ïr&

: •jfcr

«EX

We

J

••

Wr

Mc

& w

—-

Ä'-’V'

ki

Ä!-' '^“;

mm

Pi

'S

‘V '

Ś

I;: Wi'%

w

r'v

Mi

♦!

jVl

-<:

Mg

c

cc

HH /

■ •*

M

i i

A

ki

|s--3|

M

SE- *-%§r

Ü

flgèfc

HF^Ayi

j.*S

:3

(4

•** i

I'

r

5S

r

Ą

t*

i*® -*.*

. * . ^

-ijgŁ.

:4S»M

SŚht

$ić*

^*,T^

r§'- ■

■. *• >

4m

p

#1

V.

V

* #

'ł

fj

•V

iw

yj

³

K

; -

*5|

Jl**

■BEŁ «i

,<t*

■ppp

!►

./- h

ipi-v ^Sfefe-

ÊÆ* -•; Skaw

r¹

f ri

Äg-

&Ci

$s

à

ÉÈp^l

m*

?r%4,

[ |

L<

. I

LjL,; jk

«

^ £

Ite?

' I

v

r ’'^

--<.

k&si

P*“'-’

, >

’

'i

j

fAwi jF*

i- ©•»'> i.

fr*: < .'•-Sfe-

1

H

•W

M-.

ÎV'Ç i

&

m

m

PKł,

v.

'S

£j

gu

X>

V > -a

i5

il

il

>.

►5

L)

:■

y>

f.

.v

fi]

mrm

:...

O.

g>

Ë.

^xy-mr

ris ü?

a - >;i -a**rr

-j-    %

è% •'    :

“^'¹ ' ”    v>. * .y>3g^> >'l-

■%s" '

yl

J23

!■

.1

i>

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

y-r

*?s

100000300535

%èA-ù

>yy. »

■ëi-% >>:>> ~v

:>,    .-r:}-\ ⁰

&>* ^ -

> i»1 •

Wta

>1

))

(T

äii

»JE

Pi

tJj*

,\

ïfc.

I).

rj

w.

fi

►>

|)

fsy

9.

«>>

i*> 4*

^a*3> j.    )). J

>" **■ j

> A3

^ A

>X>T»

Lv5

» ®

Èspe

Af ■ ■

h.

2]

»,

r - •/ -: '■ -

fj

?-■ —>

PJ

Ajge

"rAL.

te'

WZ

*]

5âi

>A>_

*v

po

■O

P>

-***

:mS

■.•J

ïji

y.

A|g

te

,v.

•à

Die Gefammtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architektur« ift am Schluffe des

vorliegenden Halb-Bandes zu finden.

Ebendafelbft ift auch ein Verzeichnifs der bereits erfchienenen Bände beigefügt.

Jeder Band, bezw. Halb-Band des »Handbuches der Architektur« bildet ein für lieh abgefchloffenes Ganze

und ift einzeln käuflich.

/'

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR.

Unter Mitwirkung von Faehgenoffen

herausgegeben von Baudirector

Profeffor Dr. Jofef Durm

Geheimer Regierungsrath

Profeffor Hermann Ende

in Berlin,

in Karlsruhe,

Geheimer Baurath

Profeffor Dr. Eduard Schmitt

und

Geheimer Baurath

Profeffor Heinrich Wagner

in Darmftadt.

in Darmftadt

Vierter Theil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

7. Halb-Band:

Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gefetzgebung;

Militärbauten.

Stadt- und Rathhäufer.

Gebäude für Minifterien, Botfchaften und Gefandtfchaften. Gefchäftshäufer für ftaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden. Gefchäftshäufer'für fonftige öffentlichen und privaten Verwaltungen.

Leichenfchauhäufer.

Gerichtshäufer, Straf- und Befferungs-Anftalten. Parlamentshäufer und Ständehäufer.

Gebäude für militärifche Zwecke.

-!*?-

VERLAG von ARNOLD BERGSTRÄSSER in DARMSTADT.

1887.

ENTWERFEN,

ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER THEIL.

7. Halb-Band:

Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gefetz-

gebung; Militärbauten. ^

Stadt- und Rathhäufer.

Von F. Bluntfchli,

Profeffor am eidg. Polytechnikum zu Zürich.

Gebäude für Minifterien, Botfchaften und Gefandtfchaften.

Von Albert Kortüm,

Königl. Land-Bauinfpector zu Wohlau.

Gefchäftshäufer für ftaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden.

Von

und

Franz Schwechten, Regierungs-Baumeifter zu Berlin,

Heinrich Wagner,

Grofsh. Heff. Geh. Baurath und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Gefchäftshäufer für fonftige öffentlichen u. privaten Verwaltungen.

f H. Meyer,

Grofsh. Oldenb. Ober-Bauinfpector zu Oldenburg.

Georg Ofthoff,

Regierungs Baumeifter und Stadtbaurath zu. Plauen i. V.

Von

und

Leichenfchauhäufer.

Von Dr. Eduard Schmitt,

Grofsh. Heff. Geh. Baurath und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Gerichtshäufer, Straf- und Befferungs-Anftalten.

Von Theodor von Landauer,

Königl. Württemb. Baudirector zu Stuttgart,

Dr. Eduard Schmitt    Und    Heinrich Wagner,

Grofsh. Heff. Geh. Bauräthe und Profefforen an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Parlamentshäufer und Ständehäufer.

Heinrich Wagner,

Grofsh. Heff. Geh. Baurath und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt

Von

und

Paitf Wallot,

Architekt in Berlin.

Gebäude für militärifche Zwecke.

Von Friedrich Richter,

Königl. Sächf. Ingenieur-Major z. D. in Dresden.

Mit 631 in den Text eingedruckten Abbildungen, fo wie 13 in den Text eingehefteten Tafeln.

DARMSTADT 188^.

VERLAG von ARNOLD BERGSTRÄSSER.

t,

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

|v!

aa»

CT

» r l n v

KRAKÓW

tr- :

PSJ

111 -j

Zink-Hochätzungen aus der Hof-Photogr. Kunft-Anftalt von C. Angerer & Göschl in Wien. Druck von Gebrüder Kro>ęr in Stuttgart.

Akc. Nr,

cO

JPR-

Handbuch der Architektur.

IV. Theil.

Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

7. Halbband.

INHALTS-VERZEICHN ISS.

Siebente Abtheilung:

Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gefetzgebung; Militärbauten.

I. Abfchnitt:

Gebäude für Verwaltungsbehörden und private Verwaltungen.

Seite

i. Kap. Stadt- und Rathhäufer

a)    Rathhäufer in Italien .

1)    Mittelalter .    .

Acht Beifpiele

2)    Renaiffance

Zwei Beifpiele

b)    Rathhäufer in Deutfchland

1) Mittelalter .    .

Sechs und zwanzig Beifpiele

Oo 10    10    «

2) Renaiffance

21

23

Sechs und zwanzig Beifpiele Literatur über »Rathhäufer in Deutfchland« aus dem Mittelalter und der Renaiffance 44

c)    Rathhäufer in Frankreich

1)    Mittelalter .    .

Acht Beifpiele

2)    Renaiffance

Sieben Beifpiele

Literatur über »Rathhäufer in Frankreich« aus dem Mittelalter und der Renaiffance .    54

d)    Rathhäufer in Belgien und Holland..................

1)    Mittelalter.......................

Fünf Beifpiele.....................

2)    Renaiffance......................

Vier Beifpiele.....................

Literatur über »Rathhäufer in Belgien und Holland» aus dem Mittelalter und der Renaiffance...................

44

44

45

47

47

54

54

56

58

58

e) Rathhäufer der Neuzeit...................

Sieben Beifpiele..................

Literatur über »Rathhäufer der Neuzeit« (Ausführungen und Projecte)

a) Deutfchland und Oefterreich............

ß) Frankreich (Stadthäufer und Mairien)    .........

y) Grofsbritannien, Amerika und Auftralien........

2.    Kap. Gebäude für Minifterien, Botfchaften und Gefandtfchaften........

a)    Dienftgebäude für Minifterien und andere höchften Staatsbehörden.....

Neun Beifpiele..................

Literatur über »Dienftgebäude für Minifterien und andere höchften Staatsbehörden« . XOO

b)    Botfchafts- und Gefandtfchaftshäufer..............

Sieben Beifpiele.................

Literatur über »Botfchafts- und Gefandtfchaftshäufer« (Ausführungen) .

3.    Kap. Gefchäftshäufer für ftaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden .

a)    Allgemeines......................

b)    Gefchäftshäufer für Provinzbehörden..............

Sechs Beifpiele.................

65

68

80

80

81

82

84

•    85

87

101

102

I IO

I IO

I IO

114

"5

Literatur über »Gefchäftshäufer für Provinzbehörden« (Ausführungen und Projecte) .    125

c) Gefchäftshäufer für Kreisbehörden............

Sieben Beifpiele..............

Literatur über »Gefchäftshäufer für Kreisbehörden« (Ausführungen)

!25

126

•    • I3I

d) Gefchäftshäufer für einzelne Zweige der Staatsverwaltung und für Ortsbehörden .    .    131

Drei Beifpiele ....................

Literatur über »Gefchäftshäufer für einzelne Zweige der Staatsverwaltung und für Ortsbehörden« (Ausführungen)...............

4. Kap. Gefchäftshäufer für fonftige öffentlichen und privaten Verwaltungen.......

a)    Verwaltungsgebäude für Verkehrswefen ....... ........

Sechs Beifpiele....................

b)    Verwaltungsgebäude für Fabrik- und Gewerbewefen............

Fünf Beifpiele....................

c)    Verwaltungsgebäude für Buchdruck und Zeitungswefen...........

Beifpiel......................

d)    Verwaltungsgebäude für Verficherungswefen...............

Vier Beifpiele ....................

e)    Verwaltungsgebäude für Bauwefen..................

1)    Verwaltungsgebäude für ftädtifche Bauämter...........

2)    Verwaltungsgebäude für Baugefellfchaften............

Literatur über »Gefchäftshäufer für fonftige öffentlichen und privaten Verwaltungen« . IÓ2

163 166 169

5. Kap. Leichenfchauhäufer

Zwei Beifpiele .....

Literatur über »Leichenfchauhäufer«

2. Abfehnitt:

Gerichtshäufer, Straf- und Befferungs-Anftalten.

1. Kap. Gerichtshäufer ..............

a)    Allgemeines ...............

b)    Anlage und Einrichtung der deutfehen Gerichtshäufer

1)    Eintheilung und Gefchäftsumfang der Gerichte

2)    Allgemeine Erforderniffe der Gerichtshäufer

3)    Befondere Beftandtheile und Einrichtungen

c)    Fremdländifche Gerichtshäufer.........

d)    Typen ausgeführter Gerichtshäufer........

1)    Gefchäftshäufer für Gerichte niederer Inftanz .

Acht Beifpiele ..........

2)    Gefchäftshäufer für Gerichte höherer Inftanz .

I3I

I35

138

138

!39

146

146

154

155

157

157

160

160

162

170

.    170

. 171

172

174

177

185

188

.    188

188

Ot) Gefchäftshäufer für Landgerichte .    .

Vier Beifpiele.............

ß) Gefchäftshäufer für Land- und Amtsgerichte

Drei Beifpiele.............

Y) Gefchäftshäufer für einzelne Gerichtsabtheilungen

Fünf Beifpiele............

S) Gefchäftshäufer für Oberlandesgerichte

198

198

204

2. Kap. Gefangenhäufer a) Allgemeines

Beifpiel........

3) Juflizpaläfte........

Sechs Beifpiele......

Literatur über »Gerichtshäufer«.

a) Anlage und Einrichtung . ß) Ausführungen und Projecte

219

Ni Ni Ni Ln _p>.    4^

00 00

1)    Gefchichtliches über die Entwickelung des Gefängnifsbaues

2)    Straf-Syfteme...............

3)    Arten der Gefängniffe............

b)    Erforderniffe, Gefammtanlage und Hauptabmeffungen.......

c)    Befonderheiten der Conftruction und Einrichtung........

1)    Wände und Fufsböden, Decken und Dächer.....

2)    Corridore, Galerien, Mittelhallen und Treppen ....

3)    Thüren, Fenfter und Deckenlichter........

4)    Abort-, Wafch-, Bade- und Spill-Einrichtungen ....

5)    Heizung und Lüftung ............

6)    Wafferverforgung, Beleuchtung und Meldevorrichtungen

7)    Mobiliar.................

d)    Nebenanlagen und Baukoflen...............

e)    Gerichtliche Gefängniffe.................

Ni Ni Ni

Ni Ni 10 Ln Ln Ln

^

00 00

M N

288

294 305 3io 3¹3 3ï6 320

331

Sieben Beifpiele

f) Landesgefängniffe und Zuchthäufer .    .

Ein und zwanzig Beifpiele

332

342

342

g) Polizei-Gefängniffe

356

Zwei Beifpiele

35⁶

Literatur über »Gefängniffe«.

Ot) Anlage und Einrichtung . ß) Ausführungen und Projecte

3. Kap. Sonflige Straf- und Befferungs-Anflalten . a) Zwangs-Arbeitshäufer.........

358

358

Fünf Beifpiele .................

Literatur über »Zwangs-Arbeitshäufer« (Ausführungen und Projecte)

b)    Straf-Anflalten für jugendliche Uebelthäter.............

Zwei Beifpiele .................

c)    Erziehungs- und Befl'erungs-Anflalten für verwahrloste Kinder.......

Acht Beifpiele.................

vo VO vo

CO CO CO

•    378

379

OO LnJ

00 00

386

Literatur über »Erziehungs- und Befferungs-Anftalten für verwahrloste Kinder«.

Ot) Anlage und Einrichtung.............

ß) Ausführungen................

402

402

3. Abfchnitt:

Parlamentshäufer und Ständehäufer.

Vorbemerkungen .... 1. Kap. Parlamentshäufer a) Gefchichtliches

403

404 404

Drei Beifpiele

405

b)    Erforderniffe und Gefammtanlage........

c)    Sitzungsfaal ...............

d)    Sonftige eigenartigen Räume..........

e)    Ausgeführte Parlamentshäufer der Neuzeit......

1)    Parlamentshäufer mit zwei Kammern

Zwölf Beifpiele.........

2)    Parlamentshäufer mit einer Kammer .

Zwei Beifpiele.........

2. Kap. Provinzial-Ständehäufer...........

Sechs Beifpiele.........

Literatur über »Parlaments- und Ständehäufer«. Cf.') Anlage und Einrichtung -ß) Ausführungen und Projecte

. 409

413

rr

N N NT

425

425

443

443

446

448

461

461

4. Abfchnitt:

Gebäude für militärifche Zwecke.

Vorbemerkungen...........................

1. Kap. Dienftgebäude für die oberften Militär-Behörden............

Vier Beifpiele...................

Literatur über »Dienftgebäude für die oberften Militärbehörden« (Ausführungen und Projecte)..................

TT    V0

O vo VO TT ^

471

2. Kap. Cafernen...................

a)    Allgemeines und Gefchichtliches.............

b)    Beftandtheile und Einrichtung.............

1)    Wohnräume..............

2)    Küchen und Speife-Anftalten.........

3)    Wafch- und Baderäume; Putzräume......

4)    Räume für Unterrichts- und Uebungszwecke .

5)    Wach-Locale, Gefchäftszimmer und Handwerkerfluben

6)    Aborte und Piffoirs, Afche- und Kehrichtgruben .

7)    Magazine für Kleidungsftücke etc........

8)    Treppen, Flure und Gänge.........

9)    Pferdeflälle nebft Zubehör .........

10) Hufbefchlagfchmieden...........

c)    Befonderheiten der Conflruction.............

d)    Syfteme und Typen des Cafernenbaues..........

1)    Aeltere Formen des Cafernenbaues......

Siebenzehn Beifpiele............

2)    Neuere Cafernen.............

3)    Neuere Cafernen des deutfchen Reiches ....

Siebenzehn Beifpiele ..........

4)    Neuere Cafernen in Oeflerreich-Ungarn.....

Dreizehn Beifpiele............

5)    Neuere Cafernen in Frankreich........

Sieben Beifpiele.............

6)    Neuere Cafernen in England........

Zehn Beifpiele.............

471

471

476

477

479

483

487

488

489

490

49²

492

5oo

5°*

506

518

518

519

53¹

534

541

542

548

549

e) Bombenfichere Cafernen

554

Vier Beifpiele

555

f) Lagerbaracken .

558

Zehn Beifpiele.......

Literatur über »Cafernen«.

a) Anlage und Einrichtung ß) Ausführungen und Projecte

3. Kap. Exercier-, Reit- und Schiefshäufer.....

559

507

568

569

Seite

Fünf Beifpiele ........    .

Literatur über »Exercierhäufer« (Ausführungen)

570

573

b) Reithäufer

574

Sechs Beifpiele

575

c) Schiefshäufer

Beifpiel

4. Kap. Wachgebäude

Sechs Beifpiele...................

Literatur über »Wachgebäude« (Ausführungen und Projecte).....

5. Kap. Militärifche Erziehungs- und Unterrichts-Anftalten...........

Vier Beifpiele...................

Literatur über »Militärifche Erziehungs- und Unterrichts-Anftalten« (Ausführungen)

Ln Ln Ln Ln

00 00 OA

Ln Ln t_n Ln 00 00 00 4^ N) to

CO

00

Verzeichnifs

Zu Seite

der in den Text eingehefteten Tafeln.

34 : Rathhaus zu Rothenburg o. d. T.

36: Rathhaus zu Bremen.

40: »Goldener Saal« im Rathhaus zu Augsburg.

49 : Stadthaus zu Paris.

201 : Landgerichtshaus zu Zwickau.

231 : Juftizpalaft zu Wien. — Schnitt nach der Hauptaxe.

— Perfpectivifche Anficht.

263: Zweites Gefängnifs der Straf- Anflalt am Piötzen-See bei Berlin. 429 : Weftminfter-Palaft zu London.

442 : Deutfehes Reichstagshaus. — Hauptgefchofs.

— Obergefchofs.

— Zwifchengefchofs und Längenfchnitt durch die Wandelhalle.

— Querfchnitt nach der Hauptaxe.

232:

443 ;

444:

445 =

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

SIEBENTE ABTHEILUNG.

GEBÄUDE

FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG; MILITÄRBAUTEN.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG ;

MILITÄRBAUTEN.

i. Abfchnitt.

Gebäude für Verwaltungsbehörden und private

Verwaltungen.

i. Kapitel.

Stadt- und Rathhäufer.

Von F. Bluntschli.

Vor

bemerkungen.

Eng verknüpft mit der Entwickelungsgefchichte der Städte im Mittelalter ift die Gefchichte der Rathhäufer. Es braucht auf frühere Zeiten nicht zurückgegriffen zu werden; denn über das Biileuterion (Rathhaus) der Griechen r) ift aufser einigen kurzen Andeutungen des Paufanias nichts bekannt ; auch die Curia der Römer, von Vitruv nur mit wenigen Worten erwähnt, ift mehr ein Gegenftand der Alter-thumsforfchung, als des künftlerifchen Genuffes²) ; fo fpärlich oder zweifelhaft und unaufgeklärt find die Refte, mit denen man es hier ausfchliefslich zu thun hat. Seit dem Aufhören der Römerherrfchaft bis in das Mittelalter waren die Städte faft machtlos ; von Selbftverwaltung derfelben konnte kaum die Rede fein und daher auch nicht von Errichtung von Stadthäufern³). Erft langfam und unter fortdauernden, Jahrhunderte währenden Kämpfen wider Geiftlichkeit und Adel errangen die Bürgergemeinden eine felbftändige Stellung, wurden fie zu Herren des Stadtgebietes und gründeten allmählich flädtifche Verwaltungs-Organe, an deren Spitze fchliefslich überall Rath und Bürgermeifter ftanden. Als Sitz für diefe Behörden erhoben fich in kleinen und grofsen Städten die Rath- oder Stadthäufer, je nach der Bedeutung der Städte mehr oder weniger entwickelt, immer aber als deren bedeutendfte Profanbauten, als die Gebäude, in denen das Gemeindewefen fich gleichfam verkörperte und feinen monumentalen Ausdruck fand. Gleich wie die grofsen Kathedralbauten Zeugnifs ablegen von der Macht und Leiftungsfähigkeit des Glaubens und der religiöfen Entwickelung, fo geben die vielfachen Rathhausbauten Kunde von bürgerlicher Kraft und Wehrhaftigkeit, von dem ftolzen Bewufftfein der durch eigene Anftrengung errungenen bürgerlichen Freiheit; in ihnen vereinigt fich Alles, was flädtifche Kunft und ftädtifcher Gewerbefleifs zu leiften vermochte. Denn nicht nur dem praktifchen Bedürfnifs füllten diefe Bauten entfprechen, vielmehr den

!) Siehe Theil II, Bd. i diefes »Handbuches«, Art. 200, S. 235.

2)    Siehe ebendaf. und Theil II, Bd. 2 diefes »Handbuches«, Art. 336, S. 328 — ferner: Burckhardt, J. Der Cicerone etc. 5. Aufl. von W. Bode. Theil I. Leipzig 1884. S. 34.

³)    Vergl. : Viollet-le-Duc. Hiftoire d'un hôtel de ville et d'une, cathédrale. Paris 1878. S. 29.

Bürgern und Fremden ein deutliches Wahrzeichen und ein fichtbarer Beweis der ftädtifchen Tüchtigkeit fein.

Die Rathhäufer erhielten zumeift eine befonders günftige Lage, gewöhnlich am Markt der Stadt, immer inmitten des Hauptverkehres. Die Hauptanficht wurde mit befonderer Liebe geftaltet und wenn möglich nach einem gröfseren Platz zu gerichtet. Das Rathhaus wurde das Herz der Stadt; von ihm aus pulfirte das ganze ftädtifche Leben; von ihm aus ergingen die Gefetze und Verordnungen zu gemeinfamem Schutz; von ihm aus wurden die Bürger zu Berathungen und Verfammlungen, zu Feften und zur Abwehr drohender Gefahren, gegen Feuersnoth, Aufruhr und äufsere Feinde aufgerufen.

Mannigfach ift das Schickfal diefer Gebäude; viele find im Kampfe der Ge-meinwefen zerftört und untergegangen ; viele erfuhren im Laufe der Zeiten. Um-geftaltungen, die den früheren Zuftand oft kaum mehr erkennen laffen ; wieder andere, in den Städten namentlich, die fich zu gröfserem Umfang auffchwangen, wurden verlaffen und durch neue Gebäude erfetzt, die dem jeweiligen Bedürfnifs genügen follten, wie denn z. B. das jetzige Stadthaus von Paris bereits das fünfte Rathhaus der Stadt ift.

Die Anordnung der früheften Rathhausbauten, von denen nur wenige Beifpiele und keine früheren, als aus dem XII. Jahrhundert erhalten find, ift ungemein einfach.

Das Erdgefchofs nimmt meift eine offene Halle ein, die von Strafsen und Markt nicht getrennt ift und die gleichfalls als Markt-Local benutzt wird; im Ober-gefchofs liegt der Hauptraum des Gebäudes: ein grofser Saal, in dem fich die Bürger oder der Rath verfammeln, in dem die Wahlen abgehalten werden und der auch zu Zeiten als Feftraum der Stadt dient. Zuweilen find einige kleine Nebenräume mit ihm verbunden. Vom Saale öffnet fich nach dem Platze hin meift eine Loge oder ein Balcon, von denen aus die Befchliiffe der Rathsverfammlung dem harrenden Volke zur Kenntnifs gebracht und öffentliche Anfprachen gehalten werden konnten. Als weiteres charakteriftifches Element kommt häufig ein Thurm mit Uhr und Glocke hinzu, der mit grofser Sorgfalt, zuweilen in bedeutenden Dimenfionen, ausgeführt wurde, fo dafs er fchon von Weitem die Stelle kenntlich machte, wo das Rathhaus ftand. Er erhielt feinen Platz an einem Ende oder in der Mittelaxe des Gebäudes.

Nach diefem einfachften Programm ift das von Viollet-le-Duc¹) befchriebene, aus der Mitte des XII. Jahrhundertes ftammende Rathhaus von Saint-Antonin in Südfrankreich erbaut, fo auch der Broletto von Como aus dem Anfang des XIII. Jahrhundertes.

Die weitere Entwickelung der Gemeinwefen bereicherte bald das Bauprogramm; es mufften mehr Räume gefchafifen werden, da die ftädtifche Verwaltung, die durch Untertheilung in verfchiedene Aemter an Umfang immer mehr zunahm, befondere Gemächer beanfpruchte ; es muffte das ftädtifche Archiv feine Stelle darin finden ; auch die Gerichtsbehörden — damals von den Verwaltungsbehörden nicht getrennt — erhielten häufig ihre befonderen Localitäten im Rathhaufe; Folterkammern und Ge-fängniffe fanden darin Platz; ftatt des einen grofsen Saales forderte das Bedürfnifs häufig mehrere, zum Theile auch kleinere Säle, wie die fog. Rathsftuben. Meift wurde eine Capelle eingebaut; es kamen Amtswohnungen der Behörden hinzu —

kurz, die Räume wurden immer zahlreicher, die Gebäude umfangreicher bis auf unfere Tage.

Wie diefes Bauprogramm fich im Lauf der Zeiten entwickelte und in den ver-fchiedenen Ländern verfchiedenartig ausbildete, wird fich bei Betrachtung der bemerkenswertheften Bauten, von denen nur die eigentlich charakteriftifchen Merkmale beleuchtet werden follen, ergeben. Hierbei ift dem Bedauern Ausdruck zu geben, dafs das in den Veröffentlichungen vorliegende Material zum Theile noch fehr unvollftändig und lückenhaft ift, dafs felbft für bedeutende Monumente genügende Aufnahmen fehlen, fo dafs es leider einer fpäteren Zeit überlaffen bleiben mufs, die nöthigen Ergänzungen und die wtinfchenswerthe Vollftändigkeit zu geben.

Bei den nun folgenden Erörterungen der Stadthäufer im Einzelnen erfchien es angemeffen, diefe Gebäudegattung vorzugsweife vom hiftorifchen Gefichtspunkte aus zu betrachten. Hierbei find drei Perioden zu unterfcheiden: i) die mittelalterliche,

2) die der Renaiffance und 3) die Neuzeit. Von diefen find die erften beiden für die Entwickelungsgefchichte des Rathhausbaues der zu befprechenden Hauptländer: Italien, Deutfchland, Frankreich, fo wie Belgien und Holland, jeweils zu-fammengefafft, indem für das Studium und Erkennen des Wefens der Rathhausbauten diefe Perioden die intereffanteften und lehrreichften find. Die Bauten der modernen Zeit find von den früheren mehr oder weniger abgeleitet; doch foll der Rathhausbau unferer Zeit durch einige befonders charakteriftifche Beifpiele gekennzeichnet werden.

Was die gefchichtliche Entwickelung der Rathhausbauten anbelangt, fo käme aufser den genannten Ländern hauptfächlich noch England in Betracht, das indefs merkwürdiger Weife auf diefem Gebiete der Profan-Architektur fowohl während des Mittelalters, als auch der Renaiffance eine kaum nennenswerthe Ausbeute liefert. Denn wenn auch die guildhall zu London, ein fpät-mittelalterlicher Bau, hierher gezählt wird, fo ift dies doch kein im Verhältnis zur Gröfse und Bedeutung der Stadt ftehendes Beifpiel. Gebäude für eigentliche Gemeindeverwaltung find in England aus jenen Zeiten mit Ausnahme einiger kleinen, grofsentheils in Holz-Fachwerk hergeftellten Stadthäufer zu Norwich² 3), Hereford⁰), Leominfter, Kingfton u. a. m., die jetzt meift abgeriffen find, nicht zu verzeichnen. Dies ift dadurch zu erklären, dafs in England Königthum, Adel und Geiftlichkeit lieh damals in die Staatsgewalt und in den Befitz des Landes theilten, das Volk aber nichts galt und nichts befafs, bis daffelbe erft in verhältnifsmäfsig jüngerer Zeit feine Freiheit zu erringen und zu fichern wuffte ⁴). In Folge deffen gelang es den Stadtverwaltungen, ihre vollftändige Unabhängigkeit zu wahren, und in dem Mafse, als fie an Einflufs und Bedeutung gewannen, auch ihren Wohlftand zu vermehren. Hierdurch waren fie in den Stand gefetzt, die Mittel zur Ausführung der nöthigen Gemeindebauten aufzuwenden. Aber erft feit Mitte diefes Jahrhundertes ift England eine Stätte für die Entwickelung des Rathhausbaues geworden.

a) Rathhäufer in Italien,

i) Mittelalter.

Wefen

und

Früher als anderswo hatte das Städtewefen in Italien unter heftigen Gährungen fich kraftvoll entwickelt und war zu einer Bedeutung gelangt, die fich noch heute Entwickelung. jn den mächtigen Rathhausbauten damaliger Zeit deutlich ausfpricht. So find denn auch nirgends frühere Beifpiele von ähnlichem baulichen Werth auf dem Gebiete, das hier in Frage kommt, zu verzeichnen, als in Italien, und nirgends folche, die das Charakteriftifche des Rathhaufes würdiger erfafft und in monumentalerer Weife verkörpert hätten. Und dies ift in der Regel ohne jenen Aufwand an decorativen Mitteln, wie ihn die nordifchen Bauten aufweifen, fondern in einfacherer Art erreicht und in der dem ganzen Zeitgeift fo wohl entfprechenden, kecken und trotzigen Form durchgebildet. Es entftanden jene Paläfte, die durch Gröfse ihrer Anlage, gewaltige Höhenentwickelung, einfache und fchöne Verhältniffe fich auszeichnen, die nach aufsen eine ftolze und rauhe Seite kehren, dabei im Inneren die Schwefterkiinfte in reichlichem Mafse mitwirken laffen zur Auszier einer dem Gemeinwefen würdigen Stätte.

Haupttypen.

Orvieto.

Zwei typifche Grundformen bilden fich aus, die eine mit einem in Hallen aufgelösten Erdgefchofs, das dem Marktverkehr diente und über dem fich in den oberen Stockwerken Saal und Amts-Localitäten aufbauten ; die andere mehr bürg- oder feftungsartig mit ganz gefchloffenem Erdgefchofs, das nur durch ein reicher ausgebildetes Hauptportal zugänglich ift. Beide Typen fchliefsen gewöhnlich mit einem wagrechten Hauptgefimfe mit Zinnenkranz ab, hinter dem fich die von unten nicht fichtbaren Dächer verbergen. Faft nie fehlt ein Thurmbau zur Aufnahme der Wach-mannfchaft und der Stadtglocken, der fich indefs wefentlich von den nordifchen Thürmen dadurch unterfcheidet, dafs er meift nicht einen felbftändigen, von unten auf entwickelten Gebäudekörper bildet, fondern fich erft aus dem oberen Gefchofs der Façade in kühner Weife loslöst, wie namentlich am Palazzo vecchio in Florenz. Im Grundrifs gewöhnlich nahezu quadratifch, im Aufrifs mit Vorliebe fchlank und ähnlich wie die Façade mit Zinnen gekrönt, fitzt er bisweilen auf der einen Ecke der Hauptfaçade. Charakteriftifch ift ferner ein vom Saal im Obergefchofs aus zugänglicher und auf Confolen aus der Façade vorgekragter Balcon, von dem die Be-fchliiffe der Signorie dem Volke mitgetheilt wurden.

Das italienifche Rathhaus erfcheint unter den verfchiedenften Bezeichnungen als palazzo publico oder del commune, del municipio, del conßglio, del podefiâ etc.

Als früheftes Beifpiel ift der Palazzo del podefiâ zu Orvieto ⁵) zu nennen, der noch dem romanifchen Stil angehört und deffen Erbauungszeit in das XII. Jahrhundert fällt.

Fig. 1.

rWmfll

Lu* *p5

In ihm zeigen fich fchon die Motive ausgebildet, die für den Rathhausbau typifch wurden: im rechteckigen Erdgefchofs eine grofse, durchgehende, nach den Hauptfeiten offene Halle (Fig. i), im Obergefchofs, das durch eine grofsartig angelegte Freitreppe von der einen Seitenfaçade aus zu erreichen war, Säle und Zimmer, darüber ein zweites, niedrigeres Obergefchofs. Die maffige Hauftein-Façade (37 m breit und 23m hoch) ift in grofsen Ver-hältniffen componirt ; wenige wagrechte Gurten gliedern fie ; über dem hohen Hallengefchofs ruhen fechs breite, reich gegliederte Rundbogenfenfter, * durch Säulchen in je 3 Theile

Palazzo de podefia zu Orvieto⁵). ¹] 000 n. Gr.

getheilt ; in die hohe, ruhige, glatte Mauermaffe über ihnen find die kleinen Stichbogenfenfterchen des oberften Gefchoffes eingefchnitten. Das Ganze krönt ein Zinnenkranz ; ein kleiner Glockenthurm, erhebt fich aus der einen Façaden-Ecke.

Das XIII. Jahrhundert liefert die reichfte Ausbeute in diefer Periode. So zu-nächft der Palazzo publico zu Como⁹), auch il Broletto genannt, der fchon 1215 vollendet war und ein Bau von befcheidenen Dimenfionen, aber charakteriftifcher Geftaltung ift.

Mit einer Seite an den Dom angelehnt, mit der anderen an einen dicken und fchweren Bergfried, ift das ganze Erdgefchofs von offenen Hallen gebildet, die auf achteckigen Pfeilern ruhen ; über den vier gedrückten Spitzbogen der Façade zeigt das Saal- und Amts-Local enthaltende Obergefchofs drei grofse, mit Säulchen getheilte Rundbogenfenfter ; vom mittleren aus ift ein Balcon mit kanzelartigem Ausbau zugänglich. Gefims und Oberbau find leider nicht im urfprünglichen Zuftande erhalten. Als Baumaterial kam Marmor, in wechfelnden Farbenfchichten (weifs, fchwarz und roth) zur Verwendung.

Von bedeutender monumentaler Wirkung ift die Façade des Palazzo del muni-cipio oder del commune zu Piacenza, 1281 begonnen.

Der Grundrifs diefes ftattlichen Baues findet fich nicht in den unten ¹⁰) genannten Publicationen; doch fpricht er fich in der Façade (43,5 m lang) unverkennbar aus, die nur aus zwei, zufammen über 27 m hohen Stockwerken befteht. Das in weifsem und rothem Marmor, aber ohne viele Gliederung ausgeführte Erdgefchofs bildet eine Halle von fünf grofsen Spitzbogen, darüber eine flache Mauermaffe und diefe krönend ein Fenfterbankgefims, auf dem fechs grofse und mit kleinen Säulchen getheilte Rundbogenfenfter mit breiten Umrahmungen in reichftem Terracotta-Stil auffitzen. Der ganze Oberbau ift aus Backftein und fchliefst mit einem fchönen Zinnengefimfe ab ; zur Verftärkung der Ecken find dafelbft die Zinnen erhöht. Ueber dem mittleren Bogen des Erdgefchoffes ruht auf Confolen ein grofser Balcon, durch ein kleines Thürchen unter den grofsen Fenftern zu erreichen.

Mit diefem Bau verwandt ift ferner der Palazzo publico zu Cremona¹¹).

Eines der hervorragendften Beifpiele für den Rathhausbau diefer und aller Perioden ift der Palazzo publico von Siena¹²) aus dem Ende des XIII. Jahrhundertes.

In diefem Stadthaus (Fig. 2) fpiegelt fich, wie kaum in einem anderen Bau, das Selbftbewufftfein, die Bedeutung und Würde des ftädtifchen Gemeinwefens wieder, und zwar mit einer ftaunenswerthen Einfachheit der Form und mit jenem monumentalen Sinn, wie er eben nur auf dem claffifchen Boden Italiens gedeihen konnte. Schon die Situation ift originell und anziehend. Die ftattliche, ca. 62 m lange Haupt-façade macht Front gegen einen grofsen im Halbkreife gefchloffenen und amphitheatralifch auffteigenden Platz; fie felbft ift nicht in einer Flucht angelegt, fondern hat zwei Brüche, fo dafs fie nach dem Platz zu eine mäfsig concave Form hat. Die Front befteht aus einem Mittelbau von vier Axen und aus zwei im ftumpfen Winkel, aber ohne Vorfprung an ihn anfchliefsenden Flügeln von je drei Axen. Der linke Flügel ift in den unteren zwei Gefchoffen um eine Axe und einen in der Façadenflucht liegenden Thurmbau verbreitert, dem eine offene, in grofsen Rundbogen gefchloffene Loggia als Capelle fich vorlegt. Der Hauptkörper des Baues erhebt fich in drei mächtigen Gefchoffen und ohne jede lothrechte Theilung zu der beträchtlichen Höhe von ca. 28 m, der Mittelbau mit einem weiteren Gefchofs fogar auf 38,5 m. Durch die Erhöhung des Mittelbaues entlieht jene energifche und wirkungsvolle Silhouette, die den Bau vor Allem kennzeichnet und die noch vervollftändigt wird durch die Art, wie der charakteriftifch geftaltete, fchlanke, viereckige Thurm aus der linken Ecke der Façade kühn emporwächst bis zu einer Höhe von ca. 91 m bei nur ca. 7 ra breiter Bafis. Von vorzüglicher Wirkung ift diefer Thurm mit feinem ruhigen, glatten Hauptkörper aus Backftein, der reichen Zinnenbekrönung aus Kalkftein und dem fchlanken, oberen Auflatz, der die Glocken trägt; und um Vieles überragt er die zahlreichen Thürme der Paläfte des Adels. Die der Hauptfache nach aus Backftein conftruirte Façade ift wenig und nur durch einige wagrechte Gurten gegliedert ; ein hohes, aber wenig ausladendes Zinnengefims aus Backftein bildet den oberen Abfchlufs. Das Erdgefchofs hat eine arcadenartige Spitzbogen-Architektur ; doch find die Arcaden nicht zu einer offenen Halle ausgebildet, fondern mit Stichbogen-Thüren und -Fenftern verbaut. Die Fenfter der beiden

Como.

6.

Piacenza.

7-

Siena.

⁹) Siehe ebenda!., Bd. 2. Paris 1858. S. 141.

1°) Siehe : Runge , L. Beiträge zur Kenntnifs der Backftein-Architektur Italiens. 2. Ausg. Berlin 1856 — ferner : Osten, F. Die Bauwerke der Lombardei vom 7.—14. Jahrhundert. Darmftadt 1846—54.

11)    Siehe : Runge, a. a. O.

12)    Siehe: Verdier et Cattois, a. a. O., Bd. 2, S. 1.

Obergefchoffe zeigen eine durchweg gleichartige Behandlung; es find dreitheilige grofse Spitzbogenfenfter mit zierlichen Marmorfäulchen und einem Stadtwappen im Bogenzwickel. Der die Façade zierende Balcon im Mittelbau des II. Obergefchoffes datirt aus der Periode der Renaiffance.

Scheint das Aeufser.e aus einem Gufs, fo belehrt uns der Grundrifs vom Gegentheile. Er befteht aus drei von einander beinahe unabhängigen Theilen, einem mittleren und zwei zu defien Seiten, die durch die ganze Tiefe des Baues (32 m)‘ durchgehende Mauern getrennt find; vermuthlich wurden ältere Paläfte zum neuen grofsen Palazzo publico von den Baumeiftern Angelo und Agoßino da Siena umgebaut. Der

Fig. 2.

te

\m

T-"-'

4*'

4:

■S

Bn

v.

ninbl    E13i5

yyiaÆ^LPLFj^feinnrmv.

7™?}

l'YYW^

7Jr

filin

=M

1_t_L_

r| jr_r j.

>"--

~»ï

taaaaJi : *£

T--

nmiTrm-

'TnrmT

K-

r«®!

3= «

î?

W B fl

Ul

rç.

pj

Ut/

Pi

llll

=^7

v-

'•• 4...

JTj

—=j

's

[SI

taâaiS

-■■-1

L‘5--

Ls

=t'i"

€»V

r/

-N. _

v^.~s

Ą:

Ä

Sx

SSP'

_j

'HP'

fP

-//

//--    -r? P \x '

Palazzo publico zu Siena.

linke Flügel wird im Erdgefchofs ganz von einem mit Hallen umgebenen Hof eingenommen , in den eine Treppe und der dicke Mauerkern für den Unterbau des Thurmes eingebaut ift; in den oberen Stockwerken liegen Gefchäftsräume, die reichliches Liebt vom Hof und von den Façaden erhalten. Der Mittelbau und der rechte Flügel — in letzterem liegt der Haupteingang und die Haupttreppe — enthalten im Erdgefchofs nur Bureau- und untergeordnete, wenig fchön disponirte Räumlichkeiten, im I. Obergefchofs aber die Haupträume des Baues: Rathsfaal (ca. 10 X 25 m) mit Vorfaal und Capelle, die ihr Licht nur vom grofsen Saale erhält, und fünf Nebenfäle. Sämmtliche Haupträume find fehr fchön mit Fresken aus der heiligen und profanen Gefchichte ausgefchmückt, zum Theile gewölbt, zum Theile mit prächtigen, bemalten Balkendecken verziert. Auf diefe Räume concentrirte fich die ganze Prachtliebe damaliger Zeit, und noch heute find fie nachahmenswerthe Vorbilder.

Das bekanntefte Beifpiel des italienifchen mittelalterlichen Rathhaufes, der Palazzo vecchio in Florenz⁶), ift mit dem vorigen verwandt, fteht ihm aber an Kunftwerth um Vieles nach.

Der Bau wurde von Arnolfo del Cambio 1298 begonnen und ift von bedeutender Ausdehnung und imponirender Maffenwirkung ; derfelbe ragt mächtig aus der Häufermaffe der Grofsfladt empor und war mit feinem ftattlichen Glockenthurm fchon von Weitem kenntlich als das vornehmlte Gebäude der Republik.

Von Grundform ein Viereck mit zwei rechten Winkeln bildet die fchmalfte (ca. 43,5 m breite) Seite die Hauptfaçade; dabei ilt die ganze Tiefe des Baues beträchtlich, ca. 95,5 m grofs. Das Innere ift vielfach in der Periode der Renaiffance verändert und umgebaut worden. Von alten Theilen ift erhalten geblieben, wenn auch mit Decorationen aus dem XVI. Jahrhundert, der Eingangshof, der ähnlich dem des Palazzo publico zu Siena fich als Hallenhof mit dicken achteckigen Pfeilern direct an die Façade anlehnt. Der Bau enthält im Obergefchofs einen grofsen Saal, der von Giorgio Vafari 154° ausgefchmückt wurde als Sitzungsfaal der Signorie (163' lang, 68' breit und 65' hoch ⁷), im Uebrigen ein Conglomérat von Amts-Localen, Wohnungen, Höfen etc. ohne befonderen baulichen Werth, während der décorative Werth vieler Gemächer ein fehr bedeutender ift; datiren doch noch die Decorationen an Decken und Wänden einer ganzen Reihe von kleinen Sälen und Zimmern, unter anderen der fog. Medici-Zimmer, aus dem Cinque cento. Zu den Zeiten der Republik hatten der Gonfaliere und die acht Priori im Palaft Wohnungen.

Das Aeufsere bildet bis zu dem fehr wirkungsvollen Zinnenhauptgefimfe eine rauhe, ungegliederte Mauermaffe aus kleinen Quadern, in welche ohne viele Regel und Symmetrie halb runde, zweitheilige Fenfter auf durchgehenden Bankgurten eingefchnitten find. Auch das Hauptportal des trotzigen, gefchloffenen Baues liegt nicht in der Façadenmitte, fondera feitlich. Weitaus das Intereffantefte ift das vorerwähnte Hauptgefims und der Thurm. Erfteres wird aus einer ftark ausladenden und mit Zinnen gekrönten Mauer gebildet, die auf Heilen Confolen und kleinen Bogen darüber ruht. Zwifchen den Confolen find farbige Wappen; über den Bogen in der Mauer ift ein Umgang mit kleinen Rundbogenfenftern und hierüber der Zinnenkranz angebracht. Der grofse Thurm ift im Unterbau der Façade durch nichts vorbereitet, baut fich vielmehr in beifpiellofer Kühnheit aus dem über die Mauerflucht ftark vorgekragten Hauptgefimfe auf und ift, wenn auch in weniger glücklichen Verhältniffen, aus denfelben Motiven zufammengefetzt, wie der Thurm des Palazzo publico zu Siena: zuerft glatter, viereckiger Mauerkörper, vorgekragtes Gefchofs für die Wachen mit Fenftern nach allen Seiten, Zinnengefims, darüber der fchmalere Aufbau auf vier dicken Säulen, zwifchen denen die Glocken weithin fichtbar, aufruhend, mit Zinnen und Pyramide gekrönt; ganz oben wehte das Banner der ftolzen Republik.

Auch der Palazzo municipale zu Gubbio ⁸), begonnen 1332 von Giovanello Maffei, genannt il Gattapone, ift ein glückliches Beifpiel einer gediegenen und künft-lerifchen Löfung eines Rathhausbaues diefer Periode.

Der Grundrifs des frei flehenden, auf hohem Terraffenbau an einen Bergrücken kühn angelehnten Palaftes (Fig. 4) bildet ein Rechteck von 34,0 m Länge und 19,5 m Tiefe, dem an der einen Schmalfeite nach dem Thal zu ein Anbau von 5,o X 19,5 m Grundfläche vorgelegt ift, der im oberften Gefchofs mit einer Loggia fchliefst. Auf .einem niedrigen Untergefchofs, das zu Magazinen verwendet war, ruht der Hauptraum des Kaufes, der mächtige mit Tonnengewölbe überdeckte Saal (28,8 m lang, 13,65 m breit, 13,2 m hoch), den ganzen Grundrifs einnehmend und vermittels einer monumentalen Freitreppe von dem an der einen Breitfeite gelegenen Platz aus zugänglich. Hier verfammelten fich die Bürger zu Wahlen ihrer Behörden und zur Discuffion aller das W0J1I der Stadt betreffenden Angelegenheiten, während das Stockwerk über dem Saal — mit ihm verbunden durch eine in den Saal eingebaute Freitreppe — als Amts-Local für die Behörden diente. Es enthielt dem entfprechend mehrere gröfsere und kleinere Säle und Zimmer; zudem waren eine Reihe untergeordneter Räumlichkeiten, namentlich in den Zwickeln über dem Tonnengewölbe, verfügbar.

Das Aeufsere (Fig. 3) ift, wie das Innere, einfach und charakteriftifch; die Hauptfaçade zeigt in der Mitte ein ftattliches Portal, zu dem die erwähnte Freitreppe emporführt, vor dem Portal eine erweiterte

Florenz.

9-

Gubbio.

—E-

fili

-Kf+K Kl *4 * I * KK-H

10 98765*321 0

Bll

1:500

T³

rq

IO

Fig- 3-

Jpi

±=x±

BFi m

. L„- Up

|p

:-_v t

sUmm

-j-i—~    'JZ^- Z ~'pp3^<njr7>r-' ¹ - -»-Px. _

Pïfcp.

mm

msm

*-= v

hï

i.

Pi

ipi

^pyäj^Ff=

ijjjP

:;p.

Fig. 4.

FP

II

.13. 65m,

28.80™

in

im

Palazzo municipale zu Gubbio 15). — ^500 n. Gr.

Das Rathhaus zu Miilhaufen im Elfafs (Fig. 15 50), eines der früheften Rath-häufer diefer Periode, ftammt aus dem Jahre 1552.

42

Noch ift ein Raum befonders zu erwähnen , der auf

8o

Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und

a) Allgemeines.

c) Gefchäftshäufer für Kreisbehörden.

Das Gebäude der Centralverwaltung der Charentes-Eifenbahn zu Paris (rue Châteaudun) ift unter der Oberleitung Bobin s von Cuniffet erbaut worden (Fig. 114 bis 116154).

d) Verwaltungsgebäude für Verficherungswefen.

gleiche Rückficht ift bei Anordnung der Warteräume

clafs hinter dem Saal (ähnlich wie in Fig. 168, S.

Zur Veranfchaulichung der Anlage eines englifchen Gerichtshaufes diene das Affifen-Gebäude zu Durham (Fig. 181 233), welches der in Art. 199 (S. 186) gemachten Schilderung der britifchen Landgerichtshäufer entfpricht.

Um diefem Bedürfnifs zu genügen, muffte das Gebäud

Reichsgerichtshaus

U-förmige, fonftige örtliche Verhältniffe eine wen

c) Befonderheiten der Conftruction und Einrichtung.

Leibftuhl-Einrichtungen in Haftzellen.

Magazin

34i

g) Polizei-Gefängniffe.

Königsbrücker-Strafse und wurde 1876—78 nach dem Entwurf und unter der Leitung Friedrich s errichtet.

Literatur

Unter einer und derfelben Direction vereinigt, aber räumlich getrennt find die Befferungs-Anftalten zu Ruyfslede, Beernem und Wynghene (écoles de reforme3 8 °).

4i 7

434

443 2) Parlamentshäufer mit einer Kammer.

460

b) Beftandtheile und Einrichtung.

mp4 y" UB

Die Anordnung einer Cavallerie-Caferne, aus dem Jahre 1820 herrührend, geht aus Fig. 470 u. 471 hervor.

die gröfseren vorzugsweife das Corridor-Syftem, au

Auch der Gefammtanlage der Cafernen wandte man erh

Die Vorhalle mit dem Haupteingange des Gebäudes if

Gebäude gruppiren fich wo möglich um die erforderlichen Exercier-, Reit- und Turnplätze.

¹

In: Dictionnaire raifonné de Varchitecture etc. Bd. 6. Paris 1853. S. 89.

²

)    Siehe; The development of the modern town-hall. Builder, Bd. 36, S. 821.

³

)    Siehe ; Builder, Bd. 18, S. 592 — ferner : Building news, Bd. 34, S. 366.

⁴

7)    Vergl. : Fergusson, J. A. Hißory of architecture in all countries etc. London 1867. Bd. 2, S. 75.

⁵

) Siehe: Verdier et Cattois. Architecture civile et domeflique ati moyen-âge et à la renaijfance. Bd. 7. Paris 1852. S. 57.

⁶

)    Ein ungenauer Grundrifs diefes intereffanten Bauwerkes findet fich in: Grandjean, A. et A. Famin. Architecture toscane. Paris 1815. — Eine gute Veröffentlichung deffelben befteht wohl nicht.

⁷

)    Eine Innenanficht (nach dem in Fufsnote 13- genannten Werke) diefes Saales ift in Theil IV, Halbbd. 1 (Tafel bei S. 255) diefes »Handbuches« zu finden.

⁸

)    Siehe: Stier, H. u. F.-Luthmer. Gubbio. Deutfche Bauz. 1S68, S. 322, 345, 355.

Palazzo municipale zu Gubbio ¹⁵). — ^500 n. Gr.

Arch. : Giovanello Maffei.

Plattform bildend, wie fie für den Rathhausbau typifch, in den verfchiedentlen Formen an vielen Beifpielen fich findet. Die Wand ift durch 4 breite, wenig vortretende Lifenen in drei ungefähr gleiche Theile getheilt — eine ängftliche Symmetrie kennt diefe Zeit ja nicht — hat im Uebrigen keine Gliederungen bis zur wagrechten Gurt, auf der die Fenfter des oberflen Gefchoffes, je zwei zwifchen zwei Lifenen, auffitzen. Zu Seiten des Portals befindet fich je ein grofses Fenfter des grofsen Saales und darüber eine hohe, glatte Mauermaffe mit einigen kleinen, dem inneren Bediirfnifs nach unregelmäfsig eingefchnittenen Fenfterchen. Ein Zinnengefims, auf Confölchen wenig vorgekragt, fchliefst die im Ganzen ca. 31 m hohe Façade wagrecht ab. An der einen Seite lehnt fich der 23 m hohe Loggien-Anbau an, und aus dem Hauptkern fteigt auf der einen Gebäudeecke ein Glockenthürmchen empor, mit Zinnen gekrönt und die Façade noch um 11 m überragend. Am ganzen Bau ift kein überflüffiger Schmuck; fein Werth befteht in der Gröfse der Abmeffungen, den guten Verhältniffen und in der richtigen Verwendung der charakteriftifchen Motive. Wie in der italienifchen Gothik häufig, find alle Oeffnungen im Rundbogen gefchloffen.

Wie für das Aeufsere der Rathhausbauten diefer Zeit auch noch andere Arten der architektonifchen Behandlung vorkamen, zeigt ein lehrreiches Fragment einer gemalten Façade des Palazzo piiblico zu Piftoja ¹). Im Uebrigen erfchöpfen die erwähnten Beifpiele wohl die Haupttypen, während es noch eine grofse Anzahl ähnlicher Monumente, wenn auch an Bedeutung den obigen nachftehend, giebt.

2) Renaiffance.

Wie das frühe Mittelalter die politifche Selbftändigkeit der Städte zur Reife gebracht hatte, fo hatte es auch faft alle bedeutendften Städte mit Rathhäufern ge-fchmiickt und den für die fpäteren Zeiten gütigen Typus gefchaffen. Die Renaiffance nimmt die ihr von der Gothik überkommenen Motive auf, die he aber mit vollkommener Freiheit dem neuen Stil gemäfs umzufchaffen weifs. So ift es vor Allem die Halle des Erdgefchoffes, die vorzugsweife verwendet und in glänzendfter Art umgeftaltet wird, bald als durchgehende, offene, weiträumige Halle, wie in Brescia, bald als fäulengefchmiickter Arcaden-Gang, wie in Verona. Statt des Balcons auf Confolen, den die Meifter der Renaiffance mit wenigen Ausnahmen nicht für fehr monumental hielten, läfft he das obere Stockwerk hinter das untere fo viel zurücktreten, als nöthig ift, um eine geeignete Stätte zu fchaffen für Anfprachen der Magiftrats-Perfonen an das auf dem Platz verfammelte Volk, wie z. B. in Bologna und a. O.

Der Thurmbau, der beim mittelalterlichen Rathhaufe nicht fehlte, kommt bei dem der Renaiffance in Italien kaum mehr vor, fei es, dafs das Bedürfnifs feiten mehr einen Thurm forderte, fei es, dafs vorhandene Thiirme aus früherer Zeit genügten. Ein Beifpiel eines Rathhausthurmes der Renaiffance, der mit dem Bau felbft verbunden ift, ift der Thurm des Capitols, wenn man den Senatoren-Palaft in Rom als Rathhaus der Stadt will gelten laffen. Von den bemerkenswertheften Bauten find nur unvollkommene Veröffentlichungen, meift nur der P'açaden, vorhanden; die Grundriffe bieten aber auch keine neuen Momente gegenüber den früheren Beifpielen. Es feien einige clerfelben hier erwähnt.

Der Palazzo del configlio zu Verona ²), von Fra Giocondo vor 1500 erbaut, ift ein reizender Bau, aus tlrd- und Obergefchofs beftehend, im Stil der heiterften und anmuthigften Früh-Renaiffance.

Im Erdgefchofs eine offene Halle mit acht Bogen auf körinthifchen Säulen , von etwas fchweren, aber dem Falle gut angepafften Verhältniffen ; im Obergefchofs fchlanke und reich verzierte korinthifche Pilafter-Ordnung und vier fchöne, grofse Doppelfenfter mit fegmentförmigen Giebelverdachungen ; über dem

IO.

Charakteriftik.

11.

Verona.

12.

Brescia.

13-

Gründung

und

Entwickelung.

14.

Grundrifs

anordnung.

12

wagrechten Hauptgefimfe auf niedrigen, den Pilaftern entfprechenden Poftamenten fünf Statuen berühmter Veronefen des Alterthumes. Die Façade, neuerdings reftaurirt, ift auf das reichfte gefchmückt mit plaftifchen und gemalten Ornamenten und ihrer vornehmen Haltung und ihrer guten Yerhältniffe wegen ein würdiges Vorbild.

Am Palazzo comunale zu Brescia ¹⁸’) haben verfchiedene Architekten ihren An-theil gehabt.

Von Tomafo Formentone 1508 begonnen, componirte Palladio die fchönen Fender des Ober-gefchoffes, Sanfovino das reich gegliederte Hauptgefims. Die Dispofition des nach allen Seiten frei flehenden Baues ift einfach, aber durch fehr grofse Verhältniffe mächtig wirkend. Er bildet ein Rechteck von ca. 30 X 50 m Seitenlange, das eine Schmalfeite als Hauptfaçade nach dem Platze kehrt. Das Erdgefchofs wird der Hauptfache nach durch eine nach drei Seiten offene, quadratifche und gewölbte Halle eingenommen, die fehr leicht und frei conftruirt ift, indem aufser den kräftigen Mauerpfeilern der Façaden nur vier korinthifche Säulen (von 8,68 ra Axenabftand) ohne Gebälke die Kreuzgewölbe des weiten Raumes tragen, ohne jede Anwendung von Zugftangen. Ueber der Halle ein grofser quadratifcher Saal, der nie ganz vollendet war und der feinen Zugang durch eine Treppe hat, die in einem jenfeits der einen Seitenilrafse gelegenen Anbau liegt und durch eine Brücke zum Saale führt. Der übrige Raum des Haufes ift zu Aemtern ausgebaut.

Die Hauptfaçade zeigt zwei Gefchoffe von drei Axen ; unten eine breite Arcaden-Architektur mit Bogen zwifchen korinthifchen Säulen ; über dem Gebälke eine Baluftrade, hinter welcher das Obergefchofs zurücktritt, fo dafs eine fchmale Terraffe entlieht. Im Obergefchofs tragen verzierte korinthifche Pilafter das hohe Hauptgefims, und zwifchen die Pilafter bauen fich drei ftattliche viereckige Fenfter ein, deren von Pilaftern geftützte Verdachungen bis unter den Architrav der grofsen Ordnung reichen. Ueber dem Hauptgefimfe befindet fich fodann noch eine Baluftrade und ein wenig gelungener Aufbau aus einer fpäteren Zeit. Dielelbe Architektur ift auf den Seiten in fünf Axen durchgeführt.

b) Rathhäufer in Deutfchland.

1) Mittelalter.

Wenn fchon einzelne deutfchen Städte fich feit der Mitte des XI. Jahrhundertes zu einer gewiffen Selbftändigkeit erhoben hatten, andere feit dem Anfang des XII. Jahrhundertes in planmäfsiger Gründung entftanden und rafch emporgewachfen waren, fo brauchte es dennoch eine geraume Zeit, bis die Entwickelung derfelben in Folge der zunehmenden Bevölkerung, des fich ausbreitenden Handels und gefteigerten Gewerbe-fleifses fo weit gediehen war, dafs die Stadtgemeinden zum Bau bedeutenderer Communalbauten fchreiten konnten. Aus diefer frühen Zeit, dem XI. und XII. Jahrhundert, ift denn auch von Rathhäufern fo gut wie nichts auf uns gekommen; die damals entftandenen Gebäude waren wohl von verhältnifsmäfsig kleinem Umfange; lie genügten bald nicht mehr dem gewachfenen Bediirfnifs und mufften im Laufe der folgenden Jahrhunderte durch Umbauten vergröfsert oder durch Neubauten er-fetzt werden.

Auch das XIII. Jahrhundert giebt noch wenige und keine hervorragenden Bei-fpiele, und die wenigen vorhandenen Bauten aus diefer Zeit find nicht ohne wefent-liche fpätere Veränderungen geblieben. Erft mit dem XIV. Jahrhundert beginnt die eigentliche Periode für den Bau der Rathhäufer in Deutfchland, die fich im XV. und XVI. Jahrhundert fortfetzt und der dann, unter dem Aufblühen des neuen Stils, der Renaiffance, die bedeutendften diefer Bauten auf deutfchem Boden, von denen unter 2 die Rede fein wird, fich anreihen.

Die Geftaltung der Grundriffe der erften Periode ift noch wenig entwickelt; die wenigen vom Bedürfnifs geforderten Räumlichkeiten pflegen in einfachfter Weife

¹⁸) Siehe die Abbildung ebendaf. , S. 195 — ferner den Grundrifs in: Hauser, A. Styllehre der architektonifchen und kunftgewerblichen Formen. 3. Theil: Renaiffance. 2. Aufl. Wien 1880. S. 35.

über einander angeordnet zu fein. Doch diefe Bauwerke find meift von malerifcher Wirkung und vor Allem ihrem Zweck angepafft, wenn auch noch nicht mit vollem künftlerifchem Bewufftfein gegliedert. Das Erdgefchofs enthält gewöhnlich eine nach dem Markt geöffnete Halle, das Obergefchofs die Rathsfäle und -Stuben. Die Treppen find, wenn im Inneren der Gebäude angelegt, meift eng und unbedeutend, wenn, wie es zuweilen vorkommt, bis zum Hauptgefchofs im Aeufseren disponirt, meift von grofsem malerifchem Reiz.

Im Gegenfatz zur Grundrifsbildung zeigt diejenige der Façaden einen ausgebildeten Sinn für charakteriftifche und monumentale Wirkung. Es find vielfach reich und phantafievoll ausgebildete, gut aufgebaute Giebel-Façaden, in denen die einzelnen Bauelemente klar getrennt und ihrer Bedeutung gemäfs wiedergegeben find, mehrfach aber auch wagrecht abgefchloffene Façaden mit Zinnenkrönung und hohem Dach. Das Baumaterial fpielt dabei eine hervorragende Rolle. Quader- und Backfteinbauten erfcheinen in gleich gediegener Durchbildung und ftiliftifcher Eigenart; doch wird auch das Fachwerk häufig, namentlich in den kleineren Städten, verwendet, und es werden damit vorzügliche malerifche Wirkungen erreicht. Thurmbauten find an den deutfchen Rathhäufern diefer Periode feiten; die Thiirme find dagegen häufig vom Rathhaufe getrennt als einzeln flehende Bauten ausgeführt, wie z. B. der von Cöln aus dem Anfang des XV. Jahrhundertes.

Im Inneren find die meiften Räume einfach und fchmucklos, zum Theile überwölbt, zum Theile mit Balkendecken verfehen, einige Räume aber, und namentlich die Rathsftuben, mit befonderer Pracht ausgeziert, mit reichem Täfelwerk verfehen, mit allem Aufwand an Kunft des Bildfchnitzers und Malers gefchmiickt.

Eines der älteften Beifpiele war das jetzt durch einen Neubau erfetzte Rathhaus von Dortmund ¹⁹).

Das Bauwerk flammt in feinen älteren Theilen wahrfcheinlich aus der erften Hälfte des XIII. Jahrhundertes und enthält in feiner einfachen, in fpäteren Zeiten leider vielfach verunftalteten Giebel-Façade einige charakteriftifche Elemente: im unteren Gefchofs eine offene Halle aus zwei Bogen, in die eine Freitreppe in eigenthümlicher Weife fo eingebaut ift, dafs fich zwei Plattformen, die nach dem Platz zu mit Brüftungen verfehen find, ergaben, von wo aus der Rath an den auf dem Platz vorgehenden öffentlichen Handlungen theilnehmen konnte. Das Innere enthält ini Erdgefchofs die Gefängniffe und Gemächer des Schliefsers, oben die Verfammlungsfäle.

Aus fpäterer Zeit, aus der Mitte des XIV. Jahrhundertes, datirt das bei Weitem intereffantere und für viele fpätere Bauten mafsgebende Rathhaus zu Miinfter²⁰) in Weftphalen, eines der vorziiglichften Beifpiele für mittelalterliche Rathhausbauten überhaupt.

Geftaltung

und

Formbildung.

16.

Dortmund.

i7-

Münfter i W.

Die 15m breite, als Giebelbau entwickelte Quader-Façade erhebt fich zu der beträchtlichen Höhe von faft 30 m (bis Oberkante der krönenden Engelsfiguren). Das Erdgefchofs ift durch eine offene, als Durchgang dienende Halle von vier Spitzbogen, die auf kurzen flammigen Säulen ruhen, gebildet und mit einem wagrechten Gefimfe abgefchloffen, auf dem die vier grofsen Saalfenfter auffitzen. Diefe find reich und wirkungsvoll mit Mafswerk gegliedert; zwifchen ihnen flehen etwa lebensgrofse Figuren auf Confolen, überdeckt von zierlichen Baldachinen , in der Mitte die des Pleilandes, zu deffen Seiten Maria und ein Erzengel, auf den Gebäudeecken aber zwei Bifchöfe mit Krummftab. Auch diefes Stockwerk fchliefst mit einem wagrechten Gefimfe ab, und darüber baut fich in allerdings nicht ganz organifcher

¹⁹)    Siehe: Lübke, W. Die mittelalterliche Kunft in Weftfalen. Leipzig 1853 — ferner: Die älteften Rathhausbauten in Deutfchland. Deutfche Bauz. 1870, S. 229.

²⁰)    Siehe: Lübke, a. a. O., S. 313 — ferner: Verdier et Cattois. Architecture civile et domeflique au moyen-àge et à la retiaijlfance. Bd. 1. Paris 1852. S. 156 u. Taf. 48 — weiters: Builder, Bd. 27, S. 89 — endlich eine Abbildung in: Kugler, F. Gefchichte der Baukunft. Bd. 3. Stuttgart 1859. S. 253.

18.

Tangermünde.

Weife der reiche Giebel auf, durch acht ftark profilirte Mauerpfeiler, die in figurengekrönten Fialen endigen, getheilt. Zwifchen den Pfeilern liegen kleinere Mafswerkfenfter, fo wie Medaillons, die in die Mauer vertieft find und die viermal das Stadtwappen mit Adler, zu oberft das Reichswappen mit Krone enthalten. Der Giebel ift treppenförmig abgeftuft und über den Stufen mit reich gegliedertem, durchbrochen gearbeitetem Mafswerk gefchmückt, das, weit über die eigentliche Dachfläche hervorragend, der Giebelneigung folgt.

Dem Vorbilde von Münfter folgen die Rathhäufer von Beckum, Dülmen, Borken und andere, von denen aber keines das Vorbild an Werth erreicht und die alle mehr oder weniger verbaut und verdorben find.

Einem weiteren nun zu erwähnenden Beifpiel, dem Rathhaus zu Tangermünde ²¹), ift ein befferes Loos zu Theil geworden, indem eine glückliche Reftauration es mög-lichft auf den früheren Zuftand zurückgebracht hat und es uns nun annähernd fo zeigt, wie es feiner Zeit entftanden ift.

Daffelbe befteht, wie aus den unten flehenden Grundriffen (Fig. 5 u. 6) hervorgeht, aus Gebäude-theilen, die nach Stil und Conftruction der Anfchltiffe aus verfchiedenen Perioden flammen und die auch im äufseren Aufbau von einander relativ unabhängig erfcheinen. Dabei find zu unterfcheiden drei mittelalterliche Bauperioden und eine moderne. Der ältefle und bedeutendfle Theil enthält jetzt im Erd-gefchofs das Gerichtszimmer, im Obergefchofs den Sitzungsfaal der Stadtverordneten und datirt aus der Zeit zwifchen 1373 und 1378- Späterer Zeit gehört jener Theil an, der im Erdgefchofs als Halle und Flur, im Obergefchofs als Sitzungsfaal des Magiflrats bezeichnet ift. In noch etwas jüngere Zeit ift der nordweftliche Anbau, der im Erdgefchofs jetzt Parteienzimmer, im Obergefchofs einen Flur enthält, zu fetzen, während das Uebrige : äufsere Freitreppe zum Obergefchofs und kleiner Treppenthurm, modern ift und nach einem Entwurf von Stiller bei der Reftauration des Baues zu Ende der vierziger Jahre angefügt wurde.

Da über die frühere Beftimmung der einzelnen Räume weiteres Material nicht vorliegt, läfft fleh ein ficherer Auffchlufs hierüber nicht geben ; doch zeigt auch diefes Gebäude, dafs das urfprüngliche von

fehr einfacher Anordnung war, nur einen Saal oder vielleicht eine Halle

Fig- 5.

Fig. 6.

im Erdgefchofs und einen Saal im Obergefchofs umfaffte, an die aber mit der fortfehreitenden Entwickelung der Stadt weitere Räume bald angereiht werden mufften.

Was den Bau eines befonderen Intereffes werth macht, ift feine äufsere Erfcheinung (Fig. 7); fie ift ein vorzügliches Beifpiel für das Beftreben, ein Rathhaus mit allen Mitteln der Kunft zu fchmücken und charakteriftifch zu geftalten. Namentlich ift der in reichfter Backftein-Architektur ausgeführte Oftgiebel bemerkenswerth. Wenn auch deffen Hauptverhältniffe und namentlich die des Unterbaues wohl nicht dem ur-fprünglichen Zuftande entfprechen, indem der Strafsenboden um Bedeutendes höher liegt als feiner Zeit, und fie defshalb nicht ganz befriedigen können, und wenn ferner eine ziemliche Unregelmäfsigkc-it in der Theilung des Giebels, die durch nichts motivirt erfcheint, befteht, indem die beiden äufseren Theile in der Breite um ein Beträchtliches differiren, fo ift der Gefammteindruck doch ein überaus wirkungsvoller,

ÄS

riAjR

Ł.

ff

CEXiC

na a

Erdgefchofs.

1:500

10 987654321 0

1¹ h 1¹1¹1 ■ 1¹1 ■ 1¹P+H

10

''

Obergefchofs.

15

20m

Rathhaus zu Tangermünde²¹).

21) Siehe: Deutschmann. Das Rathhaus zu Tangermünde., Allg. Bauz. 1850, S. 145 u. Bl. 322 — 325 — ferner: Essenwein, A. Norddeutfchlands Backfteinbau im Mittelalter. Carlsruhe 1855. Taf. VIH, XXIV, XXV — endlich: Adler, F. Mittelalterliche Backftein-Bauwerke des Preufsifchen Staates. Berlin 1860—69. S. 75.

durch Form und Farbe fo beftechender, dafs man Mängel und Unregelmäfsigkeiten ganz überfieht und fich dem Zauber des malerifchen und von grofser Phantafie der damaligen Künftler zeugenden Werkes gern hingiebt. Die Façade ift durch vier ftark gegliederte, ohne wagrechte Theilung bis zu den Fialen auslaufende Pfeiler in drei Theile zerlegt; dazwifchen find die einzelnen Stockwerke durch reiche, netzförmige, wagrechte Bänder abgefchloffen. Das Erdgefchofs zeigt eine unregelmäfsige Vertheilung von Thüren und Fenftern, ohne dafs für diefe Anordnung ein zwingender Grund zu erkennen wäre; das Obergefchofs hat

Fig. 7.

'S

NX

'Pii

=-

ÉHSNfill

il

/I

«1

Ittl

fgj.-

XüXf

Ir

II

ii

ff

c-lb

h.

II

f

LA¹

••

r’ PI if

X ml

ISIS

& il

\v

«■'ma*

-f

;.,r

iSi

S!

ii

fct

ïû

32

'• >

HÄ

E®ÂÉË1È

pjjifrlxLfrrrr

: *7 ; X H

A.-,,

iiiillll

p:

mm

Irl

“j

jll;

iffili' I

••    ' -,■ .    .... ■    :rr;-

III

y V- ■ fff;' .%■

uwtwm-

S Mt/ir

Rathhaus zu Tangermünde²¹).

dagegen klar gebildete und kräftig profilirte, zweigetheilte Spitzbogenfenfler ; der Giebel felbft baut fich hoch über die eigentliche Dachlinie als bewufftes Decorationsftück auf und ift mit ftark plaftifchem Mafs-werk und durchbrochenem Rofettenwerk auf das denkbar reichfte gefchmückt. Weniger anziehend und weniger phantafievoll ift der füdliche Giebel; er hat etwas ftarre Formen und eine zinnenartige Bekrönung ; . immerhin ift auch diefer als Backfteinbildung von Intereffe.

Ueber die mittelalterlichen Theile des Rathhaufes von Lübeck, eines der be-deutendften Bauwerke feiner Art, fehlen genauere Angaben. Einige Notizen find in

19.

Lübeck.

20.

Goslar.

21.

Braunfchweig.

den unten ²²) genannten Quellen zu finden. Daffelbe foll demnächft einen inneren und äufseren Ausbau erfahren ²³).

Als Beifpiel eines einfachen und doch charakteriftifchen Baues aus der erften Hälfte des XV. Jahrhundertes mag noch das Rathhaus von Goslar ²⁴) dienen.

Auch diefes Rathhaus bildet ein Conglomérat von Gebäudetheilen aus verfchie-denen Bauzeiten ; doch hat es eine einheitliche und, bei aller Einfachheit, würdige Hauptfaçade nach dem Marktplatz der Stadt (Fig. 8 u. 9). Diefe öffnet fich im Erd-gelchofs mit einer zweifeitigen gewölbten Halle von fünf ziemlich gedrückten Spitzbogen nach dem Platz ; darüber find die hohen, mit Steinkreuzen getheilten Stich-bogenfenfter des grofsen Saales, der beinahe die ganze Front einnimmt, fichtbar. Darauf folgt eine Bekrönung aus fechs kleinen decorirten Giebeln als Abfchlufs nach dem Dach ; zwifchen den Giebelehen find durchbrochene Mafswerkverzierungen eingefpannt. Der Bau ift mit einem hohen Satteldach überdeckt ; die zwei Giebel find nach den Nebenftrafsen gewendet. Eine ftrenge Axentheilung ift nicht vorhanden. An einem breiten Pfeiler der Erdgefchofs-halle ift der mit einigen Stufen über den Platz erhöhte Pranger angebracht. Am linken Ende fchliefst fich eine offene Laube auf der Höhe des Obergefchoffes an, die durch eine feitlich angebrachte Freitreppe zugänglich ift und ihrerfeits den Zugang zum grofsen Rathsfaal bildet. In diefer Laube wurde in früheren Zeiten, bis 1595, Gericht gehalten.

Das Innere bietet einen bemerkens-werthen Raum, das fog. Huldigungszimmer, das an Decke und Wänden mit Schnitzwerken und Malereien reich ausgeziert ift. Dafelbft malte Mich. Wohlgemuth in einer grofsen Reihe von Decken- und Wandbildern die Weiffagungen des Meffias im IPeidenthum durch die Sibyllen, im Judenthum durch die Propheten und die Menfchwerdung Chrifti bezeugt durch die Evangeliften.

Das Altfladt-Rathhaus zu Braunfchweig ²⁵) ift eines der hervorragendften mittelalterlichen Bauwerke. Es flammt aus verfchiedenen Zeiten-, doch ift deffen Haupt-fchmuck und charakteriftifches Merkmal die zweigefchoffige Arcaden-Façade (Fig. 10)

DEF

CE.WDL3EI

Fig. 8.

Obergefchofs.

HULDIGUNGSZIMMER

GESCHÄFTS.

GESCHÄFTS.

TASSAGE

SITZUNGSZIMMER

LO CIA Li

SAATj

987 654321 0

RAUM MIT

® GETÄFELTER DECKE

REMISE

HOF

1:500

KAMMER

ivoR

RATHE

ri

.LOCAL

ailm

GANG

STUBE

10

15

20m

Fig. 9.

Erdgefchofs.

GANCi NEBBKZ..

GASTSTUBE

VORPLATZ

Rathhaus zu Goslar ²⁴).

22) Hase. Ueber das Rathhaus zu Lübeck. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1873, S. 155. Deutfche Bauz. 1873, S. no.

Die Herftellungsarbeiten am Rathhaufe zu Lübeck. Deutfche Bauz. 1868, S. 488.

Siehe auch Theil IV, Bd. 4 diefes »Handbuches«, Art. 12, S. n.

2») Siehe: Deutfche Bauz. r886, S. 467.

24)    Siehe: Mithoff, H. W. H. Archiv für Niederfachfens Kunftgefchichte etc. Hannover 1852—59. Bd. 3, S. 67.

25)    Siehe: Verdier et Cattois. Architecture civile et domeflique au moyen-âge et à la renaiffance. Bd. 1. Paris 1852. S. 136 — ferner: Kallenbach, G. G. Chronologie der deutfchen mittelalterlichen Baukunft etc. München 1855 — 56. Taf. XLIX — endlich: Kugler, F. Gefchichte der Baukunft. Bd. 3. Stuttgart 1859. S. 391.

MjÊÈ$k' ¹ i

m

i. /\

f ;

TiX.

I

vk

I '

WM ■

%0jjm

H!

1 -

1

i

&

é:’

m

:

**3p

s

jJlM

m

%

X^ï£W~

......ni

î*K'

**- —■ -t    .

m

’ ; .

f

St

i.

f :

IP

-

a

i

I ■ i

1S1

«

ń

Fig. io.

k

r^.

7^

üp

il - ~

If!

.1

i

f :

SS

*_*1

yr-

P

««§

. ■

agfita

P

&

k

1

S .

i

B»* ;f jwv^i

Pa w

■

„ am

' i

■■!

i U

RS

&3N.

<

k.\V

fj

Altftadt-Rathhaus zu Braunlchweig.

i

SS^e

S

jgsæ

:-g

J5S3

s®jj

li

.

1

@e:

'fixage-J'

WSSïifë

"

>«# -.

-,: -

.

A

m

as

m

y

§0

^§31

!»M

«

«

.

TTw*?:

Bj

L-sÂiâ

■ ::

i'.i

!

“ââ

_a .___ -»I

Il

ggiigi

!.<

Handbuch der Architektur. IV.

7-

2

22.

Regensburg.

23.

Einige anderen Rathhäufer.

i8

zweifellos aus einem Gufs und gleichzeitig, vermuthlich in der erften Hälfte des XIV. Jahrhundertes entftanden.

Die eigenthümliche Grundform des Gebäudes befteht aus zwei ungefähr gleich langen Flügeln, die im rechten Winkel an einander ftofsen lind ihre inneren Seiten dem Marktplatz zukehren. Vor diefe Seiten find die erwähnten Bogenhallen vorgefetzt, die fich in der ganzen Länge der Flügel und nach jeder Seite vier Axen breit nach dem Marktplatz zu öffnen. Kräftig ausladende Strebepfeiler bilden nach der ganzen Façadenhôhe eine lothrechte Theilung ; im unteren Gefchofs find fie glatt, im Obergefchofs mit je zwei baldachinbekrönten Figuren (Kaifer und Herzoge aus dem Gefchlecht der Welfen mit ihren Gemahlinnen) gefchmückt. Zwifchen den Strebepfeilern ift der offene Bogengang im Erdgefchofs durch einfach gegliederte, weite Spitzbogen gebildet, der gleichfalls offene Bogengang im Obergefchofs durch grofse fenfterartige Oeffnungen, die im Spitzbogen gefchloffen und mit reichem Mafswerkfclimuck verziert find, der fich auf einem dünnen Halbkreisbogen fo abfetzt, dafs der untere Theil der Oeffnung vollfländig frei und ungetheilt bleibt und fo von der Galerie aus der Blick nach dem Marktplatz durch nichts beengt wird. Ueber den Spitzbogen find Wimperge aufgebaut, deren Dächer in das grofse Satteldach des Baukernes einfehneiden.

Wie der ganze Bau in feiner fchönen und klaren Anordnung und dem wohl ftudirten Detail einen ungewöhnlich gefchickten Meifter verräth, fo ift vor Allem noch zu erwähnen, mit welchem Gefchick die Stirnfeiten der beiden Flügel gelöst und mit der Arcaden-Archrtektur in Einklang gebracht find. Die Dächer des Hauptgebäudes find hier mit fehr einfachen Treppengiebeln abgefchloffen, an die fich das Arcaden-Motiv mit dem ftark verzierten Giebelchen harmonifch anfetzt ; im Erdgefchofs ift — wenigftens an einem der zwei Giebel — die einfache Arcaden-Architektur, aber ohne Strebepfeiler, glatt durchgeführt.

Das Gebäude hat mancherlei Unbilden und Gefahren aushalten rnüffen ; war es doch im XVIII. Jahrhundert nahe daran, dafs die ganze Galerie abgebrochen werden follte. In den Jahren 1840—52 ftellte eine gründliche Reftauration das fehr befchädigte Gebäude wieder her; feiner Beftimmung als Rathhaus ift es fchon lange entfremdet.

Das Rathhaus zu Regensburg ³ 4 5), aus der Mitte des XIV. Jahrhundertes, ift zu erwähnen, weil ein Motiv, das als charakteriftifch für den Rathhausbau zu bezeichnen ift, bei ihm eine befondere Ausbildung gefunden hat: die Loge zu öffentlichen Mittheilungen an das auf dem Platz verfammelte Volk.

Diefe Loge ift vom grofsen Rathsfaal zugänglich und als Erker gebildet, der fich aus einem Pfeiler vom Boden aus entwickelt und mit einem grofsen Spitzbogen und Wimperge mit feitlichen Fialen darüber gekrönt ift. Im Uebrigen ift der Bau fehr einfach ; der einzige weitere Schmuck ift ein vielgegliedertes Portal; das Erdgefchofs ift gefchloffen und glatt. Im Inneren wird noch die Folterkammer gezeigt.

Eine ganze Reihe hierher gehöriger, zum Theile fehr beachtenswerther Bauten können hier nur kurz erwähnt werden. Vielleicht das ältefte deutfehe Rathhaus ift das zu Würzburg 2 7), mit dem an der Ecke ftehenden Grafen-Eckarts-Thurm aus dem Anfänge des XIII. Jahrhundertes. Aus noch früherer Zeit, um 1170, flammt allerdings das Romanifche Haus zu Gelnhaufen, das von Dehn-Rotfelfer, Hafc u. A. für das Rathhaus der alten Kai ferftadt gehalten wird 2 8). Ferner find zu nennen: das Rathhaus zu Stettin von 1245 ; das zu Marienburg, ein mit Zinnen bekrönter Back-fteinbau von 1309 ; das originelle, mit heben Thiirmen gefchmiickte zu Roftock ; das zu Stralfund mit heben frei durchbrochenen Giebeln zwifchen fchlanken Thürmchen, als deffen Baumeifter Henricus bezeichnet wird; das Rathhaus zu Danzig⁶).

Das letztere ift ein bedeutender Backfleinbau aus dem XIV. Jahrhundert mit einem mächtigen Thurm, der fich aus der Mitte der fchmucklofen Façade hoch auf baut, deffen Hauptzierde aber, die phantafie- und wirkungsvolle Thurmfpitze, aus Eichenholz mit Kupfer befchlagen und reich vergoldet, fchon dem neuen Stil angehört. Sie wurde, nachdem ein Brand im Jahre 155° die gothifche Spitze ver-

nichtet hatte, 1559 — 61 errichtet und erhebt fich bis zu einer Höhe von 82m über den Boden. Die Ausftattung der Säle ift gleichfalls aus der fpäteren Periode und bei jener zu erwähnen.

Von burgartigem Charakter ift das mit Zinnen gekrönte und mit kleinen Eck-thürmchen verfehene Rathhaus zu Göttingen, das gleichfalls aus dem XIV. Jahrhundert ftammt. Mithoff's Befchreibung deffelben⁷) giebt mehrfache und intereffante Auffchliiffe über diefen Bau und deffen Benutzung.

Aus dem Anfänge des XV. Jahrhundertes ftammt das mehr aus allgemein hiftorifchem, als baugefchichtlichem Intereffe zu erwähnende Rathhaus zu Frankfurt a. M., genannt der Römer⁸).

Fig. ii.

meBrnP

WÊÊÈ

jypHPr

WwMm

Mm

mm

r?

rü»

flLl

’Vi;

1L

* ,'_ur xj*

mm

1171

B/Ä⁴’

Et

m.

V.

;s

iü.1

tel

■'Akrr-j;

- -^7*

Rathhaus zu Fritzlar⁹).

Derfelbe ift ein Conglomérat verfchiedener Bautheile mit dem 24 X 13 m grofsen, mit einer Schmalfeite nach dem Marktplatz gerichteten, 1411 fchon vollendeten Kaiferfaal, der feit dem XVI. Jahrhundert als Speifefaal bei den Kaiferkrönungen, fonft zu Gerichtsfitzungen diente. Während der grofsen Frankfurter Meffen wurde der Römer auch als Kaufhaus benutzt ; im Kaiferfaal war dann das fog. Pfeifergericht.

Das Rathhaus zu Hannover³³) ift ein intereffanter Backfteinbau aus der Mitte des XV. Jahrhundertes.

Die Anlage ift mit einfachem Unterbau und reicheren Giebeln verfehen und hatte früher einen Thurm mit hoher Spitze, welche die fog. Schlofsglocke trug. In jüngfter Zeit hat der Bau durch Hafe eine ftilgerechte Reftauration erfahren.

Das Rathhaus zu Breslau³⁴) ift ein bedeutender Bau, im XIV. Jahrhundert begonnen ; doch ift die höchft malerifch wirkende Ausfchmückung mit 3 Erker-thürmchen erft nach 1471 entftanden. Im Inneren ift ein grofser Flur und Fürften-faal zu erwähnen.

Fig. 12.

MM

mp?

•I

jf.

wmm

IA

WSÊk

jllM

«dÉfiK

?!

rff+U-i

r-

fS\

il

p!

gSil

»I

il ïi

Ui¹

IIk^i

|PiS| iSiSlp;

Av

p:

\\

Æm

Kl

öl

EBBE'

~T=

Rathhaus zu Wernigerode.

³³) Siehe: Mithof, H. W. H. Kunftdenkmale und Alterthümer im Hannoverfchen. Hannover 1871—-79. Bd. 1. S. 63 — ferner: Oertel & Holekamp. Das alte Rathhaus zu Hannover. Baugwks.-Zeitg. 1S80, S. 580 — endlich: Unger, Th. Hannover. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Hannover 1882. S. 53.

3i) Siehe : Stapel. Das Rathhaus in Breslau. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1859, S. 229 — ferner : Lüdecke, C. u. A. Schultz. Das Rathhaus zu Breslau. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 15 u. Taf. 8—15. (Auch als Sonderabdruck erfchienen : Berlin 1868.)

Auch das Rathhaus zu Lüneburg¹⁰) ift ein Bau von bedeutendem Umfang, deffen einzelne Beftandtheile den verfchiedenften Bauzeiten angehören.

Von grofsem Reiz des Aufbaues ift die Façade deffelben nach dem Marktplatz, wie fie 1605 noch beftanden und die fehr charakteriftifch geftaltet ift mit unteren Hallen, grofsen Saalfenftern , Giebel und kleinen Erkerthürchen. Das Innere enthält noch einen gothifchen Saal, die fog. Laube mit gewölbter Holzdecke, fo wie Schmucktheile aus der Zeit der Renaiffance. Das Gebäude ift neuerdings reftaurirt worden.

Zu den durch Umfang und monumentale Geftaltung hervorragenden Beifpielen zählt noch das Rathhaus zu Aachen von rechteckiger Grundform (47 X 21m Grundfläche) mit einigen, dem Hauptkörper angelehnten Thurmbauten¹¹).

Das Obergefchofs nimmt der grofse gewölbte Kaiferfaal, in neuer Zeit mit Fresken, grofsentheils von Rethel, gefchmückt, ein. Die ftattliche, zinnengekrönte und von hohem Walmdach überdeckte Façade ift von fehr charakteriftifcher Wirkung. Ein Brand zerftörte im Jahre 1883 Dach und Thürme ¹²). Die Wiederherftellung des Bauwerkes erfolgt nach dem Entwurf von Frentzen, dem auf Grund des Ergebniffes einer Wettbewerbung ¹³) diefe Arbeit übertragen wurde.

Noch ift einer Gruppe von Rathhäufern zu gedenken, die am beften an diefer Stelle einzufchalten fein wird, wenn auch einzelne Beifpiele einer fpäteren Zeit angehören. Es find die Rathhäufer in kleineren Orten, die meiftens aus einem Unterbau von Stein beftehen, auf den ein Fachwerkbau aufgefetzt ift, oft reich gruppirt, mit Erkerchen, Freitreppen, Thürmchen, Giebeln und hohen Dächern ver-fehen. Es gehören dahin die Rathhäufer zu Fritzlar (Fig. 11 ³²), das ungefähr feit 1840 abgebrochen und durch einen höchft nüchternen Aufbau ohne alles Intereffe erfetzt wurde; zu Wernigerode (Fig. 12: Abbildung diefes Bauwerkes, wie es vor der Wiederherftellung im Jahre 1875 beftanden), zu Duderftadt¹⁴) nach 1432, zu Einbeck¹⁵) u. a. m.

Sie zeichnen fleh fämmtlich aus durch charakteriftifche Erfcheinung bei einem Minimum von Aufwand an materiellen Mitteln.

2) Renaiffance.

Die Rathhäufer diefer Periode fufsen in ihrer ganzen Entwickelung auf den mittelalterlichen Bauten ; manche, und wie weiter unten gezeigt wird, fehr beachtens-werthe Beifpiele find nur Umbauten, andere wieder nur Anbauten an jene; nicht feiten fchwingen fleh die Städte auch zu vollkommen felbftändigen Neubauten auf. Die baulichen Anforderungen erweitern fleh allmählich ; die Zahl der Amts-Locale vergröfsert fleh; die Bauten werden entfprechend geräumiger, und wo eine Ausdehnung in die Breite unmöglich ift, wird die Zahl der Stockwerke vermehrt. Eine geräumige Halle oder ein Vorfaal bildet faft immer den Kern der Anlage, um den fleh die Rathsfäle und -Stuben, fo wie die Gefchäfts- und Amtsräume gruppiren. Die Halle wiederholt fleh häufig im Obergefchofs und wird dann auch wohl als grofser Raths- und Feftfaal ausgebildet, wie in Bremen und Augsburg. Die Treppen bleiben, namentlich in den früheren Beifpielen, noch Wendeltreppen, zuweilen mit viel Aufwand ausgeziert, häufig in Thürme verlegt, die fleh den Hauptfaçaden vorbauen, wie in Rothenburg, Altenburg, Brieg u. a. O.

24.

Anlage.

25-

Geftaltung.

26.

Architektur-

theile.

27.

Formbildung

und

Schmuck.

22

Auf die Geftaltung des Aeufseren wird der gröfste Werth gelegt, und zwar ift faft immer das malerifche Element ausgeprägt und das Beftreben vorherrfchend, durch freie, aus der inneren Eintheilung hervorgegangene Gruppirung der Haupttheile ein wirksames, wenn auch oft einfaches Gefammtbild zu erzielen. Wenigftens wird in der früheren Periode noch kein Gewicht auf Regelmäfsigkeit in der Theilung der Axen und Anordnung der Fenfter gelegt; vielmehr ift für diefe Zeitrichtung nur die Rückficht auf das Bedürfnifs des Inneren und die gute Wirkung nach aufsen mafsgebend.

Der Gebäudekern ift meiftens von gefchloffener rechteckiger Grundform ohne Vorfprünge im Grundrifs gebildet und mit einem hohen Dach, das bald als Giebeldach, bald als Walmdach erfcheint, bedeckt.

Vor dem Rathhaufe pflegen Freitreppen, die zum Haupteingang führen, angeordnet zu fein, wie z. B. in Mülhaufen, Münden, Eleilbronn, auch reich gezierte Lauben, wie in Halberftadt, oder Bogengänge mit Terraffen darüber, wie in Bremen und Rothenburg, auch wohl zwei- und mehrgefchoffige Hallen, wie in Cöln, Pofen, Brieg ; ferner Erkerbauten, fei es an den Gebäudeecken, wie in Rothenburg, Gernsbach, Altenburg, oder zu Seiten des Einganges, der inneren Raumbeftimmung gemäfs, wie in Münden ; fodann wohl als wichtigftes Element die Thürme, die fleh häufig aus der Façadenmitte erheben, wie in Rothenburg, Schweinfurt, Leipzig und vielen anderen Orten, zuweilen an den Gebäudeecken fymmetrifch angeordnet, wie in Brieg; auch wohl nur an einer Seite vorgebaut wie in Luzern. Die Thürme werden mit befonderer Liebe ausgebildet, nach oben meift im Achteck mit Kuppel- oder Zwiebeldächern und mit durchbrochenen Laternen bekrönt; fie nehmen die Glocken auf, und ein mächtiges Zifferblatt verkündet die Zeit.

Aufser diefen An- und Vorbauten find es weiters die Dächer, die eine reich entwickelte Geftaltung zeigen. Grofse Steingiebel mit allen möglichen Zierathen, Voluten, Obelisken, Statuen u. dergl. kommen allgemein in Aufnahme und wirken hauptfächlich auf die Bildung der Umrifslinien; auch werden den Dächern grofse, mit Giebeln bekrönte Steingaupen angefügt, die zuweilen, wie namentlich in Heilbronn, keine benutzbaren Räume hinter fich haben, fondera nur als wirkungsvolle Schmuckftiicke erfcheinen und dem gemäfs das Stadtwappen oder die Uhr, auch wohl Beides zugleich aufnehmen.' Reihen kleinerer Gaupen aus Holz oder Kupfer, mit fchmiedeeifernen, oft vergoldeten Spitzen geziert, beleben die grofsen Dachflächen, und auf der Mitte des Firftes erhebt fich häufig ein Dachreiter, der zuweilen thurmartig entwickelt ift, wie in Emden und dem altftädtifchen Rathhaus in Danzig.

Aber nicht nur im Ganzen wird eine wirkungsvolle Erfcheinung zu erreichen gefucht; auch das Einzelne erhält eine tüchtige Formbildung, die auf Licht- und Schattenwirkung berechnet ift. Portalbauten mit kräftig vortretenden Säulenordnungen, mit reichen plaftifchen Verzierungen, mit phantafievollen Auffätzen, die das Stadtwappen oder Figuren tragen, gefchmückt, dienen zur Auszeichnung des Einganges. Auch wird befonders auf die Zuthaten, die Lauben, Söller, Erker, Thürme, Giebel und Gaupen alle Kunft des Steinmetzen und Bildhauers aufgewendet, aller erdenkbarer Zierath erfunden, häufig reicher Figurenfchmuck beigefügt, während der meift fchmucklofe Baukern mit all diefem Reichthum in wirkungsvollem Gegenfatze fteht.

An anderen Beifpielen wird die P'açade von unten bis oben al fresco farbig bemalt und zum Theile vergoldet. Auch dann pflegt figürlicher Schmuck nicht zu fehlen; meiftens find es die Tugenden, deren bedeutfame finnbildliche Darftellungen die Façaden fchmücken. Faft an jedem Rathhaufe ift die Gerechtigkeit mit der Wage und dem Schwerte angebracht, häufig begleitet von der Stärke, Mäfsigung,

der werkthätigen Liebe etc. Oder es wird die alte und neue Gefchichte zu Hilfe genommen; dann erfcheinen die Figuren der römifchen Kaifer oder die Büften berühmter Männer des Alterthumes, wie z. B. in Zürich neben den heimifchen Helden Teil, Staufacher, Winkelried, Brun u. A. die Büften von Horatius Cocles, Mutius Scävola, Junius Brutus, Themißokles etc. eingemeifselt find.

Im Inneren wird der Rathsfaal mit Täfelwerk und Malerei feftlich gefchmückt; namentlich aber wird in den Rathsftuben die gröfste Kunftfertigkeit des Schreiners, Bildfchnitzers und Malers entfaltet; reiches Getäfel, das die natürliche Maferung des Holzes zeigt, zuweilen mit Intarfien, ornamentalen und figürlichen Schnitzereien, fo wie mit prächtigen, oft figurengefchmückten Säulen-Portalen verfehen ift, bekleidet den unteren Theil der Wände. Balken- und Caffetten-Decken mit mannigfachen Ein-theilungen und Verzierungen, meift im natürlichen Ton des Holzes, häufig mit Zu-thaten von Farbe, Gold und felbft von Gemälden, bilden den Schmuck der Decken.

Gewaltige, gut aufgebaute und bis in die kleinften Einzelheiten verzierte Oefen oder Kamine erwärmen den Raum ; bunte Scheiben mit den Wappen der Stadt und der Ge-fchlechter mäfsigen das Licht der reichlichen Fenfteröffnungen; kunftvolle Kronleuchter aus Schmiedeeifen oder Erzgufs leuchten bei Nacht. Kurz, es werden alle möglichen Gewerke aufgeboten, um zur würdigen Auszier der Rathsftube das Ihrige beizutragen.

Noch ift manches in diefer Hinficht Intereffante erhalten ; hiervon foll an diefer Stelle zunächft auf einige beachtenswerthe Beifpiele von Innenräumen mit künftlerifcher Ausfchmiickung hingewiefen werden.

Das Neuftadt-Rathhaus zu Braunfchweig 4 4) enthält zwei Rathsfäle, von denen befonders der kleinere feines hübfchen Getäfels von 1573 wegen anzuführen ift.

Auch das aus dem Mittelalter flammende Rathhaus zu Bafel 4 2) hat ein reiches, etwas barockes Getäfel im Ehegerichts-Saal ; dagegen find, was nicht genug bedauert werden kann, die Wandgemälde von Hans Holbein d. J. im Rathsfaal dafelbft nicht auf unfere Tage gekommen.

Im Breslauer Rathhaus⁴³) find die grofse Flurhalle und der Fürftenfaal zu nennen, in jenem zu Danzig⁴⁴) die prächtige Sommerrathsftube oder der fog. »rothe Saal« mit einem reich fculpirten Kamine und Gemälden von Hans Vredeman Vnes, und fchliefslich die Civilamtsftube im Rathhaus zu Lüneburg⁴⁵), die von Meifter Alb. v. Soeß 1566—83 auf das kunftvollfte und reichfte mit Holzfchnitzereien, deren kleiner Mafsftab auffällt, ausgeziert wurde.

Andere Einzelheiten find aus der nachfolgenden Betrachtung der hierher gehörigen wichtigften Rathhausbauten, die in chronologifcher Ordnung zufammengeftellt find, zu entnehmen.

Die früheften Beifpiele find zwei kleinere Rathhäufer im Elfafs, und zwar das Rathhaus zu Oberehnheim⁴⁶) von 1523 und dasjenige zu Enfisheim⁴⁷) von 1535, deren Formen noch vielfach mit mittelalterlichen gemifcht find.

28.

Einige

Beifpiele.

29.

Oberehnheim

und

Enfisheim.

U) Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Liebold’s Aufnahme) find zu finden in : Ortwein, A. Deutfche Renaiflance. Bd. 3. Leipzig 1876 — 78. Abth. 29, Bl. 19—30.

l‘~) Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Bubeck's Aufnahme) find zu finden ebendaf., Bd. 2. Leipzig 187:

■75. Abth. 17,

Bl. 8, 13 — 16.

■O) Siehe die in Fufsnote 34 genannten Auffatze.

41) Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Klingenberg's Aufnahme) find zu finden in : Ortwein , A. Deutfche Re-naiffance. Bd. 4. Leipzig 1879—81. Abth. 38, Bl. x—ro.

lä) Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Heufer's Aufnahme) find zu finden ebendaf., Bd. 4. Leipzig 1879—81. Abth. 40,

Bl. 5—6, 23—30.

⁴⁶) Siehe: Lübke, W. Gefchichte der Renaiflance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil 1, S. 278. U) Siehe ebendaf., Theil 1, S. 270.

Fig- 13-

te*

iii

,.J>\

■3

'mmmÈÉ

m?

Æ&.

‘IgEJlI

Ä

tïWWmj

r,

■-'i

fâ

r£?

JZWSzÊk.

XSXZâé&ÊËÊSFr

ffi

rf|

UM

t'c

ii

fctt

F#

Ml

:U

fi

lit

0.

Xi

ri

gfvj

i\\

IJ

XE-

rÇ

VV,,

11

-te

ex*

II¹

Xfp

M3xj

tax

IL

-r

■X

üJ

■rte»

Jl

Fi]

Fl

il

I1IF;

[i :

jjjp

30

.....

■y'

Mpl:

r-~ -

SSZg-SSS^-

«i

É§fr

irSH-rrr

id5ssas^^SîBsss₈

Rathhaus zu Heilbronn ⁴⁸).

Bezüglich des letzteren Bauwerkes ift hinzuzufügen , dafs daffelbe aus zwei im rechten Winkel an einander gefügten Gebäudeflügeln befteht und mit dem in die Ecke eingebauten Treppenhaufe und einer offenen, gewölbten Pfeilerhalle im Erdgefchofs des einen Flügels von höchft malerifcher Wirkung ift. Sehr charakteriftifch ift namentlich der Balcon-Ausbau, der vom grofsen Saale im Obergefchofs aus zugänglich ift und der noch heute feiner früheren Beftimmung gemäfs benutzt wird zu Verkündigungen der Behörde • an die Bürgerfchaft.

Sodann ift wegen einiger cliarakteriftifchen Elemente in der Façade das 1535 begonnene Rathhaus zu Heilbronn (Fig. 13 ⁴⁸) zu erwähnen.

Vor den fehr einfach behandelten Hauptkörper des Gebäudes,' der mit einem hohen Walmdach abgedeckt ift, legt fleh im I. Obergefchofs eine offene Terraffe vor, auf einer fünfbogigen Säulenhalle ruhend, zu der zwei Freitreppen vom Markte emporführen. Ein reich gefchmücktes, durchbrochenes Steingeländer fafft die Terraffe ein, die wohl zu Mittheilungen des Rathes an die Bürgerfchaft und bei feftlichen Gelegenheiten als Tribune gebraucht wurde. Sodann ift ein gaupen-förmiger, mit Steingiebel gekrönter Auffatz in der Façadenmitte von Intereffe : er diente aus-fchliefslich dem Zwecke, die Bürgerfchaft über Zeit und fonftige aftronomifche Verhältniffe zu unterrichten; mächtige Zifferblätter gaben dem Publicum Kunde vom Stande der Sonne, des Mondes etc. Er ift mit viel Aufwand und Ge-fchmack gebildet, eine reizende und das allen Einwohnern dienende Rathhaus gut charakte-rifirende Zuthat.

Das Rathhaus zu Pofen zeigt eine Façade (Fig. 14⁴⁹), die befonders wegen ihrer hervorragenden und wohl gelungenen Charakterifirung als Rathhaus hervorzuheben ift.

Heilbronn.

Fig. 14.

SMS

Sh US

tP

-Ja

3¹-

Pofen.

■■

Sie ift in ftreng fymmetrifcher Architektur von einem Italiener, Giov. Batt. de Quadro aus Lugano, 1550 erbaut. Vor einem ftark in die Höhe entwickelten Baukern, der vielleicht einer früheren Periode angehört, legt fleh in drei Gefchoflen eine offene Arcaden-

'HJflpjjTTTrm

SJ

1

H;

—5-ff

Halle mit Rundbogen zwilchen Pilaftern, in den unteren Gefchoflen aus je 5 Oeffnungen beftehend, die von breiten Mauerpfeilern flan-kirt find

PI

||

J,

im II. Obergefchofs aus 10 Oeffnungen, über denen das Hauptgeflms des Vorbaues abfehneidet; hinter der Halle kommt der Kern des Gebäudes zum Vorfchein, der durch zwei achteckige, kuppelförmig abgedeckte, kleine Thürmchen an den Ecken und ein mittleres, etwas über die Mauer vorgekragtes, fechs-eckiges Thürmchen mit Laterne belebt ift ; an letzterem befindet fleh die Uhr und darunter

iü

bi

um «

as

fMË

gr:

Rathhaus zu Pofen⁴⁹). Arch. : Giov. Batt. de Quadro.

Facf.-Repr. nach: Dollinger, C. Architektonifche Reifefkizzen. Neue Folge. Stuttgart 1881. Heft IV, Bl. 3. *9) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiflance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil 2, S. 215.

II

IfErra

: —r?Tv    -

--jp r-- -y-

11

-r^

ai

■!

Pgö

11

il

'■

bpl

" r=

y^TT

■il

⁴vÄ.'!

S^hsÉR

HB

ÉII* 1

-•''•I

-M

:• : ;V

K;

«

4-

Il S

fti

:-: l'.£

3i:

Rathhaus zu Mülhaufen im Elfafs⁵⁰).

Li

»fil

rüi

-^^yy

fil

?à?S*

i|

'ï

y'-

'" ÏmP£Ü

«# AaMj

Ii

ifc

K5

: ..-yy

ïy

y»

si

jlj

iwy

C1_J

f'IV

Si

l

1S1

::

£■

Z^W

BH

mm.

HH

T:T A

/y i 7 ||r

iU

V«>

yy-

■■I:

t 1 mîm P

IP“

Wmmi\ •-

WM« lî ; r.

A' "fÜ

Sj!j|Â§y

:ËM ¹1 11

I

«Il

J. :î

•Si ‘Sut

II

l_

su

mm

ï!

Il r

yyy:

sv,y-. i

uv;-v‘ ;

■i

•;>

|l r

fflÉ

IIPŒ

SÄlSlI

WËÊm;

HIM

-gM

ÜŒIlir*

ii

MH

is

figM ;S2fa.J

apPIÜ f il

Wmtü

__a^es

FSfiïjË)

r-

W*—ir

das Wappen der Stadt. Das Hauptgefims des Baukernes fchliefst mit einer reich verzierten Bekrönung. Zur Vervolltländigung der trotz der Regelmäfsigkeit malerifchen Silhouette und Charakteriftik erhebt fich der grofse Rathsthurm aus der Gebäudemaffe, unten viereckig, darüber in zwei fich nach oben verjüngenden Gefchoffen achteckig mit kräftigen wagrechten Gliederungen, mit einer runden Laterne mit acht Säulen, wagrechtem Gebälke und hoher Spitze abgefchloffen.

¹

)    Siehe : Gailhabaud, J. L’architecture du 5. au 17. fiecl£ etc. Paris 1852—63.

²

)    Siehe die Abbildung in: Burckhardt, J. Gefchichte der Renaiffance in Italien. 2. Auf). Stuttgart 1877. S. 196.

³

Eine Abbildung diefes Bauwerkes ift zu finden in : Kallenbach, G. G. Chronologie der deutfehen mittelalterlichen Baukunft etc. München 1855—56. Taf. 53.

⁴

2T) Siehe: Die älteften Rathhausbauten in Deutfchland. Deutfehe Bauz. 1870, S. 22g.

⁵

   Siehe: Das alte Rathhaus von Gelnhaufen. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 274 — ferner: Romanifches Haus in Gelnhaufen. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 153 — endlich: Dehn-Rotfelser, H. v. Mittheilungen über ein in Gelnhaufen freigelegtes romanifches Haus. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 437.

⁶

   Eine Abbildung diefes Bauwerkes ift zu finden in : Ortwein, A. Deutfehe Renaiffance. Bd. 4, Abth. 38. — Siehe ferner: Deutfehe Bauz. 1879, S. 77 und: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1867, S. 233.

⁷

   In: Mithoff, H. W. H. Kunftdenkmale und Alterthümer im Hannoverfchen. Hannover 1871—79. Bd. 2, S. 66.

⁸

   Siehe: Frankfurt und feine Bauten etc. Frankfurt a. M. 1886. S. 28.

⁹

   Nach einer Zeichnung des Herrn Profeffor Gladbach in Zürich.

¹⁰

)    Eine ausführliche Befchreibung diefes Bauwerkes mit Abbildungen ift zu finden in: Mithoff, H. W. H. Kunft-denkmale und Alterthümer im Hannoverfchen. Hannover 1871 — 79. Bd. 4, S. 132.

¹¹

)    Eine Abbildung diefes Bauwerkes ift zu finden in: Deutfche Bauz. 1883, S. 345.

¹²

)    Siehe : Stubler, J. Die Feuersbrunft zu Aachen am 29. Juni 1883. Deutfche Bauz. 1883, S. 341.

¹³

)    Siehe: Die Konkurrenz für Entwürfe zur Wiederherftellung des Rathhaufes in Aachen. Deutfche Bauz. 1885, S. 341.

¹⁴

)    Eine Abbildung diefes Bauwerkes ift zu finden in : Mithoff , H. W. H. Kunftdenkmale und Alterthümer im Hannoverfchen. Hannover 1871 — 79. Bd. 2, S. 25.

¹⁵

)    Siehe ebendaf., Bd. 2, S. 32.

Das Rathhaus zu Miilhaufen im Elfafs (Fig. 15 ⁵⁰), eines der früheften Rath-häufer diefer Periode, ftammt aus dem Jahre 1552.

Beachtenswerth ift die nach dem Marktplatz gewendete Hauptfaçade mit hohem Satteldach aus glafirten Ziegeln und feitlichen Steingiebeln und einem bei Rathhäufern (z. B. in Bern) vielfach wiederkehrenden Motiv einer doppelarmigen Freitreppe, die, mit einem fteigenden, auf Säulen ruhenden Dache abgedeckt, fich an die Façade lehnt und zum Haupteingang im I. Obergefchofs des Gebäudes führt. Die Façade felbfl ift ohne Vorfprünge gebildet, mit wenigen wagrechten Gurten getheilt; fie hat noch mittelalterlich geformte und unregelmäfsig vertheilte, d. h. nur nach dem inneren Bedürfnifs angelegte Fenfter, zum Theile mit Steinkreuzen, ift aber, und hierin liegt der Hauptreiz des Baues, vollftändig bemalt, im Erdgefchofs mit einer Quadertheilung, im I. Ober- (Haupt-) Gefchofs mit einer fcheinbar offenen Säulenhalle mit Baluftrade und einigen Figuren, im II. Obergefchofs mit einer Pilafter-Architelctur und dazwifchen grofsen Nifchen mit allegorifchen Figuren. Die Malerei befteht in ihrer jetzigen Erfcheinung (reftaurirt 1846) aus einem dunkel rothen, dem rothen Sandftein ähnlichen Grundton , der fehr überwiegt, und wenigen anderen Farben, fo namentlich gelb für die allegorifchen Figuren. Der Gefammteindruck ift ein harmo-nifcher und für die Beftimmung des Baues bezeichnender.

Das Rathhaus zu Leipzig bildet einen langen und fchmalen, mit feiner Hauptfeite nach dem Markt zu gekehrten Bau von rund 20 X 92 m Grundfläche.

Obwohl diefes Bauwerk nicht zu den architektonifch bedeutendften Rathhäufern gezählt werden kann, foll es doch, um einiger Eigenthümlichkeiten willen, hier befprochen werden. Im Jahre 1556 von Hieronymus Lotter, der damals zugleich Bürgermeifter war, begonnen, und zwar, wie feine unregelmäfsige innere Eintheilung darthut, mit Benutzung der Fundamentmauern des früheren Baues, der wegen Baufälligkeit abgetragen werden muffte, ift er im ganzen Erdgefchofs zu Verkaufsgewölben eingerichtet, da Bedürfnifs und Gefinnung einen rentabeln Bau verlangten. Im Obergefchofs folgen die eigentlichen Gefchäftsräume des Rathhaufes. Zunächft ein grofser Saal von etwa 43m Länge und lim Breite, eigentlich mehr eine — jetzt fchmucklofe — Halle, die zu den übrigen Räumen Zugang gab. An einer ihrer Schmalfeiten war eine kleine Galerie angebaut, die den Stadtpfeifern als Mufikbühne diente, wenn der Saal bei Feften als Tanz- und Speifefaal benutzt wurde; denn hier wurden, in Ermangelung anderer Fefträume, bei An-wefenheit fürftlicher Perfonen Bankete abgehalten; an Feiertagen tanzten hier die Handwerksgefellen, und nicht feiten zogen auch Hochzeitsgäfte vornehmer Familien mit befonderer Erlaubnifs des Rąthes, wenn die Mahlzeit im bürgerlichen Plaufe vorüber war, „ufs Hafl)l}attS taumelt". An der einen Langfeite und den beiden Schmalfeiten der Halle fchliefsen fich die Amts-Localitäten an, von denen in der einen Gebäudeecke die etwa 11 m lange und 10 m breite grofse Rathsftube mit einem intereffanten eifernen Ofen Erwähnung verdient. Ueber dem Obergefchofs baut fich das hohe Giebeldach auf und ift ebenfalls zu Amtsftuben ausgebaut. Das Aeufsere ftellt fich als niedrige Gebäudemaffe dar, auf der das hohe Satteldach fchwer lallet, an den Schmalfeiten mit Giebeln abgefchloffen.

Im Erdgefchofs war nach dem Marktplatz zu ehemals eine niedrige, offene Laube vorgebaut⁵¹), hie feitdem, offenbar um die Rentabilität noch zu fteigern, ebenfalls zu Läden umgeftaltet wurde. Das Obergefchofs hat unregelmäfsig vertheilte, einfach in die Mauer eingefchnittene Doppelfenfter ; das Dach ift durch eine Reihe grofser, mit Giebeln abgefchloffenen Dachgaupen belebt.

Ein grofser Thurm, deffen Grundform ein längliches Rechteck bildet, baut fich aus der Hauptfaçade, zur Hälfte vor ihr vorftehend, auf ; er liegt nicht ganz in der Mitte der Façade, wohl aber in der ungefähren Mitte des Marktplatzes, und enthält den Haupteingang und die Treppe, die mit geraden Läufen und Podeften zu den oberen Stockwerken führt. Ueber dem Portal vorgekragt, befindet fich eine offene Laube mit Holzpfoften und einem runden Dach abgedeckt ; fie diente, wie dies fchon häufig in ähnlichen Fällen bemerkt wurde, zu Mittheilungen des Rathes an die Bürgerfchaft. Der Thurm wird oben achteckig und endigt mit Zwiebeldächern und offener Laterne; an ihm ift die grofse Uhr angebracht und darunter ¹ 2 3

32.

Mülhaufen i. E.

33-

Leipzig.

34-

Altenburg.

28

ein kleiner Balcon mit eifernem Geländer, der 1599 zur ausfchliefslichen Benutzung der Stadtpfeifer angebracht wurde.

Das Rathhaus zu Altenburg (Füg. 16⁴) ift eines der im Aufbau beftgelungenften kleineren Rathhäufer diefer Epoche.

Fig. 16.

-v-i

r-

Ei

>ii

yć

ü'i

IAÀ;'

If

Æm

mm

rp*~ * ", C-

Sf

im

S©l

AU

gtgfl

iilT

Sir

P-

I1Ü

JÜ1

V.

:ÈÉÉ-f

te

iVj

mm

i,

|!

if

i;

Sil

Ui

Ił

ÉÊ

W.r!ä

Si

— **■

— -v ~

-. L DE . ST I U T ÎC.

j»ÄB

Rathhaus zu Altenburg⁴). Arch. : Nicol. Grohmann.

Daffelbe wurde in den Jahren 1562—64 von dem fiirftlichen Baumeifter Nicol. Grohmann zu Weimar erbaut, und fein Hauptwerth beruht auf der wirkungsvollen Gruppirung der Baumaffen. Vor den mit hohem Zeltdach abgedeckten Hauptkörper legt fich ein unten viereckiger, oben achteckiger Treppenthurm mit drei Achteckfeiten vor, der fich hoch über das Hauptgefims auf baut, mit einem Zwiebeldach und mit offener Laterne abfchliefst. Der untere quadratifche Theil des Thurmes enthält ein reich ausgebildetes Hauptportal und ift mit einem offenen, mit Baluftrade verfehenen Altan bekrönt. An den Gebäudeecken find zwei halb runde, im I. Obergefchofs beginnende, reich verzierte Erker vorgebaut ; an den Seiten erheben ffch hohe Steingaupen über dem Hauptgeffmfe. Wie an faft allen, von italienifchem Einflufs weniger beeinflußten Bauten diefes Zeitraumes ift die Theilung der Thüren und Fenfter mit einer grofsen Freiheit und nur nach dem jeweiligen Bedürfnifs vorgenommen, eine ftrengere Axentheilung nicht vorhanden. In diefer Ungezwungenheit liegt ein grofser, allerdings mehr malerifcher, als architektoni-fcher Reiz.

Fig. 17.

■ 'Kr'

ll !

§1

jle

1-3

A,

TA

,tr

«gili

Mm

mm

ii

§liP5

’Uii

^I

SÏ + '

.LIMMU

mm,

■1

ELM!

fi

■ Al

pp

s§

1!

i";

im

'=5' Hl

Ti

Sill

S, I-'

III:

u;;

fouTil

iii

HH

Sri¹

■a|.

[ tlbil

TA

A..A-A

v-

[ïïïïU

1-1

i- ",

■1

Eli

Rathhaus-Halle zu Cöln⁵³). Arch. : Wilhelm Bernikel.

Das für den Rathhausbau fo charakteriftifche Motiv der Laube hat in diefer Periode wohl keine durchgebildetere und hervorragendere Ausführung gefunden, als fie die Rathhaus-Halle zu Cöln (Fig. 17 ⁵³) zeigt.

35-

Cöln.

B3) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil II, S. 453. — Ferner ift eine Abbildung diefes Bauwerkes (nach Heufer's Aufnahme) zu finden in: Ortwein, A. Deutfche Renaiffance. Bd. 2. Leipzig 1871 — 75. Abth/22, Heft 2, Bl. 1, 2. — Siehe auch: Weyer, H. Die Vorhalle des Rathhaufes zu Köln. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1879, S. 235.

mfäam

UrSHiIwk] i-

Iiiibu

X *“3^5}.

■BLJM

œ&btmÊiËËtÊk⁷'!

Ki

■w

Slipu

säfip

I»

fek<A

$wl

i

33

'■■7

Rathhaus 7.u Brieg

Ai'ch. : Jacob Mahler.

i ,Wtfi ,45*

fi

$m

)■

V59

Fig. 18.

*P

r- \ ■ m

gJl j ;ffi

;• sil

-?y,

ij

fc Wm

** 'il&H

®f|2 -

>•

sga

Sf.

mMMm.Ji

a m ' >m

m ...

i\s'jgĘ=Ęty

\ I3ËS|p

ÉÉ lytr jgffiisl.

ml

W*

Diefe Halle ift ein an den Kern des alten Rathhaufes vorgebauter Portalbau mit zwei Gefchoffen offener Arcaden über einander und erfetzte einen früheren hölzernen Vorbau, »von welchem die Morgen-fprachen verkündet wurden und die kaiferlichen Bevollmächtigten die Huldigung der Stadt entgegenzunehmen pflegten.«

Der Bau wurde von Wilhelm Bernikel geleitet und 1573 vollendet, leider aber aus fo geringem Sandfleinmaterial hergeftellt, dafs im Laufe der Zeit vielfache Ausbefferungen und Ergänzungen vorgenommen werden mufften. Das Bauwerk bildet im Erdgefchofs eine 2 Axen tiefe und 5 Axen breite gewölbte Halle, in welcher die (nun entfernte) zweiarmige, gerade Treppe zum Obergefchofs eingebaut war, in letzterem eine gleich grofse, gewölbte, offene Halle. Die Aufsenfeiten find mit zwei korinthifclien Ordnungen über einander mit frei flehenden Säulen reich gegliedert, dazwifchen die Oeffnungen unten im Rundbogen, oben im Spitzbogen gefchloffen. Ein hohes gefchweiftes Dach erhebt fleh hinter der den Bau krönenden Stein-Baluflrade ; feine Mitte ziert eine grofse figurengefchmückte Steingaupe. Alles ifl reich verziert mit Reliefs, Infchriften, Portrait-Medaillons römifcher Kaifer, fo wie mit decorativen.Zuthaten jeder Art überfäet, und es bildet das Ganze ein anziehendes Gemifch italienifcher und deutfeher Bauweife.

Fig. 19. Obergefchofs.

I-____■—I

Fh

CO

_c5__

J—¹

CD

po

■T ⁼

Ń"*

r«

r-'

P.

co

CU

V"

Fig. 20. Erdgefchofs.

'f

29,0m

Wache

:4ï aji 1 eX

j' ' A'

ićś

" Versammlungs-Saal

14,0™

co

\!!/

.Ÿ.

............18,5™

Rathhaus zu Schweinfurt⁵⁴). — Ysoo n. Gr.

°*) Nach: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Bd. I, S. 467 u. 468.

3°-

Brieg.

32

Das Rathhaus zu Brieg (Fig. 18⁵ 6) zeichnet fich durch malerifche Gruppirung der Bautheile bei einer im Hauptmotiv fymmetrifchen Anlage aus und ift 1570—76 von Jac. Mahler erbaut.

Der Kern des Gebäudes ift von einem hohen Satteldach mit feitlichen Giebeln bedeckt ; vor ihn legen fich an den Ecken zwei niedrige Thtirme bis zum Hauptgefimfe viereckig, darüber achteckig mit Zwiebeldächern und Laternen, zwifchen ihnen eine offene Arcaden-Halle in zwei Gefchoffen, unten mit 5 Bogen, oben mit Säulen, auf denen das Dach direct aufliegt und hinter dem drei grofse Gaupen zum Vorfchein kommen. Leider ift in neuefter Zeit der obere Theil der Vorhalle wegen Baufälligkeit abgetragen worden und harrt einer wünfchenswerthen und pietätvollen Reftauration.

Fig. 21.

fi!

EE3#

HM

Hi

K53¹

U!:

f\

■*=

G‘

[TTE

FAxlr#--'

Sä#

Éô^fgô

'Ï!

rj

ÏI!

i

li

e?

SS1 I

;ilfc -X_|

KTy

:

il

• 1 A i

y ii

C|

tli

Stp

.I lii

■&%

-i

Fp' :

V =

=»,»■181®* ' Rjggg

ILI

MiMsi -Hrili

LI

liii r

Silili“

1|

x, ¹

-Î

EMy

[i ii'! n ■

ii

__

éJl

tepalj

■

Wm*

FI!

àL

Fl

L^P

ii

E®

’-=jH

Jgj

B?,j

eiwpi

nm

-X.

:\

■: ' Ä^Ä

Æ iiiW: EJ®

mamm

ILS -JUi • LiA.ua'.- u.»^    ¹ * ' w *-*»

3=i

Rathhaus zu Schweinfurt5G). Arch. : Niclas Hoffmann.

Zur Steigerung des trefflichen Eindruckes trägt der hinter dem Dach hervorragende, hohe, achteckige Rathsthurm bei, der in der Art der Façaden-Thürme mit Zwiebeldächern und Laternen geziert ift.

Ein befonders charakteriftifcher Bau ift ferner das Rathhaus zu Schweinfurt

(Fig. 19 bis 21). Es liegt mit feiner Hauptfeite nach einem grofsen Platz und hat einen fehr eigenthümlichen, von den anderen Rathhäufern abweichenden Grundrifs, der mit befonderer Rückficht auf kräftige Maffenwirkung erdacht ift.

Das Haus befiehl aus einem Hauptbau von 18,5 X 28,0 m Grundfläche, der mit einem hohen Giebeldach abgedeckt und dem ein kleinerer Gebäudeflügel mit Giebel und achteckigem hohem Erkerthurm nach dem Platz zu vorgelegt ift, während fleh nach rückwärts ein Gebäudeflügel von 14m Breite und 29 m Tiefe an den Hauptkörper anfchliefst. Letzterer ift im Erdgefchofs (Fig. 20) zu geräumigen, gewölbten Lagerräumen mit Einfahrten durch hübfeh ausgebildete Portale verwerthet und enthält zwei fymmetrifch angeordnete, im Aeufseren aber nicht weiter entwickelte Wendeltreppen, welche direct vom Platze aus zugänglich find und nach dem Obergefchofs (Fig. 19) führen. Diefes wird von einer grofsen Halle eingenommen, deren Decke von kunftvollen Holzpfoften getragen wird und die Zugang giebt zu den wenigen Amts-Localitäten und dem grofsen, im hinteren Gebäudeflügel liegenden Rathsfaal. Der Vorbau ift im Erdgefchofs zu einer breiten Durchfahrt benutzt, an die fleh kleinere Wacht-Locale anlehnen, im Obergefchofs zu Amts-Localen und darüber zum fog. Ritterfaal. Die ganze Ausftattung des Baues ift im Aeufseren und Inneren fehr einfach; namentlich wirkt das Aeufsere mehr durch die Maffe und glückliche Gruppirung, als durch das architektonifche Detail, bei dem noch vielfach mittelalterliche Formen verwendet find neben manchen gut angebrachten Einzelheiten in Renaiffance-Formen, wie die Portale und die Baluftrade der Altane mit den Wappen der fieben Kurfürften. Sämmtliche Gliederungen find von Sandftein, die Flächen geputzt.

Der Bau wurde 1570—72 von Meifter Niclas Hoffmann, Steinmetz zu Halle, »dem das Rathhaufs von Steinwerck zu machen angedingt« ⁷ 8), ausgeführt.

Aus der gleichen Zeit ftammt auch der Renaiffance-Anbau am Rathhaus zu

Lübeck5 8).

Ein zierliches Beifpiel des neuen Stils, das nach dem Markt im Erdgefchofs eine offene Bogenhalle auf Granitpfeilern, im Obergefchofs eine hübfehe Pilafter-Architektur mit eng geftellten Fenftern und darüber drei fchmucken Giebeln, auf denen die Wappen der damaligen Rathsherren angebracht find, zeigt. Einer etwas fpäteren Zeit gehört die bedeckte Freitreppe zum Rathhaus an. Der Aufbau des Thörchens zeigt die Jahreszahl 1594 — mit einer vorzüglichen Durchbildung des bildnerifchen und architektonifchen Details.

Was aber diefes Rathhaus zu einem ganz befonders beachtenswerthen Bau Rempelt, ift die fog. Kriegsftube, bekannt und berühmt ihres fchönen Täfelwerkes wegen. Sie ift ein prächtiger Raum von 18,6m Länge, 8,7 m Breite und 5,o m Höhe, auf beiden Langfeiten durch je drei grofse Fenfter erhellt. An der einen Schmalfeite befindet fleh das reich gefchmückte Eingangs-Portal, ihm gegenüber ein hoher Kaminbau. An den Wänden ziehen fich Bänke hin, und darüber baut fleh das wirkungsvolle Getäfel auf. Leider fehlt zur Vervollftändigung des Eindruckes die urfprüngliche Holzdecke, deren Stelle nun eine flache Stuckdecke aus dem vorigen Jahrhundert einnimmt. Der Saal wurde in den Jahren 1575—1608 hergeltellt.

Das Rathhaus zu Rothenburg o. d. T. ift durch eine Anficht auf der um-ftehenden Tafel und den Grundrifs in Fig. 22 ⁹) veranfchaulicht.

Nachdem zu Anfang des XVI. Jahrhundertes ein grofser Theil des mittelalterlichen Rathhaufes abgebrannt war, wurde in den Jahren 1572—78 das Rathhaus durch einen Anbau ergänzt, der zu den gelungenften Beifpielen diefer Zeit zählt. In Form eines etwa 14,0 m tiefen und 41,5 m langen Rechteckes lehnt fich der Bau mit der einen Langfeite an die alte Gebäudemaffe, die unter Anderem den grofsen Rathsfaal enthält, an und grenzt mit der anderen Langfeite an den grofsen Marktplatz. Der Hauptkörper des Gebäudes ift in den Mafien einfach componirt ; in die glatten, nur mit ftarken wagrechten Gurten gegliederten Wände aus Sandfteinquadern find die gekuppelten Fenfter in mittelalterlicher Weife ein-

37-

Schweinfurt.

38.

Lübeck.

39-

Rothenburg o. d. T.

Fig. 22.

10 037654321 0

a' 1

.s

1:500

Halle

10

15

iZ mm er

20m

H Vorraum Jo'X X I ; \ j-a    it,Z2ŚomeęA—(j

40.

Emden.

Rathhaus zu Rothenburg o. d. T. — I. Obergefchofs⁵⁹).

gefchnitten ; ein hohes Satteldach mit kleinen Gaupen krönt ihn ; nach den Schmalfeiten find nur die hohen Giebel etwas reicher ausgebildet. Diefer Kern ift nun mit einigen Zuthaten geziert, die zur malerifchen Wirkung wefentlich beitragen. Es find dies zunächft ein mäfsig hoher, achteckiger Thurm, der fich in der Mitte der Langfaçade. mit drei Achteckfeiten vor den Bau vorlegt und der die Haupttreppe enthält, dann eine grofse Bogenhalle (nach Stil und Jahreszahl am mittleren Giebel erft 1681 dem Bau hinzugefügt), die fich längs der ganzen Hauptfaçade nach dem Markt zu öffnet, den unteren Theil des Thurmes verdeckt und im I. Obergefchofs eine offene Terraffe bildet, wohl geeignet, als Tribune bei feftlichen Gelegenheiten zu dienen; ferner eine Freitreppe, die fich in das fteigende Terrain des Platzes verliert und zu der Bogenhalle führt. Sodann ift in der einen Gebäudeecke vom I. Obergefchofs an ein Erker vorgebaut, der, mit Wappen und Baluftrade reich gefchmückt, in ein achteckiges, über das Hauptgefims vorftehendes Thürmchen endigt. Zur Ergänzung der Wirkung dienen die Theile des alten Rathhaufes, vor Allem ein hoher Thurm, der mit achteckiger Spitze in dem neuen Stil ergänzt ift. Als Baumeifter wird der Nürnberger Meifter Wolff genannt.

Bezüglich der Geftaltung des Grundriffes ift zu erwähnen, dafs der Hauptraum deffelben eine grofse Halle oder ein Vorplatz im I. Obergefchofs (Fig. 22) ift, an den die Amtsftuben grenzen und der den Zugang zum grofsen Rathsfaal im alten Bau bildet. An innerer Ausftattung der Räumlichkeiten ift nicht viel Bemerkenswerthes erhalten worden; einige fteinerne Portal-Einfaffungen find die fpärlichen Refte einer früheren Pracht, die man wohl Angefichts der fonftigen in Rothenburg erhaltenen Kunftwerke bei dem wichtigften und bedeutendften Bau der Stadt vorausfetzen darf.

Eine gleichfalls fehr charakteriftifch gebildete Façade zeigt das Rathhaus zu Emden (Fig. 23 ¹⁰), das 1574—76 errichtet wurde.

Sie befteht aus einem nach Höhe und Breite mächtig entwickelten Quaderbau ohne Vorfprünge mit regelmäfsiger Axentheilung und einem hohen Walmdach. Der Unterbau ift durch ein niedriges Erd-gefchofs und ein Halbgefchofs darüber mit rechteckigen Fenftern gebildet und in der Mittelaxe durch ein grofses Portal, das zugleich Strafsendurchgang ift, unterbrochen; über dem etwas vorftehenden Portal auf der Höhe des I. Obergefchoffes ein Balcon mit Baluftrade. Es folgen zwei Reihen hoher, mit Stein-pfoften getheilter, einfacher Fenfter, die in die Quadermaffe eingefchnitten find und darüber, den Bau wirkungsvoll abfchliefsend, eine niedrige, offene Pfeilerhalle mit Baluftrade und geradem Gebälke, auf dem das Dach unmittelbar auffitzt. Die Mitte ziert eine hohe Steingaupe mit Giebel in reicher Säulen-Architektur ohne Fenfteröfifnungen, mit Wappen und Figuren fchön gefchmückt.

Aus der Mitte des Daches entwickelt fich ein aus Holz conftruirter Dachreiter von bedeutenden Abmeffungen, zuerft als breites Viereck, das mit einer Terraffe abgedeckt ift, und darüber als achteckiger

=J

. ;■

===

gg

SS= ÆSL-- -SSSS=

-13=

mli

=-===

~nE=E

-.-3-;

33

_3

Vf.

ryx;

3:3-;

Ąf. vj

Łs5ł-_

jggi;

Ul

Mu

Li

fflL

: “ -

=. _ -

!•

l¹

£r_;

SI

î'i

■■■V,

1,

| Lp Pfl' ^

3*1

li

“M

Q3

US

l'':;

Zu S.

34-

mm

~rrr__

(sSiS

un

2P

r~ i

XX

I»..

■t -

s%3k§3

Hä

SSiSJS?

%u

iS

Xg

!gH

533

X;

x:

KW

\\

x\

x\

>:

Wll|

iiii

fei!

jBK

v->

If

xv

■V

[S

f0 Big

émm

W ,..... “Â?⁵

cg

mmm

HÄ:

vx.-, v~~

xs

mm

sX

ÎEÜ

/.j

ïiw

UB

fi

lü

-ï

ISS

L1

jjfcS

îj 1

11

13

’f:i

fFrri

!ïr

Ml

3111

V

ss

"1

fll.l'

«i

p*m

Ä ffl

I»,..

U'Cxx

i™

IBS

......‘"ir"

®j

'.'•V

R;

fi

|Mi»l

fi.

'V

il

iBW

W\

x__.

X-3

S;

XvlX

«=r

j?-

>3

Rathhaus zu Rothenburg o. d. T,

Arch. : Wolff

Handbuch der Architektur. IV. 7.

Aus dem Verlage von Velhagen & Klasing (Bielefeld) in Leipzig.

Thurm in mehreren Abfätzen und mit Kuppeldächern. Auf dem erlten Achtecksgefchofs ift die Uhr angebracht; die oberen Abfätze find durchbrochen; in einem derfelben hängen die Glocken. Das Ganze verräth den Einflufs der nahen Niederlande. Das Innere zeigt aufsér wenigen Reiten feines früheren anfehnlichen Schmuckes an Glasmalereien mehrere trefflich gearbeitete Silbergefäfse und eine grofse und berühmte Rüftkammer.

Fig. 23.

-J

üll

Hfl

Bill

wmm

mma sBi

''

mæmk

aaH

?ll

ul£4T:-l~

lin

~__MU'—L

alüülBE

il

ri

■r'

L.

?ëeI5-=1

11 11

' y." 'f-'r • '? ' \r / '17-

uJ

iïT

' »!

lLL L U-L L LL LL VL ! LL U

ta

LL

I-f

aii

ÉLU

: il

l'ï’ll

ri - M

|lj|

mm

_____

Jk

Rathhaus zu Emden ⁶⁰).

Als ein einfacherer Bau von regelmäfsiger Anlage ift das frühere Rathhaus zu Strafsburg i. E. zu erwähnen.

Von Daniel Speckle um 1585 erbaut, neigen fich feine Formen der entwickelten Renaiffance zu, und daffelbe kann als ein gelungenes Vorbild für einen Kanzleibau oder ein Amtshaus gelten, während der Charakter eines der grofsen Stadt würdigen Rathhaufes darin nicht ausgeprägt ift.

41.

Strafsburg i. E.

42.

Conftanz.

43-

Münden.

44.

Neifse.

45-

Bremen.

36

Nicht ohne Intereffe ift fodann das Rathhaus zu Conftanz, das Ende des

XVI.    Jahrhundertes zum Rathhaufe umgebaut wurde.

Daffelbe umfchliefst einen kleinen, fehr malerifchen Hof⁶¹) in fein gebildeter mafsvoller Renaiffance-Architektur, die auf Mitwirkung von farbiger Décoration der Façaden componirt ift. Reffe der letzteren zeigt der Hof, während die Strafsen-Façade mit modernen Fresco-Malereien gefchmückt ift. Die Giebel an der Hauptfaçade find ihrer einfachen, aber wirkungsvollen Silhouette wegen beachtenswerth.

Das Rathhaus zu Münden ⁶²) ift ein ftattlicher und charakteriftifcher Bau, 1603—19 an Stelle des alten, baufälligen Rathhaufes errichtet.

Das Innere zeigt im erhöhten Erdgefchofs eine grofse Halle und die Rathsftube, im I. Obergefchofs

den grofsen Saal über der Halle und eine anfehnliche Reihe Nebenräume, die mit dem Saale zufammen als Fefträume vornehmlich bei Hochzeiten benutzt wurden.

Aus dem Jahre 1604 datirt der Anbau an das Rathhaus zu Neifse (Fig. 24⁶³), ein hoher, nach dem Platz weit vorfpringen-der Giebelbau, der feiner impo-fanten Erfcheinung wegen zu erwähnen ift.

Das Erdgefchofs bildet nach dem Platz eine zweiaxige, mit grofsen Rundbogen gefchloffene , weite Halle , auf die zwei einfach gebildete Stockwerke mit gekuppelten Fenftern folgen, mit einem kräftigen Hauptgefimfe abgedeckt, und über dem fich ein hoher Giebel aufbaut, durch wagrechte Gefimfe in nach oben proportional fich verjüngende Stockwerke getheilt und mit Pilafter - Ordnungen, Nifchen, Figuren und Obelisken in wirkungsvoller Abwechslung gefchmückt, fo dafs diefe Façade zu den beftcomponirten der deutfchen Renaiffance zu rechnen ift.

Wenn wir die chronologifche Ordnung weiter verfolgen, fo kommen wir nunmehr zu den bedeutendften Bauwerken der in Rede flehenden Periode, zunächft zum Rathhaus zu Bremen, welches feinem Kern nach ein mittelalterlicher Bau aus dem Anfang des XV. Jahrhundertes ift, in Form eines langen Rechteckes von ca. 16,3 X 43,o m Grundfläche und einer einfachen Grundrifsanordnung. Zu Anfang des

XVII.    Jahrhundertes erhielt der Bau feine berühmte Façade aus Häuflein nach dem Marktplatz zu vorgebaut (flehe die neben flehende Tafel⁶⁴), die fowohl nach Erfindung der Gefammterfcheinung, als nach Durchführung der Einzelheiten zu den intereffanteften und bedeutendften Bauten des ausgebildeten deutfchen Renaiffance-Stils gehört und die als die ftattlichfte Rathhaus-Façade in Deutfchland bezeichnet werden mufs. Als ihr Schöpfer wird der Steinmetz Liider von Bentheim genannt.

Fig. 24.

mt

MPS|

118ÉÜII1

lEF

I V-f jBpfc A I—ri

U;pTT77îj

M;!

M.

jîrfî

TA

iüJ

MA-

I ■ i '. . 1 1

~ ~----—    -    -    : " V j \ ^

R—". .....: -    - --—

Ratbbaus zu Neifse⁶³).

61)    Siehe: Architektonifches Skizzenbuch. Heft 92, Bl. 5 (Hof des Rathhaufes in Conftanz; von Dollinger).

62)    Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Liebold's Aufnahmen) find zu finden in : Ortwein, A, Deutfche Renaiffance. Bd. 2 (Leipzig 1871—75), Abth. 13, Bl. 1 u. Bd. 3 (Leipzig 1876—78), Abth. 13, Bl. 30.

63)    Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil II, S. 195.

64)    Eine andere Abbildung diefes Bauwerkes (nach Mittelsdorf's Aufnahmen) ift zu linden in : Ort wein, A. Deutfche Renaiffance. Bd. 4. Leipzig 1879—81. Abth. 34, Bl. 1 u 2.

•À

Zu S. 36.

nr

ÎEiæai»

k%

£•

Ifnl

JÜjfl j§£S||||

1!Ü S : '

; j plp«

W

MS*    ffV.fr —t

Bü

imr.m

:::i

mm

n

I»

PBU\;

Si

ii BIŁ i;

mâ\

•; \

g]

Failli!

»II

W®fî®n imt** -* .    __ l

Âtesfc

Il

IsaEiäEsätäHISHE

JY

i'

%=-

tim

Bjjgggąj

;ÂY

âl

gà*

’iiüffiiïSÜÂjj

. M

pp

üshémH

3#

D-WP-

ïA

BBj

WÉÊiï

ET!

i J'

ri

■ ''Ą. ~

mMMMP

i.

j'S

<■<

üi?!

,,

■Hwl

--H r>

il

ff

!> ;

HP

mgmgg§

K* • ■'j ;

Vf

ms

H*

■ ■J

Pi

»i

s* ,&£©« • -- ~ JS

j*“»

^': fik-vfc

lî-^’lr

m£i: «-■

mm

11 i

jÄ.-tjiïv-11/jJ- a • •. d •* ■•» •‘ffr*****r•.•ilAI-t.'..'J

Tuj ,m*4 .-*-i ■•»( -l'-l . •*-: ï *J •»“ ' • - • i • - — j Kl M -• • *■> — *    i£j A*    i * i¹ ' 11    •" f ^J‘ ’L J - ¹ ' -I ' J

sàg

iJic-;.c2

E3

•fi

i;

• •: •

_-.~

» —< rrr'/a

.r'Æa§gafcs

;;i

•m

il I

il™

* V    ;

Ylll

i-,.

!V7r-ffn

ÉÊ

i,U ÂjfcjJS:'

.f

■.i; :

m

"...A

fl

_ iHi _

li

ß<s

T.

■1

li§]

••-••••

I wątpili

L AvIlSliri- i|

1:1

HJ

m

'M

»

iif

rrn

fSi

jTM

•w?-

tix\

:ïï ü: L

iVcdlBn

»? V »1 ♦    ♦ •

VÀ

»1

tei:

Mâ

fflnj

,if;

r*

ÜË

n>f

iffS'l

;/,X|H*C««ailII i ;r: IjiijJ

iiiKłl ai'r, M.i-.i-.wilm II . fVH

Æm sas

fil

■J

KiA

Mil

..

arewiig..¹;.

il

Ft

;J

’:;f

Y:.

::

Sß

Psi

#&

IÜ;

iS

püfi

3f

iS«

.••

ff L i !lfl|

rTlîâl-“ïr • -*'l!l£

fl

. ji :

rM

F'

[ JÀ

h'ï

mm®?*

DMi

igfeiaQlg!

,C)

■v,-

'.V" "'f

a-

łfj

:■ Y

■■

St

. i®

wT

I'lI

:■

!;

•’ :v

:•

|®|l

-V

;

S1 :

tel

i iStflSS!

é»

Sjï¹®

c£

iW'ir

„•lilii!¹':];

f:j-jj’- luJTsaaajQiiiB

IIS^SSSII II fl.; ISCÜISIIE3àüÂSrl.....

Pi SipajiSife

El HalZlŁlL

Il

ii

IIM

1 -J 1

WÆ

y//

Wm

irH=^

iB§ü

psftwlHrl -piiji: iiMMaiiaB

.......... ^

sSS!

K. fertâ

II

ji

p¥fci

fetüS;

...."Il

i.juuj<-¹— ■ jiiiim ! iw*wBiiyi'ii!îmnimi    pj'•*—, T^üîiiuiirtti

iaSlïi vB >" V-Ę||Jj!li J SŁ üioôSffli

a«p fea»

iüL\

pi

;, ;

I¹ i -I —

teL—

Hfe»aj»Æffla

un

Sitsi

■...». 1 f J . i ...

il JUiti il'J

S-f'b^Si

iij.i'ïfi B» ‘lad SUiti'LrW

hiidETÜffl

.... I - — ÎJ M.i—.lyfiwiMpi'wiii'rT^ii

WÆmzz.

w/mmmm

Rathhaus zu Bremen.

Im Erdgefchofs ift dem alten Bau eine reich gefchmückte, wohl proportionirte Bogenhalle von 11 Axen vorgelegt, die nach dem Platz zu geöffnet ift, mit dem Bau felbft aber in keiner fehr innigen Beziehung fleht, indem von derfelben kein Eingang in das Rathhaus führt. Ueber den drei mittleren Axen baut fich ein hoher Giebelbau auf, der die Façade wirkungsvoll gliedert; zu den Seiten deffelben bilden fich über den Bogenhallen zwei offene Terraffen, hinter denen die hohen Fenfler des grofsen Saales zur Erfcheinung kommen und die in ihrer einfachen Gliederung einen wohlthuenden Gegenfatz zu der reichen Geftaltung der Bogenhalle und des Giebelaufbaues bilden. Zwifchen den Saalfenftern find vom mittelalterlichen Bau die mit gothifchen Baldachinen bekrönten lebensgrofsen Statuen flehen geblieben. Ein kräftiges Hauptgefims mit grofsen Confolen fchliefst die Façade glücklich ab und ift mit einer Baluftrade verfehen, hinter der das hohe Walmdach des Hauptbaues fich erhebt. Die Flügel find mit grofsen Stein-gaupen gefchmückt, welche die fonft einförmigen Dachflächen wirkfam unterbrechen ; fie tragen die Jahreszahl 1612, das Vollendungsjahr des Façadenbaues.

Das Innere enthält im Erdgefchofs eine die ganze Grundfläche einnehmende, grofse Halle, deren hölzerne Balkendecke mit Holzpfoflen geftützt ift. Sie ift von der Schmalfeite zugänglich und dient als Vorfaal zum grofsen Rathsfaal im Obergefchofs, mit dem fie durch eine hölzerne, in der einen Ecke der Halle eingebaute Wendeltreppe verbunden ift. Der Rathsfaal nimmt ebenfalls die ganze Grundfläche des Baues im Obergefchofs ein, ein Rechteck von ca. 13m Länge, 40m Breite und 9m Höhe mit einer Holzbalkendecke ohne mittlere Unterflützung. Etwas in den Saal vorfpringend ift, dem mittleren Façadengiebel entfprechend, ein zweigefchoffiger Bau eingefügt, der zwei nur vom Saale aus zugängliche Räume von je 10,o X 5,5 m Grundfläche enthält, unten die Gildenkammer, oben das fog. alte Archiv, zu dem eine kunft-voll gefchnitzte Wendeltreppe aus Eichenholz hinaufführt. Nach dem Saal zu ift der Einbau mit einer Holztäfelung geziert, die, obfchon dem üppigften Barockftil fleh nähernd, zu den meifterhafteften deutfehen Schnitzarbeiten gehört. Von gleich vollkommener Arbeit, die von der grofsen Phantafie und einer bewundernswürdigen Formgewandtheit der damaligen Meifter Zeugnifs giebt, ift das Täfelwerk des alten Archivs. Leider ift die Gildekammer ihres Schmuckes, der fie zweifellos einft zierte, beraubt und bietet nichts Bemerkenswerthes ¹¹).

Das Rathhaus zu Nürnberg (Fig. 25 G6) ftammt aus drei verfchiedenen Bauperioden, einem älteften Theile, der den grofsen Rathsfaal enthält, von 1332—40, einem zweiten von Hans Behaim d. Aelt. aus dem Jahr 1515 und dem dritten, der 1613—19 von Eucharius Carl Holzfchuher erbaut ift.

Die beiden älteren Theile find noch gothifch, der dritte, hier zu erwähnende in einer etwas kühlen, von italienifchen Formen ftark beeinflußten Spät-Renaiffance. Er bildet eine lange, im Grundrifs ungegliederte Façade mit regelmäfsiger Axentheilung, die aus einem glatten Erdgefchofs mit kleinen Fenftern und drei grofsen, fehr plaftifchen und barocken Portalen mit reichem Figurenfchmuck befteht ; über dem-felben aus zwei Obergefchoffen mit je 36 eng geftellten, einfach umrahmten Fenftern, auf denen ein kräftiges Plauptgefims laftet. Zur Belebung der Façade dienen zwei Aufbauten an den Gebäudeecken und ein breiterer in der Mitte, alle drei mit Thürmchen gekrönt. Die Façade zeigt in ihrer gefchloffenen Maffe wohl eine gewiffe Monumentalität und Grofsartigkeit, ift aber als Rathhaus nicht gerade glücklich charakterifirt. Der Hof hat eine hübfehe Arcaden-Architektur in den beiden oberen Gefchoffen.

Das Rathhaus zu Augsburg ift eines der wenigen Beifpiele eines planmäfsigen und in fich vollendeten Neubaues, während die meiften Rathhäufer diefer Periode Umbauten oder Anbauten älterer Anlagen aus dem Mittelalter find.

Es verlangt feines Werthes wegen eine befondere Beachtung ; kommen ihm doch wenige Bauten auf deutfehem Boden gleich an gediegener und charaktervoller Haltung, an architektonifcher Durcharbeitung, an harmonifcher Geftaltung des Aeufseren und Inneren, wenn auch manche andere Beifpiele in Bezug auf Detailbildung und decorativen Werth über ihm flehen. Auf Anregung des damaligen Stadtbaumeifters Elias Holl, der den Rath für den Neubau zu gewinnen wuffte, entftand der Bau nach feinem Plan in dem kurzen Zeiträume von fünf Jahren (1615—20). Er ift von bedeutenden Dimenfionen, da das damalige Bedürfnifs bereits eine grofse Zahl von Amts-Localitäten erforderte, zudem aber Fefträume in ausgedehntem Mafse vorgefehen werden mufften.

46.

Nürnberg.

47-

Augsburg.

Der Grundrifs (Fig. 26) bildet ein gefchloffenes Rechteck von 33m Länge und 44 m Tiefe ohne Rifalite und zeigt eine fehr überfichtliche und einfache Anordnung. Man fieht, dafs der Baumeifter die damaligen italienifchen Bauten kennen gelernt hatte, und findet Anklänge in feiner Grundrifsanlage, namentlich an die Scuola di San Kocco in Venedig. Zwei das ganze Gebäude durchfchneidende Mauern

Fig. 25.

g?

V/

:'Y-

X!

7_^\

*7

mJ

.-==3=^===:

=f=r-^==fS?--=^

j.'

Rg*

hSI|

ÜH i

1CÜ

El!!!

EP

jjwTrn

••

/i

lijii

i \:ym

,!

"L

w$»

|s

Mk

»,

f.

Ifp'¹

ki

H :...

*3-

Ml

P"

ifiriy

-t!

[—InTi«?

■ Mi

Tîl

“0.

spi

EC

>i

1

x*

XUJL |||

■ni—r

£jW

~V*f

*S

EBb

HB

XI

■Hs

lii

JJJJUJÜ

ai

«sä

Sr¹¹!

InW'lS l'N&i _ V..\i\v'

ffi

sj

-m

rrrt

■    ■■ ! I ! ! 11 ; ‘

liinililllliw IHiiii’

-^uuilil i]Él

M\

x:

diiiiiü

ifc:

’MlinvIH

illr^

iw-

§F

:i: ;

11

«äs

Rathhaus zu Nürnberg⁶⁶).

theilen daffelbe in drei Theile, von denen der mittlere etwas gröfser ift, als die äufseren. Er bildet im Erdgefchofs und im I. Obergefchofs je eine grofse Halle von ca. 17 X 31 m Grundfläche, die von ihren Schmalfeiten erleuchtet ift und die bequemen Zugang zu den in den äufseren Theilen disponirten Amts-Localitäten und zu den Treppen bietet. Letztere find in der Mitte der Halle nach beiden Seiten fymmetrifch angeordnet, und zwar als 7 m breite, geradläufige und doppelarmige Treppen mit Podeften. In den Gebäude-

ecken liegen im Erdgefchofs die Hauptwache und das Archiv , im I. Obergefchofs die Sitzungsfäle , die Stadtkämmerei und das Bauamt.

Das II. Obergefchofs ift den Fefträumen Vorbehalten, und es entfpricht den unteren Hallen der grofse Raths- und Feftfaal, feines reichen Schmuckes wegen der »goldene Saal« benannt, der lieh bei 17 m Breite und 31 m Länge durch drei Stockwerke bis zu der beträchtlichen Höhe von ca. 16m erhebt. Derfelbe ift von den beiden Treppen aus ohne befondere Vorräume zugänglich; es diente ihm die fchmucke Halle des I. Obergefchoffes als Vorfaal. In den vier Ecken liegen die vier ungefähr quadratifchen fog. Fürftenzimmer (Fig. 28 ⁶⁷), die ihren Zugang nur vom grofsen Saale aus haben ; über ihnen find Galerien zum Saal angebracht ; über dem Saal aber liegt in derfelben Ausdehnung wie diefer die Modellkammer der Stadt

Während der Grundrifs ohne Vorfprünge gebildet ift, zeigt die Façaden-Entwickelung (Fig. 27e7) eine ftarke Gruppirung, indem der mittlere Gebäudetheil die Flügel um zwei mäfsig hohe Stockwerke überragt und mit einem hohen Giebeldach abgedeckt ift, die Flügel aber mit flach gedeckten Terraflen und Baluftraden endigen. Ueber den Treppenhäufern erheben fich zwei Thürme ; unten quadratifch, darüber achteckig, mit zwiebelförmigen Dächern, tragen fie viel dazu bei, den Bau zu beleben und feine malerifche Wirkung zu fteigern, die vornehmlich auf der energifchen Silhouette beruht, wogegen die Detailbildung des Aeufseren an einer gewiffen Trockenheit leidet. Wie die Abmeffungen des Grundriffes, fo find auch die der Höhen bedeutend und zwar : Hauptgefims der Flügel ca.

26m, Hauptgefims des Mittelbaues ca. 36m,

Spitze des den vorderen Giebel krönenden Pinienzapfens, des Wahrzeichens der Stadt, 49,5 m,

Treppenthürme 62 m-

Der eigentliche Rathsthurm aus mittelalterlicher Zeit fleht getrennt vom Rathhaufe und ift mit ihm durch einen achteckigen Aufbau von Elias Holl in Einklang gebracht.

Die merkwürdige innere Ausftattung zeigt eine überlegte Steigerung in der Wahl der de-corativen Mittel ; der einfachen und fchmucklofen gewölbten Halle im Erdgefchofs folgt die reicher behandelte im I. Obergefchofs mit Marmorfäulen,

Bronze-Füfsen und -Kapitellen und mit Holz-Caffettendecke und darüber der goldene Saal (fiehe die umftehende Tafel), den das Zufammen-wirken der Architektur, Sculptur und Malerei zu einem Prachtraum geftaltet hat, der feines Gleichen fucht, in den Einzelformen aber bereits dem Barockftil fich zuneigt. Im Gegenfatz zu ihm find die anftofsenden vier Fürftenzimmer (Fig. 27 ⁶⁷) in reinerem Stil gehalten und mit verfchiedenen, fehr fchönen Flolztäfelungen und kunftreichen Plolzdecken gefchmückt. Prächtige Oefen, die faft bis zur Decke der Zimmer reichen und aus unglafirten Thonplatten zufammengebaut find, geben beredte Kunde vom damals fo fehr ausgebildeten Kunftgewerbe ⁶⁸)_

Der unfelige dreifsigjährige Krieg gebot auch auf dem hier in Rede flehenden Gebiete des Hochbauwefens Halt und verhinderte die Ausführung weiterer, gröfserer, künffclerifch fchwungvoller Werke, deren Wiederaufnahme erft einer fpäteren Zeit Vorbehalten fein follte.

Fig. 26.

Fiirsten-

StTx"b en

Fiirsten-

LZJ

Stul ea

G- i o s s e r -Haupt -Saal

* ^V="vfe *

Fürsten - Stuten.

Pürsten - Stul en

10 987654321 0

1:500

10

15

20”*

Rathhaus zu Augsburg. — II. Obergefchofs.

⁶⁷) Facf.-Repr. nach : Das Prächtige Rath Haufs der Stadt Augfpurg Als derfelben gröfefte Zierde fo wohl nach feinem

äulferlichen Profpect, als Vornehmlich nach den inwendigen mit den Vortrefflichften Mahlereyen gezierten Sälen und Zimmern. Augfpurg 1732. PI. I, X, XIII. — Ferner ift eine Abbildung diefes Bauwerkes (nach Leybold's Aufnahme) zu finden in: Ortwein, A. Deutfche Renaiflance. Bd.

1. Leipzig 1871 — 75. Abth. 2, Bl. 31 u. 32.

⁶⁸) Siehe auch: Das Rathhaus zu Augsburg. Wien 1881 — ferner: Leybold, L. Das Rathhaus der Stadt Augsburg. Erbaut 1615 — 1620 von Elias Holl etc. Berlin 1886.

Fig. 27.

1 }

=^'L-:" "=====

-HUj

isttiii^Malaiai______

ip

3

P

-

=Fr^r.=r"-r-^==~

= 3 "A.:,

WW

SM

i _■: ;.

n

Wmmm

=mg!fmm

tm

~£FÛSSSÏ±Æ

m:

m

m

bf

i

:|S:|!i

iu8|B|ft»5ijb: i ;    : :

..

m

.

■j-

'JM

Ijj

»

§§§

; •“ . o

t=r~==~

WUMm

=r^J r^ECŚ

-■ 1

¹ I

L¹ |l

u\S?;

Ig

y=4i

m.

jjg

S

m

.i¹* i

i w

È-

W

HM

3

r'

■ ¹;

i

■A

:P>':

i .1

8

7    :.

fi •

■ A .Æt

w

ijggr!

iî»

fa

1

£

m

feags.3 • : -

;

à!

L

M;

; '

m

igED

RjMK

■i

*1

iii

!te

lit

tipS^'

.

:„■

s*2?x&sr.

Ä.SS

^ •

ju

<

3

^ggg

Pil

1

M

■■;•.

liii

Hj

m

f ; - .

X •.

^gpr¹⁴*

BE]j

jHiii

0Ü

•v...

[li!¹

K

-

ÎÜI

e?|

■^g^Pg:^.r

a-:;;-

gKf

pw;

£7

H

Mil

Swa

i

ïJLa

p?-' '■ ■

>

Ill^llSfl

mmmmWm

I Fi

m

i '-'■

dS8

gglgg

V

■■*

S-n^

A&'

m

MmÆ

■-~. ; • rzr^i

y

%-i

, ' ■v ■ m^m

Rathhaus zu Augsburg⁶⁷),

Arch. : Elias Holi.

(T"----

sgv »..    \%,    , «.ôU

=~. ......

Zu S. 40.

»aüàUi^iaàaiÉU

Wâî

jW

EM?

■■

i#

j.

'MM

mm

s.

r===fi^

tf

jsjSîS

*—- ^    “§>î A * SI i !! ISIÜ lii H i • ' «

³"' "I iii**ü” 11”*%*" IpF ifS    àî •• '"■?'. ^Y\

¹ »

■ XStlïtîWIX

igr ifeiS vjJ- |ifei<4i?v.?iiSiS? :#, i    • . v

>:    -v' ::;;vr

• iL^

"WmSWB&SiUlmEm BôifisM^Snsfe^ Âi9t ^    - '

x.. •*.. .:.4xr-:4-

wmm

im vC«P? iAv

;|S-’: ’-.À=™,    -je x .^?r J x

I«

iaiæsisïsâ»

%WlÊêWÊl

iôM"

» S-

XI 4 4'

M %!’ -

Tïr H

i»

mm

5Ä

II

SB

SeU>4.\s.V' •

h;'

' •>

aSä S ' -i~®pSS _ . - -

II

—BaafejM ^vmmma

JÈÈÊ^Êf

1 'àz ;

4.

vaüæW'jl

ilSm

Il

;I

Sowifrljiif " ’

wm.

SSrs-

-£LÏ.

1!

Goldener Saal“ im Rathhaus zu Augsburg.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

Facf.-Repr. nach dem in Fufsnote 67 genannten Werke.

V*

il :

W'M

Ail

m'" •; a    gp

iilsMv .■ •: s -i & m tmmmim.

mm

_ à!

Smà

mm

aB f»I

11

St !

jfia

II

»Fürflenzimmer« im Rathhaus 7.11 Augsburg⁶⁷).

S¹

:;i

■i

Âpij

»M

i:

i>

sü

"Sjfebaa-âk^âi

[ : -|

MîM

SI

Üfl t;[|- TP

: ^ A

■SŒffl

mf' 3

'Si

if

il®

}MSmm

mm

f f ïï*Ü

11

Ęrii

«y

Fig. 28.

:>

giyà

S '

i: .

zsrxj ' m

IteÂ

m mm.

HS :    ; ÀS=Kin

ËÂ#

[.

II]

ffltvS

if

* /a

9$

mm,

5s

...../

3mS!

■;

IJ11ÎIII

\V\

*1

S&J

Si!

iV    a:,'/_ J Lm

"7^m

f /,-    - ^    7~i J Êm

&7?sS

i&iai

il

[I

«

Il

il

km

~-«\v

II

1 *-'

Ll

mm

-I

^źzy-.

¹

®) Aus: Lübke, W. Gefchichte der deutfchen Renaiflance. Stuttgart 1873. S. 251.

²

¹) Eine Abbildung des alten Zuftandes ift zu finden in : Wustmann, G. Der Leipziger Baumeifter Hieronymus Lotter,

³

1497—1580 etc. Leipzig 1875.

⁴

) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil 2, S. 353.

⁵

)    Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiflance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Bd. 2, S. 191. — Ferner ift eine perfpectivifche Anficht diefes Bauwerkes (nach Engel's Aufnahme) zu finden in : Ortwein, A. Deutfche Re-naiffance. Bd. 2. Leipzig 1871—75. Abth. 11, Bl. 20.

⁶

)    Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiflance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Bd. x, S. 465.

⁷

)    Siehe: Stein, F. Monumenta Sunfurtenßa hiftorica etc. Schweinfurt 1875. S. 488 u. 489.

⁸

)    Abbildungen diefes Bauwerkes (nach Sartorïs Aufnahme) find zu finden in : Ortwein, A. Deutfche Renaiffance. Bd. 5. Leipzig 1881—82. Abth. 43, Bl. 21 — 30.

⁹

59)    Nach: Bäumer, W. Aufnahmen und Skizzen der Architektur-Schule in Rothenburg a. d. T. Stuttgart 1870. — Ferner ift eine Abbildung diefes Bauwerkes (nach Grä/'s Aufnahme) zu finden in: Ortwein, A. Deutfche Renaiffance. Bd. 1. Leipzig 1871—75. Text zu Abth. 3, Lief. 4.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

¹⁰

) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutschland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil II, S. 291. — Siehe auch die Abbildungen in: Ortwein, A. Deutfche Renaiffance. Bd. 7. Leipzig 1886. Abth. 60, Bl. 1 u. ff.

¹¹

) Siehe auch: Das Rathhaus zu Bremen etc. Bremen 1866 — ferner: Böttcher, E. Technifcher Führer durch das Staatsgebiet der freien Hanfeftadt Bremen. Bremen 1882. S. 6.

⁶®) Aus: Lübke , W. Gefchichte der Renailfance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil I, S. 511. — Ferner ift eine Abbildung diefes Bauwerkes zu finden in : Ortwein , A. Deutfche Renaiffance. Bd. 1. Leipzig 187:

Abth. 1, BI. 35.

48.

Luzern.

42

Neben den Rathhausbauten Deutfchlands miiffen aber auch die der benachbarten Schweiz noch angeführt werden, wo fehr bemerkenswerthe Beifpiele zu finden find.

Das Rathhaus zu Luzern ¹), 1602—6 vom Meifter Antony Ifenmann an Stelle und mit Benutzung des Hauptmotivs eines mittelalterlichen Baues erbaut, ift ein gutes Beifpiel für die Ueberwindung der Schwierigkeiten, die fich aus einem fcheinbar ungünftigen Terrain ergeben.

Der an drei Seiten frei flehende Bau grenzt mit der einen Hauptfeite an den Quai der Reufs und ift hier zweigefchoffig mit einer offenen, dem Marktverkehr dienenden Pfeilerhalle ; die gegenüber flehende Haupteingangsfeite ift eingefchoffig und nach einem Platz zu gerichtet. An der Seite führt eine breite Freitreppe nach dem Flufsufer hinab. An der Eingangsfeite ift ein dicker, viereckiger Thurm, der den Haupteingang und die als Wendeltreppe ausgebildete Treppe enthält, vorgebaut. Das Erdgefchofs (nach dem Flufs zu das Obergefchofs) enthält mehrere Räume mit Balkendecken, durch grofse Portale zugänglich; fie dienen jetzt als Mufeum. Im Obergefchofs gruppiren fich fünf Zimmer um einen geräumigen Vorplatz. Die Rathsftube hat fchönes Holzgetäfel mit reich ausgebildeten Thüren, das gewölbte Archiv einen hübfchen Holzeinbau mit zierlichen Säulen mit Bogen und Galerien darüber. Das Aeufsere zeigt die Anwendung

Fig. 29.

g*

cYL

Käntonsrathssaal

ipopa

Ipaga

fipysppyqi

Ifg^pyl^gol

gpEiiiasir

!!!!

Sprechzimmer

Obergefchofs.

10 987654321 0

1:500

10

15

20™

Fig. 30.

Domänen

Spitalkasse

Staatskasse

Buchhalter

Staatsbuchhallutig

Heizraum

Abgabenkanzlei

Vestibüle

Revisorat

HT

Erdgefchofs.

Rathhaus zu Zürich ⁷ ').

Bd. 1.

ig

Æi

ill-' 'i \ (

y • !

; 'lli

t:"

if

«tlili -

y||

PSllp

Âwm-

SHbiü

Hpl

«fil

’ ' ;■

|jn -Â

/-4

/ r.

Sä

/.

•' Î!‘

!■

Fig- 3¹-

»&

wL

■■

55

f^mmi

ite#

\. ?

£

Rathhaus zu Zürich⁷⁰).

//A

-gW; Lngfnr

^SB§ii4i

Pif

l|i, / /

lü

HEÏ

IJj,

'i

ÜJig

s=

t-?

/■ /

//

"/JJ/'

■A ¹

fl

il IPPI

y/,'

j^T / ’r '

hiFV

'/

44

von italienifchen Formen, die mit dem heimifchen Bedürfnifs in Einklang zu bringen wohl gelungen ift: unten kräftiger Quaderbau mit Rundbogen, im Obergefchofs reichere Doppelfenfter ; über den niedrigen Stockwerken ruht ein hohes, zur Hälfte abgewalmtes Dach mit weit über die Façaden vorftehender Ausladung und mit Holzgaupen.

49.

Zürich.

Das Rathhaus von Zürich (Fig. 29 bis 31 ⁷⁰) datirt erft aus dem Ende des XVII. Jahrhundertes und gehört feinem Stil nach mehr dem beginnenden barocken, als dem deutfchen Renaiffance-Stil an.

Es ift ein wohl durchdachter und, bei aller Einfachheit und gleichmäfsiger Durchführung der Motive, wirkungsvoller Bau in Form eines Rechteckes von 16,o m Länge und 36,7 m Tiefe, der ebenfalls an Stelle eines früheren mittelalterlichen Baues auf grofsen Steinpfeilern in die Limmat hineingebaut wurde. Mit einer Seite an den Quai, mit einer anderen an eine Brücke grenzend, trägt die günftige Situation viel zur Wirkung des Baues bei. Die Grundriffe (Fig. 29 u. 30⁷¹) zeigen eine Anordnung, wie fie einem modernen Rathhaufe wohl entfprechen würde ; ohne grofsen Platzaufwand find die Haupträume gut vertheilt : im I. Obergefchofs in der Mitte ein mäfsig grofser Vorfaal, der einerfeits zum grofsen Saal (Sitzungsfaal des Kantons-Rathes), andererfeits zur Rathsftube (Sitzungsfaal des Regierungs-Rathes) Zugang giebt. Die Ein-theilung des Inneren fpricht fich aber im Aeufseren nicht aus; nichts deutet von aufsen auf die Lage des grofsen Saales, und gleichmäfsig umzieht daffelbe architektonifche Motiv, niedrige, breite Quader-Pilafler und dazwifchen reich entwickelte Doppelfenfter, alle Façaden und beherrfcht die drei niedrigen Stockwerke. Nur im Erdgefchofs ift der Zugang durch ein fchönes Marmor-Portal ausgezeichnet. Der Landesfitte ent-fprechend ift das Dach als hohes und weit ausladendes Walmdach gebildet, das einft mit hübfchen Gaupen geziert war. Im Inneren find gediegene, aber einfache Täfelungen und gute Stuckdecken zu erwähnen. Von den drei prächtigen farbigen Oefen, die es vormals erwärmten, ift nur noch einer im Rathhaus vorhanden, der den jetzigen Regierungs-Rathsfaal fchmückt.

Literatur

über »Rathhäufer in Deutfchland« aus dem Mittelalter und der Renaiffance.

Aufser den in Fufsnote 19 bis 71 genannten Schriften feien hier noch angeführt:

Ueber Rathhausbauten älterer und neuerer Zeit. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1865, S. 219. Brewer, H. W. Town halls: Franconia. Builder, Bd. 24, S. 157, 232.

Hase. Ueber norddeutfche Rathhäufer. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1875, S. 443.

Das alte Rathhaus in München. Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 206.

The Fat h haus, Mar kt-Br eit. Builder, Bd. 46, S. 109.

Rathke, P. Umbau des Rathhaufes zu Deffau. Baugwks-Zeitg. 1883, S. 800.

Licht, H. u. A. Rosenberg. Architektur Deutfchlands. Berlin. Bd. 1. Taf. 9: Rathhausfaçade in Tübingen.

c) Rathhäufer in Frankreich.

1) Mittelalter.

SO.

Bedingungen

der

Die Bedingungen für die Entwickelung der Rathhausbauten waren in Frankreich zur Zeit des Mittelalters nicht fo günftig, wie in den angrenzenden Ländern, wie in Entwickelung. Italien, in den Niederlanden und in Deutfchland. Namentlich die kleinen Städte-Republiken und die freien Städte der genannten Nachbarftaaten machten möglich, was im königlichen Frankreich nicht immer möglich war. Die Städte vermochten fich defshalb nicht in gleichem Grade zu felbftändigen Stellungen aufzuarbeiten; Handel und Induftrie hatten noch nicht den Auffchwung genommen, wie in den Nachbarländern. Vielfache Umwälzungen und Kämpfe wider die Feudal-Herrfchaft hemmten die nöthige Confolidation der Verhältniffe, fo dafs eigentlich bedeutende Rathhausbauten in diefen Zeiten nicht zu Stande kommen konnten.

10) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Deutfchland. 2. Aufl. Stuttgart 1882. Theil I, S. 261.

U) Facf.-Repr. nach: Bäumer, W. Aufnahmen und Skizzen der Architectur-Schule. Stuttgart 1869. Bl. III. — Siehe auch: Architectonifche Studienblätter. Herausgegeben vom Verein » Architectural am eidg. Polytechnikum in Zürich, x. Heft: Rathhaus Zürich. Zürich 1883 — ferner: Zürichs Gebäude und Sehenswürdigkeiten etc. Zürich 1877. S. 74.

45

Neben den politifchen Zuftänden waren es fodann die kirchlichen, die einer freieren Entfaltung der Kräfte für die profanen Bauten hindernd im Weg ftanden, indem feit dem Ende des XII. Jahrhundertes alle Mittel und alle bauliche Begeifterung für die Errichtung der grofsen Kathedralen fo fehr in Anfpruch genommen waren, dafs für den Bau von Rathhäufern wenig übrig blieb. Erft einer fpäteren Periode war es Vorbehalten, auf diefem Gebiete Hervorragendes zu leiften. Inzwifchen mufften die grofsen Kirchenbauten neben den religiöfen Zwecken auch den profanen dienen -, in ihnen wurden Gemeindeverfammlungen abgehalten, ein Gebrauch, der fich an manchen Orten bis auf die heutige Zeit erhalten hat, wie denn z. B. in der Schweiz die Gemeindeverfammlungen in Orten, wo ein befonderes Gebäude hierfür nicht be-fteht, noch heute in den Kirchen abgehalten werden.

Hatten viele der franzöfifchen Städte überhaupt kein Rathhaus, fo hatten dagegen die meiften und namentlich die im Norden einen Stadtthurm, den beffroi⁷²) oder Bergfried als fichtbares Zeichen der bürgerlichen Unabhängigkeit, der fich oft zu bedeutender Höhe erhob und deffen Form von der der Kirchenthürme wohl zu unterfcheiden ift. Es war meift ein maffiver, auf breiter viereckiger Bafis angelegter, frei flehender Thurm, bekrönt mit einem hohen und häufig reich verzierten fpitzen Schiefer- oder Bleidach, das, vielfach flankirt von kleinen Thürmchen, gefchmiickt mit Gaupen, vergoldeten Spitzen und Wetterfahnen, meift von kecker, reizvoller Formbildung ift, die der künftlerifchen Phantafie freien Spielraum liefs und mit der einfachen Gliederung des fchweren Unterbaues in wirkfamem Gegenfatz fteht. In den Stockwerken, die durch eine kleine, häufig an der einen Thurmecke vorgebaute Wendeltreppe verbunden waren, befanden fich verfchiedene Räumlichkeiten zu öffentlichen Zwecken, fo ein Archiv, Waffenfaal, Verfammlungsfaal, auch Gefängniffe. Im oberften Gefchofs aber hingen die Glocken, welche die Bürger aufriefen zu den Verfammlungen und zur Abwehr der von aufsen oder innen drohenden Gefahren. Eine ftändige Wache hielt von oben nach allen Richtungen Ausfchau und gab im geeigneten Moment die nöthigen Zeichen mit Glocken oder Trompeten. Seit dem XIV. Jahrhundert fand dann auch die Stadtuhr ihre Stelle auf dem beffroi.

Wenige diefer Gebäude find erhalten geblieben, die meiften derfelben nicht in ihrer urfprünglichen Form. Einige hiibfche Beifpiele (in Abbildungen) von beffrois giebt Viollet-le-Duc in der unten 7 3) genannten Quelle, fo den von Béthune aus dem XIV. und den von Evreux aus dem XV. Jahrhundert.

Als friiheftes Beifpiel eines eigentlichen Rathhaufes ift das von St. Antonin aus der Mitte des XII. Jahrhundertes zu erwähnen.

Es ift ein charakteriftilcher Bau von einfachfter Anordnung und enthält im Erdgefchofs eine offene, dem Marktverkehr dienende Halle, darüber in zwei Obergefchoffen je einen Saal und ein Cabinet, das nur vom Saal aus zugänglich war. Bemerkenswerth ift die Façade, in der die Beftimmung der einzelnen Räumlichkeiten fowohl, als des Ganzen zu einem wohl gelungenen Ausdruck kommt. Unten die offene Halle mit vier Spitzbogen in der Front, darüber eine Reihe dicht gedrängter Fenfter, die zum Saal im I. Obergefchofs gehören; darauf folgen im II. Obergefchofs grofse, gekuppelte Rundbogenfenfter, und darüber ichliefst ein Hauptgefims mit grofsen Confolen den Bau wirkungsvoll ab. Auf der einen Seite — im Grundrifs den Cabineten entfprechend — erhebt fich aus der Façadenflâche ein hoher und kräftig gebildeter beffroi.

Die Ausbeute aus den nun folgenden Jahrhunderten ift eine fehr geringe, indem das Wenige, was in diefer Zeit erbaut wurde, untergegangen ift, fo z. B. die drei

5¹-

Beffroi.

52-

St. Antonin.

53-

Compiègne.

⁷²)    Siehe: Viollet-le-Duc. Dictionnaire raijonné de Varchitecture etc. Bd. 62 (Paris 1859), S. 193: Artikel »beffroi«.

⁷³)    Siehe: Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 6. Paris 1863. — ferner: Verdier et Cattois. Architecture civile et domeflique au moyen-âge et à la renaiffance. Bd. 1. Paris 1852. S. 142.

Fig. 32.

c»

ifc¹

mm

tMlMIjiMrt

WBBÊÊSBm

1 :wMlmMmuSaMäi

ÈjsSJl

ffiggî

WĘz&Mzk

|||S|||BB1

iwaMSElrï

WËiiÏMg^iMiÊËiÊÈSÊÈÈËËÊÊËÎSgÊëÊÊÊB^î. 11

il

IV:.

Es

■'

BS

if: H'

IBB

'i-;' ; i'r;; ;

: ;i J

A» -In "■

iPiœciflÂ'.

.?■>* fpffftf-

'i

ä&H

WM

mÆ

•    ,|P» :: pp

it..

WJ, .- ,V

—•

I. ' t

P- i

sa

-!—■

EÊS*S£l

r-';

.j«

Jlfci

mm

: ,4

• - \-TT⁷7ljL,.

:__J_J~ZI.'

f^BsnÿsB

---'-J-

S/TS?

zjias

■ • ■ -r

■t

4-

Rathhaus zu Compiègne ⁷⁴).

47

früheften Stadthäufer von Paris. Erft aus dem Ende des XV. und Anfang des XVI. Jahrhundertes datirt eine Reihe bedeutender Rathhäufer, die zum Theile der letzten Periode der Gothik, zum Theile fchon dem neuen Stil, der Renaiffance, angehören.

Von den erfteren ift das vollftändigfte und intereffantefte das Rathhaus zu Compiègne (Fig. 32 ⁷⁴) aus den erften Jahren des XVI. Jahrhundertes, deffen Anlage und Geftaltung derjenigen der niederländifchen Rathhäufer fich anfchliefst.

Das Haus befteht aus einem rechteckigen Gebäudekörper ohne Vorfprünge im Grundrifs, mit einer Wendeltreppe in der Mitte, zu deren Seiten im Erdgefchofs, im Obergefchofs und in einem Halbgefchofs darüber grofse Säle angeordnet find. Das befonders gelungene und charakteriftifche Aeufsere zeigt ein gefchloffenes Erdgefchofs mit verhältnifsmäfsig kleinem Hauptportal in der Mittelaxe. Die Säle des Erd-und Obergefchoffes beleuchten grofse Fenfter mit Steinkreuzen ; ein reiches Gefims mit durchbrochener Baluftrade krönt den Bau ; an den Ecken kragen im oberften Stock kleine Erkerthürmchen aus ; als wirk-famftes Glied wächst aus der Façadenmitte ein hoher, reich gegliederter und mit Eckthürmchen gezierter beffroi mit fpitzem Dach empor; das hohe Satteldach ift mit fchönen grofsen Steingaupen gefchmückt.

Es kommen einige andere decorativen Einzelheiten zur Hebung des Ganzen hinzu, fo : eine grofse Nifche über dem Hauptportal, die einft das Reiterftandbild Ludwigs XII. aufnahm ; zwei kleinere Nifchen mit den Wappen von Frankreich und der Stadt; fodann vertheilt über die Façade noch fechs Nifchen, in denen vordem die Jungfrau Maria, der Verkündigungsengel St. Denis, Carl d. Gr., St. Louis und der Cardinal d’Ailly aufgeftellt waren, bis fie, wie faft aller bildnerifche Schmuck an franzöfifchen Bauten, in der grofsen Revolution demolirt wurden. Obfchon die Façade fxch nicht durch ftreng fymmetrifche Anordnung auszeichnet, auch fchon dem fpäteften gothifchen, dem fog. Flamboyant-Stil angehört, fo ift fie doch in hohem Grade hervorragend wegen der guten Vertheilung der Maffen, der guten Unterordnung des Einzelnen unter das Ganze und vornehmlich wegen der guten Charakterifirung als Façade des bedeutendften ftädtifchen Profanbaues.

Aus derfelben Zeit flammen die Rathhäufer zu St. Quentin⁷⁵), Arras, Douai mit einer ftattlichen Façade, aus deren Mitte fich ein fchmucker und impofanter beffroi erhebt; ferner die Stadthäufer zu Bourges, Saumur⁷⁶) und Dreux⁷⁶), letztere beiden von mehr burgartigem Charakter, wie ihn die Feudal-Schlöffer diefer Periode aufweifen, mit Pechnafen (mâchicoulis'), Zinnen, hohen Dächern und grofsen Gaupen oder Lucarnen.

2) Renaiffance.

Das frühefte Rathhaus von Bedeutung im neuen Stil ift das ehemalige Rathhaus von Orléans (jetzt ftädtifches Mufeum ⁷⁷), das vom Meifter Charles Viart zu Anfang des XVI. Jahrhundertes erbaut wurde.

Daffelbe befteht aus einem annähernd rechteckigen Baukörper von 19 m Front und 13 m Tiefe, der fich feitlich an andere Gebäude der fchmalen Strafse anlehnt. Der Grundrifs, den damaligen Bedürfniffen entfprechend, ift ungemein einfach; er wird im Erdgefchofs durch einen den ganzen Bau durchfchneidenden Gang in zwei ungleiche Hälften getheilt. Diefer Gang führt zu dem rückwärts erhöht gelegenen Hof; rechts und links von ihm ift je ein gewölbter Saal angeordnet, der gröfsere mit einigen kleinen Hinterräumen, die als Gefängniffe dienten. Im Hofe liegt rechts, an das Hauptgebäude fich anlehnend, ein mächtiger beffroi, von rechteckiger, 7m langer, 9m breiter Bafis mit kleinem runden Treppenthurm an einer Ecke und gekrönt mit einer fchlanken Spitze. Er gehört einer früheren Bauperiode , der Mitte des XV. Jahrhundertes an, ift noch vollftändig gothifch und erhebt fich zu der beträchtlichen Höhe von 57 m über den Hof. Das Obergefchofs des Rathhaufes nimmt nach der Front zu der grofse Rathsfaal von 17,25 X 8,50 m Grundfläche ein; nach rückwärts fchliefst fich an ihn ein langer, fchmaler Vorfaal an, der

1*) Facf.-Repr. nach: Verdier et Cattois. Architecture civile et domeftique au moyen-âge et à la renaiffance. Bd. i. Paris 1852. S. 172. — Siehe auch: Hôtel de Ville de Compiègne. Encyclopédie d'arch. 1877, S. 83 u. Pl. 414, 425 ^ 433, 440, 441, 446, 478. Moniteur des arch. 1855, PI. 361.

Siehe : Hôtel de ville, St. Quentin. Building news, Bd. 49, S. 728.

⁷⁶) Grundriße diefer beiden Stadthäufer find zu finden in: Verdier et Cattois. Architecture civile et domeßique au moyen-âge et à la renaiffance. Bd. x. Paris 1872. S. 137 u. ff.

Fï) Siehe: Verdier et Cattois. Architecture civile et domefiiqzie etc. Paris 1864. Theil 2, S. 60.

54-

Sonftige

Beifpiele.

55-

Orléans.

Rathhaus zu Beaugency⁷⁸).

Arch. : Charles Viart.

von

₄s

von den Nebenbauten im Hofe feinen Zugang hat. Der grofse Saal ift mit einer Holzbalkendecke überdeckt ; an den beiden Schmalfeiten fchmücken ihn zwei grofse Kamine.

Das Bemerkenswerthefte ift die mit der ganzen Zierluft der damaligen Zeit reich gefchmückte Façade. Vier grofse f enfter mit doppelten Steinkreuzen, eingefaßt

von

zierlichen, fchlanken Pilaftern, kennzeichnen

F>g- 33-

sa

1

iss*

biz::

Ko

ïi~

fFr^-r-Lr--^r^-T

AA,

M

kAAy\>

j___,|§|

■HbBHm

¹

at: ««i. pv;*;-; ;

flJriiMIsiâ

m&

w*VłV PHI

iwcw

i®pïp ■

M^V^,:TE

i!W

«si i i

EfkJ

.....WmÊM

■Æà

HS

\m

r‘

liMllII!

■J.

rr~--:

jgggfflEi

mmm

•' J

ÉH

Tl

il!

sa

EH

f!

Il

iT;'r~

V-:- <

ni mi

sfflil

;;

ii

i rrrm

..■I.

m

i »

Tl

ifi#

JL

„J⁵

Mifosa

im Aeufseren auf das befte den Hauptraum des Haufes, den Rathsfaal; zu Seiten der Fenfter find in die gleich breiten Mauerpfeiler fünf Nifchen eingefchnitten mit Figuren auf Confölchen und überdeckt Baldachinen. Gegenüber dem reichen Oberbau ift das Erdgefchofs untergeordnet behandelt; zwar ift die

OCTROI

Erdgefchofs.

jsi_[*l

Zu S. 49.

Obergefchofs.

APPARTEMENTS CZR FESTE.

S)

Ł—

Üyp g

S_!_F

i JxV

VV\/

.APVAAvi*

AAAAAA/

NPV'V'V

F E g T J» A AL

P.

p.

as

mm

raum: e

•i

•_

BIO

l;

0—B—fi—-B—r

FÊ S TH O f.

MüNICIPALPATHj    I    •    II

i ;

P'4’-

4M M M

4M m m

11

/■

ftj

*

/ °

A fcj

ff

ff

Sin

u.

NTAT I O NS

s,

Ir-

h*ł

THRON SAAL

rr

Ï! i iiü/Z

ÜRlr

VI

bi

VT O H N U IST G

DES

KÖNIG ;S

1c

Stadthaus zu Paris.

Arch. : Dominie. Boccador.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

49

obere regelmäfsige Axentheilung auch hier gleichmäfsig durchgeführt ; den oberen Pilaftern entfprechen Lifenen, die, vom Boden anfangend, zu jenen überleiten; dagegen find die Fenfter und das reich gezierte Hauptportal in den Abmeffungen klein; und dafs letzteres nicht in der Mitte der Façade liegen konnte, fällt bei der fonftigen grofsen Regelmäfsigkeit auf. Unmittelbar auf den Saalfenftern ruht in nicht gerade organifcher Verbindung mit der Pilafter-Architektur ein hohes, mit Mufcheln und vielfachen Ziergliedern reich ornamentirtes Hauptgefims mit durchbrochener Baluftrade, an den Enden mit wenig ausgekragten, kleinen, nur decorativen Steinthürmchen gekrönt. Hinter dem kräftig ausgebildeten, wagrechten Abfchlufs der Façade erhebt fich eine niedere Attika mit fehr hohem Satteldach darüber und vier grofsen, die Attika überragenden Stein-Lucarnen mit Kreuzpfoften und fpitzen Giebeln.

In den Einzelheiten finden fich noch viele Anklänge an das Mittelalter, allein auch eine Reihe fein empfundener, ganz dem neuen Stil angehörender Formen, die aber in ihrer eigenartigen Verwendung zeigen, wie verfchieden und im Grunde wie wenig verftanden die Auffaffung diefes Stils von feinem Vorbild, der italienifchen Früh-Renaiffance, ift.

Mit dem genannten Beifpiel nahe verwandt und von demfelben Baumeifier Viart 1526 erbaut, ift das Rathhaus zu Beaugency (Fig. 33 ⁷⁸), einem Städtchen nicht weit von Orléans.

Der Grundrifs hat bei kleineren Abmeffungen — der Bau hat eine Frontlänge von ca. 10,4 m und eine Tiefe von 13,4 m — ungefähr diefelbe Anordnung, wie der von Orléans, nur dafs hier der mittlere Gang im Erdgefchofs zu einer in den rückwärtigen Hof vorgebauten Wendeltreppe führt. Rechts und links vom Gang find unten Gemächer; im Obergefchofs ift nach der ganzen Front der Rathsfaal (9 X 9 m) mit fchmalem Vorfaal nach dem Hof zu angelegt. Die Façade des kleinen Baues gehört zu den anziehendften Schöpfungen der Architektur aus der Zeit Franz I. ; fie zeigt, wie die von Orléans, diefelbe ftarke Betonung der Haupttheile, diefelbe charakteriftifche Bildung der Fenfter des grofsen Saales, verbunden mit der gleichen Liebe für zierliche Ausfchmtickung.

Im Erdgefchofs öffnet fich zwifchen zwei grofsen, im Korbbogen gefchloffenen, dreigetheilten Fenftern, die ähnlich wie manche Läden in Orléans gebildet find , ein reiches Portal mit kleinen Oberlichtfenftern ; das Obergefchofs fügt fich in der ungebundenften Weife und mit einer Mifsachtung ftrenger Symmetrie an das Erdgefchofs an, eine Unregelmäfsigkeit, die im vorliegenden Falle nicht recht verftändlich ift, den Meiftern jener Zeit aber offenbar wenig Sorge machte. Es hat zwifchen zwei breiten, glatten Mauerpfeilern an den Ecken drei grofse Fenfter mit Steinkreuzen und mit begleitenden Pilaftern, auf denen, wie in Orléans, ohne organifche Vermittelung ein reiches Mufchelgefims mit Baluftrade und kleinen Eckthürmchen auffitzt, welch letztere beiden allerdings nicht erhalten, fondern nach Analogie anderer Bauten in der am Schluffe der Fufsnote 78 genannten Publication ergänzt find.

Es fei ferner hier nur erwähnt das Rathhaus von Caen von 1538.

Als eine der bedeutendflen Bauten jener Zeit ift das von Domenie Boccador aus Cortona 1553 begonnene, aber erft nach langer Bauzeit 1628 vollendete Rathhaus zu Paris (fiehe die neben flehende Tafel⁷⁹) zu bezeichnen.

Wie die meiften früheren Beifpiele in Frankreich, war auch diefes kein frei flehender Bau, fondern eingezwängt in ein eng gedrücktes Häuferviertel mit einer bedeutenden Hauptfaçade nach der place de grève.

Der Bau gruppirt fich um einen über die Strafse erhöhten, trapezförmigen Hof, der mit Arcaden umgeben ift, von denen aus die Amtsftuben zugänglich waren. Die ca. 60m lange, ftattliche Hauptfaçade ift fymmetrifch angelegt mit einem mittleren Eingangs-Portal, über dem in Hoch-Relief die Reiterftatue Heinrichs IV. angebracht ift. Sie befteht aus zwei hohen, reich mit Säulen, Nifchen und Statuen ge-fchmückten Stockwerken auf einem niedrigen Unterbau und an den beiden Ecken aus ein Gefchofs höheren, breiten Pavillons. Auf Mittelpartie und Pavillons bauen fich fteile Walmdächer auf, verziert mit grofsen Stein-Lucarnen und hohen Schornfteinen.

So entftand ein Bau mit bewegten Umrifslinien, deffen Reiz und Charakteriftik durch einen aus der Façadenmitte herauswachfenden hohen Dachreiter wefentlich erhöht war; vor ihm legt fich zur Verbindung mit der Façade ein gut und reich erdachter Lucarnenbau mit Uhr und Stadtwappen vor. Die mit viel Liebe und Gefchmack behandelte Architektur ift ein anziehendes Gemifch franzöfifcher und italienifcher

?⁸) Aus: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Frankreich. Stuttgart 1868. S. 169. — Siehe auch: Berty, A. La renaiffance monumentale en France etc. Paris 1864 — ferner: Archives de la commijjion des monuments hißoriques. (Erfcheint feit 1856.)

79) Siehe auch: Calliat, V. Hötel-de-ville de Paris. Paris 1844 Paris. 1533—71- Paris 1882.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

5⁶-

Beaugency.

57-

Paris.

ferner: Vachon, M. L’ancien hôtel-de-ville de

58.

Arras,

La Rochelle und Reims.

59-

Lyon.

Bauweife. Der Bau des Boccador wurde in den dreifsiger und vierziger Jahren unferes Jahrhundertes durch Lefueur frei gelegt und durch Anbauten bedeutend erweitert ; namentlich feitlich find zwei grofse Höfe und nach rückwärts ift ein grofser und ausgezeichnet disponirter Saalbau mit doppelarmiger Fefttreppe angefügt, welcher Theil aber im Kampfe mit der Commune 1871 niederbrannte und durch einen Neubau erfetzt wurde.

Aus dem Jahre 1572 datirt der Anbau eines Flügelbaues in reichem Renaiffance-Stil an das Rathhaus von Arras²), deffen ältere Theile, inbegriffen ein mächtiger beffroi, noch in gothifchem Stil aus dem Anfang des XVI. Jahrhundertes ftammen.

Der neue Bau giebt, mit drei Säulenftellungen über einander und mit gleichmäfsig durchgebildeten, grofsen, dreitheiligen Fenfteröffnungen, ein gutes Beifpiel eines flädtifchen Kanzleigebäudes von monumentalem Charakter.

Es folgen an beachtenswerthen Bauten Theile des Rathhaufes zu La Rochelle (Arch. : Rouyer & Darcel³) von 1605 und das Rathhaus von Reims (1627—36 ⁴*).

Eine eingehendere Behandlung verdient das Stadthaus zu Lyon (Fig. 34 bis 36⁵), da es zu den beften franzöfifchen Beifpielen gehört und feine Anordnung wefentlich neue Momente bietet.

Das Stadthaus von Lyon wurde 1646 nach den Plänen von Simon Maupas begonnen und von der Behörde 1652 bezogen. Gegenüber den bisher betrachteten Rathhäufern zeigt es eine bedeutende Entwickelung, namentlich des Anfpruches an Räumlichkeiten für die ftädtifche Verwaltung und fomit des Grundriffes. Es ift in der That ein gewaltiger Sprung von dem einfachen und anfpruchlofen Grundplan des Rathhaufes von Orléans zu dem von Lyon mit feiner wohl überlegten, den verfchiedenften Bedürfniffen Rechnung tragenden Anlage, mit feinen Veftibulen, Treppen, Höfen etc. Es giebt der Bau einen deutlichen Beweis, welchen Auffchwung das Städtewefen zu jener Zeit genommen hatte, dabei aber auch davon, dafs mit der Entwickelung der flädtifchen Verwaltung die der Theilnahme der Bürgerfchaft an derfelben nicht gleichen Schritt gehalten, dafs die Verwaltung der Stadtangelegenheiten hauptfächlich in bureau-kratifcher Hinficht Fortfehritte gemacht und fich in den Händen Weniger befand, die dafür grofse An-fprüche für ihr eigenes Wohlbefinden machten. Enthält doch der mächtige Bau keinen feiner Grofse entfprechenden Hauptfaal, wie er fich zur Verfammlung einer gröfseren Volksmenge eignete, dagegen eine ganze Reihe von grofsen Dienftwohnungen für die Beamten.

Diefes Rathhaus hat die Form eines Rechteckes von 46,5 m Breite und 114,om Länge und grenzt mit der einen Schmal- und Hauptfeite an die place des terreaux, nach der zu es ficli mit einem flattlichen Hauptportal öffnet. In der Hauptaxe find zwei Höfe disponirt, ein gröfserer auf der Höhe der Eingangshalle und ein kleinerer, tiefer gelegener, der nach der Hinterfaęade im Obergefchofs offen ift. Sehr hiibfch ift der Abfchlufs des grofsen Hofes mit einer halb runden Nifche und die Verbindung nach dem tiefer gelegenen Flof mit einer doppelarmigen Treppe geftaltet. Die Grundriffe des Erdgefchoffes und des Obergefchoffes in Fig. 35 u. 36 machen eine eingehende Befchreibung tiberflüffig ; doch fei erwähnt, dafs diefelben den Bau in dem Zuftand nach feiner letzten, im Jahre 1855 vollendeten Reftauration geben, während die frühere Eintheilung, wenngleich denfelben Gebäudekörper einnehmend, etwas einfacher war, indem mehr grofse Räume und weniger kleine vorhanden waren.

In einem Protocoll aus dem Jahre des Bezugs des Rathhaufes ift die einftige Benutzung der einzelnen Räume erhalten, die der Hauptfache nach die folgende war. Im erhöhten Erdgefchofs: Veftibule, Polizei (an Stelle der jetzigen Corridore und zwei Zimmer, wie im Obergefchofs ein Saal), Rathszimmer für die Polizei, Aichamt, Syndicats-Zimmer der Goldfehmiede und Pafs-Bureau, Gefundheitsamt, Archiv (im Erd- und Obergefchofs) und Steuereinnehmerei ; im Obergefchofs : Vorfaal und Capelle, grofser Saal (12 X 25m) zu Verfammlungen und Wahlen, Wartefaal mit den Bildern der Confulats-Herren geziert, Winter-Rathsftube, Sommer-Rathsftube, Bureau des Bauherrn und Secrétariat für die Räthe, Verwaltung der Getreidevorräthe (bureau de F abondance'), zugleich Bureau für den procureur général und Garderobe für die Confulats-Beamten ; über dem grofsen Saal Arfenal. Die übrigen Räume enthielten Wohnungen des procureur général, des Stadtfecretärs, des Abwarts, der Boten etc.

p'ig. 34 giebt eine Abbildung der Hauptfaçade, wie fie zur Zeit befteht; der urfprüngliche Bau

5i

Fig. 34-

bSi

■H

s>

Ipm*

>7

"Ł.

aft.

;F

ł-

ii

II

S/'"

lip, _

iSfe«

-V

-■.i

ai?

î..

mm

1'

Sil

II

h]

i-' ■

a.

eai

■%

mB®

ÉS

' .....' [

E»‘

Im

'■j.- •'

i

\J?.

:i

71

U‘

nfepül

mm

i”¹”¹¹

■*

Si

tsÈÊÈ§SL 0 Ï    li

■s| pip

■ Egl f

m ;|

at m- ii-- -rmHSM

- -'i

■tbi

:~n

Bi»

-p-

iĘP

—•M

<ł

Rathhaus zu Lyon⁸³).

Arch. : Simon Maupas £? Manfard.

f «g- 35-

W O HN UN G

KAISERLICHE

EJ

ri

33

n

L--=J

GENERAL■

MDNICIPALRATH

, x_

h-™ ^cHorm

rmJL

SAAL HENR.I CT

FESTSAAL.

TZCI

UaulLUL';.:

-.-.-.s

SAAL

Locrig zrtr

I-

S—

DES

o__.

Obergefchofs.

1-.5G0

Kf^t+r¹ rn^i+f^rTH

to

H-VtABINETj I Bn-t NJ

PREEBCTBTT

f)

Si

nJ

PRE F E C TUR.

BUREAU* DIENEF\ .

@>

r::

:ir

■ÉSW

fl BUFIEA'

9 DIENEFj

P R E F E C TUR

Fig. 36-

DER

Erdgefchofs.

'iiiiiiiïiim i

; I: I! li I_I.

Rathhaus zu Lyon ⁸³).

fi

B TJ R E A U X

tlfcfer

.4.,

^|j;i ; ; ; j I

™ PFfEFECTUP, Il

Ll .. ^ATti.... I A

Lit

VESTIBÜL.

COMI^IONEN.

<S>

____^

des Simon Maupas war namentlich in der Geftaltung der Dächer und des oberen Gefchoffes etwas einfacher⁸⁴), wurde aber fchon 1674 durch einen Brand ftark befchädigt und nach Entwürfen von Manfard zu Anfang des XVIII. Jahrhundertes in der Form hergeftellt, wie fie nun vorliegt. Ausgezeichnet durch gute Verhältniffe, eine anziehende Silhouette und reichen, plaftifchen Schmuck, ift fie eine der beftgelungenen Rathhaus-Façaden, deren Charakter durch den den neuen Formen fo glücklich angepafften beffroi auf das wirkfamfte zum Ausdruck kommt. Auch die Architektur der Seitenfaçaden und namentlich der Höfe bietet viel Anfprechendes und Intereffantes.

Literatur

über »Rathhäufer in Frankreich« aus dem Mittelalter und der Renaiffance.

Aufser den in Fufsnote 72 bis 83 genannten Schriften feien hier noch angeführt :

Hotel de ville de Breteuil. Moniteur des arch. 1868, PI. 212—213.

Frank Carlowicz. Hotei de ville de Cambrai. Moniteur des arch. 1869, S. 33 u. PI. 4, 7, 8, 10, 11, 15, 18; 1873, PI. 37.

Batigny. Hôtel de ville de Valenciennes.    Moniteur des arch.    1872, PI. 49—55. ,

Hotels de ville at Mantzeim and Luxeuil.    Building news, Bd.    26, S. 526.

Hôtel de ville de Mormant. Moniteur des    arch. 1883, PI. 39;    1884, S. 96,    112 u. PI. 33, 42.

Hôtel de ville de Douai. Moniteur des arch. 1884, S. 160 u.    PI. 59 — 60.

Dusserre, E. Hôtel de ville de Loris. Encyclopédie d’arch. 1884, S. 92 u. PI. 966, 967, 974.

d) Rathhäufer in Belgien und Holland.

1) Mittelalter.

60.

Wefen

und

Die mittelalterlichen Rathhäufer im heutigen Belgien und Holland gehören einer verhältnifsmäfsig fpäten Zeit an, in welcher der gothifche Bauftil fich fchon Entwickelung, vollftändig ausgebildet, in Einzelheiten aber zu einer gewiffen Trockenheit geführt hatte, die in den meiften diefer Bauten mehr oder weniger zur Erfcheinung kommt. Erft gegen Ende des XIV. Jahrhundertes waren die Gemeinwefen in politifcher und finanzieller Beziehung fo erftarkt, dafs fie an den Bau ihrer Rathhäufer gehen konnten ; dafür wurden dann aber auch bei diefen Bauwerken alle Mittel angewendet und alle künftlerifchen Kräfte aufgeboten und angefpannt, um das Schönfte und Würdigfte zu leiften. Und diefe Anftrengungen waren von beftem Erfolg.

Es gehören denn auch die belgifchen und holländifchen Rathhäufer nicht nur zum Beften, was das Land an Architektur hervorgebracht; fondern fie bringen den Typus des Rathhaufes in einer Weife zum Ausdruck, wie er nirgends grofsartiger und charakteriftifcher gefunden worden ift. In ihnen fpiegelt fich die Würde und Macht der felbftbewufften Städte wieder mit einer Pracht und einer Vornehmheit, wie bei keinen anderen Beifpielen in gleichem Mafse.

61.

Anlage

und

Der Hauptwerth diefer Gebäude liegt in der Entwickelung des äufseren Aufbaues, während die Grundrifsbildung nichts bemerkenswerthes Neues bietet. Eine Geftaltung. Reihe gemeinfamer und charakteriftifcher Merkmale find bei diefen Bauten bemerklich.

Sie find im Grundplan meift in Form von gefchloffenen Rechtecken ohne Vorfpriinge, Mittel- oder Seitenpartien geplant, kehren eine Langfeite mit einer reich gefchmückten Hauptfaçade nach dem Marktplatz und find mit fteilen und hohen Dächern überdeckt, die nach den Schmalfeiten in Giebel endigen. Pläufig entfpringt der Mitte der Hauptfaçade ein Thurm, der fich oft bis zu bedeutender Höhe erhebt; kleine Erker-thürmchen flankiren die Façaden. Diefe find im Einzelnen mit regelmäfsigen Axen-

sł) Siehe die Abbildung in der in Fufsnote 83 genannten Monographie.

ii

ÔH -

ii

mm

ftói

pM‘j

jm mi

||p§fc$P|

te

N8

Kil

if:

iMitl

ii".:

;ln?n

ft

aa

stÊâ&M

mm, mW,

iL

fi!

i-

fot

É4

MaJJ

gSSf F fcf

'V

n;

::ł

i».

4lhÆ

PĄ.I

SIK

brtày

tM

mm

r;

i?

■a

Ä#l

' ‘iiilŁ.

■ŁKlSlwp»

815

I.

ÎP

-I*.',v/ '"^'- 7. V-Wf>

sm

Mi'

rte

&4|

Il

■r

mm

wS^Ęjl

ËM

,'p

il

Mmm

jSM

îïïmwi

Pfc

tii

-■i

».

HÉ

I ÏK

H*

lis»

ië*

gt|g

mm

.»fl

il

il

I®*

*?•

»ragnr r-~    •    »*- p

II

iïi

-ffü

'f

||;1

•J

f PwiîlÂryP

ali

Ä niüÿsj

5-"

lü

a'ii.

§&

î ft l Jw

■ r⁻“

IP

[g - i-A.i J

§i

41

i;

IKÄ*

âÉüfjfev;-

■tfllj "MsĘM

wrâ4^sr=35SSS=5

__________1____15________. -

Rathhaus zu Löwen⁸⁸).

Arch. : Math. v. Layens.

62.

Brügge.

63-

Brüffel.

64.

Löwen.

65-

Gent.

theilungen gleichmäfsig gegliedert; die décorative Sculptur fpielt eine grofse Rolle und überfpinnt die Façaden mit Figürchen und Baldachinen, mit Mafswerk und Zinnen oft überreich. Doch bleibt der ruhigen Hauptmaffe und deren ftreng architek-tonifcher Gliederung wegen der Eindruck auch dann ein würdiger und monumentaler.

Das als älteftes beglaubigte Beifpiel ift das Rathhaus zu Brügge⁶), 1377 gegründet.

Es zeigt eine regelmäfsige Hauptfaçade von ca. 25 m Länge und 19 m Höhe, der ganzen Höhe nach getheilt durch fechs lange, in die Fläche vertieften fpitzbogigen Fenfternifchen, in welche die grofsen Fenfter des Rathsfaales im I. Obergefchofs und die Fenfter des Erdgefchoffes eingefchnitten find. Sie gleichen mit ihren Mafswerken und Dienften Kirchenfenftern.

Die Façade hat aufser dem mit Zinnen gekrönten Hauptgefimfe keine wagrechte Gliederung. An den Pfeilern flehen auf Confolen in drei Reihen über einander paarweife Figuren, überdeckt von Baldachinen ; drei etwas plumpe Erkerthürmchen erheben fich aus dem Zinnenkranz heraus und geben dem Bau eine wirkfame Bekrönung, welche durch das grofse, gaupengefchmückte Giebeldach überragt wird. Das Ganze macht einen würdigen, monumentalen, aber etwas nüchternen Eindruck.

Von ganz befonders imponirender Wirkung ift das Stadthaus zu Brüffel⁷), das an Grofse und Maffenentwickelung die übrigen Rathhäufer in Belgien weit überragt.

Daffelbe datirt aus dem Anfänge des XV. Jahrhundertes — als Architekt wird 1405 J. v. Thienen genannt — und bildet im Grundrifs ein längliches Rechteck von ca. 78 m Länge und 16 m Tiefe⁸), dem in l'päter Zeit nach rückwärts verfchiedene Baulichkeiten angefügt find, und wendet die zweiftöckige reiche Hauptfaçade nach dem Markt. Diefe ift durch einen mächtigen Thurm, der zum Theile vor der Façaden-fiucht vorfteht, in zwei ungleiche Hälften getheilt, eine Ungleichheit, die von Anfang an wohl kaum beab-fichtigt war, fondern durch eine während des Baues vorgenommene Vergröfserung zu erklären fein mag.

Auch für diefen Bau find folgende Elemente und Zierformen charakteriftifch : gleichmäfsige Axen-theilungen, tief eingefchnittene Fenfter, maffenhafter Figur en fchmuck auf Confolen mit fialengekrönten Baldachinen , durchgehendes Zinnengefims , hohes Giebeldach mit Gaupenreihen , flankirende Erkerthürmchen etc.; doch kommt als neues Motiv eine vor das Erdgefchofs vorgelegte, nach dem Markt zu offene Galerie hinzu , die nur vom Plauptthurm unterbrochen wird und die im 1. Obergefchofs eine offene Terraffe bildet. Der ungefähr 106ra hohe Thurm entwickelt fich mächtig erft im Viereck bis auf Firfthöhe des Heilen Daches, dann im über Ecke geflehten Achteck, in mehreren Stockwerken fich nach oben verjüngend, mit durchbrochenen Steinpyramiden gekrönt. Er überragt weit hinaus die Stadt.

Das Rathhaus zu Löwen (Fig. 37 ⁹), 1448 begonnen, im Aeufseren 1459, im Inneren 1463 beendet, ift von Math. v. Layens erbaut.

Die rechteckige Grundform hat 31,4 ¹¹¹ Länge und 15,7 m Tiefe. Der Aufbau ift nach demfelben Motiv entwickelt, wie in Brügge, doch reicher ; namentlich find die Erkerthürmchen zierlicher ausgebildet und vom Boden aus vorbereitet. Im Gegenfatz zu Brügge find hier die wagrechten Gliederungen vor-herrfchend. Erdgeichofs mit vorgelegter Freitreppe und Abfätzen, darüber zwei Obergefchoffe. Figuren-fchmuck wie oben. Sehr ausgebildete Giebel-Façaden mit je drei Thürmchen, das mittlere erkerartig über dem Hauptgefimfe beginnend. Sehr kecke Umrifslinien; die Totalwirkung ungemein reich und vornehm. Die Einzelheiten etwas trocken ; das viele Mafswerk, welches alle Mauerflächen iiberfpannt, ermüdend.

Das Rathhaus zu Gent¹⁰) datirt aus verfchiedenen Bauzeiten. Nach dem Plan von Eußache Pojfeyt 1481 begonnen, erhielt es die reiche Nordfaçade in fpät-gothifchem Stil mit kräftigen Theilungen, barocken, aber wirkungsvollen Details, die Südfeite im Stil des XVII. Jahrhundertes mit kräftiger aber monotoner Säulen-Architektur.

⁸⁰) Siehe: Tlte hôtel de ville, Gent. Building news, Bd. 20, S. 298.

ht

i-f

fiài

•'

|g

Vm

rm 1

MĘm

II

: P:

Mm

f mÊË

1§ : I.;

Fig. 38.

ïsig

nyi

. i*

1§

ty

•V«

BD»

■ il A

fl

J;''

ri

X\i

SMMÎ

irjj

■Prl

f,

mm

If

HrcH

hjpÿ

pli!

à?

Si

rM

fi r [ïj

il

NI

Mail

Ü

■K

Sw

rj

lie

à_ ___—¹ * BjwB ■ j“< ^

J., -.

■ V If

:_____i¹!

11

is

■ T-I ir—-•

Rathhaus zu Audenaarde.

Arch. : Hendrik van Peede.

66.

Audenaarde.

67.

Haag.

68.

Antwerpen.

Das intereffantefte Bauwerk aber ift das 1527—30 von Hendrik van Peede aus Brüffel erbaute Rathhaus zu Audenaarde (Fig. 38).

Der Architekt hatte den Auftrag, für den Neubau die Rathhäufer von Brügge und Löwen als Mutter zu ftudiren, und löste leine Aufgabe vorzüglich. Einheitliche Compofition, gleichmäfsige Axentheilung, fchöne und kräftige Gliederung, Unterordnung des Details unter die ftark betonten architektonifchen Linien zeichnen den fchönen Bau aus.

Die Hauptfaçade befteht aus einem Erdgefchofs von heben Axen Breite und darüber aus zwei hohen, gleichartig gebildeten Obergefchoffen. Wagrechte Gurten trennen die einzelnen Stockwerke ; ein kräftiges Hauptgefims mit Mafswerk-Baluftrade fchliefst ihn nach oben kräftig ab, und darauf erhebt hch ein fehr hohes, viel geziertes Giebeldach mit flankirenden Eckthürmchen und wohl vertheilten Lucarnen. Vor dem Erdgefchofs liegt eine fpitzbogige Halle, aus deren Mitte hch ein zum Ganzen in fehr guten Verhältniffen flehender Thurm erhebt, der bei nur mäfsiger Höhenentwickelung auf das reichfte geziert ift, unter Anderem mit einem grofsen Zifferblatt für die Stadtuhr. Ueber den Erdgefchofs-Arcaden zieht hch eine Terraffe vor der Façade her; ein befonderer kleiner Erkerausbau zu Anfprachen fpringt aus der Façaden-mitte vor. Auch die Seitenfaçaden mit ihren hohen Giebeln find im gleichen Charakter und von gleichem Reichthum durchgeführt.

Das Innere weist reich gefchmückte Säle mit Balkendecken, hohen Kaminen und prächtigen Holz-fchnitzereien, letztere aus der Renaiffance-Zeit, auf.

2) Renaiffance.

Wenngleich die vorang'egangene Periode an Rathhäufern das eigentlich Wichtigfte und Charakteriftifche hervorgebracht hat, fo datiren doch auch eine Reihe von be-achtenswerthen Bauten aus der Zeit der Renaiffance, an denen wir eine Fülle von ktinftlerifchem Gefchick, Gefchmack und Aufwand beobachten können. Leider verhindert auch hier der Mangel an gründlichem Material eine eingehende Betrachtung, und fo müffen zur Kennzeichnung des Rathhausbaues diefer Zeit in Belgien und den Niederlanden einige typifche Beifpiele genügen.

Von geringem Umfang, aber pikanter Bildung des Aufbaues ift das Rathhaus im Haag (Fig. 39 ¹¹).

An andere Käufer angebaut, bildet es eine Strafsenecke und hat nach der Hauptfeite eine Quader-Façade mit einem über den Façadengrund auf fchön gebildeten Confolen ausgekragten Steingiebel, der die Jahreszahl 1565 trägt und der bezüglich der decorativen Behandlung der Steinhauerarbeit zu den reizendtlen Beifpielen flämifcher Renaiffance zählt. Die Seitenfaçade zeigt die für die Niederlande charakteriftifche Combination von Flauflein und Backftein; auch fie ift mit einem Giebel in gelungener Weife abgefchloffen ; an ihn lehnt fich ein achteckiger, zur Hälfte der Façade vorgebauter Thurm an, der zu ziemlicher Höhe auffteigt und mit zwei durchbrochenen Auffätzen gekrönt ift. Die Gefammterfcheinung des Bauwerkes zeichnet fich durch gute Gruppirung der Mafien aus und ift von grofser malerifcher Wirkung.

Ein Bau von bedeutenderer Ausdehnung ift das Rathhaus zu Antwerpen

(Fig. 40 ¹²).

69.

Hall.

Seine fehr flattliche, nach dem Platz gerichtete Hauptfaçade befteht aus einem breiten Mittelbau von drei Axen und zwei an ihn ftofsenden Flügeln von je neun Axen. Auf einem niedrigen Erdgefchofs in Arcaden-Architektur ruhen zwei Obergefchoffe mit grofsen Steinkreuzfenftern zwilchen Pilafter-Ordnungen ; auf diefe folgt an den Flügeln ein weiteres niedriges Obergefchofs, welches auf Holzpfoften eine offene Laube trägt, auf der das grofse Walmdach unmittelbar auf liegt; der Mittelbau aber entwickelt fich in einem Steingiebel mit reichen Säulen, Figuren- und Obelisken-Schmuck zu einer bedeutenden Höhe, bildet mit dem Dach eine einfache, aber wirkungsvolle Silhouette. Diefer Giebel erfetzt durch feine Höhenentwickelung gleichfam den Thurm.

Von guter Wirkung durch die Verbindung von Hauftein mit Backftein ift auch das Rathhaus zu Hall¹³). Es ift ein gutes Vorbild weniger für ein Rathhaus mit

il

~5^S‘

?

3äS

2

Ê

■

ŚK,

Wi

*

i

/ ’•    __-'J £': ‘

MM!

£

I

H

rMfflX|nwriniwf,i,;l

fts

, T.I.:

os»

gfe;

m

■    äfi

Ir

'■ r

......:•■ ■ -> ^

Üj

SM

»3

, 1KS

«r

Fig- 39-

m

K=

V.

I «« ^r|p4 ** «asti m

kt ■■ i i; ¹ li

*

i * 5

Stil

mmff*

■' . 'V

3P*^

x

)

B

B

s

• j?

:•

- /I

il

1:1 '

SU

SSi 1

m

IF

m

■........ ..

jrf.tp~hl

LW“

î£j

■

fei;

5

;

Lil!

i

1

iiiæ

mm

1

■V-X: . *

1

\

II

teig

ij'

1

;

gp

"ai

'ii

!?

«MH

®r:i.

■

2Ï -3t

S

;i

m.

»i

"-.ü? "OT "*”?•

lasii-

K

gfU

«Im

II

SSŚ&EJl N

Jf" ' ... •;:

£2

P«*S9!

rH

an»&

C- -3a»e**33j

? .tfj.mäijfgy'

ßSfi

Ł

m

m

m

rrr-ZTZ;;

§39

n

ssIâî;

~ g«ll

mem

r

fśrnmssm. ■ rmmxmm/à

iü

Slüj

3

ń

-

r

PfPi

x-;:y

«

43

I ■!

H

m

il

Rathhaus in Haag⁹⁰).

Fig. 40.

mm

tótes JbA*""

i*«

a ; Âr ¹

A,

||||

\. ;j

SK

>1

Î<A1

F,

■i- ’    “

P3A

Vf psgSg

r- *~v'^

Ł!

ii

k.

fc

A-

Ej

* fil

tev.

lË.

Zu

?%2§jg

JH

At]

Vflrï¹

Èât

r~n

il

ÏÉ55S1

[i

(I

r“’****“!?™*“*«

p#":ï| J

SM 1 J-J

ji

TbÏ

II

lU^feSi

v**T?rH*nń

’mmv

irnmm

ïJSHîi-'

HP fH 1

st‘ "

WT

mm

Mt-mxUC

~~Y~~    ~t-

ad

«Si

khàjÉÉ

XZÎ

La

i.

îtttlü

h~lm.

|M0!

■ : i

'"'Si

T181111

if’

1111

§ I: Il

V,

\k

il

Si!

i*¹

r'.

«fl

Rathhaus zu Antwerpen ⁹¹).

J. v. Campen.

CHAMBRE des COMPTE

CHAMBRE DE DESOLATION

CHAMBRE

D’ASSURANCE

SNI73Hd30'tl

3H9HVH3

I. Obergefchofs.

I mous m s, j1 J Hioxdwoa y L

ECIIEVINS

EXTRAORDINAIRES

\)

GALERIE

J Di

LIEU OUVERT

GALERIE

CHAMBRE du CONSEIL

Tp irs

‘•I 3j

SLV30AV

ECDEVINS ORDINAIRES

«PROCUREURS

CO

sousnc. « ad

3H9WVH3

J£L

tr

APARTEM ENTS des

LA GRANDE SALLE

LE TRIBUNALE

‘ LA TRIBUNE

ir

saHiivfmaunoHsaa

r-

atrawvHO .

js

_lla—'gpsl

w I

GALERIE

LIEU OUVERT

G ALER1E

APARTEMENT

desBOUHCUEMAITRES

CÖ

Fig- 4¹ •

[•"

|5~•;

3H1VNIQUOVUIX3

3193305331

SECRETAIRERIE

3H1VN10HO 3IH3U0S33 1

cd

cd

OS

4J

!i,

■SI! isa s a

!É

îOi

■fTMlSHJ

_.JfH —m

H ! rsamiii j iür    i

■MSl

11'--i-—

mi ii

ml

% 'v i

111«

Sa al: J?A

E=#g i

Rathhaus zu Amfterdam ¹⁴).

Arch. : y. w. Campen.

ps

II

Liai Mit

!'

!i:

ll'lilll

mlliini

il

•:43

irll

il

-ra j g i IC__g

y SlIMiM

rl#Ji

s i S©.œM fi i fiai

-□ IIJ/-¹

aï 11

imm

ülimi

us

SIM fiai

■■■

: w=

ŁaiaJ

TüiliJj f'

air.— -rmf j| t

...J 1 LJ j

j.JJ

PIS

gjygÂjÿsj

IISP

wm

xÿff/M,

Wmń

raas-

Fig- 42.

ri\

ii

El

I j—

lilïisà

im

j!

IHSi

a___- -m™ !,“k:""

îar^

j==

II¹

63

all feinen charakteriftifchen Elementen, als für ein ftädtifches Kanzleigebäude; es datirt von 1616.

Das Rathhaus zu Amfterdam (Fig. 41 bis 44) kennzeichnet in würdiger Weife die Thatkraft und Schafifensluft der Niederländer, welche mit diefem unmittelbar nach dem weftphälifchen Friedensfchluffe unternommenen Werke die Wiederaufnahme grofser Bauten begannen.

»Diefes Gebäude ift für Amfterdam das, was diefe Stadt für Holland ift, d. h. wie Amfterdam an Schönheit und Pracht alle Städte der Provinzen überragt, fo ift auch kein Gebäude in Amfterdam, das an Gröfse und Gefchmack diefes übertrifft.«• Mit diefen ftolzen Worten leitet fich die unten¹⁴ 15) genannte Publication des Baues aus dem Jahre 1719 ein.

Das von J. v. Campett 1648 begonnene Gebäude ift von rechteckiger Grundfläche, in feinen gröfsten Abmeffungen ca. 91 m breit, 74m tief und von durchaus fymmetrifcher Anlage, deren Hauptwerth in einer überaus klaren und überfichtlichen Anordnung befteht. Der Grundrifs (Fig. 41) ift um zwei mäfsig grofse Höfe gruppirt; in <Jen Gebäudeecken find Eckbauten und in den zwei Lângsfaçaden ftark vortretende Mittelbauten angeordnet. Eine etwas monotone Pilafter-Architektur gliedert ringsum die Façade in zwei Ordnungen über einander, die auf einem als Sockel gebildeten niedrigen Erdgefchofs aufruhen. Das Haupt-gefims läuft ohne Unterbrechung um den ganzen Bau, nur in den Mittelpartien mit Giebeln, die mit flehenden Bronze-Figuren und im Giebelfeld mit Marmorfiguren gefchmückt find, ausgezeichnet. Steile Walmdächer überdecken den Bau ; auf den Eck-Pavillons krönen die Dächer je vier vergoldete, Kaifer-kronen tragende Adler; über dem Giebel erhebt fich in Holz-Conftruction ein kurzer, achtfeitiger Thurm mit Kuppel und Laterne, der die Uhr, die Alarmglocken und ein Glockenfpiel enthält (Fig. 42).

Sieben fehr gedrückte Eingänge führen in das Innere. Diefe nicht gerade monumentale Anordnung wird dadurch zu motiviren verfucht, dafs man bei Aufftänden das Volk leichter vom Inneren abhalten und in der Halle Musketiere aufftellen könne. Von der Vorhalle führt eine doppelarmige Treppe direct in den 18 X 39 m grofsen, in der Hauptaxe gelegenen und die ganze Gebäudehöhe einnehmenden Saal (Fig. 43), von dem aus breite Corridore den Zugang zu den übrigen Localitäten vermitteln. Derfelbe bildet den Hauptraum des Gebäudes, ift zugleich Veftibule und Hauptfaal und ift auf das reichfte ausgeftattet, mit Marmor-fufsboden, in den drei grofse planifphärifche Anfichten der Erde und des Himmels in farbigem Marmor und Bronzeftreifen eingelaffen find, mit Pilafter-Architektur in zwei Ordnungen über einander und mit einem Tonnengewölbe mit grofsen Caffettentheilungen und Gemälden überdeckt. Sehr fchön und klar ift die Anordnung der vier dreiarmigen Haupttreppen in den Axen der grofsen Corridore. An letzteren liegen die Amts-Localitäten, wie aus dem Grundrifs (Fig. 41) und aus den Schnitten (Fig. 43 u. 44) erfichtlich ift.

¹

Eine Abbildung diefes Bauwerkes (nach Berlep/ch's Aufnahme) ift zu finden in : Ortwein, A. Deutfche Renaiflance. Leipzig 1871 — 75. Abth. 7, Bl. 11.

²

) Siehe: Berty, A. La renaijjance monumentale en France. Paris 1864. Bd. 1, PI. 6—8.

³

Sl) Siehe: Hôtel de ville de la Rochelle. Moniteur des arch. 1866, PL 52; 1867, PI, 84, 99.

⁴

82)    Siehe: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance Frankreichs. Stuttgart 1868. S. 297 — ferner: Moniteur des arch. 1857, S. 9, 26, 52, 92 u. PL 464—466, 469—470, 517—518; 1858, PL 536, 586, 587.

⁵

)    Siehe: Desjardins, T. Monographie de l’hôtel de ville de Lyon etc. Paris 1871.

⁶

)    Eine Abbildung diefes Bauwerkes ift zu finden in : Kugler , F. Gefchichte der Baukunft. Bd. 3. Stuttgart 1860. S. 422.

⁷

)    Siehe: Hôtel de ville, Brujffels. Building news, Bd. 39, S. 732.

⁸

Diefe Abmeffungen find Kugler’s Gefchichte der Baukunft (Bd. 3) entnommen.

⁹

) Facf.-Repr. nach: Ysendyck, J. J. van. Documents claffés de l'art dans les Pays-bas du Xième au XVIIlihne Jiecle. Amfterdam. (Im Erfcheinen begriffen ) — Siehe auch : Everaerts, A. Monographie de l'hôtel de ville de Louvain etc.

¹⁰

Paris 1873.

¹¹

)    Facf.-Repr. nach: Ysendyck, J. J. van, a. a. O., PI. 5.

¹²

)    Desgl., PI. 7.

¹³

)    Siehe ebendaf., PI. 10.

¹⁴

)    Aus: Kunfthiftorifche Bilderbogen. 2. Hälfte. 4. Abdr. Bog. 143—x.

¹⁵

)    Architecture, peinture et fctilpture de la mai/on de ■ville d'Amßerdam. Amfterdam 1719. — Siehe auch: Defcription de l'hôtel de ville d’Amßerdam etc. Amßerdam (?). Deutfche Ueberfetzung : Befchreibung des Rath-Haufes der Stadt Amfterdam etc. Amfterdam.

Noch ift ein Raum befonders zu erwähnen , der auf eine überaus reiche und raffinirte Weife angeordnet und decorirt ift: das fog. Tribunal. In der Hauptaxe und nach dem Eingang zu gelegen, ift es ein kleiner, aber hoher gewölbter Raum mit Galerie auf der Höhe des Flauptgefchoffes und war der Raum, in dem das Urtheil den zum Tod Verurtheilten vor ihrer Execution vorgelefen wurde. Seine Décoration ift ganz in Bezug auf diefe Beftimmung : auf Marmor-Reliefs find berühmte Urtheile aus der alten Gefchichte dargeftellt; dann find vielfach Richtfchwerter, Donnerkeile, Blitze, Ruthenbündel und ähnliche fymbolifche Schreckmittel angebracht, fo dafs der Verfaffer der genannten Publication findet, man könne fich diefem Raum nicht ohne Schrecken nahen. Zur Milderung fügt er aber bei, dafs die Juftiz nicht gar ftreng fei, und wenn wirklich einmal Einer zum Tode verurtheilt wurde, fo könne man ficher fein, dafs der Ver-urtheilte den Tod mehr als einmal verdient habe.

Literatur

über »Rathhäufer in Belgien und Holland« aus dem Mittelalter und der Renaiffance.

Aufser den in Fufsnote 85 bis 94 genannten Schriften feien hier noch erwähnt : Chalon, R. L'hôtel de ville de Mons. Gent 1843.

Town hall, Franecker, Holland. Builder, Bd. 49, S. 716.

70.

Amfterdam.

;;

ail =S3S^/

V".

-a

o\

§4

=3

•It- -Sy

Ul

Schnitt nach A B

Fig. 43-

"C«!=A,

as

E3

,y

21

I PS*

Rathhaus zu Amfterdam.

3'-11-1 1 ;.

'-■z

É^i

SW1 il

i-z

T wate

!□

pj

ta

03

=3

lltfï

[^ĘP^

_pp®

Fig. 41.

5‘

Schnitt nach C D

Fig. 44.

65

e) Rathhäufer der Neuzeit.

Es ift bereits in Art. i angedeutet worden, dafs fich das Wefen des Rathhausbaues vornehmlich aus den typifchen Vorbildern früherer Jahrhunderte erkennen läfft und dafs die modernen Beifpiele mehr oder weniger auf den alten fufsen. Die charakteriftifchen Merkmale bleiben diefelben, wenn fchon die heutigen complicirteren Verhältniffe manche Unterfchiede gegen früher bedingen.

Auch find in den verfchiedenen Culturflaaten die bezüglichen Einrichtungen keineswegs diefelben und in jedem einzelnen Falle nach den örtlichen Bedürfniffen zu richten. Ueberall aber zeigt der Rathhausbau der Neuzeit gemeinfame Grundzüge, die fich hauptfächlich in einer gewiffen Uebereinftimmung bei der Planbildung des Haufes kundgeben.

Es mag defshalb, mit Rückficht auf die vorhergegangenen umfaffenden Darlegungen und unter befonderem Hinweis auf die reichhaltige Literatur über Rathhäufer der verfchiedenen Länder, gerechtfertigt erfcheinen, ^ich im Nachfolgenden hauptfächlich darauf zu befchränken, den Rathhausbau, wie derfelbe in Deutfchland und Deutfch-Oefterreich in unferer Zeit zur Entwickelung gelangt ift, an einigen wenigen, aber charakteriftifchen Typen zu veranfchaulichen.

Der Hauptunterfchied zwifchen den Rathhäufern unferer Zeit und denjenigen vergangener Jahrhunderte liegt in den bedeutend gefteigerten Anforderungen, die an diefelben im Vergleich zu ehemals geftellt werden müffen. In Folge deffen wird häufig ein fehr ausgedehnter, für die verfchiedenften Zwecke geeigneter baulicher Organismus nöthig, während derfelbe früher viel einfacher war. Dies rührt davon her, dafs die Städteordnungen im Laufe diefes Jahrhundertes vielfache Umgeftaltungen erfuhren; faft aller Orten mufften zwei Körperfchaften im Rathhaufe Platz finden, eine repräfentative, die bald Btirgerfchaft, Stadtverordnete oder Gemeindebevollmächtigte genannt wird, und eine executive, der Senat oder Magiftrat. Aufserdem entwickelten fich die verfchiedenen Aemter oder Deputationen oft zu bedeutendem Umfang und beanfpruchten ihrerfeits eine Menge Platz. Auch die für feftliche An-läffe beftimmten Räume mufften, wenigftens für die gröfseren Städte, vermehrt und von den übrigen Räumen klarer getrennt werden.

Die Bedürfniffe eines modernen Rathhaufes für eine gröfsere Stadt laffen fich wohl am beften erkennen aus dem fehr gründlich ausgearbeiteten Programm, welches die Hamburger Behörden der allgemeinen Wettbewerbung für Gewinnung eines Rathhaus-Entwurfes zu Grunde legten, und das alle die Elemente enthält, aus denen fich ein den heutigen Anforderungen entfprechender Neubau diefer Art zufammen-fetzt, wenn gleich derfelbe in diefem befonderen Falle zugleich Regierungsgebäude einer kleinen Handels-Republik fein follte.

Es find drei ganz felbftändige Zwecke, denen ein Rathhaus einer gröfseren Stadt zu dienen hat und zu deren Erfüllung erforderlich find:

1)    Räume für die Verwaltung,

2)    Räume für die repräfentativen Körperfchaften und

3)    Fefträume für Abhaltung grofser feftlicher Verfammlungen der Btirgerfchaft und ihrer Vertreter.

Hiernach wurden für das Hamburger Rathhaus , mit Weglaffung untergeordneter Räume, wie Wacht-Locale etc., verlangt:

Handbuch der Architektur. IV. 7.

7*-

Grundzüge.

72.

Erforderniffe.

Erdgefchofs.

Hypotheken [ | |

EF

O ÓO

O O O

±0

es

mm

Bur e au

für Stadt

liidlani

muh®

nu

Fi

r~I

CT¹

Ph

.i 11 läffiggas

nu

Secretär

Pr ä s e s

T. Z.

& a r Ł.

Sitzungs

Zimmer

Y. Z.

fMfl^PPe

j nvyp I il 111111111111

oQ> orno orri⁰ orne omo„^io„omo cfTk

!ld

Stempel - Comptoir

H aupt-Staats-Casse

t)

co ,r~l

qj

cp <P

'S

'S

P5

53*

puer

Stempel-

Register

■ ]

Vorplatz

Jaräerah

mi

‘estenl

i Spr ecRz

10#

Va

iiniiiiii

e cti ois

Iw.c.ïïLkMm

SI

a'

Wa ch e- Hy (mit Mezzanin) *4-

Vorplatz

tarierot

Hd

este

Zt

111

a q_xp-M.a-g -u a s”ś v -Q

ortie

ES

co

®o

™"T

a.i

In::::::

’3 M.,

Z 'A

mm

Pułlicum

co

F*

+->

vV

■-P

SsSSi

°mo q[T|^ orno orno

orno oHlo oH~P orHo

Beamte

Präses

V. Z.

far fl.:

Sitzung s-Zi ii er

Fig- 45-

«Il

nz -Zimmer

C on

Confer enz-

POP

t skanzlei

Conferenz

g

ts3

Y. Z .

Loge f. L S enat

'g

III

::::::: j

IM

NU

POP

OOP

'U 0 cf S T (T

Disp oni"b el

■TA

[OiiMor

-W.C.

UQ tl S T (J

OOP

OOP

OOP

îm.

P P P Fî

1111 w

o OO CO

fffu

OOP

OOP

ppp

EEB

ppp

WM

V. Z.

aąoi

apirf]

a p J ri j iannuizi[03 jtfi Iku piaąay

pma g

Hauptgefchofs.

rrd

CT3

Spr e cli-Zimmei

Sprech

zimmer

fitzung; Saal

O O o

^nÇnir

WfM

■S

S*

cm

nnnng

fïïïïîo

a a ururizipo a jds

Il loi

cd

cd

CO

FŚ

rO

«n

_ sss_■■ri

mOZ

«F

:=

É

II

==

111111 u i lu u 11111 i.i 1111 iimn

&Tosser-Pest- Saal

“f"

10

1:500

s]

urcz-s 6titiz ji2

o o o o oQ

°x

JO

-5°

°OOOOOU

- s } b u a s

Fig. 46.

[il

<0987654321 0

K+W+t+W+H+t+i'

fc

rt=}

S

cb

p.

PBU0

Si

il

,rUl

USA

flr

- SB

1

je b g - ir a ą a JSt P

‘aiiioiJnyauaAa

jainuiizzuajajuoo

Preisgekrönter Entwurf für das Ratlihaus zu Hamburg.

Arch. : Mylius und Blunifchli.

p j larnurt

uai

73-

Entwurf f. d. Rathhaus zu Hamburg.

74-

Rathhaus

zu

Wien.

68

1)    An Räumen für Behörden:

a)    Finanz-Deputation, Räume von zufammen 950 bis 1000 üm,

h)    Deputation für directe Steuern von zufammen 650 bis 700 üm,

c) Deputation für indirecte Steuern und Abgaben von zufammen 1150 bis 1200 üm,

b)    Verwaltungsabtheilung für Handel und Gewerbe 160 bis 170l™,

e)    Oberfchulbehörde 80 bis 100 üm,

f)    Hypotheken-Amt 450 bis 500 üm,

g)    Erbfchaftsamt 240 bis 250 üra,

f)) Landherrenfchaft 240üm,

i)    Staatsarchiv 1000 <üm ;

2)    für die repräfentativen Körperfchaften :

Ï) für den Senat ein Sitzungsfaal 160 bis 170 e!¹¹¹, dazu Garderobe, Sprechzimmer, Nebenräume und Kanzleizimmer 630 bis 740 üm,

I) für die Bürgerfchaft ein Sitzungsfaal mit Tribune für Journaliften und Publicum für 196 Mitglieder 25QAmj dazu an Nebenräumen, Vorfaal, Garderobe, Kanzlei, Sprech- und Conferenz-Zimmer 550 bis 650 <Im;

3)    Fefträume, zu Staats-Repräfentation und grofsen feftlichen Verfammlungen dienend, mit befonderer Haupttreppe, beflehend aus einem Hauptfaal und entfprechenden Nebenräumen; dazu ein Rathskeller mit Reftauration, deren Küchen zugleich für die Bedienung der Fefträume benutzt werden können.

Aus diefem Programm ergeben fich der Verfchiedenartigkeit, der räumlichen Bedürfniffe wegen manche architektonifche Schwierigkeiten; das Erfordernifs, grofse Säle für Feft- und Prunkzwecke zufammen mit einer Anzahl verhältnifsmäfsig kleiner Bureau-Räume in demfelben Gebäude unterzubringen, ift einer einfachen und monumentalen Löfung nicht fehr günftig. Andererfeits aber liegen in diefer Schwierigkeit gerade die Elemente zu charakteriftifcher Ausprägung der Eigenart der Aufgabe. Es geht aus vielen früheren Beifpielen hervor, dafs faft immer derartig heterogene Elemente in einem und demfelben Bauwerk vereint werden mufften und dafs die Gefammterfcheinung der nach ähnlichem Programm erbauten Rathhäufer eine durchaus würdige, den Zweck bezeichnende und der Beftimmung entfprechende ift.

Um zu veranfchaulichen, wie diefe Bedürfniffe in einem Bau auf dem an Gröfse etwas beengten Bauplatz von 100,30 m Breite und 67,63 m Tiefe untergebracht werden können, mögen in Fig. 45 u. 46 die Grundriffe des in der genannten Wettbewerbung mit dem erften Preife gekrönten Entwurfes von Mylius & Bluntfchli beigefügt werden.

Das I. oder Hauptgefchofs enthält die Haupträume, nach der Hauptfaçade das Feft-Local mit grofser, von einem Deckenlicht beleuchteter Fefttreppe, ferner die Sitzungsfäle für Senat und Bürgerfchaft fammt zugehörigem Raum. In den übrigen Stockwerken find die Aemter vertheilt.

Der hier mitgetheilte Entwurf ift nicht zur Ausführung gelangt; vielmehr hat das ganze Bauprogramm eine wefentliche Umänderung erfahren, auf Grund deffen neue Pläne ausgearbeitet wurden, über welche, fo wie über den Stand der ganzen Frage Näheres an der unten angegebenen Stelle⁹⁵) zu finden ift.

Der erwähnten Umbildung der Städteordnungen folgte in unferem Jahrhundert ein bedeutender Auffchwung des Städtewefens. In Folge deffen fanden fich eine grofse Anzahl von Städten, und namentlich gilt dies von Deutfchland, in ihren alten

⁹⁵) Siehe : Deutfche Bauz. 1885, S. 97 u. 109.

Ueber den Hamburger Rathhausbau flehe ferner :

The hotel de ville, at Hamburgh. Builder, Bd. 14, S. 62.

Knoblauch, E. Das Rathhaus in Hamburg. Romberg's Zeitfchr. f. pract. Bank. ^54, S. 263.

Nohl. Entwurf zum Bau eines Rathhaufes in Hamburg. Allg. Bauz. 1864, Notizbl.

Entwürfe von L. Bohnstedt. Leipzig 1875—77.

Heft VIII, Bl. 41 u. 48: Rathhaus für Hamburg.

Rathhaus in Hamburg. Eifenb., Bd. 4, S. 233; Bd. 5, S. 76 u. T39.

Hase. Ueber die Konkurrenz für das neue Rathhaus in Hamburg. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover. 1877, S. 185.

Zur Frage des Hamburger Rathhausbaues. Deutfche Bauz. 1878, S. 165 u. 215.

Hôtel de ville, Hamburg. Building news, Bd. 35, S. 342, 558.

S. 399.

6g

Localen beengt. Manche erlangten gegenüber früher eine gröfsere Bedeutung und mufften zu Umbauten oder vollfbändigen Neubauten fchreiten. Eine weitere Anzahl von Städten ift noch mit Vorbereitungen zu Neubauten befchäftigt, die fich Jahrzehnte lang unter fchweren Kämpfen hinziehen können.

48).

Von den vier bedeutendften Rathhausbauten, die in den Hauptftädten Paris9ti), Berlin¹ 2), München³) und Wien in den letzten Jahren entftanden, mag das letztere, von dem durch die Gefälligkeit feines Meifters (F. v. Schmidt) genaue Angaben vorliegen, als ein Beifpiel eines grofsartig angelegten Baues angeführt und einer näheren Betrachtung unterzogen werden (Fig. 47 u.

An der prachtvollen, breiten Ringftrafse gelegen und von diefer durch einen grofsen, mit Anlagen bedeckten Platz getrennt, bedeckt das Gebäude einen Platz von 152 m Länge und 123 m Breite (187 000 üm, wovon 154000<lm überbaut), ift ringsum frei ftehend und von breiten Strafsen umgeben. Diefer grofse Bau-Complex ift auf fehr klare und überfichtliche Weife in regelmäfsiger Anlage gegliedert und hat in der Hauptaxe einen grofsen mittleren Hof von 81 m Länge, 35 m Breite und rechts und links von diefem fymmetrifch angelegt je drei kleinere Plöfe und enthält der Plauptfache nach folgende Räumlichkeiten : den grofsen Feftfaal mit Nebenräumen und befonderer Treppe als Repräfentations-Räume der Gemeinde, den Sitzungsfaal des Gemeinderathes mit Zubehör, Galerien, Nebenräumen, Sections-, Commiffions- und Arbeitszimmern der Gemeinderäthe, Kanzleien des Bürgermeifters und Stellvertreters, den Sitzungfaal des Magiftrats mit Nebenräumen, die ftädtifche Bibliothek und das Archiv ; ferner Räume für ein Mufeum, die Amts-Localitäten für fämmtliche Aemter der Stadt, die Wohnung des Bürgermeifters und des Magiftrats-Directors ; endlich Wohnungen für Infpector, Diener, Portier, Wächter etc.

Die Hauptfäle fammt Zubehör find ihrer Bedeutung entfprechend in das I. oder Hauptgefchofs (Fig. 47) verlegt, und zwar der Feftfaalbau an die HaupLfaçade nach der Ringftrafse zu. Er befteht aus einem grofsen Feftfaal und feinen Nebenräumen. Erfterer, von 56,8 m Länge, 19 m Breite und 13,3 m Höhe, enthält an den Schmalfeiten chorartige Ausbauten für Orchefter und an der Langfeite Arcaden, von denen die eine nach dem Platz zu als offene Loggia dem Saal vorgelegt ift. In der Höhe des II. Obergefchoffes ziehen fich, durch zwei vom Feftfaale aus zugängliche Treppen erreichbar, die Galerien an den Seiten deffelben hin ; gegen den Saal find diefe Galerien mit Marmorfäulchen, die reich ornamentirte Arcaden tragen, abgefchloffen ; die Wand gegen die Loggia enthält die Arcaden in derfelben Plöhe, ohne eine Galerie zu bilden. In der Mittelaxe ift das Thurmgemach architektonifch ausgebildet und in den Raum mit einbezogen. Links und rechts vom Saal reihen fich die Speifefäle mit Buffets, Rauchfälen und Nebenräumen an. Im gleichen Gefchofs liegt in der Mitte der Weftfaçade der Sitzungsfaal für den Gemeinderath, von 345 Fläche und Raum für 150 Sitze. Diefer Saal geht ebenfalls durch zwei Stockwerke und liatWHrei- Seiten Galerien für die Zuhörer. Seine Decke ift reich in Holz gefchnitzt, die Beleuchtung durch Candelaber und einen 170-flammigen Bronze-Kronleuchter (für fpäter etwa einzuführende elektrifche Beleuchtung zu verwenden) bewirkt. Nach der Strafse zu liegt vor dem Saal ein grofser,

Fig. 47-

10 8 6 4 2 0

10

20

1:1000

]3 U R I f Et

R a u cR -Salon

1 o 71 s

piir gerfimeistei

S 6 cnetäinnienerf

Anrilcliten

Vorz.

-3

Y o r z.

i TR m e t

-=î

a n z fl 1 e i

30

Section.

Präsidium

UenogrjlT.

I'

40

Saal

C er e moni

Vorz.

S e cl- t i -

era

eu

Secti-

onen.

Vorsaal

Rathhaus zu Wien.

■«OS

\ Xs X As A³ Xi.

pi

co

P»

Sjreclz

Arch. : F. v. Schmidt.

X!

Magistrats

Saal

I Sitzungs f Zimmer

■Direct od

Vorz.

Fera ołi al

Gard. J Y

An r i cnli t c-n

T o il.

r| z y i

ul

el t

i m mj e

B ancTt-Salon

S u It e

C ommi s si ons Saal.

IB u N r

e y aH u y s

Selction.nArbneit^zimflniîrn S e cl t flan s n.

Haupt-

gefchof3.

7i

durch zwei Thtiren zugänglicher Balcon. An den Saal fçhliefsen fich Vorfäle, Garderoben, Arbeits-, Sections- und Commiffions-Zimmer der Gemeinderäthe an.

Auch der Sitzungsfaal des Magiftrats mit Nebenräumen liegt im Hauptgefchofs, und zwar in der Queraxe des grofsen Hofes, und ihm gegenüber ein gleich grofser Saal, für Mufeumszwecke beftimmt.

Alle diefe Räume find durch geräumige, geradarmige Podefttreppen zugänglich; befonders dienen zwei grofse Haupttreppen als Zugang zum Feft-Local.

Im Erdgefchofs entfpricht dem Feftfaal eine grofse Halle, genannt Volkshalle, von 34 m Länge und 11 m Breite, die heizbar ift und zu Verfammlungen benutzt werden kann; fie ift in der Mittelaxe von der Hauptfeite her durch die Thurmhalle zugänglich und bildet ihrerfeits den Zugang zu den Veftibulen der Feft-treppen und zu den Arcaden-Hallen, die den grofsen Hof im Erdgefchofs ganz umgeben. Die Einfahrt in das Gebäude findet durch die grofsen Veftibule ftatt, die in der Mitte der Seitenfaçade liegen, und durch die kleineren Mittelhöfe in den grofsen Hof. Bei grofsen Fellen kann der Zugang zu den Fefl-Localitäten an der Vorderfeite, die Zufahrt durch die eben genannten Zufahrts-Vellibule ftattfinden, während die Ausfahrt fich in der Hauptaxe nach Weften zu befindet. Die grofsen Treppenbäufer haben eine folche Geftalt und Lage, dafs fie von beiden Seiten bequem zugänglich find.

Bei den aufserordentlichen Erforderniffen an Räumen war es nothwendig, fünf Gefchoffe anzulegen, nämlich ein Erdgefchofs von 4,3 m Höhe, ein I. Zwifchengefchofs von 4,74 m Höhe, ein II. Zwifchen-gefchofs von gleicher Höhe, ein I. Ober- oder Hauptgefchofs von 7,6 m, ein II. Obergefchofs von 5m Höhe, auf die ein durchlaufendes, 1,3 m hohes Hauptgefims einen ruhigen Abfchlufs bildet. Erdgefchofs und 1. Zwifchengefchofs find an der Hauptfront und im Hof zu einer Arcade zufammengezogen, eben fo das I. und II. Obergefchofs für die grofsen Säle. Die Eintheilung der Gebäude-Tracte ift mit Rückficht auf den Amtsgebrauch fo, dafs gegen die Strafse die Bureau-Räume gelegt find; daran fchliefsen fich, parallel damit laufend, die Vorzimmer und mit diefen parallel die von den Höfen aus beleuchteten Corridore an. Letztere verbinden, fo weit nothwendig, die Gebäudetheile auf zweckmäfsige und überfichtliche Weife, und es münden auf fie fämmtliche Treppen.

Von den Aemtern find diejenigen, die mit dem Publicum den gröfsten Verkehr haben, in die unteren Stockwerke verlegt. Im Erdgefchofs liegen nordweftlich das Confcriptions-Amt, lüdweftlich das Armenamt und Einreichungs-Protokoll, nordöftlich das Militär-Einquartierungs-Amt, füdöftlich das Markt-Commiffariat.

Aufserdem find in diefem Gefchofs an den Eingängen gelegen: die Portier- und Hausdienerwohnungen,, die Militärwachtftube, Räume für die Löfchmannfchaft und die Einfahrt in die vier kleineren Eckhöfe.

Im I. Zwifchengefchofs liegen : das Steueramt, das Oberkammeramt, das Todtenfchreiberamt und Magiftrats-Bureau. Im II. Zwifchengefchofs liegt das Stadtbauamt, die Wohnung des Bürgermeifters und des Magiilrats-Directors. In den Tracten gegen den grofsen Hof find die Bibliothek, das Archiv und das Mufeum, im Tract gegen die Ringftrafse die zugehörige Waffenfammlung untergebracht, ferner die Garderoben zu den Fefträumen. Das II. Obergefchofs enthält die Buchhaltung, das Expedit, die Regiftratur, das Städt-Phyfikat, das ftatiftifche und verfchiedene Magiftrats-Bureaus. Die Keller enthalten grofse Aufbewahrungsräume und unter den Hauptfefttreppen zwei grofse, gewölbte Räume für den Rathhauskeller.

Die Heizung des Gebäudes ift eine »durch Dampf activirte* Sammelheizung. Die grofsen Keffel-häufer find in den Höfen angeordnet ; mit der Heizung ift eine ausgiebige Lüftung mit theilweifer Benutzung mechanifcher Hilfsmittel verbunden. Die Beleuchtung des Gebäudes ift vorläufig für Gas eingerichtet ; doch ift die Möglichkeit der Einführung des elektrifchen Lichtes in das Auge gefafft. Selbft-verftändlich ift das Gebäude mit Waffer zum Trinken und zu Feuerlöfchzwecken auf das reichlichfte verfehen.

Der ganze Bau ift in allen Stockwerken mit feuerficheren Decken abgedeckt : Gewölbe zwifchen eifernen Trägern, Hallen und Corridore dem Stil entfprechend mit Stein und Backftein. Die Façaden find in Häuflein ausgeführt, eben fo der grofse Hof und die zwei kleinen Höfe in der Queraxe, die übrigen Höfe aus Stein und Putzflächen mit Anwendung von Sgraffito. Die Dachftühle find in Eifen conftruirt, die Dächer in englifchem grauem Schiefer gedeckt.

So weit die Dispofition des Grundriffes und die innere Einrichtung.

Das Aeufsere bildet eine viel gegliederte, imponirende Maffe ; an den vier Hauptecken Eck-Rifalite, in der Mitte jeder Façade ein ausgeprägter und um ein Gefchofs das Uebrige überragender Mittelbau. Hohe Dächer, gefchmückt mit Steingaupen und allerlei Zierath aus Zink und Eifen krönen den Bau in wirkungsvoller Weife. Die fyftematifche Durchführung der wagrechten, durchlaufenden Gefimfe beftimmt den eigenartigen Charakter der hier zur Anwendung gebrachten gothifchen Architektur, und die mannigfachen Einzelheiten zeigen das Beftreben, in freier felbftändiger Durchbildung die italienifche und deutfche Bauweife diefer Kunftperiode zu verfchmelzen.

i '

I"

. ; ^

II

;

r-.

.....• yi

a

i

fil

Ë i||

11

il

t;

—■ JP

P

,

s»

«

!

;

tfjj MÜS

:

.

r !

>-~-

3

I

:

;5

%

l’a®

IP

:

Fig. ₄8.

.Mi

Ratlihaus zu Wien.

Ł^

r’

IÏÏÏÏÎP

ïH

Si]

m

h

p;

Ifa

i

tefijfe

a

t

4^4

:

P HP

&*; '$ ’*< «$ ' ; ;

:

11

• i

ki|

;

1

!

I

Iff '

m

amjj

NÜ

îr-

'

:

W

*

I

v rp

f.i s

m

"i

■f

ü,

I¹

g»

Ëï

ün

p-.

1

a

'■æ

m

i;l

¹    5 '    ^    '

STB

Sfl

1!

ârpj

- m

fep-

■

mWmxm-

Arch. :

F. v. Schmidt.

73

Die Hauptfaçade (Fig. 48) ift befonders chàrakteriftifch ausgezeichnet. Ein ihrer Mitte vorgelegter, bis zu 100m auffteigender Thurmbau und vier kleinere Thtirme zieren den Mittelbau; eine grofse Arcaden-Halle im Erdgefchofs, die auf hohem Stufenbau fich erhebt, und darüber die reiche Loggien-Architektur mit grofsen , offenen, von Mafswerk gezierten Bogenöffnungen, welche den Feftfaalbau zum Ausdruck bringen, find von glücklichfter Wirkung. Der ganze Bau imponirt vornehmlich durch die Klarheit feiner Anordnung, feine Gröfsenverhältniffe und feine gelungene Gharakteriflik als Rathhaus⁹⁹).

Als Beifpiel eines Rathhaufes für eine mittelgrofse Stadt kann jenes zu Wiesbaden dienen, welches foeben nach Hauberrijfer s Plänen ausgeführt wird. In Betreff der Wettbewerbung für diefen Bau, fo wie über Anlage und Geftaltung, die derfelbe fchliefslich erhalten hat, kann hier nur auf die unten ¹⁰°) näher bezeichneten Schriften verwiefen werden.

Ein Beifpiel von viel kleinerem Umfang, aber trefflicher Kennzeichnung feiner Beftimmung, ift das an Stelle eines früheren Rathhaufes gleichfalls von Hauberrijfer in den Jahren 1879—81 erbaute Rathhaus zu Kaufbeuren (Fig. 49 bis 51).

75-

Rathhaus

zu

Wiesbaden.

76.

Rathhaus

zu

Kaufbeuren.

Fig. 49.

Fig. 50.

fyu/s

F₀

?st

oT

•ff?

M u-

s e-

P 0-

Staät-

jnei-

b au-st er-

Magistrats-Sitzungs- Saal

Erdgefchofs.

II. Obergefchofs.

1:500

10 98765*321 0

S-f~

-Lg

Rathhaus zu Kaufbeuren ¹⁰ 9.

") Ueber den Wiener Rathhausbau fiehe auch :

The new town hall, Vienna. Btiilder, Bd. 35, S. 978; Bd. 41,.S. 512; Bd. 45, S. 667.

Neues Rathhaus in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 178.

Das neue Rathhaus der Stadt Wien. Wochfch. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1883, S. 241.

Das neue Rathhaus der Stadt Wien. Schweiz. Bauz., Bd. 2, S. 80.

The new town hall, Vienna. Building news, Bd. 45, S.. 406.

Schmidt, F. Das neue Wiener Rathhaus. Publ. v. P. Bambach u. M. Grebner. Wien. Im Erfcheinen begriffen.

100)    Lemcke , J. Die Rathhausbau-Concurrenz und die Theaterneubau-Frage in Wiesbaden. Centralbl. d. Bauverw.

1882, S. 388, 398, 403, 417.

Die Konkurrenz für Entwürfe zu einem neuen Rathhaufe für Wiesbaden. Deutfche Bauz. 1882, S. 503, 515.

Die Concurrenz um das Rathhausgebäude für Wiesbaden. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 437, 446. Sammel-Mappe hervorragender Concurrenz-Entwürfe. Heft 7 : Rathhaus in Wiesbaden. Berlin 1883. Hauberrisser, G. Entwurf zu einem Rathhaus für Wiesbaden. Zeitfchr. f. Baukde. 1884, S. 1.

Lemcke, J. Der Rathhausbau in Wiesbaden. Deutfche Bauz. 1885, S. 209, 233.

Hauberrisser, G. Das neue Rathhaus in Wiesbaden. Deutfche Bauz. 1886, S. 289.

Architektonifches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 186, Bl. 2, 3 : Rathhaus für Wiesbaden ; von Holst & Zaar.

101)    Siehe auch: Hauberrisser, G. Der Neubau des Rathhaufes in Kaufbeuern. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 541.

Das neue Rathhaus in Kaufbeuern. Deutfche Bauz. 1880, S. 475.

Architektonifche Rundfchau 1885, Taf. 11, 12.

mm—------

g^gss.—--=--

—k.:rg-^-<r-..

Rathhaus zu Kaufbeuren ¹⁰²). Arch. : Hauberrijfer.

Daffelbe ift auf dem unregelmäfsigen und unebenen Bauplatz mit viel Gefchick geplant und befteht aus einem Erdgefchofs und zwei Obergefchoffen. Im Erdgefchofs und I. Obergefchofs find einige Amts-Localitäten untergebracht, im II. Obergefchofs die Sitzungsfäle für Gemeindebevollmächtigte und den Magiftrat. Der Eingang ift durch eine Freitreppe und einen reichen Portalbau ausgezeichnet und führt in ein hallenartiges Veftibule, das Zugang zu einer breiten, dreiarmigen Podefttreppe giebt. Die Verbindungen im Haufe find durchweg einfach und zweckmäfsig.

Hauptgefimfe keine wagrechte Theilung; vielmehr

L.

*‘k>"

H3H3I

rlSi

SgÄ

flifc

-■-W

*11

dy

rr ’

18

pg

imm    |f ilMI

RH

■—

B;

JMl

kfl

SP

Fig- 5¹-

’^gł>

À,.

■ ~\ą

SLB

■* - , . Jk

^aoss

■HI

i!li

K=

ssSKr

kg

IV

II [i

!f;

Hljiiiii

Tr~ iT^ T

Ł\

SSStk

•;

'«ffi

, -j

pl

II

?' *

t-1

V;

WSBm

sfej

i

<ę^m

EJIE3

P-E

fe

\ ' ''

•w

! i:

k; '

iSS^SÆS

■A»F«»k4jfls

I- j ki

-,

[p

a' '

Ug

•;

'Tfekipi

dl llf^S«

lipfajdi

PI

f. * Jr:

p7

dl ‘

1.-35 <8

!K?jP

iwrrSP tik

;-:r-g

Usé

Im Aeufseren find die Formen der deutfchen Renaiffance mit vielem Verftändnifs benutzt und mit der L ngebundenheit früherer Zeit behandelt, die dem malerifchen Bau einen grofsen Reiz verleiht. Die nach dem Marktplatz gewendete Hauptfaçade zeigt bis zum heben fich Portalbau und Fenfter von einer glatten Putzfläche ab; über dem Hauptgefimfe ift ein grofser,.

lai

”“l

Fig. 53-

I. Obergefchofs.

i>

OS₈,---

I-

II

sis

~sz \z--

g—

Ml

1:500

Stadthaus zu Winterthur.

Arch. : Semper.

'K

4+4+ i! i +"W

Fig- 52.

Erdgefchofs.

LMJ

s*

<■

II;

*«

Wm

k-*'

'^W0Ë

•; : ,

1;t

(Ä'^ä

I. \b

■fi

fi;

V/

X’-J

v.

\!

sim

1Ê5

Ą.

jH

•X;

t±£

il

Sä

MMrljlffalIjiii...........    ,.^J

L/

_____

//

El

Ui

il»

Ifül

II

À\

Fig- 54-

y»

■I

«liîii-üiwajii

11

5ÉÉÏÂ#

t&«r Ł-.._J - IH

Mit

MÊË

: r.

4«

■■M

13,/,-i-. h g

Mf

P®

i»

mm

rf.-.n

—i

?

moÆA

‘/A

Anficht.

'ô •• '

<SAfaLgjr

i ni

mw

pr

ifi

fl

il

\mvi-

~l

-, ..., - ;

□J

=f-=

«éIÉ

r;

mm

V V* ;    vâv^-

î4^rX.c.r.nrT

;.y

a»

Tf

Mi

|i y.

iiV

Mni’.N

ir

jt

□□a

Cźzil

□□□

il nnn

LZZI

ii—su—il lur

□□a|

non

podf jjcfaol ». m llaani, Mi BBH

non

f/P

IL

uLjy i

□□o Ip

ilinii i!?n^ ^\^.

p--

□□

aa

Fig- 55-

BtM

1:250

: :::

ffl il

\mm

Längenfchnitt.

Stadthaus zu Winterthur.

Arch. : Semper.

j,L :

:G

III

Ijrugj^

WdfcfcfcfeS

stMÎI

77-

Stadthaus

zu

Winterthur.

78

hoher Giebel mit der Stadtuhr aufgefetzt. An der einen Ecke ift ein Erker von fechseckiger Grundform zu einem Thürmchen entwickelt.

Während die beiden letzterwähnten Beifpiele lieh den früheren Auffaffungen der Rathhäufer anfchliefsen, das eine in gothifchen Formen, das andere in denen der deutfehen Renaiffance, jedes auf feine Weife meifterhaft entworfen ift, fo ift dagegen das von Semper 1866—69 erbaute Stadthaus zu Winterthur (Fig. 52 bis 55 auf diefem Gebiete der Gebäudekunde eine vollftändige Neufchöpfung, die in origi-nellfter Weife auf dem Studium antiker Bauten bafirt und einen neuen Typus hervorbringt, in welchem die antike Bauart mit den modernen Bedürfniffen auf das glück-lichfte verbunden ift.

Mag der diefem Bau gemachte Vorwurf, dafs er fich von der herkömmlichen Bauweife entferne, eine gewiffe Berechtigung haben, fo ift es doch ficher ein grofses künftlerifches Verdienft, Neues zu erfinden, und wenn diefes Neue alle Bedingungen erfüllt, w’elche die praktifche Brauchbarkeit und das Bediirfnifs nach monumentaler Erfcheinung mit Nothwendigkeit verlangen , fo mag es berechtigt fein, den Bau einen typifchen zu nennen.

Auch diefer Bau ift von befcheidenen Abmeffungen (gröfste Breite 41 m, gröfste Tiefe 89 m, ohne Freitreppe bebauter Raum ca. 920 üm) und befteht aus einem fchmalen und tiefen Mittelbau von 15 m Breite und 39 m Länge und zwei an diefen angelegten Flügelbauten von je 13 m Breite und 23 m Tiefe. Er enthält in einem Erdgefchofs und zwei Obergefchoffen die folgenden Räume.

Im Erdgefchofs (Fig. 52): Veftibule mit eingebauter Treppe und bedeckter Zufahrt, Polizei, Notariat, Steuer- und Affecuranz-Bureau, Gemeindegutsverw’altung, ftädtifches Archiv und Wohnung für den Hauswart; im Veftibule fteht die Wahlurne für die Abftimmungen der Gemeinde.

Im I. Obergefchofs (Fig. 53): im Mittelbau und über dem unteren Veftibule ein zweites Veftibule mit Fortfetzung der eingebauten Treppe, aufser von der unteren Treppe zugänglich durch eine monumentale, dem Bau vorgelegte doppelarmige Freitreppe; fodann den 19 m tiefen und 13 m breitenSaal für Gemeinde-verfammlungen mit feitlichen, ca. 8m tiefen Galerien in zwei Stockwerken über einander; links von diefen Räumen das Sitzungszimmer des Gemeinderathes mit Vorzimmer, ein Commiffions-Sitzungszimmer und die Gefundheitsbehörde ; rechts die Stadtkanzlei und Zimmer für Gemeinderathsfehreiber, Civilftand und Präfident des Gemeinderathes.

103

78.

Rathhaus

zu

Raftenburg.

Im II. Obergefchofs: Tribunen zum grofsen Saal, Bureau für Bauverwaltung, Katafter-Geometer, ftädtifcher Ingenieur, Friedensrichter und die ForftVerwaltung.

Im Aeufseren (Fig. 54) dominirt der Mittelbau mit feiner giebelgekrönten, vierfäuligen Vorhalle und der Freitreppe über die Flügel und bildet mit diefen eine reiche und fchöne Silhouette. Der Bau ift ganz aus Quadern hergeftellt, das Detail mit aufserordentlicher Liebe und feinftem Gefchmack gebildet, beeinflufft von der römifchen und griechifchen Antike, fo dafs die Gefammterfcheinung von einer Vornehmheit und Monumentalität ift, wie fie wenige modernen Bauten in gleichem Mafse aufweifen.

Das Innere (Fig. 55) ift von grofsen und fchönen Verhältniffen, im Ganzen einfach, da die reichere Ausfchmückung des Saales, der auf Malerei berechnet war, und der Rathsftube, die ein Holzgetäfel erhalten follte, der Koften wegen unterbleiben muffte. Der Bau koftete einfchl. Honorar des Architekten nur 465 600 Mark (682 000 Francs).

Das Rathhaus für die kleine Stadt Raftenburg in Oftpreufsen, das bei möglich!! geringem Aufwand eine charakteriftifche Erfcheinung im Aeufseren zeigt und thun-lichfbe Raumerfparnifs mit Zweckmäfsigkeit im Inneren vereinigt, ift nach Rieths Entwurf in Fig. 56 bis 58 ¹⁰⁴) dargeftellt und diene als Beifpiel einer noch kleineren Anlage.

Das Gebäude fteht zwar nach allen vier Seiten hin frei, kehrt aber nur zwei feiner Façaden den öffentlichen Strafsen zu. Es umfafft- ein Kellergefchofs, ein Erdgefchofs und ein Obergefchofs. Das Keller-gefchofs enthält Arrefträume (vier Einzelzellen und einen gröfseren Haftraum nebft Wachtftube), die Dienft-wohnung eines Polizeibeamten (drei Stuben, Küche nebft Zubehör), Wafchküche und Holzkeller. Im Erdgefchofs liegen rechts vom Eingang die Amtsräume des Biirgermeifters, des Stadt-Infpectors, des Stadt-fchreibers nebft Regiftratur und ein Ausfchufs-Sitzungszimmer, links zwei zufammenhängende überwölbte

1°³) Siehe auch: Deutfche Bauz. 1880, S. 129. 101) Nach: Centralbl. f. Bauverw. 1885, S. 141.

'/

’-v

t'

v -•/

fig

Fig. 57-

fani-Kam.

imer ei

assi

Stadt -S chreiber

Registr

r-Cafsi

MM

STI

Commis.-Z.

Vor] Bürger Zimjl meistei

St.Jnsi

:J

Erdgefchofs.

10 987654321 0

Fig. 56.

me

gjplg

Anficht.

JiSOO

4'\

-V

li

If— '■

■u

\\

rnrnm.

litzungs -S aal

Vorzim

•+5

l|

\4u.OfU

Fig. 58-

nur g

des

Bür

ger-

in e i

sters

Obergefchofs.

Rathhaus zu Raftenburg ¹⁰⁴). Arch. : Rieth.

■Caffen-Zimmer für die Kämmerei-Caffe und die Sparcaffe mit je einem feuerficheren Schatzraum, fo wie eine Pfandkammer. Das Obergefchofs nimmt einen Sitzungsfaal für die Stadtverordneten nebft einem Vorzimmer, fo wie die Dienftwohnung des Btirgermeitlers, beftehend aus fünf Zimmern mit Küche und Zubehör, auf.

¹

Siehe: Ballu, T. & Deperthes. Iieconßriiction de Vkötel-de-ville de Paris. Paris 1883.

Das neue Stadthaus in Paris. Schweiz. Bauz., Bd. 1, S. 23.

²

Licht, H. Die Architektur der Gegenwart. Berlin 1886. Taf. 29.

The new hotel de ville, Paris. The »-falle de Jeances«. Builder, Bd. 45, S. 465. a‘) Siehe: Die Concurrenzpläne zum Berliner Rathhausbau. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1858, S. 149.

Knoblauch, E. Entwurf zum neuen Rathhaufe von Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1859, S. 98. Nohl, M. Drei Entwürfe zu einem neuen Rathhaufe für Berlin. Glogau 1865.

Das neue Berliner Rathhaus. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1866, S. 60.

The new Berlin town hall. Builder, Bd. 26, S. 697.

Waesemann. Das neue Rathhaus in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1873, S. 3. (Auch als Sonder-Abdruck erfchienen: Berlin 1873.)

Rathhaus in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 285.

The Berlin town hall. Builder, Bd 40, S.' 304.

Meyer, L. A. Das neue Rathhaus zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 301.

Waesemann, H. F. Das neue Rathhaus zu Berlin. Text von L. A. Meyer. Berlin 1886.

³

⁸⁸) Siehe: Rathhaus in München. Allg. Bauz. 1868—69, S. 12.

Das neue Rathhaus in München. Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 206.

Be nouvel hôtel de ville de Munich. Semaine de conß. 1877—78, S. 234.

Hauberrisser, G. Das neue Rathhaus in München. München 1883.

Licht, H. u. A. Rosenberg. Architektur Deutfchlands. Berlin 1878—82. Band 1.

Taf. 75: Rathhaus in München; von Hauberrisser.

8o

Der mitgetheilte Plan wurde in einer engeren Wettbewerbung mit dem erften Preis gekrönt, nachdem eine ertte, unter den Mitgliedern des Berliner Architekten-Vereins auf Erfuchen der Stadt Rafteburg 1884 veranftaltete, allgemeinere Bewerbung vorhergegangen war. Für das Gebäude war der Stil der deutfchen Renaiffance und eine Ausführung in Backftein-Rohbau, für die Eindeckung des Daches ebenfalls Ziegelmaterial vorgefchrieben. Behufs Aufnahme einer Uhr wurde ein thurmartiger Aufbau gewünfcht. Für die Ausführung des kleinen Rathhaufes flehen 75000 Mark zur Verfügung.

79-

Rathhaus für eirite

Ein Beifpiel von noch befcheideneren, den Bedürfniffen einer Landgemeinde von 2500 Einwohnern angepafften Verhältniffen diene das von v. Schlierholz erbaute Landgemeinde. Rathhaus in Fig. 59 u. 60 ¹), das zum Schlufs diefer Betrachtungen angefügt wird.

Fig- 59-

Fig. 60.

Magazin

für

Feuerspritze

•I

Zimmer des Schreibers

Ipglsir; !! mr IkCasst

1111111 □

Hpnor””

CM

u n fl

Zimmer

Ortsäiener

[MD

Zimmer ües Sürgermeisters

rinmMiWnri

Raths-Saal

LJ

]~i ir~

■■    _■    1

Erdgefchois.

Obergefchofs.

1:500

10

15

10 987654321 0

i'M'H'i'i'H'-i-h-

Rathhaus für eine Landgemeinde¹). Arch. : v. Schlierholz'

20™

Die Anlage des kleinen zweigefchoffigen Bauwerkes ift aus den beiden Grundriffen zu erfehen. Das in einfachen Formen gehaltene Aeufsere läfft die Beftimmung des Gebäudes erkennen. Die Aufsenfeiten deffelben find in Keuperfandftein (Sçhuttfteinen), die Bogen über den Fenftern und Thüren aus Backfteinen hergeftellt; das Dach ift in Schiefer gedeckt.

Literatur

über »Rathhäuier der Neuzeit«.

tf

Ausführungen und Projecte. a) Deutfchland und Oefterreich.

Aufser den in Fufsnote 96 bis 105 genannten Schriften feien hier noch angeführt :

Bauausführungen des Preufsifchen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851. Bd. I : Das Rathhaus zu Colberg.

Cremer. Das neue Rathhaus in Elberfeld. Zeitfchr. f. Bauw. 1852, S. 81.

Ungewitter , G. H. Gemeinde- und Spritzenhaus für eine kleine Stadt. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1852, S. 11.

Herrmann. Rath- und Gerichtshaus in Greifenhagen. Zeitfchr. f. Bauw. 1856, S. 107.

Schinkel, K. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe. Berlin 1857—58.

Bl. 124—125: Entwurf zu einem Rathhaufe in Zittau.

Knoblauch, E. Project zu einem Rathhaufe für Striegau. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1858, S. 234. Haase. Das neuerbaute Rathhaus zu Kirchberg. Romberg’s Zeitfchr. -f. pract. Bauk. 1860, S. 195-Nohl. Entwurf zum Bau eines Rathhaufes in Innsbruck. Allg. Bauz. 1864, Notizbl., S. 402.

Zwei Rathhausbauten für kleinere Städte : Das Rathhaus in Zoffen ; von J. Gärtner. Das Rathhaus zu Johanngeorgenftadt. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1869, S. 281.

8i

Entwürfe Von L. Bohnstedt. Leipzig 1875—77.

Heft III, Bl. 13 u. 14: Rathhaus für Innsbruck.

The new town-hall of Erfurt. Builder, Bd. 34, S. 1216.

Neumann, F. Das Rathhaus in Effen. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Yer. 1877, S. 53.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architekten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 103 u. 104: Hamburger Rathhaus (Concurrenzproject); von Haenel u. Adam.

Bl. 125 u. 126: Concurrenzproject; von Hauschild.

Seeling, E. Das Rathhaus zu Kalau. Deutfche Bauz. 1881, S. 553.

Gschwandtner, J. Das neue Rathhaus der Gemeinde Hernals bei Wien. Bautechn. 1883, S. 471. Paul, F. Die Gemeindehäufer im III. und X. Bezirke in Wien. Bautechn. 1882, S. 371, 409, 425.

Das Rathhaus in Ingolfladt. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 288.

Der preisgekrönte Entwurf für das Rathhaus in Oldenburg. Deutfche Bauz. 1885, S. 294.

Rowald, P. Das Rathhaus zu Boppard. Deutfche Bauz. 1885, S. 545.

Schnal, E. Das neue Rathhaus in Sechshaus. Wiener Bauind.-Zeitg. 1885, S. 456.

Hartung u. Schultze. Neubau des Rathhaufes in Nauen. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 133. Hossfeld. Das Rathhaus in Lützen. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 160.

Härtel u. Neckelmann. Entwurf zu einem Rathhaufe für Stollberg im Erzgebirge. Deutfche Bauz. 1886, S. 265.

Entwürfe, erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architekten-Vereins zu Berlin. Neue Folge. Berlin. 1866, Bl. 4 : Rathhaus für Nauen ; von Hartung u. Schultze.

Bl. 5 : Desgl. ; von Mühlke.

1878, Bl. 6: Rathhaus. Von Stooff.

1885, Bl. 9: Rathhaus für Raftenburg; von Schupmann.

ß) F rankreich.

(Stadthäufer und Mairie?i.)

Aufser den in Fufsnote 79 genannten Schriften feien hier noch angeführt:

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et con/lruits en France depuis le commencement du XIXme fecie. Paris 1845 —1850.

Bd. 1, PI. 38, 39: Hôtel de ville a Moulins.

73 : Hotel de ville a Sedan.

13—15: Hotel de ville a Clermont-Ferrand.

Bd. 2, PI.    52—54 : Hôtel de ville a Saint-Étienne.

3, 4: Hôtel de ville a Breffuire.

210: Hôtel de ville a Mont-fous- Vaudray.

223 : Hôtel de ville a Gaillac.

Bd. 3, PL 321—324: Hôtel de ville a Lyon.

93, 94: Hôtel de ville a Quimper-Corentin.

336 : Hôtel de ville a Grancey.

Mairie pour une petite commune. Moniteur des arch., Bd. 3, S. 17 u. PI. 27—29.

Girard, A. Mairie du je arrondiffement de Paris. Revue gétt. de l'arch. 1853, S. 441 u. PL 41—44. Mairie de Vincennes. Moniteur des arch. 1854, PL 299, 300.

Mairie, juftice de paix et halle aux grains, à Thoiffey. Revue gén. de T arch. 1857, S. 273 u. PL 24. Ville de Paris, mairie du XIe arrondiffement. Moniteur des arch., Bd. 8, PL 89—93.

Hôtel de ville a Courbevoie. Moniteur des arch. 1860, PL 678, 679, 687, 688, 704, 705, 711.

Mairie à Iffy. Moniteur des arch. 1861, PL 759—762.

Travaux de Paris. Édifices municipaux. Revue gén. de l’arch. 1862, S. 279.

Oppermann, C. A. Types de mairies et maifons d’école. Nouv. annales de la confit. 1862, S. 31.

Le projet d'hôtel de ville, couronné au concours de Tourcoing. Revue gén. de l’arch. 1863, S. 234 u. PL 97—49-

Nouvelle mairie du IV« arrondijfement de Paris. Nouv. annales de la confit. 1868, S. 60.

Oppermann, C. A. Hôtel de ville de ire clafife. Nouv. annales de la confit. 1869, S. 50.

Oppermann, C. A. Hôtel de ville de 2e clafife. Nouv. annales de la confit. 1869, S. 52.

Oppermann, C. A. Mairies et maifons d'écoles pour localités de je et 6e ordre. Nouv. annales de la confit. 1869, S. 53.

Narjoux, F. Architecture communale. Paris 1870. S. 7 : Hôtels de ville. Mairies.

Bailly, A. N. Mairie du IVe arrondiffement de Paris. Revue gén. de l’arch. 1872, S. 21 u. PL 5—10. .. Handbuch der Architektur. IV. 7.

Mairie de I Isle-Adam. Encyclopédie d’arch. 1872, S. 115 u. PL 32, 33, 52, 88; 1874, PL 202, 212. Ratouin. Mairie pour la co7nmune de St. Maur et St. Hilaire. Moniteur des arch. 1873, PL 38—40. Oppermann, C. A. Types de mairies et maifons d’école économiques. Nouv. annales de la conß. 1873, S. 117* Pompée, C. Plans-mod'eles pour la conßruction de maifons d’écoles et de mairies. Paris 1874.

Mairie du IIP arrondißement de Lyon. Moniteur des arch. 1874, PL 13, 15, 64.

Projet de mairie-école pour une commune de 4000 habitants. Moniteur des arch. 1876, PL 57, 58. Nouvelle mairie de Paffy. Semaine des conß. 1876—77, S. 294.

Nouvelle mairie de Vau girard. Semaine des conß. 1876—77, S. 331.

Mairie du Xllle arrondiffement. Semaine des conß. 1877—78, S. 186.

Salleron. Ville de Paris. Mairie du XXe arrondiffement. Moniteur des arch. 1878, PL gr. 7, 14; 1880, PL 26.

Mairie du XIP arrondiffement a Paris. Semaine des conß. 1878—79, S. 533.

Mairie et juflice de paix à Neuvy-le-Roi. Encyclopédie d’arch. 1881, S. 89 u. PL 757» 75^-Hénard , J. Mairie du XIP arrondiffement, avenue Daumesnil, a Paris. Revue gén. de l'arch. 1882, S. 16, 110, 205 u. PL 3—6.

Nouvelle mairie aux Lilas. Setnaine des conß. 1884—85, S. 522.

La nouvelle mairie de Neuilly-fur-Seine. Semaine des conß. 1885—86, S. 161.

Wulliam et Farge. Le recueil d’architecture. Paris.

ie année, f. 6y, 68 : Mairie de Saint-Maurice; von Naissant.

2e année, f. Ji, jy, j8 ; Mairie du IVe arrondiffement de Lyon; von Desjardins & Perrin. je année, f. 42, 4J : Mairie d’Orfay; von Gérard.

4e année, f. iç—22, 2g, 4g, y8 : Hôtel de ville de Poitiers ; von GuÉrinot.

f. ç, ij, 2y ; Mairie de Boiffy-Léger ; von Tremblay. je année, f. j8, jç : Mairie école, a Neuilly; von Ferrand.

6e année, f. 1, 2, 14—16, 22, J4, 4g : Hôtel de ville d’Evreux; von Vaurabourg.

f. 2g, jj, 60: Mairie. Ville de Clichy ; von Depoix. ye année, f. j6, jy, Ji, jg: Mairie de B ... ; von Albrizio.

8e année, f. ij—iy, 24—26, jj, j6, 41, jo, jg—61: Hôtel de ville de Neuilly ; von Hermant.

f. jj, 42, 4g : Groupe fcolaire et hôtel de ville à Moreuil. ge année, f. 28, ji, 4y : Mairie du XXe arrondiffement de Paris ; von Salleron.

11e année, f. J, 6: Projet de mairie. Commune de Lilas ; von Gravereaux & Dufour.

12e année, f. 2y, J4, JJ, y2: Mairie pour la Plaine Monceaux; von Jaffeux.

c) Grofsbritannien, Amerika und Auftralien.

The new town hall, Colcheßer. Builder, Bd. 1, S. 158.

Leeds jtew town hall. Builder, Bd. 11, S. 689.

New town-hall, Banbury. Builder, Bd. 12, S. 74.

Town hall and corn exchange, Eye. Building news, Bd. 3, S. 44.

The Soane médaillon prize i8j6. Building news, Bd. 3, S. 164, 187.

Halifax town hall, as defigned by G. Gilbert Scott. Building news, Bd. 3, S. 1122.

New town-hall, Leeds. Building news, Bd. 4, S. 785, 936.

Propofed guildhall, Cambridge. Builder, Bd. 18, S. 24.

Propofed town-hall, Halifax, Yorkfhire. Builder, Bd. 18, S. 39.

Bifhop Auckland town hall, affembly rooms, and markets. Builder, Bd. 18, S. 216.

The old town-hall, Hereford. Builder, Bd. 18, S. 592.

Northampton town hall. Building news, Bd. 7, S. 926; Bd. 10, S. 748.

New town hall, Preßon, Lancafhire. Builder, Bd. 20, S. 620.

Hull town hall. Buildmg nezvs, Bd. 9, 238. Builder, Bd. 22, S. 454.

Interior of Halifax town hall. Bicilder, Bd. 21, S. 793.

The ?iew town hall, Halifax. Building 7iews, Bd. 10, S. 590.

New town-hall buildmgs, New-Caßle-on-Tyne. Building news, Bd. 10, S. 780.

Tiverto7i new tow/t hall. Builder, Bd. 22, S. 374.

Congleton tozvn hall. Builder, Bd. 22, S. 530. Building news, Bd. 12, S. 8.

Keighley town hall. Btcildi/tg news, Bd. 12, S. 626.

Defgn for new town-hall, Cheßer. Building news, Bd. 12, S. 696, 773.

Rochdale town-hall. Builder, Bd. 24, S. 867.

Pendleto7i town-hall, corporation of Salford. Builder, Bd. 26, S. 59.

33

The municipal offices of Liverpool. Builder, Bd. 26, S. 227.

The new town hall, Melbourne. Builder, Bd. 26, S. 765.

New townhall, Aberdeen. Building news, Bd. 15, S. 210.

Manchefier townhall. Builder, Bd. 26, S. 259, 317, 336, 392. Building news, Bd. 15, S. 237, 254, 317, 360, 414, 468, 634; Bd. 16, S. 204.

Chefier new town-hall. Builder, Bd. 27, S. 829.

Wolverhampton town hall. Building news, Bd. 17, S. 8.

Bradford town hall. Building news, Bd. 17, S. 393, 460; Bd. 18, S. 182.

Belfaft town hall. Building news, Bd. 17, S. 449. Builder, Bd. 28, S. 286.

The intended city hall, San Francisco. Builder, Bd. 29, S. 304.

Plymouth guildhall and courts. Builder, Bd. 29, S. 784.

Defign for Wincheßer town hall. Building news, Bd. 20, S. 386; Bd. 21, S. 140.

New law courts, judges’ lodgings, and municipal buildings, Birmingham. Building news, Bd. 21, S. 232. Wefi Bromwich town hall. Building news, Bd. 21, S. 304.

Bradford town hall. Builder, Bd. 30, S. 906.

Defign for town hall. Building news, Bd. 23, S. 102, 123.

Bolton and its town-hall. Builder, Bd. 31, S. 417, 442.

Propofed city hall and county buildings for Chicago, Illinois. Builder, Bd. 31, S. 1029.

Defign for town hall, Chorley. Building news, Bd. 24, S. 70.

Defign for Leicefier town hall. Building news, Bd. 24, S. 476.

New town hall, Bolton. Building news, Bd. 14, S. 672.

New town hall, Bradford. Building nezvs, Bd. 25, S. 252.

Municipal buildings at Leicefier. Building news, Bd. 25, S. 310, 394.

Whitchurch town hall and 7narket. Building news, Bd. 25, S. 368.

Defign for town-hall, Nottingham. Building news, Bd. 27, S. 752.

Propofed city hall, Chicago. Builder, Bd. 32, S. 628.

Rhyl town hall. Builder, Bd. 32, S. 1072.

Todmorden new town hall. Builder, Bd. 33, S. 300, 323.

Chorley town-hall, Building news, Bd. 28, S. 90.

Compétition defign for Hafiings town hall. Building news, Bd. 29, S. 642.

Compétitive defign for Paisley town hall. Building news, Bd. 29, S. 642 ; Bd. 39, S. 588.

Interior of Rochdale town hall. Builder, Bd. 34, S. 149.

Intended town-hall, Hafiings. Builder, Bd. 34, S. 5¹5-The new town hall of Philadelphia. Builder, Bd. 34, S. 715.

The new town-hall, St. Helen’s. Builder, Bd. 34, S. 854.

The new town hall and other Works in Manchefier. Builder, Bd. 34, S. 941.

Manchefier new town hall. Building neues, Bd. 31, S. 6, 26, 48.

New town hall, Hafiings. Building news, Bd. 31, S. 440.

New municipal buildings, Cardiff. Building news, Bd. 32, S. 386; Bd. 33, S. 456. Builder, Bd. 36, S. 729. Wakefield new town hall. Building news, Bd. 32, S. 433, 458, 512, 538, 564, 592, 683.

Le nouvel hotel de ville de Manchefier. Semaine des confi. 1877—78, S. 270.

Les bâtiments municipaux de Birmingham. Semaine des confi. 1878—79, S. 332.

Birmingham new municipal buildings. Builder, Bd. 36, S. 214.

Town-hall, Sydney, New South Wales. Builder, Bd. 36, S. 1255.

New town hall, Barrow-in-Furnefs. Building news, Bd. 34, S. 106, 134, 316, 340. Builder, Bd. 37, S. 912.

Tipperary town hall. Building news, Bd. 35, S. 394.

The great Yarmouth town hall compétition. Building news, Bd. 35, S. I, 210, 236, 290, 318, 368, 694.

Builder, Bd. 37, S. 205, 207, 208.

Leicefier municipal buildings. Builder, Bd. 37, S. 1209.

The Holborn town hall and public offices. Builder, Bd. 37, S. 1370.

Totvn hall, Loftus-in-Cleveland. Building news, Bd. 36, S. 600.

New municipal buildings, Greenock. Building news, Bd. 37, S. 398, 644.

Cher Darwen town hall and market houfe. Building news, Bd. 37, S. 490.

The Glasgow municipal building defigns. Building news, Bd. 39, S. 289, 293, 319, 339, 353; Bd. 40, S. 202.

Propofed municipal buildings, Glasgow. Builder, Bd. 39, S. 361.

Perth municipal buildings. Builder, Bd. 39, S. 390.

Propofed town hall, Bootle. Building news, Bd. 38, S. 40.

Kingstown town-hall, Ireland. Builder, Bd. 39, S. 149.

Bermondfey town hall. Builder, Bd. 39, S. 595.

Mylius & Bluntschli. Entwurf von Façaden zu einem Rathhaus für die Stadt Glasgow. Zeitfchr. f. Baukde. 1881, S. 385.

The late Mr. J. Talberfs defign for the Mancheßer town-hall. Building news, Bd. 40, S. 484.

Hove town hall. Builder, Bd. 40, S. 517.

New municipal buildings, Haßings. Builder, Bd. 40, S. 568.

New town hall, Grahamstown (Cape colony). Building news, Bd. 41, S. 136.

The Cheßer town hall and market extenßon. Building news, Bd. 41, S. 724.

Pontefract town-hall. Architect, Bd. 25, S. 291, 385; Bd. 26, S. 39, 271.

Official diagram of plans of propofed municipal buildings, Glasgow. Architect, Bd. 26, S. 143.

Deßgn for Birkenhead town-hall. Builder, Bd. 43, S. 588. Building news, Bd. 43, S. 538. Architect, Bd. 28, S. 267, 297, 399.

Propofed municipal buildings, Glasgow. Builder, Bd. 43, S. 620.

Town hall, Lampeter, Cardiganfhire. Building news, Bd. 42, S. 540.

Glasgow municipal buildings. Building news, Bd. 43, S. 322, 414, 459, 600.

Municipal buildings, Newport. Building news, Bd. 43, S. 812.

Town hall, Bray. Architect, Bd. 27, S. 117.

Accepted deßgn for the public buildings, Middlesbrough. — Defign for the public buildings, Middlesbrough. Architect, Bd. 28, S. 83.

Deßgn for Glasgow municipal buildings. Architect, Bd. 28, S. 237, 399, 415; Bd. 30, S. 147, 405.

New town-hall for Batterfea. Builder, Bd. 44, S. 359.

New council chamber, Guildhall. Builder, Bd. 45, S. 720.

The new town hall, Weßminßer. Building news, Bd. 45, S. 145.

Nottingham municipal buildings. Building news, Bd. 45, S. 246, 288, 326, 366. Builder, Bd. 46, S. 109, 128.

Eigin town hall. Building news, Bd. 45, S. 566.

Town-hall, North Eaßon. American architect, Bd. 13, S. 235.

Town hall and market, Tunflall. Building news, Bd. 46, S. 246.

Widnefs town hall and public offices. Building news, Bd. 47, S. 166.

Leeds municipal buildings. Builder, Bd. 47, S. 256, 305.

New town-hall, Leamington. Building news, Bd. 47, S. 584.

Brisbane town hall and municipal buildings. Building news, Bd. 47, S. 824. Architect, Bd. 31, S. 403. Defign for municipal buildings. Building news, Bd. 47, S. 904.

Defign for the Eigin town hall. Architect, Bd. 32, S. 55.

Defign for municipal buildings, Nottingham. Architect, Bd. 32, S. 185.

Town-hall, Wilton. American architect, Bd. 15, S. 162.

Town hall and municipal buildings, Eaftbourne. Building news, Bd. 48, S. 328.

Glasgow municipal buildings. Building news, Bd. 48, S. 686.

Alyth town hall. Building news, Bd. 51, S. 200.

Portsmouth new tow?i hall. Building news, Bd. 51, S. 456.

2. Kapitel.

Gebäude für Minifterien, Botfchaften und Gefandtfchaften.

Von Albert Kortüm.

Die in Kap. 2 bis 4 diefes Abfchnittes zu behandelnden Gebäude, die den mannigfaltigften Zweigen der Verwaltung, der ftaatlichen fowohl, wie der privaten, zu dienen haben und denen im vorhergehenden Kapitel die für die ftädtifche Verwaltung beftimmten Stadt- und Rathhäufer vorausgefchickt worden find, werden

fehr verfchieden bezeichnet. Sie heifsen — je nach dem Herkommen, nach der Natur des betreffenden Verwaltungszweiges etc. oder Dienftgebäude, bald Gefchäftshaus (bezw. -Gebäude) oder Amtshaus (bezw. -Gebäude), bald Kanzlei-Gebäude oder Adminiftrations-Gebäude etc.

bald Verwaltungsgebäude

a) Dienftgebäude für Minifterien und andere höchften Staatsbehörden.

Allgemeines.

81.

Hauptzwecke

und

Erfordernifle.

Die hier in Betracht zu ziehenden Gebäude find zwar, ihrer Beftimmung ge-mäfs, meift von grofser Bedeutung und Ausdehnung, ihrer Anlage nach aber einfacher und weniger eigenartig, als die im vorigen Kapitel befprochenen Rathhäufer.

Von der hiftorifchen Entwickelung, die bei letzteren eine fo grofse Rolle fpielte, kann bei den Dienftgebäuden für Minifterien und andere höchften Staatsbehörden kaum die Rede fein. Die Errichtung von eigens für diefen Zweck beftimmten Häufern gehört faft ausfchliefslich der neueren Zeit an. Früher pflegte man ältere, gerade zur Verfügung ftehende Gebäude, fo gut es eben ging, für die Zwecke des betreffenden Verwaltungszweiges einzurichten, bis endlich, befonders in den letzten Jahrzehnten, die Erkenntnifs der Unzuträglichkeit diefes Verfahrens, in Verbindung mit dem wachfenden Wohlftand und der Erfordernifs nach Schaffung neuer Stellen, die Erbauung einer Anzahl zweckdienlicher, neuer und fchöner Dienftgebäude diefer Art zur Folge hatte.

Einige älteren, in der erften Hälfte diefes Jahrhundertes entftandenen, geeigneten Beifpiele find in Fig. 61 u. 62 dargeftellt. Bei denfelben erfcheinen die beiden Typen, die zu unterfcheiden find, befonders ausgeprägt.

Zur Kennzeichnung der Dienftgebäude für Minifterien und andere höchften Staatsbehörden ift kurz zu bemerken, dafs diefelben vor allem Gefchäftshäufer find, in einzelnen feltenen Fällen fogar ausfchliefslich diefem Zwecke dienen, und dies ift der Fall bei dem von Möller 1825—26 erbauten Kanzlei - Gebäude zu Darmftadt (Fig. 61 ²).

Fig. 61.

sm

I ll

mm

Erdgefchofs. !500 n. Gr.

i:

Arch. :

rTjiy

___

Möller.

Ivanzlei-Gebäude zu Darmftadt10c).

Daffelbe ift viergefchoffig und follte nach dem Plane Möller's durch zweiftöckige Seitenflügel mit dem auf der Südfeite parallel flehenden, 1777 — 79 erbauten Minifterial-Gebäude verbunden werden. Die Abbildung zeigt den Grundrifs des Erdgefchoffes, das durchgängig gewölbt ift, feuerfefte Archive, Verwalterswohnung, Flurhalle etc. enthält. In den drei oberen Gefchoffen, welche diefelbe Eintheilung mit durchgehendem Mittelgang haben, befinden fleh Kanzleien, Sitzungszimmer und andere Gefchäftsräume.

Taf. VII—X.

10 i

h

987654321 0

1:500

10

k‘\m

-Sä

-F’r

Fig. 62.

fegfen

ivsl

Jj

|L

\\>

kl

\N

f Bibliothek ^    J W 0 h n - I räu-jme ł

P*—» - ■ t—I rp—l — J-_i

« •    • *■ 1 h    i

Grosser - Speisesaal    i e s < Mi ni - fl

1    1

j___i.

sters

tn ■■

r B® Ïïn-I terri chts-

■** ¹ feä ** “t

fc J

\Z-

i rath.    —»

[TR

eile

h—I

Irf

Stall

T7I    H    Üz

auhe-1    I hör I    p”™^l

ÿ    J    Kau s |

*    ► —I    wart    g

K. ü c h e

-Æ£Lk A-A-jŁ-

xi'

SS

x\

othek

Bibliothek

Haus -wart

Bibli

1»

Gr ens

lir

Minifterium für öffentlichen Unterricht zu Paris l07). — Erdgefchofs.

Arch. : de Gifors.

Auch die Haupttreppe, gleich wie die zum III. Ober- und zum Dachgefchofs führenden Nebentreppen, find feuerficher überwölbt.

In der Regel aber umfafft die Anlage auch die Wohnung des an der Spitze der betreffenden Behörde flehenden Staatsmannes, nebfl den Empfangs- und Feft-räumen, die er zur Ausübung feines Amtes und zur ftandesgemäfsen Vertretung deffelben bedarf.

Es ift fomit beim Entwerfen diefer Art von Gebäuden meift eine zweifache Aufgabe zu erfüllen.

Ein gröfserer Theil des Gebäudes ift behufs Unterbringung der nöthigen Archive,

Amts- und Arbeitszimmer in folcher Weife einzurichten, dafs die einzelnen Gruppen diefer Räume entfprechend abgetheilt und mit möglichft hellen, überfichtlich geordneten Flur- und Treppenverbindungen verfehen, an einander gereiht find.

Der andere Punkt der Aufgabe befteht darin, die Wohnung des Minifters oder fonftiger höchften Staatsbeamten fowohl mit den für die Würde und das Anfehen des Staates geeigneten und erforderlichen Prunkfälen, als auch mit den Amts- und Arbeitsräumen in einen organifchen Zufammenhang zu bringen und in entfprechender, zweck-mäfsiger Weife in einem Theile des Gebäudes anzuordnen.

82.

Anordnung

und

Räume.

Diefe beiden Haupterforderniffe der Aufgabe können am vollkommenften erfüllt werden, wenn die Gefchäftsräume in einen Theil, die Wohn- und Fefträume in einen anderen befonderen Theil des Gebäudes verlegt werden, das im Uebrigen ein Ver*eilung Haus, ein zufammengehöriges Ganze bildet.

Ein älteres Beifpiel diefer Art ift das Minifterium für öffentlichen Unterricht (minfi'ere de Vinflruction publique') zu Paris, das nach dem in Fig. 62 ¹⁰⁷) dargeftellten Plane von de Gifors eingerichtet und erweitert wurde.

Das Gebäude befteht aus dem im rückwärtigen Theile des Anwefens zwifchen Hof und Garten (entre cour et jardin) gelegenen eigentlichen Minifter-Hôtel und dem vorzugsweife zu Kanzleien dienenden Vorderhaus an der rue de Grenelle (St. Germain). Letzteres enthält Erdgefchofs, Zwifchengefchofs und drei obere Gefchoffe, erfteres Erdgefchofs (zugleich Hauptgefchofs) und zwei obere Gefchoffe. Um fämmt-liche dem Minifterium unterftellten Zweige der Verwaltung an einer Stelle vereinigen zu können, wurden 1840 die Vordergebäude erworben, zu Gefchäfts- und Dienftzwecken eingerichtet und mit dem bereits beftehenden Minifter-Hôtel verbunden. Auch wurden zu diefem Behufe einige Anbauten hergeftellt. Die an die Minifterwohnung angereihten Säle bilden einen eingefchoffigen Flügelbau. Die Baukoften betrugen 400000 Mark (500ooo Francs); eben fo viel die Koften für Häufer- und Grunderwerb.

Nur in feltenen Fällen wird man indefs in der Lage fein, eine folche, den franzöfifchen Gepflogenheiten und Anfchauungen befonders entfprechende Anordnung, mittels welcher die doppelte Beftimmung der in Rede flehenden Dienftgebäude allerdings am fchärfften ausgeprägt erfcheint, zu treffen. In der Regel ift man veranlafft, fowohl Wohnung und Prunkfäle, als Kanzlei- und Arbeitsräume in einem und demfelben Gebäudetheile, letztere in den unteren Gefchoffen, erftere in den oberen Hauptgefchoffen zu vertheilen. Häufig wird es fleh, in Ermangelung frei liegender Bauftellen, um die Bebauung eines zwifchen Nachbarhäufern eingefchloffenen Grundftückes handeln. Entgegen dem Beifpiel in Fig. 62 pflegt man dann, nach Fig. 66 bis 68, Wohnung und Fefträume des Staatsbeamten im vorderen Hauptgebäude, die Bureau-Räume vorzugsweife in Flügel- und Hintergebäuden unterzubringen.

Ein befonderer Theil der Aufgabe wird es fein, die verfchiedenen Zugänge

Nach: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix dyédifices publics projetés et confiruits en France depuis le commencement du XIXe fiiécle. Paris 1845—50. Bd. 2, PI. 260.

83-

Orundrifs-

bildung.

84.

Auswärtiges

Amt

zu Berlin.

88

und Treppenverbindungen, einestheils zu den Gefchäftszimmern, anderentheils zur Amtswohnung und zu den Prunkfälen, unabhängig von einander, jedoch für jede Abtheilung klar, iiberfichtlich und zweckmäfsig anzuordnen. Ferner mtiffen die Empfangs-, Sprech- und Arbeitszimmer des oberften Beamten mit denjenigen der Vorftände der einzelnen Abtheilungen und diefe wieder mit den zugehörigen Ge-fchäftsräumen in bequemer und naher Verbindung flehen.

Die Grundrifsbildung der in Rede flehenden Gebäude folgt denfelben einfachen Regeln, die für andere Verwaltungsgebäude mafsgebend find und die im nächften Kapitel (unter a) ihre Erörterung finden werden. Die Aneinanderreihung der gewöhnlichen Amts- und Arbeitsräume giebt keinen Anlafs zu weiteren Bemerkungen; fie nimmt an fich den Baukünftler weniger in Anfpruch, als die Anordnung behufs zweckdienlicher Verbindung fämmtlicher Räume und Gebäudetheile unter fich mittels der Verkehrsräume. Defshalb wird bei diefen Aufgaben das architektonifche Intereffe, neben der Geftaltung und Ausfchmückung der Feflräume, Sitzungsfäle etc., haupt-fächlich durch Anlage und Ausbildung der Zugänge, Verbindungsräume und Treppen-häufer, fo wie durch Erfindung und Gliederung der äufseren Architektur beanfprucht.

Die Anlage im Einzelnen mag aus den folgenden Beifpielen erfehen werden. Vor Allem wenden wir uns der Betrachtung der in jiingfter Zeit in Berlin, theils für die Central-Behörden des Deutfchen Reiches, theils für diejenigen des

Fig. 63.

Fig. 64.

D 11

lir t

le

gat!

Zim-

Traf

4e -

=■ JfC orïjjjtLor'

u. AitMei-

"P"

:rj

ScKlal-

fH

llMZ

Salon

W*

"Nr -r

k Ä

1 u!

E mp f.-Zimmer

.11 inl ITH. IHT1.......f

Die

ner .Zim

meT

4 er-

mer

Jfin -Zim -

Anrichte

ikr.

iPj Speisesaal

Arbeits

zimmer

Torz.

JEmyf. Zimmer-ä.Ilirectors

iureau

Vorz.

Wolin, zimmer

Ar 1> eits -Zimmer

Erdgefchofs.

I.

Obergefchofs.

1:500

10

Auswärtiges Amt zu Berlin¹⁰⁸). Arch. : Neumann.

preufsifchen Staates errichteten Gebäude zu, die eigens für ihren Zweck hergeftellt wurden, während man vor 1870 dort, wie an anderen Orten, die Minifterien mit wenigen Ausnahmen in Gebäuden unterzubringen pflegte, die durch Umbauten, bezw. Erweiterungen älterer, palaftartiger Gebäude und Privathäufer entftanden find.

Das Auswärtige Amt des Deutfchen Reiches befltzt ein älteres und ein neueres Gebäude, von denen das letztere, 1873 nach den Plänen Neumann s errichtet, in Fig. 63 u. 64 ³) dargeftellt ift.

Das Erdgefchofs und das II. Obergefchofs enthalten Kanzleien und andere Gefchäftsräume, das I. Obergefchofs die Wohnung des Staatsfecretärs. Die Grundrifsanlage zeichnet fich durch Klarheit und Grofsräumigkeit der Verkehrswege, durch welche eine äufserft bequeme Verbindung der zahlreichen Räume erzielt ift, aus. Bemerkenswerth find befonders Flurhalle und Treppenhaus, deren Anordnung und Ausbildung der in grofsen Verhältniffen durchgeführten äufseren Architektur entfpricht. Der plaftifche Schmuck der durchweg in Seeberger Sandftein ausgeführten Façade befteht aus einer krönenden Gruppe, die Germania, welche Kunft und Handel belchützt, vorftellend, fo wie aus den fchildhaltenden Löwen auf dem Balcon des Hauptgefchoffes, von Pohlemann hergeftellt. Die Baukoften betrugen 870000 Mark und die Koften für Einrichtung der Wohnung 25 000 Mark.

Fig. 65.

I. Ober- (Haupt-) Gefchofs.

ä r t

Küche

Anri dite

Balcon

H all e

Fr emden

Zimlme r iVorz. Scllafz.

Speise-

Zimmer

Toil. U Anklle i de ~I I I Z 1 mim e r

Zofe

Mäd

H anpth of

fügh.

chen

Garderobe

:n«

Di en.

|Vor z.

Sp eis e -

Saal

Lests aal

Arb eits-Zimmer

JEmpf. Zimr des

Ministers

-11er

der

Fr. Min.

r~

Reichs-Juftizamt zu Berlin ⁴). — ¹/500 n. Gr.

Arch. : v. Mörner (Neumann).

85-

Reichs-

Juftizamt

zu

Berlin.

86.

Unterrichts-

Minifterium

zu

Berlin.

90

Das Haus des Reichs-Juftizamtes zu Berlin, durch v. Mörner (Neumann) erbaut und 1880 vollendet, enthält im II. Obergefchofs die Wohnung des an der Spitze des Reichs-Juftizamtes flehenden Unterftaatsfecretärs, deren Eintheilung in Fig. 65 mitgetheilt ift.

Die beiden unteren Stockwerke find für Gefchäftszwecke eingerichtet. Das Erdgefchofs hat zwei Zugänge von der Strafse, rechts und links vom Mittelbau. Links ift die Treppe und der Zugang zur Wohnung des Staatsfecretärs und zugleich eine Durchfahrt nach dem Stallhof und Pferdeftall, der unter dem Küchenbau eingerichtet ift.

Die Anordnung der Wohnung in einem Gefchofs hat zu einer nicht gewöhnlichen Ausdehnung derfelben geführt. Das Grundfttick ftöfst an der Rückfeite an grofse, mit fchönen Bäumen bepflanzte Nachbargärten; aus diefem Grunde ift der Wohnung eine Halle und ein offener Balcon hinzugefügt worden.

Die für ftandesgemäfsen Aufwand beftimmten Prunk- und Gefellfchaftsräume umfaffen das ganze Hauptgefchofs des Vorderhaufes.

Die Darftellung und Geftaltung des Gebäudes im Aeufseren und Inneren ift in Bezug auf Monumentalität und künftlerifche Durchführung eine würdige und ftattliche.

Ein weiteres Beifpiel bietet das im Frühjahr 1883 vollendete Dienftgebäude für das Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten zu Berlin¹¹⁰), entworfen und ausgeführt von Kühn (Fig. 66 bis 69 lir).

Zur Erweiterung der Dienfträume des alten, an derfelben Stelle gelegenen Minifterial-Gebäudes ift feit Jahren das frühere Privathaus Behrenftrafse 71 in Benutzung und bleibt für die Folge zu diefem Zweck erhalten.

Die Bebauung des Grundftückes ift dichter, als auf einem der Plätze der übrigen Berliner Minifterien der Fall ift. Das Gebäude enthält Kellergefchofs, Erdgefchofs und zwei Obergefchoffe.

Die Gefchäftszimmer nehmen den gröfsten Theil des Erdgefchoffes, einen Theil des I. Obergefchoffes und im II. Obergefchofs den ganzen rechts von der Hauptaxe gelegenen Theil über A, C, E, G ein. Im Hintergebäude ift über dem technifchen Bureau die Geheime Kanzlei angeordnet.

Die Wohnung des Minifters ift im Hauptbau A an der Strafse (Unter den Linden) untergebracht. Da die Wohnzimmer an der Südfeite denen an der Nordfeite (Unter den Linden) vorzuziehen find, fo find zur Ausnutzung der Südfront fämmtliche Treppen, Verbindungsgänge und Nebenräume in das Innere verlegt und mit Deckenlicht erhellt. Die hierdurch entftandene Mittelreihe der Verbindungsräume hat die ftattliche Breite von 8m erhalten.

Bei Anlage der Empfangs- und Fefträume ift die Möglichkeit, auch eine nur theilweife Benutzung derfelben eintreten zu laffen, wie folche bei Abhaltung kleiner Feftlichkeiten zweckmäfsig erfcheint, be-ftimmend gewefen. In Folge der geringen Länge des Gebäudes find die Arbeits-, Empfangs- und Wohnzimmer des Minifters im I. Obergefchofs untergebracht ; das II. Obergefchofs enthält ein kleineres Empfangszimmer für die Frau Minifter, fo wie Wohn-, Schlaf- und Fremdenzimmer, ferner Stuben für Erzieherin und Dienerfchaft, auch eine kleine Küche mit" Zubehör. Die gröfseren Küchenräume befinden fleh im Halbgefchofs des Theiles B zwifchen Erdgefchofs und I. Obergefchofs. In den Theilen D und G ift gleichfalls ein Plalbgefchofs eingelegt.

Im Erdgefchofs des Theiles A find Räume für Vereins-Verfammlungen und Modelle vorgefehen, ferner Zimmer für die drei oberen Minifterialbeamten. Die Halle zur Verbindung mit den Gartenanlagen des Hofes dient zugleich als Kleiderablage für Herren, als folche für Damen der Saal für Vereine. Das Hauptportal der Vorderfront wird vom Minifter und den oberen Minifterialbeamten als Zugang benutzt. Die öftliche Durchfahrt ift als Zugang für die übrigen Beamten und das Dienftperfonal beftimmt. Die Treppen- und Corridor-Verbindungen find in folcher Weife angelegt, dafs während der Dienftftunden ein Begehen des Hofes für die Beamten unnöthig wird.

Für die Dienerfchaft find bei D Eingang und Treppe vorgefehen; auch kann man auf der Wendeltreppe von der Durchfahrt (in A~) nach der Küche gelangen.

Die Hauptfront nach der Strafse (Unter den Linden) ift monumental geftaltet und mit Sandftein verblendet. Die Hoffronten find in Putzbau hergeftellt.

Mit Bezug darauf, dafs die Pflege der Künfte und des Kunftgewerbes in das Reffort des bez.

109

HO) Nach: Kühn, B. Das Dienftgebäude für das Königl. Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 505. — Siehe auch: Centralbl. der Bauverw. 1883, S. 125 u. 137.

Ul) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, Bl. 59, 60.

9i

Minifteriums gehört, ift auf die Ausftattung der Innenräume, auf die künftlerifche Ausführung des Ausbaues, fo wie auf den malerifchen Schmuck der Empfangsräume der gröfste Werth gelegt worden.

In künftlerifcher und praktifcher Weife ift in diefem Bau ein für ähnliche Aufgaben in vieler Beziehung muftergiltiges Beifpiel zur

inneren

Vollendung gebracht. Befondere Aufmerkfamkeit verdient die Gruppirung der Räume in A um den Mittelraum nebft den verfchiedenen Treppenanlagen, welche bei klarer und

Fig. 66.

pg Tr.

Eingang. |j

e !-rf-rih|fSu=i

4S4.ąJli!i|j|5sSe.._!

Fut .erre

..t.

CT

u—

Server!

rirüifî cłLaf t - ïïo f.

ö

cb

Lese-Z.

L-Bibliothekl

Diexier-Z.imd

Garderobe

j-Von-Z-.-j

Sitzungssaal.

îebent

(ïï

S-

"ł"

\&%f*

Ïanzlei-Dii

s-

Erd-

gefchofs.

ijiT^as|chjdi|cłiB. |

S*

Central-

1:500

»gm

TT

:WiPlkttpaićn.|Uj

Uli I I n

W>

Bureau I

Sî«*

''G'-’.'

«s

::

«3210

RôlIÇtaiiinjer..;

Vorsteher.

'4-S¹

-X-

Portier

rs

Vorliaile.

LDiene ■.

10 9 8 7 6

*■

~fl

;-f§

____jj.Æ Modellzimmer

Portier.

Eingang

Minis tenal-

Vbr-Z.

Ifinisterial-Hixe otor. x

yom Hof

Director.

Wî

':i

KT

ÈfM

-- M“

=3

iviirirL-îT:

•""'BlÊînBt-

..Jtoâjne.

I;

ri •

i-

Saal für Vereine.

-iJ

\ Êing-ang-.j

K4

Ïïûterstaats-Secretaifl; Vor-Z.

limistenai-]

Director.

i.

Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Médicinal-Angelegenheiten zu Berlin ¹¹¹).

G-

■vErfiigbar.

überfichtlicher Anordnung zugleich die Annehmlichkeit zweckmäfsiger Verbindung und die Möglichkeit, bei feftlichen Gelegenheiten die Runde machen zu können, gewährt. Durch einen Flur neben der Haupttreppe ift ein Zugang für die Dienerfchaft, fo wie eine Verbindung mit dem Speifezimmer gefchaffen worden, ohne dafs man die Fefträume zu berühren braucht. Als ein Mangel könnte die abgefonderte Lage des Fett-, bezw. Speifefaales bezeichnet werden, welcher mit den übrigen Feftzimmern nur einfeitig zufammenhängt. Die geringe Längenausdehnung des Grundftückes hat hierzu Veranlaffung gegeben. Andererfeits ift auf

Fig. 67.

hami

Kanz-|

lei

nisch eys Bureau.

mm

pH

S--

Leser

O--,

I. Ober-gefchofs.

Rath.

rr

Rath.

1:500

■i

■4

i oiâsq

Hq^t

Sitzunjs-

Zirnmer

"Ł

ô"

,0'

Wiï/xer - barsten.

» Speisezimmer.

Salon.

Salon.

Wohn-Z.

Bou

doir.

Wohnzimmer. -----

ol

ort

ÜPi Oaf

fll|

Vestibül

Lr..

.Stocł

m-

Lichtłiof. —-i

-4

u~l

r'

Salon.

Salon,

Vorzimmer

Anbei 3zimmer

des

Hexan łfinisti

rs.

¹

Nach: Schittenhelm, F. Privat- und Gemeindebauten. Stuttgart 1876—78. Heft V, BI. 1.

²

Nach: Möller, G. Beiträge zu der Lehre von den Conftructionen. Leipzig und Darmftadt 1833. II. Heft,

³

   Nach: Licht, H. Architektur Berlins. Berlin 1877. Bl. 7—9.

⁴

¹⁰⁹)    Siehe auch: Das Gebäude des Reichs-Juftizamtes in Berlin. Deutfche Bauz. 1881, S. 399.

Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und

diefe Urfache eine der Minifterwohnung zum Vortheile gereichende Trennung in mehreren Gefchoffen zurückzuführen, welche die Annehmlichkeit bietet, in völliger Abgefchloffenheit die intimften Privaträume bewohnen zu können, eine Annehmlichkeit, welche in neuefter Zeit mit Recht nicht allein mehr bei Villen-Anlagen, fondera auch bei gröfseren Dienflwohnungen zum Ausdruck gebracht ift. Die Baukoften betrugen 1602000 Mark, wovon auf 1 qm bebauter Grundfläche 658,20 Mark und auf 1 cbm umbauten Raumes 35,20 Mark entfallen.

Fig. 68.

Honst

Tr

Wohn-Z.

(re tle i

a il z lai.

Diener.

Toile tte.

Arch. :

I îftrthschafterü

Kühn.

Käthe.

II. Ober-gefchofs.

Magde-Z.

tn

s

Vorrathsraom.

~j Thee n.Kaffe-fl — Ende. M

fi

Frühstücks-bewz.

öarderotie-Z.

Sohlaf-Z. U Kmder-Z.

Zimmer für

vortrajende Käthe

!&*'

Nei

Tr

Z.

Passage.

Flur.

Haustreppe

LiohJhof.

Dienst-

Treppe

Diener

S c h Laf-

des

d tri

Trem.

e r r il

ja e r

ist eUr s .

Tortra.

e Jtaih. e.

Médicinal-Angelegenheiten zu Berlin ¹¹¹).

sri

11

Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Médicinal-Angelegenheiten zu Berlin X11).

- -4*

--s

--i

-“5

--s

1:250

Querfchnitt durch das Vorderhaus.

n

ri

éé

.i i 11 i i p

ilHm

iiiiinall

«a

il

igi

h

ij_j_ :_1

Tid

fl"""    '

ÖI

fTf

i’-

ji

:g ——

oôgi

ne

Sol

m

CTI.

li!

Fig. 69,

lairr-nal

L:r~~rt

fflfl

dl

Das Dienftgebäude des k. k. Ackerbau-Minifteriums zu Wien (Fig. 70 bis 72 ¹) wurde auf zwei Eckparzellen auf dem Stadterweiterungsgrunde zwifchen der Rathhausund Ebendorferftrafse in der Liebigftrafse 1882 — 83 nach den Plänen za Trojan s erbaut.

Ackerbau-Minifterium zu Wien.

In diefem aus Erdgefchofs und drei Obergefchoffen beftehenden Haufe find nicht nur die fämmt-lichen Bureaus des Ackerbau-Minifteriums, fondern auch die Bergwerks-Producten-Verfchleifs-Direction und deren Magazine untergebracht.

Die Eintheilung des Erdgefchoffes und des II. Obergefchoffes ift aus den Grundriffen in Fig. 71 u. 72 ohne Weiteres erfichtlich; das I. Obergefchofs (Fig. 70) enthält durchwegs Bureaus des Ackerbau-Minifteriums.

Die Aufsenfeiten diefes Minifterial-Gebäudes find architektonifch in einfacher, jedoch würdiger Weife gehalten; die 4 frei flehenden, fteinernen Portalfäulen tragen künftlerifch hergeftellte allegorifche Figuren,

Fig. 70.

ÖPE

ïoni

30

1

23

h=

¹7

“T

I. Obergefchofs.

arinrmün

r°

P-4

jjHli

Fig. 71.

10 9876543

M+h-H+H-f+t¹

ausâiener

mm

ID

“ fĆjJk

Hin

iN

îr 500

S-

Wauswartt

i OD

LiilU

□U:

iDg -

fc

Erd-

gefchofs.

DO

!![

nfMg

EDFl

! A Cite r

hau-

aisteriui

Ht

Ker

bau

II

Mini

st eriim i

Ackerbau-Minifterium zu Wien ¹). Arch. : v, Trojan.

96

Fig. 72.

[üssft

ii®®)

Ojl

Cl Q

Sitzungs — Saal 'Bibliothek

!!

OQ

Tl V

10

LJ

(fjj:

■V. !

01=1! a O! Ol il

lüD

t-S

35T1

s i - jj fl. i|jj- a 1 - ly

M Fu-

'H

II. Obergefchofs zu Fig. 70 u. 71. — ’/soo n. Gr.

den Ackerbau, die Viehzucht, die Waldcultur und den Bergbau darftellend. Die Baukoften, einfchl. Gas-und Wafferleitung, innerer Ausflattung etc. haben 570356 Mark (285178 Gulden) betragen, wozu noch die Koften des 1736 <lm meffenden Bauplatzes mit 409740 Mark (204870 Gulden) hinzukommen.

88.

Minifterium d. Inneren

Unter den im Ausland in neuerer Zeit entftandenen Beifpielen find die Dienft-gebäude des Minifteriums für Indien, des Auswärtigen Amtes, fo wie des Minifteriums u. d. Coionien des Inneren und der Colonien in London hervorzuheben, die eine grofse, ein ganzes zu London. Quar^er ejnnehmende Gebäudegruppe bilden²).

A¹’'

rf+fH+H+l-

10

20

îmooo

-â

■SCH

■g | ~ IS ê c r fi’

.iclunur

IV

d etf f

.S⁰⁰ «

ïsiireaül

Partez

F*g- 73-

T. Obergefchofs.

*—dJSiaaissecretà^J-^' ^

eu »?

raEte-Vorz

1°

Ziih

Ig

•Untersecretârl

„ii

slUlllj j

Bote

sieg el-berarer

Secret] ptariat

St a at s-jL ecretär J|

secrétariat

henen!

cri

SiiMiuet

iVerfügD.i

[Siegel!! ï cwanie®

ïd

[comi

Sang

actezuB

feilte'

Arch. :

Scott.

■cy

jf

lerfagt

a

BepatS^^Î’

eut

lertiuj

Refflt

Del-¹

staal

il

[rnv

jGfliüfe

Secr

Minifterium des Inneren und der Coionien zu London²).

Von der Gefammtanlage giebt der in Fig. 74 dargeftellte Blockplan ein Bild. Fig. 73 zeigt den Grundrifs des I. Obergefchoffes des 1870—74 von Scotl erbauten Haufes des Minifteriums des Inneren und der Colonien (Home and Colonial Offices) zu London. Daffelbe ift ausfchliefslich Gefchäfts- und Dienft-gebäude; Fett- und Prunkräume find darin nickt vorhanden, wohl'aber in dem angefügten Auswärtigen Amt (Foreign Office). Der Haupteingang ift im Mittelbau der Parliament fireet; weitere Eingänge find an den Seitenfronten angeordnet. Die Ausftattung im Inneren ift in fämmtlichen drei Gefchoffen einfach, die äufsere Architektur ziemlich reich, im Charakter der italienifchen Renaiflance durchgebildet, mit plaftifchem, figürlichem und ornamentalem Schmuck verfehen. Die Baukoften , ausfchl. der Heizeinrichtung, betrugen 5000000 Mark (£‘ 250000).

Bemerkenswerth ift ferner das Dienftgebäude für die Staats-, Kriegs- und Marine-Departements zu Wafhington (Fig. 75

Die Baugruppe ift nach dem Plane Mullef s von Officieren des Kriegs-Departements, Major Babcock und Oberft-Lieutenant Cafey, mit einigen Aenderungen feit Anfang der fiebenziger Jahre ausgeführt. Jeder der fünf Flügel, aus denen die Anlage befteht, ift den Erforderniffen der einzelnen Minifterien gemäfs für fich behandelt. Der füdliche Flügel enthält das Staats-Departement und der öftliche Flügel die Marine; das Uebrige ift dem Kriegs-Departement zugetheilt.

Die Pläne fämmtlicher vier Stockwerke ftimmen in der Hauptanordnung mit dem in Fig. 75 ¹¹⁵) abgebildeten Grundrifs eines der Obergefchoffe überein. Die wefentlichen Aenderungen in den Plänen der übrigen Stockwerke find mit punktirten Linien bezeichnet. Das Kellergefchofs enthält die Anlagen für Gas- und Wafferleitung, Wafferheizung und Lüftung; in ■ den darüber liegenden Gefchoffen find hauptfächlich Kanzleien und andere Dienfträume angeordnet. Jedes Departement hat eine eigene Bibliothek ; diejenige des Staats-Departements im füd-lichen Flügel ift von einfacher Anlage, während die Bibliothek der Marine n6) im örtlichen Flügel in folcher Art einzurichten war, dafs fie, aufser einer Abtheilung für die Bitcherfammlung, ein Empfangs- und Lefezimmer enthält.

Die äufsere Verkleidung des Gebäudes ift Granit, das Innere aus ßackftein. Die Haupttreppen find auch aus Granit mit bronzenen Treppengeländern. Die meiften Conftructions-und Schmucktheile im Inneren find aus Eifen ; auch die krönenden Theile der mittleren Manfard-Dächer im Aeufseren find aus

114

Ministerium für Jndien

r.......—

8g-.

Staats-, Kriegs- u. Marine-Dep.

zu

Wafhington.

Fig- 74-

Mini.sieriu:n

Eifen gegoffen worden. Eifenwellblech, zwifchen die Sparren gelegt und mit Cement ausgefüllt, trägt die Dachverkleidung aus verzinktem Kupfer; die vorderen Dächer find mit Schiefer gedeckt. Die meiften Thüren und Fenfterrahmen find aus Mahagoniholz, einzelne aus Eifen. Der Bodenbelag ift theils Holzparquet, theils aus befonders geformten, farbigen und glafirten englifchen Ziegeln hergeftellt.

Für die äufsere Architektur wurden die Formen der italienifchen Renaiffance mit franzöfifcher Manfard-Bedachung gewählt. Im Inneren find alle Kanzleizimmer in gleicher Weife ausgeftattet. Der Schmuck befteht aus einem ornamentirten

äes Jim d¹¹

CoinwaVWmstenum

M i-ni st erim¹¹

Blockplan der Minifterien des Inneren und der Colonien, für Indien und des Aeufseren zu London. — Looo n. Gr.

Deckengefimfe, reich verzierten Fenfter- und Thürverkleidungen

und in bronzenen Armleuchtern. Die Wände find einfach gehalten, mit Ausnahme der Zimmer der

Minifter, die mit reichem Schmuck verfehen find.

Die Baukoften für das ganze Gebäude betragen 48,3 Mill. Mark ($ 11000 000); hiervon kommen auf den füdlichen Flügel 13 170543 Mark ($ 3 373 939), auf den örtlichen 11223605 Mark ($ 2672287), auf den nördlichen 12600000 Mark ($ 3000000).

i'b Nach: Ezdorf, Graf R. Das Gebäude für die Staats-, Kriegs- und Marine-Departements in Washington. Allg,

Bauz. 1885, S. 7.

11E>) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1885, Bl. 4. ¹¹⁶) Abgebildet a. a. O., Taf. 7.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

L:

■——ni r?

Nord.

■i

WTTE

Staats-, Kriegs- und Marine-Departements zu Wafhington. — Obergefchoffe ¹¹⁵).

Arch. : Mullet, Babcock Ca/ey.

⁷ ti,J-

ttpacnn

. U rj r—11

li i I l‘~i i:    LI

r~nri

hi

i

n --E

• -&S* '"*

Î3

West.

iS:

SflAf

etc?.

:i i

"" ' '"TTt! I

riri^k

™ls 1-4 i

: Ü, 1 ,

1—4

:rp

ii k

ł”

i* a

i;

li

■-

fl*

fTTl Î *• i *.•

"Tt/ Jr—JEj

FiS- 75-

1—4

I!¹

it

psi

■ł“*

iir*

:    -i—T'—r

■r ł ■

le=

-i

F=ia=

=j

'i

=33 —Ł!-S=s=f?

'è.'.igî

Süd.

Auch die in verfchiedenen Theilen der Vereinigten Staaten Amerikas errichteten Staatshäufer (fiatehoufes) oder Capitole gehören zu der hier betrachteten Gattung von Gebäuden, wenn die Gefchäftsräume für die oberften Staatsbehörden mit den fur die Volksvertretung beftimmten Räumen in einem Bau vereinigt find.

90.

Staatshaus

zu

Albany.

Fig. 76.

- --

1    :m

Erdgefchofs.

. »»

Jf

C o mi t é

orz

C omit é ' jU,

ais

Comité

.Vor z

C omit é

Vor z

A t) 0 r t poil.

Arch. :

Fuller Cf Laver.

îfsecretâT Jj

|&eneral-|l il lAdjntaut

|T 0 il J

VTL

L;łfl

k-HS

ci «t;

'orz

!&eneral-“r⁼| .ijutant u_Jl

'or ziji

roil

'orz.

But eau

aes

eqisiratur

Bi?

non h

[g

IC uust-G-alerie

ta

Grosser

:ten

ZllBerath-Znier

orz Toit

"Bit)! ||i

Uawält e

GeFilfe

g-

1:1000

20

pal

□D

ni

rouv ernenn

□aäaönao

iVorz.ÏToil.

Ur'n-HTÏ

mpfaaqs-ZimÏMilit. r„„..

fcSecretârlwart.

rapigip

ufz' 5amtrfc □pppT SBBPiHe

Offentl

p-~jjKläger f

0[0D0OBDn

Vorz

!0 8 6 4 2 0

aus

loil.

.S t a at s-l S ecretar I

li

T».

■1«

857=

•• ł* -

Staatshaus (new ftate houfe') zu Albany¹¹⁷).

Das Staatshaus von Albany im Staate New-York ¹¹⁷), 1870 von Fidler & Laver erbaut, ift ein bemerkenswerthes Beifpiel diefer Art.

In hoher Lage, ungefähr 50m über dem Wafferfpiegel des Hudfon, auf einem Grundftück von rund 4 ha erbaut, beherrfcht es feine, nach Nord, Süd und Oft ftark abfallende Umgebung, die an der Nord- und Südfeite durch zwei 30 m breite Strafsen begrenzt ift. Das im Stil der modernen franzöfifchen

IOO

Renaiffance gehaltene Bauwerk ift von monumentaler Erfcheinung 11S), hat im Aeufseren eine Ausdehnung von rund 90 m (von Nord nach Süd) X 120 m (von Old nach Weil), erhebt fich in drei Gefchoffen über dem Sockel und iid durch einen 97 m hohen, thurmartigen Aufbau über der Flurhalle ausgezeichnet.

Der Grundrifs des Erdgefchoffes ift in Fig. 76 dargeftellt. Zum Haupteingang des Haufes an der Oftfront führt eine mächtige Freitreppe, von der man durch eine offene Säulenhalle in die Flurhalle, einen grofsen Raum von 22,6 m Länge, 18,3 m Weite und 7,6 m Höhe, gelangt. Zu beiden Seiten der Flurhalle find den Corridoren eine Anzahl Gemächer angereiht, links die des Gouverneurs, feiner Secretäre und des militärifchen Stabes, rechts die des Staats-Secretärs und des Staatsanwaltes (attorney-general'), fodann der Appellhof nebft den Gefchäftsräumen der Richter, Anwälte, Schreiber etc. Inmitten der Anlage ift ein grofser unbedeckter Hof von 41,8 m Länge und 28 m Weite angeordnet, der eine ähnliche Architektur zeigt, wie das Bauwerk im Aeufseren. Zwifchen diefem Hofe und der Flurhalle liegen der Thurm und die beiden Treppenhäufer, zur Linken des Hofes die Kunft-Galerie, weiter rückwärts in der Hauptaxe des Gebäudes eine dritte Haupttreppe, fo wie eine von der Weftfront aus zugängliche Flurhalle nebft Portikus, von gleicher Gröfse, wie die entfprechenden Bautheile der Oftfront.

In dem über dem Erdgefchofs fich erftreckenden Hauptgefchofs find die für die Berathungen der gefetzgebenden Körperfchaften des Staates New-York dienenden Säle nebft zugehörigen Räumen, fo wie die grofse Staats-Bibliothek, fämmtlich 14,6 m hoch, durch zwei Gefchoffe reichend, vertheilt³ 4).

Den Zugang zum Sockelgefchofs vermitteln die Unterfahrten unter den offenen in den Haupt- und Queraxen den Hausfronten vorgelegten Säulenhallen.

Literatur

über »Dienftgebäude für Minifterien und andere höchften Staatsbehörden«.

Möller, L. Beiträge zu der Lehre von den Conftruktionen. Leipzig und Darmftadt 1833.

Taf. VII bis X : Neues Kanzleigebäude zu Darmftadt.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XIXme flecie. Paris 1845—50.

1er vol., PL 109—112: Minifiere des finances.

2e vol., PI. 260: Minifiere de l'infiruction publique.

Mr. Young’s dejign for the new government offices. Building news, Bd. 3, S. 931.

The new foreign office, London. Building news, Bd. 5, S. 756, 767.

The new home and colotiial offices, Whitehall. Builder, Bd. 32, S. 523.

New home and colonial offices. Building news, Bd. 26, S. 390.

Das Eidgenöffifche Verwaltungsgebäude. Eifenb., Bd. 4, S. 115 u. 246; Bd. 5, S. 106; Bd. 6, S. 60 u. 73. Minifterial-Gebäude in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 257.

Das Gebäude des Reichs-Juftizamtes in Berlin. Deutfche Bauz. 1881, S. 399.

Dienftgebäude des Minifteriums der geiftlichen etc. Angelegenheiten in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1882,

S. 139-

Kühn. Das neue Dienftgebäude für das Königliche Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 125.

Die preisgekrönten Entwürfe der Concurrenz zu einem Eidg. Parlaments- und Verwaltungs-Gebäude in Bern. Zürich 1885.

Kühn, B. Das Dienftgebäude für das Königl. Minifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 505.

Ezdorf, Graf R. Das Gebäude für die Staats-, Kriegs- und Marine-Departements in Wafhington. Allg. Bauz. 1885, S. 7.

Trojan, E. v. Das neue Amtsgebäude des k. k. Ackerbau-Minifteriums. Allg. Bauz. 1886, S. 36. Financial buildings, Calcutta. Architect, Bd. 35, S. 93.

Croquis d’architecture. Intime club. Paris.

186g — 70, Nr. VIII, f. 4: Un hotel de minifiere de la guerre.

IOI

b) Botfchafts- und Gefandtfchaftshäufer.

Schon bei den alten Völkern gab es diplomatifche Verbindungen, die aber nicht von Dauer waren und daher für die Gefandten keine bleibenden Wohnfitze noth-wendig machten.

Im alten Rom gab es ein Gebäude, graecoßafis (d. i. Griechenftand) genannt, das am Forum Romanum erbaut war, in dem fich die griechifchen, überhaupt die fremden Gefandten verfammelten und ihre Einführung in den Senat erwarteten.

Ständige Gefandten, unter dem Namen apocrifoarii, refponfales, hatten zuerft die Päpfte am oftrömifchen Kaiferhof und in den fränkifchen Reichen.

Seit dem XV. Jahrhundert kamen mit der neueren Geheimpolitik und den flehenden Heeren zu gleicher Zeit auch an anderen Höfen die flehenden Gefandt-fchaften auf. Später werden unter den Gefandten befondere Rang-Claffen unter-fchieden, und diefe Verhältniffe erlangten unter den gröfseren europäifchen Staaten durch Staatsverträge (Wiener Congrefs, 19. März 1815 und Aachener Congrefs, 21. November 1818) Regelung. Nach diefen zerfallen die Gefandten in: 1) Bot-fchafter (ambaffadeurs), denen die päpftlichen Nuntien gleich geftellt find, 2) bevollmächtigte Minifter (minißres plénipotentiaires), denen die päpftlichen Internuntien gleich flehen, und 3) Minifter-Refidenten und Gefchäftsträger (minißres réfidents, chargés daffaires).

Die Botfchafter werden als perfönliche Stellvertreter der Monarchen betrachtet. Sie vertreten alfo nicht blofs den Staat, wie die anderen Gefandten, Minifter-Refidenten und Gefchäftsträger, fondern aufser-dem die Perfon des Monarchen. Der Botfchafter verlangt defshalb gröfsere Mittel für ftandesgemäfsen Aufwand und häusliche Einrichtung, da die Entfaltung eines gröfseren, äufseren Prunkes üblich und erforderlich ift.

Dem gemäfs werden auch die Beftimmungen des Bauprogrammes für ein Ge-fandtfchaftshaus aufzuftellen fein; die Bedürfniffe find je nach dem Range des Gefandten verfchiedene.

In früherer Zeit, wo die Gefandtfchaften nicht fo allgemein üblich waren, wurden die Gefandten von dem Hofe, an welchem fie beglaubigt waren, »defrayirt«, d. h. es wurde ihnen und dem Gefolge das zum Unterhalt und zur Bequemlichkeit Nöthige geliefert ¹²⁰).

Später trug jeder Staat die Koften feiner Vertretung bei einem anderen und baute feinen Gefandten befondere Wohnungen oder kaufte denfelben die für Gefchäfte, Fefllichkeit und Prunk nöthigen Häufer. Die Republik Venedig fchenkte fchon früh dem päpftlichen Nuntius einen Palaft. Dafür trat Pius IV, (1564) den als Sommerpalaft der Päpfte (von Paul II. bis Pius IV. in päpftlicher Benutzung) erbauten fog. Palazzo di Venezia in Rom an die Republik ab, »um hier ihre Gefandten logiren zu können«. Als Gefandtfchafts-Palaft dient er bis auf den heutigen Tag, indem fpäter Oefterreich die Erbfchaft Venedigs antrat. Dem Palafte einverleibt ift auch die National-Kirche der Venetianer, San Marco.

In einem Gefandtfchaftshaufe bedarf es vor Allem einer für den Gefandten und deffen Familie geeigneten Wohnung mit angemeffener innerer Einrichtung; fodann der nöthigen Kanzleien und anderer Gefchäftszimmer, unter Umftänden auch Räume, in denen das Staatsoberhaupt des Landes, welches der Gefandte zu vertreten hat, bei einem Befuche wohnen und empfangen kann. Häufig bildet, gleich wie in dem oben angegebenen Falle, eine Kirche oder Capelle einen Beftandtheil des Haufes.

Weitere Notizen über die Raumvertheilung, den Charakter und den Schmuck des Botfchafter-Palaftes einer Grofsmacht find der unten angegebenen Quelle ¹²¹) entnommen. Hiernach foll ein Theil des Haufes die geräumige Wohnung des Ge-

¹²°) Siehe: Ersch, J. S. u. J. G. Gruber. Allgemeine Encyclopädie der Wiffenfchaften und Künfte. Sect. I, Theil 62. Leipzig 1856. S. 249.

Ul) Siehe: Programmes des concours d'architecture pour le grand prix de Rome. Lamptié. Paris 1881. S. 59.

91,

Gefchichtliches.

92.

Erforderniffe.

93-

Ausftattung.

94-

Gewöhnliche

Anlagen.

95-

Beifpiel 1—III.

Das Gebäude zeigt eine hübfche Anlage der Feft- und Prunkräume mit einem flattlichen Treppenaufgänge und einer unteren, prächtigen Halle, welche zur Unterbringung der zahlreichen Dienerfchaften bei gelegentlich ftattfindenden Feften nothwendig ift. Der Gefandte ift unverheirathet und bedarf mithin keiner ausgedehnten Wohnräume.

Das Haus der ruffifchen Botfchaft zu Berlin ift aus einem Umbau entftanden.

102

fandten, ferner Wohnungen für die Attachés, fodann einen prächtigen Feftfaal für eine grofse Zahl von Geladenen, eine Capelle, Archive, das Secrétariat und andere Gefchäftsräume umfaffen; ein anderer Theil foll die Gaftzimmer, ein weiterer die Wohnungen für die niederen Beamten und Bedienfteten, Hauswirthfchafts- und Vorrathsräume, Stallungen, Remifen etc. enthalten.

Der Bau foll in Stil und Bauart einen monumentalen Charakter haben und mit der einem Grofsftaate zukömmlichen Pracht, aber mit künftlerifchem Verftändnifs und feinem Gefchmack ausgeftattet fein. Wappen und Infignien des Staates dürfen an den Façaden angebracht fein, während die Hauptmotive des Schmuckes im Aeufseren und Inneren Darftellungen und Embleme von Kunft und Wiffenfchaft, von Krieg und Frieden u. a. zum Gegenftand haben füllen. Infchriften, Biiften und Statuen zur Erinnerung an die grofsen Männer des Vaterlandes find an geeigneten Stellen anzubringen.

Gartenanlagen, mit Gewächshäufern verfehen, durch Fontainen mit Wafferkünften belebt, bilden die Umgebung des Palaftes. Die Einfriedigung foll nirgends einen feftungsartigen Charakter tragen oder auch nur daran erinnern.

Die wenigften der ausgeführten Botfchafter-Paläfte entfprechen annähernd diefen Anforderungen ; in den meiften Fällen geftaltet fich der Bau in Wirklichkeit etwas einfacher.

Das Beamten-Perfonal ift feiten ein fehr bedeutendes und bedarf daher keiner fehr grofsen Zahl von Gefchäftsräumen. Aufser den Empfangs- und Arbeitszimmern des Ge fandten, der Räthe, der Attachés nebft zugehörigen Wartezimmern find noch Räume für Kanzlei, Archive und andere Dienftzwecke erforderlich. Im Orient treten je nach Umftänden noch einige Zimmer für das Dragomanat hinzu.

Die Bedingungen für die Wohnung, fo wie für die P'eft- und Prunkräume bleiben diefelben, wie oben gelegentlich der Minifter-Hötels ausgeführt worden ift. Nur fei erwähnt, dafs als Erfordernifs die Anlage eines Thronzimmers in der Reihe der Empfangszimmer anzufehen ift, in welchem die officiellen Empfänge ftattfinden.

Eine befondere Aufgabe ift mitunter in der Anlage von Räumen gegeben, welche vorübergehend als Wohnung durchreifender Fürftlichkeiten und zur Unterbringung der Dienerfchaften derfelben dienen mliffen.

Als Beifpiel eines kleineren Gefandtfchaftshaufes ift das Palais der württem-bergifchen Gefandtfchaft zu Berlin ¹²²) zu betrachten, erbaut durch v. Mörner in den Jahren 1873 — 74.

Im Erdgefchofs befindet fich die Wohnung für den württembergifchen Bevollmächtigten zum Bundeś-rathe ; im I. Obergefchofs find die Räume für den Staatsminifter nebft den Gefchäftsräumen der Gefandt-fchafts-Kanzlei, während im II. Obergefchofs die Wohnung des Gefandten untergebracht ift.

Zur Veranfchaulichung eines kleinen frei flehenden Haufes werden in Fig. 77 bis 79 die Grundriffe des perfifchen Gefandtfchaftshaufes zu Conftantinopel mit-getheilt.

Fig. 80 u. 81 zeigen die Grundrifsanlage deffelben.

122) Siehe: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 415.

Licht, H. Architektur Berlins. Berlin 1877. Bl. 48 u. 49.

Erdgefchofs.

Das in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhundertes für die Prinzeffin Amalia von Preufsen erbaute Palais beftand aus dem Vorderhaufe mit einigen Anbauten für Wirthfchaftszwecke ; 1789 wurde der rechte Seitenflügel, befhehend aus Erdgefchofs und zwei oberen Gefchoffen, hinzugefügt. In der Mitte der dreifsiger Jahre diefes Jahrhundertes ging das Grundftück in den Befitz des Kaifers von Rufsland über und wurde in den Jahren 1840—41 durch Knoblauch einer vollfländigen Umgeftaltung, namentlich im Inneren, unterzogen.    „

Die Einfahrt wurde verlegt und auf der Weftfeite des Vorderhaufes die prächtige Haupttreppe ge-fchaffen. In befriedigender Weife ift die Aufgabe gelöst, einerfeits die Wohn- und Bureau-Räume des Botfchafters, welche das Erdgefchofs einnehmen, ferner die Fell- und Prunkgemächer, fo wie Wohnräume für den kaiferlichen Hof im I. Obergefchofs durch befondere Zugänge zu trennen. Das II. Obergefchofs dient zu Wohn- und Wirthfchaftsräumen.

Die Façade ift als gutes und charakteriftifches Beifpiel eines Putzbaues zu bezeichnen ⁵).

96.

Anlagen

mit

II. Obergefchofs.

I. Obergefchofs.

Fig. 79.

1:500

I-

Perfifches Gefandtfchaftshaus

! [V o rj ir ai lu mj ; if.::r:rtLvir.-iir

Empfaitgs - S a al

zu

L___

i! "ii i

Conflantinopel.

Wolni - u. „Scïlafz,

les

Arheitsz

G e s alu dit e n

iBeamte

V er-

Gesell-

Ges.R.

“M

Bur e a u

heirathete

schaftsräume il ji

4M

Saal

G es eil Schafts-Räume

Mehrere Beifpiele von Botfchaftshäufern in Conflantinopel, die inmitten von Gärten als frei flehende Gebäude errichtet find, zeigen eine für unfere Verhältniffe ungewöhnliche Entwickelung und Ausdehnung der Vorräume, welche für die dortigen aussedehnten Verhältniffe ein Bedürfnifs find. Bei gröfseren Fefllichkeiten find diefelben angefüllt mit den wartenden Dienerfchaften, welche durch die Sänftenträger, deren man fich bei der Mehrzahl der treppenförmig angelegten Strafsen bedienen mufs, vermehrt werden. Es giebt ein farbenprächtiges Bild, diefe bunten Reihen beim Eintritt zu durchfchreiten, welches durch die Stattlichkeit der Räume erhöht wird.

Ftg. 8o .

Hl

Gesellscliafts-Zim. | S jj eis e

!• • • •

Test-

Saal

Cali.

Anr: dite

cb

f=S

FÎ

Ges eil seit.

Zimmer

Saal | GesellscluZim.

Warte Zim lt

Iz i mmerl

v |s I

Kais ers

Sp eis e

10 987654321 0

1:500

F-l

«♦H

CO

i—r~

S.T|a SIR}« S 3 p

I. Ober-gefchofs.

Vorzimmer »Tlnrli all e

Empf.- Saal | C all

S cMafz. d. Grossf.

■Ś

-5

20*

■H

II

□ I!

Capelle

ti

I C atmet I S cKlafz.

Fig. 8i. j|j |-

Erd-

gefchofs.

S cMafz.

r.

I Spinie

pq

V or zimmer

W o 3i-

a n d t e n . Speise-S aal

.„El—.

iHaulwart

"Unter

den linden.

Ruffifches Gefandtfchaftshaus zu Berlin.

Das deutfche Botfchaftshaus zu Conftantinopel, nach Göbbels Plänen 1874—77 durch den Verfaffer erbaut, zeigt eine gefchloffene Bauanlage (Fig. 82 u. 83), welche urfpriinglich für eine andere Bauftelle entworfen war.

Nach dem grofsen Brande von Pera (5. Juni 1870) war ein ganzer Stadttheil den Chriften zur Bebauung frei gegeben, und es gelang, zu Anfang 1874 ein neues Grundftück zu erwerben, auf welches der Entwurf übertragen wurde. Der Lageplan (Fig. 82) läfft Mifslichkeiten erkennen, die fich hierbei ergeben haben und bezüglich deren noch zu bemerken ift, dafs die Höhenunterfchiede erhebliche find, und dafs der Hügel, auf dem das Gebäude errichtet ift, vom Boulevard Ajaz Pafcha bis zum dahinter

Fig. 82.

97-

Beifpiel IV—VI.

a. Vorhalle.

b. Flurhalle.

c.    Haupttreppe.

d.    d. Dienerfchaft und Sänftenträger, j

e.    Portier.

f.    Kawaffen. g-g. Dragomanat.

h, h. Kanzlei und Archiv. i-i. Wohnungen für unverheirathete Beamte.

k-k. Für fürftliche Befuche.

wsmssm «IIP

A

'lir

mm

as

. -f

Mmmm 1

JJ

<3

1L    p ■ -v>

h»:;

DP

i i n 1 It

mi

2. Freitreppe zum Garten. J. Garten-Pavillon mit offener Veranda.

4. Portier u. Kawaffen.

S- Wirthfchaftshof.

6.    Grab eines türkifchen Heiligen.

7.    Wagen-Remife.

8.    Pferdeftall. ç. Hof.

10. Gewächshaus.

Sa

■IHNIp

maż

Kampe

Unterfährt

Trottoir

Kampe

Boulevarä. ijaz-Pascha

Strasse (Auffahrt von Stallhofe.)

Tr 0 tt oir

Arch. :

Türkischer Frieähof (m. Cypress en "bewachsen.)

Göbbels.

10 8

fü+H-H+H

Gefammtanlage und Erdgefchofs.

1:1000

10

20

30

40

Deutfehes Botfchaftshaus zu Conftantinopel.

IO6

gelegenen Gartengrundftüclc 13 m abfällt. Die dem Bosporus zugewendete Hinterfront fteigt in Folge deffen 6 Stockwerke hoch auf. Die grofse Freitreppen-Anlage nach dem Garten ift eine fpätere Zuthat.

Im Erdgefchofs find Bureau- und Arbeitsräume, Wohnungen für unverheirathete Beamte, fo wie nach der Gartenfront zu eine Reihe von Zimmern für fürftliche Befuche enthalten. Das I. Obergefchofs enthält die Wohnung und Arbeitsräume des Botfchafters, fo wie die Fefträume, das II. Obergefchofs die Wohnungen für den erflen Legationsrath und den erften Dragoman. Das III. Obergefchofs dient für Diener- etc. Räume. Das ganze Gebäude ift unterkellert, und es wurde nothwendig, an der Hinterfront zwei Keller über einander anzuordnen. Im unterften Keller find die Heizungen und Lagerkeller, im oberen die Küchen und Vorrathsräume, Wohnungen für den Hausverwalter etc. enthalten.

Die Anordnung der Zugänge zu den verfchiedenen Wohnungen und Abtheilungen des Gebäudes war unter den gegebenen Verhältniffen bei veränderter Situation eine fchwierige. Der Hauptzugang mit Vorräumen und Haupttreppe muffte zugleich als Zugang zu den Wohnungen im II. Obergefchofs beibehalten werden.

Fig. 83.

3ÉI

Gesellst]

Zimmer

TJiron-5 a al

Gesellschafts-Zim.

Empfang s-

Salon

CaB.l Sclilafz.

Bad

Zimm a r

SckränT«

fiut -

Halle

nr

WSI

I:

K 1 nn in e t

( -ł-»

fćhranld

Speise - Saal

E mpfang s-Zimmer

lEingangf

Arteits-P Zimmer u

Teil.

(K

Bai

liener

(7

1:500

10 0 3 7

H-H-M

I. Obergefchofs zu Fig. 82.

Die Räume des Haufes find um einen gröfseren und zwei kleinere Lichthöfe, die fich im II. Obergefchofs zu einem Lichthof erweitern, gruppirt und namentlich mit Bezug auf die Benutzung des I. Ober-gefchoffes klar und überfichtlich angeordnet. Diefes enthält eine im gefchloffenen Ring zufammenhängende Reihe von Empfangs- und Fefträumen, welche derart an einander gereiht find, dafs eine Circulation der Gäfle ftattfinden kann, ohne dafs fich der Strom der Fefttheilnehmer begegnet. Durch die Anordnung der zwei Buffet-Räume mit den Nebentreppen und Aufzügen ift eine Bedienung bei feftlichen Gelegenheiten leicht und zweckmäfsig auszuführen.

Die Abmeffungen des Feflfaales find 20,88 m Länge, 11,62 m Breite und 10,5o m Höhe. Gelegentlich grofser Ballfefte etc., die von mehreren hundert Perfonen befucht werden, ift zur leichten Regelung des Verkehres der Feflfaal mit möglichft vielen Ausgängen nach den Nebenzimmern verfehen. Anderer-feits ift darin eine Anzahl von abgefonderten Sitzplätzen gefchaffen, zu welchem Zwecke halb runde Divans eingeftellt find, die um ein mittleres Poftament mit Candelaber gruppirt find. Der eigentliche Tanzraum im Saale ermäfsigt fich hierdurch auf 16,som Länge und 7,50 m Breite innerhalb der Divanreihen. Zwifchen den Divans find auf diefe Weife Plätze entftanden, welche von den Tanzenden nicht berührt werden, dabei einer gröfseren Menge von Zufchauern Raum gewähren und mittels der Thüren nach den Nebenzimmern bequeme Zugänge erhalten haben.

Der Saal ift durch drei grofse Deckenkronen aufser den Candelabern erleuchtet. Eine grofse Loge befindet fich an der den Fenftern gegenüber liegenden- Schmalfeite über dem Buffet-Raum.

Die fämmtlichen Decken des Gebäudes find mit Rückficht auf die zahlreichen grofsen Brände in Pera entweder maffiv gewölbt oder als Stein-Conftruction zwifchen Eifenträgern⁶) oder als Gypsgufs zwifchen Eifenroften zur Ausführung gebracht worden. Das Dach ift in Afphaltgufs auf Ziegelbettung hergeftellt worden, welche auf Gewölben zwifchen Eifenträgern ruht. Es ift nach innen nach den Lichthöfen entwäffert, unter denen fich nach ortsüblichem Brauch Cifternen befinden, da das Regenwaffer wegen des falzhaltigen Brunnenwaffers grofsen Werth hat.

G- e -

El

s s 11|- s chafts-Eäume |llieiier| Boudoir

JL

(2)

Speise- 9

Fig. 84.

fä)

Saal »

Empfangs - Saal

I. Obergefchofs.

61

TT

Capelle

Vorz.

Ziim er.

Buff

Atta-

S fi

Se-

er e -1 tar.

cité. cre-ltàr

H I p-ł Se

kcr e-| I t ä r

Fig. 85.

:tt

Vorr a ii m

lurli al 1 e

Erdgefchofs.

S e-

Wein. - Depot

c r e t a-.nat.

Oefterreichifches Botfchaftshaus zu Conftantinopel. — '/soo n. Gr.

Die innere Ausftattung des Gebäudes ift eine würdige, wenn auch keine reiche. Die Haupttreppe, fo wie die Säulen des Haupttreppenhaufes find aus pentelifchem Marmor, die Nebentreppen von Marmor aus den Brüchen am Marmara-Meer hergeftellt. Die Geländer und Candelaber der Haupttreppe find aus Eifen und wurden in Lauchhammer gegoffen. Die Fufsböden der Vor- und der Flurhalle find mit italifchem Marmor belegt, die Wände zum Theil damit bekleidet ; die Wände der Vorräume find im Uebrigen in Marmorftuck, der Feftfaal in fiucco lucido ausgeführt. Reichere Decken und Malereien find nicht zur Ausführung gebracht worden.

Die Koften der gefammten Bauausführung, Ausftattung und Möblirung, einfchl. der 4 Jahre dauernden Vorarbeiten und der durch den ruffifch-ttirkifchen Krieg hervorgebrachten Störungen, haben fich auf 2214250 Mark belaufen; der Ankauf des Grundftückes hat aufserdem 285340 Mark gekoftet.

lin m t; i

le r-Z i

mien

Fremden-

Zimmer

und.

CD

T-T

Gefolge

JlIHoher Gaste

Salon

Salon

Salon

20m

15

Fig. 86.

I. Obergefchofs.

10

oos-t

Arch. : Rumpelmayer.

Salon

Buffet

ODQD

□I l”s

nlasiadg

DQDO

Hl

Salon

£•

ai

ooaaaaannaaolii

Halle

ir

Zimmer

8 S S 12 J 1 g

Ł.

Erd-

gefchofs.

C/)

FP

f HvccNT 9.^

SE

IB

SE

Lcdj

[>

<]

Durchfahrt

Toilette

Schljafzimme r

T 011e 11 e

<1

CD

HS

1 Jro

rô

S chlaf ■z immer

[0]

S att alka ni mer

Boudoir

Salon

c.

Salon

lr

Salon

G- a s s e

farteraumF

der

lienerschaft

Halle

Feld-jjâger

Einfahrt

luffet

Buffet

S peise-Ziramer|

1Q

11

R i c h a r d.

Deutfches Botfchaftshaus zu Wien.

Halle

HP

IB

te

te    a

-?-r-

bureaulniener

’ortier

Kanzleih of

-m

ass-e6y3TUJ8}}3irç

Fig. 87.

98.

Sonftige gröfseren Anlagen. Beifpiel VII.

99.

Gefchichtliches.

I IO

Das öfterreichifche Botfchaftshaus zu Conftantinopel zeigt eine glückliche und harmonifche Grundrifslöfung (Fig. 84 u. 85).

Die Gefchäfts- und Bureau-Räume liegen im Erdgefchofs, die Fefträume und das Arbeitszimmer des Botfchafters im I. Obergefchofs, die Schlafräume im II. Obergefchofs.

Eine eigenthümliche Anlage ift beim franzöfifchen Botfchaftshaufe zu Conftantinopel zur Ausführung gekommen.

Der Eingang in das Erdgefchofs liegt 4,57 m unter dem Strafsenboden. Die Verbindung mit den Fefträumen führt durch einen verhältnifsmäfsig engen Corridor. Das Erdgefchofs mit daran ftofsendem, terraffenförmig angelegten Garten dient für Empfangszwecke und Feftlichkeiten ; das I. Obergefchofs enthält Gefchäfts- und Bureau-Räume, fo wie Wohnungen des erften Secretärs und Dragomans. Das IT. Obergefchofs nimmt die Wohnung des Botfchafters ein.

Von fonftigen gröfseren Anlagen der in Rede ftehenden Gebäude fei noch das deutfche Botfchaftshaus in Wien (Fig. 86 u. 87) hier aufgenommen; daffelbe wurde nach Rumpelmayer ^ Entwurf 1877—79 erbaut.

Die freie Lage des Grundftückes, welches von drei Strafsen begrenzt wird, geftattete eine freie Entwickelung des Grundriffes.

Der Hauptbau nach der Richard-Gaffe enthält die Wohnräume des Botfchafters und die Fefträume in zwei Gefchoffen. Die Flügelbauten enthalten mehrere Zwifchengefchoffe, die zur Unterbringung der erforderlichen Nebenräume benutzt worden find. Sie umfaffen einen grofsen inneren Hof und find an der hinteren Seite deffelben durch einen fchmalen, galerieartigen Bau verbunden. In den nach der Metternich-Gaffe und Reifsner-Strafse vortretenden Seitenbauten find kleinere Lichtfchachte vorhanden. Es konnte fömit bis auf wenige Ausnahmen den Räumen directes Licht gegeben werden.

Eine Durchfahrt durch den grofsen Hof verbindet den Stallhof an der Reifsner-Strafse mit dem Hauptzugang von der Metternich-Gaffe. Ein fchmaler Vorgarten umfchliefst den Bau und ift durch eine Mauer von der Strafse abgefchloffen.

Die Eintheilung des Erdgefchoffes und des Hauptgefchoffes ift aus den in Fig. 86 u. 87 mit-getheilten Grundriffen zu erfehen. Das I. über dem Erdgefchofs eingefchobene Zwifchengefchofs enthält im Flügelbau nach der Reifsner-Strafse Räume für den Haushalt des Botfchafters, und zwar Kinder- und Dienerzimmer; im Flügelbau nach der Metternich-Gaffe find die Kanzlei-Räume untergebracht. Im II. Obergefchofs find Dienerräume und die Wohnung des Kanzlei-Vorftandes enthalten, im Dachgefchofs nur Bodenräume, im Kellergefchofs Küchenräume, Heizungen, fo wie Keller, Vorrathsräume und einige Gelaffe für die Dienerfchaft.

Literatur

über »Botfchafts- und Gefandtfchaftshäufer«.

Ausführungen.

Knoblauch, E. Das kaiferlich-ruffifche Gefandtfchaftshaus zu Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1842, S. 124.

The Britifh embajjy at Conßantinople. Builder, Bd. 5, S. 98.

Das neue Hôtel der deutfchen Botfchaft in Konftantinopel. Deutfche Bauz. 1877, S. 514.

Das Palais der Deutfchen Botfchaft in Konftantinopel. Deutfche Bauz. 1878, S. 41.

Das Hôtel der Kaiferlich Ruffifchen Botfchaft in Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 220.

3. Kapitel.

Gefchäftshäufer für ftaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden.

Von Franz Schwechten und Heinrich Wagner.

¹

) Nach: Allg. Bauz. 1886, S. 36 u. Taf. 22—25.

²

) Nach: New Home and Colonial Offices. Building news, Bd. 26, S. 390. Builder, Bd. 32, S. 523.

³

)    Siehe die Abbildung in Abfchn. 3, Kap. 1.

⁴

119)    Siehe: Btiilder, Bd. 28, S. 446, fo wie Abfchn. 3, Kap. 1.

⁵

) Siehe auch: Das kaiferlich-ruffifche Gefandtfchaftshaus zu Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1842, S. 124.

Das Hôtel der Kaiferlich Ruffifchen Botfchaft in Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 220. Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 404.

⁶

) Siehe: Kortüm. Maffive horizontale Decken-Conftruction zwifchenEifenträgern. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 328.

a) Allgemeines.

Nicht überall und immer waren in den Culturländern die ftaatlichen Verhältniffe fo weit entwickelt, dafs befondere Gebäude für die ftaatlichen Verwaltungsbehörden gefchaffen werden mufften, für deren Zwecke fchon frühzeitig in Italien, z. B. in Rom, Venedig, Florenz u. a. O., Paläfte erbaut wurden.

Die Kanzleien der apoftolifchen Kammer zu Rom wurden 1517 in die feit 1504 von Bramante erbaute Cancellaria ¹²⁵) verlegt.

Die 1480—85 von dem Toscaner Proto von San Marco entworfenen, feit 1515 von Bartolommeo weiter geführten alten Procurazien ¹²⁶) in Venedig wurden als Amtswohnungen und Gefchäfts-Locale der neun Procuratoren der Republik erbaut.

Erft in der Neuzeit hat fich in den meiften Ländern, vornehmlich in Deutfch-land, in Folge des inneren Ausbaues des Reiches und der einzelnen Staaten deffelben, das Bedürfnifs kund gegeben, neue, eigens für die Zwecke der einzelnen Zweige der Verwaltung des Landes geplante Gefchäftshäufer zu errichten.

100.

Haupt

erforderniffe

und

Bauplatz.

Hierbei find die durch die Ueberfchrift bezeichneten Gefchäftshäufer für Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden zu unterfcheiden, die je nach Umftänden mehr oder weniger umfangreich find, als Haupterforderniffe aber ftets eine Anzahl gut beleuchteter Kanzlei-, bezw. Arbeitsräume, meift auch Caffen-Locale, Sitzungszimmer,- fo wie Dienftwohnungen für den an der Spitze der Behörde flehenden Beamten und für Unterbeamte enthalten.

Zur Erleichterung des Verkehres zwifchen diefen Behörden und dem Publicum, der befonders in grofsen Städten ein reger zu fein pflegt, dient ein Bauplatz in bevorzugter Lage an belebten Strafsen oder öffentlichen Plätzen. Ift es hierbei auch nur feiten möglich, das Gebäude auf allen Seiten frei zu ftellen, fo ift doch auf reichliche Bemeffung, fo wie regelmäfsige Form der Bauftelle Gewicht zu legen, um eine möglichft zweckmäfsige Grundrifseintheilung treffen zu können.

In manchen Fällen erfcheint auch bei diefen Gefchäftshäufern die Anlegung eines Vorhofes oder Vorgartens, insbefondere bei geringer Strafsenbreite, geboten, theils um den Charakter des öffentlichen Gebäudes zum Ausdruck zu bringen, theils um die aus dem Strafsenlärm und -Verkehr erwachfenclen Unzuträglichkeiten möglichft zu vermeiden.

101.

Gefamnit-

anlage.

Die Anlage der Gefchäftshäufer für ftaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden ift nach denfelben Geflchtspunkten, wie die anderer Verwaltungsgebäude, fomit nach einem einfachen, klar und überflchtlich geordneten Grundrifs-Syftem zu entwerfen, wobei nach Art. 82 (S. 87) die Arbeitsräume, in den einzelnen Gefchoffen vertheilt, in geeignetem Zufammenhange unter fleh ftehen, aber auch thunlichft für fleh unmittelbar von gut erhellten Corridoren oder Fluren aus zugänglich fein follen. Bei folcher Anordnung, fo wie bei Anwendung eines regelmäfsigen Axenfyftemes, das auch für die Räume der Dienftwohnung durchzuführen ift, da diefelben bei etwaigen Erweiterungen häufig zu Dienft- und Arbeitsräumen umgewandelt werden, ift von vornherein den Aenderungen in der Organifation der Behörden, die im Laufe der Zeit einzutreten pflegen, Rechnung getragen.

Diefe Gefchäftshäufer follten, ein fehl. Erdgefchofs, nicht mehr als 3 Stockwerke erhalten, deren lichte Höhe auf 4,0 bis 4,5 m zu bemeffen ift.

Für die Raum vertheihing kann im Allgemeinen der Grundfatz zur Anwendung gebracht werden, dafs in das Plrdgefchofs alle diejenigen Gefchäftsräume, in denen das Publicum mit den Beamten zu verkehren hat, zu verlegen find, während das eine der beiden Obergefchoffe die für den eigentlichen Verwaltungsdienft beftimmten Arbeitszimmer, das andere die Wohnung des Vorftandes der Behörde, die Räume

¹²⁵) Siehe: Letarouilly, P. Édifices de Rome moderne etc. Paris 1840—57. Bd. 1, PI. 79—80.

!-⁸) Siehe: Redtenbacher, R. Die Architektur der italienifchen Renaiffance. Frankfurt 1886. S. 130.

für die demfelben unmittelbar unterftellten Beamten, nebft den Sitzungsfälen enthält. Letztere find mitunter den Empfangs- und Gefellfchaftszimmern der Wohnung angereiht, um bei gröfseren Feftlichkeiten nöthigenfalls mit hinzugezogen werden zu können. Dagegen pflegt man den Familien- und Wirthfchaftsräumen eine ab-gefonderte Lage, in einem Seitenflügel etc., mit eigenem Eingang und Treppenhaus zu geben ; zuweilen werden fle in anderen Gefchoffen, als die Prunkräume untergebracht.

Die Wohnungen des Hausverwalters und anderer Unterbeamten liegen meift im Sockelgefchofs, das zu diefem Zwecke mindeftens 2m aus dem Erdboden der Umgebung emporragen foll.

12 7

)•

Die foeben gefchilderte Anordnung, welche nach Fig. 88 bis 104 bei den meiften deutfchen Gefchäftshäufern für ftaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden von gröfserer Bedeutung durchgeführt ift, gleicht fomit im Wefentlichen der Einteilung, welche die im vorigen Kapitel befprochenen Gebäude für Minifterien und andere höchften Staatsbehörden zeigen

Etwas abweichend hiervon erfcheint die' bei franzöflfchen Gefchäftshäufern diefer

Art, insbefondere bei den Präfectur-Gebäuden übliche, in Fig. 94 u. 95 dargeftellte Anlage. Hierbei pflegen Wohnung, fo wie die für ftandesgemäfsen Aufwand des oberften Beamten beftimmten Empfangs-, Feft- und Gefellfchaftsräume den Hauptbau im Mittelpunkt der Gebäudegruppe zu bilden, zu welcher zwei mehr untergeordnet behandelte Flügel, die eigentlichen Gefchäftshäufer gehören. Letztere fchliefsen, wenn der die Seitenteile überragende Mittelbau weit genug zurückgelegt werden kann, einen nach der Hauptfeite geöffneten Vorhof ein, mittels deffen die Verwaltungsund Wohnräume den ftörenden Einflüßen des Strafsenverkehres entrückt find.

Unftreitig erhält das Bauwerk, auch wenn ein folcher Vorhof nicht angeordnet werden kann, bei der gefchilderten Anlage nicht allein eine fehr ftattliche, die Hauptzwecke derfelben kennzeichnende äufsere Erfcheinung, fondern auch eine für die Beftimmung des Gebäudes wohl geeignete innere Einteilung.

102.

Einzelheiten

der

Anlage.

Die Arbeitsräume erhalten eine Tiefe von 5,8 bis 6,0 m und darüber. Zweck-mäfsiger Weife ift die Gröfse der Fenfteraxen nach der Stellung der Schreibpulte zu bemeffen, fo dafs letztere eine möglichft giinftige Beleuchtung erhalten.

cum, zur

Bei der Anordnung der Caffen - Zimmer ift darauf zu fehen, dafs alle Vorkehrungen, die zur Erleichterung des Verkehres zwifchen Caffen-Beamten und Publi-rafchen Abwickelung der Gefchäfte, zur Bequemlichkeit und Ueberficht-lichkeit der Einrichtung dienlich find, getroffen werden. Um Gedränge in den zu den Caffen führenden Fluren und Vorräumen zu vermeiden', follen erftere nächft den Eingängen liegen. Aufserdem empfiehlt es fleh, bei gröfseren Anlagen den Verkehr in folcher Weife zu regeln, dafs der die Caffen-Zimmer auffuchende Theil des Publicums mit dem daraus zurückkehrenden nicht zufammentrifft. Zu diefem Behufe wrerden Doppelflure angeordnet, oder der geräumige Flur wird in geeigneter Weife für Eintritt und Austritt geteilt —

Dies ift bei der Hauptcaffe des Regierungsgebäudes zu Königsberg (fiehe Art. 107, S. 119) in der Weife durchgeführt, dafs nach der im Grundrifs (Fig. 92, S. 120) angegebenen ftrichpunktirten Linie AB CD das Publicum zuerft in die grofse Buchhalterei, von da zum Landrentmeifter, endlich in das Zahlzimmer gelangt.

127) lieber Anlage und Einrichtung der in Rede flehenden Verwaltungsgebäude fiehe auch: Sturm, L. Ch. Anweifung, Regierungs-, Land- und Rathhäufer, wie auch Kauff-Häufer und Börfen ftark, bequem und zierlich anzugeben. Bey der Gelegenheit von den Bafilicis der alten Römer gehandelt. Mit 13 Kupfertafeln. Augspurg 1718.

Bezüglich der Einrichtungsgegenftände der Gaffen-Locale wird auf Theil III, Bd. 6 (Abth. IV, Abfchn. 6, Kap. i : Sicherungen gegen Einbruch) und Theil IV, Halb-band 2 (Abfchn. 2: Gebäude für Handel und Verkehr) diefes »Handbuches« verwiefen.

Ueber die Einrichtung der Sitzungsfäle find in Theil IV, Halbband 4 (Art. 432, S. 336), über diejenige der Bibliotheken und Archive im Halbband 6 (Abth. VI, D, Abfchn. 8: Archive, Bibliotheken und Mufeen) diefes »Handbuches« die nöthigen Anhaltspunkte zu finden.

Der Haupt-Sitzungsfaal, die bevorzugteren Räume der Wohnung des oberften Beamten, fo wie die Flurhalle und das Haupt-Treppenhaus des Gebäudes pflegen in etwas reicherer Weife, alle übrigen Räume in einfachfter Art ausgeftattet zu werden.

Um den Gefchäftsbetrieb im Haufe fo viel als möglich zu erleichtern, find die als Zugänge und zur Verbindung der Stockwerke dienenden Flure, Haupt- und Nebentreppen — letztere in genügender Zahl — zweckentfprechend anzuordnen, reichlich zu bemeffen und durchweg feuerficher herzuftellen. Auch ift für gute Erhellung und Lüftung derfelben Sorge zu tragen.

103.

Conftruction.

Bei neueren Ausführungen erhalten nicht feiten fämmtliche Räume feuerfefte Decken, und zwar pflegen das Kellergefchofs, das Erdgefchofs, die Flure der übrigen Stockwerke, wohl auch die Cafien-Räume, Regiftraturen, Archive etc. mit Gewölben verfchiedener Form ohne Anwendung eiferner Träger verfehen, die übrigen Räume des I. und II. Obergefchoffes aber mittels flacher Kappen zwifchen eifernen Trägern überfpannt zu werden. Bei den in Art. 105 (S. 115) u. 106 (S. 117) vorgeführten Beifpielen ift in folcher Weife verfahren worden.

Auch für die übrigen Theile der Verwaltungsgebäude find möglichft feuerfichere Conftructionen zu empfehlen, und von den fonftigen Vorkehrungen und Sicherungen gegen Feuersgefahr, welche die heutige Technik darbietet (flehe Theil III, Band 6, Abth. V, Abfchn. 1, Kap. 1 : Sicherungen gegen Feuer) ausgedehnter Gebrauch zu machen.

Als Beifpiel feien hier die im Regierungsgebäude zu Königsberg i. P. (hebe Art. 107, S. 119) zur Anwendung gekommenen einfchlägigen Conftructionen läs) vorgeftihrt. Dafelbft find, aufser dem durchweg überwölbten Kellergefchofs, auch fämmtliche Corridore in allen Gefchoffen , die Abfchlüffe der Treppen-häufer nach dem Dachboden, die Eingangshallen, Durchfahrten, die Räume der Regierungs-Hauptcaffe, der gröfste Theil der Regiftraturen, die Regierungs-Bibliothek , die Plankammer, das Katafter-Archiv etc. mit Gewölben verfchiedener Conftruction überdeckt worden. Von flachen Gewölben ift in den drei Haupt-gefchoffen mit wenigen Ausnahmen Abftand genommen ; vielmehr find, fo weit angänglich, halbkreisförmige Tonnengewölbe oder Kreuzgewölbe mit halbkreisförmigen Schildbogen, überhaupt möglichft Gewölbe zur Ausführung gebracht, welche ein Vorkragen der Widerlager geftatten und fomit die ausgedehnte Verwendung von eifernen Ankern unnöthig machen.

Alle übrigen , im Vorftehenden nicht erwähnten Räume erhielten Balkendecken , welche ausnahmsweife durch eiferne Träger unterftützt worden find.

Die Decke über dem grofsen Feftfaal wird durch Blechträger mit dazwifchen gefpannten Walzbalken, auf welche Lagerhölzer für den Fufsboden des II. Obergefchoffes zu liegen kamen, getragen. Um indefs das bei der grofsen Spannweite der Decke nicht unerhebliche Eigengewicht derfelben, fo wie die durch die darüber befindliche Kanzlei bedingte bewegliche Laft aufzunehmen, ohne die Conftructionshöhe der Träger fehr zu vergröfsern und in Folge deffen die Höhe des Saales zu befchränken , wurden jene Blechträger in der Mitte durch ein eifernes Band gefafft und an die eifernen, über der Kanzlei befindlichen und als Fachwerkträger conftruirten Dachbinder angehängt. Die Decke im nördlichen Gefchäfts-Treppenhaufe ift aus Trägerwellblech gebildet, auf der unteren Seite gerohrt und geputzt, fo wie mit einfachem Hohl-kehlenfimfe verfehen. Die Dächer des Gebäudes find mit Holzcement eingedeckt und nach den Höfen, bezw. dem Garten entwäffert.

128) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 275. Handbuch der Architektur. IV. 7.

104.

Regierungs

gebäude

in

Preufsen.

114

Die Haupttreppe im Mittelbau wurde aus franzöfifchem Kalkflein auf fetten gemauerten Wangen hergeftellt, die Haupttreppe im linken Vorderflügel aber frei tragend aus fein geflocktem Granit, diejenige im rechten Flügel aus Ziegeln derartig gewölbt, dafs zwifchen die Wangen Kreuzkappen eingefpannt, die tragenden Säulen aus Granit hergeftellt, fo wie Stufen und Ruhebänke mit demfelben Baufloff abgedeckt wurden. Zu den Nebentreppen, die ebenfalls frei tragend erbaut find, gelangte geflockter Granit zur Verwendung.

b) Gefchäftshäufer für Provinzbehörden.

An erfter Stelle würden hier die Provinzial-Ständehäufer des preufsifchen Staates, welche in Ausführung des Gefetzes über die Organifation der allgemeinen Landesverwaltung gefchaffen wurden, zu erörtern fein, wenn diefelben nicht vor Allem für Zwecke der Landes Vertretung beftimmt wären; defshalb wird in Abfchn. 3, Kap. 2 hierüber das Erforderliche mitgetheilt werden.

Dagegen gehören die kraft deffelben Gefetzes in den preufsifchen Provinzen feitdem theils errichteten, theils in der Vorbereitung oder in der Ausführung begriffenen Regierungs- und Präfidial-Gebäude zu den bedeutendften Anlagen der fraglichen Art.

Die preufsifchen Regierungsgebäude umfaffen die Gefchäftsräume für das Prä-fidium, nebft den drei Abtheilungen des Inneren, des Kirchen- und Schulwefens, fo wie der directen Steuern, Domänen und Forften, mit den Räumen für die Regierungs-Hauptcaffe, für die Katafter-Verwaltung und für das Verwaltungsgericht ; aufserdem find Dienftwohnungen für den Regierungs-Präfidenten, den Hauswart und zuweilen für einige Boten im Gebäude zu befchafifen. Aufser dem Plenar-Sitzungsfaal pflegen für jede der Abtheilungen kleinere Sitzungsfäle angeordnet zu werden. In einzelnen gröfseren Gebäudeanlagen diefer Art find mitunter Dienfträume für andere Behörden des Bezirkes aufgenommen.

Dies ift z. B. beim Regierungsgebäude zu Königsberg i. P. der Fall, und es mögen hiernach, anftatt weiterer allgemeinen Erörterungen über die Erforderniffe diefer Gefchäftshäufer, die wichtigften Beftimmungen des Programmes, welches dem Bauplan des vorgenannten, in Fig. 91 bis 93 dargeftellten Beifpieles zu Grunde lag, mitgetheilt werden ¹ 2).

Für das königliche Regierungsgebäude zu Königsberg i. P. wurden verlangt:

1)    Für das Oberpräfidium: i Arbeitszimmer des Oberpräfidenten, I Vortragszimmer und die Zimmer für 3 Räthe, Regiflratur und Secrétariat von rund 180 üm Gröfse, fo wie eine Kanzlei und die zugehörigen Nebenräume.

2)    Für die Regierung, und zwar: a) für das Präfidium ein Vortragszimmer, ein Arbeitszimmer,

fo wie Secrétariat und Regiftratur von rund 100 üm Gröfse ; ß) 5 Zimmer für die Ober-Regierungsräthe und den Ober-Forftmeifter ;    ²7 Zimmer für Räthe und Affefforen, einfchl. der technifchen Räthe; 5) ein

Plenar-Sitzungsfaal und 3 Säle für die drei Abtheilungen; s) Regiflratur und Calculatur-Räume, zufammen rund 1450e!¹¹¹ Grundfläche; £) eine geräumige Kanzlei für etwa 25 Schreiber; -n) eine Bibliothek von rund 90 qm Grundfläche ; 11) das Katafler-Amt, ein Zimmer für den Katafler-Infpector, 2 Zimmer für Geometer, ein grofser Zeichenfaal, fo wie ein Archiv von rund 100üm Fläche; c) eine Plankammer von rund 200üm Gröfse ; y.) die Gefchäftsräume für die Regierungs-Hauptcaffe, beftehend aus einer grofsen Buchhalterei für ungefähr 14 Buchhalter, einem Zimmer für den Land-Rentmeifter, einem geräumigen Zahlzimmer ¹³°) mit daran anftofsendem Trefor.

3)    Für das Provinzial-Schul-Collegium ein Sitzungsfaal von rund 50ü™ Gröfse.

4)    Für den Provinzialrath ein Sitzungsfaal von rund 45üm Grundfläche.

5)    Für den Bezirksrath ein Sitzungsfaal von gleichfalls etwa 45 <lm Grundfläche und zugehörigem Bureau.

6)    Für das Verwaltungsgericht ein geräumiger Sitzungsfaal von ungefähr 54¹!¹¹¹ nebft Be-rathungszimmer, fo wie Regiftratur und Secrétariat³).

Für alle vorftehend genannten Verwaltungszweige aufserdem die nöthigen Vorzimmer, Warte- und Botenräume, Bedürfnifsräume etc.

7)    Für die Wohnung des Ober-Präfidenten ein grofser Feftfaal von rund 220ftm nebft Vorfaal und 4 geräumigen Nebenzimmern als Fefträume, etwa 16 Wohn- und Schlafzimmer, fo wie die nöthigen Wirthfchaftsgelaffe, als: Küche mit Anrichteraum, Spülküche, Speifekammer, Wafchküche mit Plättflube, endlich einige für die Dienerfchaft erforderliche Zimmer.

8)    Für die Wohnungen der Unterbeamten je zwei Wohnftuben, eine Kammer, fo wie Küche nebft Speifekammer.

Um fämmtliche Gefchäfts- und Wohnräume, nebft den zugehörigen Treppen, Fluren, Vorhallen und Nebenräumen, in angemeffener Weife unterzubringen, ift die Errichtung eines oft fehr umfangreichen Gebäudes nothwendig, um fo mehr, als in der Hauptfache aufser dem Kellergefchofs nur Erdgefchofs nebft I. und II. Ober-gefchofs, alfo eine dreiftöckige Anlage für zuläffig erachtet wird. Für die Vertheilung und Gruppirung der Räume gelten die in Art. 101 (S. in) angegebenen Regeln.

Für die innere Eintheilung des vorerwähnten Regierungsgebäudes zu Königsberg i. P. war ferner die Erwägung mafsgebend, dafs zwar einestheils die Wohnung des Regierungs - Präfidenten von den Ge-fchäftsräumen möglichft abzufondern , anderentheils aber thunlichft in folcher Weife anzulegen war, dafs von derfelben die Bureau-Zimmer des Ober-Präfidiums, fo wie die Räume des Provinzial-Schul-Collegiums und des Provinzial-Rathes, deren Vorfitzender der Regierungs-Präfident ift, bequem zu erreichen waren (fiehe Fig. 91). Aus gleichem Grunde muffte für die Unterbringung des Bezirksrathes in möglichlter Nähe des Dienftzimmers des Präfidenten geforgt werden (fiehe Fig. 92).

Weitere Anhaltspunkte für die Kenntnifs der Bauanlage geben die nachfolgenden Grundrifs-Typen.

Ein kleineres bemerkenswerthes Beifpiel ift das ganz regelmäfsig in Hufeifen-Grundform geftaltete Regierungsgebäude zu Stade (Fig. 88 u. 89 ⁴), deffen Ausführung nach den Plänen Endeil's im September 1885 begonnen wurde. Für die Fertigftellung deffelben find im Ganzen 3 Jahre in Ausficht genommen.

Das als Bauftelle gewählte, 0,875 ha grofse Grundftück, in freier, verhältnifsmäfsig hoher Lage und inmitten eines neu entftehenden, befonders bevorzugten Stadttheiles ift für das Regierungs- und Präfidial-Gebäude fehr günftig. Die erhebliche Ausdehnung des Platzes geftattete, fowohl ein allen Anforderungen entfprechendes und von gröfseren Vorgärten umgebenes Flaus zu errichten, als auch einen geräumigen Garten für den Präfidenten vorzufehen. An der Oft- und Südfeite ift das Grundftück von Strafsen, an der Nordfeite von der Eifenbahn und an der Weftfeite von Land begrenzt, das vorausfichtlich zu Bauplätzen verwendet werden wird. Nach diefer Seite wird der von den drei Flügeln des Gebäudes um-fchloffene geräumige Hof gegen den Garten hin durch eine Mauer abgefchloffen. In der Mitte der 52 m langen, an der zur Stadt führenden Strafse gelegenen Hauptfeite ift der Eingang zu den Gefchäftsräumen, im Mittelbau des füdlichen Flügels an der Harfefelder Landftrafse der Eingang zur Wohnung des Regierungs-Präfidenten angeordnet. An diefer Stelle findet zugleich die Durchfahrt nach dem Hofe ftatt. Aufser den an diefe beiden Eingänge angefchloffenen Haupttreppen vermitteln noch zwei in den Seitenflügeln befindliche Nebentreppen nebft gut erhellten Flurgängen den Verkehr zwifchen den einzelnen Gefchoffen und in denfelben.

Das Gebäude befteht aufser einem die Dienftwohnungen für den Botenmeifter und den Hauswart enthaltenden Kellergefchofs aus drei Gefchoffen. Das Erdgefchofs umfafft in der nördlichen Hälfte den Sitzungsfaal und die übrigen Gefchäftsräume des Verwaltungsgerichtes, fo wie diejenigen des Katafter-Amtes, in der füdlichen Hälfte die der Regierungs-Hauptcaffe, fo wie einen Gartenfaal und die Wirth-fcliaftsräume der Wohnung des Regierungs-Präfidenten. Letztere nimmt unmittelbar darüber beinahe die Hälfte des I. Obergefchoffes ein, deffen übriger Theil von den Gefchäftsräumen der Präfidial-Abtheilung beanfprucht wird. In das II. Obergefchofs find in den füdlichen Flügel aufser zwei zur Wohnung des

105.

Beifpiel

I.

IScMUafzimmer

|B ai

Magie

116

Fig. 88.

B e c er

neuten

¥ 0 An -

Schlafz

Boten ICalcu-llatur

Becer-

rient en

W o h n -I z

I IPräsiäial-

r Prasiil.n7Drz.nBur e au Feg.Bath

0 t) er -

C alcu-1 a tu r.

I. Obergefchofs.

1; 500

<0 987664321 0

N'H'l'l'l'i'I'M-

Fig. 89.

) CD

_ _ _ \ '/ g^&artensaall / -d \

~4>î<

S/

\\

)K a y^-"s|^tjx

>7

.ster >

y

\,

>s

>5S<

\« 7

/W\

)Q) (fl) i'r'WD{ l'èxtcïiîi qXpVX

I Trjs«ôr

[XMIX

L;/Plan>

H <

□Aèwaée

Buch&lialterei

\/

P<

's/"

Sitzungs-S

X nBmÉ.

NXo[rXa^|^

-'X.

X. I Fo\ iBaroaji

Erdgefchofs.

Regierungsgebäude zu Stade ¹³²).

Arch. : Endell.

Der Koftenanfchlag fchliefst mit 554000 Mark ab, von denen 515000 Mark auf das Hauptgebäude, 39000 Mark auf die Nebenanlagen fallen; erfteres bedeckt 1436üm, fo dafs der Einheitspreis fich auf rund 360 Mark für 1 qm bebauter Grundfläche flellt. Bei einer Höhe des Gebäudes von 16,"m (von Oberkante des Kellerfufsbodens bis Oberkante Hauptgefims) belaufen fich die Koflen für 1 cbm Rauminhalt auf rund 21,50 Mark.

ii7

Präsidenten gehörigen Fremdenzimmern die Bibliothek und die Räume der Abtheilung für directe Steuern, Domänen und Forften, in den nördlichen Flügel die Räume der Abtheilung für Kirchen- und Schulangelegenheiten verlegt; diefelben reihen fich zu beiden Seiten des im Mittelbau der Vorderfront befindlichen Haupt-Sitzungsfaales an.

Das Gebäude zeigt in feiner äufseren Geflaltung die einfachen Formen der deutfchen Renaiffance, deren Arcliitekturtheile, beftehend aus den Umrahmungen und Kreuzftöcken der mit Entlaftungsbogen überfpannten gekuppelten Fenfter, fo wie den Sockel-, Stockgurt-, Brüftungs- und Hauptgefimfen, fämmt-lich aus Sandflein hergeftellt und durch die mit rothen Backfteinen im Kreuzverbande verblendeten Mauerflächen wirkungsvoll gehoben werden. Letztere find aufserdem .durch Mittel- und Eckvorlagen getheilt, mit Giebeln gekrönt und von Eckquadern durchfchoffen ; auch die Eingänge haben eine etwas reichere Behandlung erhalten.

Die Stockwerkshöhen betragen (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden gerechnet) im Kellergefchofs 3,3 m, im Erdgelchofs 4,3m, im I. Obergefchofs 4,cm und im II. Obergefchofs 4,5m, mit Ausnahme des Haupt-Sitzungsfaales, deffen Höhe durch Einbau in den Dachboden angemeffen gefteigert ift.

Bezüglich der Bauart des Haufes fei kurz erwähnt, dafs zur Gründung eine unter dem ganzen Gebäude durchgehende Sandfchüttung von 2m Stärke angewendet und die Vorkehrungen für Feuerficherheit nach Art. 103 (S. 113) getroffen find. Zur Erwärmung der Gefchäftsräume ift die Anlage einer Warm-waffer- oder Dampf-Niederdruck-Heizung ins Auge gefafft; die Beheizung der Wohnungen foll durch Oefen erfolgen.

Eine Anlage von gröfserer Ausdehnung als das vorhergehende Beifpiel zeigt das gleichfalls nach dem Entwurf Endeiïs feit Frühjahr 1883 in der Ausführung begriffene neue Regierungsgebäude eine ganz regelmäfsige, jedoch in fich gefchloffene Grundform erhalten hat und vorausfichtlich noch im Herbft 1886 feiner Beftimmung wird übergeben werden können.

106.

Beifpiel

II.

zu

Breslau⁵), das nach Fig. 90 wiederum

Das Bauwerk, deffen gröfste Ausdehnung längs der nach Süden gerichteten Vorderfeite rund 88m, nach der Nebenfeite 61 m beträgt, umfchliefst zwei grofse, mittels Durchfahrten im Erdgefchofs zugängliche Höfe von je 31 X 19 m> durch welche bei der freien Lage des Bauplatzes der reichliche Zutritt von Licht und Luft auch für das Gebäudeinnere gefichert erfcheint.

Im Erdgefchofs find links vom Haupteingange das Bezirks-Verwaltungsgericht, rechts das Katafler Amt, im Mittelflügel zwifchen den beiden Höfen und in mehreren an der Nordfeite liegenden Räumen die Regierungs-Hauptcaffe, endlich an der Weftfront die Regierungs-Bibliothek, die Procefs-Regiftratur und das Documenten-Archiv untergebracht.

Im I. Obergefchofs befindet fich auf der weftlichen Hälfte, über dem Bezirks-Verwaltungsgericht, der Regierungs-Bibliothek etc., die Abtheilung für directe Steuern, für Forften und Domänen, nebft der Verwaltung der Klöfter; auf der öftlichen Hälfte, über dem Katafter-Amt, Archiv etc. die Abtheilung für Kirchen und Schulen.

Das II. Obergefchofs umfafft im weftlichen Theile die Dienftwohnung des Regierungs-Präfidenten, an die fich das Präfidial-Bureau anfchliefst, während der Plenar-Sitzungsfaal und der Sitzungsfaal der Präfidial-Abtheilung die Mittelvorlagen der Langfronten einnehmen , und im öftlichen Theile die Gefchäftszimmer für das Cominunal-Strafanftalts- und Amtsblatt-Bureau, für das Gewerbe-, Militär- und Polizei-Bureau etc. untergebracht find.

Das Sockelgefchofs enthält Dienftwohnungen für den Hauswart, Botenmeifter und einige Boten, ferner die Druckerei, einen Neben-Trefor, verfchiedene Räume für Vorräthe und für Zwecke der Luft- und Warmwafferheizungs-Anlagen, welche zur Erwärmung der Säle und der übrigen Dienfträume vorgefehen find.

Die Architektur des Gebäudes ift in den Formen der deutfchen Renaiffance gehalten und erinnert, mit den Giebeln, Erker- und Thurmbauten der Mittel- und Eckvorlagen, an die grolsen Schlofsanlagen des XVI. Jahrhundertes, weicht davon aber durch die bereits erwähnte, genau ebenmäfsig geordnete Façaden-

Cas-)

L'y

1    T| * i||-ir4^ecłeł⁹

XCN) Xoixf    i ^Tx??. ”"mÏÏ<Tî

iïX

K - 1 ]

îArcftiv ¥',<*

£Bm

>N

Fig. 90.

îRegistr

a

,-Q>\

2Ś

><

Warte iallß.

SW

w

L * t- -    »

Cas

S6J

►--====■ X

: ° *----)

jï e |XE^ p§ jf^lfbSC j . Lj J ■    ■    1    ■    ■_____1_____ŁSrlkrszrlfezr^ p~

âi

üHNÿï Hr " pÜ3

PE>|IK

EUe

fcffSA

3<|Wx

S+h

fri

Li .S

--J*

Erd-

gefchofs.

Js/|

l/\ !

Vf

xr~ _____

Regierungsgebäude zu Breslau¹³³). — ,/soo n. Gr. Arch. : Endell.

bildung ab, zeigt vielmehr , wie dies fein foll, den Charakter des Gefchäftshaufes. Einzelne durch ihre Lage befonders vortretende Bautheile, wie das Hauptportal der Vorderfeite, die fchlanken, thurmartigen Eckbildungen des Mittelbaues, die im II. Obergefchofs durch einfach geformte Nifchen mit den Standbildern des Kaifers Wilhelm und Friedrich's des Grofsen gegliedert find, die Seitenvorbauten, Erker etc. zeichnen fich durch grölseren Aufwand an Schmuck aus. Hierbei find alle architektonifch wichtigeren Bauglieder aus dem leicht zu beziehenden, fehr wetterbeftändigen lichtgelben Warthauer Sandftein hergeftellt, während für die Flächenbekleidung dunkelrothes Backfteinmaterial gewählt ift.

Im Inneren haben vornehmlich die in der Hauptaxe des Gebäudes liegenden Räume ein der Be-ftimmung deffelben entfprechendes monumentales Gepräge erhalten. An die mit fechs Säulen aus polirtem grauen Strigauer Granit ausgeftattete und von Kreuzgewölben überdeckte Eintrittshalle fchliefst fich ein angemeffen verbreiterter Theil des Flures, deffen aus Tonnengewölben beftehende Decke von paarweife geheilten Säulen getragen wird. Drei breite Bogenöffnungen führen von dort in das Haupttreppenhaus und weiter in die 18,57¹¹¹ lange und 10,09 m breite Wartehalle der Regierungs-Hauptcaffe, welche nach dem Mufter italienifcher Hofanlagen in den beiden oberen Gefchoffen fich mit freien Bogenftellungen nach den umlaufenden Fluren öffnet. Im oberften Stockwerk find diefe Bogen durch je eine fchlanke Mittelfäule aus Sandflein getheilt. Die Decke der Halle foll in ganzer Ausdehnung verglast werden, während die Haupttreppe, welche in allen Stockwerken durch offene Bogen mit der Halle in Verbindung fleht und in zwei Umgängen zum Plenar-Saal führt, mit einem von Stichkappen eingerahmten Deckenlichtfenfler über-fpannt ift. Diefer Plenar-Sitzungsfaal, fo wie der grofse Eckfaal der Präfidial-Wohnung find auch mit reicherem Schmuck bedacht ; im Uebrigen wird die Ausftattung der Zimmer von angemeffener Einfachheit fein.

Für die Bauart der Decken wurden die in Art. 103 (S. 113) dargelegten Grundlatze zur Anwendung gebracht. Des fchlechten Baugrundes wegen, der erll in 4m Tiefe fich tragfähig zeigte, wurde zur Gründung des Gebäudes wieder eine 2 m hohe Sandfchiittung eingebracht und diefe mit einer Lage von 20cm Harken Granitplatten abgedeckt.

Die Baukoften find im Ganzen auf 1400000 Mark veranfchlagt ; hiervon entfallen 93000 Mark auf die Erdarbeiten und auf die Gründung (auf letztere 27390 Mark). Der Einheitspreis für 1 qm bebauter Grundfläche berechnet fich auf 378,90 Mark und für 1 cbm Rauminhalt, letzteren vom Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgefims gemeffen, zu 20,48 Mark.

Als drittes und gröfstes Beifpiel fei weiters in Fig. 91 bis 93 ⁶) das Regierungsgebäude zu Königsberg i. P. mitgetheilt, das aus den in Art. 100 (S. m) angegebenen Gründen mit einem grofsen Vorhof verfehen wurde. Das Bauwerk wurde nach dem unter der Leitung Herrmann s im Minifterium der öffentlichen Arbeiten zu Berlin aufgeftellten Entwurf Endeiïs 1872 — 81 ausgeführt.

Der 7.2 m breite und 38m tiefe Vorhof ift von einem mit der Fluchtlinie der Hauptftrafse Mittel-Tragheim gleich laufenden Mittelbau und zwei an der Vorderfeite 20 m breiten Flügeln eingefchloffen. Bei diefer aus Fig. 92 erfichtlichen Anordnung und in Folge der Form des zur Verfügung flehenden Gebäudes ergab fich hinter dem Flügel rechts ein gröfserer zur Bebauung geeigneter Platz, auf dem es zweckmäfsig erfchien, einen gefchloffenen, um einen Binnenhof gruppirten Baukörper anzuordnen, während links ein nach der Nachbargrenze offener, am Garten aber durch den verlängerten Mittelbau gefchiedener Flof entftand.

Von der Vorderfeite führen drei Eingänge in das Innere; von diefen dient der mittlere, in der ITauptaxe des Planes gelegene hauptfächlich als Zugang zu den Feft- und Empfangsräumen, fo wie zur Wohnung des Ober-Präfidenten ; die in den Flügelbauten an der Strafse angeordneten Eingänge führen zu den Gefchäftsräumen und vermitteln den Verkehr mit den einzelnen Behörden ; auch find mit denfelben die erforderlichen Durchfahrten, welche Höfe und Garten für Fuhrwerk bequem zugänglich machen, verbunden. Ihre Lage ift fo gewählt, dafs durch diefelben im Erdgefchofs der Verkehr zwifchen zufammen-gehörigen Verwaltungszweigen nicht gehindert wird; vielmehr find nur folche Räume, die unbedenklich abgefondert von anderen liegen dürfen, durch die Durchfahrten abgefchnitten. Durch den im rechten Flügel befindlichen Eingang gelangt man, auch ohne durch den Vorhof gehen zu müffen, zur Wohnung des Präfidenten.

Ueber Anordnung und Eintheilung der einzelnen Stockwerke ift unter Bezugnahme auf die fchon in Art. 104 (S. 114) aufgezählten Raumerforderniffe des Gebäudes und unter Hinweis auf Fig. 91 bis 93 das Folgende mitzutheilen.

Im Kellergefchofs (bis zum Fufsboden des Erdgefchoffes) 3m hoch, wovon durchfchnittlich 2,3 m über den Erdboden der Umgebung emporragen, haben die verlangten kleinen Wohnungen für die Unterbeamten, io wie eine ähnliche Wohnung für einen verheiratheten Diener des Ober-Präfidenten, Platz gefunden. Ferner find hier, von der rechtsfeitigen Durchfahrt nach dem Garten zugänglich, Wafchküche, Rollkammer, Plättftube, Weinkeller und fonftige für die Wohnung des Ober-Präfidenten erforderlichen Wirthfchaftsräume, endlich an geeigneten Stellen die Räume zur Aufnahme der Oefen für die Sammelheizungen , fo wie zur Aufbewahrung von Brennmaterial angeordnet worden.

Gebäudetheil bis

107.

Beifpiel

III.

In dem (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden) 5,3m hohen Erdgefchofs gelangt man durch die im linken Flügel befindliche Durchfahrt, einerfeits zu der bis in das II. Obergefchofs führenden Treppe und zu der Amtsblatt-Expedition, andererfeits zu den Räumen der Abtheilung des Inneren, welche diefen ganzen zur grofsen Flurhalle im Mittelbau einnehmen. Hierbei find die Regiftraturen in zwei über einander liegenden Räumen, für welche in dem am Garten befindlichen Flügel links von der Nebentreppe bis zum I. Obergefchols ausreichende Höhe zu befchaffen war, angeordnet. Auf die grofse Flurhalle und Haupttreppe in der Mitte der ganzen Anlage folgen dann die für das Regierungs-Präfidium erforderlichen Gefchäftsräume, während ganz in der Nähe an der Hinterfront Sitzungsfaal und Bureau des Bezirks-rathes⁷) , weiter nach dem Vorhof zu und bis an die rechtsfeitige Durchfahrt reichend die Räume des Verwaltungsgerichtes paffend angereiht find. Rechts von der eben bezeichneten Durchfahrt hat fodann die Regierungs-Hauptcaffe 13G) eine fehr geeignete Lage erhalten. Endlich find in dem zwifchen Hof und Garten gelegenen Flügel der rechtfeitigen Baugruppe die Küchenräume der Wohnung des Ober-Präfidenten eingefügt. Diefelben find mit einer darunter (im Sockelgefchofs) befindlichen Durchfahrt und mit dem Hofe durch eine befondere Treppe und mit der im I. Obergefchofs befindlichen Wohnung durch die am Aufzug liegende Treppe verbunden.

Das I. Obergefchofs, 5,3 m hoch, ift durch 6 Treppen mit dem Erdgefchofs verbunden und enthält die Gefchäftsräume des Ober-Präfidiums, fo wie den Sitzungsfaal des Provinzial-Rathes in der Nähe der Arbeitszimmer des Regierungs-Präfidenten, an welche fich in zweckmäfsiger Weife die Räume der Wohnung deffelben, weiterhin die ftattlichen Prunk- und Feftfäle anreihen. Der linksfeitige Flügel umfafft die Räume der Katafter-Verwaltung.

Das 4,8m hohe II. Obergefchofs wird von den Räumen der zweiten Abtheilung (für Schulfachen) nebft dem Sitzungsfaal des Provinzial-Schulcollegiums, ferner der dritten Abtheilung (für directe Steuern, Forfl- und Domänen-Sachen) nebft dem Plenar-Sitzungsfaal eingenommen.

In allen Gefchoffen find aufserdem die erforderlichen Wartezimmer und Botenräume, fo wie gut erhellte und gelüftete Bedürfnifsräume vorgefehen.

Hl

Fig. 91.

I. Obergefchofs.

in”

Li

;-i ß

is

l.Reg-u

Bauratti

nnnn

l:

R flu cli z ml

2Reg» festrauDiej lorWolimitig

Eljgjni

Esszimmer

rociueij Scliafz

Coüette

SP

y (k»i

sidial-

Rätl'.e

.fr

Hüisi

les Oter Präsil

Alten y Wolfinràume

c\7.

k//

des

Olier*-

’räsi-

WM

æg

ienten

SS

Weits:

Hi

Arch. :

farltagszyVorz.

IWartezjmeiy

Hermann & Endeil.

Fig. 92.

!!ä,

Erdgefchofs,

fr

Hof.

"i

6 Bain

7Bath

Hi

g^pteit

"1

ils Parti J

3.Rat

Oter

BVorzL

ss=

Sitz

zungs-Saal 1.1. ADÜll

lu.2ler

[atîi

3otenl

jrneisierl

v 0 H h a il e

Vortr

pF

qT7

Trm

l)?j)eiseltani (fjSpulfeei]

Xraxl 5

vAï.j

x:

WM

; Prä

R6g !sStr

rleitsz

w

II

VorzU/

Secrétariat

;-5

X'- ■ ■³

mg

rarèesé

xi

îeglsiraïur

JSchreitoi

M i 11 e1 - T r a gheim

Regierungsgebäude zu

Die äufsere Architektur hat eine der Bedeutung des Hanfes entfprechende, einfache, würdige Durchbildung erhalten. Nur der am Vorhof gelegene Mittelbau der Hauptfeite iil mit reicherem architektonifchen und figürlichen Schmuck verfehen ; im Uebrigen find die Einzelheiten in ernften, kräftigen Formen gehalten und die Axenweiten der Fenfter thunlichft grofs bemeffen. Ueber der aus mächtigen Quadern beftehenden Plinthe erhebt fich das in Ruftica-Art ganz mit Haufteinen verblendete Erdgefchofs, während im I. und II. Obergefchofs nur die Architektur des Mittelbaues und die Umrahmungen der Fenfler aus Haufteinen hergeftellt, die Flächen aber mit Backfteinen verblendet find. Das Ganze wird durch ein von mächtigen Confolen getragenes Hauptgefims über einem von Bodenfenftern durchbrochenen Fries bekrönt. Die Garten-und Hoffeiten find durchweg in Backftein - Rohbau ohne Anwendung von Formfteinen ausgeführt. Als Material für den unterften Gebäudefockei ift fchwedifcher Granit, für die übrigen aus Haufteinen beftehenden Theile Sandflein aus den Rackwitzer Brüchen in Schlehen verwendet worden.

Die Geftaltung des Inneren ift, in Uebereinftimmung mit der des Aeufseren, ernft und einfach, dem gemäfs nur der grofse Feftfaal im Mittelbau, fo wie die fonftigen für Prunkzwecke beftimmten Räume nebft. der dahin führenden doppelarmigen Treppe reicher ausgeftattet wurden. Von Intereffe find aufserdem die in den vorfpringenden Flügeln an den Durchfahrten befindlichen Treppenanlagen, deren eigenartige Geftaltung dadurch bedingt wurde, dafs, wie oben fchon angedeutet, die Durchfahrten nach den Höfen damit verbunden und neben, bezw. unter diefen Treppen durchgeführt werden mufften. Bei der Treppe im rechten Flügel hat diefer Umftand im Verein mit der Nothwendigkeit, die Axen der Corridore in diefem Gebäudetheile in einem den Frontlinien entfprechenden fpitzen Winkel zufammenlaufen zu laffen , die dar-geftellte Löfung hervorgerufen, ln den fechseckigen Hallen find behufs befferer Beleuchtung in den beiden oberen Gefchoffen die von Stichkappen getragenen Spiegel herausgenommen ; der obere derfelben ift durch ein Deckenlicht erfetzt, während um die fo entftandene untere Oeffnung ein eifernes Brliftungsgitter angebracht und hierdurch zugleich ein Durchblick von einem Gefchofs in das andere gefchaffen ift.

Die Erwärmung des Gebäudes erfolgt für die Gefchäftsräume in der Hauptfache durch eine Warm-wafferheizung, während für den Plenar-Sitzungsfaal, für die Feftfäle, fo wie für die zugehörigen Vor- und Verbindungsräume eine Heifswaffer-Luftheizung, dagegen für fämmtliche Wohnräume Kachelofenheizung zur Ausführung gelangte.

Die Sitzungsfäle und Räthezimmer, fo wie die Arbeitszimmer des Ober-Präfidenten, des Regierungs-Präfidenten und des Verwaltungsgerichts-Directors find mit den zugehörigen Botenzimmern durch eine elektrifche Signalleitung verbunden worden.

Was die Wafferabfiihrung vom Grundftück und die Trockenlegung der Kellerräume, fo wie die Verforgung des Gebäudes mit Trink- und Wirthfchaftswaffer betrifft, fo haben eben fowohl die Boden-

Fig- 93-

xi

II. Obergefchofs.

Lese-Zim

anzlex

PI en

Batenz

mwu

nr.j’äl 5c[ iicä

ar Sitzungs

Si

nn

|4 u 5 Rain]

Zur! Wolmung

fl übac - Pras

|r Sitzung s S liProv.-Sdiul IColle giuiiLS

laum f Formulare

VorzDSitzungsd Schul Abth!

ZiJTiarlfur Wie F]

’ism

Kanzlei

’ForsL

Begistr.

îteuerratl

-'■j

!»

rustitiana

Botenz

jOöer-Heg RathJ

mä

ZalculatuM

I i Raili.

Oter B e g

fcitzungs-S.

ihtf

fßureati

toteiJ

rath

2 u 3 Haiti

1:1000

Vorz.

21) om rallie

ainen-,

W 8 G ft 2 O

20

30

SO*

Königsberg i. P. ¹⁴ 3).

verhältniffe von Königsberg, wie die Quantität und Qualität des von der ftädtifchen Wafferleitung gelieferten Waffers nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereitet. Ohne auf diefe hier einzugehen, mag unter Hinweis auf die oben angegebene Quelle hier kurz erwähnt fein, dafs das Oberpräfidial- und Regierungsgebäude ringsum mit einer ausreichenden Drainage-Leitung nebft geeigneten Vorrichtungen zur Verhütung von Ver-ftopfung derfelben verfehen, ferner fämmtliche Aufsenmauern unter der Erde mit einem Rappputz von verlängertem Cement-Mörtel überzogen wurden ;* auch find überall Afphalt-Ifolir- und Luftfchichten zur Ab-

haltung der feitlich eindringenden, bezw. von unten auffteigenden Feuchtigkeit zur Anwendung gekommen. Behufs Wafferverforgung des Gebäudes wurde ein Flachbrunnen von 10m Tiefe zur Lieferung des Waffers für den Heizbetrieb, für die Spülung der Aborte und die Speifung der Zapf- und Feuerhähne, dagegen für die Befchaffung des Trinkwaffers ein Tiefbrunnen von 30m Tiefe angelegt. Für den Betrieb der Koch-und Wafchküchen liefert eine kleine Regenwaffer-Cifterne den nothwendigen Bedarf.

Von den Nebenanlagen fei noch ein zur Wohnung des Ober - Präfidenten gehöriger Pferdeftall erwähnt, der, an den nördlichen Gartenflügel des Gebäudes anfchliefsend, Raum für 4 Pferde, ferner Wagen-und Schlitten-Remife, Futter- und Gefchirrkammer nebft Futterboden, fo wie eine kleine Wohnung für den Kutfcher enthält.

Die Baukoften waren, einfchl. der inneren Ausftattung und der Nebenbaulichkeiten, der Regulirung des Vorhofes und fonftigen Höfe, der Umwährungen etc., zu 1925 000 Mark oder rund 480 Mark für 1 qm veranfchlagt. Hiernach berechnet fich der Einheitspreis für 1 cbm Rauminhalt, vom Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgeiims gemeffen, zu rund 22 Mark.

xo8.

Gebäude

der

Von den für Zwecke der Bezirks-Regierungen anderer deutfchen Staaten ausgeführten Gefchaftshäufern mag der kurze Hinweis auf das Gebäude der Königlichen Xreisregierung Kreisregierung von Oberbayern zu München ¹³⁷) als eines der bedeutendften feiner

Oberbayern. Art genügen.

Fig. 94.

Hl

Erdgefchofs.

Saal

Saal

e s t s a ail

Saal

f f

°uLi

s

Sitzungssaal

Speise-Saal

Waschküche

jEtripfanij)s Zîjjm m jeTr

P

jl Warte-Zim

Billard

JKii cite

Zimmer

Beratlt

Zim

Dienst-P e r s o n al

ScŁrei-

Jchlatz

Speisk.

Ar c h 1 v-S eband e

1] er

Holz.

er'biruî. Ga

H)

LI JE

Chef

rWe g e -Amt.

_KuSrj [Speiseöl

— -¹

Post ( 11

Pi

118

Dur chf ahT t

'erh.aiuUun.gs

Saal

iiiiiir/giä sw

tsi

«w

Portier

-F=-

Zimmer

Portier

Arch. : Durand & Guerinot.

Präfectur-Gebäude

137) Siehe: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 130 — ferner: Deutfehes Bauhandbuch. Theil II. Berlin 1884. S. 497 u. 498.

Daffelbe ift nach dem Entwurf Bürklein’s ausgeführt und nimmt am Maximilians-Platz eine Front von rund 170m Länge ein, die im Erdgefchofs in offene Arcaden aufgelöst und von zwei dreiaxigen Durchfahrten durchfchnitten wird. Das Gebäude befteht aus einem tiefen und hohen Erdgefchofs, dem Hauptgefchofs und Obergefchofs, fo wie zwei Zwifchengefchoffen, in denen die für fämmtliche Verwaltungszweige der Kreisregierung erforderlichen Gefchäftsräume, Sitzungs- und Feftfäle, fo wie die Wohnung des Präfidenten untergebracht find.

109.

Franzöfifche

Präfectur-

Gebäude.

Den Regierungs- und Präfidial-Gebäuden in Preufsen entfprechen fodann die Präfectur-Gebäude in Frankreich, welche für Zwecke der Verwaltung der einzelnen Departements beftimmt find und deren ErfordernilTe im Ganzen ziemlich iiberein-ftimmen mit denjenigen der erwähnten Regierungsgebäude.

Die hauptfächlich in der Raumvertheilung abweichende Anlage der beiden Typen ift bereits in Art. ioi (S. 112) gekennzeichnet worden. Es mag hinzugefügt werden, dafs die Präfectur-Gebäude, und zwar fowohl das den mittleren Hauptbau bildende Haus des Präfecten {hotel du préfet), als auch die damit verbundenen niedrigeren Seitenflügel mit Gefchäftsräumen für den eigentlichen Verwaltungsdienft (bureaux affectés aux divers fervices adminißratifs etc.) nur zweigefchoffig zu fein pflegen.

Fig- 95-

Prefect

Salon

Obergefchofs.

Tosi

Zim

m er

Toi]

Secr

Zim.

General-

Secretär

Wasche

Zim- mer

Speis e -Zim.

forz

Toil

Warte-s aal

Bügelzimer.

Commis sions-Zimmer

Chef

ilj [Archivai

rer~Ding.&aR(

piibiy;

[Clief I

G- e n

Beamte

IVartesaal

Vorz

Garderób

Bureai

mm.

h ur e au

Chef

Bim

Bureau-

Ü.Akademie

Chef

1:500

)0 987*54321 0

10

zu Poitiers ¹³⁸).

Nach: Nouv. annales de la conftr. 1871, S. 17 u. PI. 7 — 10.

no.

Beifpiel

I.

in.

Beifpiel

von

die Bauflucht des freien Platzes, an den das Grundftück

Den rafcheften Auffchlufs über die Eigenthümlichkeiten der in Rede flehenden Anlagen verfchafft das Studium eines geeigneten Vorbildes.

Als folches ift das 1864—67 von Durand & Guerinot erbaute Präfectur-Gebäude zu Poitiers (Fig. 94 u. 95 ¹³⁸) zu bezeichnen, das in jeder Beziehung dem fran-zöfifchen Typus diefer Gebäudeart entfpricht.

In der That find im Erd- und Obèrgefchofs nicht nur fämmtliche Verwaltungszweige in zweckdienlich angeordneten, mit allen nöthigen Nebenräumen, Wartezimmern, Fluren etc. verfehenen Localen untergebracht; auch die Prunkfäle und Wohnräume des Präfecten erfcheinen in eben fo bequemer, als flattlicher Weife eingetlieilt und gruppirt. Eine nähere Befchreibung des Präfecten-Haufes dürfte nicht erforderlich fein ; es mag die Bemerkung genügen, dafs aufser dem Hauptmittelbau noch der daran anfchliefsende Theil des Erdgefchoffes im rechten Gebäudeflügel bis zur Durchfahrt, fo wie einige Räume des oberen Gefchoffes dafelbft für Zwecke der Wohnung als Dependenzen herangezogen find. Dem gemäfs ift in diefen Verbindungsbau neben der Haupttreppe die Dienfttreppe verlegt, während in dem ebenmäfsig gelegenen Verbindungsbau eine für den Privatgebrauch des Präfidenten beftimmte bequeme Treppe angeordnet ift. Hieran fchliefst fleh unmittelbar der linke Gebäudeflügel, der die Räume des Präfectur-Rathes (confeil de préfecture), des Vicinal-Dienftes (fervice vicinal), der Gerichtsfehreiberei (greffes), des General-Secretariats (fecrétariat général), der verfchiedcnen denfelben zugewiefenen Bureaus, fo wie der Verwaltungs-Bibliothek (bibliothèque admmißrative) etc., endlich eine Wohnung des Hauswarts (concierge), fo wie Polizei- und Wacht-Local umfafft. Gegenüber im rechten Flügel befindet fleh in dem zwifchen Strafse und Einfahrt gelegenen Theile des Erdgefchoffes, aufser einer Wohnung für den Hauswart diefes Gebäudes, der dem öffentlichen Dienft gewidmete Saal für Zuerkenntniffe, Verfammlungen, Wahlen etc. (adjudications, réunions, conférences, êlec-tions etc* ¹³⁹). Das Obergefchofs diefes Flügels wird faft ganz von den Räumen des Generalraths (confeil général) des Departements eingenommen, von wo aus man durch einen Vorflur und die Haupttreppe des Mittelbaues auf kürzeftem Wege jederzeit zum Präfecten gelangen kann. An der Vorderfront diefes Theiles liegen Sitzungsfaal und Gefchäftsräume der Academie-Abtheilung (fervice d’académie).

Die ganze Baugruppe nimmt an der Vorderfront eine Länge von 69,40 m , an der Nebenfeite eine folche von 62,35 m ein; der Vorhof hat eine gröfste Breite von 44,so m auf eine gröfste Tiefe von 42,20 m; der Eintritt erfolgt durch die offenen Vorhallen der Seitenflügel, die von den Hauswartsfluben aus überblickt werden. Für Fuhrwerke dient die Einfahrt in der Mitte der Vorderfeite, aufser der bereits erwähnten Durchfahrt des rechten Seitenbaues. An den gegenüber liegenden linken Flügel fchliefst fleh hinter der Treppe ein Gang an, der zu den in Fig. 94 nur angedeuteten Departements-Archiven führt. Treppen, Verkehrs- und Bedtirfnifsräume find in zweckdienlicher Weife im Gebäude vertheilt.

Die Architektur ift in den Formen der unter Louis XIII. und XIV. herrfchenden Bauweifen in Anlehnung an die Vorbilder an der place royale zu Paris, in Fontainebleau etc. durchgeführt, zeigt fomit im Aeufseren reichliche Verwendung von Haufteinen für die Fenfter- und Thürumrahmungen, Plinthen und Gefimfe, fo wie für die Gliederungen der Vorlagen, Lifenen und Lucarnen, in Verbindung mit Backftein-verblendung für die verbleibenden Mauerflächen. Die fteilen Manfard-Dächer find in Schiefer gedeckt. Der Architektur im Aeufseren entfpricht die Ausftattung im Inneren.

Das Gebäude ift ganz unterkellert. Die Herftellungskoften, einfchl. des Archiv-Gebäudes, der Stallungen und Remifen, die ebenfalls als nebenfächlich in den Grundriffen nicht dargeftellt find , fo wie der Umwährungen, Gartenanlagen, fämmtlichen Einrichtungsgegenftände betrugen rund 800000 Mark (1000000 Francs). Hiervon entfallen auf das eigentliche Präfectur-Gebäude ohne Mobiliar rund 624000 Mark (780000 Francs); dies ergiebt bei rund 1700bebauter Grundfläche 367 Mark für 1 qm oder bei rund 24000cbm Rauminhalt (Kellerfufsboden bis Hauptgefims-Oberkante) 26 Mark für 1 cbm.

Noch fei als weiteres fehr bemerkenswerthes Beifpiel das Präfectur-Gebäude Grenoble, nach dem Entwurf Quefteïs 1862—67 erbaut, erwähnt¹⁴⁰).

Daffelbe unterfcheidet fleh von dem vorhergehenden Typus liauptfächlich dadurch, dafs in holge des lang geftreckten, aber wenig tiefen Grundftückes, das für Errichtung des Bauwerkes zur Verfügung ftand, letzteres mit feinen Vorlagen unmittelbar an grenzt, gerückt wurde, alfo keinen Vorhof hat.

>31) Die Einrichtungsgegenftände diefes Saales, fo wie des Sitzungsfaales des Präfectur-Rathes im linken Seitenbau find in Fig. 94 angegeben.

>4ü) Siehe : Revue gen. de l’arch. 1875, S. 4 u. PI. 3—9.

1er vol., PI.

Literatur

über »Gefchäftshäufer für Provinzbehörden«.

Ausführungen und Projecte.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et conflruits en France depuis le commencement du XIXme fi'ecle. Paris 1845 — 50,

g, 10: Hotel de préfecture a Ajaccio.

26, 27 : Hotel de préfecture a Epinal.

2« vol., PI. 103, 104 : Hôtel de préfecture a Angouléme.

82, 83 : Hotel de préfecture au Puy.

286, 28g : Hotel de fous-préfecture à Avranches, je vol., PL 284, 283 : lit) tel de préfecture a Niort.

joç, 310: Hôtel de fous-préfecture a Coutances.

Hotel de la préfecture de Chaumont. Moniteur des arch. 1863, S. 672, 678 u. PI. 926—927, 932—933, 945—946, 957—959; i864, PI- 966, 970, 991.

La nouvelle préfecture de Poitiers. Arouv. annales de la confi. 1871, S. 17-

Questel, Ch. Hotel de préfecture, a Grenoble. Revue gén. de l'arch. 1875, S. 4 u. PI. 3—9.

New fecrelariàt, Bombay. Builder, Bd. 33, S. 1039.

Endell, F. Das Königliche Regierungsgebäude zu Königsberg i. P. Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 11. Endell, F. Das neue Regierungsgebäude in Danzig. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 7, 16.

Das neue Regierungsgebäude in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 539-Regierungsgebäude in Breslau. Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 133.

Das Regierungsgebäude in Kamerun. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 453-Scharenberg. Das Regierungs-Gebäude zu Kamerun. Deutfche Bauz. 1885, S. 577.

Neubau des Regierungsgebäudes in Stade. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 83.

Croquis d’architecture. Intime club. Paris.

187g, AP. IV, f 3 : Hotel de préfecture a Confiantme.

No. IX, f. 4—6 : Hotel de préfecture maritime.

¹

   Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 11.

²

   Vergl. Art. 102, S. 112.

³

)    Zu den Räumen des Verwaltungsgerichtes gehört wohl auch ein Anwaltszimmer ; ein folches ift z. B. in Fig. 89 (Erdgefchofs-Grundrifs des neuen Regierungsgebäudes zu Stade) zu finden.

⁴

132)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 83.

⁵

Nach: Centralbl. d. Bauvenv. 1884, S. 539.

⁶

)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. n, 273, 386 u. Bl. 1 bis 9.

135)    Vergl. Art. 104 (S. 115).

⁷

¹³®) Der Weg, den das Publicum zu nehmen hat, ift, wie bereits in Art. 102 (S. 112) erwähnt wurde, in Fig. 92 durch die ftrichpunktirte Linie A B CD angedeutet.

c) Gefchäftshäufer für Kreisbehörden.

Mit Einführung der neuen Verwaltungsgefetze in Preufsen, welche nicht allein den Provinzen, fondern auch den Kreifen des Landes eine gewiffe Selbftändigkeit verliehen haben, lind auch die Anforderungen der Kreisbehörden an ihre Gefchäftshäufer gefteigert worden. In vielen Kreisflädten find neue Kreishäufer entftanden, in welchen die Gefchäftsräume des Landrathamtes und des Kreisausfchuffes, der Königlichen Kreis-Caffe, der Kreis-Sparcaffe und des Katafter-Amtes zu vereinigen find. Lür gröfsere Kreife ift aufser einem kleineren Sitzungsfaale für den Kreis-ausfchufs ein zweiter gröfserer Saal für die Sitzungen des Kreistages nothwendig, während für kleinere Kreife ein Saal für beide Zwecke genügt. Der Kreistags-Saal, der nur einige Male im Jahre benutzt wird, fleht zweckmäfsiger Weife mit der in der Regel im Gefchäftshaufe befindlichen Dienftwohnung des Landrathes in Verbindung.

In einzelnen gröfseren Gebäuden diefer Art find mitunter auch Gefchäftsräume für Leuer-Societät und Wegbau-Infpection untergebracht, wie dies z. B. im Kreishaufe zu Wittenberg (fiehe Art. 113, S. 126) gefchehen ift.

Genaueren Auffchlufs über die Erforderniffe der in Rede ftehenden Gefchäftshäufer und über die Einrichtung einzelner Haupträume derfelben giebt das Bauprogramm des in Art. 115 (S. 128) dargeftellten Kreishaufes zu Ofterode in Oftpreufsen ; die wichtiglten Beftimmungen deffelben werden defshalb , unter Hinweis auf Fig. 98 u. 99, im Nachfolgenden mitgetheilt¹⁴¹)-

Hl) Nach: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 187g, S. 225.

112.

Kreishäufer

in

Preufsen.

Rendant und

rI3-

Beifpiel

I.

Es wurden verlangt :

1)    Ein Sitzungsfaal für den Kreistag, von einer folchen Gröfse, dafs 40 Perfonen am Sitzungstifche und etwa 20 Perfonen im Zuhörerraume Platz finden können ; zu letzterem war ein befonderer Zugang zu fchaffen.

2)    Ein Sitzungszimmer für den Kreisausfchufs, ebenfalls mit befonderem Zuhörerraum, recht geräumig und mit guten Lüftungs-Einrichtungen verfehen, da das Zimmer häufig auch Zeugen und Parteien aufzunehmen hat. Der aus heben Perfonen und einem Schriftführer beftehende Kreisausfchufs foll auf erhöhtem Raume fitzen und ficli von hier aus unmittelbar in das Be-ratliungszimmer zurückziehen können. Letzteres follte wiederum von den Gefchäftsräumen aus zugänglich fein, ohne das Sitzungszimmer berühren zu mitffen, aufserdem ebenfalls geräumig angelegt und mit den nöthigen Kleiderablage-, Wafch- und Bedürfnifsräumen für den Kreisausfchufs ausgerüftet fein. Für das Zimmer wurde füdliche Lage mit Ausblick in den Garten gewünfcht.

3)    Drei geräumige Gefchäftszimmer für das Kreisausfchufs-Bureau.

4)    Das Caffen-Local, unmittelbar vom Flur aus zugänglich und feuerficher, d. h. mit mindeftens 3 gewölbten feuerficheren Nifchen zur Aufnahme der Geldfpinden verfehen.

Publicum werden durch einen Schranken getrennt, während Eenfter und Thtiren diebesficher hergeftellt werden füllten.

Für die weitere Beftimmung des vorgenannten Bauprogrammes, bezüglich der Dienftwohnung des Kreisausfchufs-Secretärs (beftehend aus 3 oder 4 mittelgrofsen Wohnräumen nebft Zubehör, welche mit dem Sitzungsfaal in keinem Zufammenhang flehen follten) liegt in den meiften Fällen kein Erfordernifs vor.

Wohl aber gehören zu einem vollfländig ausgeriifteten Kreishaufe aufser den unter 1 bis 4 aufgezählten Räumen noch die nachfolgenden, welche beim Kreishaufe zu Ofherode entbehrlich waren, da der Landrath mit feinem Bureau in dem dortigen fiskalifchen Schlöffe Dienlträume, bezw. Wohnung inne hatte; fomit nach Art. 112:

5)    die Gefchäftsräume des Landrath-Amtes mit befonderem Arbeitszimmer für den Landrath ;

6)    die Räume des Katafler-Amtes mit einem befonderen Arbeitszimmer für den Controleur ;

7)    die Dienftwohnung des Landrathes, beftehend aus 7 oder 8 Wohnräumen mit Zubehör ;

8)    die Wohnung des Hauswarts, bezw. des Boten, beftehend aus 2, beffer aus 3 Zimmern nebft Zubehör.

Für die Aufnahme fämmtlicher vorgenannten Dienft- und Wohnräume pflegt ein Gebäude von mäfsiger Gröfse, das aufser dem Keller- oder Sockelgefchofs Erd-gefchofs und Obergefchofs enthält, auszureichen. Anordnung und Eintheilung des Haufes im Einzelnen find aus den nachfolgenden Beifpielen zu erfehen.

Ein fämmtliche Zweige der Kreisverwaltung umfaffendes Gefchäftshaus ift das fchon erwähnte, 1878—79 von Schwechten erbaute Kreishaus zu Wittenberg (Fig. 96 u. 97 14 2).

Im hoch gelegenen Erdgefchofs find die Gefchäftsräume, im oberen Gefchofs Sitzungsfaal und Vorfaal für den Kreistag, fo wie die geräumige Wohnung für den Landrath untergebracht. Das Haus erhielt dem gemäfs zwei von einander unabhängige Eingänge. Ein unbedeckter Hof in der Mitte des Gebäudes dient zur Erhellung der Flure, welche die einzelnen Abtheilungen von Räumen zugänglich machen. Das Haupttreppenhaus ift der Beleuchtung halber im oberen Gefchofs gegen den Lichthof durch eine Säulenflellung geöffnet. Vorfaal und Sitzungsfaal des Kreistages flehen in unmittelbarer Verbindung mit den Empfangs- und Wohnzimmern des Landrathes, zu welchen erftere bei Abhaltung von Feftlich-keiten auch hinzugezogen werden können.

Im hohen Untergefchofs find aufser den nothwendigen Kellerräumen zwei kleine Wohnungen von je drei Zimmern nebft Küche und Zubehör eingerichtet worden. Ein Theil des Dachgefchoffes ift ausgebaut.

Das ringsum frei flehende Gebäude ift im Aeufseren durchaus in Backftein-Rohbau, mit Ausnahme des Sockels, der Abdeckungsplatten von Gurten und Hauptgefims, fo wie der Fenfterbänke, die aus fchlefifchem Granit hergeftellt find, ausgeführt.

Das Haus ift mit Wafferleitung verfehen. Der Sitzungsfaal, fo wie die Gefchäftszimmer des Kreis-ausfchuffes und des Landrathamtes, ferner die Empfangs- und Wohnzimmer des Landrathes werden mittels einer Warmwafferheizung, die übrigen Arbeitsräume, fo wie die Schlaf- und fonftigen Zimmer der land-

U2) Nach: Zeitfchr. f. Bamv. 1882, S. 433 u. Bl. 55.

Kreishaus zu Wittenberg¹⁴²). Arch. : Schmechten.

räthlichen Wohnung durch Kachelöfen geheizt. Den Sitzungsfaal des Kreistages und den gröfseren Raum des Katafter-Amtes erwärmen eiferne Regulir-Fiillöfen.

Die Herftellungskoften des Haufes, ausfchl. Grunderwerb, innerer Einrichtung und des Stallgebäudes, betrugen rund 150000 Mark mit rund 200 Mark für 1 qm überbaute Grundfläche und 12,70 Mark für 1 cbm Rauminhalt (vom Kellerboden bis Oberkante Hauptgefims gerechnet).

Als Beifpiel einer beiderfeits von Nachbarhäufern eingefchloffenen kleineren Anlage mag das ebenfalls von Schmechten 1879—80 erbaute, nach der unten be-zeichneten Quelle ¹⁴³) mehrfach veröffentlichte Kreishaus zu Kölleda in Thüringen genannt werden.

Die Grundrifsanordnung ift mit Benutzung der 30m breiten Bauftelle in folcher Weife getroffen, dafs im Hauptgebäude längs der Strafse im Sockelgefchofs die Kreis-Sparcaffe und die Königliche Kreis-Caffe, im Erdgefchofs darüber die Gefchäftszimmer des Landrath-Amtes, fo wie in dem rechtwinkelig anfchliefsenden rückwärtigen Flügel die Räume des Katafter-Amtes und des Kreisausfchuffes, bezw. des Kreistages untergebracht find. Diefe fämmtlichen Gefchäftsräume find von dem am linken Ende der Strafsenfront angelegten Eingang mittels der gut erhellten Seitenflure zugänglich, während man durch eine am rechten Ende der Strafsenfront befindliche Durchfahrt zur Treppe und von diefer aus in die Landrathswohnung im Obergefchofs gelangt. Die Herftellungskoften, ausfchl. des Grunderwerbes, der Gebäude-Regulirung und der inneren Einrichtung des Haufes betrugen 141680 Mark oder für 1 qm bebauter Grundfläche 229 Mark und für lcbm, wenn der Rauminhalt vom Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgleicher Art hauptfächlich dadurch unterfcheidet Art. 112 (S. 126) mitgetheilten Bauprogramm, die Gefchäftsräume des Landrath-Amtes und Katafter-Amtes, fo wie die Wohnung des Landrathes nicht enthält, da letzterer mit feinem Bureau im dortigen fiskalifchen Schlöffe Dienfträume inne hat.

Das Grundftück, das als Bauftelle für das Kreis-Amtshaus gewählt wurde, bildete früher einen i heil des Ofteroder Schlofsgartens und ift flidwärts vom Drewenz-Fluffe an der Landftrafse gelegen; daffelbe hat an der Strafsenfront eine Länge von 82m und bildet in der Hauptform ein Dreieck, deffen beide anderen

U3) Deutfche Bauz. 1882, S. 479.

Ul) Siebe: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1879, S. 225 u. Taf. 20—27.

114.

Beifpiel

II.

gefims gerechnet wird, rund 15 Mark.

Eine lehrreiche Anlage zeigt das Ende der fiebenziger Jahre, kurz nach Einführung der neuen Verwaltungsgefetze in Preufsen, von Schwatlo erbaute Kreishaus zu Ofterode (Fig. 98 u. 99 ¹⁴⁴) in Ofhpreufsen, das fich von anderen Neubauten

dafs es, nach dem bereits in

115.

Beifpiel

III.

Fig. 96.

Fig. 97.

Sitzungs-S. Kreis -Aussclms

ses.

B otenz.

L andr aths -1 Wege-J n -

Amt

I -1

spect

Mag

ii ch e

Vorr

Bureau-il e s

en

t-

r ä u-

Parteien

i°

aste

Contrôle

Sitzung s-S a a 1 des

Kreistag e s

des

Eingang

CI

Spar

Kn

d fl r a t h [le sf|Vorsaal

1:500

Erdgefchofs.

10 98765*321 0

10

10

20™

Obergefchofs.

Zeuge» und Pa

Sitzungs

Äo

iaal D

IGarüercbe

'O

iPisscir

Y*

tç

If-aï derart

?l"'n......

des Secretairs

Beraüiungi

Ji al le

•-T-.' 4.

Obergefchofs.

1:500

10 9876543210

IL

10

15

20m

Erdgefchofs.

Arch. : Sch-ivatlo.

Kreishaus zu Ofterode ,44).

Seiten ungefähr im Winkel von 45 Grad von der Vorderfeite abgehen. Der vorhandene Baugrund ftellte fich als ein höchft ungleichartiger heraus, und die tragende Schicht war erd in fo grofser Tiefe anzutreffen, dafs eine Sandfchüttung als Gründungsart gewählt wurde; die Stärke derfelben beträgt 2,5m-

Die Plananlage, die der Aufgabe genau angepafft ifb, zeigt im Erdgefchofs und Obergefchofs die aus den Abbildungen erfichtliche Raumvertheilung. Der Haupteingang ift in der Mitte der Vorderfeite angelegt, der Seiteneingang im Haupttreppenraume links; aufserdem führt die zweite Treppe von der Rückfeite bis zur Wohnung des Kreisausfchufs-Secretärs im Obergefchofs und bis zum Dachgefchofs. Sämmtliche Räume des Erdgefchoffes find von dem 2,2 m breiten Hauptflur aus zugänglich. Das Keller-gefchofs umfaßt : 1) eine Wohnung des Hauswarts von 2 Stuben, Küche und Keller; 2) eine Wafchküche; 3) Keller für die Wohnung des Secretärs im I. Obergefchofs; 4) Räume für die Feuerluftheizung, Brennmaterial und Hauskeller.

Das Bauwerk ift durchaus maffiv, im Aeufseren ganz in Backftein-Rohbau mit Geflmfen aus gebrannten Thonfleinen hergeftellt. Die vorderen, über den beiden Bureau-Zimmern des Erdgefchoffes fleh hinziehenden Theile der Langmauern des grofsen Sitzungsfaales ruhen auf eifernen Trägern; doch find, damit letztere weniger ftark gemacht werden konnten, zwei parabolifche Entlaftungsbogen über diefe Mauer-theile gefpannt worden. Die Haupttreppe ift zwifchen fchmiedeeifernen Walzträgern gewölbt und mit hölzernen Tritt- und Setzftufen belegt worden. Für das Hintertreppenhaus, das als einziger Zugang zur Dienftwohnung des Secretärs unverbrennlich hergeftellt werden muffte, ift eine frei tragende Treppe mit Granitftufen angewendet.

Die Erwärmung der Dienfträume erfolgt im Wefentlichen mittels Feuerluftheizung; nur einige etwas abliegenden Eckräume, fo wie die Zimmer der beiden Dienftwohnungen wurden mit Ofenheizung verfehen. Die Gefammtbaukoften waren auf 88000 Mark veranfchlagt ; hiernach berechnen fleh bei 425 ⁽lm bebauter Grundfläche 1 qm zu 207 Mark und bei 13,c, bezw. 16,0m Höhe (vom Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgefims) 1 cbm zu 14 Mark. Die Ausführung hat in Generalunternehmung ftattgefunden.

Fig. 100.

Erdgefchofs.

Sitzungs - Saal

Fig. 101.

Obergefchofs.

jö

ff

Bur eau.

B ur 6 au

Warte z

Garderobe

ran

Schlafz.

Speisesaal

Anriclitez.

Acten.

Vcrz.

Bureau.

Bureau

L anàratïi

Wolm-Zlm.

Kinder-Zim

Bureau.

1 andrath.

Wolm-Zlm.

Kinder-ScMafz

Kreishaus zu Querfurt. — ijö00 n. Gr. Arch. : Otzen.

ii6.

Beifpiel

Ein anderes kleines Beifpiel ift das frei flehende, von Otzen erbaute Kreishaus zu Querfurt, welchem auch in Folge befonderer örtlichen Erforderniffe eine von der gewöhnlichen etwas abweichende Anordnung gegeben wurde (Fig. ioo u. ioi).

Man gelangt in der Hauptaxe des Baues zu den Gefchäftsräumen des Erdgefchoffes, deren Beftimmung im Einzelnen nur für den Sitzungsfaal des Kreisausfchuffes und das Landrathamt im Plane angegeben ift.

Eine im Seitenflügel angeordnete, mit befonderem Eingang von aufsen ausgeritftete Treppe führt zur Wohnung des Landrathes, die nach der Rückfeite mit einer Veranda verfehen ift. Die Baukoften des Kreishaufes find zu 112000 Mark angegeben; bei 460 qm überbauter Grundfläche, wovon 7 2 <1im auf den einftöckigen Sitzungsfaal, 388 üm auf den zweigefchoffigen Hauptbau kommen, ergiebt fleh als Durch-l'chnittspreis 243 Mark für 1 qm.

Den Kreishäufern in Preufsen entfprechen die Gebäude der Amts-Hauptmann-fchaften in Sachfen, der Bezirksämter in Bayern, der Kreisämter in Heffen etc.

Die Gefchäftsräume der fächfifchen Amts-Hauptmannfchaften, beftehend aus den Amts-Haupt-

¹    .    .    mannfchaften

Zimmern des Vorllandes und der Affefforen, den Bureau- und Abfertigungszimmern, dem Caffenzimmer, dem Verhandlungsfaal, den Archiv-Räumen, Vor- und Wartezimmern find im Wefentlichen diefelben, wie diejenigen der preufsifchen Kreishäufer.

Am einfachften lind die bayerifchen Bezirks-Amtshäufer, welche nur die Dienft-räume des Amtes und die Wohnung des Amtmannes enthalten. Ein Verhandlungsfaal ift nicht vorhanden.

IV.

117.

Gebäude für die

in

Sachfen.

118.

Bezirks-

Amtshäufer

in

Solche Gebäude lind feit Mitte der fiebenziger Jahre in Bayern in namhafter Zahl neu errichtet worden. Die Grundrifsanordnung derfelben ift ziemlich übereinftimmend.

Das gröfste unter diefen ift das Bezisks-Amtshaus in Neuftadt a. A. (1874—76), deffen bebaute Grundfläche 504beträgt; fodann folgt dasjenige zu Pafsberg (1879—80) mit 406üm. Die übrigen find annähernd gleich grofs; fie haben eine bebaute Grundfläche von rund 300üm, theils etwas mehr, theils etwas weniger.

Bayern.

Als Beifpiel diene das Bezirks-Amtshaus zu Pirmafens (Fig. 102 ¹⁴⁵), das nach dem Entwurf Sieberf s von Stempel 1882—83 dafelbft ausgeführt wurde.

Das Erdgefchofs ift vollftändig unterkellert. Die Eintheilung der Wohnung des Amtmannes im Ober-

119.

Beifpiel

V.

gefchois ift genau diefelbe, wie die Anordnung der Räume des Erdgefchoffes, deffen Grundrifs hier mit-getheilt ift. Die Küche liegt über der Regiftratur. Im Dach-gefchofs find an der Riickfeite 4 Kammern untergebracht ; der ganze übrige. Raum (mit Ausnahme der Treppe) ift Speicher. Das 3m hohe Kellergefchofs ragt 1,5m über den Erdboden des Grund-ftückes heraus ; das Erdgefchofs ift 3,9 m, das Obergefchofs 4,0 m (von Fufsboden bis Oberkante Deckengebälke) hoch; das mit Knie-ftoclc verfehene holländifche Dach hat eine Höhe von 4,o m. Mit Ausnahme der Scheidewände und der beiden Treppenhauswände ift alles übrige Mauerwerk in Sandbruchfteinen ausgeführt und auf drei Seiten mit Spritzwurf verfehen ; die vierte Seite, die Wetterfeite, ift aufsen mit gebrannten Platten, innen mit Backfteinen bekleidet.

Fig. 102.

fh 01 e

r==a

jfracti-I caiu.

Kegi-j slra-N

1 tr

[i A m un an n.. j Kanzlei. Assesscr.fl

Bezirks-Amtshaus zu Pirmafens ¹⁴⁵). Obergefchofs. — fjoo n. Gr.

Arch. : Siebert.

Die Architekturtheile beftehen aus rothem Sandftein ; den vorgelegten Mittelbau der Hauptfront krönt eine Attika mit dem bayerifchen Wappen. Die fteilen Theile des holländifchen Daches find mit Schiefer, die flachen oberen Theile mit Zinkblech eingedeckt.

Die Baukoften diefes Bezirks- Amtshaules, das eine Grundfläche von 287,5 qm bedeckt, betrugen

49000 Mark; fomit ift der Preis für 1 qm bebaute Grundfläche rund 170 Mark und für 1 cbm 14,2« Mark bei einem Rauminhalt

von 3450cbm (von Keller-Fufsboden bis Oberkante Knieftock-Gefims). Das an der Südoftgrenze errichtete einftöckige Nebengebäude (630ct>m zu 9,30 Mark) koftete 5900 Mark; die Anlage Hofrauin und Umfaffung beanfpruchte weitere 9085 Mark und der Ankauf des geräumigen Bauplatzes *4563 Mark; fomit belief fich der Gefammtaufwand auf 78548 Mark.

von

¹⁴⁵) Nach den von Herrn Oberbaudirector Siebert in München gütigft mitgetheilten Original-Plänen. Handbuch der Architektur. IV.

7-

120.

Kreis-

Amtshäufer

in

Heften.

ui.

Beifpiel

VI.

122.

Beifpiel

VIT.

In den heiïïfchen Kreis-Amtshäufern find, gleich wie in den preufsifchen, mit den Räumen des Kreisamtes auch diejenigen des Kreisausfchuffes vereinigt. Der Saal für die Verhandlungen des letzteren dient zugleich für die Sitzungen des Kreistages. Für Caffe und Katafter-Amt find keine Räume erforderlich, wohl aber welche für die Kreisfchul-Infpection.

Die Erforderniffe der Anlage im Einzelnen gehen aus den hiernach mitgetheilten beiden Grundrifstypen (Fig. 103 u. 104), welche die Eintheilung des Erdgefchoffes darftellen, hervor. Das Obergefchofs der zweiftöckigen Häufer enthält in beiden Fällen die Wohnung des Kreisrathes.

Das Kreis-Amtshaus zu Offenbach (Fig. 103 ¹⁴⁶) hat eine nach der Hauptaxe geordnete einfach rechteckige Grundform von 23,52 m Länge auf 13,60 m Breite, mit Vorlagen an den beiden Seitenenden der Hauptfront und in der Mitte der Rückfeite für das Treppenhaus. Sämmtliche im Grundrifs des Erdgefchoffes angegebenen Gefchäftsräume find von dem gleich laufend zur Langfeite gerichteten Mittelflur aus zugänglich ; letzterer fleht mit dem Eingangsflur und mit dem Treppenhaus, von denen aus er erhellt wird, in unmittelbarer Verbindung. Die Raumeintheilung im Obergefchofs, 4,1m hoch, weicht von derjenigen des 4,om hohen Erdgefchoffes nur dadurch ab, dafs über dem Eingangsflur und dem Zimmer des Kreisaffeffors ein Raum, das Speifezimmer, liegt, fo wie dafs der Raum über dem Acten-Zimmer für eine Speifekammer und Speichertreppe verwendet ift. Nebenan, über dem Zimmer des Kreis-Schulinfpectors, befindet fich die Küche. In dem mit 1 m hoher Drempelwand verfehenen Dachgefchofs find 4 Giebelfluben, 2 an der Hauptfeite, je «eine auf den Nebenfeiten, fo wie 2 Kammern und Bodenraum eingerichtet. Das 3,o m hohe Sockelgefchofs enthält Vorrathskeller für die Wohnung und die Dienflräume, aufser-dem eine Wafchküche und Bügelflube. Die Dienerwohnung ift nicht im Hauptgebäude, fondera im Nebengebäude angeordnet. Die Heizung wird mittels Oefen bewirkt. Der Sockel und die Architekturtheile der Façaden find in rothem Main-Sandftein, die Mauerflächen geputzt hergeftellt.

Die Baukoften betrugen 67000 Mark für das Hauptgebäude, 8000 Mark für das Nebengebäude, die Einfriedigung und Planirung der Umgebung. Hiernach berechnet fich 1 qm bebaute Grundfläche des Hauptgebäudes auf 202 Mark, 1 cbm Rauminhalt (Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgefims) auf rund 17 Mark. Der Ankauf des Bauplatzes erforderte 15000 Mark; die Gefammtkoften betrugen fomit 90000 Mark. Der Entwurf wurde unter der Leitung Horft's in der Bauabtheilung des Grofsh. Finanzminifteriums zu Darmftadt angefertigt; mit der Ausarbeitung des Planes und der Ausführung des Baues war das Kreisbauamt zu Offenbach betraut.

Das Kreis-Amtshaus zu Friedberg (Fig. 104¹⁴⁶), an den zwei rechtwinkelig

zufammentreffenden Strafsen, der Haag-Strafse und Bismarck-Strafse gelegen, hat eine der Bauftelle angepaffte L-förmige Grundrifsgeftalt erhalten.

Fig. 103.

■ScbreibstuüB SRegistr

I    Ol

I    |0

. Warte -jZnamerjl

■    ■ 1

jKrpi sr a th

.Krsis-

^ |..i |ftCten ijscliiil-Jnsp.i

■ Sitzung s-j

“T T" o(o

BeraUi-l s a a 1    1

Assessoi _

’o

PT

Kreis-Amtshaus zu Offenbach ¹⁴⁶). Erdgefchofs. — PöOO ¹¹ ■ Gr.

-t;

4:

-t«.

■f-

y il s g i s t t ai

Fig. 104.

tt.

■!!

T-

S dirai! -s tub e.

1:500

I Warte - | : Zimme r.

ÏBeratJi -I

3 Du. J

iCreisr a t Ji

Kreis-S chul-Jr,sp

Zu- ; ; Sit zuu Iiörer.l ! Saal.

—5

Die aus dem neben flehenden Grundrils erfichtliche Eintheilung des Erdgefchoffes zeigt im Uebrigen ganz ähnliche Räume, wie das vorhergehende Beifpiel; auch die einzelnen Gefchofshöhen, fo wie die Art der Ausführung find in beiden Gebäuden gleich. Die Länge der Hauptfront an der Bismarck-Strafse beträgt 24,2 m, die der Seitenfront an der Haag-Strafse 20,6m- Die Anordnung der Wohnräume im Obergefchofs folgt derjenigen der Dienfträume im Erdgefchofs, jedoch mit dem Unter-

Kreis-Amtshaus zu Friedberg¹⁴⁶).

Erdgefchofs.

Arch. : Kranz &? Schneller.

146) Nach den von Herrn Minifterialrath Horß in Darmftadt freundlich!! mitgetheilten Original-Plänen.

fchied, dafs der Raum über der Regiftratur für Küche, 2 Vorrathskammern und eine Badeftube benutzt und zu diefem Behufe in geeigneter Weife getheilt ift.

von

Der Gefammtaufwand für die Anlage ift, gleich wie in Offenbach, zu 90000 Mark bemeffen ; davon erforderte der Ankauf des Bauplatzes 11 500 Mark. Das Hauptgebäude bedeckt eine Grundfläche 375,8qm und ift zu 69700 Mark veranfchlagt. Dies ergiebt 185 Mark für 1 qm bebaute Grundfläche; der Rauminhalt beträgt 4500 cbm, und hiernach berechnet fleh 1 cbm (Kellerfufsboden bis Oberkante Haupt-gefims) auf rund 15,50 Mark. Der 1886 begonnene Bau ift nach den Entwürfen von Kra?tz und Schneller (Kreisbauamt Friedberg) ausgeführt worden.

Literatur

über »Gefchäftshäufer für Kreisbehörden«.

Ausführungen.

Krahn, F. Amtshaus für Bottrop. Baugwks.-Zeitg. 1878, S. 265.

Schwatlo, C. Das Kreishaus zu Ofterode. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1879, S. 225. Schwechten, F. Das Kreishaus zu Wittenberg. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 433.

Schwechten, F. Das Kreishaus zu Kölleda. Deutfche Bauz. 1882, S. 479.

d) Gefchäftshäufer für einzelne Zweige der Staatsverwaltung und für

Ortsbehörden.

123.

Gebäude für Zoll- und Steuerbehörden.

Von den Gebäuden, welche nur einzelnen Zweigen des ftaatlichen Verwaltungs-wefens dienen, find diejenigen für Zwecke der Zoll- und Steuerbehörden, in fo weit deren Anlage nicht für die Abfertigung beftimmt ift, in welchem Falle fie in Theil IV, Halbband 2 (Abth. 2, Abfchn. 4) diefes »Handbuches« bereits behandelt worden find, hervorzuheben. Ganz ähnlicher Art find Gebäude für Rentämter, Katafter-Aemter etc., für welche mitunter ein befonderes, vom Sitz der übrigen Verwaltungsbehörden des Bezirkes getrenntes Haus befchafft werden mufs.

Je nachdem diefe Bauten hauptfächlich ftädtifchen oder ländlichen Angelegenheiten zu dienen haben, find zwei Hauptgruppen zu unterfcheiden. Die eine Gruppe, welche aus den kleinen ländlichen, hauptfächlich für Zwecke der Zollerhebung errichteten Gebäuden befteht, braucht aus dem fo eben genannten Grunde hier nicht weiter in Betracht gezogen zu werden.

Die andere Gruppe umfafft die gröfseren, meift ftädtifchen Bauten diefer Art, die an fich zuweilen ziemlich umfangreich find, jedoch im Vergleich zu den im Vorhergegangenen betrachteten Regierungsgebäuden naturgemäfs eine viel einfachere, den Zwecken des einzelnen Verwaltungszweiges angepaffte Anordnung zeigen. Hierzu find theils dreigefchoffige, theils nur zweigefchoffige Häufer erforderlich, welche die in Art. 100 (S. in) im Allgemeinen bezeichneten Räume umfaffen. Zahl und Gröfse derfelben find von den örtlichen Umftänden abhängig.

124.

Beifpiel

Das Provinzial-Steuer-Directions-Gebäude zu Pofen (Fig. 105 u. 106¹) mag als Grundrifs-Typus für eine gröfsere Anlage diefer Art gelten. Es enthält die Räume der Provinzial-Steuer-Direction, fo wie des Haupt-Steueramtes nebft den erforderlichen Dienftwohnungen und wurde 1882—84 erbaut.

Der Grundrifs in Fig. 106 zeigt ein Hauptgebäude von 42,28m Länge mit zwei rund 12m langen Seitenflügeln, aufserdem ein zugehöriges Speicherhaus in der ftidöftlichen Ecke des Grundftückes, an welches fleh das Stall- und Remifen-Gebäude anlehnt.

Das Hauptgebäude enthält über einem 2,93m hohen , durchweg gewölbten Kellergefchofs ein Erd-gefchofs und zwei Obergefchoffe von je 4,00 ra lichter Höhe. Das Kellergefchofs umfafft, aufser den Wirth-fchaftskellern der beiden Dienftwohnungen und den Brennmaterialkellern für die Gefchäftsräume, die

Tr=7r -----

A "b f e r -für

Registratur

\ r„

Provinzial-

Steuer-Directions-

Gebäude

ZU

Pofen 14T).'?n

r-i

Ib

Vo

u*

R 3 t 1l s -

Zi mm

1:500

10 987654321 O

l ' i² 3 i »l²1 >I » i »M>i

S p b i t lt s r - G e D à u tl e

Fig. 106.

Stall

a ufl e

:V

D un g er

:•

iś

Fig. 105.

r⁴

Bote

Registratur

0 ï er-Reg Rat h

R a.t h s -

Bureau

Vorst

Sitzung«

Saal

II. Obergefchofs.

1°

g=S

mamm

BR

IGarten-Lairts

ISiSIli

r;%:

i..

.___;4&

N i e û e r 1 a g

Special-E rli eli er

Registratur

roltTtung ä.MHausver /aliersl

Ir e gisna ni r

Casse

Verfügbar

H a uptamts-Vorstelter

Erliscliafts

steuerauit

Erdgefchofs.

Wohnung des Hausverwalters gehörige Küche und Speifekammer, 2 Wafchküchen und einen Raum ftir

aus-

zur

zur

Poftftücke (unter der Niederlagsabfertigung in der füdöftlichen Ecke), welche leicht dem Verderben gefetzt find. Das Erdgefchofs wird zur einen Flälfte von den Gefchäftsräumen des Hauptfteueramtes, anderen Hälfte von denjenigen der beiden Erbfchafts-Steuerämter, fo wie von der Wohnung des Haus-

Verwalters eingenommen. Das I. Obergefchofs enthält im rechten Flügel und im Mittelbau die Wohnung des Provinzial-Steuer-Directors nebft einem Saal von 65,7 ü"¹; im linken Flügel die Wohnung des Hauptamts-Vorftehers mit befonderer Treppe im Mittelbau. Im II. Obergefchofs (Fig. 105) liegen die Ge-fchäftsräume der Provinzial-Steuer-Direction.

Die Haupttreppe, fo wie eine der Nebentreppen find maffiv aus Granit, die andere Nebentreppe ift aus Holz hergeftellt. Die Treppenhäufer, fo wie die Corridore des Erdgefchoffes und des I. Ober-gefchoffes haben gewölbte Decken erhalten. Die ganze Vorderfeite und die anfchliefsenden Vorlagen der beiden Nebenfeiten find mit feinen Backfteinen verblendet; die Gefimfe, die Mittelfchäfte der gekuppelten Fenfter in den beiden oberen Stockwerken find aus Sandftein, die Sockelquader aus Striegauer Granit hergeftellt. Hauptgefims, Brüftungs- und Stockgurt darunter find mit Friefen, die Füllungen der Fenfter-brüflungen des mittleren Gefchoffes mit Ornamenten aus Terracotta gefchmückt. Das Dach ift mit Schiefer auf Schalung eingedeckt, die Heizung mittels Kachelöfen bewirkt. Die Koftenanfchlagsfumme beträgt 257000 Mark, wonach 277,80 Mark auf 1 qm und 15,70 Mark auf 1 cbm kommen. Hierzu kommen noch 23000 Mark für die Gründung mittels Sandfchüttung.

Das Speichergebäude enthält ein Kellergefchofs, 2,72 m hoch, ein 3,26m hohes Erdgefchofs, ein 2,76m hohes Obergefchofs und ein im Mittel 2m hohes Drempelgefchofs. Die Dachfläche ift mit Holz-cement bedeckt. Anfchlagsfumme 38000 Mark oder 130,70 Mark für 1 qm und 11,25 Mark für 1 cbm.

Als Beifpiel eines kleineren Gefchäftshaufes für Steuerbehörden wird in Fig. 107 das 1882—83 errichtete Haupt-Steueramts-Gebäude in Potsdam ¹⁴⁸) mitgetheilt.

Das Haus befteht aus einem 2,86 m hohen, durchweg gewölbten Kellergefchofs, in welchem fich die Lagerräume für Zollgüter befinden, einem Erdgefchofs, das, vom Packhofe aus zugänglich, die Amtsräume nach der aus Fig. 107 erfichtlichen Anordnung enthält, und einem Obergefchofs, das zur Dienftwohnung für den Caffen-Verwalter eingerichtet ift. Der an das Nachbargrundftück grenzende weftliche Theil des Gebäudes ift nur eingefchoffig und mit einem Holzcement-dach verfehen. Der höher geführte örtliche Theil hat über dem Obergefchofs einen 2,5m hohen Drempel und ein nach 4 Seiten abgewalmtes, mit Schiefer eingedecktes Dach erhalten.

Für die äufsere Architektur find die Bauformen, welche zur Zeit Friedrich d. Gr. in Potsdam üblich waren,

Vorbildern genommen. Der Sockel des Gebäudes ift mit Granitplatten verblendet, das Hauptgefims und die wefentlichften Structurtheile find aus Cottaer Sandftein, alle anderen Theile der Aufsenfeiten in Putz hergeftellt.

Die Befchaffenheit des Baugrundes machte theilweife eine Fundirung auf Karten nothwendig, wodurch ein befonderer Koftenaufwand von etwa 6000 Mark entftanden ift. Das Gebäude ift im Ganzen auf 69000 Mark (rund 240 Mark für 1 qm) veranfchlagt.

Von gröfseren hierher gehörigen Gefchäftshäufern fei noch das Dienftgebaude für die Direction der Verwaltung der directen Steuern in Berlin ¹⁴⁹), welches 4 Ge-fchoffe umfafft, von kleineren Beifpielen das Grundfteuer-Gebäude zu Cöslin ¹⁵°), 2 Gefchoffe enthaltend, genannt.

Unter den Gefchäftshäufern für Ortsbehörden flehen diejenigen für die Polizei-Behörden obenan. In kleinen Städten und in ländlichen Ortfchaften pflegt die Polizeigewalt von der Bürgermeifterei ausgeübt zu werden ; in gröfseren Städten ift die Polizei-Verwaltung in den Händen des Staates und erfordert felbftändige, eigens für die Zwecke diefer Behörden errichtete Gebäude. Nur von letzteren kann an diefer Stelle die Rede fein.

Anftatt weiterer allgemeiner Betrachtungen foll fofort eine der gröfsten und bedeutendften Anlagen diefer Art in das Auge gefafft werden, um daraus die Er-

I2S-

Beifpiel

II.

Fig. 107.

ii

noencaum

Casse

[St eu errat!

r 1 So r

□n

Acienraum.

zu

mà

Special-Erle-

innig

A E t s ■ di euer

Process- KebeiJ Jntruent Uraum|

Registratur

Haupt-Steueramts-Gebäude zu Potsdam 14S). Erdgefchofs. — V500 n. Gr.

126.

Gebäude

für

Polizei-

Behörden.

127.

Beifpiel.

US) Nach: Centralbl. der Bauverw. 1884, S. 67.

U9) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 549 u. Bl. 70.

¹⁵°) Siehe: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1867, S. 193.

*34

forderniffe im Einzelnen kennen zu lernen; es ift dies das Polizei-Präfidial-Gebäude zu Frankfurt a. M. (Fig. io8⁵), welches nach Behnkes Plänen 1884 —86 auf ftädtifche Koften erbaut worden ift.

Diefes Gebäude dient zur Aufnahme der für die Polizei-Verwaltung erforderlichen Dienfträume, lo wie der Dienftwohnungen für den Präfidenten und einen Secretär; letztere Wohnungen find in einem be-

Fig. 108.

H _K I L I

ST

a.

ITT

—HaTtrau7neJ

POLIZEI GEFAN G N I S S

n.

sr

Half tria u

me

Arzt,!

ÊWn ^eib er-Abth.eilun.irl

liiraniïliHtijej

fur tnintane Weiber

Ibnfectinj

I I |taifcftaite| lcr.

Männer-Ab th

Arzt.

fei

Waclie

fuir

I! dJ ■

-T'-t4⁴rł4+4I ’-fa 1V-H

0 I 6 £ M > U 6 01

(r¹

* La *

W ei’oerh of.

Untersuchungs-Getiaiide

q I Warte-Z. fur I Prostituirte.

! IfntereuchangsZ

E.

KitidijiisiisJ.Aufjflaiisî: =4 a

EistJiśjiT.iGtJsEsefecJ - i ! '•']

Mannerhof.

!"

Iwirîjl

jtitoitifl

c/3

Bureau ||=

(L

v>

Vorhof.

Ein f ahrt.

iiîiir

11

lu

Vu

S-4IÜ

.ii

(e

1:500

w ^rp®

/    x2n:fo m iLL liiiiilL.

P \i)i

Staligeb ä ude.

(ü

M

S"

j:

KLAP

léJ

■4

1R

h

uiOo

E> T-

U)

p O F*

CO

I 2 Die

Ra«S

feus-ml Qonferenï

-2

|||Fetoewriit.

Decffl

Wut

Casse

Ordonné²

LÀ

(5

WutmM g-ure au iesl

[WM

hicW'i®*⁸!

Vache

W>» 4M

]Ąt\iiŁT6iciien

'Z E

M S

Polizei-Präfidial-Gebäude zu Frankfurt a. M. ⁵)-

Erdgefchofs.

Arch. : Behnke.

fonderen Haufe untergebracht worden, welches an das für das Polizei-Präfidium beftimmte Vordergebäude anftöfst und im I. Obergeichofs durch eine Galerie damit verbunden ift.

Der an der Neuen Zeil gelegene, weiters begrenzte Bauplatz hat eine Gröfse

von

von der Klinger-, Heiligenkreuz- und Klapperfeld-Strafse ca. 3200 üra und ift, wie aus dem Grundrifs hervorgeht, zugleich für

i35

den Bau des Polizei-Gefängniffes nebft Unterfuchungsgebäude, welche in unmittelbarer Nähe des Polizei-Präfidiums flehen füllten, benutzt worden. Aufserdem hat auf demfelben Grundftück noch ein Stallgebäude, welches für den Dienftgebrauch des Präfidenten beftimmt ift, Platz gefunden. Für das Polizei-Präfidium ift ein Hofraum von ca. 800 üm und für das Gefängnifs find Hofräume von ca. 600 üm unbebaut geblieben.

Das Gebäude für das Polizei-Präfidium, welches mit feiner Hauptfront an der Neuen Zeil fleht, hat eine bebaute Grundfläche von 744 ü“¹ und befleht aus Kellergefchofs, Erdgefchofs und 3 Obergefchoffen ; die lichten Stockwerkshöhen betragen im Erdgefchofs 4,2 m, im I. Obergefchofs 4,6ra, im II. Obergefchofs 4,om und im III. Obergefchofs 3,2m. Im Kellergefchofs befinden fich die Räume für die Sammelheizung und Lüftung, für Brennmaterial, für Aufbewahrung von Geräthen und Karren und ein Aufenthaltsraum für die Hausarbeiter ; im Erdgefchofs die Wache, das Einwohner-Meldeamt, das Bureau und die Caffe der Schutzmannfchaft ; im I. Obergefchofs die Arbeitszimmer des Präfidenten und feines Stellvertreters, das Präfidial-Bureau und die Criminal-Abtheilung; im II. Obergefchofs die Haupt-Regiflratur und Kanźlei, das Archiv und das Landraths-Amt ; im III. Obergefchofs die Regiftratur für zurückgeflellte Acten, Räume zur Aufbewahrung von Uniformen und Fundftiicken , Referve-Zimmer, die Dienftwohnung des Caftellans und 2 Arreft-Zellen.

Den Verkehr zwifchen den einzelnen Gefchoffen vermittelt eine vom Erdgefchofs bis zum II. Obergefchofs reichende Haupttreppe, welche fich von letzterem bis auf das Dachgefchofs als Nebentreppe fortfetzt ; aufserdem ifl eine vom Keller bis zum Dach führende Dienfttreppe vorhanden. Die Bedürfnifsräume find in den einzelnen Gefchoffen vertheilt, neben der Dienfttreppe angeordnet und , gleich wie die ganze übrige Hausentwäfferung, an das ftädtifche Canalnetz angefchloffen.

Alle Treppen find in Schmiedeeifen mit eichenen Trittllufen conftruirt ; die Treppenhäufer und Corridore find in Backfteinen überwölbt; der Fufsboden im Dachgefchofs hat einen Backfteinbelag erhalten; der Dachraum ifl durch Brandmauern in drei Theile gefchieden. Zur Erwärmung der Gefchäftsräume dient eine Feuerluftheizung. Das ganze Präfidial-Gebäude ift mit Waffer- und Gasleitung verfehen und an die Fernfprechleitung angefchloffen.

Diefes Gebäude ift in Backfteinen ausgeführt, an den Stral'senfronten mit grauem Pfälzer Sandftein verblendet und an der Hoffront mit Kalkputz und Oelfarbenanftrich verfehen ; das Dach ift mit Schiefer eingedeckt. Die Architektur zeigt die Formen der deutfchen Renaiffance.

Das Dienftwohngebäude, von der Klapperfeldtlrafse aus zugänglich, hat eine mit Kellergefchofs, Erdgefchofs und 2 Obergefchoffen bebaute Grundfläche von ca. 280 üm , der Verbindungsbau, welcher nur bis in das I. Obergefchofs reicht, eine folche von ca. 15,5 qm. Der Verkehr wird für die Wohnung des Präfidenten durch eine vom Erdgefchofs bis in das I. Obergefchofs führende Haupttreppe und durch eine bis zum Dachboden reichende Nebentreppe, für die Wohnung des Secretärs durch eine gleichfalls bis zum Dachgefchofs führende Wendeltreppe vermittelt.

Diefes Wohnhaus enthält im Kellergefchofs 2 Wafchküchen, fo wie die erforderlichen Räume für Wirthfchaftsvorräthe und Brennmaterial; im Erdgefchofs die Wohnung des Secretärs, beftehend aus 4 Zimmern und Zubehör, ferner die Küche nebft Wirthfchaftsräumen für die Wohnung des Präfidenten und 1 Ordonnanz-Zimmer ; im I. und II. Obergefchofs die Wohnung des Präfidenten, beftehend aus Empfangzimmer, 3 Wohnzimmern, Speifezimmer mit Anrichteraum, 5 Schlafzimmern, 2 Fremdenzimmern und I Baderaum; im Dachgefchofs die Dienftbotenzimmer und Geräthekammern.

Die Art der Bauausführung und die Architektur ftehen mit dem Präfidial-Gebäude in Uebereinllimmung.

Die Baukoften betrugen für das Gebäude des Polizei-Präfidiums 320000 Mark oder 430 Mark für 1 ⁽i,u bebauter Fläche und für das Dienftwohngebäude nebft Verbindungsbau 110000 Mark oder 372 Mark für 1 qm bebauter Grundfläche.

Literatur über »Gefchäftshäufer für einzeihe Zweige der Staatsverwaltung und für Ortsbehörden«.

Ausführungen.

Pugin and Britton. Illnjlrations of (lie public buildings of London. 2d edit. by W. H. Leeds. London 1838. Bd.. 2, S. 1 : Cufiom houj'e.

Aew cufiom-houfe at Bue?ios Ayres. Builder, Bd. 11, S. 370.

Herrmann. Das Dienftgebäude für die Königliche Provinzial-Steuer-Direction zu Stettin. Zeitfchr. f. Bauw. 1863, S. 149.

Propofed cufiom hou/e, Bombay. Builder, Bd. 24, S. 724. Das neue Grundfteuer-Gebäude

zu

Cöslin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1867, S. 193.

Das Gebäude der Stadtkanzlei in Konftanz.

Hartmann, A. Der Neubau des Haupt-Zollamts - Gebäudes in München.

Ing.-Ver. 1876 — 77, S. 44.

The general cufiom-honfe, Peß. Builder, Bd. 35, S. 1294.

The new prefeettire of police, Paris.    Builder, Bd. 37, S. 150.

Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1867, S. 333.

Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u.

. A.

ft

Dienftgebäude für die Direction der Verwaltung der directen Steuern zu Berlin. Zeitfchr. f. Bamv. 1880, S. 549. Das Haupt-Steueramts-Gebäude in Potsdam. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 67.

Das Provinzial-Steuerdirectionsgebäude zu Pofen. Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 89.

Polizei-Präfulial-Gebäude in Frankfurt a. M. : Frankfurt a. M. und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 256.

TU

!:i

Plan- ^Registratur

öl

vf b .

vlTecJiniscliesl- ■ Z e i c n e n-B ur e au

Fig. 109.

II. Obergefchofs.

e ni B a Ti n

Hoc.

S!

! r_-J

mm

für

s-

il

Bu-

B u rie a u s

:r,

:eauslfur Jünspectorenl uni

IsetPretâie. P

jibureaus|

schinej senil i

für.

i. ■

!!

Bureaus

ff i ftlesjjicienten

a er

tecTm. "ptlieilung Ipian-

I    Jijlcairjj]

Bureaus

fur

folôl

lh

^Pjr—

LLIfte cîhlu ngs-Bul _[||__ I _

r eaus

fl

T opo-prapMe

Plan-

icauuii.

ureaus® a.f. a. ■ Bespicienten r a F R e cJiuun g s SlAfiüi eiluxi g

B äu -

in j

1:500

<0 9876 5 4321    0

H-4+M⁴1¹ ! * !; ? »-Hf-

10

1S

20™

Arch : Helbing.

Wotoung-

niiiiiiiiiiiin

.A

.U

fHü

faterial-lverwaltun g

Billet-

D rue -Jfke-

iesCassi

□Biener s

ms*m

L ij

! cf

Fig. no.

Erdgefchofs.

! !!

I!

n un gl des Siaus

rnrj

OJ

IRegisti

Regi

c 1 a-

HauptCassa

lener

stratur

[51 ol

Toi

S i alt i sit i siclie

i:

fl

mm

il ii H

::i

lilii

TM

il ü H H il

But

w 0 ii -

::

;Mausy Sywart

R e gli s t rla t u r| S fl

a ti s t ii

is c îi e s liB u r e a u

Re-

f=j

''T

Verwaltungsgebäude der General-Direction der Grofsherz. Badifchen Staatseifenbahnen zu Karlsruhe ¹⁵²).

138

4- Kapitel.

Gefchäftshäufer für fonftige öffentlichen und privaten Verwaltungen.

Von Georg Osthoff und f H. Meyer.

328.

Wefen

und

Beziehungen.

Für die Verwaltung der mannigfaltigen öffentlichen und privaten Unternehmungen, welche die Förderung und Entwickelung von Handel, Gewerbe und Verkehr zum Ziele haben, find Gefchäftshäufer erforderlich, die theils ausfchliefslich zu diefem Behufe errichtet find, theils nur Beftandtheile anderer Gebäudeanlagen bilden, in beiden Fällen aber in den Kreis diefer Betrachtungen zu ziehen find.

Je nach den befonderen Zwecken des Unternehmens oder Betriebes, für deren Verwaltung diefe Gefchäftshäufer beftimmt find, laffen fich diefelben nach der im Nachfolgenden feff gehaltenen Eintheilung ordnen. Wenn hierbei auch die Er-forderniffe und insbefondere die Zahl, Gröfse und Benennung der Räume diefer Verwaltungsgebäude den Umftänden gemäfs verfchieden find, fo ift doch, wie die vorzuführenden Beifpiele zeigen werden, der bauliche Organismus im Wefentlichen derfelbe. Als neue Typen kommen zu den bereits bekannten noch die in einzelnen Fällen mit einer grofsen Schalter- oder Wartehalle, bezw. die mit Schauräumen ver-fehenen Anlagen hinzu.

Dem gemäfs find beim Entwurf diefer Gefchäftshäufer, äufser den für jedes Bauwerk gütigen allgemeinen Regeln, die in den vorhergehenden Kapiteln für andere Verwaltungsgebäude entwickelten Gefichtspunkte feft zu halten. Noch mehr, als bei diefen, tritt bei den jetzt in Rede flehenden Anlagen meift die Nothwendig-keit hervor, den Grundrifs in folcher Weife zu ordnen, dafs die innere Verwaltung von der äufseren getrennt und jede in ihre einzelnen Theile zerlegt ift, wobei indefs immer dafür Sorge getragen werden mufs, dafs die Ueberwachung und Verbindung der einzelnen Abtheilungen und Raume ficher und leicht ift.

a) Verwaltungsgebäude für Verkehrswefen.

329.

Allgemeines.

An diefer Stelle wären wohl zunächft die dem Poft- und Telegraphenverkehre dienenden Gefchäftshäufer vorzuführen. Da indefs in den meiften derfelben die Räume, welche für den eigentlichen Poft- und Telegraphen-Betrieb beftimmt lind, die Hauptrolle fpielen und auch das gröfsere bauliche Intereffe in Anfpruch nehmen, fo wurde diefe Art von Gebäuden beffer in Theil IV, ITalbbd. 2 (Abth. II, Abfchn. 3) behandelt. Um den Zufammenhang nicht zu zerreifsen, wurden dort auch folche Gebäude mit befprochen, welche allerdings richtiger im vorliegenden Kapitel einzureihen gewefen wären.

Eben fo wurden im gleichen Halbbande (Abth. II, Abfchn. 4) andere Anlagen für das Verkehrswefen, alfo namentlich für den heutzutage fo ungemein wichtigen Zweig deffelben, das Eifenbahnwefen, bereits diejenigen Verwaltungsräume, wenigftens in ihren allgemeinen Zügen, befprochen, welche in den für den eigentlichen Betrieb erforderlichen Gebäuden zugleich haben untergebracht werden können oder mtiffen; hiernach haben wir hier nur diejenigen Anlagen zu betrachten, für welche aus Zweckmäfsigkeits- oder Nothwendigkeitsgründen eigene Gebäude zu errichten waren.

Die im vorhergehenden Artikel als in der Regel erforderlich bezeichnete Trennung der Anlage nach innerem und äufserem Verkehr ift hier, wo für den äufseren Verkehr eigene zweckentfprechende Räume vorhanden find, zum gröfsten

Theile ohnehin fchon durchgeführt. Um fo mehr Sorgfalt ift aber auf eine möglichft zweckdienliche Anordnung der für die einzelnen Abtheilungen des Dienftes be-ftimmten Räume zu verwenden. An äufserem Verkehr bleibt in der Regel nur der des Publicums mit der Hauptcaffe und bei Gefellfchaftsanlagen der für das Actien-wefen, für welche die Räume thunlichft bequem, d. h. zu ebener Erde anzuordnen find.

Die Frage, in welchen Fällen folche felbftändigen Verwaltungsgebäude erforderlich find, wird in der Regel nur bei den Eifenbahnen zu unterfuchen fein. Hierbei ift indefs zu bemerken, dafs erftlich die Verlegung der Verwaltungsräume in den Hauptbahnhof der betreifenden Eifenbahn, in welchem diefelben naturgemäfs ein Obergefchofs einnehmen, im Allgemeinen eine beffere Ausnutzung der in der Regel fehr grofsen Flächenausdehnung der unteren Gefchoffe zur Folge hat, fo wie dafs zweitens die leichte Verbindung der leitenden Organe mit den unmittelbar ausübenden nicht unbedeutende Vereinfachungen im Betriebe zuläfft, was bei kleinen Anlagen fo fchwer in das Gewicht fällt, dafs dadurch alle anderen Rückfichten überwogen werden. Andererfeits hat aber auch das vom Hauptbahnhofe getrennte Verwaltungsgebäude feine Vorzüge; denn man erhält damit nicht allein für erfteren gröfsere conftructive P'reiheit, fondern auch für letzteres eine in der Regel für den Verkehr zwifchen Centralleitung und Publicum günftigere Lage; endlich ermöglicht man hierdurch den Beamten der Centralleitung eine ruhigere, ungeftörtere Arbeit. Im Allgemeinen darf das Urtheil dahin zufammengefafft werden, dafs das vom äufseren Bahndienft getrennte Verwaltungsgebäude mehr den gröfseren Verhältniffen entfpricht, dagegen der Verwaltung und Betrieb zugleich umfaffende Bau für die kleineren von Vortheil ift.

Das Verwaltungsgebäude der General-Direction der Grofsherz. Badifchen Staatseifenbahnen in Karlsruhe (Fig. 109 u. 110¹⁵²), von Helbing entworfen und ausgeführt, war urfprtinglich beftimmt, auch das Poft- und Telegraphenwefen mit aufzunehmen, erhielt aber, als die letzteren beiden Verwaltungszweige an das Reich, übergingen, anftatt diefer die Gefchäftsräume für das Rheinftrom- und das Strafsen-bauwefen.

Erbaut in den Jahren 1870—74, enthält der Bau in 4 Gefchoffen 210 Räume, welche nach Abzug der Wohnungsräume für den General-Director. für den Materialverwalter, den Hauswart und für 4 Diener zu Bureau-Zwecken verwendet werden.

Die Grundriffe (Fig. 109 u. 110), die dein an der Ecke der Erbprinzen- und Lammftrafse gelegenen, 130,5 m langen, aber nur 35 bis 40 m breiten Bauplatze anzupaffen waren, zeigen ein lang geftrecktes Hauptgebäude, das im Erdgefchofs, im I. und II. Obergefchofs mit dem fchmalen Hinterhaus durch einen in der Hauptaxe liegenden Verbindungsgang in Zufammenhang gebracht ift. Zu letzterem gelangt man auf halber Gel'chofshöhe von den Ruhebänken der feuerficheren, von Sandftein hergeftellten Haupttreppe, mittels deren fämmtliche Gefchoffe des Vordergebäudes verbunden find. Das Gebäude enthält im Erdgefchoffe die Wohnungen des Hauswarts und des Caffen-Dieners, die Hauptcaffe, das ftatiftifche und das Reclamations-Bureau, die Materialverwaltung und die Billet-Druckerei.

Im I. Obergefchofs ift die Wohnung für den General-Director, der Sitzungsfaal ; im Mittelbau, in welchem das nächft höhere Gefchofs als Halbgefchofs ausgebildet ift, ein reich decorirter, hoher Sitzungsfaal, daran anftofsend die Räume für die Betriebsabtheilung und im Hinterbau Abfertigung und Kanzlei.

Im II. Obergefchofs befinden fich die Bureaus für den gefammten technifchen Dienft mit Zubehör, getrennt nach den einzelnen Zweigen, alfo für Bahnbau und Bahn-Unterhaltung, für Hoch- und Mafchinenbau und für Vermeffungswefen.

Im III. Obergefchofs endlich find Wohnungen für 4 Diener und die Räume für das Rechnungsund Controlewefen der fämmtlichen Abtheilungen.

130.

Beifpiel

I.

140

Die Hauptfaçade ift durch einen vortretenden zwei Eckvorlagen gegliedert.

Der Sockel befteht aus rothem Sandftein ; die Einfaffungen

mit einer Attika gekrönten Mittelbau und durch

Pilafter und Gefimfe find aus weifsem

Sandftein ausgeführt ; die Mauerflächen des I. und II. Obergefchoffes erhielten einen grauen Spritzbewurf, die Zwifchenfelder des oberften

von

den übrigen Gefchoffen getrennt gehaltenen Gefchofles find mit

Sgraffiti gefchmückt.

Das Gebäude ift mit einem Canalfyflem für das Abwaffer und mit Gas- und Wafferleitung verfehen. Die Gefammtkoften des Gebäudes, einfchl. Plof- und Gartenanlagen, betrugen rund 1 200000 Mark, 101000 Mark auf die Dampfwafferheizung kommen, mit der das Gebäude verfehen ift.

wovon

*3i-

Beifpiel

It.

Das Verwaltungs- und Wohngebäude der k. k. priv. I. Siebenbürger Eifenbahn-Gefellfchaft zu Budapeft (Fig. m u. 112¹⁵³) ift nach den Plänen Hinträgers unter Mitwirkung von Claus erbaut worden.

Der für daffelbe erworbene Bauplatz liegt an der Ecke des Rudolfs-Quais und der Arpad-Gaffe und mifft nach erfterer 33,om, nach letzterer 27,0 m. Das Gebäude umfchliefst auf drei Seiten einen Hof, der in folcher Weife angeordnet ift, dafs er von einem eben folchen , zum benachbarten Verwaltungsgebäude der Alfölder-Bahn gehörenden Hofe die Fortfetzung bildet. Der Bau befteht aus einem Kellergefchofs,

Fig. in.

Fig. 112.

17

irF’

IjBU

rsan

*•(

Si.....

|W o 3t n u u g

Bureaux

Ib

Tl

i;

|H a u s

wart

L....

ii.-

B u : r ji e aji u ; x

JA

Bp u

i'

fafCnlF

* H * ! u 1    lf| B u r e ;; a u x ;| S i t z u n g s-S aaliiPi-asUent :i

tii:iil

Ii i r e c t o r

ajFHfF³

- -.1

Erdgefchofs.

I. Obergefchofs.

1:500

r-

987654321 O

10

20“

Verwaltungs- und Wohngebäude der k. k. priv. I. Siebenbürger Eifenbahn-Gefellfchaft zu Budapeft¹⁵³).

Arch. : Hinträger &? Clanfs.

einem Erdgefchofs und 4 oberen Gefchoffen und enthält neben 38 Bureau-Räumen' die Wohnung für den General-Director, fo wie 8 Beamten-Wohnungen. Im Keller find 2 grofse Magazine, die Vorrathsräume für die einzelnen Wohnungen, die Wafchküche und die Räume für die Billet-Druckerei und für die lithographifche Anftalt untergebracht. Das Erdgefchofs und das I. Obergefchofs enthalten, mit Ausnahme eines in erfterem gelegenen Zimmers für den Portier, ausfchliefslich Bureau-Räume, und zwar in letzterem Gefchoffe das Sitzungszimmer, fo wie die Bureaus des Präfidenten und des General-Directors. Das II. Obergefchofs enthält Bureaus und die Wohnung des General-Directors, letztere ungefähr die halbe Grundfläche diefes Gefchofles einnehmend. Das III. und IV. Obergefchofs enthalten je 4 Wohnungen. Die Verbindung zwifchen den verfchiedenen Gefchoffen wird vermittelt durch die in Stein ausgeführte, feuerfichere, bis zum IV. Obergefchoffe reichende Haupttreppe, fo wie durch eine gleichfalls fteinerne Wendeltreppe, welche vom Keller bis zum II. Obergefchoffe führt.

Die äufsere und innere Ausftattung ift ziemlich reich gehalten, namentlich die Hauptfaçade, welche aufser einem vorftehenden, vierfäuligen jonifchen Portikus durch Balcons und Sculpturen gefchmückt ift.

Das Verwaltungsgebäude der Oldenburgifchen Eifenbahn - Direction und der Katafter-Direction zu Oldenburg (Fig. 113) hat, entfprechend der allmählichen Weiterentwickelung des Bahnnetzes, im Laufe der Zeit eine Erweiterung erfahren, indem zuerft nur ein Gebäude in Ausficht genommen war, welchem fpäter, als diefes fich

132.

Beifpiel

III.

Fig. 113.

r~*

!!.

#7

n

§P

<3

G-

3G-

vcrm

Wim

mS

MM

i s enïalmîlimlioii

Kataster-

■ f w?

s 1 r ïi ere s

Arciiiv !;

■ R egistra- ïZimmer-;

I tUr Łirectors!

4---L

Direction

i S

B i|r e a u- Eläume

-L. r -

|j t li (lll e jjvorstana ij

für

p m Original : I Karten

■'f¹—    ni,.--:,

IZeichenzmmei’

ii

arâtÜ

robe

• IA rck 1 v

H ans-n wart

1:500

“P

1 r ela u-B. a u m e aaiiiter jjsit z u n g s zim m e r

=0

<0987 6

KH-bhf-

10

20"»

5 4 3 2 1 0

MH-bbbf

Verwaltungsgebäude der Oldenburgifchen Eifenbahn-Direction und der Katafter-Direction zu Oldenburg.

Arch. : Bure/ch.

für den Dienft zu klein erwies, ein zweites hinzugefügt wurde. Diefes zweite, wiederum auf eine Erweiterung der Bahnen berechnet, hat fich, da diefe in dem erwarteten Mafse nicht eintrat, für den gegenwärtigen Dienft als zu grofs erwiefen, und es ift in Folge deffen ein Theil deffelben der Grofsherz. Katafter-Direction zugewiefen worden.

133-

Beifpiel

IV.

Tn den Hauptzügen befteht das ältere gröfsere Gebäude aus Kellergefchofs, Erdgefchofs, 2 Ober-gefchoffen und dem vollftändig ausgebauten, viergiebeligen Dachraum; das zweite neuere Gebäude enthält ein Obergefchofs weniger. Das Kellergefchofs des letzteren Gebäudes ifl dem für beide gemeinfchaftlichen Hauswart, das Erdgefchofs und I. Obergefchofs der Katafler-Direction, die oberen Räume der Eifenbahn-Direction zugewiefen. Letztere flehen mit dem II. Obergefchoffe des gröfseren Gebäudes in directer V erbindung.

Im Hauptgebäude find fämmtliche Räume den verfchiedenen Zweigen der Central-Verwaltung der Eifenbahn zugetheilt, und zwar ift im Kellergefchofs das Druckfachenwefen, im Erdgefchoffe die Bahnunterhaltung und Bauabtheilung, im I. Obergefchofs die Centralleitung mit der zugehörigen Expedition und Regiftratur, im II. Obergefchoffe und im Dachgefchofs das Rechnungswefen, die Revifion, das Reclamations-wefen und die verfchiedenen Controlen untergebracht.

Beide Gebäude find in Backflein-Rohbau, übrigens fowohl im Aeufseren, wie im Inneren in gröfster Einfachheit ausgeführt.

Das Hauptgebäude hat bei 350 bebauter Grundfläche 76000 Mark, alfo für 1 qm 217 Mark, das kleinere Gebäude bei 285 ü™ Grundfläche 59000 Mark, alfo für 1 qm 207 Mark gekoflet.

¹

Nach den Originalplänen, fo wie nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 89.

²

Process-R e gi stramrl

³

I uni

⁴

\ Instruction

⁵

) Nach einem von Herrn Stadtbaurath Behnke zu Frankfurt a. M. gütigft zur Verfügung geftellten Plan.

Das Gebäude der Centralverwaltung der Charentes-Eifenbahn zu Paris (rue Châteaudun) ift unter der Oberleitung Bobin s von Cuniffet erbaut worden (Fig. 114 bis 116¹⁵⁴).

Fig. 114.

Fig- 115

Fig. 116.

Sill

: But au IA c t i e u-C a s s a

'""f, Le c Iiïïuiig s wo s en

Forste

Saal f. streitig e An gelegene ei

farstanï

Stellv"

f:

forstana

WS

orsiani

y.--

ta

Stellv'

C assa| |

1¹",!

ftrstai£l| :

LYorstanäl ;

ni

fauswart

Bj

MS

wTT

iiRecImnnnswesen

!!

j^Eipfar.J

öircnsr'

lai ä

[mi

Laien

a 4 eit

Woti -

nung

L ^

î II

aeclmungswesen

o.

rasHlent

□P

i

S äl e

Zwifchengefchofs.

I. Obergefchofs.

Erdgefchofs.

Gebäude für die Centralverwaltung der Charentes-Eifenbahn,54). — '/r,oo n. Gr. Arch. : Bobin <S~ Cuniffet.

Daffelbe ifl auf einem Platze von 21,05m Frontlänge und 30,75m Tiefe errichtet und befteht aus drei zufammenliegenden, die U-Form bildenden Theilen, welche einen mit Glas bedachten Hof von 16,₀₀ m Länge und 9,75 m Breite umfchliefsen. Das Gebäude befitzt aufser dem Kellergefchoffe 6 Gefchofle und enthält in erflerem die Keller der Läden, den Heizapparat, die Canäle und die Unrathftollen, welche mit den ftädtifchen Abzugsrohren in Verbindung ftehen ; im Erdgefchoffe liegt ein Vorderbau, und zwar in der Mitte der Strafsenfaçade, das Haupteinfahrtsthor, zu deffen beiden Seiten Verkaufsläden, daneben eine Stube für den Portier, Vorplatz und Treppe, im Mittelbau eine Kammer für den Portier, die Caffe und die Controle-Räume und im Hinterbau Räume für das Actienwefen mit zugehöriger Contrôle, welche durch einen durch den Mittelbau geführten Gang mit den in diefem Theile befindlichen Gefchäftsräumen und mit dem Einfahrtsthore in directer Verbindung flehen. Das Zwifchengefchofs enthält die zu jedem Laden gehörenden Wohnräume, beftehend aus 2 Kammern, Efszimmer und Küche, diefe durch eigene Treppen mit dem zugehörenden Laden verbunden und jedes ein völlig von allem Anderen getrenntes Ganze bildend ; aufserdem find noch im Vorderbau die Räume für den Hausverwalter und im Mittel- und Hinterbau die Bureaus für das Rechnungswefen angeordnet.

wovon auf Wafferleitung, Heizungs-

Im I. Obergefchols (Hauptgefchofs) liegen in der Front der Empfangsfaal, der Sitzungsfaal, der Saal für die Direction und das Zimmer des Vorfitzenden derfelben. Alle diefe Räume münden in einen grofsen Vorfaal, der fein Licht an den beiden Enden durch 3m im Quadrat meffende Lichtlchächte erhält und neben welchem noch Kleiderablagen fich befinden. Der Seiten- und der Hinterflügel enthalten die Bureaus für alle zur Entfcheidung der Direction kommenden ftreitigen Angelegenheiten. In den drei übrigen Gefchoffen find in ganz gleicher Weife die Gefchäftsräume für den Betriebsdienft, für den Neubau, für rollendes und das andere Material etc. untergebracht. In diefen Abtheilungen find ftets die Hauptbureaus nach vorn gelegt, die untergeordneteren nach dem Zwifchenflügel und nach hinten. Die Giebel und Dachräume enthalten die Speifefäle der Vorftände und der übrigen Angeftellten, die Zimmer des Hauswarts und der Bureau-Diener und endlich noch die Archive, Druckfachen etc.

Die Koften haben 302800 Mark (378500 Francs) betragen und Beleuchtungs-Anlagen 22000 Mark kommen.

Das Verwaltungsgebäude der allgemeinen Gefellfchaft des interoceanifcben Canals von Panama (Compagnie univerfelle du canal interocéanique de Panama) zu Paris (big. 117 u. 118 ¹⁵⁵) ift nach den Plänen Picq's auf einem Grundftück erbaut worden, welches an das der Suez-Canal-Gefellfchaft gehörende und fchon früher zu gleichem Zwecke bebaute Grundftück angrenzte, und zwar mit feiner Hinterfeite.

Flierdurch haben beide Grund ftücke ihren Zugang von zwei verfchiedenen, aber einander fall parallel laufenden Strafsen, und zwar die Suez-Canal-Gefellfchaft von der rue Charras und die Panama-Canal-Gefellfchaft von der rue Caumąrtin.

Das erworbene Grundftück hatte bei einer Breite von 13,5 m eine Tiefe von 44,ora, war daher für den vorliegenden Zweck ziemlich befchränkt und bot einerfeits durch feine lang ge-ftreckte Form, andererfeits durch die die Lichtzuführung hindernden eng anfchliefsenden Nachbargebäude mancherlei nicht ganz unerhebliche Schwierigkeiten, welche aber vom Architekten mit vielem Gefchick überwunden find.

Im Kellergelchofs find,

* neben den Archiven, den Aufbe- ; Jj ‘ wahrungsräumen für Documente etc., die Einrichtungen für Heizung und Lüftung untergebracht.

Fig. 118 zeigt den Grundrifs des Erdgefchoffes, deffen Haupttheil ein an drei Seiten von Bureaus umgebener glasgedeckter Saal von ca. 19,00m Länge und 7,75 m Breite bildet. Diefer Saal dient nach amerikanifchem Vorbilde dem Verkehre mit dem grofsen Publicum, d. h. in ihm vermitteln fleh gegen die angrenzenden Bureaus das Subfcriptionswefen, der Caffenverkehr, der Empfang, bezw. Umtaufch der Actien, kurz alle hierher gehörenden Gefchäfte.

Die nicht von Bureaus umgebene vierte Wand ift decorativ ausgebildet, indem fie dem Auge ein in kräftigen Farben ausgeführtes Panorama der Landenge von Panama darbietet. Eben fo find alle übrigen Theile des Saales in reicher Ornamentik gehalten , welche neben kräftigen Farben zum grofsen Theile in

I34

Beifpiet

V.

Fig. 117.

ml . r

■    ' ¹ I

lagt;

MB

LA

e c 0 fi c m a t

I. Obergefchofs. E500

10

15

Fig. 1 iS.

li- II

Vj

ąActien-ipcassa 0

fauswari

e au

Erdgefchofs.

Verwaltungsgebäude der allgemeinen Gefellfchaft des interoceanifchen Canals von Panama¹⁵⁵).

Arch. : Picq.

Fig. 119.

& e wölb e;

*35-

Beifpiel

144

Schmiedeeifen mit dem Hammer gearbeitet auf die fchmiedeeifernen Träger der verichiedenen Wandöffnungen und auf die diefe tragenden gufseifernen Säulen autgenietet, angebi'acht find.

Fig. 117 zeigt das I. Obergefchofs, welches die Zimmer der Direction, die beiden Berathungs- und Sitzungszimmer und die Bureaus für den Secretariats-Dienft enthält. Im II. Obergefchoffe befinden fich die Bureaus der zu der Direction in nächfter Beziehung Behenden Abtheilungen, nämlich die Studienräume und Zeichenfäle, dann im folgenden Gefchoffe das Revifions- und Rechnungswefen und endlich im IV. Obergefchofs die Wohnräume und Küchen für die im Haufe ielbft wohnenden Angeftellten, fo wie noch ein Zimmer für einen der Verwaltungsbeamten. Alle diefe verfchiedenen Gefchoffe find fowohl durch Treppen, als durch hydraulifche Aufzüge zugänglich.

Die Heizung der Räume gefchieht mittels Dampf. Ein Ventilator beiorgt, in Verbindung mit Schloten rfür die Vertheilung, die Zufuhr von frifcher Luft, indem er die aufsen gefchöpfte frifche Luft in das Innere des Gebäudes hineinprefft, von wo fie , nachdem diefelbe über die Heizrohre geftrichen , in die einzelnen Localitäten geführt wird.

Alle Bureaus find, fo weit irgend erforderlich, durch Sprachrohre verbunden, welche aber bei der grofsen Anzahl der Zimmer, da in diefen Verkehr auch die Räume der Suez- Canal - Gefellfchaft mit hineinzuziehen waren, fo angeordnet find, dafs alle in eine Central-tlelle münden und hier durch einen Angeftellten, je nach Verlangen, verbunden und wieder getrennt werden können.

Die Ausführung des Gebäudes ift folide, aber ohne Luxus. Auf den aus Bruchftein aufgeführten Fundamenten ift ein durch das ganze Gebäude durchgehender Sockel von feften Quadern errichtet. Eben fo find die beiden Haupt-façaden in Quadern aufgeführt, während alles Uebrige aus Back-fteinen hergeftellt ift. Die Treppen find aus Stein, die Dach-Conftruction aus Schmiedeeifen ausgeführt.

Baukoften betrugen 375500 Mark, zu denen für Heizung, Lüftung und andere Nebenanlagen noch 87960 Mark hinzukommen, fo dafs die Gefammtbaukoften hiernach 463460 Mark betragen. Die Koften für 1 qm bebauter Grundfläche von 594qm betragen 78oMark.

Das Verwaltungsgebäude des erften ungarifchen Lloyd zu Trieft (Fig. 119 u. 120 ¹⁵⁶) ift auf Grundlage einer vorausgegangenen be-fchränkten Wettbewerbung von v. Ferfiel 1880—81 erbaut worden.

Die

mmm

Ift

JF

ÎH a lii

;;

jiiF 1 u r

r-r--A

euer

TT1

i:

fff

d üi! T_____er-_

jSdLVfSt;

aujqwart ;

ll

ujir cijh. fl ja dtir t||| —i i    i ! I I i

Jffofiru

ÿvjagaz

üfür

_    ⁰    ■    o o ,

oi

öne

Æaga¹1-zine Jrient jVeneftig Jndiei

fur

" îfejfB dftftii s-Bur e au ' Q ■ Ve feit ihul

Orient

alle

°^1° °|T|0 0    0

⁰ÜJ° ⁰üJ° ⁰    ⁰

Erdgefchofs.

ureat ors tani

Verwaltungsgebäude des

Arch. : v. Ferftel.

Der ca. 63 m im Quadrat grofse Bauplatz ift fehr gut gelegen , nach Welten zu vom Walter nur durch die Strafsenbreite der riva del molo di S. Carlo getrennt, liegt mit der Nordfront nach der piazza grande, mit der Südfront gegen die J'anita und wird nur im Olten von einer Strafse, der via del orologio, berührt. Da ein fo grofser Bauplatz durch die Raumbedürfniffe der Lloyd-Verwaltung nur etwa zur Hälfte ausgenutzt werden konnte, man aber gleichwohl ein dem Platze und der Umgebung entfprechendes Gebäude aufführen wollte, fo entfchlofs man fich, über den eigentlichen Zweck hinauszugehen, den Platz ganz zu bebauen, dabei aber die eine Hälfte des Baues zu Miethwohnungen einzurichten, indem man die Gruppirung fo anordnete, dafs die Bureaus der Gefellfchaft im Nordwelten des Gebäudes gegen Meer und piazza grande liegen, während die Miethräume, welche wieder in zwei fymmetrifche Hälften getheilt find, im Wefentlichen gegen die fanita und die via del orologio gerichtet find.

Die der Verwaltung gewidmete Gebäudehälfte hat den Plaupteingang, der übrigens nur als Zugang zu den Rep räfentations - Räumen dient, vom freien Platze aus, während die Eingänge zu den Gefchäfts-Localitäten fowohl an der riva, als auch an der via del orologio gelegen find. Diefe Eingänge liegen in

Fig. 120.

i:

■iiWqéïk

!!

1 «-L

ln

r~

KDiener

ot zim.

fi

§fl s

Entrei

-p

Küche

I piene

TpH

I

JÀr ch.i v-LAr ch i vj

Statistik

Çh

fn

■P

ni

P!

:fd .

iKu ch e

inlréeü

Küchel

B-

S p e i |i t ions-

e |s c h ä f t

Ô1

îener

1; Ü

H a u p i t! - C

II

Hv or zinl.'j

pt

fr æ

TstatistiK. ; i

II

m;

51

iz;=

~iii

znird!

fâ!,

ï_->n

;e-z-

IÉ-2

ï h y

- p...u |

y u ||v o r z i m .F

C o Ht r i

r r a ü. ni

ienerlBiener

!0

Versicherung! we sen

ensionsfoni

pi

■V

Tf

ü¹--

71

rzlVorzimiiierl

fersamhmgsl- See. I

lie qistratuT

Schiffahrts-

plirector.

N /s

Zwifchengefchofs.

erften ungarilchen Lloyd zu Trieft.

10 987654321

1:500

1ö

-s

7-

Handbuch der Architektur. IV.

136.

Allgemeines.

137-

Beifpiel

146

der weft-öftlichen Hauptaxe des Gebäudes und find durch eine Säulenhalle mit einander verbunden, welche als eine die ganze Tiefe des Gebäudes durchziehende Flurhalle die Zugänge zu allen Räumen des Verwaltungsgebäudes und der einen Miethhaushälfte vermittelt und zugleich eine Durchfahrt bildet. Zu beiden Seiten diefer Eingänge liegen die Treppen , welche zu den Bureaus und den in den oberen Gefchoffen gelegenen Wohnungen führen. Die zweite Miethhaushälfte hat zwei Einfahrten und an jeder derfelben eine W ohnungstrepp e.

Das Gebäude enthält ein Erdgefchofs, ein für Bureau-Räume noch verwendbares Zwifchengefchofs und zwei Obergefchoffe. Im Erdgefchofs (Fig. 119) find, gruppirt um die grofse Flurhalle, die Bureaus für die Spedition und das Ankunfts-Bureau gelegt. Die Ecke vom grofsen Platz und von der via del orologio ift für ein Café beftimmt; die übrigen Räume des Erdgefchoffes find zu Verkaufsläden eingerichtet (in Fig. 119 nicht weiter dargeftellt). Vom Zwifchengefchofs (Fig. 120) ift die ganze nördliche Hälfte für die verfchiedenen Bureaus der Verwaltung, die füdliche für die Gefinde- und Wirthfchaftsräume der Miethwohnungen verwendet. Das Hauptgefchofs enthält im Mittelbau der Hauptfaçade den durch zwei Gefchoffe gehenden Feft- und Verfammlungsfaal, daneben links refervirte Zimmer, rechts die Empfangsund Sitzungsfäle des Verwaltungsrathes, fo wie auf der Nebenfeite bis einfchl. der Räume des Mittelbaues dafelbft, die Arbeitszimmer und Bureaus der Directoren , nebtt zugehörigen Vorzimmern, aufserdem noch 5 Wohnungen, während das oberfte Gefchofs ausfchliefslich für letztere beftimmt ift.

Dem Zwecke entfprechend find die meiften der angeordneten Localitäten Nutzräume, und nur einige wenige haben eine reichere architektonifche Behandlung erhalten. Hierher gehört die durch das Zwifchengefchofs durchgeführte Flurhalle, welche, im Zufammenhange mit der Haupttreppe, einer fymmetrifchen dreiarmigen Anlage, fleht ; ferner der fünffenftrige, durch zwei Gefchoffe reichende Saal und die angrenzenden Säle des Verwaltungsrathes; endlich noch die Durchfahrtshalle, welche als wirkungsvoller Säulenbau den Hof in zwei Theile fcheidet und fowohl zu der Haupttreppe, als auch zu den übrigen Treppen führt.

Die Façaden find in Rückficht auf die angrenzende See und die freien Plätze für die Fernwirkung berechnet und daher einfach , aber kräftig in 'allen Profilen gehalten ; die nach der See gerichtete Anficht ift mit einem fich auf 40m Höhe erhebenden, in der Mitte derfelben auf vorfpringenden Rifaliten fich auffetzenden Thurm gefchmückt, welcher den zur See ankommenden Reifenden fchon von weiter Ferne her als Wahrzeichen dient.

Dem Gebäude hat ein reicher bildnerifcher Schmuck zu Theil werden können , namentlich an der Platz- und Seeanficht, und zwar an erfterer auf erhöhter Attika zwei weibliche Figuren, als Schildhalterinnen dienend, denen zur Seite zwei Knaben, die friedliche Arbeit und den Kampf mit dem Meere bedeutend, flehen ; etwas entfernt hiervon zu beiden Seiten find Vulcan und Merkur, Aeolus und Pofeidon angebracht. In ihrem unteren Theile hat man diefe Façade mit zwei kräftigen Nifchen verfehen, welche je einen Brunnen mit einer Figurengruppe enthalten, letztere das majeftätifche Meerwaffer und das unentbehrliche Quellwaffer darftellend. Die See-Façade zeigt zu beiden Seiten des Thores auf der einen Seite die Göttinnen Leukothea mit ihrem Sohne Palaemon (die dem Seefahrer hilfreichen Wefen) und andererfeits die Göttin Urania, das Sinnbild des geftirnten Himmels (die Führerin auf pfadlofem Meere).

Der Gründung diefes Gebäudes ift bereits in Theil III, Band I diefes »Handbuches« (Art. 428, S. 302) Erwähnung gefchehen.

Die Koften des Baues haben 1 800000 Mark betragen oder für 1 qm bebauter Grundfläche 446 Mark.

b) Verwaltungsgebäude für Fabrik- und Gewerbewefen.

Diefe Verwaltungsgebäude dienen verfchiedenen Zwecken, fo dafs aufser den allgemeinen Regeln, die in den vorhergehenden Kapiteln bereits mitgetheilt worden find, keine weiteren Anhaltspunkte für deren Grundrifsdurchbildungen gegeben werden können.

Die Anordnung folcher verfchiedenen Zwecken dienenden Gebäude dürfte durch folgende 5 Beifpiele am beften erläutert werden.

Das Verwaltungsgebäude der Dock-Gefellfchaft zu Hüll (Hüll dock company) ift von Wray auf einem dreieckigen Platz erbaut, der an einer Seite vom Dock-Quai, an den beiden anderen Seiten von Strafsen begrenzt ift (Fig. 121 u. 122 ¹⁵⁷).

Die Grundform des Gefchäftshaufes fchliefst fich in allen Theilen der Geftalt der Bauftelle an, fo dafs die Hauptanficht nach dem Quai zu nach einem Kreisbogen geftaltet ift, dagegen die Fronten nach

15î) Nach: Btiilder, Bd. 30, S. 125.

den beiden Strafsen zu gerade Fluchten zeigen. Obgleich das Gebäude fonach Licht von allen Seiten erhält, hat man doch bei der nach jeder Richtung ca. 35 m betragenden Tiefe des Platzes es für erforderlich erachtet, im Inneren einen Lichthof anzulegen, der denn zugleich ftir die Lüftung nutzbar gemacht ift. Auf den drei Ecken find kreisrunde Thürme angeordnet, welche den Uebergang der Seitenfronten zu einander vermitteln, und, da fie das ca. 25 m hohe Gebäude noch um weitere 25 m überragen, fchon von fern den von der See herkommenden Schiffen als Merkzeichen dienen.

Fig. 121.

Obergefchofs.

C omit e

feit!⁵«

Ihr

//

Ml

•v

Ä'A;

'----yîs

Cd)

fresor

Qj

NT g¹

si

fs e c r e t ärii..J

.--æAaw ait.

S11 z u n g s - ZimlWaTtezlAct en

lG-elulfe

’oil

J]

1:500

Î0 9 8

10

15

J_

---1

20m

Das Gebäude befitzt zwei volle Gefchoffe und eines von halber Höhe. Die Façaden find, der Lage an der See halber, nach dem Typus der venetiani-fchen Paläfte ausgebildet; dabei haben die runden Ecken, fo wie die Haupteingänge unten vor-fpringende jonifche Säulen, die Seitenfronten dagegen in den Fenfterpfeilern Pilafter der jo-nifchen, im oberen Gefchoffe folche der korinthifchen Ordnung erhalten. Alle Façaden lind in gutem Quadermauerwerk von verfchiedener Farbe her-geftellt. Das Dach ift mit Schiefer eingedeckt.

Fig. 122.

Erdgefchofs.

//

igp a

Qj

Qj

G:

Ci

'"-7

Ttbso:

O)

..

■q?

Lv::

//

V *]S ortier"

U 0CX- \ chreiber "insister]

JugenieuTL-.-.-

Jag enieup*

Toil! Gehilfe iWartez

ToiF

Verwaltungsgebäude der Dock-Gefellfchaft zu Hüll 15 7). Arch. : IVray.

Trotz der durch die kreisförmig gebogene Hafenfront, die runden Ecken und den zweitheiligen, im Wefentlichen dreieckigen inneren Lichthof recht fchwierigen Grundform ift doch die Platzausnutzung eine verhältnifsmäfsig recht gute. Im Erdgefchofs find nach den beiden Strafsen zu die ver-fchiedenen Bureaus für den Betriebs-Ingenieur und für den Dockmeifter angeordnet, während nach dem Hafen zu die ganze Länge von dem 30,om langen, 9,o m breiten und 5,4m hohen Bureau für alle allgemeinen Werftangelegenheiten eingenommen wird. Mit diefem fleht in unmittelbarer Verbindung der in dem einen der Eck-thiirme gelegene Raum für den Bureau-Chef. Der Zugang zu diefen Bureaus ift für letztere Localitäten an der Dockfeite, für erftere dagegen an einer der Strafsen, indem hier in der Mitte der Gebäudefront der durch einen Portikus gefchmückte Haupteingang angebracht ift, angeordnet. Letzterer führt mittels Vorplatz und Flurhalle zu den mit den Bureaus in Verbindung ftehenden Corridoren und zu der maffiven Haupttreppe,

I48

welche das untere mit dem oberen Hauptgeichols verbindet. Dies letztere enthält das Sitzungszimmer, ein Wartezimmer, die Räume für das Secrétariat, für das Rechnungswefen, fo wie für den Anwalt, daneben einen feuerficheren Raum für Documente etc. und endlich den grofsen Actionär-Saal. Letzterer ift über dem unteren Bureau für allgemeine Werftangelegenheiten, alfo nach dem Hafen zu gelegen, hat eine Länge von 21,o m, eine Breite von 9,om und eine Höhe von 7,5m. Er ift reich decorirt; die Wände find

mit korinthifchen Marmor-    __

faulen gefchmückt, welche    r—i ^---

eine reich decorirte Decke

tragen.    .    ¹ f* ^

Die Erwärmung des Gebäudes gefchieht mittels Dampf, und es ift für die Luftabführung ein Ventilator aufgeftellt.

f ü g -yb are

138.

Beifpiel

II.

Das Verwaltungsgebäude der Königlichen Bergwerks-Direction zu St. Johann a. d. S. (Fig. 123 u. 124 15S) ift nach einem durch eine Wettbewerbung erlangten, aber zu luxuriöfen Plan Warth' s von Gropius & Schmieden, dem geftelltenProgramme v= entfprechend, erbaut worden.

Fig. 123.

K a u- z

cd

Erdgefchofs.

'otsteher

Boten

B 0 feil

ot stell er

Verfugt

Das Gebäude follte enthalten: 1) die Bureaus für die verfchiedenen Refforts der Verwaltung felbft, welche in Verbindung unter fich und mit der Gefchäftswelt anzulegen waren. 2) Es follte dem nicht unbedeutenden Verkehre, welchen die Direction mit auswärtigen Gruben unterhalten mufs, Rechnung getragen werden. Diefer Verkehr aber befteht einmal aus dem Kommen und Gehen einer grofsen Anzahl von Wagen, welche beftimmt find, die für die Löhnung der Bergarbeiter allwöchentlich erforderlichen Geld-

cd

-ULHV-

evis ot

Kessel

VW

..

A

\.\Aw

äW\

Arch. :

Gropius èf Schmiede n.

Verwaltungsgebäude der Königl. Bergwerks-

fummen abzuholen, andererfeits aber in dem täglichen Verkehre von Boten, welche die Lebermittelung von Correfpondenzen, Bauprojecten, Grubenplänen, Druckfachen etc. zu beforgen haben.

Das Gebäude follte ferner enthalten : 3) Wohnräume für den Vorfitzenden der Direction ; 4) Wohn-räume für die Boten; 5) Wirthfchaftsräume und Räumlichkeiten für Fuhrwerke und Kutfcher.

Diefen vielfeitigen Anforderungen zu entfprechen, war zunächft eine gröfsere Anzahl von Eingängen

erforderlich, welche fo angeordnet find, dafs der Verkehr des Publicums haupt-fächlich auf den Eingang an der ftumpfen Ecke des Gebäudes verwiefen ift, während den Beamten und fremden Boten der Eingang in dem an der Trierer Strafse legenen Mittelbau refervirt ift. Die Wohnungen des Vorfitzenden fowohl, als auch die der drei Boten haben ebenfalls eine jede ihren eigenen Eingang von der Strafse und Ausgang nach dem Hofe erhalten, und zwar erfteren in der Giebelwand des gröfseren Flügels.

Ober-Mark-s cheiäer

Bur

IL e v 1

'Ja

lese-

Zimmer

hbliofheltai

evisions

Bure au

V or-Zimmer

GaräeJ robe Â

Jnstru-

mente

ge-

urea

SUÛIS1A3

lilfsarb.

Omections

Mitqlä.

evisions -

'S)

Fig. 124.

II. Obergefchols

-w

■w

'S)

tja

'S)

1:500

10

10 987654321 0

P1¹1¹1¹1¹1¹1¹1 if’-lft-

Direction zu St. Johann a. d. S. 15S).

15

20 m

Obwohl die bebaute Grundfläche beinahe 2000üm beträgt, hat man doch, um alle verlangten Räume unterbringen zu können, aufser dem Keller- und Erdgefchofs noch zwei Obergefchoffe und das Dachgefchofs anlegen inüffen, daneben das Wirth-fchaftsgebäude getrennt vom Hauptgebäude errichtet und hierin die Wafchküche für die Boten, fo wie den Pferdeftall , die Kutfcherflube und die Wagen-Remife für den Vorfitzenden verwieferi.

Im Befonderen find in den einzelnen Gefchoffen angeordnet :    1) Im Kellerge-

fchofs die Botenwohnungen, die Räume für Pumpen, Heiz-Apparate, Kohlen und andere untergeordnete Räume. 2) Im Erdgefchofs (Fig. 123) an der ftumpfen Ecke der Haupteingang mit Flurhalle und in deren Axe die grofse Haupttreppe, welche aber nur bis zum II. Obergefchpffe führt; rechts hiervon befinden fich die Räume für das Publicum, für die Caffe mit Zubehör,

³39-

Beifpiel

m.

i5o

die Buchhalterei und die Contrôle, links dagegen bis an den in der Mitte des längeren Flügels gelegenen, fchon oben erwähnten Eingang die Regiftratur, Botenräume und 2 Zimmer für den Keffel-Revifor und deffen Gehilfen. Jenfeits diefes letzteren Einganges, welchem die nach den oberen Gefchoffen führende Dienfltreppe zugeordnet ift, liegen die Kanzlei-Räume mit Zubehör, die Locale der Druckfachen-Ver-waltung u. dergl. mehr, fo wie auch die Treppe für die Wohnung des Vorfitzenden. 3) Im I. Obergefchofs führt zunächft die dreiarmige, 3,om, bezw. 2,5 m breite Haupttreppe einerfeits zu den Dienfträumen des Vorfitzenden und der übrigen Directions-Mitglieder, andererfeits zu dem im öftlichen Flügel gelegenen Handels-Bureau mit allem Zubehör, einfchliefslich einer befonderen Telegraphen-Station. 4) Im II. Obergefchofs (Fig. 124) liegen die Haupträume, nämlich der lim lange, 7m breite und hohe Sitzungsfaal mit Vorzimmer und Kleiderablage, die 16 m lange, lehr geräumige Bibliothek mit dem zugehörenden Lefezimmer und einem Zimmer für den Bibliothekar, 2 Zimmer für ein Mitglied der Direction und deffen Hilfsarbeiter, ferner die Bureaus der Bauabtheilung, die der Revifion und endlich die Markfcheide-Bureaus. 5) Im Dach-gefchofs befinden fich in höher geführten Theilen die Räume für die zurückgelegten Acten und für die Aufftellung der Wafferbehälter.

Zu einigen der Räume ift noch das Nachftehende zu bemerken. Die im Keller angeordneten Wohnräume haben zwifchen ihrer Aufsenwand und der 5m entfernten Futtermauer der Strafse einen tieften Vorgarten erhalten, welcher fie hell und freundlich macht, während fie durch zweckentfprechende Ifolirung gegen Grundfeuchtigkeit gefchützt find und unter dem Fufsboden einen an das Ofenheizrohr gefchloffenen hohlen Luftraum erhalten haben. Die im Erdgefchofs gelegene Caffe, in der die aufzubewahrenden Gelder oft nach Millionen zählen, und der Documenten - Raum find zur gröfseren Sicherheit gegen Einbruch von einer zweiten Mauer umgeben, welche gegen die eigentliche Begrenzungsmauer einen Beobachtungsgang frei läfft, aber dadurch auch beiden Räumen nur indirectes Licht geflattet. Die Decke befteht aus einem Harken, gegen Feuersgefahr ficheren Gewölbe. Der Raum unter dem Fufsboden ift in der ganzen Höhe des Kellergefchoffes mit Erde und Schutt angefüllt. In der Bibliothek find die Schränke in 2 Gefchoffen aufgeftellt, von denen das obere durch eine kleine Treppe und eine Galerie zugänglich gemacht ift. Der Sitzungsfaal ift wegen feiner direct nach Süden gehenden Lage und wegen der Nähe der frequenten Strafsen mit einer Sonnenftrahlen und Lärm dämpfenden Loggien-Anlage verfehen, welche nach aufsen noch auf einen Balcon führt.

Das Gebäude wird durch eine Feuerluftheizung erwärmt, welche die erforderliche frifche Luft dem geräumigen Hofe nimmt, diefe den im Keller aufgeftellten Heizkörpern zuführt und nach geleifteter Erwärmung der verfchiedenen Räume durch Rohre nach dem Dachboden fchafft, von wo fie durch feitliche Oeffnungen in den Friefen der Hauptgefimfe und durch Lüftungsauffätze wieder in das Freie entweichen kann. Das ganze Gebäude ift mit einer Wafferleitung verfehen, deren Behälter auf dem Dachboden ihren Platz haben und von denen das Waffer für den Bedarf der Wohnungen, für die Bureaus und bei Feuersgefahr überall hin geleitet werden kann. Für das überfchüffige Waffer und das Abwaffer ift eine eigene, mit der ftädtifchen Leitung in Verbindung flehende Canalleitung angelegt. Für die Aborte ift das Tonnen-Syftem mit luftdicht verfchliefsbaren, aus verzinktem Eifenblech gefertigten Tonnen von 80cra Höhe und 50 cm Durchmeffer eingeführt.

In der Façade find die gegen den Kreuzungspunkt der Strafsen gerichtete ftumpfe Ecke, fo wie die Enden der beiden Flügel und der Mittelbau des längeren Flügels durch Höherführung hervorgehoben. Der Mittel- und Eckbau find aufserdem mit in franzöfifchem Kalkfteine ausgeführten, auf den Bergbau Bezug habenden Figuren gefchmückt.

Die Koften des Baues haben 634800 Mark betragen, von denen aber nur 587200 Mark auf das eigentliche Gebäude entfallen, während der Reft mit 47600 Mark auf das Nebengebäude, die Einfriedigungen, Gartenanlagen und Strafsenregulirungen kommen. Bei 1917 bebauter Fläche koftet 1 qm 306,36 Mark.

Das Verwaltungsgebäude der Actien-Gefellfchaft für Fabrikation von Eifenbalm-bedarf zu Berlin (Fig. 125 bis 127 ¹⁵⁹) wurde 1868 unter der Oberleitung Ende & Boeckmann durch Lauenburg ausgeführt; daffelbe bietet neben den eigent liehen Bureau-Localitäten ihren Arbeitern in den Ruhepaufen einen paffenden Aufenthaltsort und enthält aufserdem noch einige Locale für den Werkmeifter.

Die ganze Anlage, durch welche der Eingang zu den Werkftätten und Arbeitsräumen geht, befteht vom Erdgefchofs ab aus zwei getrennten Seitenbauten, welche in der Mitte das oben nicht überbaute, fondern nur einfach überwölbte Einfahrtsthor mit zwei ebenfalls überwölbten Fufswegen einfchliefsen. Die erforderlichen Räume find hiernach in dem dem Ganzen gemeinfamen Kellergefchofs und in dem Erd- und

ver-

an-

von

von

l’l’j

C Ji e f

Ausgabe v. Materialien.

l e i c li e n r aura

Fig. 125.

I. Obergefchofs.

y*

] Secrljetariat- I G en JBetriel)s-Director| ni IBu c JiTi ait erei

rofrlui’ I

Arch. :

Ende âf Boeckmann, Lauenburg.

Fig. 126.

Erdgefchofs.

Saal

für

afl

Z ii t l e a

A a s s a

/ |r 'i

\ mwr)

I-

5—

o>-

1:500

g—

Corapt Hausw.

JL

gJ-

/A AJ

TAAIV

Fig. 127.

ti n

Sockelgefchofs.

Verwaltungsgebäude der Actien-Gefellfchaft für Fabrikation von Eifenbahnbedarf

zu Berlin ¹⁵⁹).

140.

Beifpiel

TV.

ISS

einem Obergefchofs eines jeden der Seitenflügel, und zwar find im Speciellen im Kellergefchoffe in der Mitte, alfo unter dem Thorwege, die Räume für die zur Heizung des ganzen Gebäudes dienenden Mafchinen gelegt, daneben noch eine Verbindung mit den beiden feitlichen Gebäudetheilen. Von letzteren enthält der linke die Wohnung für den Oeconomen, welcher verpflichtet ift, den Arbeitern, namentlich den un-verheiratheten, die gewöhnlichen Bedürfniffe zu liefern ; der rechte Theil dagegen ift der Aufenthaltsraum, bezw. Speifefaal für 500 Arbeiter. Diefer Saal hat eine Länge von 42,0 m bei einer Breite von 7,5 m und wird durch einen Mittelgang getheilt, an deffen jeder Seite die Sitzplätze der Arbeiter fich befinden. Diefer Arbeiterfaal hat zwei Zugänge, nämlich einen vom Fabrikhofe her für die Arbeiter und einen anderen vom Thorwege her für die das Effen bringenden Perfonen.

Im Erdgefchofs liegt links im kürzeren Flügel das Conferenz-Zimmer für die Werkmeifter, daran anftofsend ein Zimmer für den Portier und hieran ein Bureau mit Nebenraum. Der rechts gelegene, längere Flügel enthält zunächft neben dem Thorwege den Sitzungsfaal, neben welchem die Caffe mit feuerfeftem Geldfchrank angeordnet ift. Neben dem Caffen-Zimmer liegt ein Vorraum , welcher nur vom Fabrikhofe zugängig ift und der einerfeits durch ein Vorzimmer mit dem Caffenraum felbft in Verbindung fleht, andererfeits dagegen mit den den Reft des Flügels einnehmenden, für Buchhalterei, Contrôle- und Rechnungs-wefen beftimmten Räumen. Das I. Obergefchofs enthält nur ein Zimmer für den Werkmeifter, mehrere Zeichenfäle, ein Zimmer zur Ausgabe von Materialien und Zeichnungen und ein Privatzimmer für den Bureau-Vorftand.

Geheizt wird das ganze Gebäude durch eine Warmwafferheizung, für welche der Apparat, wie fchon oben angegeben, im Keller liegt.

Der Bau ift als Rohbau aus guten rothen Rathenower Backfteinen ausgeführt und durch fchwarze Ziegel gemuftert. Die Ornamente der Zwickel in Fenftern und Thorbogen find aus gebranntem Thon hergeftellt.

Das Verwaltungsgebäude der Terrenoire-Gefe 11 fchaft (Compagnie de Terrenoire) für Giefserei und Schmiedewaaren zu Lyon (Fig. 128 u. 129 ¹⁶⁰) wurde von Clair-Tiffeur auf einem von der Gefellfchaft für die Summe von 80000 Mark erworbenen, nur 725 grofsen, dafür aber fehl* giinftig für den Verkehr gelegenen Platz errichtet.

Fig. 128.

Fig. 129.

R.ecluiuugs-1

wesen

T:

Verfügbar

Icoresjumienz

[verfügbar

-4*

verstau!

Vorsteher ü

jw a r TEfiall e j | j| MT'

Irans j>0Tt-I très en

Tb*

a TlurJCalle

Bur e a u -| für I Streitigkeiten

Cassa

A c tien-

Cassa

Iiirector Watte-j jpitzunj Lim ! :! Zi m

ar 1 e‘IdX r e c 1s r Zim I

Erdgefchofs.

I. Obergefchofs.

10 987 6 5432 1t)

4YSÔ0

10

20«

Verwaltungsgebäude der Terrenoire-Gefellfchaft zu Lyon 1G0). Arch. : Clair-Tijjfeur.

Letzterer bildet nämlich die Spitze eines Häuferviertels und wird von drei Strafsen berührt, nämlich vorn von der rue d’Enghien, der lieh zu beiden Seiten die nie Franklin und die rut Courgelat anfchliefsen. Vom Bauplatze wurden 14üm für öffentliche Strafsen abgetreten, 385ü™ bebaut und der Reff zu Gartenanlagen verwendet.

Das Gebäude hat Keller-, Erdgefchofs und zwei Obergefchoffe erhalten. Im Erdgefchoffe liegt vorn der Haupteingang mit Flurhalle, daran, an einen hinteren mit Glas gedeckten Lichthof ftofsend, das Warte-

Fig. 130.

IH)

Casse

EE3

EE3

Zimmer, links das Bureau für Transporte und die Caffe, rechts die Bureaus für Actien- und Documenten-wefen, fo wie die für das Rechnungswefen und die Treppe. Im I. Obergefchofs liegt nach vorn in der Mitte, alfo über der Flurhalle, der Sitzungsfaal, zu deffen beiden Seiten die Zimmer für den erften und für den zweiten Director , jedes mit einem Vorzimmer und zwei Expeditions-Bureaus, fo wie endlich noch nach hinten ein Wartezimmer. Im II., mehr untergeordnet ausgebildeten Obergefchofs find die Archive untergebracht, fo wie die Wohnung des Hauswarts.

Ausgeführt ift das Gebäude in Bruchftein-Mauerwerk mit hydraulifchem Mörtel. Sockel und Fenfter-einfaffungen find von Werkfleinen hergeftellt, eben fo folche Theile der Façaden, deren Architektur diefes verlangte. Das Bruchfteinmauerwerk hat überall einen äufseren Putz erhalten. Das Dach ift mit Pfannen gedeckt. Die Koilen haben rund 225000 Mark oder für 1 qm bebauter Grundfläche 610,39 Mark betragen.

Das Verwaltungsgebäude der vereinigten Liverpooler Gaslicht-Gefellfchaft (.Liverpool unitcd gas-light-company) zu Liverpool (Fig. 130 u, 131 ¹⁶¹j, an der Colquitt-Strafse gelegen, ift von Lucy & Littler als fehr elegantes, im Stile der Renaiffance gehaltenes Gebäude errichtet worden.

Daffelbe enthält als wefentlichften Theil das zu ebener Erde gelegene, nicht durch Obergelchoffe überbaute grofse Haupt-Bureau. Daffelbe ift nach hinten gelegt, erhält von drei Seiten und einem im Centrum angebrachten Dom fein Licht und hat eine Gröfse von 22,5m Länge bei 19,5 m Breite.

Der innere Theil diefes Raumes ift für das mit der Gefellfchaft Gefchäfte treibende Publicum be-ftimmt und zu diefem Ende von der Strafse her durch einen Eingang und die grofse Flurhalle zugängig gemacht.

Der äufsere Theil, welcher den für das Publicum beftimmten Raum umgiebt, ift für die Beamten der Gefellfchaft beftimmt und dem gemäfs eingerichtet. In die Mitte ift das Caffenwefen gelegt , zu beiden Seiten dann die übrigen verfchiedenen Verwaltungs-zweige, welche die Arbeit von mehr als 100 Beamten erfordern, eine Zahl, für die das Bureau dann noch Platz genug bietet. Unter diefem grofsen Bureau find Kellerräume angebracht, welche die Locale für die Gaseinrichtungs-gegenftände enthalten einen feuerficheren Documenten-Raum, durch einen hydraulifchen Aufzug mit dem oberen Bureau verbunden, und ein Raum für Bücher etc. Ferner enthält das Kellergel'chofs eine Küche, einen Speifefaal für das Perfonal und andere der Oeconomie dienende Räume mehr. Alles wird durch Fenfter erleuchtet, welche nach dem das Gebäude umgebenden, breiten, erhöhten Fufswege hin liegen.

Im Erdgefchofs fchliefst fich an das grofse Bureau nach vorn, zu beiden Seiten der Flurhalle, die Haupttreppe und das Bureau des General-Directors an, woran wieder direct an der Strafse das Bureau für den Affiftenten liegt, neben welchem zwei Räume für Proben und Ausheilung von Gaseinrichtungen fich anreihen. Diefer vordere Theil des Gebäudes hat fowohl Kellerräume, als auch ein oberes Gefchofs,

141-

Beifpiel

V.

L 1 c ht g r a d e n

Iichigraoeai

ms

Dire ctor

üliüir

jj 1 u n g y o ii jj g e g e Ji s fänien.

, Au s s t e 1 -    ,

Beletidintngs-

nreau

AA

daneben

Erdgefchofs. — 1/500 n, Gr.

Verwaltungsgebäude der vereinigten Liverpooler Gaslicht-Gefellfchaft zu Liverpool¹⁶¹).

Arch. : Lucy à? Littler.

Haupt-Bureau des Verwaltungsgebäudes in Fig. 130 ¹⁸¹).

erftere enthaltend Lagerräume für Gaseinrichtungsgegenftände, letzteres ein Sitzungszimmer, Bureaus Bilden Ingenieur mit zugehörigen Zeichenräumen und Plankammer, ein Zimmer für Lichtftärke-Meffungen und ein Experimentir-Zimmer. Oberhalb des eben befprochenen Obergefchoffes ift noch ein Halbgefchofs angebracht, welches Vorrathsräume, untergeordnete Bureaus und Räume für die Aufbewahrung von Büchern und weniger wichtigen Documenten enthält.

Das Gebäude hat in der Strafsenfront eine Länge von 36m und eine faft eben fo grofse Tiefe. Die Façaden find, der Bedeutung des ganzen Baues entfprechend, in ziemlich reicher Ornamentik ausgeführt. Die nach der Strafse zu gelegene Hauptfaçade enthält in der Mitte den Eingang, welcher durch einen beiderfeits von zwei gekuppelten, cannelirten Säulen gebildeten Portikus hervorgehoben wird. Im Inneren ift die Ausführung überall eine dem Zwecke entfprechende , namentlich ift das grofse Bureau (Fig. 131) mit reichen Ornamenten verfehen. Der in der Mitte deffelben angebrachte, fchon oben erwähnte Dom hat einen Durchmeffer von 5,75m und ift mit mattem Glafe eingedeckt; er hebt fich mittels kräftiger, durch Confolen unterbrochener Hohlkehle von der übrigen Decke ab. Letztere ift ganz in Stuck her-geftellt und wird von acht korinthifchen Säulen getragen.

Das Gebäude wird durch eine Warmwafferheizung erwärmt.

c) Verwaltungsgebäude für Buchdruck und Zeitungswefen.

342.

Allgemeines.

-,

F“

WMc

mm

154

Fig. 131.

Fi-

LO h

ppp

Fl

fesl

IpflPĘ

km m

v x    ii

:sü

il

mm

fi

mmmm

Wtj>

.r-

SkV

II

¥,à

ms- .4

Die Verwaltungsgebäude für Buchdruck und Zeitungswefen dienen häufig auch der Anfertigung der Druckfachen, find alfo nicht feiten zugleich Fabrikgebäude. Die innere Verwaltung befafft fich insbefondere mit den Vorbereitungen zu der Anfertigung der Druckfachen und mit diefer Anfertigung felbft. Der äufsere Verkehr erftreckt fich bei Gefchäften, die fich mit der Herausgabe von Zeitungen abgeben, befonders auf die Rédaction, Expedition und Caffe, und es ift daher ftets anzurathen, die Gefchäftsräume diefer Verwaltungszweige an einen grofsen Warteraum zu legen. Erfolgt die Abgabe von Zeitungen im Verwaltungsgebäude, fo ift hierfür ein längerer Gang mit mehreren Ausgabefchaltern, wie folches bei den Poft-Expeditionen üblich ift, anzuordnen, der feinen befonderen Eingang oder beffer einen Ein- und Ausgang

hat, um den Gegenftrom zu vermeiden. Der Annahme - Expedition wird man am beften einen oder mehrere den Warteraum verbindende Sprech- und Annahme-Schalter geben, während die Rédaction ihr befonderes Warte- und Sprechzimmer erhält. Die Caffe fleht durch einen dem Publicum zugängigen Vorraum mit dem allgemeinen Warteraum in Verbindung.

Auch hier ift befonderer Werth darauf zu legen, dafs die dem Publicum geöffneten Räume im Erdgefchofs liegen.

Als typifches, zugleich einziges Beifpiel diene das Gefchäftshaus der Zeitung »Figaro« zu Paris (Fig. 132 bis 135 ¹⁶²), in der rue Drouot gelegen. In demfelben find alle für das Erfcheinen des »Figaro« erforderlichen Verwaltungszweige vereinigt, alfo unter einem Dache der Verkehr des Publicums mit der Rédaction, diefe letztere felbft und die Officinen für Druck und Herausgabe.

Vor wenigen Jahren auf befchränktem Platze erbaut, hat der Architekt Sonffroy gleichwohl es verltanden, feiner Aufgabe gerecht zu werden, indem er auf einem, bei nur 10,5 m Frontlänge, 30,5m tiefen Platze, welchem Licht einzig von der rue Drouot zugeführt werden konnte, Raum fchuf für die Druckerei mit Zubehör, für einen grofsen öffentlichen Saal und 16 Gefchäftsräume.

Im Allgemeinen ift angeordnet: i) im Kellergefchofs die Druckerei, 2) im Erdgefchofs der Verkehr von Verwaltung mit Publicum, 3) im I. Obergefchofs die Arbeitsräume der eigentlichen Rédaction, 4) im II. Obergefchofs die Wohnräume des Haupt-Rédacteurs und ein Erholungsraum der übrigen Redacteure, 5) im III. Obergefchofs die Arbeitsräume der Berichterftatter und anderer Beamten.

Im Erdgefchofs hat das Gebäude drei Eingangsthüren, von denen die grofse Mittelthiir für das Publicum beftimmt ift, die rechter Hand für die Arbeiter, welcher Eingang zu einer nach dem Kellergefchofs leitenden Treppe führt, die linker Hand für die Angeftellten mit einer nach oben führenden Treppe. Durch die Hausthür gelangt man mittels eines mit der Statue Figaro’s und einem Wahlfpruch gefchmückten Vorplatzes auf eine erhöhte Vorhalle, an welche links die Haupttreppe , rechts ein Wartezimmer und in der Mitte die für das Publicum beftimmte grofse Plalle (Fig. 135) ftöfst. Letztere, zum gröfsten Theile von einem Licht-fchacht überdeckt, dient allen Gefchäften, welche das Publicum mit der Expedition hat, wie Abonnements , Reclamationen,

Geldzahlungen etc., und ift zu diefem Ende von fechs den verfchiedenen Zweigen dienenden Bureaus umgeben. Hinter diefer Gruppe von Räumen liegt der durch den Saal zugängige und fein Licht vom vorgedachten Lichtfchacht empfangende Sitzungsfaal der Verwaltung mit zugehörigem Wartezimmer. Die grofse öffentliche Halle ift gefchmiickt mit der in Marmor ausgeführten Büfte von Beaumarchais, dem Einführer des Figaro-Typus in das franzöfifche Drama.

Das Hauptgefchofs, welches alfo der Ort der eigentlichen Herftellung des Blattes ift, enthält die hierfür nöthigen Bureaus, welche in eine vordere und eine hintere Gruppe getrennt find ; letztere enthält im Wefentlichen den Compofitions-Saal, d. i. den Raum für die Herftellung der Formen, welche von hier mittels eines Fahrftuhls in das Kellergefchofs zum Druck gefchafft werden ; erftere unter anderen die

I43-

Beifpiel.

Fig. 134-

Fig. 132.

Fig. 133-

l_. m

“ TV

Elö

AjÖ

TBS TT T-

T0

Seizer-Saa I|—r 1 II 11 11 II H li ~H~'E3

üqL Cift

mrn *

Administration

r tu u T"nr

LAI

Il il it I ¹

Li.

Dm

c je e r

I l H|ll 11

fq

\ ■ \.

lLJ.

in

IBS'

M aj ä a z 1 ui • ^

tu

ü Haupt-J HRedaGeT

Secr.

- V:'

I. Obergefchofs.

Kellergefchofs.

Erdgefchofs.

1:500

10 987G54321 0

10

20™

15

Gefchäftshaus der Zeitung »Figaro« zu Paris¹⁶²). Arch. : Sonffroy.

••

ty

Î-

...

ŚVsś

Fig. 135-

ÂV

\X^

igl

v\

ii

• Î-—

Wmx

‘ItSSflll SpPPw

l^kMrîM

y⁷/\Æ/s

jm

ÄAifspÄI

w. zśA

mi

\;

gllll

Wè-

ii!

■rfUs

'!

1Ö?

^ifcSf^jŁ-

@F

IRUKi

|SS

,_^J

dWi

'Ü

i y/Jb

-i

ZZJ'¹ ■ £ "m

\k

In

« Sl|;:K

® . 4 :

é*

.

’i-T-

figft

»(ÿ: .ri

mm

fj

HH

•r;

L.-~. "r'r~‘;:.    '■„ fn. J ;,--:Ł-AiŁ-T łU-!..^---^

IpEipi

■*©1

Lal

!©r;

®³ÇHC1S2

Ü®GP®:

lûSCkaAsâc®^®

:!

iiitÊ!

mm

?j

Mta'l

Fi

\>y

loi

i©;

!©î

® îsiâli©

:/

flS

Sv®

pr ■

mm

ïïr

Jï

F Vą

€ ilP ijPI- ^

I HtHk*' t -

wm

-- -T

....._^ae

:z3i

If¹ '

•; J

mpnäHKISP

Gefchäftshaus der Zeitung »Figaro« zu Paris. Halle für das Publicum¹⁶²).

Gri

Bureaus des Chef- und zweiten Rédacteurs. Das Hauptgefchofs ift in feiner Front gefchmückt mit einer das Standbild des Figaro enthaltenden Loggia.

Das II. Obergefchofs enthält die Privatzimmer des Chef-Redacteurs, daneben für fämmtliche Redacteure einen Fechtboden, Zimmer für den. Fechtmeifter, für Braufebäder, Ruhebetten etc.

Das dann folgende Gefchofs enthält die Zimmer für die Berichterftatter, über deren Haupteingangs-thtir eine Ente mit ausgebreiteten Flügeln fich befindet.

Die Ausführung des Gebäudes ift mit grofser Sorgfalt und , was die inneren Decorationen betrifft, nicht ohne Luxus gefchehen. Die in Quadern aufgeführten Grundmauern ruhen mittels fpitzbogenförmiger Erdbogen auf kräftigen Pfeilern, welche tief genug hinabgeführt find, um nicht die mit dem Mafchinen-betrieb unvermeidlich verbundenen Erfchütterungen auf die Nachbarhäufer zu übertragen. Die Haupt-Façade ift forgfältig in Quadermauerwerk ausgeführt, das Dach in Eifen, die Treppen in Holz, während die Fufsböden auf eifernen Balken ruhen. Damit die Erfchütterungen der arbeitenden Mafchinen thunlichft wenig auf die Aufsenmauern übertragen werden, find fämmtliche Apparate auf ein einziges, grofses, in Beton ausgeführtes Fundamentbett geftellt, welches an die Gebäudemauern nur mit einer ganz fchwachen Schicht fich anfchliefst, indem es durch eine tiefe, rings um den ganzen Keller herumgeführte Rinne davon getrennt ift.

Das Gebäude dient der Herftellung einer täglich in einer Auflage von 60000 Exemplaren er-fcheinenden Zeitung, wofür die Arbeit von im Ganzen 235 Perfonen erforderlich ift. Von diefen gehören der eigentlichen Rédaction 41, dem allgemeinen Dienfte 23, dem Dienfte der Zufammenfetzung und Bildung der Formen 29 und dem Dienfte in der Druckerei 33 Perfonen an.

d) Verwaltungsgebäude für Verficherungswefen.

Eine Grundbedingung bei Errichtung von Gefchäftshäufern für Verficherungswefen ift eine für ausgedehnten Gefchäftsbetrieb günftige, an verkehrsreichen Strafsen oder öffentlichen Plätzen zu wählende Lage der Bauftelle. Da indefs eine folche in grofsen Städten nur mit Schwierigkeiten und bei Aufwendung bedeutender Koften zu befchaffen ift, für welche ein entfprechendes Zinserträgnifs allenfalls blofs bei Anlage grofsartiger Gefchäfts- und Kaufhäufer zu erlangen ift, fo pflegen folche von Verficherungsgefellfchaften errichtet zu werden, theils um durch Unterbringung ihrer oft nur einen verhältnifsmäfsig kleinen Raum beanfpruchenden Verwaltungsund Gefchäfts-Locale in diefen Etäufern denfelben die gewünfchte bevorzugte Lage zu fichern, theils um auf diefe Weife die ihnen zufliefsenden Geldmittel vortheilhaft und ficher anzulegen.

Mit der Verwaltung des Verflcherungswefens ift zuweilen als befonderer Ge-fchäftszweig ein Bank-Inftitut verbunden. Wenn dies indefs auch nicht der Fall ift, fo gleicht doch die Anlage der Räume für das Verficherungswefen derjenigen für das Bankgefchäft ¹⁶³), mit dem Unterfchiede jedoch, dafs dann die grofse Schalterhalle für das Publicum, die bei einigen der nachfolgenden Beifpiele (Fig. 136 u. 137) zu bemerken ift, fortfällt.

Vom Gefchäftshaus der Lancafhirer Verflcherungs-Gefellfchaft (Lancafhire in-furance company) zu Manchefter, von Turnier erbaut, wird in Fig. 136 ¹⁶⁴) der Grundrifs des Erdgefchoffes mitgetheilt.

Diele Gefellfchaft, welche fowohl den Feuer-, als auch den Lebens-Verficherungszweig in ihren Ge-fchäftsbereich zieht, hat ihren Hauptfitz in Manchefter; aufserdem befitzt fie auch noch gröfsere Gefchäfts-häufer zu London, Glasgow und Liverpool. Das in Rede flehende Gefchäftshaus fteht auf einem Eckplatze, der von zwei belebten Strafsen Mancheflers gebildet wird, und an der einen 17,3m, an der anderen 36,6 m Länge hat. Aufser den von diefer Gefellfchaft benutzten Räumen enthält das Gebäude noch 2 Kaufläden mit zugehörigen Nebenräumen und hat für alle diefe Localitäten aufser dem Erdgefchoffe 2 Obergefchoffe und ein voll ausgebautes Dachgefchofs erhalten.

Gebäude für Handel und Verkehr) diefes «Handbuches«.

144.

Allgemeines.

*45-

Beifpiel

16a) Siehe: Theil IV, Halbband 2 (Abfchn. Nach: Building news, Bd. 13, S. 428.

146.

Beifpiel

II.

Fig. 136.

158

Im Erdgefchofs, deffen Räume von beiden Strafsen mittels eines centralen Corridors zugängig gemacht find, liegen die Läden und für die Gefellfchaft das Haupt-Bureau, mit Trefors, Wafch- und Bediirfnifsräumen, das Wartezimmer, fo wie die Gefchäftsräume des General-Directors. In den oberen Gefchoflen, welche durch eine mit jenem Corridor verbundene, von einem Lichthofe aus erleuchtete Treppe zu erreichen find, liegen aufser einem Sitzungszimmer (board rooni) die übrigen Gefchäftsräume der Gefellfchaft und fonftige Bureau-Locale. Alle Böden find feuer-ficher hergeftellt und alle Fenfter mit eifernen Sicherheits-Jaloufien verfehen. Das Hauptbureau oder die Gefchäftshalle (telling rooni) des Erdgefchoffes ift unten im Grundriffe viereckig, oben aber in Form einer Hängekuppel geftaltet und hat bis zum Scheitel eine Höhe von 15,5 m erhalten. Die nifchenförmigen Endabfchlüffe deffelben find oben zu Galerien ausgebildet, der eine aufserdem nach unten zu zwei grofsen feuerficheren Documenten- und Schatzkammern, die bis zum Kellergefchofs herunterreichen. Erleuchtet wird diefer ganze grofse Raum durch eine Glasbedachung, welche dem unteren Theil ein reichliches, aber angenehm gebrochenes Licht zufendet. Die Hängekuppel ift durch ornamentirte Rippen in 16 Felder zerlegt, in denen die Monogramme der kleinen Zweiganftalten der Gefellfchaft angebracht find ; während die 4 Kugelzwickel mit den Wappen der 4 Hauptorte, an denen das Gefchäft Sitz hat, nämlich Manchefter, London, Glasgow und Liverpool, gefchmtickt find.

In der Façade ift das Erdgefchofs für fich in einfach kräftigen Formen gehalten; die beiden Ober-gefchoffe dagegen find zufammengefafft, an beiden Flügeln mit Pilaftern gefchmtickt, welche in ihrem Uebergange, der abgerundeten Ecke, in Säulen übergehen. Ein kräftiges Hauptgefims trennt diefe 3 Ge-fchoffe vom Dachgefchoffe, welches mit feinen mannigfachen, verfchiedenen Dachfenftern dem Ganzen einen paffenden Abfchlufs giebt.

Die Koften des Gebäudes haben 400000 Mark betragen, was für 1 qm bebauter Grundfläche ca. 600 Mark ausmacht.

G e s c II a f t shalle

X a J e ¹¹

lirector

Liluitianeii j [i |

Gesc^m-Up;

lil

Z im

ii e Ji

it.

Gefchäftshaus der Lancafhirer Verficherungs-Gefellfchaft zu Manchefter. — Erdgefchofs ¹⁶⁴). — ^500 n. Gr. Arch. : Turner.

Das Gefchäftshaus der Northern affurance company zu Aberdeen (Fig. 137 ¹⁶⁵) ift nach den Plänen von Mathews & Mackenzie erbaut worden.

Der aufserordentlich vortheilhaft gelegene, eine etwas fpitzwinklige Ecke auf der union ter raff? bildende Bauplatz hat eine Länge von rund 36 m bei einer Tiefe von ungefähr 24m- An der Ecke befindet fich unten ein mit 4 dorifchen Säulen gefchmückter Eingang, an den fich der Vorflur und die grofse Gefchäftshalle für das Publicum anfchliefsen. Der übrige Raum des Erdgefchoffes ift von Gefchäftszimmern mit den zugehörigen Nebenräumen, wie feuerficheren Schatz- und Documenten-Räumen etc., eingenommen; diefe find aber alle fo angeordnet, dafs der fchiefe Winkel der Grundform des Platzes nirgends in den einzelnen Räumen fich zeigt. Aufser dem Erdgefchofs hat das Gebäude ein I. und II. Obergefchofs.

Die ganze äufsere Façade ift in fein bearbeitetem Granit hergeftellt, eben fo die inneren Wände des Einganges und der Vorhalle, wogegen die grofse Gefchäftshalle zwar

in 1

wSit2u ^

r;^ isH

Fig. 137-

Warte

Zun

Gehilfe

des

Secret^J

Bücher

_jjTresor

JŁ

ÏÏ

Ge s chäftshalle

Vor

halle

nur

( Public office)

Gefchäftshaus der Northern ajfurance company zu Aberdeen. — Erdgefchofs ¹⁶³). — ¹/5oo n. Gr.

Arch. : Mathews à? Mackenzie.

fSŁ-Śll

Fig. 138.

Fig. 139.

ML

St

ipK

K u c Îî e

G I 0 S S ET

MaJcîien 1

All eilssaalj

Stule

Luft

Jl

C a.s s a

At

1::::

■esai

EE-:

r>r-

S cilla f-Zinm e r

Ziuunei

Salon

Sitzung s Ziuin e r

tüsclialts -i fl Di-

1 aune

JO

I (Neben IjZimmer I

SjrEckzimmer

W 1J11-

Z imm ei

Nel eu-Zimmsi]

Erdgefchofs.

I. Obergefchofs.

1:500

10 987654321 0

10

15

20m

Gefchäftshaus der Lebensverficherungs-Gefellfchaft »Germania« zu Stettin 1RS). Arch. : Ende à? Boeckmann.

polirte Granitfäulen erhalten hat, im Uebrigen aber eine Wandbekleidung von amerikanifchem Wallnufsholze.

Die Koften haben 400000 Mark betragen, was für 1 qm bebauter Grundfläche etwa 550 Mark ausmacht.

Das Gefchäftshaus der Lebensverficherungs-Gefell-fchaft »Germania« zu Stettin (Fig. 138 u. 139 ¹⁶⁶) wurde 1864—65 von Ende & Boeckmann erbaut.

Daffelbe befltzt aufser dem Keller- und Erdgefchofs 3 Ober-gefchoffe und enthält im Kellergefchofs die für die oberen Wohnungen erforderlichen Kellerräume, fo wie Wohnungen für 2 Portiers. Im Erdgefchofs liegen die Gefchäftsräume der Gefellfchaft, im I. Ober-gefchoffe die Wohnung des Directors, während das II. und III. Obergefchofs je eine Mietwohnung bildet.

Im Erdgefchofs (Fig. 138) befinden fleh zwei getrennte Eingänge , von denen der links gelegene mittels einer architektonifch reich ausgebildeten Flurhalle mit der durch alle Gefchoffe gehenden Treppe als Zugang für fämmtliche Wohnungen dient, während der andere nur zu den Gefchäftsräumen führt. Letztere beftehen aus einer ziemlich reich ausgebildeten Flurhalle, von welcher aus man links zur Caffe und zu den beiden Gefchäftszimmern des Vorfitzenden der Gefellfchaft, rechts zu dem grofsen gemeinfchaftlichen Arbeitsfaal gelangt. An die Räume des Vorftandes fchliefst fleh unmittelbar, im Grundriffe mit der Rückwand halbkreisförmig abfchliefsend, der in reicher Décoration gehaltene Sitzungs- und Verfammlungsfaal an. Neben dem gemeinfchaftlichen Arbeitsraume liegen feuerflehere Locale für die Aufbewahrung von Documenten. Der Arbeitsraum hat eine Grundfläche von reichlich 200 qm und hat zu ²/s ein Glasdach erhalten, welches von armirten Eifêntrâgern getragen wird, fo dafs nur dort gekuppelte eiferne Säulen flehen, wo man genöthigt war, die Front-

Fig. 140.

Et

fLü.ftg.|

147.

Beifpiel

III.

il

ilO-

F*

166)    Nach: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1866, S. 287.

¹⁶⁷)    Nach: Baugwks.-Zeitg. 1882, S.' 241.

Gefchäftshaus der Berlin-Cölnifchen Feuer-Verficherungs-Actien-Gefellfchaft zu Berlin. — I. Obergefchofs¹⁶⁷). ¹/500 n- Gr.

Arch. : IVutike.

148.

Beifpiel

IV.

149.

Allgemeines.

150.

Gefchäfts-Organifation.

ióo

wand des Quergebäudes zu unterfangen. Im Conferenz-Saale lieht der Sitz für den Vortragenden am äufserften Ende des Halbrunds. Diefer Saal befitzt rings an der Wand unten ein 2m hohes Paneel, oben einen brillanten Fries und eine fehr fchöne, reich verzierte Decke. Das Gefchäfts-Local wird durch Waffer-heizung erwärmt.

Die Verficherungsgefellfchaft »Germania« hat aufser diefem zu Stettin, ihrem Gründungsorte, gelegenen Verwaltungsgebäude für ihr Gefchäft in Berlin in den Jahren 1879—80 dafelbft an der Ecke der Friedrich- und Franzöfifchen Strafse durch Kayfer & v. Grofsheim ein fehr ftattliches, in den Formen der deutfchen Renaiffance durchgeführtes Bauwerk errichten laffen, in welchem aber nur ein verhältnifsmäfsig geringer Theil für Zwecke der Gefellfchaft felbft beanfprucht, der weitaus gröfste Theil vielmehr für offene Fadengefchäfte und Miethwohnungen benutzt wird. Es können daher das Gefchäftshaus der »Germania« zu Berlin, gleich wie andere zu ähnlichen Zwecken von der Gefellfchaft in Strafsburg und Frankfurt a. M. errichtete Gebäude hier aufser Acht gelaffen werden.

Das Gefchäftshaus der Berlin-Cölnifchen Feuerverficherungs-Actien-Gefellfchaft zu Berlin (Fig. 140 ¹⁶⁷) ift nach dem bei einer Wettbewerbung mit dem Preife gekrönten Entwurf Wuttkés erbaut worden.

Der fehr ungünftig geftaltete Bauplatz hat eine Länge von 53,0 m bei einer mittleren Breite von nur 21,5 m und geftattet dem Lichte einzig an den beiden fchmalen Fronten Zutritt. Es war daher eine Hauptbedingung, die am meiften des Lichtes bedürfenden Räume, alfo die Wohn- und Arbeitszimmer, an die Lichtfeiten zu legen, dagegen die Treppenhäufer etc. an die dunkleren Stellen zu verweilen. Es hat denn auch dies im vorliegenden Grundriffe die vollfte Beriickfichtigung erfahren, indem ein innerer, mit einem Halbkreife abfchliefsender Plof angelegt ift, an deffen beften Stellen die Bureaus liegen.

Ueber die Grundrifseintheilung des I. Obergefchoffes, in welchem die Gefchäftsräume der Gefellfchaft gelegen find, giebt Fig. 140 den erforderlichen Auffchlufs.

Der Bau ift ganz maffiv hergeftellt, und es haben Eifen und Sandftein die ausgiebigfte Verwendung gefunden. Die Gefammtkoften haben 350000 Mark betragen.

e) Verwaltungsgebäude für Bauwefen.

Verwaltungsgebäude für Bauwefen kommen als ftädtifche Bauämter und bei grofsen Baugefellfchaften vor. Verfchieden find die Erforderniffe beider nur dadurch von einander, dafs die ftädtifchen Bauämter ein gröfseres technifch.es Gebiet in den Bereich ihrer Arbeiten einbeziehen, während die Baugefellfchaften in der Regel fich nur mit einzelnen technifchen Zweigen befaffen, dafür aber neben dem technifchen Gefchäfte ein weit ftärker ausgebildetes kaufmännifches Gefchäft betreiben miiffen.

1) Verwaltungsgebäude für ftädtifche Bauämter.

Die Behandlung der technifchen Gefchäfte einer Stadt fordert zunächft eine Trennung der mit der Beauffichtigung von Privatbauten zufammenhängenden Gefchäfte, alfo der Baupolizei, von den Gefchäften, welche durch die von der Stadt felbft ausgeführten Bauten fich ergeben. In der Regel find diefe Gefchäfte auch thatfächlich von einander ganz abgefondert, fo dafs fie häufig vollftändig getrennte Oberleitungen befitzen. Manchmal ift der Vorftand der Baupolizei ein Jurift, und nur die beauffichtigenden Unterbeamten find Techniker; manchmal liegt jene fogar unmittelbar in den Händen der Polizeibehörde, wie Beides in grofsen Städten vorkommt, während in den mittleren dagegen Baupolizei und Bauausführungen dem Stadtbauamte direct unterftellt find.

Die Gefchäfte der Bauausführung zerfallen wieder in zwei Hauptgruppen, in die des Hochbaues und in die des Tiefbaues, denen in ganz grofsen Städten zwei

i6i

Stadtbau-Vorftände, von denen der für den Hochbau ein Architekt, der für den Tiefbau ein Ingenieur fein mufs, vorftehen. Hie und da ift der Tiefbau auch noch in zwei befondere Abtheilungen gegliedert, und zwar in den eigentlichen Tiefbau, dem das Wafferleitungs-, Canalifations- und Flufswefen unterftellt ift, und in den Mittelbau, deffen Aufgabe es ift, Strafsen und Brücken zu bauen und zu unterhalten.

In der Regel find die ftädtifchen Bauämter mit den übrigen ftädtifchen Verwaltungszweigen in einem Gebäude vereinigt, und es find daher die in Rede flehenden Grundrifsanordnungen im i. Kapitel diefes Abfchnittes (Stadt- und Rathhäufer) zu finden. Wenn aber befondere Gebäude für die Bauämter errichtet werden, fo dürften die nachfolgenden Betrachtungen einige Anhaltspunkte für den Entwurf abgeben.

Die Baupolizei ift am zweckmäfsigften in das Erdgefchofs zu verlegen, da mit diefer Behörde das Publicum befonders rege zu verkehren hat. Ein allgemeiner Warteraum, in welchem der anmeldende Diener feinen Platz hat, nimmt die Be-fucher auf. In diefen Warteraum münden die Eingänge der Gefchäftsräume für die Abfertigung, für die baubeauffichtigenden technifchen Beamten und für den Vorftand der Baupolizei.

Das Zimmer des Vorftandes liegt am beften neben der Abfertigung und neben dem Archiv. Die Abfertigung empfängt die einlaufenden Sachen, übermittelt dem Publicum die Befcheide, führt die Regiilrande etc., fleht alfo mit der Stadtbevölkerung in regem Verkehre und mufs zu diefem Behufe einen grofsen Tifch, auf dem Zeichnungen ausgebreitet werden können, aufweifen, welcher das Publicum von dem Arbeitsraume fcheidet. Letzterer wird von Schreibpulten für die Expedienten und Schreiber eingenommen.

Die Arbeitszimmer für die baubeauffichtigenden technifchen Beamten, denen jedem ein Stadtbezirk zugewiefen ift, haben aus zweifenftrigen Zimmern zu beftehen, in welchen ein Schreibtifch und ein Zeichentifch, fammt den nöthigen Actenftändern und Kartenfehränken, unterzubringen ift. Diefe Beamten haben bei den Prüfungen der eingegangenen Bauzeichnungen und bei den Baubeauffichtigungen nicht nur ihr Augenmerk auf das Einhalten der baupolizeilichen Gefetze, fondern auch auf das Einhalten der genauen Bebauungspläne im Grundrifs und Durchfchnitt zu richten, find alfo Seitens des Mittel- und Tiefbauamtes durch Ueberreichung der nöthigen Pläne und Befchliiffe ftets auf dem Laufenden zu halten. Obgleich die Baupolizei mit dem Hochbau fpeciell fich abgiebt, fteht fie doch mit dem Hochbauamte in fall gar keiner Verbindung, dagegen, wie aus Vorftehendem fich ergiebt, in nächfter Beziehung zum Tief-, bezw. Mittelbauamte, fo dafs es durchaus wünfehenswerth ift, wenn Baupolizei und Tief- oder Mittelbauamt in einer technifchen Spitze vereinigt find.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

151-

Baupolizei.

Den Räumen für die Baupolizei ift noch ein Sitzungsfaal beizufügen und ein Zimmer für einen Juriften, der, wenn erforderlich, den Sitzungen beizuwohnen und fich mit der Auslegung der gefetzlichen Beftimmungen zu befaffen hat.

Dem Hochbauamte find folgende Räume zuzuweifen : a) ein Bureau mit Wartezimmer für den Vorftand; ß) ein Abfertigungs-Bureau ; y) ein Archiv; 0) ein Bureau für die Buchführung; s) ein Bureau für jeden Baumeifter (Bauinfpector) mit daran ftofsendem Zeichenfaal ; Ç) ein Zimmer für einen Expedienten und Schreiber; 7j) ein Sitzungszimmer.

Das Mittelbauamt, welchem das Vermeffungs-Bureau unterftellt ift, ift in der Regel mit dem Tiefbauamte vereinigt und enthält aufser den beim Hochbauamte

152-

Hochbauamt.

IS3-

Tiefbauamt.

IÓ2

angegebenen Räumen a bis r; für das Vermeffungs-Bureau noch:    ein Bureau für

den Obergeometer mit Wartezimmer; t) eine Expedition; x) ein Archiv, und X) die nöthigen Zeichenfäle.

Aufser diefen Räumen mufs im Verwaltungsgebäude zu ebener Erde noch die Caffe mit den feuerfeften Gewölben liegen, welche dem Publicum in bequemfter Weife zugänglich zu machen ill, fo wie ein Bureau für die Rechnungs-Revifion.

In mittleren und kleineren Städten, in denen eine einzige technifche Spitze vorhanden ift, können die oben angegebenen Räume fehl* zufammengezogen werden. Dann ift es wiinfchenswerth, die fämmtlichen Gefchäftszimmer in ein Gefchofs zu verlegen, da hierdurch dem oberften Beamten der Ueberblick und die Aufficht über das ihm untergebene Perfonal fehr erleichtert wird. Es ift alsdann fehr erwünfcht, dem Publicum einen gröfseren Raum als Warteraum zu öffnen, um den fich fämmt-liche Bureaus herumlegen.

2) Verwaltungsgebäude für Baugefellfchaften.

I54-

Organifation

Solche Gefchäftshäufer dienen halb kaufmännifchen, halb technifchen Zwecken. Das kaufmännifche Ziel, Geld zu verdienen, hat hier die Oberhand; das technifche Gefchäft ift grundfätzlich mehr untergeordnet. Wir dürfen daher erwarten, hier einen kaufmännifchen und einen technifchen Director zu finden. Da aber der Kaufmann ohne tüchtige technifche Kenntniffe in Gefchäften, welche fich nur mit Bauausführungen abgeben, kaum hervorragend wird wirken können, fo ift ftets vorzuziehen, einen Techniker mit tüchtigem kaufmännifchen Gefchicke an die Spitze zu ftellen, dem dann ein Kaufmann und öfters auch ein Jurift berathend und helfend zur Seite ftehen.

155-

Anlage.

In diefen Verwaltungsgebäuden fpielt der Verkehr mit dem Publicum eine Hauptrolle. Man wird wieder am zweckmäfsigften einen allgemeinen Warteraum anordnen, der mit der Caffe, mit dem Bureau des technifchen und kaufmännifchen Vorftandes in directer Verbindung fleht. Die Räume für das kaufmännifche Gefchäft mit Caffe, Buchführung etc. müffen eben fo eng mit einander verbunden fein, wie die Räume für die technifche Verwaltung. Im Uebrigen gilt, bezüglich der Anordnung der Räume, das unter 1 Gefagte auch hier.

Literatur

über »Gefchäftshäufer für fonftige öffentlichen und privaten Verwaltungen«.

Ausführungen.

The office of the Duchy of Cornwall, Buckingham gate. Builder, Bd. 13, S. 526.

Gefchäftshaus der Gefelllchaft »Germania« in Stettin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1866, S. 287. LancaJ'hire infurance company's new offices, Mancheßer. Building news, Bd. 13, S. 428.

Ende und Boeckmann. Gebäude der Aktiengefellfchaft zur Fabrikation von Eifenbahn-Bedarf in Berlin.

Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1869, S. 31.

Leroux. Hotel du Petit Journal. Moniteur des arch. 1869, PI. 2, 14, 27, 48.

Bâtiments de V adm inifira tion central des chemins de fer des Charentes, Nouv, annales de la conft. 1870, S. 89. Hüll dock company's new offices. Builder, Bd. 30, S. 125.

Offices of the Liverpool united gaslight company. Builder, Bd. 30, S. 765.

Hinträger, M. und Heinrich Claus. Adminiftrations- und Wohngebäude der k. k. priv. I. Siebenbürger Eifenbahn-Gefellfchaft in Pefth am Rudolfs-Quai und der Arpad-Gaffe. Allg. Bauz. 1873, S. 253.

Service centrale de la compagnie du chemin de fer d’Orléans. Encyclopédie d’arch. 1873, S. 148 u. PI. 110, ui, 159, 160, 167.

New buildings for the Phoenix fire infurance company, Manchefier. Builder, Bd. 31, S. 849.

Sauffroy. Hotel du journal »Le Figaro«. Revue gén. de Parch. 1884, S. 203 u. PL 46—51.

Offices J'or the Lewisham Difirict board of works. Builder, Bd. 33, S. 664.

Helbling, A. Verwaltungs-Gebäude der General-Direktion der grofsb. badifchen Staats-Eifenbalinen in Karlsruhe. Allg. Bauz. 1877, S. 87.

Offices of the Gresham life ajfttrance fociety. Building ne?vs, Bd. 34, S. 621 ; Bd. 35, S. 694.

The new Faß and Wefi India dock-houfe, Billiterfireet. Builder, Bd. 37, S. 227.

Tisseur, C. Hotel de la Cd de Terrenoire à Lyon. Gaz. des arch. et du bât. 1880, S. 136, 142. Kayser u. v. Grossheim. Das Gefchäfts- und Wohnhaus der »Germania« in Berlin. Deutfche Bauz. 1881, S. 281.

Der Neubau der »Germania« zu Berlin. Baugwks.-Ztg. 1881, S. 3.

Bâtiment d’adminifiration de la compagnie des chemins de fer du Jura bernois a Berne. Eifenb., Bd. 14,

S. 49) 57-

Kiss. Das Verwaltungsgebäude der Königlichen Bergwerks-Direction zu St. Johann a. S. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 435.

Haus der allgemeinen Affecuranz-Gefellfchaft in Wien. Allg. Bauz. 1882, S. 15*

Gefchäfts- und Wohnhaus der Berlin-Kölnifchen Feuer-Verficherungs-Aktien-Gefellfchaft in Berlin, Koch-ftrafse 3. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 241.

Ferstel, H. v. Das Adminiftrations-Gebäude des öfterr.-ungar. Lloyd in Trieft. Allg. Bauz. 1883, S. 37. Northern affurance company s offices, Aberdeen. Building news, Bd. 44, S. 438.

Münzenberger, F. Gefchäftshaus der Deutfchen Lebensverficherungs-Gefellfchaft zu Lübeck. Deutfche Bauz. 1884, S. 185.

PiCQ, H. Bureaux de la Compagnie univerfeile du canal interocéanique de Panama [Paris'). Nouv. annales de la conft. 1885, S. 35.

The Royal exchange affurance offices, 2g, Pall Mall. Builder, Bd. 49, S. 220.

New offices for the Free Prefs company, IVefi Bromwich. Building news, Bd. 48, S. 248.

Heim. Gefchäftshaus der Magdeburger Lebens-Verficherungs-Gefellfchaft in Berlin. Baugwks.-Zeitg. 1886, S. 186.

Das neue »Puck«-Gebäude. Techniker, Jahrg. 8, S. 181.

New Brifiol docks offices. Building news, Bd. 50, S. 416.

New offices for the Northern affurance company, Dublin. Building news, Bd. 51, S. 758.

5. Kapitel.

Leichenfchauhäufer.

Von Dr. Eduard Schmitt.

156.

Zweck

und

Erforderniffe.

Leichenfchauhäufer oder Morguen find Gebäude, in denen die Leichen unbekannter Verunglückter, Selbfhnörder etc., die im Flufs oder fonft gefunden find, einige Tage zum Zwecke der Feftftellung ihrer Perfönlichkeit öffentlich ausgeftellt werden.

Morgue nannte man früher in Paris ein kleines Zimmer am Eingänge der Gefängniffe, wohin man zunächft die Sträflinge brachte, um fie von den Stockmeiftern beaugenfeheinigen zu laffen.

Diefe Bezeichnung überging auf ein an der Siidoftfpitze der cité, auf dem quai de l’Archevêché, gelegenes Gebäude, wo die in der Seine oder auf den Strafsen der Hauptftadt und der umliegenden Ort-fchaften gefundenen Leichname unbekannter Perfonen drei Tage lang zur Schau ausgelegt bleiben, wenn lie nicht in kürzerer Frift erkannt und abverlangt werden.

Naturgemäfs liegt nur in den gröfsten Städten das Bedürfnifs nach derartigen Gebäuden vor, und thatfächlich find auch blofs die Leichenfchauhäufer zu Paris und zu Berlin bekannt geworden.

Dem Hauptzwecke folcher Anlagen entfprechend, werden in einem Leichenfchau-haufe vor Allem folgende zwei Räume vorhanden fein miiffen:

IÓ4

1)    die Leichenfchauhalle, d. i. der Raum, worin die Leichen zur öffentlichen Berichtigung in geeigneter Weife ausgeftellt werden, und

2) . der unmittelbar vor diefer Halle befindliche, dem Publicum zugängliche Raum, von erfterer durch eine Glaswand getrennt, den man Befichtigungsraum nennen könnte.

Weiters find erforderlich :

3)    ein Raum, in den die eintreffenden Leichen zunächft verbracht werden;

4)    ein Raum für Entkleidung und Reinigung der Leichen ;

5)    ein Raum, worin das in den Kleidern etwa befindliche Ungeziefer unfchädlich gemacht wird, fei es durch Desinficiren, fei es durch Verbrennen derfelben;

6)    eine Kleiderkammer, d. i. ein Raum für längeres Aufbewahren von Kleidern folcher unbekannten Todten, deren Perfönlichkeit während der Dauer der Schau-ftellung nicht hat feft geftellt werden können, fo dafs eine Erkennung diefer Perfonen auch noch nach längerer Zeit zu ermöglichen ift;

7)    Räume für medicinifche und chemifche Unterfuchungen : Obductions-, bezw. Secir-Saal, Laboratorium etc. ;

8)    Raum für Einfargung der Leichen und Sarg-Magazin ;

9)    Räume für den Vorffeher und fonftige Beamten der Anftalt, für die Nachtwache, für die Polizei etc.

10)    Mafchinen- und andere Nebenräume.

Soll das Leichenfehauhaus noch anderen, als den Eingangs angeführten Zwecken dienen, wie z. B. in Berlin, fo kommen noch anderweitige Räume hinzu.

157-

Gefammt-

anordnung.

Wie aus dem im vorhergehenden Artikel Gefagten hervorgeht, werden Leichenfchauhalle und Befichtigungsraum für das Publicum in der Grundrifsanlage eines Leichenfchauhaufes eine hervorragende Stellung einzunehmen haben ; die Räume, welche zur Behandlung der ankommenden Leichen dienen, find von denjenigen, in welche die Leichen nach bewirkter Schauftellung gelangen, möglichft zu trennen. Es ift ferner darauf zu fehen, dafs die Zu- und Abfahrt der Leichen auf der Rückfeite des Gebäudes, den Blicken von Zufchauern thunlichft entzogen, gefchieht, während der Befichtigungsraum für das Publicum an der Vorderfeite gelegen und für letzteres leicht zugänglich fein mufs.

Der Raum, worin das Desinficiren, bezw. Verbrennen der Kleider ftattfindet, foll dem Leichenwafchraum thunlichft nahe liegen, damit jedes weitere Herumtragen der mit Ungeziefer behafteten Kleider im Gebäude vermieden wird.

Wie im Uebrigen die Anordnung der verfchiedenen Räume fich geftaltet, ift aus den in Art. 160 u. 161 aufgenommenen Beifpielen zu erfehen.

158.

Erhaltung

der

Leichen.

Ob die Leichen unmittelbar nach ihrem Eintreffen im Schauhaufe und vor ihrer Schauftellung einer Reinigung zu unterziehen find, läfft fich allgemein nicht bejahen, da durch das Wafchen etc. derfelben irgend welche für die gerichtliche Unterfuchung und für die Wiedererkennung wichtigen Anhaltspunkte verloren gehen können.

Hingegen ift unbedingt erforderlich, dafs für die Confervirung oder Erhaltung der Leichen in geeigneter Weife Sorge getragen wird. Hierbei ift in der Regel die Anwendung von chemifchen Mitteln völlig ausgefchloffen, in Riickficht auf die ge-richtlich-medicinifchen Unterfuchungen, welche nicht zulaffen, dafs chemifche Stoffe äufserlich oder innerlich mit der Leiche in Berührung kommen.

Faft allgemein wird gegenwärtig die Abkühlung der Leichen für den fraglichen Zweck als geeignetftes Verfahren erachtet. In Berlin werden die Leichen in der

i6$ ,

15 Grad C. ausfetzt, fie alsdann in die

Schauhalle in einer Temperatur von nahezu Null Grad aufgeftellt und erhalten. In Paris hingegen wird die Abkühlung viel weiter getrieben, indem man dort die entkleideten Leichen zunächft in die fog. Gefrierzellen bringt, wo man fie während 24 Stunden einer Kälte von — 10 bis Schauhalle bringt, wo eine Temperatur von unter Null Grad erhalten wird.

Die Abkühlung der Leichen bewirkt, dafs die Verwefung derfelben unterbrochen, dafs die weitere Entwickelung der Fäulnifskeime verhindert wird und dafs die Leichen, wenn erforderlich, in die für die Obduction nöthige höhere Temperatur gebracht werden können, ohne dafs der Verwefungsvorgang fofort wieder beginnt.

Eine bemerkenswerthe Veränderung der Leichen, welche deren Erkennung oder Obduction er-fchweren würde, findet durch das Abkühlen, bezw. durch das Gefrierverfahren nicht ftatt. In Paris werden für gewiffe Obductionen die gefrorenen Leichen wieder aufgethaut, anderenfalls ohne Weiteres beerdigt.

In Berlin glaubte man Anfangs, innerhalb der Leichenfchauhalle eine Temperatur von -j- 5 bis -j- 6 Grad C. anftreben zu follen, da erfahrungsgemäfs Leichen bei diefem Wärmegrad längere Zeit frifch bleiben. Indeffen zeigten die in der Parifer Morgue mit der Erhaltung von Leichen gemachten Verfuche, dafs man die Temperatur auf 0 bis -f- 2 Grad C. herabzufetzen habe.

Das Abkühlen, bezw. das Gefrierverfahren gefchieht mit Hilfe der bekannten Kälteerzeugungsmafchinen.

r59-

' Leichenfchauhalle.

Die Leichenfchauhalle bildet entweder einen einzigen und ungetheilten Raum (wie in Paris), oder fie ift in kleinere Abtheilungen oder Zellen für je 2 bis 3 Leichen getrennt (wie in Berlin). Letztere Anordnung hat zunächft den Zweck, dafs eine abwechfelnde Benutzung und Reinigung der einzelnen Zellen ermöglicht wird ; fie bietet aber auch noch den Vortheil dar, dafs man nicht immer den ganzen Hallenraum auf der erforderlichen niedrigen Temperatur zu erhalten braucht, fondern nur, dem jeweiligen Beftande an Leichen entfprechend, die nothwendige Zahl von Leichenzellen abkiihlt.

Seitliche Fenfter und Beleuchtung von oben wirken in Rückficht auf die Temperatur des Hallenraumes ftets ungünftig ein. Defshalb hat man in Paris nur eine Erhellung vom Befichtigungsraume aus, mit Hilfe der trennenden Glaswand, in Anwendung gebracht; doch ift hierbei die Beleuchtung der Leichen, vom Rücken des Publicums her, ungeachtet eines aufgeftellten Wandfchirmes und beweglicher, vor den Glaswänden angebrachten Vorhänge, keine gute; die Spiegelung der Scheiben erfchwert die Durchficht durch die Glaswand bedeutend.

Im Berliner Leichenfehauhaus wird hingegen jede der 7 Schauzellen durch Deckenlicht erhellt; ferner ift jede Zelle nicht nur nach vorn, fondern auch gegen die benachbarten Zellen durch Glaswände abgefchloffen.

Die dem Befichtigungsraume zugewendete Glaswand der Schauhalle wird am beften doppelt angeordnet, um dem Einflufs der Aufsenwärme zu begegnen. Eben fo find Umfaffungswände und Decke des Hallenraumes in geeigneter Weife zu ifoliren.

Auch Lüftungs-Einrichtungen, bezw. die damit verbundene Lufterneuerung, bringen eine Erhöhung der Temperatur in der Schauhalle hervor, was unerwiinfeht ift. In Paris findet aus diefem Grunde keinerlei Lüftung des Hallenraumes ftatt, und es Toll, weil die Leichen im gefrorenen Zuftande ausgeftellt find, die Luft ver-hältnifsmäfsig rein fein. In Berlin find die einzelnen Schauzellen an den Abfauge-fchlot des Keffelfchornfteines angefchloffen, fo dafs ftets eine geringe Lüftung derfelben durch die Thüren erfolgt und ein Uebertritt der fchlechten Luft aus den Schauzellen in den angrenzenden Flur im Allgemeinen ausgefchloffen ift.

Die Leichen werden auf fchräg geftellten (nach der Glaswand zu gefenkten) Platten aus Marmor oder Ififen ausgeftellt.

160.

Leichen-

fchauhaus

in

Paris.

l66

In Paris find eiferne Platten von 2,00 X 0,69 m Fläche in Anwendung, welche mit je 6 Rädern verfehen find; die Platten find fo eingerichtet, dafs fie nöthigenfalls auch als Obductions-Tifche dienen können. Die Beförderung von Platte und Leiche erfolgt durch kleine dreiräderige Wagen.

Auch in Berlin dienen zur Schauftellung der Leichen fechsräderige eiferne Platten von 2,00 X Ö,-o n-Gröfse, welche mit Winkeleifen eingefafft find. Die Beförderung der Platten zwifchen den verfchiedenen Räumen erfolgt auf leichten, dreiräderigen eifernen Wagen.

Die vorftehenden allgemeinen Erörterungen mögen durch kurze Vorführung der beiden bekannt gewordenen Leichenfchauhäufer in Paris und Berlin noch einige Erläuterung erfahren.

Die Morgue in Paris (Fig. 141 u. 142 ¹⁶⁸) ift im Jahre 1864 nach den Entwürfen Gilberts auf der örtlich von der Notre-Danie-K\rc\\e gelegenen Spitze der Seine-Infel erbaut worden.

In der Mitte der ganzen Anlage ift , von der Strafse aus zugänglich, der dem Publicum zur Be-fichtigung der ausgeftellten Leichen dienende Raum, hinter diefem die durch doppelte Glaswände davon getrennte Leichenfchauhalle und nächft diefer die Ankunftshalle mit Einfahrt für die Zuführung der Leichen gelegen. Zwifchen Leichenfchau- und Ankunftshalle find die 14 Gefrierzellen zum Abkühlen der Leichen eingebaut.

Fig. 141.

ftladeraui

;\#V \

I eil e 9

es*.

Maschinenraui

Schauhalle

Cargmagäzk

Dire ctor flgarigfl C om i^issäj P uh 1 i 0 um

pachtflwachef] Depot

Strasse

1:500

T³

S-

Leichenfchauhaus zu Paris 16s). Arch. : Gilbert.

Links vom Mittelbau befinden lieh ein Zimmer für den Polizei-Commiffär, ein folch.es für den Vor-ftetier der Anhalt, ein Obductions-Zimmer und ein kleines Sarg-Magazin, rechts dagegen ein Wafchraum, ein Desinfections-Raum, eine Kleiderkammer, ein Mafchinenraum und Räume für die Nachtwache. Die Abmeffungen der Räume genügen den Anforderungen nur in befchränktem Mafse.

10 bis — 15 Grad C. ausgefetzt und dann im vollfländig gefrorenen Zu-

Die ankommenden Leichen, von deren Reinigung grundfätzlich abgefehen wird, werden, wie oben bereits erwähnt, nach gefchehener Entkleidung in den Gefrierzellen während einer Dauer von etwa 24 Stunden einer Kälte von flande dem Publicum zur Berichtigung ausgeftellt. Von den 14 Zellen werden 4 auf — 10 Grad abgekühlt, während die Temperatur der übrigen Zellen, wie jene der Leichenfchauhalle zwifchen 0 und — 2 Grad C. gehalten wird. Die erfteren 4 Zellen dienen zur Abkühlung der neu ankommenden, die anderen 10 Zellen zur Aufbewahrung der bereits abgekühlten und nicht auszuftellenden Leichen. Die Leichen werden bei der erften Abkühlung in kleine, den Körpermafsen entfprechende, oben offene Holzkaften eingelegt ; der frei bleibende Raum wird mit Sägefpänen ausgefüllt, um widernatürliche Verrenkungen der Gliedmafsen, welche in Folge der ftarken Abkühlung und bei freier Bewegungsfähigkeit der Körper eintreten würden, zu verhindern.

16S) Nach: Revue gén. de Varch. 1864, S. 229 u. PI. 33—39 — ferner: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 399.

In dem rechts vom Mittelbau gelegenen Mafchinenraum ift eine Ammoniak -Abforptionsmafchine (Syftein Carré) auf-geftellt, welche die in einem Bottich befindliche Chlorcalcium - Löfung bis zu etwa — 20 Grad C. abkühlt und mittels einer Gaskraftmafchine betrieben wird.

Die abgekühlte Chlorcalcium-Löfung wird mittels Umlaufpumpen zuerft nach den 4 Zellen von — 10 Grad Innentemperatur gedrückt ; fie durchftrömt hier die an den Decken und Wandfeiten angebrachten Rohre und gelangt alsdann zu einem an der Decke der Schauhalle aufgeftellten Dache, von deffen leicht geneigten Streifen fie auf allen Seiten herabfliefst (Fig. 142).

Unterhalb diefes Daches wird die Löfung wieder in Rinnen aufgefangen, durchfliefst die in den übrigen 10 Zellen befindlichen Kühlrohre und kehrt von dort nach dem Bottich zurück, um nach erfolgter Abkühlung denfelben Kreislauf von Neuem durchzumachen. Die regenartig über das Dach herabfallende Chlorcalcium-Löfung kühlt die Schauhalle kräftig ab, ohne dafs Feuchtigkeit darin entlieht; wöchentlich mufs 1kg Chlorcalcium zur Sättigung der Löfung wieder zugefetzt werden.

Die Wände der Schauhalle find innen durch eine Holzverkleidung mit dahinter liegender, 8cm dicker Strohpackung ifolirt; letztere ift wieder vom Mauerwerk durch eine 6cm ftarke Luftfchicht getrennt; deffen ungeachtet ift ein ftündlicher Wärmeverluft von etwa 1100 Wärmeeinheiten vorhanden.

Die Beleuchtung der Leichenfchauhalle findet nur durch die doppelte Glaswand ftatt, welche fie von der Zugangshalle für das Publicum trennt; letztere erhält ihr Licht durch die nach der Strafse gelegenen drei Eingangsthüren.

Mancher anderen Einzelheiten der Parifer Morgue gefchah bereits in den vorhergehenden Artikeln Erwähnung; die intereffante Pfahlroftgründung ift in Theil III, Band i diefes »Handbuches« (Tafel bei S. 310) wiedergegeben.

Die Erbauungskoften haben rund 330000 Mark und die Einrichtungskoften der gefammten Kühlanlagen 35000 Mark betragen; die Betriebskoften füllen fich , ausfchl. Bedienung und Tilgungskoften, auf rund 14 Mark für den Tag berechnen.

Für das Leichenfehauhaus in Berlin (Fig. 143 u. 144 1Gü) wurden im Jahre 1882 Zafirau und Kleinwächter die grundlegenden Skizzen aufgeftellt ; die Ausarbeitung des endgiltigen Bauplanes erfolgte auf Grund einer im Mini-fterium der öffentlichen Arbeiten aufgeftellten Skizze.

Fig. 142.

von

Diefes Gebäude dient nicht nur zur Aufbewahrung und Schauftellung unbekannter Verunglückter und Selbft-mörder, fondera auch zur Unterfuchung der gerichtlich zu öffnenden Leichen. Das neue Leichenfehauhaus ift an der fog. Communication am Neuen Thor auf einem Theile

¹⁶⁹) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 101—103.

(=■

Glaswand

|o62

Kutii dach

Aa

-aa

1.02

0,70'n

zurEismaschine zurück-»-■«-von aerEisn^iscfrme

~ 2,20'*.....>

Querfchnitt durch die Leichenfchauhalle zu Paris 16s). %25 n- Gr.

161.

Leichen-

fchauhaus

in

Fig- *43-

-Jl.ialiln.slz-'-'

EP»

Berlin.

Schiebebühne

§f

tt

lufrohr d

Querfchnitt durch die Leichenfchauhalle zu Berlin 1G9). ¹⁽250 n- Gr.

Fig. f44-

C âjjTleJ

rCorridor

Kujclie

SAU

Diener

.01

iolmuitg

Bureau dflTelegrafhe

LexcJien.com-missars

zim

pïectenraum

Èinsacgi

Sanjmagàzm

Ceicltei

SÊ:

or

10 987654321 0

H* I 'I ¹ I H¹ | * I¹ I *1* }

Auf

zug

e i cîiejriw as clir au

snspoit - lorriâo

a u L a swa iff

Il e

OMucîctSssa p. Landgericht!

oi

îinaan

’üblti tirai

îttallej

pütensilien

’aparatt

(Corriäor

SS

wmT!^ï

jCItemislcJiąsI

.aloratoraj

irtiEit s Zimmer fl Art) eilszimmeil

Erdgefchofs. 3.500

20

Leichenfehauhaus zu Berlin l69).

des dalelbft gelegenen, alten Charité-Kirchhofes erbaut worden. Wie der Grundrifs in Fig. 144 zeigt, ift das Gebäude hufeifenförmig geftaltet und enthält im mittleren Theile alle Räume, welche zur Aufbewahrung und Schauftellung der Leichen dienen , während lieh im örtlichen Flügel die Arbeitsräume für die medicinifchen und chemifchen Unterfuchungen, nebft einigen Zimmern für gerichtlich-medicinifchen und gerichtlich-chemifchen Unterricht, und im wörtlichen Flügel die Dienft- und Wohnräume für die Beamten des polizeilichen Leichen-Commiffariats befinden. Die Abfahrt der Leichen erfolgt, den Blicken von Zufchauern entzogen, auf der Rückfeite des Gebäudes ; der öffentliche Zugang zu der Leichenfchauhalle ift an dem an der Strafsenfeite befindlichen, füdlichen Vorgarten gelegen.

Das gefammte Gebäude befteht aus einem ausgebauten Kellergefchofs von 3,31 m und einem Erdgefchofs von 4,48 m Höhe; die beiden Flügelgebäude haben noch je ein Obergefchofs von 4,52 m Höhe im örtlichen und 4,04 m Höhe im weltlichen Flügel erhalten.

Anfchliefsend an die dem Publicum zugängliche Befichtigungshalle befinden lieh 7 Zellen für die Schauftellung von 14 unbekannten Leichen; die Zellen find, wie fchon früher erwähnt, durch Deckenlicht erhellt (Fig. 143) und fowohl unter einander, als auch gegen die Befchauer durch Glaswände abgefchloffen. Der Fulsboden der Zellen ift behufs Beleuchtung der darunter im Kellergefchofs gelegenen Räume ebenfalls mit Glasplatten auf eifernen Trägern abgedeckt. Hinter den Schauzellen befinden fich ein Flur zur Beförderung von Leichen nach denfelben und zu den feitwärts gelegenen Secir-Sälen , desgleichen ein Raum für die Reinigung und etwaige Entkleidung der ankommenden Leichen, ein Raum für die Aufbewahrung von Särgen, ein folcher für die Einfargung der Leichen und, an den letzteren anfchliefsend, eine kleine Capelle, von der aus die Beerdigung ftattfindet.

Die Beförderung der Leichen zwifchen den verlchiedenen Gefchoffen vermittelt ein Wafferkraft-Fahrftuhl von 300 kg Tragfähigkeit. Unter der dem Publicum zugänglichen Halle, der Schauhalle und dem Beförderungsflur befindet fich im Kellergefchofs ein auf allen Seiten mit doppelten Wänden und Gewölben umfchloffener Leichenkeller zur Aufbewahrung von 39 Leichen bekannter Perfonen. Aufserdem ift im Kellergefchofs ein Raum zur Verbrennung von Kleidern, die mit Ungeziefer behaftet find, vorgefehen, welcher mit dem Leichenwafchraum (im Erdgefchofs) in unmittelbarer Verbindung fteht; ferner ein gröfserer Raum für die Eismafchine nebft Kohlenkeller und Keffelhaus.

In dem zum Theile ausgebauten Dachgefchofs des Mittelbaues befinden fich Räume für die längere Aufbewahrung von Kleidern folcher unbekannten Todten, deren Perfönlichkeit während der Schauftellungs-

dauer nicht hat feft geftellt werden können, fo dafs eine Erkennung diefer Perfonen auch nach längerer Zeit zu ermöglichen ift.

Das Gebäude ift im Aeufseren unter fparfamer Verwendung von Formfteinen in Backfteinverblendung ausgeführt worden. Sämmtliche, für die Beförderung und Aufbewahrung der Leichen im Inneren dienenden Räume — mit Ausnahme der Schauzellen im Erdgefchofs, welche der Schaufeite gegenüber mit überglasten Mettlacher Platten auf Korkfteinmauerwerk bekleidet worden, im Uebrigen aber ganz mit Glas umfchloffen find — haben eine Verblendung von weifs überfangenen Siegersdorfer Verblendfteinen erhalten.

Der Mittelbau hat zur thunlichften Abhaltung der Sonnenwärme Plolzcementdächer erhalten ; dem gleichen Zwecke dient auch die dem Mittelbau vorgelegte Halle an der Südfeite des Gebäudes. Die im weltlichen Flügel gelegenen Dienfträume des Leichen-Commiffariats haben gewöhnliche Kachelofenheizung ; die im öftlichen Flügel gelegenen medicinifchen und fonftigen Arbeitsräume befitzen dagegen eine Dampfheizung, da für die Zwecke der Kühlung die Anlage eines Keffelhaufes ohnedies erforderlich war.

Um in denjenigen Räumen des Mittelbaues, in denen die Aufbewahrung und Schauftellung der Leichen ftattfindet, die Temperatur von 0 bis -(- 2 Grad C. herzuftellen und zu erhalten, dient eine Ammoniak-Gasmafchine, Patent Ofenbrück, welche eine Chlorcalcium-Löfung auf — 8 bis — 10 Grad C. abkühlt. Die abgekühlte Salzlöfung wird alsdann durch eine Kreifelpumpe in Kupferrohre gedrückt, welche die einzelnen Leichenzellen durchziehen.

Für die Reinigung der umfangreichen Glasflächen ift eine leichte eiferne Schiebebühne , deren Bewegung an einem Tau ohne Ende erfolgt, vorhanden. Manche anderen Einzelheiten des Berliner Leichen-fchauhaufes find aus Art. 155 bis 158 zu entnehmen. Die Ivoften haben rund 360500 Mark betragen.

Literatur

über »Leichenfchauhäufer«.

La nouvelle morgue de Paris. Revue gen. de Parch. 1864, S. 229 u. PL 33—39.

Liman. Die Parifer Morgue etc. Vierteljahrsfchr. f. gerichtl. und öffentl. Medicin, Bd. 8.

La morgue de Paris, Ja defcription, fon fervice, fon fyfleme hygiénique etc. Annales d'hyg., Bd. 49, S. 49. The new morgue in Paris. Buildcr, Bd. 37, S. 852.

Gavinzel, J. C. Étude fur la morgue etc. Paris 1882.

Das Leichenhaus in Paris. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 399.

Das Leichenfchauhaus in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 101. Baugwks.-Zeitg. 1886, S. 482. Das Berliner Leichenfchauhaus : Bericht über die Allgemeine deutfche Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens Berlin 1882—83. Bd. 3. Breslau 1886. S. 5^7-

GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG;

MILITÄRBAUTEN.

2. Abfchnitt.

Gerichtshäufer, Straf- und Befferungs-Anftalten.

i. Kapitel.

Gerichtshäufer.

a) Allgemeines.

Von Theodor v. Landauer.

162.

Kenn

zeichnung.

Die Gerichtshäufer gehören zu den bedeutfamften öffentlichen Gebäuden und nehmen unter den in diefem Abfchnitt zufammengefafften Bauwerken die erfte Stelle ein. Sie haben zu allen Zeiten und bei allen Völkern ihr Gepräge von den be-ftehenden Rechtsordnungen erhalten.

Mafsgebend für Anlage und Einrichtung der deutfchen Gerichtshäufer der Gegenwart find die mit dem i. October 1879 in Kraft getretenen, auf Oeffentlich-keit und Mündlichkeit gegründeten Juftizgefetze für das Deutfche Reich vom 27. Januar 1877, welche vielfach eine Umgeftaltung der früheren Gerichtsbehörden und hiermit zugleich eine Aenderung der Baulichkeiten zur Folge hatten, in denen jene Behörden zuvor ihre richterlichen Obliegenheiten ausübten. Die vorhandenen Gefchäftshäufer der Gerichte mufften grofsentheils durch entfprechende Anbauten erweitert werden ; an vielen Orten wurde es nothwendig, ganz neue Gerichtshäufer zu errichten.

Gleich wie die Rechtsordnungen Englands und Frankreichs älter, als diejenige des Deutfchen Reiches find, fo haben auch die Gerichtshäufer diefer Länder fchon längft eine feft flehende, typifche Gellaltung angenommen. Insbefondere können die franzöfffchen Bauwerke diefer Art in mancher Beziehung zum Vorbild genommen werden.

163.

Gefchichtliches.

Ehe zu einer näheren Erörterung der Gebäudeanlage gefchritten wird, fei ein kurzer Rückblick auf die Gerichtshäufer früherer Zeiten geworfen.

Bevor man fich zur Rechtsprechung über »Mein« und »Dein« fovvohl, als zur Aburtheilung von Vergehen und Verbrechen in eigens dafür gefchaffenen Räumen verfammelte, wie dies fchon frühe bei den Völkern des Alterthumes der Fall war, dienten der Rechtfprechung bald die Häufer und Paläfte der Machthaber, bald freie Plätze inmitten der Niederlaffung einzelner Stämme. Bemerkenswerthe Beifpiele letzterer find die Freigerichte unterer Vorfahren, als deren Wahrzeichen da und dort noch eine uralte Linde, Refie von Steintifchen oder Bänken erhalten find.

Im alten Griechenland und insbefondere in Athen war die Zahl der Gerichtsftätten ziemlich beträchtlich. Die meiften lagen am Markte und waren von einander durch verfchiedene Farben und Buch-ftaben unterfchieden, welch letztere, wie es fcheint, über dem Eingänge angebracht waren.

i7i

Alle Gerichtsftätten, mit Ausnahme derjenigen, in welchen Mordthaten zur Aburtheilung kamen, und der mit helixia bezeichneten waren wohl bedeckt; wenigftens wird die Bezeichnung helixia damit erklärt, dafs diefe Stätte ohne Dach und daher den Strahlen der Sonne ausgefetzt war. Dals der Mord in ungedeckten Räumen gerichtet wurde, hatte einen religiöfen Grund; man wollte verhüten, dafs die Richter mit dem Mörder unter einem Dache fich befänden. Vom Gericht des Areopags (Ares-Hügels) ift überliefert, dafs es unter freiem Himmel flattgefunden habe ; doch richteten fpäter die Areopagiten im Locale des Archon Baftleus. Die Richter fafsen auf hölzernen Bänken, über die man Decken oder Matten zu breiten pflegte. Für die Parteien waren Erhöhungen oder Bühnen errichtet, und zwar eine für den Kläger und eine für den Beklagten. Abgefchieden von ihnen, aber wohl auf derfelben Bühne befindlich, auf der man fich den Sitz der vorfitzenden Behörde zu denken hat, war die Rednerbühne, welche auch von den Zeugen befliegen wurde, und zu welcher die Richter bei der Abdämmung herantraten. Der Sitzungsraum war mit Schranken umgeben und durch eine Gitterthtir gefchloffen.

In allen oder doch in den meiften Gerichtshöfen war eine Statue des Heros Lykos in Wolfsgeftalt, wie es lcheint, als Schutzpatron des Gericlitswefens aufgeftellt ¹⁷°).

Genaueres wißen wir von der baulichen Anlage der römifchen Gerichtsftätten, der Curien und Gerichts-Bafiliken.

Die letzteren mögen wohl ihren Namen vom Gerichtshof des Archon Bafileus in Athen erlangt und vielleicht auch einmal griechifche Formbildung gehabt haben.

Die erfte, vorzugsweife für Gerichtszwecke benutzte Bafilika in Rom wurde im Jahre 184 v. Chr. durch Marcus Porcius Cato erbaut, und mit der Zeit entfland eine grofse Zahl folcher Gebäude, die oft in bedeutenden Dimenfionen und mit ungeheuerem Prachtaufwand errichtet wurden.

Im Allgemeinen wäre über die Form der Gerichts-Bafiliken das Folgende zu fagen. Der Grundplan beftand im Wefentlichen aus einem länglichen, von zweigefchoffigen Säulenhallen ringsum eingefchloffenen Raume, der an einer der Seiten, in der Regel an der Mitte der Schmalfeite, in eine in Form einer Viertelskugel überwölbte Halbkreisnilche, das Tribunal oder die Apfis, in welcher der Sitz des Gerichtshofes war, fich erweiterte. Das in folcher Weife gebildete Mittelfchiff pflegte über die Seitenfchiffe erhöht und mit einer flachen Decke, in fpäteren Zeiten mit Kreuzgewölben, überfpannt zu fein. Die dreifchiffige Anlage war die gewöhnliche, welcher dann fpäter die prächtigere und reichere, die fünffchiffige Anlage folgte¹ 2).

Das Mittelalter verlegte feine Gerichtsftätten in die Königspfalzen (aida regis) und Rathhäufer, feltener in befonders hierfür errichtete Bauwerke.

Ein ehrwürdiger Baureft jener Zeit war die dem letzten Viertel des XIII. Jahrhundertes entflammende »Gerichtslaube« des alten Rathhaufes von Berlin³), das alte lobium, wo zur Zeit eigener ftädtifcher Gerichtsbarkeit der Richter mit den Schöffen unter dem Umftande des verfammelten Volkes die Nothgedinge abzuhalten pflegte. Daffelbe ift 1871 abgebrochen, jedoch im kaiferlichen Schlofspark zu Babelsberg neu aufgebaut und wiederhergeflellt worden.

Erft der Neuzeit war es Vorbehalten und in Folge der Ausbildung des Ge-richtswefens unerläfslich geworden, zur Ausübung deffelben völlig geeignete Gerichts-häufer von gröfserer und geringerer Ausdehnung zu fchaffen.

b) Anlage und Einrichtung der deutfchen Gerichtshäufer.

Von Theodor v. Landauer.

Der Erörterung der baulichen Anlage und Einrichtung von Gerichtshäufern werden im Nachfolgenden die der deutfchen Rechtspflege unferer Zeit angepafften Gefchäftshäufer zu Grunde gelegt.

164.

Ueberficht.

165.

Amtsgerichte.

1/2

i) Eintheilung und Gefchäftsumfang der Gerichte.

Nach §. 12 des neuen Gerichtsverfaffungs-Gefetzes foll die ordentliche Gerichtsbarkeit durch die Amtsgerichte, die Landgerichte, die Oberlandesgerichte und das Reichsgericht ausgeübt werden, wonach die Eintheilung der Gefchäfts-häufer zu gefchehen hat17 3).

Für das Reichsgericht ¹⁷⁴) ift der Sitz in Leipzig beftimmt, und es kommen aufser diefem für fämmtliche zum deutfchen Reiche gehörigen Staaten nur die drei erftgenannten Arten von Gerichtsbehörden in Betracht, für welche theils abgefondert, theils in einem und demfelben Gebäude vereinigt Gefchäftsräume eingerichtet werden können, je nachdem mehrere Gerichte verfchiedener Inftanz ihren Sitz an einem und demfelben Orte haben follen oder getrennt fein können.

Zu einer folchen Vereinigung eignen fich ihrer Gefchäfte halber insbefondere die Amts- und Landgerichte, denen zugleich die erforderlichen Gefängniffe anzureihen find, während für die Oberlandesgerichte eine Vereinigung mit Gerichten niederer Inftanz weniger Bedürfnifs ift.

Wir haben fomit hier zu betrachten:

a) Gefchäftshäufer für Amtsgerichte, mögen folche für fich allein oder in Verbindung mit Landgerichten gedacht werden-, auch können die dazu gehörigen Gefängniffe abgefondert errichtet, an- oder eingebaut werden ;

ß) Gefchäftshäufer für Landgerichte, für fich allein oder in Verbindung mit Amtsgerichten;

Y) Gefchäftshäufer für Oberlandesgerichte.

Zu erwähnen find ferner die fog. Juftizpaläfte, unter welchem Namen man grofse, meift architektomfch hervorragende Gerichtshäufer in gröfseren Städten verlieht, welche fämmtliche Gerichtsabtheilungen einer Stadt zu enthalten pflegen.

Für die Geftaltung diefer drei, bezw. vier Arten von Gefchäftshäufern hat fleh in Bezug auf Gröfse, Lage und Ausftattung der zu fchaffenden Räume eine Anzahl von wiederkehrenden Momenten ergeben, welche diefen Gebäuden eigenthümlich find und nachflehend eingehender gefchildert werden follen.

Da aber die Zuftändigkeit und Zufammenfetzung der Gerichte naturgemäfs auf die Geftaltung der baulichen Anlagen von Einflufs find, fo ift zunächft das in diefer Beziehung Wichtigfte hier kurz mitzutheilen.

Den Amtsgerichten flehen Einzelrichter vor. Es können mehrere Richter bei einem Amtsgerichte angeftellt fein; doch erledigen diefelben die ihnen obliegenden Gefchäfte als Einzelrichter. Einer derfelben wird als Aufficht führender Amtsrichter beftellt.

Die Zuftändigkeit der Amtsgerichte umfafft in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten, fo weit diefelben nicht ohne Riickficht auf den Werth des Streitgegenftandes den Landgerichten zugewiefen find:

a) Streitigkeiten über vermögensrechtliche Anfpriiche, deren Gegenftand an Geld oder Geldeswerth die Summe von 300 Mark nicht iiberfteigt;

ß) Streitigkeiten ohne Rückficht auf den Werth des Streitgegenftandes, beifpiels-

U3) Vergl. den nach amtlichen Quellen bearbeiteten Auffatz Endeil's: Ueber Gefchäftshäufer für Amtsgerichte und Landgerichte, fo wie über die zugehörigen Gefängniffe (in: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 79 u. 88), welchem ein grofser Theil der nachftehenden Erörterungen entnommen ift.

U4) Die Erfordernifle für däffelbe, fo wie die zur Ausführung beftimmten Pläne find unter d, 3 diefes Kapitels zu finden.

i/3

weife zwifchen Vermiethern und Miethern, zwifchen Dienftherrfchaft und Gebilde, Reifenden und Wirthen, wegen Viehmängel, Wildfchadens etc.

Für die Verhandlung und Entfcheidung von Straffachen werden bei den Amtsgerichten Schöffengerichte gebildet, welche aus dem Amtsrichter als Vorfitzenden und zwei nicht rechtsgelehrten Schöffen beftehen. Die Schöffengerichte find zuftändig:

a) für alle Uebertretungen und für diejenigen Vergehen, welche nur mit Ge-fängnifs von höchftens 3 Monaten oder einer Geldftrafe von höchflens 600 Mark, Allein- oder Nebenhaft, oder in Verbindung mit einander bedroht find ;

ß) für das Vergehen des Diebftahls, der Unterfchlagung, des Betruges etc., wenn der Werth oder Schaden 25 Mark nicht überfteigt.

Das Amt der Staatsanwaltfchaft wird bei den Amtsgerichten durch einen oder mehrere Amtsanwälte ausgeübt.

Je nach der Organifation der freiwilligen Gerichtsbarkeit in den einzelnen Bundesftaaten liegt den Amtsgerichten weiter noch die Führung der Grundbücher und die Beforgung des Vormundfchaftswefens ob.

166.

Landgerichte.

Die Landgerichte werden mit einem Präfidenten und der erforderlichen Anzahl von Directoren und Mitgliedern befetzt. Bei den Landgerichten werden Civil- und Strafkammern gebildet; auch find Unterfuchungsrichter nach Bedürfnifs zu beftellen.

Vor die Civilkammern, einfchl. der Kammern für Handelsfachen, gehören alle bürgerlichen Rechtsfbreitigkeiten, welche nicht den Amtsgerichten zugewiefen find, und aufserdem find die Civilkammern die Berufungs- und Befchwerdegerichte in den vor den Amtsgerichten verhandelten bürgerlichen Rechtsflreitigkeiten.

Die Strafkammern entfcheiden über die Befchwerden gegen Verfügungen des Unterfuchungs- und des Amtsrichters, über Berufungen gegen Entfcheidungen der Schöffengerichte und find als erkennende Gerichte zuftändig:

a) für die Vergehen, welche nicht zur Zuftändigkeit der Schöffengerichte gehören;

ß) für diejenigen Verbrechen, welche mit Zuchthaus von höchftens 5 Jahren, allein oder in Verbindung mit anderen Strafen, bedroht find;

7) für das Verbrechen der Unzucht, der Hehlerei, des Diebftahls etc.

Zur Aburtheilung der fchweren Verbrecher treten bei den Landgerichten perio-difch Schwurgerichte zufammen, welche über die nicht zur Zuftändigkeit der Strafkammern oder des Reichsgerichtes gehörenden Verbrechen zu erkennen haben.

Die Civilkammern entfcheiden in der Befetzung von 3 Mitgliedern mit Ein-fchlufs des Vorfitzenden. Die Strafkammern find in der Hauptverhandlung mit 5 Mitgliedern, in der Berufungs-Inftanz, bei Uebertretungen und in Fällen der Privatklage aber mit 3 Mitgliedern, einfchl. des Vorfitzenden, befetzt.

Die Schwurgerichte beftehen aus 3 richterlichen Mitgliedern mit Einfchlufs des Vorfitzenden und aus 12 Gefchworenen.

Ueber Handelsfachen entfcheiden befondere Handelskammern, beftehend aus einem Mitgliede des Landgerichtes als Vorfitzenden und 2 dem Handelsftande entnommenen Handelsrichtern.

Das Amt der Staatsanwaltfchaft wird bei den Landgerichten und Schwurgerichten durch einen oder mehrere Staatsanwälte ausgeübt.

167.

Oberlandes-

gerichte.

Den Oberlandesgerichten fteht je ein Oberlandesgerichts-Präfident vor; bei denfelben beftehen je zwei Senate, ein Civil-Senat und ein Criminal-Senat, für welche je ein befonderer Senats-Präfident als Vorfitzender und eine Anzahl von Oberlandesgerichtsrathen als Referenten beftellt werden.

174

Der Civil-Senat ift zuftändig für die Verhandlung und Entfcheidung über die Rechtsmittel :

a) der Berufung gegen Endurtheile, und

ß) der Befchwerde gegen Entfcheidungen der Civilkammern der Landgerichte in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten.

Der Straf-Senat ift zuftändig für die Verhandlung und Entfcheidung über das Rechtsmittel :

a) der Revifion gegen Urtheile und der Befchwerde gegen Entfcheidungen der Strafkammern in der Berufungs-Inftanz, und

ß) der Revifion gegen folche Urtheile der Strafkammern in erfter Inftanz, bei welchen die Revifion ausfchliefslich auf die Verletzung einer landesgefetzlichen Rechtsnorm geftützt wird, während im Uebrigen die Revifion unmittelbar an das Reichsgericht geht.

Die Senate der Oberlandesgerichte entfcheiden in der Befetzung von 5 Mitgliedern, mit Einfchlufs des Vorfitzenden.

Mit dem Oberlandesgericht verbunden ift ferner die Ober-Staatsanwaltfchaft, welche der Staatsanwaltfchaft ihres Bezirkes vorgefetzt und mit der Beauffichtigung und Leitung der Verrichtungen der letzteren betraut ift.

168.

Gerichts-

fchreiberei

etc.

Aufserdem ift bei den Gerichten aller Ordnungen je eine Gerichtsfehreiberei einzurichten, welcher die Führung der Protocolle, die Aufbewahrung der Acten, die Beforgung des Caffenwefens etc. obliegt. Auch ift von Wichtigkeit, dafs die Verhandlung vor den erkennenden Gerichten mit wenigen Ausnahmen öffentlich zu erfolgen hat. So weit endlich in einem Bundesftaat die Gerichtsvollzieher und Zu-ftellungsbeamten ihre Gefchäfts-Locale durch die Juftiz-Verwaltung angewiefen erhalten, ift auf angemeffene Unterbringung auch diefer Beamten Bedacht zu nehmen.

169.

Umfang u. Abftufung

d. Gerichte, eben fo können die Landgerichte aus mehreren Civil-, bezw. Straf- und Handels

Nach allem bisher Angeführten ift der Umfang der Gerichte ein fehr ver-fchiedener. Amtsgerichte können mit einem oder mehreren Richtern befetzt fein ;

kammern beftehen. Die Zahl der zu einem Amtsgerichte gehörenden Richter, fo wie die Zahl der Civil- und Strafkammern bei einem Landgerichte beftimmt die Juftiz-Verwaltung nach dem örtlichen Bedürfniffe, eben fo die Zutheilung einer be-ftimmten Zahl von Amtsgerichten an ein Landgericht.

Da nach Vorftehendem der Bedarf an Räumlichkeiten für die Gerichte ver-fchiedenen Umfanges ein fehr verfchiedener ift, insbefondere für die Amts- und Landgerichte, fo werden diefe in einigen Ländern in mehrere Stufen abgetheilt.

Es beftehen beifpielsweife in Preufsen für die Amtsgerichte 4 Stufen: die erfte für 1 Amtsrichter, die zweite für 2 Amtsrichter, die dritte für 3 bis 4 Amtsrichter und die vierte für 5 und mehr Amtsrichter; für Landgerichte ebenfalls 4 Stufen: die erfte für ein Landgericht mit einer Civilkammer und einer Strafkammer, die zweite für ein Landgericht mit 2 Civilkammern und 1 Strafkammer, die dritte für ein Landgericht mit 3 Civilkammern und 1 Strafkammer ; die vierte für ein Landgericht mit mehr als 4 Kammern.

Diefem Stufengange gemäfs find auch die Raumbedürfniffe im Einzelnen feft geftellt, auf welche unter d (bei Betrachtung der Beifpiele) eingegangen werden foll.

2) Allgemeine Elrforderniffe der Gerichtshäufer.

I/O.

Lage, Raum-vertheilung

Bei Anlage der Gerichtshäufer gilt bezüglich der Wahl des Bauplatzes daffelbe, was bei anderen, im vorhergehenden Abfchnitt bereits erörterten Gefchäftshäufern in u. -Bemeffung. diefer Hinficht betont wurde. Dem gemäfs find faft fämmtliche Gerichtshäufer auf allfeitig freier, inmitten ihres Bezirkes gelegener Bauftelle errichtet.

i75

Für Vertheilung und Bemeffung der Räume der verfchiedenen Gerichtshäufer ift vor Allem zu beriickfichtigen, dafs diefelben, wie bereits gefagt, für das in der Regel öffentliche Verfahren geeignet feien.

Hiernach find hauptfächlich die Gerichtsfäle, fodann aber auch die Vor- und Verkehrsräume des Haufes zu bemeffen und anzuordnen.

i₇i.

Vor- u. Verbindungsräume.

172.

Gerichtsfäle.

177

)-

Der Eingang in ein Gerichtshaus wird durch eine Flurhalle vermittelt, welche bei Amtsgerichten gewöhnlich eine Breite von nur 2,2m bei einer Tiefe von etwa 0,o m aufweist, mit der Ausdehnung des Gebäudes jedoch oft zu einem ftattlichen Raume fich ausbildet. Letzteres ift namentlich in grofsen Gerichtshäufern und in den Juftizpaläften der Fall, wo fich in den Flurhallen die rechtfuchenden Parteien einfinden und fich dafelbft ergehen können, wo fie mit den Anwälten das zur Verhandlung Nöthige zu befprechen in der Lage find, und wo auch die gerichtlichen Bekanntmachungen angefchlagen zu werden pflegen. Solche gröfseren Llurhallen finden fich vor Allem in den franzöfifchen Gerichtshäufern, dort /alles des pas perdus ¹⁷⁵) geheifsen, wo fie auch in der architektonifchen Ausbildung meift befonders ausgezeichnet werden ¹⁷⁶). Auch in deutfchen Gerichtshäufern von gröfserem Umfange wird in neuerer Zeit auf eine fog. Wartehalle gröfseres Gewicht gelegt ; im Programm zum Reichsgerichtshaufe zu Leipzig war eine folche ausdrücklich aufgenommen und im Gefchäftshaufe für die Civilabtheilung des Land- und Amtsgerichtes zu Berlin II¹⁷⁸) ift eine folche vorhanden. Im Juftizpalaft zu Wien ift eine fog. Centralhalle¹⁷⁹) angeordnet, welche im Wefentlichen mit der Wartehalle übereinftimmt.

Den Llurhallen und Wartehallen gegenüber, bezw. bisweilen in die letzteren eingebaut, liegen meift die Haupttreppen, welche gut zu beleuchten und in den Läufen nicht unter 1,3m Breite anzulegen find.

Sämmtliche Gefchäftsräume find, wenn möglich, fo zu legen, dais fie von gut beleuchteten Corridoren aus zugänglich find. Um an Koften zu fparen, werden meift Mittel-Corridore, feltener folche, welche nur an einer Seite von einer Zimmerreihe begrenzt find, angeordnet. Im erfteren Lalle wird jedoch danach geftrebt, die Corridore durch zweckmäfsig gelegte Treppenhäufer, durch Verlängerung bis an die Giebelwände oder durch Lichtflure ausreichend zu beleuchten.

Die Breite der Corridore beträgt mindeftens 2,2m ; bei Landgerichten wird meift ein Mafs von 2,5 m, auch 2,8 m gewählt.

Liegen zu beiden Seiten eines Corridors Zimmer und ift derfelbe von erheblicher Länge, fo wird die Breite, um eine beffere Beleuchtung von den Enden zu ermöglichen, bisweilen auf 3,o ni erhöht.

In jedem Gerichtsfaale find drei, je mit befonderem Eingänge verfehene Haupttheile abzufcheiden. Am oberen Ende, auf einer um i oder 2 Stufen über dem Saalboden erhöhten Bühne befindet fich der Platz für die Gerichtsbeamten, zu dem man vom Berathungszimmer der Richter aus gelangt. Vor diefer Abtheilung mufs Raum fein für Parteien, Zeugen, Sachverftändige, Angeklagte, Vertheidiger und Beiftände, wohl auch für die Berichterftatter der Tagespreffe. Die Vorführung der Angeklagten, überhaupt der Eintritt in diefen Theil des Saales, erfolgt gewöhnlich

U5) Siehe Theil IV, Halbbd. i diefes »Handbuches« (Art. 193, S. 208).

U6) Eine Innenanficht der falle des pas perdus im Juftizpalaft zu Paris findet fich ebendaf. (Fig. 215, S. 207).

U7) Siehe die Befchreibung diefes Gerichtshaufes unter d, 3.

17S) Siehe Grundriße und Befchreibung diefes Gebäudes unter d, 2, Y.

U®) Siehe die Befchreibung diefes Gerichtshaufes unter d, 3, fo wie in Theil IV, Halbbd. 1 den Grundrifs diefer Centralhalle (Fig. 253, S. 228) und einen Durchfchnitt durch diefelbe (Tafel bei S. 228).

176

durch die in der Mitte der Langfeite angeordnete zweiflügelige Hauptthür vom Corridor aus. Hinter diefem Raume befindet fleh der durch Schranken davon getrennte Platz für das den Verhandlungen beiwohnende Publicum, welches bei den Schwurgerichtsfälen und Strafkammern gröfser zu bemeffen ift, als bei den Civil-kammern. Befondere Zugänge vom Vorplatz oder Corridor aus führen auch in diefen Theil des Saales.

I73-

Nebenräume.

174.

Hafträume.

¹75-Aborte.

176.

Dienft

wohnungen.

Neben jedem Verhandlungsfaale oder in möglichfter Nähe deffelben und in bequemer Verbindung damit ift das Berathungszimmer der Richter anzuordnen. Auch find ftets Zimmer für Gerichtsboten, Zeugen und Parteien, in gröfseren Anlagen auch Zimmer für Rechtsanwälte, Sachverftändige etc. vorhanden. Ferner gehören zu jedem Gerichte aufser den bisher erwähnten Gefchäftsräumen noch verfchiedene andere, durch das Gerichtsverfahren bedingte Räume, von denen unter 3 die Rede fein wird.

Die Lage der Verhandlungsfäle, nebft den damit in Beziehung ftehenden Nebenräumen, ift mafsgebend für die Grundrifsbildung der Gerichtshäufer, deren einzelne Typen bei Betrachtung der Beifpiele unter c gekennzeichnet werden follen.

In der Nähe der Säle für das Schöffengericht, die Strafkammern und die Schwurgerichte find ftets Hafträume, d. h. Zellen zur Aufnahme der Angeklagten während der Verhandlungen, vorzufehen, und zwar genügt bei dem Schöffengericlits-faal eine Zelle von etwa 8 bis 10qm Grundfläche, während bei der Strafkammer und dem Schwurgericht je 2 Zellen für Einzelhaft einzurichten find, welche jedoch mit Rückficht auf die kurze Dauer der jedesmaligen Benutzung etwas geringere, als die fonft vorgefchriebenen Abmeffungen erhalten können. Sind im Gerichtshaufe felbft Räume für Unterfuchungs-Gefangene vorhanden, wie es bei den kleineren Amtsgerichten häufig der Fall ift, fo bedarf es felbftverftändlicli der Anordnung eines befonderen Haftraumes in der Nähe des Schöffengerichtsfaales nicht. Die Hafträume für die Schwurgerichte und, wo möglich, auch diejenigen für die Strafkammern find fo anzulegen, dafs fie mittels einer befonderen Treppe zu erreichen find -, überhaupt ift dafür zu forgen, dafs die Angeklagten auf dem Wege vom Ge-fängnifs bis zu ihrem Platze im Gerichtsfaal mit Niemand in Verkehr treten können.

In jedem Gerichtshaufe find ferner Aborte und Piffoirs fowohl für die Beamten, als für das Publicum in ausreichender Zahl herzurichten. Es ift Gewicht darauf zu legen, dafs diefelben, ohne zu fehr in das Auge zu fallen, leicht aufzufinden find. Insbefondere vermeidet man Abortanlagen in der Nähe der Haupttreppe. Um der Verbreitung fchlechter Gerüche vorzubeugen, ift neben anderen Vorkehrungen durch Herftellung eines Vorraumes vor jeder Abortanlage für einen doppelten Abfchlufs derfelben gegen den Corridor Sorge zu tragen ⁴°).

Auf Befchafifung von Dienftwohnungen ift bei Gerichtshäufern meift nur in fo weit Bedacht zu nehmen, als es die Bewachung und Unterhaltung derfelben verlangt.

Für gewöhnlich ift nur eine Wohnung für einen Hausmeifter oder Hauswart und für einen oder mehrere Gerichtsboten oder, wenn in dem Gebäude Hafträume für Unterbringung von Unterfuchungs-Gefangenen mit enthalten find, für einen Gefangenenwärter einzurichten, der dann zugleich die Gefchäfte eines Hauswarts verheilt.

Für Amtsrichter find nur ganz ausnahmsweife in kleinen Städten Dienftwohnungen vorzufehen, wenn die örtlichen Verhältniffe die Herftellung einer folchen unbedingt nothwendig machen.

Für die Abtheilungen für Civil- und Straffachen bei den Amtsgerichten und für die Civil- und Strafkammern der Landgerichte, bezw. für die Staatsanwaltfchaft find je befondere Räume zur Aufbewahrung der zuriickzuftellenden Acten zu befchafifen.

Diefelben können im Erdgefchofs in gewölbten Räumen, eben fowohl aber auch in den oberen Gefchoffen untergebracht werden. Die Höhe der letzteren bietet den Vortheil, diefelben in zwei Stockwerken mit Galerien fo einzurichten, dafs der Raum ungleich nützlicher verwendet werden kann.

Räume zur Aufbewahrung, bezw. Verfteigerung von Pfandftiicken werden nur, fo weit hierzu der erforderliche Platz verfügbar bleibt, angelegt. Verpflichtet ift die Juftiz-Verwaltung zur Herrichtung derartiger Räumlichkeiten nicht; deren Befchaffung liegt vielmehr den Gerichtsvollziehern ob.

Werden fle jedoch, etwa in verfügbaren Kellerräumen, angeordnet, fo erhalten fie zweckmäfsig einen befonderen Zugang; auch find die Thüren, weil häufig Gegen-ftände von erheblichem Umfang in den Räumen aufzubewahren find, reichlich grofs und keinesfalls unter 1,3 m Breite herzuftellen.

Sind mehrere Gerichte in einem und demfelben Gebäude vereinigt, fo empfiehlt lieh die Einrichtung einer gemeinfchaftlichen Bibliothek mit Lefezimmer und be-fonderem Bibliothekar; anderenfalls miiffte für jedes Gericht eine befondere Bibliothek befchaftt werden, deren Beauffichtigung einem Secretär übertragen werden kann, wenn es nicht genügen follte, in den Berathungszimmern der Civil- und Strafkammern die am meiften im Gebrauche befindlichen Werke aufzuftellen.

I77-

Acten-Räurae.

178.

Pfand-Local.

179.

Bibliothek.

3) Befondere Beftandtheile und Einrichtungen.

In Gefchäftshäufern, die nur für die Zwecke eines Amtsgerichtes beftimmt find, ift der wichtigfte Raum der Sitzungsfaal des Schöffengerichtes. Derfelbe erhält in diefem Falle fall; immer feinen Platz an der Vorderfront des oberen GefcholTes über der F'lurhalle und den anftofsenden Räumen. Die am häufigften vorkommenden Abmeffungen deffelben find 6,0 X 9,5m = 57clm; doch finden in Folge örtlicher Verhältniffe Abweichungen hiervon ftatt, welche indeffen jenes Mit-telmafs meiftens wenig verändern.

180.

Schöffen-

gerichtsfaal.

Fig. 146.

C ÎI

LJ

Fig- HS-

Die nähere Einrichtung eines folchen Schöffenfaales ift aus Fig. 145 u. 146 erficht-lich, welche über die Anordnung des Podiums mit den Tifchen und Sitzen für die Richter, den Amtsanwalt und den Gerichtsfehreiber, über die Einrichtung der mittleren Abtheilung des Saales mit den Plätzen für Angeklagte,

Handbuch der Architektur. IV. 7.

§*-

i

iftg-    -

iBażńwJ U----J s

“*=§ f

ireQijiäilg er

Ulte!

G-emhtjs-clirelb.

§iDBl

Zeugen    ^'i

pp. I

7

zeugen

₃|f

I»

□□□□□□□

P u h 1 i cum

Schöffengerichtsfaal im

Criminalgerichtshaus zu Moabit.

|01 e n|

^200 n- Gr. Amtsgerichtshaus zu Stettin.

178

Vertheidiger und Zeugen, fo wie der hinteren Abtheilung mit Sitzreihen für das Publicum Auffchlufs geben.

Bei Anordnung von Schöfifenfälen ift auf möglichfb gute Erhellung durch Tageslicht zu achten ; wünfchenswerth ift, dafs der Tifch der Richter von der linken Seite derfelben das Licht erhalte; man wird daher, wenn thunlich, das Podium für die Richter an derjenigen Querfeite des Saales errichten, welche dies ermöglicht.

181.

Nebenräume

dazu.

Das Berathungszimmer für die Richter (nach Früherem ein Rechtsgelehrter und zwei Schöffen) mufs fich dem Schöfifenfaal derart anfchliefsen, dafs man aus demfelben unmittelbar auf das Podium der Richter gelangen kann. Das Zimmer ift gewöhnlich zweifenftrig, etwa 5,5 m tief und annähernd eben fo breit. Es genügt auch ein ein-fenftriger Raum, deffen Breite jedoch nicht weniger als 3m betragen darf. Das Berathungszimmer, mitunter auch der Schöfifenfaal, dient dem Schöfifenrichter zugleich als Arbeitszimmer.

Jeder der übrigen Richter erhält als Einzelrichter ein befonderes Gefchäftszimmer für lieh, deffen Grundfläche meift 25 bis 30 qm nicht überfchreitet. Aufserdem ift für jeden Richter — ausfchliefslich des Schöfifenrichters — eine Gerichtsfehreiberei von etwa 30 bis 35 qm, wo möglich neben den Richterzimmern liegend, vorzufehen.

Dem mit der Verwaltung der Grundbücher betrauten Richter ift ein befonderer Raum zu deren Aufbewahrung zu überweifen, der in unmittelbarer Nähe feines Ge-fchäftszimmers, bezw. der Gerichtsfehreiberei liegen mufs. Die Gröfse diefes Raumes hängt von den örtlichen Verhältnififen ab; bei den mit nur einem oder zwei Richtern befetzten Amtsgerichten genügt in der Regel fchon ein einfenftriges Zimmer von etwa 20 qm Grundfläche. Die Bearbeitung der Grundbuchfachen, wo folche überhaupt in den Händen der Gerichte liegt, ift meift einem Richter übertragen; find diefe Gefchäfte jedoch auf mehrere Richter vertheilt, fo müffen auch dem entfprechend getrennte Räume zur Aufbewahrung der Grundbücher angeordnet werden.

182.

Raum-

vertheilung in Amts- u. gerichten.

Die Localitäten der Amtsgerichtshäufer werden, wenn thunlich, nur in zwei Gefchoffen untergebracht; ift in einem Gebäude ein Amtsgericht mit einem Land-Land- gericht verbunden, fo legt man die Räume des erfteren, abgefehen von den Schreib-ftuben und Regiftraturen, welche auch im II. Obergefchofs eine geeignete Stelle finden können, in das Erdgefchofs, das Landgericht in das I. oder II. Obergefchofs. in welch letzterem auch der Staatsanwaltfchaft die erforderlichen Räumlichkeiten zu überweifen find. Diefe Anordnung empfiehlt fich defswegen, weil bei einem Amtsgericht ein viel umfangreicherer Verkehr mit dem Publicum ftattfindet, als bei einem Landgericht.

Ift mit dem Landgericht ein Amtsgericht nicht verbunden, fo wird die Staatsanwaltfchaft meift im Erdgefchofs untergebracht, während dem Landgericht da>

I. und II. Obergefchofs verbleiben. Die Räume für die Grundbuchsrichter werden zweckmäfsig im Erdgefchofs anzuordnen fein.

183.

Schwurgerichts-

faal.

Der Hauptraum eines Landgerichtes ift der Sitzungsfaal des Schwurgerichtes. Derfelbe wird meift in einem rückwärts liegenden Mittelbau oder in einem Seitenflügel, feltener in der Mitte der Hauptfront angeordnet, obwohl er in letzterem Falle ein günftiges Motiv für die Ausbildung der äufseren Architektur des Gebäudes ab-giebt. Er erhält eine Grundfläche von 140 bis 200 qm; paffende Abmeffungen find 15,5 X 9,5 m. Die Einrichtung und Ausftattung eines folchen Saales, die paffendfte Lage der Berathungszimmer für Richter und Gefchworene zu demfelben, die Lage der Thüren etc. ift aus Fig. 147 u. 148 zu erfehen.

Bei den Schwurgerichtsfälen ift das fchon bei Befchreibung der Einrichtung der Schöfifengerichtsfäle betonte Erfordernifs möglichft vorteilhafter Erhellung von äufserfter Wichtigkeit. Hier, wo es fich häufig um die Entfcheidung über Leben und Tod handelt, dürfen nicht allein die Mitglieder des Gerichtshofes, fondern auch die Gefchworenen, Ankläger, Verteidiger und Zeugen, die mit angeftrengtefter Auf-merkfamkeit oft ftun-denlang ohne Unterbrechung den Verhandlungen müffen, darin durch die Mittel zur Erhellung des Raumes nicht \ geftört werden. Die Fenfter, bezw. die Beleuchtungskörper, find daher in folcher Weife anzubringen, dafs fämmtliche an den Verhandlungen Beteiligten nicht in das Licht fchauen müffen, das Auge fomit durch die Strahlen und die Helligkeit deffelben nicht geblendet werde. Be-fonders ftörend ift die Wirkung der Beleuchtung durch Fenfter in der Wand hinter den Plätzen der Richter, nicht minder folche an der gegenüber liegenden Schmalfeite, wie in Fig. 148. Selbft wenn die Fenfteröfif-nungen über Kopfhöhe angeordnet find und das Sonnenlicht durch Vorhänge u. dergl. gedämpft einfällt, ift nicht ausge-fchloffen, dafs es das Auge der auf die ganze Saallänge, unmittelbar gegenüber, fitzenden Perfonen trifft. Zweckdienlicher ift die An-

Fig. 147.

rZim

fc £

-s-f

r«:2:

Ifï

folgen

z um

V o r r a u

\ i j j i a r ü T) e r G a 1 r i 0    \

* U4ö4s '

&

p

Ir

|p'

#1

mm

0]

□□□□□□

□□□□□□

Ft

l:

izfll'f

□ on n

h

po

□□□□□□□□□□□□□□g

DDDDDDDDDDDDDI

Oll

łr¹

P u ~b

cum.

la u

JO

Vorraum f. a. Ł a r ü 1) e r

1) 1 i cum &    1 ri e

cd

f:200

10»

12    3    4

-I-!-1-P

10 5 0

{+! fFfł-f+łj—

Grofser Schwurgerichtsfaal

im Criminalgerichtsgebäude zu Berlin, Stadttheil Moabit.

Fig. 148.

-"7

I«

T tx "b 1 i

Schwurgerichtsfaal im Amts- und Landgerichtshaus zu Lyck. — ł/200 11 • Gr-

184.

Berathungszimmer d. Richter u. Gefchworenen.

185.

Civilkammer-

und

Strafkammer- 13 bis 14 m Länge, alfo einen Flächeninhalt von etwa 90 bis 105 qm. Gleiche Mafse

Säle.

ISO

bringung von Fenftern in den Hoch wänden der Langfeiten; wo diefelbe nicht möglich oder das Licht zur Erhellung des Saales nicht ausreichend fein follte, ift Deckenlicht anzuordnen. In folcher Weife ift bei den Beifpielen in Art. 209 u. 224 (S. 201 u. 219) verfahren.

Das den Sitzungen beiwohnende Publicum foll weder mit den Zeugen, noch den Angeklagten oder fonftigen bei der Sache Betheiligten innerhalb des Gebäudes in Beziehung treten. Es find daher für daffelbe gefonderte, leicht auffindbare Zugänge herzuftellen, welche den Eintritt in den Zuhörerraum ohne Berührung fonftiger Theile des Haufes ermöglichen; auch foll die Entleerung des Saales leicht und rafch vor fich gehen können. Zweckmäfsig find daher die bei den Schwurgerichtsfälen des Criminal-Juftizhaufes zu Hamburg¹⁸¹), fo wie zu Berlin, Stadttheil Moabit (Fig. 147) getroffenen Anordnungen, wobei der Zu- und Abgang des Publicums ganz ungehindert an der Schmal feite des Saales erfolgen kann.

Bezüglich der Bemeffung der Sitze der Ge-fchworenen ift zu beachten, dafs denfelben die Möglichkeit gegeben fein mufs, fich während der Verhandlung fchriftliche Notizen zu machen; auch ift Raum für 1 bis 2 Erfatz-Gefchworene vorzufehen, welche bei länger dauernden Sitzungen — neben den durch das Gefetz beftimmten 12 Gefchworenen — den Verhandlungen anzuwohnen haben, um für den Fall der Erkrankung oder fonftigen Verhinderung eines Gefchworenen für diefen eintreten zu können.

Für das Berathungszimmer der Richter genügt eine Grundfläche von 20 bis 25 dm; dasjenige der Gefchworenen mufs dagegen eine Gröfse von mindeftens 30 auf-d- weifen; auch ift damit ein Vorzimmer zu verbinden und für Anordnung eines nur von diefem oder dem Berathungszimmer aus zugänglichen, von aufsen vollftändig abgefchloffenen Abortes zu forgen. Ueberhaupt ift darauf Bedacht zu nehmen, dafs die Gefchworenen während ihrer Berathung mit Niemand in Berührung kommen und insbefondere jeder Verkehr nach aufsen verhindert wird.

Weitere Räume von Bedeutung find die Säle der Civilkammern und der Strafkammern. Letztere erhalten gewöhnlich Abmeffungen von 7,o bis 7,5 m Breite und giebt man dem Saal für die Civilkammer, fo fern nur ein folcher Raum beim Landgericht nöthig wird. Sind mehrere derartige Säle herzurichten, fo ift für einen oder den anderen eine Einfchränkung bis auf etwa 80 clm Grundfläche zuläffig.

Die Strafkammern werden, wo möglich, im Erdgefchofs oder I. Obergefchofs untergebracht, während Civilkammern auch im II. Obergefchofs angeordnet werden können. Die Einrichtung diefer Säle ift aus Fig. 149 u. 150 zu erfehen. Für ihre

¹⁸¹) Siehe den Giundrifs des Obergefchoffes in: Deutfche Bauz. 1884, S. 117.

Fig. 149.

Fig. 150.

If™"*!

* jcfâjf⁰ D D îte *

Q'"‘

K

•o i c li t #

SericMs-O^^QO

setek.

Staats

an w.

1 tî

Bpi

-n*

g I [AnjwalfTTp]

I I? a| t-l-aJ-M n | I

□ □ p q □ □ n

z e lu g] e n jV OOOODpDgOôDOD [/'

□ □□□

>J

Zeugen

□ □□□□□□□□□

î uł 1 i tu i

III

Saal der

Civilkammer im Juftizgebäude zu Dresden.

1/200 n. Gr.

Strafkammer im Criminalgerichtsgebäude zu Berlin, Stadttheil Moabit.

Lage zu den Corridoren und den Berathungszimmern, ihre Zugänglichkeit, die Abtrennung eines Raumes für das Publicum, fo wie die Stellung des Podiums für die Richter etc. ift im Allgemeinen das bei Befprechung der Schöffengerichtsfäle Gefagte mafsgebend. Ein Gleiches gilt für die Berathungszimmer, nur mit dem Unterfchiede, dafs diefelben für die Strafkammern ftets zweifenftrig und, wegen der gröfseren Zahl der Richter, nicht unter 25<lm grofs anzunehmen find. Auch find in denfelben, fo fern nicht befondere Ablege- und Ankleideräume in der Nähe eingerichtet werden, Schränke zur Aufbewahrung der Roben und folche für die Handbibliothek aufzuftellen.

Dem ftets in das I. Obergefchofs zu verlegenden Gefchäftszimmer des Präfi-denten des Landgerichtes ift eine Gröfse von mindeftens 25 qm zu geben. In unmittelbarer Verbindung damit mufs ein Vorzimmer von etwa 15 qm Grundfläche liehen, welches, wo möglich, wie das erftere, vom Corridor aus zugänglich ift.

Den einzelnen Kammern des Landgerichtes find Directoren vorgefetzt, für welche befondere Gefchäftszimmer von nicht unter 20 qm Gröfse, thunlichft in der Nähe der betreffenden Sitzungsfäle, zu befchaffen find.

Zu jeder Kammer gehört aufserdem in der Regel ein Secrétariat von etwa 25 bis 30 qm Grundfläche, fo wie der nöthige Raum für einige Schreiber. Eben fo ift für Anordnung eines Präfidial-Secretariats zu forgen. Während erftere mit einander möglich!! im Zufammenhange fliehen müffen, findet letzteres beffer in der Nähe des Zimmers des Präfldenten feinen Platz.

Die Zimmer für die Rechtsanwälte bei den Landgerichten, in welchen fleh diefelben vor und zwifchen den Gerichtsverhandlungen aufhalten und längere Paufen gern zur Arbeit benutzen, find mindeftens 25 qm grofs anzunehmen und werden, fo weit es angeht, in daffelbe Gefchofs gelegt, welches die Sitzungsfäle enthält. Eine

186.

Präfidenten-

und

Directoren-

Zimmer.

187.

Secretariate.

188.

Zimmer

für

Rechtsanwälte, Parteien u. Zeugen.

¹

   Vergl. : Hermann, K. F. Lehrbuch der griechifchen Staatsalterthümer etc. Heidelberg 1831.

Meier, M. H. E. u. G. F. Schömann. Der attifche Prozefs. Halle 1824. — Neue Bearbeitung von J. H. Lipsius: Berlin 1883—84.

²

¹⁷¹)    Siehe: Theil II, Bd. 2 (Art. 329 bis 336, S. 324 bis 329) und Theil IV, Halbbd. 1 (Art. 233, S. 242) diefes

»Handbuches«.

Ferner: Lange, K. Haus und Halle. Leipzig 1885.

Lübke, W. Gefchichte der Architektur. 6. Auf!. Bd. I. Leipzig 1884. S. 301 ff.

³

¹⁷²)    Siehe: Deutfche Bauz. 1870, S. 169 — ferner: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Band I, S. 78.

⁴

°) Ueber die Abort- und Piffoir-Anlage im Juftizpalaft zu Dresden flehe Theil III, Bd. 5 (Art. 349, S. 274 u. Art. 414, S. 324) diefes »Handbuches«.

gleiche Rückficht ift bei Anordnung der Warteräume für Parteien und Zeugen zu nehmen, für welche nahe den Verhandlungsfälen ftets ein gröfseres Zimmer vorzu-fehen ift. Es empfiehlt fich überhaupt, diefen Räumen reichliche Abmeffungen zu geben, fowohl bei den Landgerichten, als auch bei den mit mehreren Richtern be-fetzten Amtsgerichten. Selbft bei den kleinften Amtsgerichten bemifft man die Gröfse der Zimmer für Parteien wohl nicht geringer, als auf 20 <im.

189.

Botenzimmer.

Die Zimmer der Gerichtsboten find in den einzelnen Gefchoffen in der Nähe der Sitzungsfäle fo anzuordnen, dafs fie vom Publicum leicht aufgefunden werden können.

190. Räume der Staats-anwaltfchaft.

Die Geschäftsräume für die Staatsanwaltschaft werden, wie oben Schon bemerkt, entweder im Erdgefchofs oder im II. Obergefchofs untergebracht.

Hinfichtlich der für diefelben zu wählenden Abmeffungen kann auf das über die Gröfse der Zimmer für den Präsidenten, die Directoren und die zugehörigen Secretariate des Landgerichtes Gefagte als mafsgebend verwiefen werden ; nur müffen die Secretariate der Staatsanwaltschaft verhältnifsmäfsig geräumiger fein; auch ift da, wo nach der neuen Gerichtsverfassung der gröfste Theil der Acten in Straffachen bei der Staatsanwaltschaft auf bewahrt wird, für eine befonders geräumige Registratur zu forgen.

191.

Räume

der

richter.

Die für den Unterfuchungsrichter bestimmten Geschäftsräume legt man in neuerer Zeit gern in die Gefängniffe felbft, weil die Vorführung der Gefangenen nach dem Unterfuchungs- Gerichtshaufe mit vielen Unzuträglichkeiten verknüpft ift. Wo dies aber unthunlich erfcheint, find jene Räume im Erdgefchofs unterzubringen, und zwar gewöhnlich in einem Seiten- oder Hinterflügei in der Nähe der für die Angeklagten bestimmten Treppe und des damit verbundenen Ausganges nach dem Hofe.

Was die Gröfse der Räume angeht, fo ift das Verhörzimmer nicht unter 25 qm, das Secrétariat etwa 20 ö¹¹¹ grofs anzunehmen. Letzteres wird entfprechend zu ver-gröfsern fein, wenn mehrere Unterfuchungsrichter nur ein Secrétariat haben. In der Nähe des Verhörzimmers ift ftets mindeftens eine Haftzelle vorzufehen.

392.

Saal

für Plenarsitzungen.

Zur Vereinigung fämmtlicher Directoren und Landgerichtsräthe behufs Abhaltung von Plenar-Sitzungen ift fodann bei jedem Landgericht ein gröfserer Raum zu beschaffen, welcher bei einer Gefammtzahl von beifpielsweife 24 Directoren und Rathen eine Grundfläche von immerhin 60 qm haben mufs. Ueber Einrichtung Solcher Sitzungsfäle ift in Theil IV, Bd. 4 (Art. 432, S. 336) diefes »Handbuches« das Erforderliche zu finden.

193.

Räume

d. Oberlandes-geridhtes.

194.

Höhe

der

Räume.

Für die Räumlichkeiten des Oberlandesgerichtes gilt daffelbe, was bei den Landgerichten bezüglich der Lage, Abmeffungen und Einrichtungen der Verhand-lungsfäle und Berathungszimmer, der Arbeitszimmer des Präfidenten und der Directoren (Senats-Präfldenten), der Secretariate, Regiftraturen etc. angeführt wurde. Auch für den Oberstaatsanwalt ift ein gröfseres Geschäftszimmer mit Vorzimmer einzurichten, desgleichen eine Kanzlei mit Regiftratur.

Ueber die Höhe der verschiedenen Geschäftsräume in den Gerichtshäufern läfft fleh das Nachstehende fagen. So fern das Sockel-, bezw. Kellergefchofs zu Wohnzwecken dienen Soll, wird demfelben eine Höhe von mindeftens 3 m (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden) gegeben, und felbft wenn fleh keine Wohnungen in diefem Gefchofs befinden, wird die Höhe ungern unter 2,80 m angenommen.

In den oberen Gefchoffen geht man auch bei den Gefchäftshäufern für kleine Amtsgerichte, fo weit Richterzimmer, Bureaus etc. in Frage kommen, nicht unter das

Mafs von 4,o ¹¹¹ im Erdgefchofs und 4,3 m im I. Obergefchofs (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden), während man dem Schöffengerichtsfaal eine Höhe von mindeftens 4,5 m im Lichten giebt. Nur wenn, wie es zuweilen vorkommt, im Erdgefchofs Räume für Gefangene unterzubringen find, ift die Höhe — den zu {teilenden Anforderungen entfprechend — auf 3,3 m (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden) zu ermäfsigen. In diefem Falle wird im Erdgefchofs neben den Zellen für Gefangene gewöhnlich nur noch die Wohnung des Wärters angeordnet.

In den Gefchäftshäufern für Landgerichte werden die Gefchofshöhen etwas reichlicher bemeffen, und zwar find als Durchfchnittshöhen feit zu halten: für das Erdgefchofs 4,3 m, für das I. Obergefchofs 4,s m und für das II. Obergefchofs 4,3 m (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden gemeffen).

Gröfsere Höhen erhalten die Sitzungsfäle. Bei Ausführung derfelben kommt es vor Allem darauf an, Anordnungen zu treffen, welche für gutes Hören möglichlt förderlich find. In diefer Beziehung ift eben fowohl die Form der Decke, als auch die Höhe des Raumes von Einflufs. Für die Schwurgerichtsfäle, deren lichte Höhe nicht viel über 6,o m zu bemeffen ift, hat fich eine wagrechte, in Holz hergeftellte Decke befonders bewährt.

Die Säle für die Civil- und Strafkammern find bei gleicher Form der Decke, ihrer kleineren Grundfläche entfprechend, niedriger zu halten. Es genügt hier fchon ein lichtes Mafs von 4,5 m; jedoch erhöht man daffelbe gern auf 5,om.

195-

Heizung

und

Lüftung.

Die Beheizung der Gefchäftsräume erfolgt in den kleineren und mittleren Ge-richtshäufern faft immer durch Oefen, und zwar werden je nach den örtlichen Ver-hältniffen Kachelöfen oder eiferne Oefen verwendet. Dabei werden, insbefondere wenn in den zu heizenden Zimmern Acten aufzubewahren find, die Oefen, wenn es irgend angeht, fo geftellt, dafs fie von aufsen geheizt werden können.

Auch in den Sälen des Schöffengerichtes, der Straf- und Civilkammern kommt nicht feiten nur Ofenheizung in Anwendung, wogegen für die Schwurgerichtsfäle, der nöthigen Lüftung wegen, häufig der Feuerluftheizung der Vorzug gegeben wird, die dann gewöhnlich auch auf die Berathungszimmer der Gefchworenen und Richter ausgedehnt wird. Da diefe Räume nur zeitweife benutzt werden, fo empfiehlt es fich, die Luftheizung mit Umlauf und für die Lüftung einen einfach conftruirten Saugfchlot anzulegen.

Querfchnitt angeordnet, deren Wirkung noch durch auf-

cm

In den Zimmern der Richter, der Gerichtsfehreibereien etc. werden befondere Vorkehrungen zur Lüftung meift nicht vorgefehen; dagegen werden zu diefem Zwecke in den mit Ofenheizung verfehenen Sitzungsfälen zwei oder mehrere Abluftrohre von mindeftens 25 X 25 gefetzte Saugköpfe etc. verffärkt werden kann.

In gröfseren, mehrere Gerichte verfchiedener Inftanz vereinigenden Gerichts-häufern, welche häufig mit dem Namen eines Juftizpalaftes bezeichnet werden, empfiehlt fich aus verfchiedenen Gründen eine Sammelheizung, fchon der Reinlichkeit wegen, welch letztere durch den Transport der Brennmaterialien beeinträchtigt wird, aber auch behufs leichterer Ueberwachung und Regulirung des Heizgefchäftes und um der bei zweckmäfsiger Einrichtung in Ausficht zu nehmenden Koftenerfparnifs willen.

Ganz befonders empfiehlt fich die Dampfwafferheizung, bei deren Anwendung fowohl die Gefchäftshäufer, als auch die mit diefen verbundenen Gefängniffe von einer Feuerftelle aus geheizt werden können, auch die Heizung in fehr kalten Tagen

184

leicht gefteigert und in den einzelnen zu heizenden Räumen eben fo leicht geregelt werden kann, fo wie es auch möglich ift, hiermit zugleich die ökonomifchen Be-dürfniffe der Gefängniffe bezüglich einer zweckmäfsigen Koch-, Wafch- und Bade-Einrichtung mit dem geringften Koftenaufwand zu befriedigen.

196.

Conftruction

und

Bei der Ausführung des Inneren der Gerichtshäufer ift vor Allem eine einfache, aber gediegene Ausführung anzuftreben; dabei find für die Abftufungen im Ausftattung. Grade der Durchbildung die gleichen Gründe, wie fie noch bei der Aufsen-Architektur anzuführen fein werden, mafsgebend.

Das Kellergefchofs, die zur Aufbewahrung der Grundbücher beftimmten Räume, die Flurhallen, die Corridore und der Abfchlufs der Treppenhäufer im Dachboden find mit Gewölben zu überdecken. Bei Gefchäftshäufern von ganz geringem Umfang kann hiervon abgefehen werden. Die Decken der übrigen Räume können aus Holz hergeftellt und in den Gefchäftsräumen glatt geputzt werden. Ueber den Sälen der Schwurgerichte, Strafkammern etc. können dagegen Decken in Holztäfelungen angewendet werden, welche durch Unterzüge in Felder getheilt find. Wenn über den Sälen Regiftraturen oder fonftige Gefchäftsräume liegen, in denen gröfsere Mengen von Acten aufbewahrt werden oder welche die Ausführung von maffiven Scheidewänden bedingen, fo kann die Ausführung von Eifen-Conftructionen angewendet werden, an welche dann die Holzdecken anzuhängen find.

Im Anfchlufs an die überwölbten Flurhallen und Corridore find fämmtliche Treppen maffiv, theils aus befonders harten Haufteinen frei tragend oder mit Eifen-unterftützung, theils gewölbt aus Backfteinen oder Werkfteinen herzuftellen. Selten dürften fich gufseiferne oder fchmiedeeiferne Treppen empfehlen, während hölzerne durchaus zu vermeiden find. Die Fufsböden fämmtlicher Gefchäftsräume fowohl, als auch der Verhandlungsfäle find, wenn möglich, aus Eichenholz herzuftellen. Für die Corridore und Vorhallen dagegen ift ein Belag von harten Thon- oder Steinplatten, Afphalt oder Terrazzo zu empfehlen.

Die Wände der Säle werden auf eine Höhe von 1,5 m mit Brüftungen (Paneelen) verfeilen, welche zu ölen oder mit Oelfarbe holztonartig zu ftreichen find, während der übrige Theil der Wand mehr oder minder einfach mit Leim- oder Wachsfarbe gemalt wird. In den Gefchäftsräumen werden die Wandungen mit Leimfarbe ge-ftrichen und mit Linien und Streifen verziert, in den Zimmern der Präfidenten und Richter aber tapezirt.

Die Vorhallen, Corridore und Treppenhäufer find in hellen Tönen zu halten. Von den inneren Thüren find jedenfalls die der Hauptzugänge zu den Sälen als Flügelthüren mit etwa 1,4 m Breite und 2,7 m Höhe auszuführen ; die übrigen können einflügelig, etwa l,o m breit und 2,i m hoch hergeftellt werden. Verdachungen erhalten in der Regel nur die Thüren der Sitzungsfäle, hierbei ift auf deren gute Befeftigung wohl zu achten.

Sämmtliche Gefchäftsräume, einfchliefslich der Säle, find mit Doppelfenftern zu verfehen. Für die Corridore, Treppenhäufer und Flurhallen genügen einfache Fenfter. Die Fenfterbrüftungen find in den Gefchäftszimmern etwa 0,8 0 m, in den Sitzungsfälen dagegen mindeftens 1,2 5 m hoch zu machen.

Wie beim gelammten inneren Ausbau eine Abftufung der Formenentwickelung nach der Bedeutung der Gerichte anzuftreben ift, fo auch beim Mobiliar ; dies ift insbefondere in den gröfseren Gerichtshäufern angezeigt, in welchen mehrere Gerichte verfchiedener Inftanz vereinigt find.

i8₅

197.

Aeufsere

Geftaltung.

198.

Gerichtshäufer

in

Frankreich.

In Hinficht auf die äufsere Erfcheinung des Bauwerkes ift nicht nur der Umfang des betreffenden Gefchäftshaufes, fondern auch der Ort, wo daffelbe erbaut werden foll, mehr oder weniger beftimmend. Wenn auch im Allgemeinen bei der Herftellung von Gerichtshäufern mit äufserfter Sparfamkeit verfahren werden foll, fo mufs doch immerhin der Bedeutung, welche die Gerichte im Organismus des Staates einnehmen, gebührend Rechnung getragen werden ; zugleich wird die Inftanz des Gerichtes für die Behandlung des Aeufseren von Einflufs fein. Man wird daher den Gefchäftshäufern für Amtsgerichte eine einfachere Ausftattung geben, als denen für Landgerichte, bezw. denjenigen Gefchäftshäufern, in denen zugleich höhere Gerichte ihren Sitz haben.

Vornehmlich ift auf eine gediegene Herftellung aller Bautheile zu achten und der Unterfchied in der Art der Durchbildung der Façaden weniger durch reichen Schmuck, als hauptfächlich durch gröfseren Aufwand hinfichtlich des Materials zum Ausdruck zu bringen- auch empfiehlt es fich, die architektonifche Geftaltung der Façaden in einfacher Weife auf Grund derjenigen Motive durchzuführen, die fich aus der inneren Eintheilung der Gebäude ergeben, unter Verzichtleiftung auf alle willkürlichen Zuthaten, die fich nicht ftreng aus dem Organismus des Baues ableiten laffen.

c) Fremdländifche Gerichtshäufer.

Von Heinrich Wagner.

Es kann hier, weil zu weit führend, nicht die Abficht fein, die Gefetzgebung anderer Staaten, z. B. die Frankreichs und Englands, mit der des Deutfchen Reiches zu vergleichen und die beftehenden Verfchiedenheiten, fo weit fie Einflufs auf die baulichen Anlagen haben, des Näheren auszuführen, um fo weniger, als die baulichen Bedürfniffe da, wo öffentliches und mündliches Verfahren und die Aburtheilung einzelner Vergehen durch Schöffen- und Gefchworenengerichte eingeführt find, fich mit wenigen Ausnahmen gleich bleiben. Es werden daher die nachfolgenden Mittheilungen genügen, um einen allgemeinen Ueberblick über die einzelnen Gattungen franzöfifcher und englifcher Gerichtshäufer zu erhalten und die Haupterforderniffe ihrer Anlage kennen zu lernen.

In Frankreich laffen lieh drei Claffen von Gerichtshäufern unterfcheiden 18ii) :

1)    Die unterfte Claffe umfafft die Gebäude, welche nur für Tribunale erfter Inftanz (tribunaux de fere inßancej, zugleich Civil- und Strafkammer bildend, be-ftimmt find; diefelben beftehen in jeder Kreisgerichts-Hauptftadt (chef-lieu d’arron-difftentent judiciaire).

2)    Zur zweiten Gaffe der Gerichtshäufer gehören diejenigen, welche aufser dem Tribunal erfter Inftanz auch einen Affifen-Hof enthalten und in der Gerichts-Hauptftadt jedes Departements (chef-lieu judiciaire d'un département) erforderlich find.

3)    Die dritte Claffe endlich vereinigt diejenigen Gerichtshäufer, welche ein Tribunal erfter Inftanz, einen Affifen-Hof, fo wie diejenige Zahl von Kammern umfaßen, die bei einem Appell-Hof, je nach deffen Gefchäftsumfang und der Bedeutung der Stadt, der er zugetheilt ift, nothwendig find.

Für die Handelskammern, welche nach franzöfifchem Gefetz weder mit rechtsgelehrten Richtern befetzt find, noch der Anwälte bedürfen, überhaupt von anderen Gerichten ganz unabhängig find, beftehen in einzelnen grofsen Städten eigene Ge-fchäftshäufer. In den meiften Fällen aber find mit der Civilkammer Handelskammer

182) Siehe : Gaz. des arch. et dit bât. 1866, S. 264.

Fig. 151.

ji

yu

mm

!ï

i¹

iill

ii¹

|#| »!' Ä1

m&awiam

iiif v\ÆJi»Jps>: c ,.ri - 41 J4-

SI

£ |ju

.:ii

S® i

ii

§jP®

■ Sir

»«

i_i

AÏ&gjLg,

lÜfï

XifiM

_s

n!ï(

VA

rs

;!

II

hJ

ii

(i

<r

MB

II

31

srfv':

fi j

*p=j

p=i

li

i-.."

ii

il;:

.V.<₍

II

Rlii

i:!

tl,

ii

199.

Gerichtshäufer

in

England.

Affifen-Saal im Juftizpalaft zu Paris¹⁸³).

und Friedensgericht (jufiice de paix) in einem Gebäude vereinigt, was viele Vortheile gewährt.

Das Friedensgericht befleht aus einem Richter, der kein Rechtsgelehrter zu fein braucht, und zwei Stellvertretern; daffelbe ift zuweilen auch in der mairie untergebracht. Der Saal der Handelskammer dient mitunter auch für das Friedensgericht, gleich wie im Saale der Civilkammer des Tribunals I. Inftanz die Verhandlungen in Straffachen ftattzufinden pflegen. Dem gemäfs ift die Einrichtung der Säle zu treffen, bezüglich deren auf die Beifpiele in Art. 205 (S. 196), Art. 219 (S. 213) und Art. 220 (S. 215) verwiefen wird. Die Ausrüftung eines Afflfen-Saales veranfchaulicht Fig. 151 ¹⁸³).

Die Gerichtshäufer in England, welche dem dort herrfchenden, meift auf Ueber-lieferung und altem Herkommen beruhenden Gerichtsverfahren angepafft find, zeigen manche Eigenthiimlichkeiten, durch die fie fich von denen anderer Länder unter-fcheiden.

In unterfter Reihe flehen die Polizei-Gerichtshäufer (police-courts), die zur Ausübung der Orts-Juftiz und für die Polizei-Verwaltung dienen.

Sie enthalten einen Verhandlungsfaal, zuweilen mehrere folcher ¹⁸⁴), mit den zugehörigen Geichäfts-räumen, als : Berathungszimmer, Zimmer des Magiftrats und anderer Gerichtsbeamten, des Secrétariats, der Anwälte, der Zeugen, eine Wartehalle etc., aufserdem Haftzellen, fo wie die Dienfträume des Polizei-Amtes und anderer Ortsbehörden.

Von höherer Bedeutung find fodann die in den Graffchaften und einzelnen Städten beftehenden Landgerichtsgebäude (county-courts), welche die Kammer für

,s3j Facf.-Repr. nach: Narjoux, F. Paris. Le palais de juftice. Paris 1880. S. 37.

¹⁸b Siehe : New police-courts and fiation, Bow-flreet, London. Builder, Bd. 37, S. 686 (wo auch die Einrichtung des grofsen Verhandlungsfaales im Grundrifs angegeben ift).

.i-"

wm

ÿÊMp u$, ■

Eis

®A

Imtfi

jl-vill

Fig. 152.

VS8<

yg

LÄ

' v,

■ï..

SB

3ł*\^ę

IN i

rTm-'AJn

pfo€

Si»« w I ■ :!,

■■

fi

I'Ä

llligjj

rt

vie?

papmp#$

&**|f|B

fajo!!

Rî

i Ili

. Ï z

r?

Hü

ssn

nr

Ei    ■ra-.'■.--re-:

1.

C__(

..

hbhm

gpp*^'

W0&MSM

Saal des Criminal-Gerichtshofes im Affifen-Gebäude zu Durham ¹).

Civilfachen fcivil court), fo wie die Kammer für Straffachen (jcrown court oder criminal court) enthalten. Beide find erforderlich für Zwecke der Affifen (affizes), d. h. für die periodifchen Sitzungen, welche von den Richtern des Hohen Gerichtshofes auf Rundreifen, gewöhnlich zwei oder dreimal jährlich, abgehalten werden. Im Saale des Krön- oder Criminal-Gerichtshofes finden ferner die Vierteljahrsfitzungen (quarter feffions) für die einzelnen Landbezirke, in denen die Friedensrichter unter Zuziehung von Gefchworenen urtheilen, ftatt; auch pflegen darin die nach Er-fordernifs anberaumten Sitzungen in Sachen von untergeordneter Bedeutung (petty feffions) abgehalten zu werden.

Weiteren Auffchlufs über Anlage und Einrichtung von Gerichtshäufern in Grofsbritannien und Irland giebt die unten bezeichnete Quelle ²). Daraus itt das Folgende entnommen.

Diele Gerichtshäufer, welche nicht allein die Kammern mit allen zugehörigen Gefchäftsräumen, fondera oft auch Säle für öffentliche Verfammlungen, Wahl-Locale, fiscalifche und fonftige öffentlichen Bureaus etc. umfaffen, pflegen aufser dem Sockelgefchofs ein Erdgefchofs und Obergefchofs zu enthalten. In das Erdgefchofs find die Verhandlungsfäle und Gefchäftsräume der Gerichtshöfe zu legen; im Obergefchofs können die Berathungszimmer der Gefchworenen und andere für öffentliche Zwecke beflimmten Räume angeordnet werden ; in das Sockelgefchofs gehören Hauswartswohnung, Haftzellen und, wo möglich, ein Verbindungsgang zwifchen letzteren und dem Gefangenhaus, ferner Warteräume für Gefangen-Auffeher und eine zu der Saalabtheilung für die Angeklagten führende Treppe. Eine Wartehalle von 100 bis 150 üm mit den nöthigen Vor- und Bedürfnifsräumen ift erforderlich.

Für die Einrichtung des Sitzungsfaales des Krön- und Criminal-Gerichtshofes (fiehe die Abbildung in Fig. 152 ¹⁸°) ift vor Allem die Anordnung des Platzes für die Richter (bench) mafsgebend.

188

Hiernach ift die Eintheilung der Plätze für die Grofs-Jury (grandjury-box) und anderer Abtheilungen des Saales zu treffen. Der Platz für die Richter mufs grofs genug fein, um bei den Vierteljahrsfitzungen io oder 12 Magiflrats-Mitglieder aufnehmen zu können. Vor dem Richtertifch und den Zuhörern gegenüber fitzt der Kron-Gerichtsfchreiber (clerk of the crown), und nächft ihm follten die Zeugen und die Klein-Jury (petty-jury) ihren Platz haben. Diefe Abtheilung ift ungefähr 60cra niedriger zu legen, als der Boden der Richterbank, fo dafs der Gerichtsfehreiber mit dem Richter leicht verkehren kann. Der Platz des Kron-Gerichtsfchreibers dient zugleich dem Friedens-Gerichtsfchreiber (clerk of the peace') bei Vierteljahrsfitzungen und dem Magiftrats-Gerichtsfchreiber bei Kleinigkeits-Gerichtsfitzungen (petty feffions). Die Gefchworenenbank foll fo grofs fein, dafs darin 12 Gefchworene fitzen und 12 andere zugleich flehen können, damit der Wechfel der abgehenden und neu eintretenden Gefchworenen leicht vor fich gehen kann. Die Zeitungs-Berichterftatter erhalten am beften ihren Platz zwifchen der Zeugen- und Richterbank. Die Angeklagtenbank fiock') follte central angeordnet fein und 12 Perfonen faffen. Die Grundform eines Segmentbogens oder eines halben Sechseckes erfcheint behufs leichter Ueberwachung der Angeklagten zweckmäfsig. — Der Civilkammer-Saal bedarf der Grofs-Jury-Bank und der Angeklagtenbank nicht, kann aber im Uebrigen ganz ähnlich, wie der Strafkammer-Saal eingerichtet fein. — Das Berathungszimmer der Grofs-Jury wird in das Obergefchofs gelegt und ein Speifezimmer oder Imbifs-Local mitunter angereiht. Der Secretär der Gefchworenen foll laut Parlaments-Acte über zwei Zimmer, fo wie über einen feuerficheren Raum verfügen. — Kanzleien und Schreibftuben find in jedem Gefchofs erforderlich.

Bezüglich der Häufet* der oberften Gerichtshöfe, welche nur in London, Edin-burg und Dublin tagen, fei kurz bemerkt, dafs der oberfte Gerichtshof für England aus dem Appellations-Gerichtshof und dem Hohen Gerichtshof, von denen der erfte in zwei, der letztere in drei Abtheilungen zerfällt, zufammengefetzt ift. Für Schottland und Irland, die eigene Juftiz-Syfteme haben, beftehen befondere oberfte Gerichtshöfe.

d) Typen ausgeführter Gerichtshäufer.

Von Theodor v. Landauer und Heinrich Wagner.

1) Gefchäftshäufer für Gerichte niederer Inftanz.

200.

Deutfche

Gerichtshäufer.

Zu den Gefchäftshäufern für Gerichte niederer Inftanz zählen in erfter Reihe

die Gebäude unferer Amtsgerichte, welche feit Erlafs der 1877 vom Reichstage angenommenen Juftiz-Gefetze des Deutfchen Reiches in grofser Zahl entftanden find. Diefelben laffen fielt, nach den in Art. 164 (S. 172) gemachten Unterfcheidungen, in Amtsgerichtshäufer mit getrennt hegendem Gefängnifs, ferner in folche mit eingebautem oder angebautem Gefängnifs eintheilen. Auch find, je nach dem Gefchäfts-umfang, laut Art. 169 (S. 174), 4 Stufen zu unterfcheiden.

201.

Häufer für Amtsgerichte 1. Stufe.

Fig- 153-

S c li

aal.

Zu den Gefchäftshäufern für Amtsgerichte 1. Stufe mit getrennt hegendem Gefängnifs gehört dasjenige der Stadt Neckarbifcltofsheim im Grofs-herzogthum Baden (Fig. 153

187

freiwillige

(jerichtsharkeu

prattuiiy:;

Zimmer

"[

R e g i s tr a tu r

Amtsrichter

:::

kanzlei

Warte-

Zimmer

iGerichtsschreiberf

Erdgefchofs. — ¹l500 n. Gr. Amtsgerichtshaus zu Neckar-bifchofsheim 18 7).

Sämmtliche Gefchäftsräume liegen im Erdgefchofs des im Grundrifs .L-förmigen Gebäudes; fie find von zwei fich kreuzenden, nach der Hauptaxe, bezw. Queraxe geordneten Mittelgängen aus zugänglich. Vom Eingang in der Hauptaxe gelangt man geradeaus zu dem einen einftöckigen Anbau bildenden Schöffen-faal von 4,5 m lichter Höhe auf 6,3 X 10,0 m Grundfläche. An dielen reihen fich an der linken Seite Berathungszimmer der Richter, Zimmer für freiwillige Gerichtsbarkeit, für den Amtsrichter und die Kanzlei ; rechts vom Eingang und durch die Treppe getrennt liegen Wartezimmer, Gefchäftszimmer des Ge-

¹⁸7) Nach den von Herrn Bau-Director Helbling in Karlsruhe gütigft zur Verfügung geheilten Original-Zeichnungen.

richtsfchreibers und Regiftratur. Das Obergefchofs enthält die Wohnung des Amtsrichters, zu der man durch einen eigenen unter dem Treppen-Podeft angebrachten Eingang gelangt. Die Stockwerkshöhen (von Oberkante zu Oberkante Fufsboden) find 4,3 m im Erdgefchofs und 4,0 m im Obergefchofs. Die überbaute Grundfläche beträgt rund 400 e!¹¹¹, der Rauminhalt des Gebäudes (von Erdboden bis Oberkante Haupt-gefims gemeffen) rund 3400cbm; leb"¹ koftete 16,84 Mark.

Als Bauftoff ift für die Aufsenmauern der rothe Sandflein der Gegend verwendet, und zwar lind Gefimsplatten, Gurten, Fenftereinfaffungen, Eckquader und Sockel aus Häuflein, die glatten Wandflächen aus Bruchfteinmauerwerk mit Spritzbewurf hergeflellt.

Bei den preufsifchen Amtsgerichtshäufern lind mehrere, unter dem Einfluffe ganz ähnlicher Anforderungen und ziemlich übereinftimmender örtlichen Verhältniffe ge-fchaffenen Typen zu erkennen.

Als Typus einfacher Art ift das Amtsgerichtshaus der kleinen Stadt Balve in Weftfalen zu bezeichnen (Fig. 154 bis 156 ¹⁸⁸), der auf einem Bauplatz von fehl* befchränkter Breitenabmeffung, mit der Schmalfeite gegen die Strafse zugekehrt, errichtet werden muffte. Es galt fomit einen Tiefbau mit fchmaler Eingangsfront herzuftellen, und dem gemäfs find Grundrifsbildung und Geftaltung des Gebäudes angeordnet.

Das Amtsgericht zu Balve ilt ein folches 1. Stufe, alfo nur mit einem Amtsrichter befetzt. Das Haus ift mit eingebautem Gefängnifs verfehen und hat, aulser dem Kellergefchofs, noch 2 Gefchoffe. Das Erdgefchofs enthält die Hauswartswohnung, ein Botenzimmer und die Gefängnifszellen, nämlich eine gemeinfame und 3 Einzelzellen.

Zur Wohnung gehört noch die im Kellergefchofs liegende Küche nebft Vorrathsraum, nach welchen eine befondere kleine Treppe hinunterführt. Ein Mittelflur durch-fchneidet der Tiefenrichtung nach das ganze Gebäude; er wird durch eine ftarke Querwand mit Thür in zwei Theile gefchieden; durch den hinteren, zwifchen den 4 m langen,

2,25 m breiten Einzelzellen gelegenen Theil, der die geringfte zuläffige Breite von 1,5 m erhalten hat, gelangt man an der Rückfeite

Fig. 154-

mm

•1

*₉-r

s—

s—

S--

ff

1:250

k.._ —

FE

EIS

r~

HS

El

Anficht der Nordfeite.

Fig- 155-

Fig. 156.

[Gemeinsame ZelleI

Z eile

Zent

ICassen-Izinnr. e r

Scîu rin.-f;hsl

Zeugen

Arch. :

Endell.

S c.h.öff eji-S aal

Jlicfiter |&enclit8-Sclireib8rii|

üüpe]

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

1:500

10 987654321 0

10

15

Amtsgerichtshaus zu Balve 18S).

18S) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 87.

igo

des Gebäudes in den Gefängnifshof. Neben dem betreffenden Ausgang ift in diefer rückfeitigen Mauer ein Kellerhals angebracht, der den Zugang zu der im Kellergefchofs angeordneten Strafzelle bildet. Aufserdem liegen im Keller noch Gelaffe für Brennmaterial, ein Bade- und ein Tonnenraum, im Erdgefchofs noch eine Spülzelle nebft Abort. Durch die fteinerne, mit maffiver Mittelwand angelegte Treppe gelangt man zum Ober-gefchofs. Ueber dem Hauseingang und den beiderfeitigen Nebenräumen deffelben erftreckt fich der auf das geringfte Mais von 8,6 X 6,5 m eingefchränkte Schöffenfaal, der durch 3 Thüren, eine für das Gericht, eine für Angeklagten und Zeugen und eine für das Publicum beftimmt, zugänglich ift ; die letztere öffnet fich auf den Austritt der Treppe. Im Uebrigen enthält das Obergefchofs das Zimmer des Amtsrichters, zugleich Berathungszimmer des Schöffengerichtes, ferner eine Schreibitube nebft einem für diefen Fall befonders gewiinfchten Caffen-Raum, den Raum für die Grundbücher, ein Zeugenzimmer und Aborte. Der Grundbuchsraum, eben fo die Einzelzellen im Erdgefchofs find überwölbt. — Die Gefchofshöhen betragen, einfchl. der Decken, im Keller 2,8, im Erdgefchofs 3,3 und im Obergefchofs 4,om ; dabei ift der Raum des Schöffenfaales noch um 1 m in das Dach hineingebaut, fo dafs fich für ihn eine Höhe von 5,o m ergiebt. Die überbaute Grundfläche beträgt nur rund 270 üm, der Rauminhalt rund 2300cbm für das Gebäude (letzteren vom äufseren Erdboden bis Gefims-Oberkante gerechnet).

Als Material ift für die Aufsenmauern Bruchftein, für die Ecken und Architekturtheile, fo wie für das Treppenhaus Sandftein, für die Dachdeckung deutfcher Schiefer auf Schalung angewendet. Die Fenftereintheilung und architektonifche Gliederung, gleich wie die gefammte Erfcheinung im Aeufseren find durchweg im Einklang mit der Anordnung im Inneren. Der innere Ausbau ift möglichft einfach durchgeführt; der Schöffenfaal hat eine glatt verfchalte Holzdecke und einen niedrigen Wandfockel von Holz. Die Heizung erfolgt durch Oefen in den Zimmern, mit denen, in fo weit erforderlich, eine einfache Lüftungsanlage verbunden ift.

Der Entwurf zu diefem Gebäude wurde in der Abtheilung für das Bauwefen des Minifteriums der öffentlichen Arbeiten nach den Angaben Endeil’?, ausgearbeitet.

Eine ähnliche Anordnung hat das Gefchäftshaus des Amtsgerichtes zu Oldendorf¹⁸⁹), das auch ein folches 1. Stufe mit eingebautem Gefängnifs ift. Nur wenig verfchieden hiervon in der Gefammtanlage ift das Amtsgerichtshaus zu Xanten¹⁹⁰).

Bei letzterem findet der Eingang zum Erdgefchofs auf der Rückfeite in der Axe des Mittelflurs, der Eingang zum Hauptgefchofs dagegen in einem fenkrecht zum Mittelflur gerichteten, mit geradem Tx-eppenlauf verfehenen Seitenflur ftatt, der an der Langfeite in der Queraxe des Vorbaues liegt. Aufser einer im Erdgefchofs befindlichen Haftzelle find keine Gefängnifsräume vorhanden.

Ganz gleicher Art ift auch das Amtsgerichtshaus zu Gollub¹⁹¹).

202.

Käufer für Amtsgerichte 2. Stufe.

Eine andere Grundrifsbildung ift u. A. beim Gefchäftshaus des Amtsgerichtes der Stadt Buckau bei Magdeburg zur Anwendung gekommen. Daffelbe gehört der

2. Stufe an und ift mit angebautem Gefängnifs für 25 Perfonen beiderlei Gefchlechtes verfehen. Hiernach war der Raumbedarf des Haufes zu bemeffen, das aufser dem Keller Erdgefchofs und Hauptgefchofs hat.

Die Anordnung des ganz an die Grenze des rechtsfeitigen Nachbargrundltiickes gerückten Gebäudes ift aus den Grundriffen in Fig. 157 u. 158¹⁹²) erfichtlich. In der Hauptaxe find Eingang, darüber Schöffenfaal, des Weiteren Treppe und Gefängnifsbau angeordnet; nach der Queraxe, gleich laufend der Hauptfront des Gefchäftshaufes, wird daffelbe von einem zu fämmtlichen Räumen in beiden Gefchoffen führenden Mittel-Corridor getheilt. Dies ift auch im Kellergefchofs der Fall, in welchem fich eine Wohnung für den Gerichtsboten befindet. Diefe, fo wie die übrigen Kellerräume find überwölbt und haben eine lichte Höhe von 3 m erhalten.

Der Fufsboden des Erdgefchoffes liegt im Vordergebäude 1,75m, in dem nicht unterkellerten Ge-fängnifsgebäude 0,60 m über dem äufseren Boden. In erfterem Gebäude beträgt die lichte Höhe der Gefchoffe 4m, in letzterem 3m- Hiernach liegt der Fufsboden des erften Gefchoffes im Gefängniffe auf der halben Höhe des Erdgefchoffes im Vordergebäude; derfelbe ift fomit vom Podeft der Treppe aus

⁾⁸9) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 84.

190)    Siehe ebendaf. 1884, S. 80 u. 1886, S. 439.

191)    Siehe: Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. II. Aufgeftellt von Endell u. Wiethoff. Berlin 1886. XII : Gefchäftshäufer für Gerichte (S. 8 u. ff.), Nr. 52.

192)    Nach: Baugwks.-Zeitg. 1883, S. 868.

Amtsgerichtshaus zu Buckau ¹⁹²).

zugänglich. Die Treppe ift aus Granit frei tragend hergeftellt; die Podefle find auf eifernen Trägern verlegt. Zur Abhaltung der Erdfeuchtigkeit ift auf den Fundamenten, oberhalb des Kellerziegelpflafters, jedoch noch unterhalb der Lagerhölzer, in den mit Flolzfufsböden verfehenen Räumen eine 1 cm ftarlce Afphalt-Ifolirfchicht und in den Umfaffungswandungen des Kellergefchoffes eine bis zum Erdboden heraufreichende Luftfchicht von 5cm Weite angeordnet.

Das in Backftein hergeftellte Gebäude ift an den Hoffeiten ganz einfach, an der Vorderfeite etwas reicher ausgebildet und in gelben und rothen Greppiner Verblendfteinen ausgeführt. Auch die innere Ausftattung ift einfach.

Das Vordergebäude bedeckt eine Grundfläche von 282,i8üm, das Gefangenhaus eine folche von 82,81 üm. Die Baukoften berechnen fich auf 54191,88 Mark, fomit für 1 qm beider Gebäude durchfchnitt-lich auf 148,47 Mark.

Der Entwurf und die Bauleitung waren Seitens des Magiftrats von Buckau Coßenoble übertragen.

Das im Vorhergehenden befchriebene Beifpiel ift dem Gebäude-Typus nachgebildet, der in Preufsen für Gefchäftshäufer von Amtsgerichten 2. Stufe mit geringen Abweichungen der Grundrifsanordnung durchgeführt ift¹⁹³). Hierbei dient das dem Schöfifenfaal angereihte Berathungszimmer zugleich als Arbeitszimmer des zweiten Richters. Verfchieden von der in Fig. 157 u. 158 getroffenen Eintheilung ift in der Regel die Anordnung der Treppe, die im Gefchäftshaus auf eine Seite der Hauptaxe gelegt zu fein pflegt und in allen anderen P'ällen, Buckau ausgenommen, nicht zugleich den Verkehr im Gefängnifs vermittelt. Letzteres ift vielmehr fonft immer mit einer befonderen, die einzelnen Gefchoffe verbindenden kleinen Treppe verfehen.

Die Herftellungskoften diefer Amtsgerichtshäufer nebft Gefängniffen find in den unten bezeichnten Quellen¹⁹³) durchfchnittlich zu 140 bis 160 Mark, ausnahmsweife zu 210 bis 230 Mark für 1 qm und 13,30 bis 13,60 Mark, höchftens 19 Mark für Icbm angegeben.

203.

Häufer für

Amtsgerichte

ipi

Fig- ¹5 7-

Fig. 158.

Hof

für die flefang enen

cd

:od

CO

"■■£1

WiTtkscliafts -1101

G e -fl Df är, g-

nis-

Äef^gfeM

mss g““!!-'-³

Secrétariat

r i m rf

C assa |Bote |p§

[Gr und] wachs:

h Amts-Richter

Arch :

Coftenoble.

m"WĄ

ScTireiFstiiüe ijij jüäjSecretariat ; ! C oflr r i d o ii !

Parteienls ch ö f f ensaal

u^eratJi.

P una Ricliter-

Zim

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

1: 500

l'

15

20™

Für Amtsgerichte von gröfserem Gefchäftsumfange pflegen die Gefchäftshäufer getrennt vom Gefängniffe errichtet zu werden. Als einfache typifche Anlage diefer Art ift das Gebäude des Amtsgerichtes 3. Stufe zu Merfeburg gewählt (Fig. 159    ₃. stufe,

bis 161 ¹⁹⁴).

193) Vergl. : Befchreibung der Amtsgerichtshäufer mit angebauten Gefängniffen zu Berlinchen etc. (in : Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 538), zu Exin (ebendaf. 1882, S. 143), zu Schwiebus (ebendaf. 1884, S. 81), zu Blankenefe (ebendaf. 1884, S. 83), zu Kappeln, zu Ifenhagen (ebendaf. 1885, S. 135) und zu Briefen (in : Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 53).

¹⁹b Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 82.

‘— 1,99-

S.fro-

2 50

f-V

-1.99

.... «*.---->

l*

„cP

Ml

uni

lie dis

anw

Fig- 159-

- *.»r

o,*î

'*!

TI

1: 250

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12

S cbreibstub e

Ri cîit e r ; ; Bur e au

»0 9

w-

Querfçhnitt.

Fig. ióo.

Bo -

t -en | —

.°4⁰, -,

ii

S cb.

»3210

I ¹ PH-ft-

,>L

13

H 15™

Hafx-|Parteien . raum lu. Zeugen

fl

TÀuf'li Amtsï'zü-' 1 T’bew 1 pêgsi|l

anw

i° p*:::

ffengTlJchl* Ricllter il Bureau 1

Das 1882—84 erbaute Ge-lchäftshaus bildet im Grundrifs ein mit feiner Längsrichtung an der Strafse (Poftflrafse) flehendes Rechteck von 37,2 m Länge und 15,0 m Breite, aus welchem in der Mitte der Vorder- und Hinterfront ein 11,3m, bezw. 4,8m langer Rifalit hervortritt. Das Gebäude befteht aus dem gewölbten Sockelgefchofs mit 1,8 m hoher Plinthe, einem 4,0 m hohen Erdgefchofs und einem 4,3 m hohen Stockwerk darüber und enthält im Kellergefchofs Räume für Brennmaterial, Pfandftücke und zurückgelegte Acten; im Erdgefchofs, aufser der Wohnung für den Hauswart , die Gefchäftsräume zweier Amtsrichter, je ein Zimmer für den Hauswart, die Grundbücher, Parteien und Zeugen, fo wie einen Abort ; weiters im I. Obergefchofs den Schöffenfaal, die Gefchäftszimmer zweier Amtsrichter, wovon das eine auch als Berathungszimmer dient, ferner eine Schreibftube und je ein Zimmer für Rechtsanwälte, Boten, Parteien, Zeugen und Amtsanwalt, fo wie einen überwölbten Raum für aufzubewahrende Gegenftände (Affer-vata) und endlich einen Haftraum. Das Flaus ift der Länge nach durch einen Mittel-Corridor getheilt, der an beiden Enden durch Fenfter, in der Mitte durch das Treppenhaus erhellt wird. Diefes, fo wie der Schöffenfaal, darunter der Eingang, liegen in der Hauptaxe des Gebäudes.

Obergefchofs.

1:500

10

15

Fig. i6i.

JWoTü^jnuigd les Hausaiwarts

" L_Ja

Zeugen: ;

Gruuäbucb-I Ac-Richter Iten

-“-a*

RicMer nT

5uieau

cd

• =3 çnGruuâbuchH- Amt

rr?

Erdgefchofs.

Amtsgerichtshaus zu Merfeburg ¹⁹⁴).

Die Architektur des Gebäudes ift im Stil der Renaiffance gehalten. An der Vorderfront befteht der Sockel aus Granit ; an den übrigen drei Seiten ift derfelbe, fo wie die ganze Plinthe, mit hell gelbem Seeberger Sandftein bekleidet. Von dem gleichen Bauftoff wurden auch die Ecken, Gefimfe, Sohlbänke, Thtir-und Fenftereinfaffungen, die Mauerflächen dagegen in Backllein-Rohbau hergeftellt. Zur Eindeckung der Dächer ift inländifcher Schiefer in altdeutfcher Art auf Schalung verwendet. Kachelöfen, die vom Corridor aus geheizt werden, bewirken die Erwärmung der Räume.

Die Anfchlagfumme beträgt 109000 Mark, was für 1 qm 179,40 Mark und für 1 cbm 13,30 Mark ergiebt.

Das zugehörige Gefängnifsgebäude (fiehe hierüber im nächften Kapitel, unter e) liegt mit feiner Längsrichtung fenkrecht zu der des Gefchäftshaufes in der Hauptaxe deffelben in einem Abftand von 11,2 m von deffen Rückfeite. Es bietet Raum zur Aufnahme von 30 Gefangenen.

Das Grundftück, auf dem Amtsgerichtshaus und Gefängnifs erbaut find, hat vorn an der Strafse eine Länge von 64,56m und eine Tiefe von rund 55m-

Ganz ähnliche Grundrifsanordnung, bei etwas geringerer Ausdehnung als das vorhergehende Beifpiel, zeigen u. A. noch die Amtsgerichtshäufer 3. Stufe zu Stafs-furt¹⁹⁵), Calbe a. S., Berent, Witten, fo wie auch Wanzleben; letzteres weicht nur in fo fern hiervon ab, als das Gefängnifs angebaut und defshalb die Treppe des Gefchäftshaufes neben den in der Hauptaxe angeordneten Verbindungsgang gelegt ift.

204.

Häufer für Amtsgerichte 4. Stufe.

Derfelbe Grundrifs-Typus, wie in Merfeburg, ift auch für Gefchäftshäufer von Amtsgerichten 4. Stufe, z. B. in Guben, Bielefeld, Cofel, die bezw. mit 5, 6 und 7 Richtern be fetzt find, angewendet worden ¹⁹⁶).

Ein Amtsgericht ausgedehnteften Gefchäftsumfanges ift dasjenige zu Stettin, und dem gemäfs bildet das 1879—82 hierfür neu errichtete Gebäude dafelbft eine grofse, im Grundrifs U-förmige Anlage, welche, abweichend von den bisherigen Ge-

Fig. IÓ2.

Querfchnitt.

^^ui-nirns*

■ j.

IX

zzdmbzi

rji

Fm

7-

ff:

HX

W\

PFA/--

ff * ;j: yy .!■

m=-K.

■K:

Amtsgerichtshaus zu Stettin.

¹⁹⁵) Siehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 10, 12, 13, 15 u. 18. I⁹®) Siehe ebendaf. Nr. 21, bezw. 24, 25.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

13

li!/\ i i i ! AS iii!

Fig. 163.

Erdgefchofs.

Vorm-

Pachter BBS

G-erichts"

1>ÏJ|

jĄi    \

I-

s cîirei- ] !

d) er ei lj

"i

Vorm-

Richter;! '''/

Bo-

ten

Lzr.^

Bo-

t en

R—4|&eric:hts'

Irrt ,,m

G-ru u i

j ii c Ji e r {i

I

i.....nWi Cdit S-*|

e-

i;

B o-| ten

CalcnlatuT

Gruniti .-Ri cditer

hm

Oj

Amtsgerichtshaus

bäude-Typen, nicht durch Mittelgänge getheilt, fondera durch Corridore, welche an die Hoffeiten gelegt und von dort aus reichlich erhellt find, zugänglich gemacht ift (Fig. 162 bis 164³).

Die vorhandenen Räumlichkeiten des früheren Appell- und Kreisgerichtes zu Stettin reichten für eine weitere Gerichtsbehörde, wie folche in Folge der Einführung der neuen Gerichts-Organifation nöthig wurde, nicht aus ; auch war eine Erweiterung aus örtlichen Gründen nicht ausführbar.

Da das frühere Kreisgerichtshaus in unmittelbarer Verbindung mit dem Gefängnifs ftand, und der Zufammenhang mit letzterem für den Gefchäftsbetrieb der Landgerichte nothwendiger ift, als für den der Amtsgerichte, fo wurde das Landgericht in daffelbe verlegt und ein Neubau für das Amtsgericht in nicht zu weiter Entfernung vom Gefängnifs nach' den Entwürfen EndelVs ausgeführt.

Die Räume des Gefchäftshaufes waren zunächft für 13 Amtsrichter bemeffen; bald ftellte ftch aber die Nothwendigkeit der Anftellung noch weiterer Amtsrichter heraus, und um diefem Bedürfnifs Rechnung zu tragen und um bei der wachfenden Bevölkerung Stettins auch für die Zukunft ficher zu fein, wurde der linke Flügel noch um 16 m verlängert.

Die Fronten erhielten hiernach eine Länge Von 51, 57 und 85 m. Vor denfelben find kleine mit fchmiedeeifernen Gittern abgefchloffene Vorgärten angelegt, um deren Breite das Gebäude gegen die umfchliefsenden drei Strafsenfluchten zurückfteht. Auf dem 64,s m langen und 59 m tiefen Grundftück kann erforderlichenfalls auch auf der rechten Seite ein Erweiterungsbau von derfelben Gröfse, wie der linke Flügel, angefügt werden.

Der Haupteingang liegt in der Hauptaxe des Gebäudes ; man gelangt durch ihn in eine geräumige Flurhalle, und, den Corridor überfchreitend, zu der dreiarmigen Haupttreppe, welche zu den beiden oberen

|i

fl

tu e JL h

Fig. 164.

I. Obergefchofs.

-1

Arch. : Ende II.

A. C t e TL ; ;

Amts -

auv.

□B,--'.

!!

ri c 11 t 5

DK

iu

! Verfügt ] j

!!i

r

■ s chr e i-

JJ S

Aufs -

i-

RicAterd

I

5 eribhts«\ T-

tt g r p i

£0-

ten

6 e-

fang

XI!)

js cfhT eib gr gfll

eratti

Parteien

Z na

!| S c A ii ffengeri    Zeugen

S cîl offen

îiiX

V 0 11 S t T r

!□ r 1 dit e r R1 c A t er ï

II

1AOO

<0 987654321 0

11 j i 11 ( ift j- t [ii-n-Hp-

10

S-

SO™

zu Stettin.

Geichoffen führt (Fig. 163 u. 164). Die gefchliffenen Granitflufen ruhen auf anfteigenden Bogen und zwifclien gefpannten ringförmigen Gewölben mit Stichkappen, welche ihrerfeits von gepaarten Säulen aus rothem fchwedifchen Granit getragen find. Eine zwifchen Eifen gewölbte Stichkappendecke überfpannt den Treppenraum. In den Flügelbauten wird die Verbindung der Gefchoffe durch zwei weitere, frei tragend in Granit ausgeführte Treppen vermittelt. Eine Durchfahrt, zugleich zweiter Eingang mit flattlicher architektonifcher Durchbildung, ift in dem Vorbau, der den linken Flügelbau abfchliefst, angelegt. Die Anordnung der Gefchäftsräume ift fo getroffen, dafs im linken Flügel des Erdgefchoffes das Vormund-fchafts-Gericht und die Caffe, im rechten das Grundbuchsamt, im (I. Ober-) Hauptgefchofs die Schöffenabtheilung mit dem Schöffenfaal in der Hauptaxe, im II. Obergefchofs aber die Procefs-Abtheilung ihren Platz erhalten haben, wie dies für Erd- und Hauptgefchofs aus den Grundriffen in Fig. 163 u. 164 im Einzelnen zu erfehen ift. Die Stockwerkshöhen find auf 4,6 m im Erdgefchofs und II. Obergefchofs, im I. Obergefchofs auf 4,8 m bemeffen.

Die Strafsenfronten haben einen Sockel aus rothem fchwedifchen Granit erhalten und find mit Ver-blendfteinen bekleidet, deren drei Farbtöne: ein leuchtendes Gelb für die glatten Wandflächen der zwei Obergefchoffe, ein helles Roth und zum Theil ein tiefes Braun für das Erdgefchofs, fo wie für die Lifenen und Fenftereinrahmungen der beiden Obergefchoffe — im Einklang mit dem gelblichen Ton des Sandfteines ftehen, aus dem die Gefimfe, die Attika und das Plauptportal hergeftellt find. Auch im Inneren ift nach Möglichkeit echtes Material zur Verwendung gekommen. Sämmtliche Säulen beftehen aus fchwedifchem Granit in gelber, rother und blaufchwarzer Farbe; die Poftamente, Bekleidungen und Fufsleiften in den Eingangshallen und auf der Haupttreppe aus gefchliffenem belgifchen Kalkftein; die Geländer, Brüftungen und faft alle Beleuchtungsgegenftände aus Schmiedeeifen. Décoratives Beiwerk, plaftifcher und malerifcher Schmuck find in mafsvoller Weife verwendet. Bezüglich der conftructiven Einzelheiten genügt die Bemerkung, dafs die Bauart den in Art. 196 (S. 184) mitgetheilten Grundfätzen entfpricht. Das Gebäude hat durchgehends Ofenheizung erhalten.

196

205.

Franzöfifche Gerichtshäufer 1. Inftanz.

206.

Oefterr.

Kreisgerichts

häufer.

Die gefammte Grundfläche des Haufes beträgt 1360 ftm ; der Gefammtkoftenaufwand war auf 428000 Mark, fomit 1 qm auf 315 Mark veranfchlagt, wozu noch 55000 Mark für Gas- und Wafferleitung und für Utenfdien kommen.

Die unterfte Claffe der franzöfifchen Gerichtshäufer bilden nach Art. 198 (S. 185) die Tribunale 1. Inftanz, welche in jeder Kreisgerichts-Hauptftadt beftehen. Sie können bezüglich ihrer Gröfse und Bedeutung unferen Amtsgerichtshäufern an die Seite geftellt werden. Sie unterfcheiden fich indefs von diefen durch eigenartige Grundrifsanordnung und flattlichere räumliche Durchbildung. Der Verhandlungsfaal liegt in der Regel im Erdgefchofs; er dominirt im Grundrifs und pflegt durch die ganze Höhe des Gebäudes zu reichen. Dies trifft meift auch bezüglich der Flurhalle, der nie fehlenden falle des pas perdus¹*®), zu, welche, nebft dem dahinter liegenden Saal, im Aeufseren häufig durch eine Säulenhalle gekennzeichnet ift. Die übrigen Theile des Haufes find gewöhnlich zweigefchoffig und enthalten Gefchäftsräume von üblicher Stockwerkshöhe.

Diefe Anlage zeigt u. a. das Gerichtshaus zu Nyons¹⁹⁹), einer Stadt von etwa 4000 Einwohnern, die als Unter-Präfectur 3. Claffe nur ein Tribunal 1. Inftanz, für deffen Zwecke ein einfaches kleines Gefchäftshaus völlig ausreichte, bedurfte.

Daffelbe ift, mit der Hauptfront gegen einen öffentlichen Platz, nächft dem Unter-Präfectur-Gebäude errichtet. Fig. 165 zeigt den Grundrifs des Erdgefchoffes. Die im Inneren angeordneten Stufen führen auf die Flöhe deffelben ; zur Linken liegt das Dienftzimmer des Plauswarts (concierge), zur Rechten ein Saal für die Verfamm-lungen des Syndicats und der Gläubiger von Gantmaffen, gerade- • aus die Wartehalle und einerfeits die Treppe, andererfeits Zimmer der Anwälte nebft Ankleideraum. Der Verhandlungsfaal (12 X 7 m), gleich der Wartehalle in der Hauptaxe des Gebäudes angeordnet und 7,5 m hoch, ift von allen Seiten leicht zugänglich; zwei Längs-Corridore führen zum rückwärtigen Theile des Gerichtshaufes, der im Erdgefchofs Berathungszimmer nebft Ankleideraum der Richter, das Zimmer des Präfidenten, das der Zeugen, fo wie einen etwas zu kleinen Raum für die Gerichtsvollzieher (hui/ßers) enthält. Im Obergefchofs find im Vorderbau zu beiden Seiten der Mittelaxe Archive und die Räume der Gerichtsfehreiberei, im Hinterbau die Zimmer des Staatsanwaltes und feiner Stellvertreter, fo wie des Unterfuchungsrichters angeordnet. Sämmtliche Räume find mittels der den Saal auf allen 4 Seiten umgebenden Galerie unter einander in Verbindung gefetzt. Nach der Wartehalle zu ift die Galerie frei geöffnet und nur mit einer Brüftung verfehen. Eine Feuerluftheizung erwärmt den Saal und einige anderen gröfseren Räume; die übrigen kleineren Räume haben mit Rückficht auf das milde füdliche Klima keinerlei Heizvorrichtungen erhalten. Die Ausftat-tung des nach dem Entwurf und unter der Leitung von Bulot ausgeführten Gerichtshaufes ift äulserft einfach. Nur die Gefimfe, Oeffnungen und Ecken find aus Häuflein ; das Mauerwerk ift aus Bruchftein hergeftellt.

Zu den Gefchäftshäufern für Gerichte niederfter oder 1. Inftanz find auch die der öfterreichifchen Kreisgerichte zu zählen, obgleich fie die bei diefen gebildeten Gefchworenengerichte umfaffen. Die öfterreichifchen Kreisgerichtshäufer bilden fomit den Uebergang zu den Gefchäftshäufern für Gerichte höherer Inftanz, was fleh natur-gemäfs in der Gebäudeanlage, kundgiebt.

Fig. 165.

Zeugejijj ~

|B eTatJiun g s-Zimmer

,1

a-

:äsideni

I . ,l n 1---I

U

‘r-    ■■ ■!

■-¹ i/eriiaiilliinas-SaaH ^

3L1

=jpu=--4MJ=

n^Wart e lia 11 e ■ i“arrrr.vjtz-|ji -ansfiwart fi "    ‘

l----

utfdeidei Zim.

U&Xä.nliig er

Erdgefchofs. —    500 n. Gr.

Gerichtshaus zu Nyons ¹⁹⁹). Arch. : Bulot.

¹⁹⁸)    Siehe Art. 171 (S. 175).

199]    Nach: Gaz. des arch. et du bât. 1S66, S. 264.

In der That zeigt das als Beifpiel gewählte Kreisgerichtshaus zu Neutitfchein ²⁰⁰) in der Grundrifsanordnung eine unverkennbare Aehnlichkeit mit einem im nächften Artikel zu erörternden Typus der deutfchen Landgerichtshäufer.

Es braucht defshalb auf die Befchreibung der Anlage, deren Grundrifseintheilung aus Fig. 166 u. 167 erfichtlich ift, des Näheren nicht eingegangen zu werden. Es fei nur bezüglich der im rückwärtigen Flügel angeordneten Räume für das Schwurgericht bemerkt, dafs fowohl Richter, als Gefchworene mittels der Haupttreppe des Vorderbaues empor-iteigen, fodann am V erhandlungsfaal und am Zimmer der Zeugen vorbei-fchreiten rnüffen, um in den Schwurge-richtsfaal und durch diefen erft zu ihren Zimmern gelangen zu können. Für das Publicum, das den Schwurgerichts-Verhandlungen beiwohnen will, ift durch Anordnung eines be-fonderen

ganges nebft T reppe beffer geforgt. Das Vordergebäude hat über dem I. Ober-gefchofs noch ein II. ; welche Räume darin enthalten find, ift in unferer Quelle nicht mitgetheilt.

Das Kreisgerichtshaus wurde 1879—80 im Aufträge der Gemeindevertretung von Neu-titfchein von Thie-nemann ausgeführt.

Die Baukoften, einfchl. der für innere Einrichtung, fo wie der . für Ankauf des Bauplatzes nebft Strafsenregulirung aufzuwendenden Summe, betrug rund 125 000 Mark (75000 Gulden).

Hofein-

Fig. 167.

Fig. 166.

1

Hl rd

'S

Kanzlei

cd

Präsiäial-

03

PQ

èâ

PP

Berath-

eschwor

fp ' co

lOW-'-'-îp

jj    ££

I    • f-4

jjjBnrclßJiJirt.

^Registratur. |

^j-r-ICCb O

& ar t e n

Amtsmiene]

CU

CO

CU

MSI

nfîTfmTmtl

cd

Liclitliof

CO

r=n

CD

1:

Zimmer.

Warte-

Z eng eit

a

c=n

-s

03

rC3

Vertliei

eserve

I. Obergefchofs.

1:500

lT

8—

IZT-t

Küche [

pHT)Einq.f.ł.Pul)l.

Ve-Bulreaus

Res er!

-1

(Registratur

cn

CO

CO

Expe äit. ffö

CU

Hilfs-

Kreisgerichtshaus zu Neutitfchein ²⁰°).

Arch. : Tkienemann.

topami;

JBS

fp

Erdgefchofs.

2) Gefchäftshäufer für Gerichte höherer Inftanz.

Bei der Betrachtung der Gefchäftshäufer für Gerichte höherer Inftanz wird wiederum die in Art. 164 (S. 172) aufgeftellte Eintheilung zu Grunde gelegt.

200) Nach: Allg. Baug. 1882, S. 105 u. Taf. 70, 71.

I98

a) Gefchäftshäufer für Landgerichte.

207.

Typus

I.

Am einfachften und klarften geftaltet fich die Anlage derjenigen Gefchäfts-häufer, welche nur die Räume für das Landgericht aufzunehmen haben. Das Gebäude kann geringere Abmeffungen erhalten und ift von dem unruhigen, den Amtsgerichten der Natur der Sache nach anhaftenden Kleinverkehr ganz frei.

Dies ift der Fall beim Ge-

Fig. 168.

Ingätlagtsfl' OL

f

jsinit

JT

lerathuntjs-Z immer

I. Obergefchofs.

□ööaj

DI

Schwur g er^im jj*

Zim.

Warte - jL Zimmer*

DS

xix

VyV

/ -gut

xlx

Deck en-licht

per Geschworenen

12

(ÏÏ>:W

S cfir eih Ws e er e tariat d stul e Dstrafkammer

trafkam

Sk©

erathrZim.

Garderobe

Lcector-Zim.

1: 500

10 9 8 7 6

10

20m

lgeklagt

Fig. 169.

Inijütlat

b Corpora-V delicti

Erdgefchofs.

lihli-ptlie!

eqistratur der

StaatsauwaltscM

XJ

egistratur

Comtssiom

Zimmer

[XIX,

w—^

Decker

licht.

.    — >1^1 Secrétariat

'Xm|X^jrS"JIXatsanïïraltsrhâft

j\

XlXD)

■!

äsiffi

ecretai

’räsident

erzmmer.

gtl n

IX

PStaatsamr.

orzimmer

“'Staatsanw.

fchäftshaus des Landgerichtes 1. Stufe zu Potsdam²⁰¹), für welches fomit (nach Art. 169, S. 174) drei gröfsere Säle, und zwar je einer für die Civil- und Strafkammer und einer zur Abhaltung der Gefchworenen-gerichte, nothwendig find. Die in Fig. 168 u. 169 abgebildete j_- förmige Grundri fsanordnung des Haufes ift typifch für eine Reihe von Gerichtshäufern älteren und jüngeren Datums.

Hierbei find Civil- und Strafkammer mit den zugehörigen Gefchäfts-räumen in einem mit langer Hauptfront verfehenen dreigelchoffigen Bau, der durch den damit gleichlaufenden Mittel-Corridor getheilt ift, angeordnet, und zwar liegen in der Hauptaxe des Bauwerkes die Säle für Straf- und Civil-kammer im I., bezw. II. übergefchol's über einander, dahinter die Haupttreppe. Die die letztere umgebenden Hallen führen im I. Obergefchofs zu den ver-fchiedenen Theilen des Schwurgerichts-faales, der mit feiner Mittellinie fenk-recht zur Hauptaxe der ganzen Anlage gerichtet ift; hinter demfelben, im Querhaus, liegen noch Berathungszimmer der Richter, Zimmer für Angeklagte etc. nebft befonderen Treppen und Zugängen für Richter und Publicum, auf der anderen Seite vor dem Saal im Hauptbau die Räume für die Gefchworenen ; der Zugang zu denfelben kann durch Glasthitren vom Treppenhaufe abge-fchloffen werden.

Diefe Eintheilung, welche, wie gerade diefes Beifpiel durch feine archi-tektonifche Behandlung zeigt, der grofs-räumigen Wirkung nicht entbehrt, bietet auch für die Benutzung viele Vortheile.

Landgerichtshaus zu Potsdam'²⁰¹). Arch. : Herrmann.

S. 124.

201) Nach: Centralbl. d. Bauverw. i8Si,

v_

t-i

JE

Ink

Fig. 170.

mm

-r .

BlEi

en

ODD,

eg

Bana

BE

~___________j

jiy

Mm

ąm

rm

UhJT

pESjJ

H EZ31! CZ3 B EZ3 II EZ3 B EZ2 H

:U

lana

iMinr

WiL

mr

TVU-

...

INI

KU

y V .....

[//

T; :

11

fi

!:

'Ii;

/Î

i:

I!

II

! If

fcl!

•■f ■

e:

G

II!

t:

i:

II |i

3S

HI

JM

î;;t

pr~

4i

Ul

- — ose......

•!

let&èttxUnz.

ĆfU-tW cfc+k ïlÿtAAAxd/ Alit(foeZtu 1

Querfchnitt nach der Hauptaxe.

1:250

uiJl Tl SI Zl U Ol 6    « l

12    3    4    5    6

[ I ( ł ■) t-| ->-} ■>■■ [ ⁴ I

Landgerichtshaus zai Potsdam.

Arch. : Herrmann.

SE

-I

-feiSSssssäL

Wi

'li

Den Richtern, Gefchworenen, anderen bei den Verhandlungen Betheiligten, gleich wie dem Publicum, find, wie bereits angedeutet und aus den Grundriffen zu erfehen ift, je befondere, von einander getrennte Verkehrswege, die zu ihren Räumen führen, zugewiefen. Störend ift jedoch, dafs die Angeklagten zur Strafkammer entweder durch den Schwurgerichtsfaal oder unter diefem über die Haupttreppe geführt werden müffen. Im Uebrigen bildet die ganze Anlage einen zweckdienlichen und einheitlich geordneten baulichen Organismus. Etwas zu enge bemeffen erfcheint hierbei die Treppe und der obere, zum Saalraum für das Publicum führende Austritt, falls nicht zur Entleerung des Saales auch die gegenüber liegende, nach der Haupttreppe fich öffnende Thür benutzt wird. Als Mangel ähnlicher Anlage des Saales ift in Art. 183 (S. 179) die Hörende Erhellung, verurfacht durch das hinter der Richterbank, fo wie von der gegenüber liegenden Schmalfeite einfallende Licht, bezeichnet. Wenn indefs, wie in Fig. 170 angegeben, die Fenfter fo hoch liegen und aufserdem reichliches Deckenlicht angebracht ift, um das allenfalls Hörende Seitenlicht abfchliefsen zu können, fo dürfte in der That gegen diefe Art der Erhellung nichts einzuwenden fein.

Im II. Obergefchofs liegen rechts vom Saal der Civilkammer ein zweifenftriges Berathungs- und ein einfenftriges Wartezimmer, über den Zimmern der Gefchworenen das Civil-Secretariat ; links vom Sitzungsfaal reihen fich ein zweifenftriges und ein einfenftriges Zimmer für Rechtsanwälte an; auf der anderen Seite des Ganges find diefelben Räume wie im I. Obergefchofs nebft einer zum Dachboden führenden Treppe. Zwifchen Treppenhaus und dem oberen Theil des Schwurgerichtsfaales liegt ein Raum für ausgefchiedene Acten; hinter dem Saal bleiben einige verfügbare Zimmer.

Die Ausbildung der Architektur ift auf die Mitwirkung der Farbe berechnet. Die in profilirten Boffen-Quadern durchgeführte Gliederung von Sockel- und Erdgefchofs, die Einfaffungen der Oeffnungen, Haupt- und Gurtgefimfe, Eckquader und Attika find aus gelblichem Rackwitzer Sandftein, die Mauerflächen im I. und II. Obergefchofs aus ftumpf rothem Backftein hergeftellt ; die zwifchen den Fenfterreihen des I. und II. Obergefchoffes angeordneten, in blau-grauem Ton geftimmten breiten Friefe aus Mettlacher Platten, von denen fich eine Reihe von Coloffal-Büften preufsifcher Herrfcher, die Fenfter des Erdgefchoffes krönend, abheben, dienen zum Schmuck der drei Seiten des Hauptbaues. Aufserdem haben die Statuen Friedrich!s des Grofsen und des Kaifers Wilhelm zu beiden Seiten der mittleren Fenftergruppe des Haupt-gefchoffes Aufftellung gefunden. Bezüglich der inneren Architektur ift die Ausftattung der Flurhalle mit Säulen aus polirtem Granit zu erwähnen. Die Heizung ift mittels Feuerluftöfen bewerkftelligt.

Angaben über die Baukoften find z. Z. nicht mitgetheilt; die überbaute Grundfläche des Haufes beträgt rund 1000 ü™ und der Rauminhalt von Erdboden bis Oberkante Hauptgefims, bezw. Attika 18770cbm; das Gebäude wurde 1881—83 von Herr mann ausgeführt. Die Gröfse der 60 m langen, 84 m tiefen Bauftelle geftattete die Anlage eines Vorgartens von 12m und Abftände von 10 bis 15 m von den Nachbargrenzen.

Derfelbe Grundrifs-Typus ift fchon bei dem 1862 vollendeten Landgerichtshaus zu Bonn ⁴) von Buffe und nach diefem, wie bereits erwähnt, bei einer Anzahl älterer und neuerer Gefchäftshäufer fowohl für Amts- und Landgerichte, als für Landgerichte allein, zur Anwendung gelangt. Von den letzteren feien hier nur erwähnt Bielefeld (1868—71, erweitert 1879—81 ⁵) und als eines der neueften Saarbrücken (1883—85 ⁶) ; daffelbe gilt, jedoch mit einigen Abweichungen, für das Landgerichtshaus zu Dortmund ⁷).

Der lang geftreckte Hauptbau dafelbft ift LJ - förmig gebildet und nicht mit mittlerem, fondern feit-lichem Längs-Corridor verfehen.

Eine andere Umgeftaltung deffelben Grundrifs-Typus ift bei den Gerichtshäufern zu Orteisburg ⁸) und Jauer ⁹) angewendet.

Sie befteht darin, dafs die Treppen verlegt find, wonach der Schwurgerichtsfaal im rückwärtigen Flügel in die Hauptaxe, anftatt quer zu diefer, gerichtet und an der inneren Schmalfeite, wohl auch an den Langfeiten, vom Mittel-Corridor aus zugänglich gemacht ift. Doch kann hierbei die erforderliche Trennung der Zugänge für Richter, Gefchworene, Angeklagte etc. nicht durchgeführt werden, es fei denn,

Zu S. 201.

"’S

Ir

Landgerichtshaus

Anficht.

zu Zwickau.

Arch. : Wanckel.

6?»

JŁ

@ »

■

\j

m

fr.

SŁĄ

m . . : MW

\

1

I.

~ r

—j

m

W

[■ „V

,r. i!

r fl y 1

ll

;

m

mm ffäu

//

MA

“tes* .

/

i a •

Q

!=LS

ES

; £

n l/OSi r/XV

\m

.

nj

i

!

1. '

Ui ii

n

SÎ3>- ,• '» •.

■

J

Ë

T~~

;:i

=*>

mm

mm

Ü

U.

T

r

IBmuI!

lf%

a

Ü

fe -

1

I

Ml

:M

>L

a. D:

__1_ .

:L— ÜU

mmmm

■ ÜfÜ

Mi

k

;rt“ t

:

1

&

n

hm

&

r

.

n-n

T

r

f -r Tp [ ■ ! £

gggj

; £'D

f ,.-_d

;

n

i..

.

;

gir

te

x

p [_

T-- 1.

b - j

ï^ff-îü

p    1 f^^r,iunc,JiwÄi 1^ 5S8B

■ I

SS

• ! «

IÎnt j n

ES9B ''    -

1

••:' ■ :D ⁵" iA

.    .l-ilEHCaE»..'    ‘ : •    V s»

Querfchnitt nach der Hauptaxe.

Ja

§ ®

dsl

7\

0

I

as

r

T

i

=

1

=

=

v%

Ä

. .

i

c

Dp

De:

D

nn

£SS££i

T

à\

-

mrnmmimaa

■■■■'V

,

■

? r

ni

V z

;    ■ Ł

il

m

tz

--1

!□□□

U

I

D:

!

‘IÆ

B.

l-it *

j

00

r~i

F

FPR

'

;r

[

Q

M

B

D

air- *

!

I I *

mZ L

:

‘

i r.

T

K

■

; À,:,/:-;

Bj

IgOi

«1

.

M

»

;

Tlalai    T P te

[nia;

I

• 1

j

m

. 1

fgßmM

'

j"

p>

■

;

S

BPHKK

B

mm

m

SfJ

iMflÜ

||l D

1 É

ii

I

I □dnc

mà

fv,

s-T

■Br

_____

il

I

n

■

¹ p ; :

■ -

Handbuch der Architektur. IV. 7.

1    2    3    *    5    6

i

1:250

7 8    9 10 11 12 13 H 15m

I 1 J ¹ I ¹ I ' l ) I ¹ I ¹ f-H

Facf.-Repr. nach: Zeitfeh. f. Bauw. 1883, Bl. 53 u. 54.

¹

) Facf.-Repr. nach: Builder, Bd. 28, S. 67.

²

1S6) The ccmftructioti of court-liou/es and County goals. Building news, Bd. 28, S. 163.

³

] Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 232.

⁴

)    Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1863, S. 329 u. Taf. 45—50. Das Gebäude, geplant für Zwecke des feit Anfang diefes Jahrhundertes in den linksrheinifchen Ländern Deutfchlands eingeführten Gerichtsverfahrens nach dem code Napoléon, erfuhr 1882 einen Umbau (vergl. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 513).

⁵

)    Siehe : Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 43.

⁶

)    Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 137; 1886, S. 439.

⁷

²°5) Siehe: Ebendaf. 1880, S. 540 u. Taf. 70.

⁸

)    Siehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 34.

⁹

)    Siehe: Deutfehes Bauhandbuch II, 2. Berlin 1882. S. 481.

Das Gebäude, in günftiger Lage und von allen Seiten frei flehend, hat ein als Unterbau behandeltes

denen das Hauptgefchofs noch zwei (14), das Obergefchofs drei (2) enthält, find an der Hauptfront gelegen; hieran fchliefsen fich die Berathungszimmer, fo wie fämmtliche anderen Amts- und Gelchäftsräume. Zu denfelben führen auf nächftem Wege die in den Seitenflügeln befindlichen Nebentreppen, zu denen man ebener Erde durch die in den Mittel-Rifaliten (unter g im Hauptgefchofs) angeordneten Durchfahrten gelangt; diefe find einerfeits befonders für das Landgerichts-Perfonal, andererfeits für die Staatsanwaltfchaft und die Unterfuchungsrichter beftimmt.

clafs hinter dem Saal (ähnlich wie in Fig. 168, S. 198) die hierzu nöthigen Räume nebft einer befonderen Treppe angereiht werden.

Von fonftigen bei Landgerichtshäufern benutzten Grundrifs-Typen find bemerkens-werth die der Gefchäftshäufer des Landgerichtes 1. Stufe zu Guben (1881—83 20S), fo wie des Landgerichtes 4. Stufe zu Effen (1881—84 ²⁰⁸).

Bei den in Guben gegebenen örtlichen Verhältniffen erfchien ein Tiefbau am geeignetften. An der nur 26,s m langen Front des dreigefchoffigen Haufes liegen über einander in einem 17 m breiten Rifalit Vor- und Eingangshalle, Strafkammer und Schwurgerichtsfaal, neben diefen die zugehörigen Räume, letztere meift in den Rücklagen zu beiden Seiten. Hinter diefer Reihe find in jedem Gefchofs eine vierfäulige Halle, Haupttreppe zur linken, einige Gefchäftsräume zur rechten Seite und weiterhin, nach der Hauptaxe geordnet und von einem der Tiefe nach durchführenden Mittel-Corridor aus zugänglich, die übrigen Gefchäftsräume , fo wie der Saal der Civilkammer, letzterer im I. Obergefchofs angereiht. Die Baukoften waren zu 290 Mark für 1 qm veranfchlagt.

Das zweigefchoffige Landgerichtshaus zu Effen, an 3 Seiten von Strafsen begrenzt, ift im Grundrifs LJ-förmig, 50m lang und 42m tief, durchweg mit Mittel-Corridoren angelegt. In der Hauptaxe liegen Eingangshalle, darüber Verhandlungsläal für die 1. und 4. Civilkammer, dahinter Haupttreppe; im Obergefchofs find in den Vorbauten des rechten Flügels zwei weitere Verhandlungsfäle, je einer für die 2. und 3. Civilkammer, ein anderer für die Strafkammer, und dem entfprechend ift in einem den linken Flügel kreuzenden Querbau der Schwurgerichtsfaal angeordnet. Die übrigen Räume find in beiden Ge-fchoffen in geeigneter Weife vertheilt ; zwei Nebentreppen im hinteren Theil der Seitenflügel, eine weitere vor dem Schwurgerichtsfaal führen vom Keller- bis Dachgefchofs. Die Baukoften waren zu 271,30 Mark für 1 qm veranfchlagt.

Unter den ausfchliefslich für Zwecke des Landgerichtes erbauten Gefchäfts-häufern ift dasjenige zu Zwickau in Saclifen eines der bedeutendften, nicht allein durch die Zahl der Kammern, für welche, aufser dem Schwurgerichtsfaal, fünf Ver-handlungsfale nebft den zugehörigen Gefchäftsräumen zu befchafifen waren, fondern auch durch die Gediegenheit der Anlage und Einrichtung. Diefe gehen aus den Abbildungen in Fig. 171 u. 172, fo wie aus neben ftehender Tafel ²⁰⁹) hervor.

Erdgefchofs und aufser diefem noch zwei Stockwerke. Die in fleh gefchloffene Grundform bildet ein Rechteck von 67,7 X 59,9 m, mit Mittel- und Eckvorlagen an den 4 Seiten und mit 2 fymmetrifch angeordneten Binnenhöfen, je 22 X 14m, welche durch einen niedrigeren Mittelflügel getrennt find. Das Untergefchofs enthält Archiv-Räume, Hausmeifter-, Diener- und Heizerwohnungen, Referve-Räume, Auctions- und Pfand-Locale, endlich Brennmaterialräume und Kammern für die Sammelheizung. Das Haupt- (I. Ober-) Gefchofs umfaßt die Räume der Strafabtheilung des Landgerichtes und der Staatsanwalt-fchaft, das II. Obergefchofs diejenigen der Civilabtheilung und der Unterfuchungsrichter. Durch das für den öffentlichen Verkehr beftimmte Hauptportal gelangt man auf der in der Vorhalle (2) gelegenen Freitreppe in die untere, fenkrecht zur Hauptaxe gerichtete Flurhalle (/) und von da geradeaus in den im Mittelflügel gelegenen Schwurgerichtsfaal (j>); die feitlich angeordnete Haupttreppe führt in die obere Flurhalle (/). In beiden Gefchoffen find von diefen ftattlichen Vorräumen aus die Zimmer für Zeugen, Parteien, Sachverftändige, Vorzimmer u. dergl., fo wie die Verhandlungsfäle meift unmittelbar zugänglich; letztere, von

Der Bau ift im Renaiffance-Stil einheitlich durchgebildet ; das Beftreben, wahr zu bauen und den Bauftoff zur Geltung zu bringen, tritt überall hervor. Die äufseren Fronten (fiehe die neben flehende Tafel) find in Backftein-Rohbau mit Sandftein-Architekturtheilen und blauem Granitfockel, die Hoffronten in den Formen reiner Backftein-Architektur ausgeführt. Die Dächer der Aufsenflügel find mit gemuftertem eng-

2®⁸) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 511 (Grundrifsfkizze vom Landgerichtshaus zu Guben auf Taf. 59).

209) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1883, S. 361 u. Taf. 52 bis 55 (Fig. 71 u. 72 Facf.-Repr. nach: Taf. 52 u. 53).

208. Typus II u. III.

209.

Typus

IV.

12.    Präfidcnt.

13.    Vorzimmer.

14.    Strafkammer. ij. Zeugenzimmer.

16.    Sachverftändigenzimmer.

17.    Kammer-Director II.

15.    Cafle.

ig. Amtsanwaltszimmer.

20.    Staatsanwaltszimmer.

21.    Affeflorenzimmer.

22.    Zimmer für Gefchworene.

rf-----e,o-----y-----------

---19.65----

i,

11

I §rN

1 °WD

Vi

OïlX!

□aDaD

- ' &

rx

13

Fig. 171.

- -»S........12,0---—

- -- -19,65--------

-»------ao------*

a-a

D afi>

4 14

o „ nj

loi j m

“vT si T T F:r"n 22 a ri 22

X.

i..rrm..axD..

i 1 1 i 1 ri nirm

1...C

3...S

aG aD

21

-x

11

2o°    ;

P&ÜT

20° □ ï

30°

15

M ¹³⁰ üH|

Mir.^ ⁰ Ł

23,25

II

Aj

ÜS

ii

xi

19

Ji * 1

üuiimiiiiiii

iXliXî

1&°

oll

ÛH

[□

Q 14

ol2

fo

□ Ja,

am !

16

I—t —1—1 jj

ennui

16'

D il

|D

en 12

17

en

k-— 0,6

1:500

Hauptgefehofs.

10 9 8 7 G 5 I

H > I ' 1 ' ! ¹ I ¹ )

10

2 o*.

Landgerichtshaus

1.    Flurhalle.

2.    Vorhalle.

3.    Schwurgerichtsfaal.

4.    Gefangenzellen.

3. Berathungszimmer der Richter, ó. Zimmer der Räthe.

7. Kammer-Director I.

<?. Sitzungszimmer und Bibliothek. Q. Vorraths-, bezw. Effecten-Raum. io. Zimmer für Vertheidiger.

//. Gerichtsfehreiberei.

lifchen und franzöfifchen Schiefer, die Mittelflügel und Plattformen mit verzinktem Eifenblech eingedeckt. Die Haupttreppe ift mit Granitflufen, die an den Vorderfeiten gefchliffen find, und mit Baluftraden von verfchieden-farbigem Zöblitzer Serpentinftein ausgerüftet. Die Vorhalle hat Mofaik-Fufsboden erhalten. Die Flurhallen, gleich den Corridoren mit Terrazzo belegt, fchmücken Bildwerke: im unteren Hauptgefehofs zu beiden Seiten des Einganges nach dem Schwurgerichtsfaal die fitzenden Figuren der Weisheit und Gerechtigkeit (von Hähnet), in franzöfifchem Kalkftein gearbeitet ; im Obergefchofs, in 4 Nifchen auf Poftamenten, die Büften fächfifcher Regenten (nach Rietfchelfchen und Hähnel’fchen Modellen von Behrens angefertigt). Die Ausftattung des Schwurgerichtsfaales (fiehe den Querfchnitt auf umftehender Tafel), mit den fchwarz-grtinen Pilaftern aus Stuckmarmor, den mit rothem Stucco luftro bekleideten Wandflächen, den in Steinton gehaltenen Gefimfen, den gemalten Fenftern von Kathedralglas und den fchwarzen, matt und glänzend

=□

c*"

« D so E3j

6,5

■ nuM îhpn

dD q[Ï °C d!

o⁴

16

18

18

18

l³

19

18 _aj

rrw¥

17 ol

-cos

ŁJI

16

h*

-t

Œj

11 0-0

:f:;ü

O

lO"

ü9

îi

J-x

hhmc

î ¹¹ î

jli

°16

TT]

il

/    /S\6

■eoe

° o9 ^nO

I a

»io if I

8S

SafEZlD

2 (Ii)

lnri 2 (m) Ä

a d 0 I« #    a0°

olS

13

12

ff

llr-

ËJD

-- %-----SS -----

Obergefchofs.

ZU

Zwickau 20£l).

Arch. : Wanckel.

/. Flurhalle.

2. Civilkammer.

J. Schwurgerichtsfaal.

4.    Zimmer der Räthe.

5.    Gefangenzellen.

Ó. Vor- und Kanzleizimmer.

7.    Abtheilungsvorfland.

8.    Rechtsanwalts-, bezw. Sachwalter

zimmer.

9.    Gerichtsfehreiberei.

10. Kammer-Director I.

u. Vorzimmer.

12. Berathungszimmer. ij. Zeugenzimmer.

14.    Kammer-Director II.

15.    Parteien-Zimmer.

16.    Warte- und Zeugenzimmer für

vornehme Perfonen.

17. Secretär.

iS. Unterfuchungsrichter. ig. Effecten-Zimmer.

20. Zimmer für Referendare.

gehaltenen Thüren und Möbeln, macht einen der Beftimmung angemeffenen, ernflen Eindruck; die Bütte des regierenden Königs Albert (von Schilling in carrarifchem Marmor ausgeführt) ift auf einer Marmor-Confole in der grofsen Nifche über dem Präfidentenfitze aufgeftellt. Der gröfsere Civilfaal hat eine Holzdecke und entfprechencle Wandbekleidungen erhalten; die durch Pilafter getrennten Felder find in den Füllungen mit Stofftapeten überfpannt. Der über dem Haupteingang gelegene zweite Civilfaal ifl mit grofser Kehle und Stichkappen reich ausgeftattet und in Genuefer Manier gemalt. Die inneren Thüren und Paneele find durchgängig von vollftändig aftfreiem polnifchen Kiefernholz mit ftarken, gekehlten Füllungsrahmen angefertigt und zum gröfsten Theile nur lackirt, fo dafs die Textur des Holzes fichtbar geblieben ift. Die Fufsböden find mit eichenen Riemen, bezw. mit Parquettafeln belegt.

Die Beheizung erfolgt im Erdgefchofs mittels Bonifcher und Regulir-Oefen, in den Verhandlungs-

210.

Umfang.

211.

Typus

I.

212.

Typus II u. III.

213.

Typus

IV.

fälen und Zeugenzimmern mittels Dampf-Luftheizung, in den übrigen Räumen der Obergefchoffe mittels Warmwasserheizung.

Die Gefammtbaukoften find, einfchl. der Sammelheizungen, der Trink- und Nutzwafferleitungen, der Gas- und Telegraphen-Einrichtung, der Planierungen, Einfriedigungen, Wafferableitung und Pflafterungen, auf 909367 Mark, die Ivoften der Mobiliar-Befchafiung auf weitere 31 000 Mark angegeben, wonach 1 qm überbauter Grundfläche fleh auf 269,53 Mark und 1 cbm auf 14,99 Mark berechnet.

Das Gebäude, Mitte Auguft 1876 begonnen und im Auguft 1879 vollendet, ift nach dem Entwurf und unter der Leitung IVanckd’s ausgeführt.

ß) Gefchäftshäufer für Land- und Amtsgerichte.

Gefchäftshäufer, die fowohl den Zwecken des Amtsgerichtes, als auch jenen des Landgerichtes dienen follen, haben die für beide Inftanzen erforderlichen Räume zu umfaffen und dem gemäfs eine entfprechende, zum Theile fehr beträchtliche Ausdehnung zu erhalten. Bei Gerichten von kleinerem Gefchäftsumfang dient zuweilen (z. B. in Oftrowo) der Saal für das Schöffengericht auch für die Strafkammer, oder es kann nöthigenfalls der Schwurgerichtsfaal auch von der Strafkammer benutzt werden²¹⁰). In diefen Fällen ift zugleich ein Berathungszimmer weniger nöthig.

Die meiften bei Anlage der in Rede flehenden Gebäude vorkommenden Typen find theils ohne Weiteres auf diejenigen der Landgerichtshäufer oder der Amts-gerichtshäufer zurückzuführen ; theils bilden fie eine weitere Entwickelung derfelben.

Eine Reihe von diefen Gefchäftshäufern haben als einfachfte Grundform das Rechteck, meift durch fchwache Vorlagen, in der Mitte und an den Enden, zum Theile durch gröfsere an der Rückfeite ausgezeichnet und durch einen Mittel-Corridor getheilt²¹¹).

Letzterer ift mitunter nicht bis an die beiden Seitenenden durchgeführt, wenn an diefelben Ver-handlungsfäle quer zur Längenrichtung gelegt find. Der Mittelbau nimmt gewöhnlich einen Saal oder zwei folcher über einander auf; im Erdgefchofs darunter'pflegt die Eingangshalle und hinter diefer die Haupttreppe angeordnet zu fein; man findet wohl auch zwei Treppen fymmetrifch zu beiden Seiten angelegt.

Die auf Eckbauplätzen errichteten Land- und Amtsgerichtshäufer pflegen im Grundrifs nach der hierfür geeignetflen L-Form gebildet zu fein²¹²).

Die beiden Gebäudeflügel haben grofsentheils, gleich wie Typus I, Mittel-Corridöre ; auch die Treppen und Verhandlungsfäle find ähnlich vertheilt ; der Schwurgerichtsfaal liegt in einem durch Vorlagen ausgeprägten Querbau des rückwärtigen Theiles des Seitenflügels.

Auch die in Art. 207 (S. 198) beim Landgerichtshaus zu Potsdam eingehend befchriebene Grundrifsanordnung ift wohl geeignet für die Gefchäftshäufer der Amtsund Landgerichte²¹³).

Zu gleichem Behufe dient die lj - förmige Grundrifsgeflalt, deren Flügel theils mit Mittel-Corridoren, theils mit Seiten-Corridoren verfehen und mehrfach²¹⁴) ganz ähnlich ' angelegt find, wie das in Art. 208 (S. 201) befchriebene, 5 Kammern umfaffende Landgerichtshaus zu Effen.

Zu diefem Typus gehört auch das Gefchäftshaus des Landgerichtes und Amtsgerichtes zu Aachen²¹⁵), bei dem indefs die urfprüngliche einfache ui-Form durch

210)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 80, Tab. I, Sp. b u. c.

211)    Vergl. Befchreibung der Land- und Amtsgerichtsgebäude zu Meferitz, Oftrowo (liehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 22 u. 1884, S. 83), ferner zu Hirfchberg, Cottbus und Osnabrück (flehe : Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 38, 41, 46).

212)    Diefe Anordnung haben die Land-und Amtsgerichtshäufer zu Schneidemühl (liehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 22), fo wie zu Könitz, Duisburg, Pofen, Stargard, Altona (liehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 30, bezw. 40a, 47, 48, 49).

21³)    Angewendet bei den Gerichtshäufern zu Hechingen, Kiel (flehe: Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 44 u. 45), ferner Allenftein und Schweidnitz (liehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, Bl. 70 u. 1884, S. 82).

214)    Vergl. Planfkizzen und Befchreibung der Gerichtshäufer zu Münfter i. W. (liehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, S. 388 u. Bl. 63), fo wie zu Oppeln (flehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 542 u. Bl. 70).

215)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 439 — ferner: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 44t.

ftark vorfpringende, der Vorderfront und den beiden Endfeiten angereihte Bautheile etwas verändert ift.

Das Gebäude hat feinen Platz auf einer 3,r, «n über der Strafsenkrone liegenden Erhöhung erhalten, zu welcher an der Vorderfront eine Freitreppe, an der Hinterfront ein allmählig anfteigender Fahrweg führt. In das Erdgefchofs gelangt man durch eine mit drei grofsen Bogenöffnungen ausgeftattete Vorhalle, welche die ganze Länge der Rücklage des Mittelbaues einnimmt. Links liegt die unmittelbar zum Schwur-gerichtsfaal führende Treppe, geradeaus der Eingangsflur. Hieran fchliefsen fleh, links beginnend: Zimmer des Caflellans, der Parteien und Zeugen, fo wie Gefchäftsräume für drei Amtsrichter nebft zugehörigen Gerichtsfehreibereien; ferner im hinteren Flügel : Zahlzimmer, Rechnerzimmer, Schatzkammer, Buchhalterei, endlich zwifchen Corridor und Nebentreppe die Aborte. Auf der rechten Seite, wieder von der Mitte ausgehend, folgen auf einander: Zellen, Zimmer für einen weiteren Amtsrichter nebft Gerichtsfehreiberei, für den Amtsanwalt, für Zeugen und Parteien, ein dreifenftriger Sitzungsfaal für Civilproceffe des Amtsgerichtes, Zimmer des Concurs-Richters nebft Gerichtsfehreiberei; ferner im hinteren Flügel der dreifenftrige Schöffenfaal, dahinter Richterzimmer und Gerichtsfehreiberei ; endlich zwifchen Nebentreppe und Corridor eine Haftzelle und Aborte. Die Anordnung und Vertheilung der Räume im Ilauptgefchofs ift aus dem

Fig. 173.

! Beratti- I

! Zim,

IB eratn- : jj Zim. *

Civil -a m m e r

j Straf-i I Kammer

ÜorteL

iiîy

tueianoy

iAtiorisi

i>< i:>CX XXXXXXXX ff n IxM

liTectorf Xj Ver- "füg

f

nDar

IDdiXI W<>ö<y<t>00000<M

Zeul Rechts-genI anwälte

a

äer|

All. P,

Zim. 4. ISecrep Di-Gescüworenenl tar Idrector

Zeugen

Xi

Seit’ (urgenchts-Haal

Vlverfug-

S e er etär

•'Berathfl

izim d.|

■Riüiter"

"bar

Hauptgefchois.

1:500

10 987S3»3Î10

H-M¹1¹1¹1¹1¹1¹1H-M-

10

13

20«

Gefchäftshaus des Land- und Amtsgerichtes zu Aachen ²¹⁵). Arch. : Endeil.

Grundrifs in Fig. 173 zu entnehmen. Das II. Obergefchofs enthält das Bureau des Rechnungs-Revifors, die Regiftratur des Landgerichtes, die Gefchäftsräume des Directors der Handelskammer nebft zugehörigem Secrétariat, fo wie dasjenige der 1. Civilkammer, die Bibliothek, die Staatsanwaltfchaft mit den nöthigen Regiftraturen und Secretariaten, die Zimmer zweier Unterfuchungsrichter und der Referendarien, die Botenzimmer und Schreibftuben. Die übrigen noch im II. und I. Obergefchofs verfügbaren Räume follen bei der in Ausficht fliehenden Einrichtung der Grundbuchämter für diefen Zweck verwendet werden.

Für die Durchbildung der Architektur ift, mit Rückficht auf einige älteren Bauwerke Aachens, der gothifche Bauftil gewählt worden. Das Gebäude hat einen Sockel aus Niedermendiger Bafaltlava erhalten; Vorder- und Seitenfronten find mit Frankfurter Ziegeln verblendet, Thür- und Fenftereinfaffungen aus hell grauem Echternacher Sandftein. Die Eindeckung der Dächer ift in Mofelfchiefer auf Schalung nach deutfeher Art erfolgt. Sämmtliche Räume find feuerficher überwölbt, die Decken über dem Erdgefchofs auf Gurtbogen, die des I. und II. Obergefchoffes — diejenigen der Sitzungsfäle ausgenommen —• auf Eifenträgern aus flachen Kappen hergeftellt. Die Säle für die Strafkammer und die Civilkammer find unter Anwendung von Gurtbogen, welche durch fichtbare Anker gehalten werden, mit je 4 Kreuzgewölben überfpannt. Bei der Decke des Schwurgerichtsfaales befteht das eigentlich tragende Gerüfte aus 4 ftarken fchmiedeeifernen Bogenträgern; auf den unteren Flanfch des aus 2 Winkeleifen beftehenden Bogenträgers legen fich entfprechend gegliederte Bogen aus Sandftein, zwifchen welche dann in jedem Fenfterfeld 4 Kreuzgewölbe mit Sandfleinrippen eingefpannt find. Der untere fichtbare Flanfch wird mit fchmiede-

214.

Typus

v.

eifernen Ornamenten verziert. Die Haupt- und Nebentreppen tollen aus Ruhrkohlenfandftein, einige untergeordnete Treppen, fo wie die Kellertreppen aus Niedermendiger Bafaltlava hergeftellt werden. Die fämmtlichen Fenfter und die äufseren Thiiren werden aus Eichenholz, die inneren Thüren aus Kiefernholz, die Fufsböden der Gefchäftsräume gleichfalls aus 3cm ftarkem Kiefernholz, die der Säle aus 2,o cm ftarkem Eichenholz angefertigt. Dem Treppenhaus, dem Eingangsflur und den Sälen ift reichere Ausfchmückung, den letzteren Räumen zugleich Ver-glafung aus Kathedralglas in Blei-faffung zugedacht. Für den Schwur-gerichtsfaal ift Feuerluftheizung mit angemeffenen Einrichtungen für Lufterneuerung, für fämmtliche übrigen Räume Warmwafferheizung angeordnet.

Mit der Ausführung des im Minifterium der öffentlichen Arbeiten unter Leitung Endell’s ausgearbeiteten Entwurfes wurde im September 1883 begonnen; zum October 1887 foll das Gebäude feiner Beftimmung übergeben werden. An Geldmitteln find bewilligt:    x) für das Hauptgebäude

624000 Mark²¹⁶), 2) für die Dienft-geräthfchaften 30000 Mark, 3) für die Nebenbaulichkeiten 75 000 Mark, zufammen 729000 Mark.

Der Grundrifs in u-Form erfährt eine wefentliche Ent-

I. Obergefchofs.

B c r a t h- i

LlÜ

Li

S choir eng encht

Saal

cltreiTieri

-na 2

; St

riehter

n.-X..yxi|

[ !

I r^~

I t 2

■s

Amtsrichter

Amt

s t er -

I-

G escJiwo

r=i

'P

I.

I!

Regi

stra

IE 3 D

1:300

O--

Wickelung und Erweiterung durch Anreihung eines rückwärtigen Flügels in der Richtung der Hauptaxe hauptfächlich zur Aufnahme des Schwurgerichtes dient. Schon das in Art. 207 (S. 200) erwähnte Landgerichtshaus zu Dortmund zeigt diefen Typus.

der

Als Beifpiel einer in diefer Weife geplanten Anlage diene das Gefchäfts-haus für das Land- und Amts-

Z e ii

•^-1

c±>

Fig. 174.

1!

di

II Director

Anwälte

ii

IQ.»

XL

i!

vorzim

JäSpl

Ö Wk Tf l— e= tälipFl "

OO BfS IdüzJ

Pr ä si â 0 nt

gericht zu Lyck in Oft-preufsen (Fig. 17411. 175 ²¹⁷).

Das in freier Lage errichtete Gebäude hat eine Länge von 82,8 m und eine gröfste Tiefe von 37,2m- Für das mit 5 Richtern befetzte Amtsgericht dient der Theil rechts vom Mittelbau, für das Landgericht, welches 3 Civilkammern, 1 Strafkammer und das Schwurgericht umfafft, der ganze übrige Theil des Kaufes. Der Hauptbau des-felben ift dreigefchoffig; zvveigefchoffig find der ganze rückwärtige Mittelflügel und die hinteren Anbauten

il

B erath-

DŚ

20/

der Seitenflügel, welche die Säle der Civilkammer, bezw. des Schöffengerichtes enthalten. Fig. 174 u. 175 veranfcliaulichen die Eintheilung des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes. Der Theilung des Haufes für Amtsgericht und Landgericht entfprechend, find zwei Eingänge mit zugehörigen Flurhallen und Treppen, letztere an

an den Eckvorlagen der Flauptfront, den Enden des Längs-Corridors angeordnet. Aufser-

dem liegt im Mittelbau eine dritte Treppe, welche den Verkehr zwifchen den einzelnen Stockwerken vermittelt

IIS

nten

•r

b—#-

j......2......

V-.A l

CD

tb

amt

und mittels deren das Publicum zu den Sälen des Schwurgerichtes und der Strafkammer gelangt ; zu den Gefangenzellen, deren welche fowohl hinter diefen Sälen, als nach ft dem Schöffenfaal untergebracht find, führen Nebentreppen mit befonderen Eingängen. Das II. Obergefchofs enthält einerfeits die Zimmer für den 4. und

j v......

Erdgefchois.

5. Amtsrichter, Zeugen und Parteien Boten

I-

"Hiclit er

B er at h

: Z e u g er

î es

W:

I b e fang

Acten

El

1 an fl 0 en ch

HK

I p-<

ujd um e h

Fig. 175-

«3

3 Civil -

Gefchäftshaus des Land- und Amtsgerichtes zu Lyck.

ferner Kanzleien, Gerichts-fchreiberei für Civilprocefs- und Baga-tell-Sachen, fo wie die Regiftratur des Amtsgerichtes; andererfeits find die Gefchäftsräume des 1. und 2. Staats-

8 ecre-

a er

Commiss.

Zimmerf.

IKleiäeraM.

1JI MM

^Präsident

Kan zlei

Re cht.s-

anw

11

ü

anwaltes nebft Gehilfen, Secrétariat und Regiftratur, Zimmer für einen Rechnungs-Revifor, für Boten , fo wie ein Raum für Corpora delicti, endlich Aborte angereiht. Das Kellergefchofs umfafft Wohnungen für den Amts-gerichts-Caftellan und den Landgerichts-Caftellan, Pfandkammer und Auctions-Local, Räume für Utenfilien, Brennmaterial und Keller.

Der äufsere Aufbau zeigt eine Plinthe aus bearbeiteten Granitquadern, darüber Verblendung aus hell rothen Backfteinen mit glafirten Schichten- und Pfofilfteinen für die Gefimfe. Zwifchen den gekuppelten Fenftern des II. Obergefchoffes find Dreiviertelfäulen von fchlefifchem Sandftein. Ein kräftig ausladendes Confolen-Gefims krönt den Bau. Schwurgerichtsfaal und Strafkammer haben Feuerluftheizung mit Säuglüftung; fämmtliche übrigen Räume werden mit Kachelöfen geheizt.

Das Gebäude wurde in der Abtheilung für das Bauwefen im Minifterium für Handel etc. zu Berlin entworfen und 1879—81 ausgeführt. Die Bau-koften betragen :    1) für das Plaupt-

gebäude 446400 Mark (248 Mark für 1 qm und 14,88 Mark für 1 cbm ₎ den Rauminhalt von Kellerfohle bis Ober-

216)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 441 beträgt die Anfchlagsfumme 580000 Mark oder 357,st Mark für 1 qm und 20,20 Mark für lebm.

²¹⁷)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 543 u. Bl. 70.

2o8

ai₅.

Typus

Vf.

216.

Typus

VII.

kante Hauptgefnns gerechnet), 2) für Nebenbaulichkeiten 42300 Mark, 3) für Inventar-Befchaffung (Mobiliar, Beleuchtungsgegenftände, Klingelzüge, Aborteinrichtung etc.) 16000 Mark; fomit Gefammtkoflen 504700 Mark.

Demfelben Grundrifs-Typus gehören die Gerichtshäufer zu Graudenz²¹⁸), Erfurt²¹⁹), Hannover ²²⁰), Braunfchweig²²¹) und Hamburg ²²²) an.

Bei den beiden letzteren Beifpielen ift der Schwurgerichtsfaal mit feiner Hauptaxe in diejenige der ganzen Bauanlage gelegt und fowohl von der einen Schmalfeite, als von Corridoren an den beiden Langfeiten zugänglich gemacht. Befonders ftattlich und zweckmäfsig erfcheint die Anlage der Hauptfäle in Verbindung mit Flurhalle und Treppen im Gerichtshaufe zu Hamburg.

Eine wefentliche Veränderung erfährt der fo eben betrachtete Grundrifs-Typus, wenn die Seitenflügel ganz in Wegfall kommen, das Vorderhaus nur einen kurzen Frontbau bildet, der Mittelbau aber der Tiefe nach verlängert wird. Es entlieht dann eine Grundrifsanordnung, die auch unmittelbar aus dem Typus in Art. 207 (S. 198) abzuleiten ift, und welche in folchen Fällen, in denen die Geftaltung der Bauftelle die Errichtung eines Tiefbaues erheifcht, als die geeignetlle für das Gerichtshaus erfcheint.

Dies war der Fall beim Gefchäftshaufe für das Landgericht und die Amtsgerichte zu Flensburg, das als eines der bemerkenswertheften Beifpiele diefer Art zu bezeichnen ift.

Unter Hinweis auf Abbildung und Befchreibung des Gebäudes in den unten²²³) angegebenen Quellen fei hier nur bemerkt, dafs daffelbe in Folge der nach der Vorderfront tlark abfallenden Baullelle an der Thalfeite ein Erdgefchofs und 3 Stockwerke darüber, an der Bergleite aber nur ein Erdgefchofs in der Höhe des vorderen II. Obergefchoffes enthält (fiehe den Lageplan diefes Gerichtshaufes fammt dem zugehörigen Gefängnifs im nächften Kapitel, unter e). Im Vorderhaufe find im Erdgefchofs und I. Obergefchofs 2 kleine Sitzungsfäle und andere Gefchäftsräume der Amtsgerichte, im II. Obergefchofs folche des Landgerichtes und im III. die Zimmer der Staatsanwaltfchaft vertheilt. Im rückwärtigen Mittelflügel, der durch Umgänge um das Haupttreppenhaus mit dem Vorderhaufe in Verbindung lieht, liegen alle übrigen Gefchäftsräume, die Verhandlungsfäle des Schöffengerichtes, der Civil- und Strafkammer, fo wie des Schwurgerichtes.

Im Wefentlichen zeigt diefelbe Planbildung für Tiefbau das Gefchäftshaus für die Amts- und Landgerichte zu Liegnitz ²²⁴), und ganz ähnlich ift diejenige des fchon in Art. 208 (S. 201) kurz befchriebenen Landgerichtshaufes zu Guben.

Bei beiden Beifpielen liegt der Schwurgerichtsfaal und unter diefem ein anderer Verhandlungsfaal im Vorbau in der Axe der Hauptfront.

In letzter Reihe ift noch der Grundrifs-Typus in \J- oder Winkelform zu erwähnen, welcher für die auf Eckbauplätzen zu errichtenden Gerichtshäufer unter Umftänden noch geeigneter ift, als der in Art. 212 (S. 204) befchriebene Typus II. Von der Anordnung des letzteren weicht die des Typus VII dadurch ab, dafs die Raumvertheilung fymmetrifch zur Halbirungslinie des Winkels getroffen, die Spitze deffelben abgeftumpft und durch einen Vorbau ausgezeichnet ift, in deffen Axe die Eingangshalle und darüber Sitzungsfäle gelegt find.

Beifpiele folcher Art find die Land- und Amts-Gerichtshäufer zu Braunsberg ²²⁵) und Stendal ²²⁶).

21s)    Siehe:    Statiftifche Nachweifungen etc.    Xlf, Nr. 29.

-¹⁹)    Siehe:    Zeitfchr.    f. Bauw. 1878, S. 586    u.    Bl. 63.

220)    Siehe :    Zeitfchr.    f. Bauw. 1880, S. 541    u    Bl. 70.

221)    Siehe:    Zeitfchr.    d. Arch.- u. Ing.-Ver.    zu    Hannover 1882, S. 326.

222)    Siehe ebendaf., fo wie: Deutfche Bauz. 1884, S. 117.

223)    Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 542 u. Bl. 70 —- ferner: Deutfche Bauz. 1882, S. 336.

224)    Siehe : Statiftifche Nachweifungen etc. XII, Nr. 42.

225)    Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 537 u. Bl. 70.

226)    Siehe : Statiftifche Nachweifungen etc., XII, Nr. 50.

ï) Gefchäftshäufer für einzelne Ge richtsabtheil un gen.

Unter den mit diefer Ueberfchrift bezeichneten Gerichtsgebäuden find als die wichtigften diejenigen Gefchäftshäufer zu nennen, welche die Strafabtheilungen der Amtsgerichte und Landgerichte in einem Gebäude in der Nähe des Gefängniffes, die Civilabtheilungen beider aber in einem gefondert liegenden Haufe enthalten.

Ein hervorragendes Beifpiel erfterer Art ift das Criminal-Gerichtshaus zu Berlin Stadttheil Moabit 2 2 7),

S. 208) zeigt.

217.

Beifpiel

I.

im

das die Planbildung von Typus VII (fiehe Art. 216,

Fig. 176.

Arch. :

Herrmann.

&•

e>

dt

;V

A.    Gerichtshaus.

B.    Weibergefängnifs.

C.    Grofses Männergefängnifs.

D.    Verwaltungsgebäude für

die Gefängniffe.

E.    Oekonomie-Gebäude.

F.    Kleines Männergefängnifs

und Krankenhaus.

G.    Beamten-Wohnhaus.

II

181

A*

Hf

.O

am

SS

m.

WM

'O

ri

/-

ÎH

SJ

d?

eu

wm

'v9⁼':

<s>

S=::-

hi

Si

_JTP

■;

■D'

LJ

EM

Ie

fl \ \rfi

.4 -

•---18.0..........«

feôjlh

/- '-57,58 -/----

_________Sjt r_a s s_e_________A1§Jb_it____

1:2000

60    70    8 0    90    100“

<0 5 0    10    20    30    40    50

WM-1-4-—4--1-h

Criminalgerichts-Etabliffement zu Berlin-Moabit ¹).

Unter Hinweis auf clie ausführliche, unten angegebene Veröffentlichung wird aufser dem Blockplan (Fig. 176 ¹) der ganzen zufammengehörigen Gebäudegruppe nur kurz mitgetheilt, dafs das mit A be-zeichnete Gerichtshaus eine Grundfläche von 5040 ü¹¹¹ bedeckt und fämmtliche für die Unterfuchung und Aburtheilung in Straffachen erforderlichen Gefchäftsräume der beiden Berliner Landgerichte I und II, namentlich 4 Sitzungsfäle für Strafkammern und 2 grofse Schwurgerichtsfäle mit allem Zubehör, ferner 9 Schöffenfäle, nebft den nöthigen Berathungszimmern, Gerichtsfehreibereien, Zimmern für Richter, Sach-verftändige und Zeugen, Räume der Staatsanwaltfchaft, Amtsanwälte, Rechtsanwälte, der Directoren und Präfi-

14

218.

Reifpiel

II.

denten etc., im Ganzen 15 Verhandlungsfäle und 164 andere Gefchäftsräume enthält, Wohnungen der Unterbeamten und Räume des Sockelgefchoffes nicht mitgezählt. Eine grofse Eingangshalle im Frontbau und zwei Durchfahrten in den Mitten der Seitenfronten führen in das Gebäude-Innere und in die Höfe ; aufser der Haupttreppe im Mittelbau vermitteln 8 Nebentreppen den Verkehr zwilchen den Gefchoffen. Der grofse, in Fig. 147 (S. 179) dargeflellte Schwurgerichtsfaal liegt über der Eingangshalle im Vorbau der Hauptfront, der kleinere Schwurgerichtsfaal im rückwärtigen Theile des Mittelflügels quer zur Haupt-axe in halber Höhe des Erdgefchoffes. Die übrigen 13 Säle, die 4 Strafkammer-Säle (3-fenflrig), die 9 Schöffenfäle (2-fenftrig) find in den Gefchoffen der Seitenflügel vertheilt.

Diefes Gerichtshaus wurde von Herrmann unter Mitwirkung Buffe's entworfen und 1877—82 ausgeführt. Die Baukoflen betrugen im Ganzen (einfchl. der Koflen des figürlichen Schmuckes und der 150400 Mark betragenden Ausftattung, fo wie der Einrichtung von Heizung und Lüftung) rund 2958000 Mark; hiervon entfallen auf 1 qm bebauter Grundfläche 583 Mark und auf Icbm Rauminhalt 26,50 Mark.

Ein anderes bemerkenswerthes Strafgerichtshaus ift das bereits in Art. 214 (S. 208) kurz erwähnte zu Hamburg. Nur für Zwecke des Schwurgerichtes dient das Gerichtshaus zu Lüneburg ²²⁸).

Eine in mancher Beziehung eigenartige Anlage hat ferner das neue Gefchäfts-haus für die Civil-Abtheilungen des Landgerichtes und Amtsgerichtes Berlin II erhalten (Fig. 177 u. 178 ²²⁹).

Das Bauwerk liegt im Slidweflen von Berlin, an demjenigen Theile der nördlichen Uferftrafse des Schifffahrts-Canals, der als »Hallefches Ufer« bezeichnet wird, mit der Hauptfront gegen Süden gewendet. An das rund 80m lange Vordergebäude fchliefst fich nach hinten ein breiter Mittelflügel an, der wiederum von einem Querhaufe durchkreuzt wird. Es enthält über einem 3,3 m hohen Sockelgefchofs ein Erdgefchofs von 4,8 m, ein I. und II. Obergefchofs von 5,i m, bezw. 4,5m Höhe. Der an das Vordergebäude anflofsende ■Theil des Mittelflügels wird von der grofsen, durch alle 3 Gefchoffe reichenden Wartehalle und den 2 neben diefer liegenden Haupttreppen (fiehe den Durchfchnitt in Fig. 178) eingenommen, fo dafs Vorder-und Hinterhaus nur im Erdgefchofs unmittelbar zufammenhängen, während fonft die Verbindung zwifchen ihnen blofs über die Treppen hinweg ftattfindet. Diele Anordnung hat ihren Grund darin, dafs zwifchen dem Landgericht, welchem die beiden Obergefchoffe des Vorderhaufes zugewiefen find, und dem Amtsgerichte, welches die übrigen Räume des Kaufes einnimmt, ein unmittelbarer Gefchäftsverkehr überhaupt nicht ftattfindet, vielmehr eine Abfonderung der von beiden Behörden benutzten Gebäudetheile erwiinfcht ift.

Die Vertheilung der Räume im Erdgefchofs ift aus dem Grundrifs in Fig. 177 zu erfehen. Das 1. und II. Obergefchofs des Vorderhaufes enthalten zwei den mittleren Vorbau der Hauptfront einnehmende Verhandlungsfäle von 16,80 X 7,44 m Grundfläche nebft den zugehörigen Berathungszimmern, fo wie den Boten-, Parteien- und Anwalts-Zimmern, ferner die nöthigen Gefchäftsräume für 4 Civilkammern, deren Directoren und den Präfidenten des Landgerichtes, die Präfidial-Gerichtsfchreiberei, die General-Regiftratur, Kanzleien, Bibliothek und Arbeitszimmer. Im Hinterhaufe ift die Eintheilung und Beftimmung der Räume im I. Obergefchofs beinahe diefelbe wie im Erdgefchofs; es finden fich dort die Abtheilungen des Amtsgerichtes für Grundbuch- und Vormundfchaftsfachen, 2 Vor- und Wartezimmer in den einfpringenden Ecken; das II. Obergefchofs enthält 2 Räume für Gerichtsvollzieher, 3 Schreibftuben, 4 Räume für ausgefchiedene Acten und 2 weitere zur Verfügung (teilende Gelaffe.

Noch ift zu bemerken, dafs von den Räumen des Amtsgerichtes alle diejenigen in das Erdgefchofs verlegt und um die Wartehalle gruppirt find, welche vom Publicum am ftärkften befucht werden. Uebrigens ift durch hallenartige Erweiterung der an die grofse Wartehalle ftofsenden Corridortheile, fo wie durch Anlage verfchiedener Vor- und Wartezimmer an geeigneter Stelle für die Bedürfniffe des bei Gericht verkehrenden Publicums geforgt.

Die Vorderfeite des Gebäudes ift in den Formen italienifcher Renaiffance durchgebildet, wobei fämmtliche Architekturglieder, ferner die Ecken , die Sockel und das ganze Erdgefchofs des Mittelbaues von hell grauem Sandftein hergeftellt, die glatten Flächen mit matt rothen Backfteinen verblendet und zum Theile durch eingelegte Buckelquaderftreifen getheilt find. Die hinteren Seiten find in Backftein-Rohbau in einfachen Formen ausgeführt. Vorgärten, längs der Seitenflügel der Hauptfront angelegt, trennen diefe von der Strafse.

Von der Innen-Architektur giebt Fig. 178 einen Begriff; befonderes Intereffe erregt die grofse

22s) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 83.

²²⁹) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 8°; 1885, S. 135; 1886, S. 438 — ferner: Deutfche Bauz. 1885, S. 425.

3.5

■=$

E-ł

Arb eits-Zimmer

Gerichts -

s cftreib.

Erdgefchofs.

■Richter

G-erirïits-

Pto cess-

20™

.Richter

»ni

t\|K

-Qi

01

1 A

is"

::• * ~ v--j    ^ -x

i|.«i t'-. A\ o

§|! il nA°°"\

2» I «e«r h

0!

ecnts

S aal.

IliX] [Xj iXi [XI jXllXi IXliL^ 0

z? W j£

1

1

: Kirchen

îs

G- e r 1 cht s

Ai

warte

halle

li

/2#

'£T

fete

r»;v. »

J»

iü

Process-

f-i

ira a 0

»=»

■S

Sitzung s-

àriibe

A'

Cr enchts-

schreib 1

f=)

Pig. 177.

Kichter

rS

s tu 0 e

rg

c±>

s ciireib.

KH

Üi!

:!

10 9 B 7 î 5 U 2 1 O

H+f+HHt+M+M+r

Gefchäftshaus für die Civilabtheilungen des Landgerichtes und Amtsgerichtes Berlin II²²⁹).

Aroh. : Herr mann.

15

10

1:500

Jfd

VK

ls L=

Schnitt nach der Hauptaxe des Gerichtshaufes in Fig. 177.

1 : 250

1=3=

CDQ

Iii

i'

□□□!

□aal

J\

iDCfffl □ CZ1Q

im

°o|S|Sl J

$95\T

]ff

t mit a

cz:

OT®

ig

EU

Otr=^

155fj

SfigP

\m\

'QE3S'

®SSi

«5

WL,

JL±J

tF

liEll

7H=C

dz

ig

=Zjji

Fig. 178.

11 Flf

Jl

Wartehalle, die in Form eines rundbogigen Tonnengewölbes mit Stichkappen, in geftanztem Zinkblech ausgeführt, überdeckt ift. Die Eintrittshalle und die Vorplätze in der Hauptaxe find mit caffettirten Gufs-decken zwifchen Eifenträgern, die Corridore durch Kreuzgewölbe und Tonnengewölbe mit Stichkappen, die beiden Haupttreppenhäufer durch elliptifche Tonnengewölbe mit decorativ ausgebildeten Ankern iiber-fpannt. Sämmtliche Thüren find nach dem Corridor zu mit Umrahmungen aus englifchem Marmor-Cement verfehen ; aus einem anderen Kunftftein , der auch eine beträchtliche Härte erlangt, find die Wangen und Geländer der Freitreppe in der Eintrittshalle hergeftellt; die Säulen beftehen aus Sandftein. Die Haupttreppe ift in Schmiedeeifen mit Stufen aus Oberkirchner Sandftein ausgeführt; fämmtliche übrigen Treppen haben Stufen von fchlefifchem Granit erhalten. Für den Bodenbelag der Vorräume ift Terrazzo, für denjenigen der Gefchäftsräume kieferner Riemen- und Stabfufsboden zur Anwendung gelangt. In den beiden Sitzungsfälen des Landgerichtes find Decken und Wände getäfelt und, gleich den Schranken und anderen Einrichtungsgegenftänden, aus Holz, das die Naturfarbe zeigt, hergeftellt. Die Erwärmung des Haufes erfolgt durch eine Warmwafferheizung mit Drucklüftung.

Das nach einer Skizze Herr mami s von Kiefchke geplante Bauwerk wurde 1882—85 ausgeführt. Die Anfchlagsfumme für das Gebäude betrug 815000 Mark (385 Mark für 1 qm und 20 Mark für 1 cbm) und einfchl. Nebenbaulichkeiten und Einrichtung rund 900000 Mark.

Zu den Gefchäftshäufern für einzelne Gerichtsabtheilungen, im Sinne der diefem Kapitel zu Grunde gelegten Eintheilung, gehören auch die meiften Gerichtshäufer des Auslandes, bei deren Anlage felbftverftändlich die jeweiligen ftaatlichen Einrichtungen und örtlichen Erfordemiffe mafsgebend find. Sie konnten daher unferen deutfchen, unter a und ß unterfchiedenen Gefchäftshäufern für Landgerichte, bezw. Amts- und Landgerichte nicht unmittelbar an die Seite gefleht werden.

Von der Anlage eines kleineren franzöfifchen Gerichtshaufes einer Kreishaupt-ftadt (chef-lieu d'arrondi ffement), welches die nach Art. 198 (S. 185) häufig vorkommende Einrichtung zeigt, dafs Civil- und Handels-Tribunal darin vereinigt find, giebt das Gerichtshaus zu Meaux einen Begriff (Fig. 179 ²³⁰).

Im neben flehenden Grundrifs des ebenerdigen (Haupt-) Gefchoffes kommt die Zweitheilung des Haufes, einerfeits die Civilkammer, andererfeits die Handelskammer, beide durch die Wartehalle getrennt, in einfacher und klarer Weife zum Ausdruck. Nicht minder beftimmt find diefe drei Haupträume im äul'seren Aufbau des Haufes ausgeprägt, indem jeder der beiden Verhandlungsfäle, fo wie die Wartehalle für fich kenntlich und auf die ganze Höhe diefer Gebäudetheile, 7,8 m im Lichten, durchgeführt ift. Der rückwärtige Querflügel hat dagegen eine drei-gefchoffige Anlage erhalten, in Folge deffen er beinahe um die ganze Höhe feines II. Ober-gefchoffes den Vorderbau überragt. Die behufs Verbindung der Säle mit den Ge-fchäftsräumen des Hinterbaues angeordneten Hallengänge fchliefsen in der Höhe der Decke des Erdgefchoffes ab ; der Hof ift defshalb in den beiden Obergefchoffen um die Breite diefer Gänge erweitert. Zur Verbindung der einzelnen Gefchoffe des Hinterbaues dient eine in der Hauptaxe liegende Treppe. Zu derfelben führt der gewöhnlich benutzte Eingang auf der Rückfeite des Gebäudes, und nächft diefem befindet lieh im Sockelgefchofs das Dienftzimmer, fo wie die Wohnung des Hauswartes, der zugleich Gerichtsdiener (huiffier et garçon

219.

Beifpiel

III.

Fig. 179.

Staats

anwälte

Präsident

.Il Beratti- Zimm er I

021

Dkinleis'x£mm

in

Zeugei

Z eu- g en IŚ

cra

Warteltall e

10 98765*321 0

eäsidentl

leraflninjs

Zimmer

livilkammer

1 I 1 1 1 1 11

111 m 1

Erdgefchofs.

1: 500

10

T

15    20"*

ä--"I

Gerichtshaus zu Meaux ²³ °). Arch. : Gamut Cf Bréaffon.

230) Nach: Nouv. annales de la cotifir. 1885, S. 161 u. PI. 48 bis 51.

de bureau) ift; der vordere Haupteingang ift dem Publicum nur an den Verhandlungstagen geöffnet. Das nach hinten zu abfallende Grundftück war für die Anlage des Sockelgefchoffes günftig. Das-felbe enthält rechts von der Treppe die Eingangshalle, fo wie die bereits erwähnten Dienfl- und Wohnräume des Gerichtsdieners nebft Küche, links feinen Keller, denjenigen der Gerichtsfehreiberei, Bedürfnifsräume und die Treppe für die Angeklagten. Unter dem ebenfalls unterkellerten Vorderbau liegen die Heizkammern der Feuerluftheizung, mittels deren das Gebäude erwärmt ift. Die Eintheilung des Hauptgefchoffes geht aus Fig. 179 hervor²³¹); das I. Obergefchofs des rückwärtigen Flügels umfafft rechts die Räume der Staatsanwaltfchaft, links diejenigen der Unterfuchungsrichter, das II. Obergefchofs in gleicher Weife die zur Civilkammer, bezw. Handelskammer gehörigen Gerichtsfehreibereien, Zimmer der Gerichtsvollzieher, für corpora delicti und Aborte. Im Dachftocke find Räume für ausgefchiedene Acten.

Das Gebäude ift auf Beton-Fundamente, 1,60 m hoch und 2,o m breit bei 70cm Mauerftärke, gegründet. Das in der Hauptfache aus Bruchfteinen hergeftellte Mauerwerk ift an den Fronten bis auf Sockelhöhe mit gefpitzten Schichtfteinen, an den Aufsenwänden der Säle mit Haufteinen für die Architektur-theile, mit Verblendziegeln für die glatten Flächen bekleidet. Die Aufsenwände des Hinterbaues find mit hydraulifchem Mörtel geputzt, die Einfaffungen der Fenfter wiederum aus Verblendziegeln hergeftellt. Eiferne Träger, deren Zwifchenräume mit Backfteinen ausgerollt find, bilden die Decken zwifchen den Gefchoffen; Holz-Conftruction ift für das Dachgebälk angewendet ; die Decke der Wartehalle hat Holztäfelung erhalten.

Das Gerichtshaus zu Meaux wurde nach den Entwürfen und unter der Leitung von Gamut &* Breaffon 1883 — 84 ausgeführt, nachdem denfelben auf Grund ihres bei vorhergegangener Wettbewerbung mit dem erften Preife ausgezeichneten Planes der Bau übertragen worden war. Die Gefammtbaufumme, einfchl. Einrichtungsgegenftände, betrug rund 356000 Mark (445300 Francs) oder 362 Mark für 1 qm bebauter Grundfläche und 27,80 Mark für 1 cbm umbauten Raumes, letzteren von Kellerboden bis Oberkante Haupt-gefims gerechnet.

220.

Beifpiel

IV.

Von gröfserer Bedeutung und Ausdehnung, als das eben betrachtete Beifpiel, ift das Gerichtshaus zu Havre (Fig. 180²³²). Daflelbe umfafft drei Kammern; die erfte Kammer, welche in Civilfachen, die zweite Kammer, die in Straffachen ent-fcheidet, und die Handelskammer.

ZU

Die hierdurch bedingte Dreitheilung ift in der Grundrifsbildung, wie in der inneren und äufseren Erfcheinung des Gebäudes, durchgeführt: die drei Verhandlungsfäle und die grofsartige Wartehalle find in der Richtung der Haupt- und Queraxe des Hautes an einander gereiht ; fie nehmen den ganzen Vorderbau und den Mittelflügel des Bauwerkes ein ; die Wartehalle überragt alles Andere ; die Seitenflügel und der Hinterbau dagegen find zweigefchoffig und erfcheinen, ihrer Beftimmung gemäfs, im Charakter des Ge-fchäfts- und Dienftgebäudes, den Sälen in zweckdienlicher Weife angefügt. Das Erdgefchofs, zugleich Hauptgefchofs (Fig. 180), auf einem Unterbau von 3 m Höhe errichtet, ift von der Hauptftrafse aus durch eine Freitreppen-Anlage zugänglich; das Eingangsthor führt in die Wartehalle, welche 500 ftm bedeckt und mit Säulenhallen rings umgeben ift. Von hier aus gelangt man in die drei Verhandlungsfäle, an welche fich die zu jedem gehörigen Gefchäftsräume reihen ; der Verkehr zu denfelben wird durch helle, die zwei Höfe umfchliefsenden Corridore vermittelt ; diefelben gehen von den Hauswart-Logen aus-, welche an den beiden Enden der Wartehalle angeordnet find ; in nächfter Nähe, links und rechts von diefer, führen zwei Haupttreppen zum Obergefchofs. Die eine derfelben dient hauptfächlich dem Verkehre mit der Gerichtsfehreiberei der Civilkammer, die andere demjenigen der Handelskammer, deren Gefchäftsräume und Archive in den Räumen des Obergefchoffes, in den beiden Seitenflügeln und in einem Theile des rückwärtigen Flügels, gruppirt find. Der übrige Theil deffelben, vom Mittelbau einfchl. bis zum rechten Eckbau, wird im Obergefchofs für die Zimmer der Anwälte und Gerichtsvollzieher, fo wie für einen Saal gerichtlichen Unterfuchungen beanfprucht. Eine im zugehörigen Quergang ausmündende dritte Treppe verbindet die beiden Stockwerke in diefem Theile des Gebäudes.

Der 3m hohe Unterbau ift durchweg gewölbt und umfafft die Keller und Vorrathsräume, ferner die Heizkammern für die Feuerluftheizung des Gebäudes. Auch die Küchen der beiden Hauswarte find, unmittelbar unter ihren Logen, im Sockelgefchofs, die zugehörigen Wohn- und Schlafräume im Obergefchofs darüber untergebracht.

23 lj Bezüglich der Einrichtung ift zu bemerken, dafs nach Art. 198 (S. 185) die Tribunale 1. Inftanz in Frankreich zugleich in Civil- und Straffachen entfeheiden und daher die Verhandlungen beider in demfelben Saale ftattfinden können. Dem gemäfs ift im Saal der Civilkammer rechts von den Richtern die Bank der Angeklagten vorgefehen ; gegenüber befinden fich die Plätze der Journaliften.

232) Nach: Encyclopédie d'arch. 1874, S. 44 u. PI. 189.

Fig. 180.

Stellvertreter

jjyorzimmer 1

LJ

Staat

Aawal

D>

Serretäre tt

Vor

zim.

Sela -Z eu-

Bnt-

pungs

en

Unter ♦    ¹⁼³ QÇ>| b

sucb JL Ybnmtersu |i=;

8ic^ Chup₉ «Vorzin,

C orp

iel ||l L-i

su

illi ■III

mmmm

iss®

Präsident

Bej^tPr jyice ZmSur ^ras

S aalo für02 Palis a fin

AnTrieiile-1 :

„.CD

e^s

Vorzim.

Bibliothek

CD

Prasiîent

Strafkammer

[o

Berathun

pjiiin

felanswärt

II

łitkleile-Zw

Z immer

012===

DDDDDDD

_o

OT

il lu ai [ i

BP

=i=i

CCD

.ÄsvarV

aeiiiig

IB

□□□□□DmDDDmomDomnon

cm ■ morn » cdocm #1-101-1 m cmocmTJ morn •

InnHnnl

ŒZD # CdOEIU # CdOtCCl # C~—10KTC3 % t=DQE=3 # fZZDQCU #

□ OmDQÖDGÜOOQQOaOömOD

□□□□□

ffr

ZiAer

Oi

xd

H a i 1 tlslt

c a i J ml bd i

üüD

cd

S o ulevarl A e Strasbourg Eidgefchofs.

1:500

T3

8765*321 O

■ ■ -t+m-

20™

Gerichtshaus zu Havre23L). Arch. : Bourdais.

Wegen der Befchaffenheit des Baugrundes muffte das Gebäude auf hölzernen Pfählen , über denen ein durchgehender Betonkörper aus hydraulifchem Kalk lagert, gegründet werden. Sämmtliche Aufsen-fronten, fo wie im Inneren die Wände der Wartehalle find aus Häuflein, die Scheidemauern aus Backflein, die Gebälke der Zwifchendecken aus Hohl (leinen, zwifchen eifernen Trägern gewölbt, hergeflellt. Zur Dach-Conflruction ift für die Wartehalle Eifen und Holz, für alles Uebrige nur Holz verwendet. Bemerkenswerth ifl das Gewölbe, welches die Decke der Wartehalle bildet; fie befleht über dem Mittelfchiff aus einem Syflem von böhmifchen Kappen , die zwifchen Hauflein-Gurtbogen gefpannt und durch Quergurten aus demfelben Bauftoff getheilt find, während die Seitenfchiffe mit flachen Tonnengewölben fenkrecht zur Richtung der Aufsenwände überfpannt find.

Das Gerichtshaus zu Havre wurde nach dem Entwurf und unter der Leitung von Bourdais feit 1873 ausgeführt ; bei der vorangegangenen Wettbewerbung war defien Project als Grundlage für den Bau gewählt worden. Angaben über die Baukoften fehlen.

¹

Siehe: Herrmann. Das Criminalgerichts-Etabliffement zu Berlin, im Stadttheile Moabit. Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 15 u. Bl. 20.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

221.

Beifpiel

Zur Veranfchaulichung der Anlage eines englifchen Gerichtshaufes diene das Affifen-Gebäude zu Durham (Fig. 181 ²³³), welches der in Art. 199 (S. 186) gemachten Schilderung der britifchen Landgerichtshäufer entfpricht.

233) Nach: Builder, Bd. 28, S. 64.

niinn

M a mil UntersucAr G étang.

Licluerbank G

|M -rs G

Fig. 181.

Anlclei àe-

k:

Zim

il

Aaruber

. "Beralli JGeschworeneLBerath-i : uzinurîl    F Z]m ■

Miirr.CÏT^—r=r    MB il dru G [’r"||;;ii|

.......... ■    ^    ^ZeugHjé“

Bureau _i

IIRi cïiter'ban'kii

ii

Anw

*. Strafgerichts-

H Ijj

I

WM

,1.

Auw

ii

Civïlgericîits- I

Auf I

W a rt ehall e mit Um g an g ira 0 G

:æi:ær--:æriœ:

ii

J.JLXlCericht5-|Damen su zer ■ Z’im

ïei-

rwarte-Zimjl if H erreur

*==-■

7F

■Warte-Ziin J jlf Herren F

iG-erîcWs-tel - I sitz er Bchiv

Ar-

Gef

iienei

"W W

U 5 i

l__fdZZ

—₃—

iiLsa

Erdgefchofs.

10 987654321 0

1:500

10

s-

O₀m

Gerichtshaus zu Durham ²³³). Arch. : Crozier.

Unter Hinweis auf jene Darlegungen fei bezüglich der Raumvertheilung kurz bemerkt, dafs das oben flehend dargeftellte Erdgefchofs des zweiflöckigen Haufes die Säle des Civilgerichtes und des Strafgerichtes nebft zugehörigen Räumen umfafft, während das Obergefchofs, das grofsentheils durch diefe Verhandlungsfale und die verbindende Wartehalle beanfprucht wird, im rückwärtigen Theile hinter der Treppe das geräumige Berathungszimmer der Grofs-Jury (grand-jury-room), rechts das Zeugenzimmer, links das Anklage-Bureau des Schwurgerichtes (indictment office) enthält. Nach vorn erftreckt fich über Eingangshalle und Corridor der Verfammlungsfaal des Magiftrats ; links reihen fich die Gefchäftsräume der Bezirks-Polizei ('county police), rechts diejenigen des Bezirksbaumeifters (county furveyor), fo wie Wohn-und Schlafzimmer des Gefängnifsauffehers an. Man gelangt zu diefen Räumen mittels der im Erdgefchofs-Grundrifs an den beiden Enden des Längs-Corridors angegebenen Dienfttreppen; auch ift die Verbindung mit der Haupttreppe und den rückwärtigen Räumen durch eine die Centralhalle in GefchofshÖhe umgebende Galerie hergeftellt.

Im Erdgefchofs führen von der Centralhalle aus zu jedem der beiden Verhandlungsfale drei Eingänge, von denen der erfte für das Publicum, fo wie der zweite für Zeugen und Parteien beflimmte Eingang unmittelbar, der dritte von Anwälten etc. benutzte durch das zugehörige Wartezimmer in das Innere führt. Die Richter gelangen durch einen weiteren Eingang in den ihnen zugewiefenen erhöhten Theil der Säle. Der Krön- oder Criminalgerichts-Saal wurde bereits in Fig. 152 (S. 187) abgebildet. Von den Abtheilungen zur linken Seite der Richter find die höheren Sitzreihen für die Grofs-Jury, die niedrigeren für die Vertreter der Preffe bellimmt ; die entfprechenden Plätze gegenüber dienen für die Gefchworenen bei den Vierteljahrsfitzungen, die oberen Reihen für die den Aufruf erwartenden, die unteren für die bei der Verhandlung wirklich betheiligten Gefchworenen. Durch einen befonderen Gang gelangen diefelben, unter den hoch gelegenen Bankreihen des Publicums, zu ihrem an der Vorderfront des Haufes befindlichen Zimmer. Vor dem Richtertifch, in Fufsbodenhöhe des Saales, ift der Platz für den Gerichtsfehreiber und vor diefem ein Tifch für Deihonftrations-Zwecke ; um diefen find die Sitze der Sachwalter (folicitors) und weiterhin, Angefichts der Richter, drei anfteigende Sitzreihen für die plaidirenden Anwälte (barrißers) angeordnet. Diefe Sitzreihen find getheilt durch die Abtheilung für die Angeklagten {dock) und deren Wächter, welche unmittelbar aus den rückwärtigen Zimmern für weibliche oder männliche Gefangene unter dem Saalboden hierher gelangen. Hinter diefer Abtheilung ift der um einige Stufen erhöhte Boden für Parteien und Zeugen; daran fchliefst fich unmittelbar die Eftrade für das Publicum.

Die Vorkehrungen für Heizung und Lufterneuerung der Säle bieten nichts Bemerkenswerthes; auch " die Angaben über Conftruction und Ausführung können übergangen werden. Diefes Gerichtshaus wurde von Crozier erbaut und 1870 in Benutzung genommen.

5) Gefchäftshäufer für Oberlandesgerichte.

Die Oberlandesgerichte pflegen Beftandtheile der nachftehend (unter 3) zu betrachtenden Juftizpaläfte zu bilden. Eine Ausnahme hiervon macht das Gefchäftshaus des Oberlandesgerichtes zu Pofen, welches bislang das einzige in Deutfchland ausfchliefslich für Zwecke der oberften Gerichtsbehörde einer Provinz ausgeführte Gebäude ift. Die Anlage deffelben ift aus Fig. 182 u. 183 zu entnehmen²³⁴).

Fig. 182.

222.

Oberlandes

gerichte.

Fig. 183.

Boten

’H

IHd Iz-St

ait

0 b er-StaatsR Anwalt

Vorzimmer

[Secrétariat P äes Oberstaatsanwalts

mechnungsj

Bureau

General

Bureau

jGeriditssclirabe]

ierathungszimnij

R eldl stratur

I Staatsanwalt

><

Zweit er

f\

IX.ly s i t zu n g s

Wartezimmer

ix

Saal

eri :Jit :sc

rei

erei

_U Seiuts-

■..-•ÏPrasident

Vü r ni um

iepartememsU Rath ■

I psgtstr atur

orzimmei

C cnterenzziinmerl und für

nicht öffentliche ■Verhandlung en

s e nats - nPràsilent

Wartezimmer

j Oberlandes-Gerichts-■Präsideiuen

The il des I. Obergefchoffes.

Erdgefchofs.

Gefchäftshaus für das Oberlandesgericht zu Pofen. — Y500 n- Gr.

Das an der Ecke des Sapieha-Platzes und der Friedrichftrafse errichtete Haus befteht aus Keller-gefchols, Erdgefchofs, I. und II. Obergefchofs. Die Gefchäftsräume des Oberlandesgerichtes beanfpruchen das ganze Erdgefchofs, aufserdem den etwas fchräg zur Hauptfront gerichteten Gebäudeflügel rechts vom Mittelbau im I. und II. Obergefchofs. In letzterem liegt über dem zweiten Sitzungsfaal des I. Ober-gefchoffes der erfte Sitzungsfaal ; hieran reihen fleh rechts ein zweifenftriges Berathungszimmer, Bibliothek-und Commiffions-Zimmer, Botenftube, fo wie Schreibftube, links zwei Zimmer für Parteien niederer und höherer Stände, getrennt durch das Eckzimmer für Rechtsanwälte. Die übrigen Theile des I. und II. Ober-gefchoffes enthalten die Wohnung des Oberlandesgerichts-Präfidenten nebft Sälen für ftandesgemäfsen Aufwand. Die Gefchofshöhen (vom Kellerfufsboden, bezw. von Oberkante zu Oberkante gemeffen) find bezw. 3,3 m, 4,5m, 4,5m und 4,8m; der im Mittelbau des IT. Obergefchofles gelegene, in den Dachflock eingebaute Tanzfaal hat eine Höhe von 6,6™. Die Façaden find in Renaiffance-Architektur, die Architektur-theile aus Sandflein, die Flächen in Backfteinverblendung ausgeführt. In Folge fehr fchlechten Baugrundes, Andrang von Grundwaffer, vorhandenen alten Pfahlroftes, der ausgezogen werden muffte etc., war die Gründung fehr fchwierig und koflfpielig; die erfte Lage des Fundamentes befteht aus 20cm dicken Granitplatten, die auf einer 2,5 m ftark aufgebrachten, forgfältig eingefchlemmten und abgeftampften Sand-fchüttung verlegt wurden. Das Gebäude wurde 1879 begonnen und 1882 vollendet; die Baukoften waren, einfchl. Nebenarbeiten, zu rund 500000 Mark veranfchlagt.

Siehe : Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 543 u. Taf. 70.

pj

IKi

BlKSlfer

Ml

7!

Bi

■iE

€y

IM"

mm.'

'i¹

i¹

In—

iii

UBU

i.

LLL

Arch. : v. Landauer.

Juftizgebäude zu Stuttgart ²³⁵).

HfHB»

11 n

AWk........-

läii

iCSfâil!

i. imm

'ÿV

ET

li

»•J

•i

§fSi

li ;|Ii

|M?j)

fflg

Fig. 184.

II ■■

i,, j

i.

KII

11

ïÆ'

jPUj

.1

Ęfsf

;,HPL; faüip

ifilMttlÉlâili ST

iji

l^i,

Sf jkml

mSmk

im

tül

m nms#

EnD

" '■ !

tr

ii

‘7

sHPł'?i

î£

r. ~n

i

■k i~a

OEM

IfTmgn-g^ ^

'•J

fi Ą

219

3) Juftizpaläfte.

223.

Wefen

und

Haupt

bedingungen.

Die Bedeutung der Gerichtshäufer fteigert fich in dem Mafse, als diefelben zur Aufnahme der höheren und höchften Gerichtshöfe dienen. In oberfter Reihe flehen die Juftizpaläfte, die ein grofses Ganze, eine Baugruppe zu bilden pflegen, in welcher in der Regel alle Gerichte niederer und höherer Inftanz vereinigt find.

Zuweilen aber fehlen darin einzelne Gerichtsabtheilungen, welche aus irgend einem Grunde an anderer Stelle bereits untergebracht wurden.

Die Bedingungen der Anlage von Juftizpaläften find im Wefentlichen identifch mit denjenigen von anderen grofsen Gerichtshäufern ■ man kann einen grofsen Juftiz-palaft in kurzer und treffender Weife als eine Gebäudegruppe bezeichnen, die aus einer Anzahl kleiner Gerichtshäufer zufammengefetzt ift. Dem gemäfs find vor Allem die Verkehrsräume in klarer, überfichtlicher Weife anzuordnen und zugleich in grofsräumiger, wirkungsvoller Architektur durchzubilden. Die hohe Bedeutung des Bauwerkes foll in der inneren und äufseren Erfcheinung deffelben zum würdigen Ausdruck kommen. Zur Entfaltung deffelben giebt, abgefehen von den Sälen, die grofse Wartehalle, die in keinem Juftizpalaft der Neuzeit fehlt, Veranlaffung.

Bei den Juftizpaläften kann von befonderen Gebäude-Typen, die im Vorhergehenden unterfchieden wurden, nicht die Rede fein ; fie find vielmehr, wie die nachfolgenden Beifpiele zeigen, in jedem einzelnen Falle den örtlichen Erforderniffen und fonftigen Eigenthiimlichkeiten der Aufgabe angepafft. Da diefelben nur in Grofsftädten Vorkommen, fo pflegt die Grundform, in Uebereinftimmung mit den örtlichen Verhältniffen, in fich gefchloffen und mit einem oder mehreren Binnenhöfen verfehen zu fein.

236

An erfter Stelle find eine Reihe deutfcher Gerichtshäufer diefer Art zu nennen, welche gleich anderen, feit Einführung der neuen Juftizgefetze im Deutfchen Reiche, in Karlsruhe, Stuttgart, Darmftadt, Frankfurt, Caffel, Dresden, Braunfchweig etc. erbaut wurden. Diefelben find, obgleich fie an Ausdehnung und Reichthum von den fpäter zu betrachtenden Juftizpaläften zu Wien, Brüffel und Paris naturgemäfs weit übertroffen werden, für unfere Zwecke nicht minder bemerkenswerth, als diefe.

224.

Juftizgebäude

zu

Zu den Beifpielen von mäfsiger Gröfse zählt das in Fig. 184 bis 186 dar-geftellte Juftizgebäude zu Stuttgart.

Der Grundrifs ift in Form eines lang geftreckten, zwei grofse Binnenhöfe umfchliefsenden Rechteckes Stuttgart, gebildet, das durch Mittel- und Eckvorlagen gegliedert und an den Schmalfeiten durch Flügelbauten verlängert ift. Letztere begrenzen zwei weitere an diefen Seiten gegen die Ulrich-, bezw. die Archiv-Stralse geöffneten Höfe. Die Anlage entfpricht fomit im Wefentlichen dem Grundrifs-Typus in Art. 209 (S. 201).

Nur die beiden äufseren Querflügel find durch Mittel-Corridore getheilt, alle übrigen Gebäudetheile durch Seitenflure zugänglich gemacht.

Das Juftizgebäude zu Stuttgart wurde 1875 — 79 von v. Landauer erbaut. Die an der Urbans-Strafse gelegene Hauptfront hat 99m, die Seitenfronten haben je 42m Länge. Die Höhe deffelben (vom Boden des Kellergefchoffes bis zur Hauptgefims-Oberkante gemeffen) beträgt 20, jm. Ueber dem Sockel- oder Kellergefcliofs, welches das ftarke Gefälle der vorgenannten Seitenftrafsen aufnimmt und im Lichten bis 3,76 m hoch ift, erftreckt fich das Erdgefchofs, hierüber das I. und II. Obergefchofs von 5,o, bezw. 4,7 und 3,9 m lichter Höhe.

Hinter dem Juftizgebäude, mit diefem durch einen unterirdifchen Gang verbunden, befindet fich das zu gleicher Zeit neu gebaute, fowohl dem Amts-, als auch Landgericht dienende Gefängnifs, wovon noch im nächften Kapitel (unter e) die Rede fein wird.

Das Juftizgebäude follte anfänglich nur das Landgericht und .Oberlandesgericht aufnehmen ; im

14.

235)    Facf.-Repr. nach: Bicilder, Bd. 38, S.

²³⁶)    Siehe die Literaturangaben am Schluffe diefes Kapitels.

Fig. 185.

Amtsgericht.

Landgericht.

Gl ä u "b i g e.rjAmtsiic}iter|

LI

II

[Sitzungssaal

für bürgerl.

Hechts -

iS t e eitiglc eit en i

Ami s -Hielt er

Warte-Z im.

Gerichts -

S ehr e ih e rl

R. e g i

Rechner

Gerichts- jj Schreiber I

rrrn

li

G-e rieht s-

lien er

IH*=44=

I!

TT

i~iq

ii

LL

§

■ Sckr eil Stube

-= =Gjt— 0--‘JT_-«pS=

01

#=

yi

=#

II

-V*

Zeug fijJ

ÏÏ

Geri cJit s -

•Schreib er ei

üG-arier oôe

AutwäT t e r

irrrr

Il

TT

1    ] Am t s -

lAmtsrichterl&srichtsflschreiberç

U j] Ai c 11 t e r

L anig er HGenchts XirectorH Łchreibei

Vorsitz

Kandels S a cli en

uiUS

L aniLg er. BirectorH

=t~

^ n t i y i IX a n a a r IL.

I. Obergefchofs.

II

zzzzii:z-jjàr~-^

Il U

G-ericîiîsfB eratîiun

schreiben Z t mm er

1 anig er. UUirectorT

15

10

1:500

10 9 8 7 fi 5 4 3 2 1 0

L- i ■ i . « . i ■ ' ■ : ■ i ■ 1 ■ 1 ■ :

pevis orat

Civilkajnmerljj

A.

Berathungs-Z i mm er

II

Anwalt e.

TTT^^Î

I an dg er. | I I    JL

I Vorz.BCajizlei|sit zun.q s-'Zimaer " Präsident ü

Amtsrichter.

j Anwälte.

Amtsgericht.

Zeugen.

; jVerhandlungssaal

■ gn des dd

P-

Berathmgs-Z immer.

i:

li

Arrest.

Cassa.

Gerichts-

schreiber.

Amtsrichter.

ÏÏ

' Isckeiberij render.';: des Amtsgerichte:

Bibi.

11

Untersuchung Zimmer. : !

Zeugen.

TT

Warte

tun nt

Auf

wärt.

li

Fig. 186.

Schwurgericht.

Z immer

der

R i ch'ter.

]D

Beraihungs -

der

Geschwornen..

....

'i5=3

:§§

gerichts-Saali ;    ;i;

jn/voj

TT

ID

ödüb

•a ;

Erdgefchofs.

Landgericht.

Arrest

Secre-

tariat.

Garderobe.

Zeugen.

Tag-

Schreiber.

Verhandlungssaal ' (O der [DJ ^Sjr mmerFH

Berathungs-

Zi.Tiir.er.

Untersuchungs

Richter.

Et

fern

:i li U fl U. ü p

I r L I IL    I    III. 1    IV. I    V. I Wartej Auf-

:    Staats-    i;    an-î!    a    -    ;!    lt. '.j zimmj wärt.

Juftizgebäude zu Stuttgart.

Arch. : v. Landauer.

I. Staatsanwalt.

Laufe des Bauwefens erhielt daffelbe aber eine Erweiterung, um auch das Amtsgericht der Stadt Stuttgart unterbringen zu können, fo dafs nunmehr (mit Ausnahme des Amtsgerichtes des Amtes Stuttgart) fämmt-liche Gerichte in demfelben vereinigt find.

Die Vertheilung der drei Gerichte : Amtsgericht, Landgericht mit Schwurgericht und Oberlandesgericht, wurde in der Art verfügt, dafs rechts vom Mittelbau , in der füdlichen Gebäudehälfte, im Erd-gefchofs, I. und II. Obergefchofs vertheilt, die Gefchäftsräume des Amtsgerichtes, ferner links in der nördlichen Gebäudehälfte, ebenfalls im Erdgefchofs, I. und II. Obergefchofs vertheilt, die der Staatsanwalt-fchaft und des Landgerichtes, endlich im Mittelbau unmittelbar hinter der Flurhalle , der die Höhe von Erdgefchofs und I. Obergefchofs einnehmende Schwurgerichtsfaal, hinter diefem die Berathungszimmer der Schwurrichter und der Gefchworenen nebll Zeugenzimmern fich befinden. Das Oberlandesgericht nimmt im II. Obergefchofs die ganze vordere Front, fo wie die über dem Schwurgerichtsfaal liegenden Locale und einen Theil der Rückfront ein.

Das Juftizgebäude umfafft im Ganzen 133 Amtsgelaffe, darunter 9 Verhandlungsfäle.

Die Verhandlungsfäle für die Schöffen des Amtsgerichtes und die Strafkammer des Landgerichtes, fo wie der Schwurgerichtsfaal, alfo diejenigen für öffentliche Verhandlungen beftimmten Locale, welche am meiflen befucht werden, liegen im Erdgefchofs. Der Schwurgerichtsfaal bedeckt einen Raum von rund 170Grundfläche mit 1800cbm Inhalt. In der Höhe des I. Obergefchoffes (Fig. 185) find Logen an beiden Langfeiten und eine Galerie an der Schmalfeite gegenüber dem Platze der Richter angebracht. Die übrigen Säle haben eine Grundfläche von je 100 ü"¹ und einen Rauminhalt von 470 cBm.

Der Einbau ilf mit geringen Ausnahmen maffiv ; die Decken des Erdgefchoffes find zwifchen gewalzten eifernen Trägern gewölbt, die Böden in den Gängen theils auf Gewölben, theils auf Beton-Lagen über Holzgebälken mit Terrazzo , diejenigen in den Arbeitsgelaffen und Sälen mit eichenen Riemen oder Parquet-Tafeln belegt. Dabei ifl befondere Rückficht darauf genommen, die Hörbarkeit zwifchen den einzelnen Stockwerken aufzuheben, zu welchem Behufe in den Verhandlungsfälen zwifchen die Deckenbalken gebrannte Rohre eingelegt, diefe mit Löfch aufgefüllt und erfl in diefe Auffüllung die Bodenrippen verlegt wurden. Die Umfaffungsmauern des Juflizgebäudes find ohne Putz aus Lettenkohlenfandfleinen aufgeführt, diejenigen der inneren Lichthöfe von Bacldleinen mit Cementputz und Silicat-Anflrich hergeftellt. Zu den Haupttreppen, fo wie zu den — theilweife beträchtliche Lallen tragenden — Säulen der Flurhalle find Granite aus dem bayerifchen Fichtelgebirge verwendet worden. Die Fenfler, mit doppelter Verglafung verfehen, dienen zugleich als Winterfenfler ; die vor denfelben angebrachten Rollläden haben eigenartige Vorrichtungen zum Aufziehen und Hinausftellen. Das Dach ifl theils mit Zink nach belgifchem Leiflen-Syflem, theils mit Pfannen aus verzinktem Eifenblech eingedeckt. Die Heizung fowohl des Jufliz-, als des Gefängnifsgebäudes ifl eine von den Gebrüdern Sulzer in Winterthur ausgeführte Dampfwafferheizung. Auch zu den Koch-, Bade- und Wafch-Einrichtungen des Gefängniffes wird der nöthige Dampf aus einem der drei Keffel geliefert. Nach nunmehr 6-jähriger Erfahrung Hellen fich , einfchliefslich des Aufwandes für den Heizer und deffen Gehilfen, die durchfchnittlichen täglichen Koften der Heizung eines der 130 Amtsgelaffe, die Säle mit inbegriffen, auf 19,5 Pfennige, für 100cbm auf 10,7 Pfennige, die der jährlichen Unterhaltung der Heizapparate eines Gelaffes in einem Tage auf 12,5 Pfennige, für 100 cbm auf 7 Pfennige. Behufs der Lüftung der Verhandlungsfäle find unterhalb der Podien Spiralen von Dampfrohren eingelegt, an welchen die von aufsen eintretende frifche Luft erwärmt wird, während die verdorbene Luft in be-fonderen Abzugs-Canälen, in welche im Dachgefchofs durch Dampf zu erhitzende Heizkörper eingefetzt find, mittels Anfaugung abgeführt wird. Die auf die Lüftungsrohre der Gefchäftsräume aufgefetzten Saugköpfe find nach englifchem Müller angefertigt, laufen in Agat und verfehen ihren Dienfl mit hellem Erfolge.

Wafferleitung und Entwäfferungs-Einrichtung, Zapfflellen mit Feuerhähnen, nebll aufgehafpelten Schläuchen mit Strahlrohr zur fofortigen Benutzung im Falle eines Brandes, find in jedem Gefchofs, Brunnen mit laufendem Trinkwaffer in jedem der Lichthöfe vorhanden.

Die Aborte, für welche das Grubenfyflem mit pneumatifcher Entleerung angewendet ifl, haben Einrichtungen für reichliche Wafferfpülung und geruchlofen Abflufs des Urins, bezw. Entfernung der Fäcalien. Sämmtliche Amtsgelaffe und Verhandlungsfäle, desgleichen die Flurhallen und Corridore -werden mit Gas erleuchtet.

Der Verkehr der Beamten mit den Aufwärtern ifl durch einen Haustelegraphen erleichtert ; auch werden fämmtliche mit transparenten Zifferblättern verfehenen Uhren auf elektro-magnetifchem Wege geregelt.

Die Baukoflen betrugen, ohne die Grunderwerbungen, 1809840 Mark, und hiernach berechnet fich der Bauaufwand für 1 qm auf 428 Mark, für 1 cbm auf 20,70 Mark.

Das neue Juitizgebäude zu Dresden umfafft die ftrafrechtliche Abtheilung des Amtsgerichtes Dresden, das Landgericht Dresden und das Oberlandesgericht von Sachfen. Es bildet nach Fig. 187 bis 189 ²³⁷) eine Anlage von ziemlich beträchtlicher Ausdehnung.

Diefes Gerichtshaus ift auf einem zwar geräumigen, aber unregelmäfsig abgegrenzten Eckbauplatz im Anfchlufs an das einige Jahre vorher errichtete Gefangenhaus ²³⁸) 1876 — 79 von Canzler erbaut und zeigt in der Anficht zwei fall rechtwinkelig auf einander treffende Strafsenfronten von rund 90m längs der Gerichtsftrafse und 100m längs der Pillnitzerftrafse, welche fich in einem kräftig vortretenden Eckbau vereinigen und aufserdem durch Mittel- und Endvorlagen ausgezeichnet find. Sie umfchliefsen mit dem in der Hauptaxe der längeren Strafsenfront angereihten Querbau und dem Hinterflügel einen grofsen Binnenhof.

Inmitten jeder der zwei Hauptftrafsen-Fronten befindet fich ein Haupteingang mit zwei grofsen doppelarmigen Treppen. Das Portal an der Pillnitzer Strafse bildet den Hauptzugang zu den Hallen und Vorräumen, den Sälen und zugehörigen Gefchäftsräumen für das Landgericht, welches das Erdgefchofs nebft I. Obergefchofs des Vorder- und Quergebäudes, fo wie das II. Obergefchofs des Hinterflügels einnimmt. Das Portal an der Gerichtsftrafse dagegen führt zum Amtsgericht, welches zur Berathung mit den Schöffen 4 Verhandlungsfäle, 16 Richterzimmer, die Gerichtsfehreiberei, ferner die Caffe, Aufbewahrungsund andere Nebenräume umfafft und hierzu die Räume des Erdgefchoffes in diefem und dem nächft liegenden rückwärtigen Flügel beanfprucht. Der doppelte Treppenaufgang führt im I. Obergefchofs zur Staats- und Oberftaatsanwaltfchaft, welche den Gerichtsftrafsenflügel inne hat, im II. Obergefchofs zum Oberlandesgericht, welches beide Strafsenflügei einnimmt.

Die Axen der Zugänge durch die Hauptportale kreuzen fich im mittleren Querbau in der grofsen Wartehalle vor dem Schwurgerichtsfaal, der im Mittelpunkte des ganzen Bauwerkes liegt. Von diefer grofsen Wartehalle im Erdgefchofs und im I. Obergefchofs aus find die 6 Säle des Landgerichtes zugänglich. Der Schwurgerichtsfaal (Fig. 189), der grofse Criminal- und der Civilfaal ²³⁹) liegen im Erdgefchofs neben einander und bilden einen für fich beftehenden, eingefchoffigen Bautheil, der fich an das Mittelgebäude anfchliefst; diefe Säle find mit feitlichem und mit Deckenlicht verfehen ; die Corridore zwifchen den Sälen führen in das Freie und nach den Höfen, fo dafs die Beamten, bezw. Gefchwörenen befondere Ausgänge haben; fie vermitteln auch die ungeftörte Vorführung der Unterfuchungs-Gefangenen, zu deren Verwahr für ftrafrechtliche Verhandlungen in der Nähe der beiden Säle die erforderliche Anzahl von Zellen angeordnet ift. Die Berathungszimmer für Richter und Gefchworene, die Räume für Rechtsanwälte, Zeugen, Parteien und Sachverftändige find in zweckdienlicher Weife vertheilt.

Die Anordnung im Einzelnen ift für das Erdgefchofs und I. Obergefchofs aus den Grundriffen diefer beiden Stockwerke (Fig. 187 u. 188) zu erfehen. Im II. Obergefchofs nimmt, wie bereits erwähnt, das Oberlandesgericht die Räume der zwei Strafsenflügei bis einfchliefslich derjenigen der Mittelvorlage an der Pillnitzerftrafse, die Handelskammer den übrigen Theil diefer Strafsenfront ein. Das Oberlandesgericht umfafft 3 Verhandlungsfäle mit Berathungszimmern, das Zimmer des erften Präfidenten mit Regiftratur und Plenar-Sitzungszimmer im Eckbau, 5 weitere Zimmer für Senats-Präfidenten nebft Affefforen, die Gerichts-fchreibereien und Caffen-Zimmer, Bibliothek und Archiv, Zimmer für Rechtsanwälte und für Zeugen, Sprech- und Wartezimmer, fo wie Kleiderablagen ; die Handelskammer enthält einen Verhandlungsfaal nebft Zimmern für den Vorfitzenden, Affeffor, Gerichtsfehreiberei, Regiftratur, Sachwalter und Zeugen. Hierbei ift in jeder der Mittel- und Eckvorlagen einer der Verhandlungs-, bezw. Sitzungsfäle angeordnet. Im II. Obergefchofs des Hintergebäudes liegen Zimmer für Richter und Referendare , die Eflfecten-Expedition und einige verfügbare Räume.

Der Dachraum ift durch Brandmauern mit eifernen Thüren von Wellblech feuerficher abgetheilt. Im Ivellergefchofs find, aufser den Räumen der gleichmäfsig vertheilten Sammelheizungs-Vorrichtungen nebft Brennftoffkammern, 7 Wohnungen für niedere Beamte, im abfallenden, ebenerdigen Theile an der Gerichtsftrafse geräumige Archive, Referve-Abfertigungszimmer, ärztliche Unterfuchungs- und Sections-Räume, Leichenzellen, Wafchkammer etc., eingerichtet.

Die Heizung wird im Mittelgebäude durch Feuerluftheizung (nach Kelling % Syftem), mit kräftigen Lüftungsvorrichtungen verbunden, bewirkt ; fämmtliche übrigen Theile des Kaufes haben Heifswafferheizung nebft befonderen Feuerluftöfen zur Erwärmung der Zuluft, Vorkehrungen für Reinigung und Sättigung der letzteren mit Wafferdampf, fo wie für Anfaugung der Abluft.

Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 1 u. BI. 1 bis 6. 23s) Siehe das nächfte Kapitel (unter e).

•239) Vergl. Fig. 149 (S. 181).

225.

Juftizgebäude

zu

Dresden.

Fig. 187.

•’ ii

WĄ

JdJ°L

A èâ \l

” lRi *

«MM

ty

gjfl

iza«

r;

Ty

°Q

ii

wg

êêê,i

m ffi

Ki y

il

o!

ojtiiiD 1

3 Fl iE

PD OP

yvjn

TE

•a r:;

1 :1000

Erdgefchofs.

K) 8 6 4 2 0

H+f+ffWF

10

20

30

60

SO“

Juftizgebäude

Strafkammer des Landesgerichtes nebft Caffe:

1, 2. Gerichtsvollzieher.

3.    Kammer-Director.

4,    S■ Gerichtsfehreiber.

6.    Kammer-Director.

7.    Anmeldeftube.

8.    Richterzimmer.

9.    Kammer-Director.

10.    Gerichtsfehreiber.

11.    Kammer-Director.

12.    Gerichtsfchreiber.

13.    Regiftratur.

14.    Anmeldeftube.

13. Gerichtsfchreiber.

16.    Präfidenten-Zimmer.

17.    Sitzungszimmer.

18.    Richterzimmer.

ig, 20. Caffen-Zimmer.

21.    Copiften-Zimmer.

22.    23, 24. Richterzimmer.

Strafrechtliche Abtheilung des Amtsgerichtes:

23.    Friedensrichter.

26, 27. Referendare.

28. Anmeldeftube.

2g. Gerichtsfchreiber.

30, 31. Richterzimmer.

32.    Berathungszimmer.

33.    Verhandlungsfaal.

34. Berathungszimmer. 33. Verhandlungsfaal.

36.    Gerichtsfchreiber.

37.    Berathungszimmer.

38.    Verhandlungsfaal. 3g. Berathungszimmer.

40.    Verhandlungsfaal.

41.    Anmeldeftube.

42.    43, 44. Referendare.

43.    Regiftratur.

46.    Gerichtsfchreiber.

47.    Referendare.

Verhandlungsfäle des Landgerichtes nebft Zubehör:

48. Sachwalter.

4g. Staatsanwalt,

30.    Zeugenzimmer.

31.    Strafkammer.

32.    Berathungszimmer.

33.    Strafkammer.

34.    Berathungszimmer.

33. Haftzellen.

36.    Berathungszimmer.

37.    Grofser Schwurgerichtsfaal.

38.    Berathungszimmer.

3g. Gefchworenenzimmer.

60.    Berathungszimmer.

61.    Civilkammer.

62.    Anmeldeftube.

63.    64. Zeugenzimmer.

Fig. 188.

1—

\m\

mm

Bs

s EH*

cm

I. Obergefchofs.

Arch. : Canzler.

zu Dresden ²⁴⁰).

26-28. Referendare. 2Ç. Staatsanwalt.

30.    Dienerzimmer.

31.    Referendare.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

5 Civilkammern und Caffe des Landgerichtes:

1.    Vorzimmer.

2.    Caffenzimmer.

3.    4. Referendare.

3. Richterzimmer.

6.    Anmeldezimmer.

7.    Gerichtsfchreiber.

8.    Kammer-Director.

9.    Gerichtsfchreiber.

10.    Kammer-Director.

11.    Sitzungsfaal.

12.    Kammer-Director.

13.    Gerichtsfchreiber.

14.    Kammer-Director.

13. Gerichtsfchreiber.

16, 17. Referendare.

General-Staatsanwaltfchaft:

18- 20. General-Staatsanwalt. 21, 22. Kanzleizimmer.

23.    Archiv-Zimmer.

24.    Verfügbar.

23. Vorzimmer.

Staatsanwaltfchaft:

3²> 33• Staatsanwalt.

34. Vorzimmer.

33, 36. Referendare. 37, 38. Staatsanwalt. 3Q. Regiftratur.

40.    Referendare.

41.    Regiftratur.

42.    Vorzimmer.

Amtsgericht:

43. Copiften Zimmer.

44-47. Unterfuchungsrichter. 48. Anmeldezimmer.

4Ç. Effecten-Expedition.

30.    Copiften-Zimmer.

31.    Referendare.

32.    Effecten-Expedition.

33.    Gerichtsfchreiber.

34.    Richterzimmer.

Ci vil-Verha n dl ungs fäl e des Landgerichtes nebft Zubehör:

33. Sachwalter.

36.    Referendare.

37.    Zeugenzimmer.

38.    Berathungszimmer.

3g. Verhandlungsfaal.

60.    Anmeldezimmer.

61.    Verhandlungsfaal.

62.    Berathungszimmer.

15

II

ils

HM

r ><:*â

■'1

PT1

„ . '

ïj

:-î

LJi.

Ml

FSfrnnl

Y ^

Éflb

Y [V

É<

!B

fil

•i

sseses

SI

il

i:&

-•'M-

!.........Il -

Pü

n sk

sa

Juftizgebäude zu Dresden ²⁴°).

--3

SttSCS

mim

1:250

--3

-3

—s

■"i

Querfchmtt durch den Mittelbau.

Y:

v’’1

IMl

- /

I    1

il    Ê*    !

iils

Ji:

ggj

i;

W>w

r.-~ g

-,

fl-i

■ M*

sr⁻:} ■• :"•;

i": £*5

tomm

881

u ■■

ton

n:f

■!

îi£ ü yT

Il ;:.

-y1! .■ ■ è

10 Pli

Fig. 189.

fl

■ v"

'i

Die Abort-Anlagen, Heben an der Zahl und in den einzelnen Flügeln des Haufes vertheilt, find durchgängig nach Sievern’s Syftem¹ 2) mit Wafferfpülung und Desinfection eingerichtet. Drei Sammelgruben und eine grofse Klärgrube, welche zugleich die Fäcal-Stoffe aus dem Gefangenhaufe aufnehmen und im Hofe deffelben unterirdifch angelegt find, lagern die desinficirten Fäcalien bis zur Befeitigung in Fäffern ab, während die gleichfalls desinficirten , durch ftarken Wafferzuflufs gereinigten flüffigen Beftand-theile unbeanftandet und geruchlos in den öffentlichen Canal abfliefsen. Trotz mehrjährigen Betriebes diefer Anlage ift Seitens der Wohlfahrtsbehörde irgend eine Befchwerde oder Ausftellung hierüber nicht gemacht worden.

Das Gebäude ift in allen Theilen und Gefchoffen bis zum Dache von der ftädtifchen Hochdruck-Waflferleitung mit Nutz- und Trinkwafler reichlich verforgt und mit zahlreichen, zweckdienlich vertheilten Feuerhähnen mit Schläuchen und Strahlrohren gegen Feuersgefahr gefchützt. Sämmtliche Innenräume find mit Gas beleuchtet, eben fo die Höfe und die Aufsenfronten des Haufes.

Die bauliche Ausftattung im Inneren und Aeufseren ift in würdiger und monumentaler Weife durchgeführt. Die Aufsenfronten find durchaus in rein bearbeitetem, wetterbefländigem Elb-Sandftein hergeftellt ; diefelbe Architektur, nur in einfacherer Weife und mit geputzten Wandflächen, ift auch bei den Hoffronten und Hintergebäuden in Anwendung gebracht. Die Entladung der grofsen Architrave, fo wie der voll-ftändig frei ftehenden Sandfteinfäulen der Vorlagen von dem Druck der ftarken Gefimfe und Aufbauten ift mittels eiferner Träger bewirkt. Die Abdeckung der Gefimsvorfprünge, fo wie die Conftruction der Attiken, Dachrinnen und Manfard-Simfe find durchgängig in ftarkem Zinkblech und unabhängig von den Dachrinnen ausgeführt. Daffelbe gilt bezüglich der Ableitung der Wafferläufe der 3 Saalbauten, für welche befondere Rinnen und Abflufsrohre angebracht find. Die Bedachung der Heileren Dachtheile befteht aus glafirten gefalzten Plattenziegeln ; die Plattformen find mit Dachpfannen von verzinktem Eifenblech eingedeckt.

Der innere Ausbau ift in würdiger, dem ganzen Bau entfprechender Weife durchgeführt. Eingangsflur, Treppenhäufer und Wartehalle haben Terrazzo-Fufsböden, Baluftraden und Füllungstafeln aus Serpentin-ftein, ferner Stuckatur-Arbeiten in Verbindung mit farbigem Schmuck erhalten. Die Säle find durchgängig mit Eichenholzriemen, die übrigen Gefchäftsräume mit Kiefernholzriemen gedielt. Im Schwurgerichtsfaale find die Wände mit Stuckmarmor bekleidet, und reich gegliederte Thüreinfaffungen und Holztäfelung am unteren Theil der Wände bilden den Abfchlufs.

Der grofse Civilkammer-Saal ift durch eine Holzdecke und durch Wandbekleidung mit Intarfien und tief rother Wandfüllung ausgezeichnet. In fämmtlichen übrigen Sälen und den bevorzugteren Zimmern find Holztäfelungen am unteren Theil der Wände, Stuckfimfe und Rofetten an den Decken angebracht; die Stühle, Sitzungstifche, Pulte, Brüftungen und ähnliche Einrichtungsgegenftände, aus Eichenholz angefertigt, entfprechen, gleich wie die übrige Ausftattung, der architektonifchen Durchbildung. Elektrifche Klingelzüge mit zugehörigen Tableaus vermitteln den Verkehr mit der Bedienung.

Die Baukoften ³) follen (ohne Mobiliar), auf rund 2140000 Mark veranfchlagt, ungefähr nur 2000000 Mark beanfprucht haben. Nach diefen Angaben entfällt, bei 5622 flm überbauter Grundfläche, auf 1 üm ein Koftenbetrag von rund 356 Mark.

Der Juftizpalaft zu Wien ⁴), eine der jüngften Monumentalbauten der öfter-reichifchen Kaiferftadt, ift auf einem dreieckigen Platze, der fich durch die Biegungen der Ringftrafse ergab und zwifchen dem Parlamentshaufe und den Mufeen liegt, 1875—81 durch v. Wielemans errichtet.

Der ringsum frei flehende Bau, in Fig. 190 bis 192 und den Tafeln bei S. 230 u. 232 dargeftellt, bildet im Grundrifs, trotz der Unregelmäfsigkeit der Bauftelle, ein Rechteck von 80 X 110m, deffen Front nach Norden (gegen die Ringftrafse) gerichtet, aber um ungefähr 100ra von ihr entfernt zurückliegt. Dem Gebäudeinnern wird durch die grofse, mit Glas überdeckte Centralhalle in der Hauptaxe des Haufes, ferner durch 4 Binnenhöfe von rund 19 X 16m und mehrere gröfsere und kleinere Lichthöfe Luft und Licht zugeführt.

Vier Eingänge, der Haupteingang von der Ringftrafse, je ein Eingang an den drei anderen Strafsen-fronten und zwei Einfahrten an der Rückfeite, führen in das Gebäude, letztere auch in die Höfe. Diefe Eingänge entfprechen den verfchiedenen Gerichten, die im Haufe untergebracht find. Der Juftizpalaft umfafft nämlich: a) den oberften Gerichts- und Caffations-Hof, ß) das Oberlandesgericht für Nieder- und Ober-

226.

Juftizpalaft

zu

Wien.

Fig. 190.

' -.--rr

ittig

tmimi

iiioaooiiD

et

m-:

ll!!

XH

ii

________lomnnirf p .

TTnri

L-BL J

IL

•i

mm

ük

TT

IM

...

tritt!

'Di

!«

Erdgefchofs.

Juftizpalaft

Landesgericht:

A.    Landtafelamt und Eifenbahnbuch.

B.    Grundbuchsamt und -Regiftratur.

C.    Parteien-Saal.

D.    Bureaus.

E.    Revifion.

F.    Caffe.

G.    Verwahrungsraum der Depoliten.

H.    Einreichungs-Protocoll.

J. Feilbietungen von Realitäten etc.

Handelsgericht:

Q.    Referenten.

R.    Parteien-Saal.

5. Verhandlungsfäle. T. Richterzimmer.

K.    Depots.

L.    Hilfsämter.

M.    Hilfsämter-Director.

N.    Expedit.

O.    Kanzlei des Bagateli-Gerichtes.

P.    Bagatell-Gericht.

U.    Vorzimmer.

V.    Centralhalle.

W.    Grofse Flurhalle.

X.    Treppe des Handelsgerichtes.

» Landesgerichtes.

» Oberlandesgerichtes.

» oberften Gerichtshofes.

Y.

Z.

a.

b.    Parteien-Treppe.

c.    Dienfttreppen.

d.    Portier.

e.    Kleine Flurhallen und Eingänge. f. Einfahrten.

Oefterreich und Salzburg, j) das Landesgericht in Civilrechts-Angelegenheiten und 8) das Handelsgericht ; ferner befinden fich im Gebäude : die General-Procuratur, als zum oberften Gerichts- und Caffations-Hofe gehörig; weiters das vom Landesgericht abhängige Landtafel- und Grundbuchsamt, fo wie das Wiener Civil-gerichts-Depofitenamt ; endlich das Bagatell-Gericht in Handelsfachen. Selbftverftändlich find auch alle zu den genannten Gerichten etc. gehörigen Kanzleien und Rechnungsabtheilungen im Haufe untergebracht.

Der Juftizpalaft enthält aufser dem Sockelgefchofs Erdgefchofs, Zwifchengefchofs, I. und II. Ober-gefchofs. Die genannten vier Gerichte find rechts und links vom Mittelbau derart vertheilt, dafs im Sockel-

Facf.-Repr. nach dem in Fufsnote 243 genannten Werke, Taf. 7, 9, 10.

Fig. 191.

iHS

“V

LI

LZI

cnr-T-Tj

” Mg! x

⁷⁻¹ hi,

■ ! ,'3 7

ul:

1.-0

1888

M

:c

fćr

■vS,!

/-»■j

r.

an

iL__

puu- ]1

»-i

!..

Lii

ra

fflsH

■ŁH

Fu

i,

mà

ÜSXQaüB

. r~j 1

SU

H m ö

Silili®

■t

«Mi

La

ISiŁęŁ

raad

El

EE

31

;1

’■ .p.-'

I. Obergefchofs. 1:1000

10 a

LUJ

10

20

30

40

50=-

zu

Wien ²⁴⁴).

Arch. : v. Wielemcins.

X.    Vorzimmer.

Y.    Centralhalle.

Z.    Treppe des Oberlandesgerichtes.

» oberften Gerichtshofes.

Oberlandesgericht:

A.    Präfidial-Kanzlei.

B.    Präfidenten.

C.    Senats-Säle.

D.    Secretäre.

E.    Oberftaatsanwaltfchaft.

F.    Kanzlei derfelben.

G.    Verhandlungsfaal.

H.    Parteien-Saal.

J. Richterzimmer.

Oberfter Gerichtshof:

K.    Präfidenten.

L.    Präfidial-Secretär.

M.    Kleiderablage.

N.    Grofses Foyer.

O.    Senats-Säle.

P.    Senats-Präfidenten.

(X Präfidial-Kanzlei. i?. Hoffecretare.

S.    Bibliothek.

T.    Parteienfaal.

U.    Verhandlungsfaal.

V.    Berathungszimraer.

W.    Grofser Verhandlungsfaal.

a.

b.    Parteien-Treppe.

c.    Dienfttreppen.

d.    Kleines Foyer.

e.    Functions-Saal.

f.    Advocaten-Saal.

g.    Sprech- und Schreibzimmer.

gefchofs, Erd- und Zwifchengefchofs links (öftlich) das Handelsgericht, rechts (weltlich) das Landesgericht, im I. und II. Obergefchofs links das Oberlandesgericht und rechts der oberlte Gerichtshof angeordnet find. Der Seiteneingang von der Volksgartenltrafse mit feiner nur bis zum Zwifchengefchofs führenden Treppe gehört daher ausfchliefslich dem Handelsgericht, derjenige auf der Weflfeite, ebenfalls mit be-fonderer Nebentreppe, dem Landesgericht an.

In dem um 5m vor die übrige Façadenflucht vorfpringenden, 26m breiten Mittelbau liegt der um 2 m über dem Strafsenboden erhöhte Haupteingang, zu welchem eine 14m breite Freitreppe und zwei Rampen führen (Fig. 190). Durch 3 grofse Bogenthore gelangt man in die um weitere 6 Stufen erhöhte Vorhalle; in diefelbe münden auch zwei feitlich angebrachte Freitreppen für Fufsgänger. An die Vorhalle,

Fig. 192.

raOfHEflH

1 i 1

rü'^'T'IrriljrTj - —il

ŒDl

"i z

b»

Ul,

III

Sna

mm:.

aii!

iei

tg}:!

■i:!

SNI

®|

®1

(pilili)

I!

pidudi

xl!

iü

OMCfrf

Dffiai

läm

jj s

ir

wm

NB

JB

■■J

mai

I; •"B

'xXo

BIP

hiu

:ira

II. Obergefchofs zu Fig. 190 u. 191 ²⁴⁴).

Landesgericht'.

A.    Verhandlungsfaal.

B.    Parteien-Saal.

C.    Richterzimmer.

Oberlandesgericht:

D.    Hilfsämter-Director.

E.    Regiftratur.

F.    Expedit.

G.    Einreichungs-Protocoll.

H.    Bureaus.

J.    Rechnungs-Departement.

K.    Archiv.

Oberfter Gerichtshof:

Z, AT. General-Procurator.

N.    Expedit.

O.    Einreichungs-Protocoll.

P.    Regiftratur.

Q.    Archiv.

R. Vorzimmer.

5. Centralhalle.

T. Treppe des Oberlandesgerichtes.

» oberften Gerichtshofes.

U.

V.    Parteien-Treppe.

W.    Dienfttreppe.

X.    Functions-Saal.

man

aus

einen nahezu quadratifchen Raum von 12,5 m Breite und 9m Höhe, deffen gewölbte Decke von 10 Säulen aus Salzburger (Untersberger) Marmor getragen wird, fchliefst fich ein rückwärtiger, 4 Stufen höher gelegener Theil, welcher zu den links und rechts gelegenen Bureau-Treppen führt; geradeaus tritt durch eine Thür in einen dreigefchofflgen, glasgedeckten Arcaden-Hof, in die Centralhalle, welche in ihrem Mittelraum 15m breit, 31m lang und 23m hoch ift. Inmitten der Halle beginnt die grofsartige, Untersberger Marmor hergeftellte Haupttreppe ⁵), deren erfter Arm unter einer reich gefchmückten, die Koloffal-Statue der Juftitia aufnehmenden Nifche endigt, um fich hier in zwei, nach beiden Seiten der Halle in die fie umfchliefsenden Bogengänge auffteigende Arme zu theilen. Die unteren Arcaden, welche der Höhe von Erdgefchofs nebft Zwifchengefchofs entfprechen, ruhen auf Pfeilern, die durch vorfpringende profilirte Quaderftreifen getheilt find; diejenigen des I. Obergefchoffes auf jonifchen Säulen mit Schäften von röthlichem Granit; im II. Obergefchofs tragen die Pfeiler vorfpringende Confolen, und zwifchen jedem Pfeilerpaar ftehen Säulchen aus gelbem Veronefer Marmor, über welche zwei kleine Bogen geipannt find; die Säulenfüfse und -Kapitelle im I. und II. Obergefchofs beftehen aus weifsem Laafer Marmor. Die Gewölbeflächen der Arcaden find reich bemalt und im I. Obergefchofs mit allegorifchen Darftellungen gefchmückt, die Wandflächen in den beiden unteren Stockwerken durch helle Quaderfchichten in Stucco

MU

mm

rnm

mt

M

Handbuch der Architektur. IV. 7.

£*

Iftep

1118

■pn

ïtt

'.Vf

il

f/

Hüü

BiTalr

-if

f³

ff—ł

i-

n

SI

P

il

B-

ÜBl

RHef

S

DKL

Mi

■:

:i

BBS!

ond

aiËSssS

El

Si s

«M

S

ŚPI

(MDB

titrer

WÊÊmm

Zu S. 231.

ES

mm

Juftizpalaft zu Wien.

Schnitt nach der Hauptaxe.

Arch.: v. Wielemans.

HBfr»

i?

m*

=1

Ht

Em

«KH

...

M-

H:

S#

il

iïï.i

KBZ

Si

r-

DIT

ar

■Äüiip

HH

û-

il

am

il

I«jl[

HBI-

■si

i¹¹¹

••“T 7" ¹

c . H

ïlŒ

À.'

Ifl

H)

«L

-T

PRU

H

tisssm

III

es»

1

ĘP

sfl&i

H

il

V.

IP

SH

ifl

HH

a

RS

ËR

S3

--

MffÇÏ

i'i.

miru

g?

Ml

mm,

ÉÉ

mmm

'ÉMÊÊÊ

i-

i*

•i

Pi

mmêÉÊÊÊÊmââ

mHÊà

1 _ WMĘŚśA

mm

lEDDl

mm

te.

mm

—MW

Baal

III

am

1:250

1    2    3 t 5    6    7    8    9    10    11    1?    13 U 15™

Facf.-Repr. nach : Der k. k. Juftiz-Palaft in Wien. Wien i88i—85. Taf. 11—12.

luflro getheilt und im I. Obergefchofs mit Infchrifttafeln aus Porphyr geziert. Im Einklang mit diefer Farbenftimmung und vortrefflich durch diefen Hintergrund gehoben, liehen die aus Botticino-Marmor ausgeführten Baluflraden des Hauptgefchoffes in durchbrochener Ornamentik mit farbigen Einlagen aus Unters-berger Marmor und in den Bogenfeldern über den Säulen die in reichem Farbenfchmuck prangenden Wappen der Königreiche und Länder, für welche der oberfle Gerichtshof die gemeinfame höchfle Ge-richts-Inftanz bildet. Ueber der Nifche mit der Figur der Juftitia ift das Wappen Oefterreichs, diefem gegenüber eine grofse Uhr angebracht, deren Zifferblatt in Haut-Relief mit dem Kronos-Kopf nebft zu-und abnehmendem Monde, fo wie zwei die Stunden fchlagenden Sirenen verfehen ift. Zu der prächtigen, ftimmungsvollen Gefammtwirkung der Centralhalle trägt ferner in nicht geringem Mafse die von allen Seiten fchräg anfleigende, im Mittelfelde wagrechte Glasdecke bei, welche über den Arcaturen des II. Ober-gefchoffes auf einem reichen , mit Cartouchen und plaftifchem Bronze-Ornament auf blauem Grunde ge-fchmückten Hohlkehlengefims ruht. Sie ift durch das Rahmenwerk der durchlaufenden Träger in grofse vertiefte Caffetten getheilt, deren Seitenwände behufs Lüftung aus durchbrochenen Zinkverzierungen gebildet find, während durch die mit bemalten und eingebrannten Ornamenten gemuflerten Glastafeln ein angenehm gemildertes Licht einfällt. Die neben flehende Tafel giebt ein Bild diefer Halle.

Gleich wie nun diefe Centralhalle ein für fämmtliche im Haufe untergebrachten Gerichte gemein-fchaftlicher Raum ²⁴⁶) ift, fo haben auch die im I. Obergefchofs des vorderen und rückwärtigen Mittelbaues angeordneten Räume eine allgemeinere Verwendung. An der Front liegt der grofse Functions-Saal H m breit, 25,o m lang und 12,5 m hoch, der im Gegenfatz zu der ernften Pracht der anderen Verhandlungsfäle als eigentlicher Feftraum glänzend ausgeftattet ift. Zu demfelben gelangt man durch einen gut beleuchteten und eingerichteten, als Kleiderablage dienenden Vorraum, das fog. kleine Foyer d. In der Mitte der rückwärtigen Front befindet fich ein zweiter hervorrragender Raum, der Verfammlungsfaal der Advocaten f, rechts und links von Sprechzimmern g flankirt, vom Vorraum x zugänglich und mit Wandtäfelungen, fchöner Holzdecke, fo wie reich gefchnitzten Tifchen, Bücher- und Gefachfehränken etc. ausgerüftet.

Um die Mittelhalle find fodann die der Oeffentlichkeit dienenden Verhandlungsfäle in ebenmäfsiger zweckmäfsiger Weife gruppirt. Man tritt in jedem Stockwerk von den Umgängen zu beiden Seiten der Halle (mit Ausnahme der den> Landgericht zugewiefenen rechten Hälften von Erd- und Zwifchengefchofs) zunächft in einen geräumigen, mit Eichenholz getäfelten Parteien-Saal, der fein Licht aus der Centralhalle empfängt; an den drei anderen Seiten deffelben ftofsen unmittelbar die Verhandlungsfäle, je ein gröfserer in der Mitte an der Langfeite und zwei kleinere an den beiden Schmalfeiten an; und diefen Verhandlungs-fälen reihen fich, gegenüber den Eingangsfeiten, kleine Richter- oder Berathungszimmer an, welche vom ringsum laufenden Corridor aus unmittelbar zugänglich find. Von befonders bemerkenswerther Ausftattung find die im I. Obergefchofs gelegenen Mittelfäle, der Plenum-Saal G des Oberlandesgerichtes und der Pleniffimum-Saal W des oberften Gerichtshofes, ferner der zu letzterer Abtheilung gehörige Saal für Caffations-Verhandlungen U und die demfelben gegenüber liegende Bibliothek S. Diefe fämmtlichen von den vier grofsen Höfen aus erhellten Säle find in die inneren Gebäudetheile gelegt, einestheils um fie vom Strafsenlärm fern zu halten, anderentheils um dadurch die vom öffentlichen Verkehre gewöhnlich nicht berührten Amts- und Sitzungs-Locale der Richter, welche an den Strafsenfronten liegen, zu ifoliren.

An diefen inneren Gebäudekern reihen fich nun rings umher die eigentlichen Bureau-Räume, deren Fenfter in den Umfaffungsmauern liegen. Die Vertheilung und Beftimmung im Einzelnen ift aus Fig. 190 bis 192 nebft zugehörigen Legenden zu erkennen. Zwifchen den fämmtliche Theile des Haufes verbindenden Umgangshallen, welche überwölbt und von den Höfen aus reichlich erhellt find, fo wie den Kanzleizimmern find Vorzimmer mit Kleiderablagen, Wafch- und Bedürfnifsräumen angeordnet. Nur auf der Seite des oberften Gerichtshofes ift der Umgang mit den Vorzimmern zu einem Raume, einer 34ra langen, 6,5 m breiten Halle, dem grofsen Foyer A⁷, vereinigt ; derfelbe ift durch vier Karft-Marmorfäulen in drei Abfchnitte getheilt und dient den auf beiden Seiten anftofsenden Senatszimmern O als angemeffener ftattlicher Vorfaal. Auch diefe Senatszimmer und befonders die angrenzenden Gemächer AT, P des Präfidenten find durch gefchmackvolle Ausrüftung ausgezeichnet.

Zum II. Obergefchofs führen die beiden im Vorderbau gelegenen Bureau-Treppen, ferner die mitten hinter der Centralhalle befindliche Nebentreppe und die drei Dienfttreppen (c in Fig. 190 u. 191). Die Decken jener Bureau- und Nebentreppen find mit Fresken, Ornamenten und Wappenfchildern des Herrfcher-haufes und der Provinzen gefchmückt.

Noch fei erwähnt, dafs die Fufsböden fämmtlicher Corridore mit ornamentalen Mofaiken belegt find und die grofse Centralhalle und die Vorhalle eine in farbige Felder getheilte Marmorpflafterung erhalten haben.

²⁴⁶) Siehe: Art. 171 (S. 175).

227.

Juftizpalaft

zu

Brüffel.

232

Die erwähnten Neben- und Dienfttreppen, fo wie die Aborte werden von io Lichthöfen, die Vorräume von den Umgängen und mittelbar von den grofsen Höfen aus reichlich erhellt.

Von der äufseren, wirkungsvollen Erfcheinung des Haufes giebt die neben flehende Tafel ein Bild.

Daffelbe fpricht für fich felbft; es genügen daher die Bemerkungen, dafs das hauptfächlich an der Vorderfront zur Geltung kommende Sockelgefchofs mit Ruftica-Quadern aus

Osloperftein (vom Leitha-Gebirge) aufgeführt ift, dafs fodann Erd- und Halbgefchofs einen mit fchönen Quadern aus Margarethenftein verkleideten Unter

bau bilden, auf dem fleh I. und II. Obergefchofs in gefugtem Quaderputz, thürmen mit Pilaflern geziert, erheben. Mittel- und Eckvorlagen find krönt und mit hohen Kuppeldächern abgefchloffen, die Dachflächen in Schiefer mit farbigen Muftern eingedeckt. Fenfter und Thürgewände, Pfeiler, Säulen und Geflmfe find aus Margarether, Wöllersdorfer, Salzburger, Trientiner etc. Stein, die mit Bildhauerarbeiten gefchmückten Architekturtheile aus Arco- und

an

von

der Hauptfront und den Eck-

reich gegliederten Giebeln ge-

Griflgnano-Marmor hergeftellt. Sämmtliches Mauerwerk ift in hydraulifchem Kalkmörtel ausgeführt; das Sockelgefchofs ift auf Gurtbogen, das Erdgefchofs auf eifernen Querträgern (Traverfen) eingewölbt, während die beiden nächften Stockwerksdecken mit Dübelgebälken zwifchen eifernen Querträgern, das oberfte Gefchofs aber mittels fchwerer Dübelbäume auf Mauerlatten überdeckt ift.

An letztere find die im

II. Obergefchofs befindlichen Regiftraturen vorfichtshalber aufgehängt. Die Dach-Conftruction ift faft durchgängig aus Holz hergeftellt; nur die beiden Eckthürme der Hauptfront haben folche aus Eifen erhalten.

Bezüglich Heizung und Lüftung des Haufes ift zu bemerken, dafs Centralhalle, Flurgänge, Treppen-häufer und Vorhalle (zufammen 38570 cbm) mit Feuerluftheizung (Syftem Kelling), die Verhandlungs- und Parteien-Säle (11680 cbm) in gefonderten Heizkammern mit Dampfluftheizung in Verbindung mit Drucklüftung, die Archive im Sockelgefchofs (10780cbm) mit Dampffchlangen, die grofsen Amts-Locale, Sitzungsund Bureau-Zimmer (31660cbm) mit Wafferöfen durch Dampfbetrieb in Verbindung mit Drucklüftung geheizt werden und die Präfidial-Bureaus mit vielfarbigen Majolika-Oefen, die übrigen Bureaus mit einfacheren Kachelöfen ausgerüftet find. Die Sammelheizung verfieht fomit rund 93700 cbm, die Ofenheizung umfafft rund 19000 cbm Luftraum; die Koften der Anlage für je 100cbm Luftraum ftellen fich für erftere (ohne Maurerarbeiten und décorative Ausftattung) auf 374 Mark (187 Gulden), für letztere ²⁴⁷) auf 93 Mark (46,50 Gulden). Zur Lüftung dienen 2 Bläfer (Pulfatoren) mit 8-pferdiger Dampfmafchine.

Die Koften des Baues, einfchl. aller Ausftattungsarbeiten und des Mobiliars, aber ohne Architekten-Honorar, betrugen nach den revidirten Schlufsrechnungen im Ganzen 5424871,76 Mark (2712435,88 Gulden) oder 25,60 Mark (12,so Gulden) für 1 cbm. Von diefer Gefammtfumme entfallen auf die eigentlichen Bauarbeiten, einfchl. Ausfchmückung, Gas- und Wafferleitung, Heizung und Lüftung, Zimmer-Telegraphen, Feuer-Automat, hydro-pneumatifche Central-Uhren und verfchiedene andere Einrichtungen, 5195028,12 Mark (² 597 5¹4,06 Gulden), auf Mobiliar 139843,64 Mark (69921,82 Gulden), auf noch herzuftellende Fresco-Malerei des Functions-Saales 90000 Mark (45000 Gulden).

In dem 1884 der Benutzung übergebenen Juftizpalaft zu Brüffel ift ein Bauwerk entftanden, das an Grofsartigkeit und Einheitlichkeit der Anlage unter ähnlichen Bauten in Europa feines Gleichen nicht hat. Auf einer Hochfläche im Eidlichen Theile Brüffels (am Ende der rue de la Régence prolongée') errichtet, beherrfcht es die ganze Stadt und umfafft fämmtliche in Brüffel beftehenden Gerichtsabtheilungen (Fig. 193 bis 195 ²⁴⁸).

¹

)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. i, 2, 5.

²

)    Siehe Theil III, Bd. 5, Art. 451 (S. 352) u. Fig. 542 (S. 353k

³

)    Nach: Deutfehes Baugwksbl. 1882, S, 323.

⁴

)    Nach: Wielemans, A. v. Der k. k. Juftizpalaft in Wien. Wien 1885.

⁵

) Siehe die Abbildung diefer Treppe in Theil IV, Halbbd. 1, Taf. bei S. 228.

Um diefem Bedürfnifs zu genügen, muffte das Gebäude in fich aufnehmen : 1) Caffations-Hof, 2) Appell-gerichts-Hof, 3) Schwurgerichts-Hof, 4) Militärgerichts-Hof, 5) Gerichtshöfe 1. Inftanz, 6) Handelsgericht, 7) Kriegsgericht, 8) Friedensgerichte und Polizei-Gerichte. Dazu waren 27 gröfsere Säle und 245 kleinere Gefchäftsräume erforderlich, ohne die Zellen für Unterfuchungs-Gefangene, DienftWohnungen für Hausbeamte und fonftige Nebenräume zu rechnen. Die Vertheilung der Verhandlungsfäle und Gefchäftsräume der Gerichtshöfe im Erdgefchofs und I. Obergefchofs erhellt aus den beigegebenen Grundriffen Fig 194 u. 195. Die Verfchiedenheit der Höhenlage der Bauftelle, welche nach Süd und Weft ziemlich ftarkes Gefälle hat, kommt in Fig. 193 ²⁵°) zur Erfcheinung; fie gab Veranlaffung zu der Anordnung, dafs das Gebäude an der nördlichen Hauptfront aus Erdgefchofs und I. Obergefchofs befteht, während die Oft-, Süd- und Weftfront noch ein Sockelgefchofs, bezw. ein II. und III. Untergefchofs haben. Ferner find zum Ausgleich diefer Höhenunterfchiede und behufs Herftellung des ungehinderten Verkehres zwifchen

Siehe: Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1884, S. 144. ²*⁸) Nach: Deutfche Bauz. 1885, S. 509, 538.

²*⁹) Facf.-Repr. nach: Semaine des conß. 1876—77, S. 223.

6

5:

f

**pgg;

■

MM

i

.

i

4

r T <fî

St-

>

; UiÜ

Æ

J

j

'i

«sfr]

«v

■;

Lïié¹

j.

y

pi

ff

srfff!

V

i

LÀ.-: m.

;

fe;

If

Ł

■i

*-

e

«

^p|!

i

łfcf&l

ffifl

S

JB *5;.

■ .w,

>ri« '

Éfÿ:

J

f

"rt... ..i-

Zu S. 232.

yn

.

. :p'

i

i

,

.1

■

-

1j

- tâtât

IÜÈ

mm-

Sf?

rrtSś

rf

i-ètàt

^rî««

N

f

lu. «3

âL

fo

4t

.jf; fi

•-,:

i

Æs**

«P

TC!

i

gf

I

V»J

îÔl

è

C-

&

1 j

L

fóT

_.P»

Îîh?

Ui

■$■

FSa

L w,

■yl

—

Handbuch der Architektur. IV. 7.

rr

i

(LË|

7«f

¹ I

■JL*

it

JMälÄ I

%«;iw

jt.i.

ulIjx- ju~~ ii......JêlLâXJJU^ JX

Plpiai

r^r?***”^* Â^5vU»s»

P

F

-- * ■■

' >-:r-»t sj

H

pi

rit-;

•:

—*■    I -

*#*&*&&& X~~ -r, ***■

ÉW

r

i    _____ ..,

Juftizpalaft zu Wien.

1

gT

%

L:-

m

sf.

;>A

:

w

■. V

~4

gl ■» ~>    H;, y

m

■i

• «1

^.J. ' jjr'

BMę.

- .. " >v~

Arch. : ». IVieletnans.

%

<Jx

Oi0

§£

mmmm

Æm

jmi

BMS»€CsAiaŻMli m\ 1I1I¹

* * jssŁ~ ■ 'sEg^ijnB f

§p!

li

BsSäB»

ss . .

i.

•■«4M

BE3

æs

\.

Ki

■4

!i

ïi

m

AĘdnfłl

IL-.L¹.-

i^fi^aysaw

:■

Fig- IQ3-

<£i=^

dcal^feifaf

ki

Ti

Ł:-r"    •

mm

mg

Li

sp

' iH

-i=J

J©

ligi;

klwA ■    *

MMB55

1Ü

HM

/■

J&MffhSP

mm „_

fil

Juftizpalaft zu Brüffel ²⁵⁰).

Arch. : Poelaert.

r;_

K|

i;

ppplll

i:

;lf,‘

1 -lamii Mtap/gj

;!

|i

;■

r»TQII

HÜ 86

Ili

"i

a—fci

Legende zu Fig. 194.

1.

Schwurgerichtshof.

Q. Verhandlungsfaal.

K. Vorfaal.

1.    Vorzimmer.

2.    Berathungszimmer.

3.    Vorfitzender.

4.    Vorzimmer.

3. Staatsanwalt.

6.    Jury.

7.    Gerichtsfehreiberei.

8.    Zimmer des 1. Gerichtsfehreibers. g. Beweisftücke.

10.    Zeugen.

11.    Vorzimmer.

12.    Zimmer für die Berathungen der Anwälte

mit ihren Clienten.

13.    Gerichtsdiener.

14.    Treppe für die Angeklagten.

13. Abort.

Unterfuchungsrichter:

16.    Unterfuchungsrichter. 16a. Aerzte.

17.    Vorzimmer.

18.    Beweisftücke. iç. Zeugen.

20.    Vorzimmer.

21.    Abort.

Gerichtshof 1. Inftanz:

22.    Staatsanwaltfchaft.

23.    Schreiber- und Vorzimmer.

24.    Vertreter des Staatsanwaltes.

23. Gemeinfchaftliche Vorzimmer.

26.    Statiftifche und Bureau-Angelegenheiten.

27.    Beamtenzimmer.

28.    Supernumerare.

2g. Beamtenzimmer.

30. Abort.

Oberftaatsanwaltfchaft:

31.    Oberftaatsanwalt und Bibliothek.

32.    Vorzimmer.

33.    Staatsanwälte und Rechtsanwälte.

34.    Secrétariat.

33. Beamtenzimmer.

36.    Archiv für laufende Angelegenheiten.

37.    Gerichtsdiener.

Räume für die Verhandlungen des Gerichtshofes 1. Inftanz:

S¹. Gerichtsfehreiberei.

T. Sitzungsfaal der 2. Kammer.

U.

V.    Sitzungsfaal der 3. Kammer.

W.    Bibliothek u. allg. Yerhandlungszimmer.

1. Kammer.

38. Vorzimmer. 3Q. Gerichtshof.

40.    Vorfitzender.

41.    Vorzimmer.

42.    Staatsanwalt.

43.    Zeugen.

44.    Kleiderablage.

2. Kammer.

43. Vorzimmer.

46.    Gerichtshof.

47.    Zeugen. 47a. Abort.

3. Kammer.

48. Vorzimmer.

4Q. Gerichtshof.

30.    Vorfitzender.

31.    Vorzimmer.

32.    Berichtszimmer.

33.    Vorzimmer.

34-36. Nebenräume für den Gerichtshof

1. Inftanz.

37. Abort.

Appellgerichts-Hof: 4. Kammer.

P. Sitzungsfaal für Straffachen. 38. Vorzimmer.

3g. Berathungszimmer.

60.    Vorfitzender.

61.    Staatsanwalt.

62.    Bureau-Vorftand.

63.    Vorzimmer.

Ô4. Gerichtsfehreiber.

64a, 63. Expedir-Beamte.

66.    Kleiderablage.

67.    Abort.

5. Kammer.

68-72. Nebenräume für die 5. Kammer.

6. Kammer.

O. Sitzungsfaal für Civilfachen.

73.    Vorzimmer.

73a. Berathungszimmer.

74.    Vorfitzender.

73. Vorzimmer.

76.    Staatsanwalt.

77.    Kleiderablage.

78.    Zeugen.

50

22 I 23 I 23 I 26

»*4-4-1

i; ü

24

24

21    (.i

30

531;

52

⁵¹ü Ü

25 I 21

'"I 48

r::

'T-'

::

W    ³9

⁴⁰ MT

42

□IDLÜ_i

—J 46

|473

ii

ii

55

47

47

56

64

16    17 J 16    16a 163 ; 6    6

+ 4 15    m I

16 I L_

—I I¹⁶

18

il ji g

19

16

16

30

c-O

I!

u r

«45 il

______

w°-

&-WW-WW

10 a 6 4 2 O

H-H+H+HF

10

Fig. 194.

Oj

2    13    4

Ht;

1Tf~f«

ni5

10

!M

în

33 m 31 s 37 ■

10

10

10 I 12

i!

i:::J

36 I 36^

34

35

::

35

: ! 35

00

m

73

pu

r^Tçr*

I. X ml J. I

ii ii ii i! ij i

DI DI

1®

fi

-LJ

t-

i : i i i!

Erdgefchofs.

1:1000

20

u u y ii u u h

Ml

ÜL

00

CO

S I : Ii

il ii ii ii ii

8D

64 â

LvVJJ

il

=0

40

Juftizpalaft zu Brüffel ²⁵⁰).

Arch. : Poelaert.

236

Legende zu Fig. 195.

J. Sitzungsfaal.

7. Vorzimmer.

2.    Berathungszimmer.

3.    Vorfitzender.

4.    Stellvertretender Vorfitzender.

3. Zeugen- und Vergleichs-Angelegenheiten.

6.    Gerichtsfehreiber.

7.    Zimmer der Gerichtsfehreiber.

8.    Verfammlungsfaal.

9.    Rechnungswefen in Concurs-Angelegenheiten. 70. Botenzimmer.

11.    Kleiderablage.

12.    Abort.

40.

Handelsgericht:

Caffations-Hof:

M. Sitzungsfaal.

13.    Vorzimmer.

14.    Berathungszimmer.

13. Erfter Vorfitzender.

16.    Vorzimmer.

17.    Oberftaatsanwalt.

18.    Vorzimmer.

79. Anwaltszimmer.

20.    Bibliothek.

21.    Secretär.

22.    Beamte.

23.    Bureau-Vorftand.

24.    Gerichtsfehreiber.

23. Gerichtsdiener.

26.    Abort.

27.    Boten.

28.    Kleiderablage.

B.    Saal für feierliche Sitzungen.

C.    Vorfaal.

D.    Tribune.

K.    Berathungsfaal.

L.    Bibliothek.

Rechtsanwälte:

33. Expedirende Beamte.

36.    Boten.

37.    Zimmer zur Einficht der Acten.

Appell-Hof:

H. Bibliothek und Verfammlungsfaal.

38. Erfter Vorfitzender.

3Ç. Vorzimmer für das Publicum.

» die Gerichtsboten.

1. Kammer.

41.    Vorzimmer.

42.    Berathungszimmer.

43.    Vorfitzender.

44.    Vorzimmer.

43. Staatsanwalt.

46.    Kleiderablage.

47.    Abort.

2. Kammer.

F. Sitzungsfaal.

48. Vorzimmer.

4Q. Berathungszimmer.

30.    Vorfitzender.

31.    Vorzimmer.

32.    Staatsanwalt.

33.    Kleiderablage.

3. Kammer.

G. Sitzungsfaal.

34. Vorzimmer.

33. Berathungszimmer.

36.    Vorfitzender.

37.    Vorzimmer.

38.    Staatsanwalt.

3Ç. Kleiderablage.

A. Saal für feierliche Sitzungen. G. Vorfaal.

D. Tribune.

Rechtsanwälte:

60.    Disciplinar-Gerichtshof.

61.    Vorfteher der Anwaltskammer.

62.    Vorzimmer.

63.    Gratis-Confultationen.

64.    Verfammlungszimmer.

63. Bibliothek.

66. Abort.

2Ç, 30. Verfammlungs- und Bibliothek-Räume.

31.    Vorzimmer.

32.    Unterbeamte.

32a. Abort.

Gerichtsfehreiberei des Gerichtshofes 1. Inftanz:

33.    Bureau-Vorftand.

34.    Gerichtsfehreiber.

j®

£P£

29

+ 31 j 30

24

23

23

25

23

27

22

21

37 F 35 1 34 1 33

36

19

Ä@

17    18

20

14-

13

ito

15

16

ŒHB

I®

DJ' ÎB

®=®=1HS

Si

Fig- 195-

sei

65

65

10

■►j*

48

64 I 63

49

60

62

61

66

53

51

50

H-l

G- T 0 SS G

i®

42

T4T

52 45

44 43

CD

t=i

41

•I

,1

47pn

1#!

Halle

[nn

10

wj

wj

57

ł-H

55

56

59

40

39

38

@3 m

f®

I. Obergefchofs.

1:1000

20

30

40

SO³*

Juftiz-Palaft zu Brüffel²⁵¹).

238

dem Juflizpalaft und den dahin führenden Strafsen Terraffen-, Rampen- und Treppenanlagen in grofs-artigem Mafsftabe hergeftellt, welche wefentlich dazu beitragen, dem Bauwerk einen höchft monumentalen Charakter zu verleihen. Auch kommt hierdurch die Steigerung des Aufbaues, welche der Architekt durch die allmählige Form Veränderung aus dem pyramidal emporfteigenden Unterfatz des Vierungsthurmes in die Alles überragende Kuppel2,02) zu erzielen fuchte, zu mächtigftem Ausdruck.

Gleich wie in der gefammten äufseren Erfcheinung, fo kommt auch im inneren Ausbau, in dem Einklang der architektonifchen Formbildung der Juflizpalaft als ein Bauwerk erften Ranges zur Geltung. Dies giebt fich fchon beim Eintritt durch das gewaltige Hauptportal von 12 ¹¹¹ Lichtweite, durch die von 1,80 m Harken Säulen getragenen Hallen, durch die Aufeinanderfolge von ftattlichen Vorräumen und Treppenaufgängen kund, die, nach der Haupt- und Queraxe an einander gereiht, in der riefigen centralen Wartehalle (falle des pas perdus) zufammentreffen. Diefe bedeckt, einfchl. der fie umgebenden Galerien , einen Flächenraum von 3600 ü™ ; ihre Höhe bis unter die Kuppel beträgt etwa 80m- In ihr mündet die aus 171 Stufen beftehende, etwa 80m lange Treppe, die in geradem, vielfach durch Podefte unterbrochenen Laufe vom Weft-Portal aus durch 3 Untergefchoffe von zufammen 20,5m ILöhe emporführt. Das lange Treppenhaus mit feinen reich gegliederten Wänden, das fich, je höher man fteigt, um fo mehr erweitert, bietet ein nicht minder reizvolles perfpectivifches Bild, als die Eingangs-Flurhalle an der Nordfeite mit den Treppenaufgängen zu beiden Seiten, den umgebenden Säulenhallen und Galerien, oder die gewaltige mittlere Wartehalle, die bereits gekennzeichnet wurde. Hieran fchliefst fich im Erdgefchofs der grofse Schwurgerichtsfaal (12 X 28m), deffen innere Ausftattung trotz der verwendeten reichen Bauftoffe von durchaus ruhiger und ernfter Wirkung ift. An den Schwurgerichtsfaal nebft zugehörigen Räumen reihen fich rechts und links die Gefchäftszimmer für Unterfuchungsrichter und Staatsanwaltfchaft ; um die Queraxe, öillich von der mittleren Wartehalle , liegen 3 Kammern 1. Inftanz für Straffachen und die Bibliothek, weltlich von jener 3 Appell-Kammern für Civil-und Straffachen. Die Anordnung ift klar und überfichtlich ; 8 Höfe dienen zur Erhellung des Gebäudeinneren. Im Obergefchofs verdienen die beiden, in den vor-fpringenden Flügeln an der Nordfeite gelegenen Säle für feierliche Sitzungen der Appell-Inftanzen in Civil-oder Straffachen befondere Erwähnung. Neben dem grofsen Schwurgerichtsfaal im Erdgefchofs, mit dem fie auch in den Abmeffungen ungefähr iibereinftimmen , lind dies nämlich diejenigen Räume, welche man durch hervorragende fchmuckvolle Ausbildung vor anderen ausgezeichnet hat : hier ift farbiger Marmor, nebft Vergoldung an den Pfeilern und Pilafter-Kapitellen, fo wie auch in den Caffetten-Decken in reichem Mafse zur Anwendung gebracht ; eine Reihe hiftorifcher Gemälde follen an den Wänden zur Ausführung gelangen. Im Gegenfatz zu diefer Ausftattung find die grofse mittlere Wartehalle, die anftofsenden Galerien und Treppenhäufer vollkommen farblos gehalten: Wände, Säulendecken, Gebälke etc. zeigen den natürlichen, gelblich-weifsen Ton des haltbaren Jura-Steines comblanchien, aus dem fie hergeftellt find; für die Säulen, Pilafter, Sockel etc. ift der fehr harte bläuliche belgifche Kalkftein (petit granit) gewählt. Thüren und Fenfter find in Eichenholz ausgeführt.

Das unter dem Erdgefchofs fich erftreckende Sockelgefchofs enthält die Gefchäftsräume folgender Abtheilungen: 1) Militär-Gerichtshof (cour militaire) unter den Räumen des Schwurgerichtes und der Unterfuchungsrichter; 2) das Kriegsgericht (confeil de guerre) unter den Räumen der Staatsanwaltfchaft an der füdweftlichen Ecke ; 3) zwei Sitzungsfäle nebft zugehörigen Räumen für Polizeigerichte (police correctiojielle) I. Inftanz unter den Kammern I. Inftanz an der öftlichen Seite des Gebäudes; 4) zwei Sitzungsfäle für Friedensgerichte (jufiice de paix) unter den für die Oberftaatsanwaltfchaft und die Appell-Gerichte beftimmten Räumen an der weltlichen Seite des Gebäudes. Es enthält diefes Gefchofs ferner die gefammten Heizungs- und Lüftungs-Anlagen nebft Zubehör. Das Gebäude wird mittels Dampfheizung erwärmt; die Dampffpannung in den Rohren wechfelt zwifchen ¹ji bis und felbft i Atmofphäre. Behufs Lüftung find 2 Dampfmafchinen von je 25 Pferdeftärken aufgeftellt, welche 6 Ventilatoren in Bewegung fetzen, um die frifche Luft aus den Kammern, in denen fie im Winter an den Dampfheizkörpern erwärmt werden, in die Säle und Zimmer zu treiben.

Der Juflizpalaft zu Brüffel bedeckt eine Grundfläche von 26000 e!¹¹¹ (einfchl. der Höfe, nach Abzug diefer rund 20000e!¹¹¹); der körperliche Inhalt des Gebäudes ift etwa 310000 cbm; die Gefammt-Baufumme beträgt 33600000 Mark (42000000 Francs). An der Ausführung des Palaftes wurde feit 1866 nach den Entwürfen und unter der Oberleitung Poelaert's gearbeitet; der Schöpfer des Werkes follte indefs die Fertigftellung deffelben nicht mehr erleben. Nach feinem 1879 erfolgten Tode wurde der Bau unter

252) Bei der Ausführung des Bauwerkes find an dem urfprünglich beabfichtigten, in Fig. 193 nach dem Modell abgebildeten Aufbau einige nicht unwefentlichen Aenderungen gemacht worden. Unter Anderem ift die oberfte Abtheilung des Thurmes unmittelbar unter der Kuppel in eine durch Säulen getragene kreisrunde Trommel umgebildet ; der Uebergang zur Kreisform aus der Quadratform des Unterfatzes ift an den Ecken durch geeigneten figürlichen und decorativen Schmuck vermittelt.

239

Weilem bis 1882 zu Ende geführt. Wie man auch über manche weit über den Rahmen des Nothwendigen gehenden Anordnungen, wie man befonders über die riefige Höhenentwickelung der grofsen kuppelbedeckten Mittelhalle urtheilen, wie man ferner über die künftlerifche Geftaltung und Formbildung der Einzelheiten, die manches Willkürliche und Schwerfällige enthalten, denken mag, fo ift doch nicht zu verkennen, dafs es dem Künftler gelungen ift, feiner Schöpfung den Charakter des Machtvollen und Monumentalen zu verleihen. Und feine Ideen und Ziele, die darauf gerichtet waren , ein Bauwerk zu fchaffen, das nicht allein den verfchiedenen Zweigen der Rechtspflege Räume und Unterkommen gewähre, fondera auch der hohen ideellen Bedeutung des Haufes gerecht werde , wurden von den mafsgebenden Factoren und vom Volke Belgiens getheilt ; es find ihre Anfchauungen, es ift die Richtung der Zeit, die Poelaert in feinem Juftizpalaft verkörpert hat; Brüffel ift in Folge deffen um eine der grofsartigften Bauten, um ein Kunft-werk erften Ranges bereichert worden.

Der Juftizpalaft zu Paris befteht in feiner jetzigen Geftalt aus einer Gruppe grofser Gebäude, deren jedes für fich ein Ganzes, zugleich aber eine Abtheilung des Bauwerkes bildet, welches alle Zweige der Gerichtsbarkeit, vom Stadt-Polizei-Gericht (tribunal de police municipale') als niederfter Inftanz bis zum Caffations-Hof {cour de caffation) als höchfter Inftanz, umfafft. Er enthält aufserdem die zugehörigen Gefängniffe, das der Polizei-Präfectur und die conciergerie, ferner einen Kirchenbau : die Sainte-Chapelle (Fig. 196 u. 197 ¹).

Mit dem Bau des Juftizpalaftes zu Paris ift der Name feines Meifters Duc untrennbar verknüpft. Schon feit 1835 war die unabweisbare NothWendigkeit des Umbaues und der Vergröfserung des alten Juftizpalaftes erkannt ; die Verwaltung des Seine-Departements hatte Huyot mit der Anfertigung eines Entwurfes beauftragt, der noch nicht endgiltig fefl ftand, als Huyot 1839 ftarb und Duc die Leitung des grofsen Unternehmens erhielt, an deffen Spitze er bis zu feinem 1879 erfolgten Tode verblieb.

Das, was man damals mit dem Namen Juftizpalaft bezeichnete, war eine Gruppe von Gebäuden, die auf den Grundmauern eines römifchen, für den Magiftrat der alten Lutetia und zur Aufbewahrung der geßa municipalia beftimmten Palaftes errichtet, fodann im Laufe der Zeiten den wechfelnden, mannigfachen Erforderniffen gemäfs umgebaut und vergröfsert worden waren. Hier ftand der alte Palas, den fchon im IX. Jahrhundert Eudo, Graf von Paris, als Wohnfitz inne gehabt und zum Schutz gegen die Einfälle der Normannen befeftigt hatte. Daraus wurde die Königspfalz der Capetinger und Valois ; fie verblieb es, bis Carl V. das Louvre zur königlichen Heimftätte machte und Carl VII. (1431) den alten CzV/-Palaft den verfchiedenen Organen der Gerichtsbarkeit ² 3) zur Benutzung überliefs. Unter diefen nahm das Parlament von Paris die erfte Stelle ein ; es hielt feine Verfammlungen in dem zwifchen den zwei mittleren Rundthürmen gelegenen Saal (grand’ chambre), in welchem fpäter das Revolutions-Tribunal tagte, und blieb feit Heinrich II. (1547) im alleinigen Befitz des Palaftes. Ein anfchauliches Bild von der Gefammtanlage deffelben im Anfänge des XVI. Jahrhunderts giebt Viollet-le-Duc2bb), ein anderes vom Ende des XVIII. Jahrhunderts Guilhermy ⁴).

Vor Beginn des Neubaues (1840) hatten die älteften Theile des Palaftes, die längs des quai de IHorloge und an der Ecke der rue de la Barillerie gelegenen Gebäude, feit ihrer Errichtung keine grofse Veränderung erfahren; fie erfchienen äufserlich noch ziemlich, wie im XII. und XIII. Jahrhundert, durch drei von Ludwig dem Dicken und Philipp Auguß errichteten Rundthürme getheilt und durch den viereckigen (1370) mit einer grofsen Uhrtafel verfehenen Eckthurm flankirt. Auch unter den Reftaurations-Arbeiten, welche diefe Thürme beibehalten haben, ift der malerifche Charakter diefer Gebäudefronten glücklicher Weife nicht ganz verfchwunden. Anfchliefsend an den Eckthurm folgte ein Zwifchenbau, hierauf die grofse Halle, heute falle des pas perdus genannt, welche auf den Ruinen der von Ludwig dem Heiligen erbauten »grand’falle« von Jaques Debrojfe (1618) neu errichtet worden war, nachdem eine Feuersbrunft diefes alt-ehrwürdige, gefchichtlich wie architektonifch gleich bemerkenswerthe Bauwerk, beftehend aus einer unteren und oberen zweifchiffigen Halle, an deren grofser Marmortafel Kaifer und Könige bewirthet worden waren , eingeäfchert hatte. Hieran reihten fich die den Maienhof (cotir du may) auf 3 Seiten umgebenden Flügel, welche Ludwig XVI. durch feinen Architekten Desmaifons (1776) hatte errichten laffen, um ältere, kurz vorher abgebrannte Gebäude zu erfetzen und die in grofser Zahl dahinter liegenden

228.

Juftizpalaft

zu

Paris.

24O

Fig. 196.

S'

mm

id

• r*

cd

llj

F>

C5*

WÈÊ

â e la SL? c h a p g 11 e

:

S-

oyyyyyyyyyiyfv,

yyffiiyyyyyyyy)

§§f§

Cour lu Mai

- Â'ivÆ”

Pal ai s

1:1500

10

<fO

60«

Juftizpalaft zu Paris ²⁵⁷).

unanfehnlichen Kaufläden von Buchhändlern, Krämern und Maklern, die Buden von Schreibern und Beiläufern der Magiftrats- und Parlamentsherren zu maskiren. Die cour dti may, fo genannt, weil feit alten Zeiten bis 1789 die Körperfchaft der Schreiber des Parlamentes, der clercs de la bafoche, hier alljährlich den »Maienbaum« aufzupflanzen pflegten, war gegen die rue de la Barillerie durch ein an Stelle der früheren Mauern und Thore gefetztes fchmiedeeifernes Gitter abgefchloflen. Weiterhin folgte die prächtige Sainte-Chapelle Ludwigs des Heiligen, fodann das von Ludwig XI. begonnene, von Ludwig XII. vollendete Haus des Rechnungshofes (cour des comptes). Der früher im Mittelpunkte der Gebäudeanlage nächfl der grofsen Halle befindliche runde Donjon, auch Montgomery-Thurm genannt, war feit Mitte des XVIII. Jahr-hundertes nicht mehr vorhanden ; und an Stelle des zwifchen dem Palaft und der place Dauphine fich erftreckenden königlichen Gartens waren feit 1671 die von Häuferreihen mit Galerien und Läden um-fchloffenen Höfe cour neuve und cour de Lemoignon errichtet worden.

Aus diefem Gewirr von Gebäuden ift, unter Beibehaltung der merkwürdigften und befterhaltenen Theile derfelben, der neue Juftizpalaft zu Paris feit 1840 nach und nach erftanden. Der in Fig. 196 ⁵) dargeftellte Blockplan der ausgedehnten Bauanlage veranfchaulicht im grofsen Ganzen Anordnung, Ver-theilung und Zufammenhang der Haupttheile des Palaftes. Zwei der Tiefe nach durchführende Galerien (galerie marchande und galerie de la Sainte-Chapelle), an der cour du mai beginnend und in der Wartehalle des Affifen-PIofes ausmündend, bilden die Hauptverkehrsadern. Die zwifchenliegenden Gebäude enthalten zu ebener Erde den gröfsten Theil des Polizei-Präfectur-Gefängniffes, in dem darüber fich erftreckenden Hauptftockwerke die Räume des Schwurgerichts- oder Affifen-Hofes. Diefe der Tiefe nach durchführenden Galerien flehen nach beiden Seiten hin in Verbindung mit breiten Nebengängen, welche den Verkehr mit den übrigen Hauptabtheilungen des Palaftes vermitteln. Nach der Seine zu liegen das Tribunal 1. Inftanz mit der falle des pas perdus, fo wie der Calfations-Hof ; die andere Seite nehmen Staatsanwaltfchaft und Tribunal der Straf-Polizei (parquet du procureur de la république und tribunal de police correctionelle), fo wie Oberftaatsanwaltfchaft nebft Appell-Hof {parquet du procureur général und cour d’appel) ein.

Der vom Tribunal 1. Inftanz nebft grofser Wartehalle eingenommene Bautheil ift ganz auf den Grundmauern des alten Palaftes errichtet. Auch die grofse falle des pas perdus, 1871 unter der Herrfchaft der Commune niedergebrannt, wurde unter Beibehaltung der Abmeffungen und Formen, welche Jacques Debroffe ihr gegeben hatte, wieder aufgebaut, jedoch unter Vermeidung der Conftructionsfehler, welche diefer begangen, indem er die Gewölbepfeiler der oberen Halle excentrifch, d. h. nicht auf die Pfeiler der unteren Halle gründete. Am oberen Ende der falle des pas perdus liegt der Verfteigerungsfaal {falle des criées'). An Stelle der ehemaligen grand’-chambre des Parlamentes ift die I. Civilkammer; die zugehörigen Räume find in den beiden anfchliefsenden Rundthürmen am Quai eingerichtet. Neben der Eingangsthür zum Verhandlungsfaal fleht das Denkmal Berrier's; weiterhin gelangt man zur Treppe, die zu einem glasüberdeckten Hof, zugleich Wartehalle, führt; um diefen find, je 3 in einem Gefchofs, die 6 Civilkammern mit den zu jeder gehörigen Räumen gruppirt. Zwifchen der 2. und 3. Kammer liegen Bibliothek, Advocaten-Zimmer und Zimmer des Präfidenten des Tribunals.

Auf der anderen Seite der cour du mai bilden die Gebäude der Staatsanwaltfchaft und der Straf-

Polizei die dem Civil-Tribunal entfprechenden Eckflügel und umfchliefsen auf zwei Seiten den Hof der Sainte-Chapelle. Zu demfelben führt eine Durchfahrt in der Mitte der Hauptfront des Flügels gegen den boulevard du palais, welcher die Gefchäftsräume der Staatsanwaltfchaft und Unterfuchungsrichter enthält. Der anftofsende Flügel umfafft die 4 Kammern der Straf-Polizei, welche im I. und II. Obergefchofs zu beiden Seiten der vom Hofe aus erhellten Flurhallen über einander angeordnet find und zu denen man in der Hauptaxe diefes Gebäudes mittels einer ftattlichen Haupttreppe gelangt. Sie bilden einen der architektonifch wirkfamften und gelungenften Theile des Palaftes, was auch für die äufsere Erfcheinung, fowohl Hof- als Strafsenfront, gilt. Unter den Verhandlungsfälen liegen im Sockelgefchofs die Haftzellen des Polizeigewahrfams la souricière, im Anfchlufs an erftere in den betreffenden Gefchoffen die Berathungs-zimmer der Richter, in nächfter Nähe Zeugenzimmer, Gerichtsfehreiberei und fonftige zugehörigen Räume.

Von den der police correctionelle angereihten Gebäuden der Oberftaatsanwaltfchaft und des Appell-Hofes, früher für die Polizei-Präfectur beftimmt, giebt die Quelle, aus der diefe Mittheilungen gefchöpft find⁶), keinen Auffchlufs, da zur Zeit ihrer Veröffentlichung die Ausführung diefes Baues noch nicht begonnen war.

Der bemerkenswerthefte Theil des Palaftes ift derjenige, welcher die Räume des Schwurgerichtes enthält; es ift das Werk des gereiften Meifters, an dem Duc fein ganzes Können und Wiffen, fein eigenartiges Schaffen erprobte und das eine Epoche in feinem Künftlerleben kennzeichnet. Die Façade gegen die rtie de Harlay (Fig. 197 ⁷) zeichnet fich eben fo fehr durch monumentale Ruhe und grofsartige Wirkung im Ganzen, als durch vollendete Schönheit und vornehme Einfachheit der Einzelheiten und des künftlerifchen Schmuckes aus. Ueber eine breite Freitreppe, bei deren Anlage indefs die Nothwendigkeit der Erhellung der im Untergefchofs liegenden Zellen ein wefentliches Hemmnifs bildete, gelangt man in das Innere des Haufes, in die mehrfach erwähnte, durch die ganze Höhe des Gebäudes reichende Wartehalle, welche durch die Schönheit der Architektur und Kühnheit der Conftruction überrafcht. An der gegenüber liegenden Langfeite führt eine doppelarmige Treppe durch ein ftattliches Portal zu der in Hauptgefchofs-Höhe gelegenen Galerie , von welcher aus man links und rechts durch Flurhallen in die beiden grofsen Verhand-lungsfäle (flehe Fig. 151 , S. 186) gelangt. Zwifchen denfelben liegen die zugehörigen, von Lichthöfen

16

W-:\

Wi

11

¹¹ ( i!

Anficht von der rue de Harley.

/i

■SI;®

Bë

Il «Mi

II

[W'il (]!| !' ¹

û ■ i

■\v

gm

■■

II

hübt

E===^=r.

ÜÜÜMfll 35;

M,

■f

H

dp

's

H Sim

H/àBEjaaa

■■ ■ 1Ü

irinca^

jggp

fl

filii

ji-'i

•IJ

Juftizpalaft zu

sj;

np

dm

pznpzÆ

iii

PE

çml

Paris ²⁵⁹).

il

V.

.v

Fig. 197.

ggg

fw-®

i»

ll[

■a

V, i

ils

ij

■H»

Ml

l:

jr ' ,

AT-

î:

■mm

D-ü-ü Hiuu-ug

rffE

fp

ÊÊm

p::

s>y

i-'!

* : i . v

us

TTTTT

EBpiL ^

nu, #4

frf

>" „

il

dd

isiiilf

ï£7-

; •••

I®¹/)

jh

Arch. : Duc.

i;ï

f:

;,.i

f -f-i

II

il

\Vî

lllll

4M

erhellten Zimmer für Zeugen, Parteien und Angeklagte, zu denen befondere Corridore und Treppen führen; hinter den Sälen find Berathungszimmer, Zimmer der Präfidenten und Subflituten etc., auch mit eigenen Zugängen verfehen, angeordnet. Das Dachgefchofs enthält die Archive.

Der Caffations-Hof umfafft das Hauptgebäude längs der Seine, den Eckbau an der rue de Harley und zwei damit parallel laufende Querflügel. In letzteren find die Criminalkammer mit der Galerie Saint-Louis 2f,°), bezw. mit der Kammer für Einreichung der Caffations-Gefuche (chambres des requêtes') eingerichtet, jede von einem Vor- und Warteraum aus zugänglich und mit einem Berathungszimmer verbunden. Darüber befinden fich die prächtig ausgeftatteten Bibliothekräume und Advocatenzimmer.

Der dreigefchoffige Flügel an der rue de Harley wird im Erdgefchofs von der grofsen Civilkammer nebfl einer von der falle des pas perdus der Affifen aus zugänglichen Flurhalle eingenommen. Die oberen Gefchoffe enthalten Gefchäftsräume. Das Hauptgebäude längs des Quais, das vom Thurm Saint-Louis ab noch den mittelalterlichen Charakter zeigt, umfafft : im Erdgefchofs die Zimmer der Kammer-Präfidenten und des Alterspräfidenten (jpréfident doyen), die Ankleideräume des Magiftrates und die Gerichtsfehreiberei; im I. Obergefchofs die Caffationshof-Staatsanwaltfchaft und deren Secretariate; im II. Obergefchofs Anwaltszimmer, Archive, Zimmer der Gerichtsvollzieher etc.

Unter dem Gebäudetheil zwifchen der Galerie Saint-Louis des Caffations-Hofes und der falle des pas perdus erftreckt fich die conciergerie, ein Haft-Local für die aus anderen Gefängniffen hergefchafften, vor dem Gerichtshof zu erfcheinenden Angeklagten, deren Zellen in zwei Untergefchoffen um den Hof grupp irt find.

Der Bau des in allen Theilen in gediegenfter Weife ausgeführten und eingerichteten Juftizpalaftes zu Paris hat bis 1880 eine Summe von 28 800000 Mark (36000000 Francs) beanl'prucht. Hierzu kommen noch die Koflen der Baugruppe für den Appell-Hof und die Oberflaatsanwaltfchaft, fo wie einige andere noch auszuführenden Theile der übrigen Gebäude.

Im Weiteren ift als einer der bedeutendften franzöfifchen Juftizpaläfte derjenige zu Alger, feit 1876 von Giot erbaut, zu nennen; die unten angegebenen Veröffentlichungen²⁶¹) geben eingehenden Auffchlufs über das Bauwerk.

In den Kreis diefer Betrachtungen gehört auch das Gebäude des oberften Deutfeh en Gerichtshofes, das in Leipzig zu errichtende Reichsgerichtshaus, welches, im Gegenfatz zu den übrigen Juftizpaläften, keine der Gerichtsbehörden niederer zu LeipzIg-Inftanz enthält.

229.

Reichsgerichts

haus

Bei der zum Zweck der Erlangung von Plänen für das Reichsgerichtshaus zu Leipzig 1884—85 ausgefchriebenen Wettbewerbung wurde der Entwurf von Hoffmann & Dybivad mit dem erften Preife gekrönt. Das Ergebnifs einer Umarbeitung diefer Pläne, mit welcher Hoffmann beauftragt wurde, ift der in Fig. 198 bis 201 dargeftellte, von der Akademie des Bauwefens für die Ausführung empfohlene Entwurf⁸ 9 10).

Dem Programm gemäfs foll das Haus des Reichsgerichtes enthalten :

a) einen grofsen Sitzungsfaal nebfl Berathungszimmer für das Plenum des Reichsgerichtes, die vereinigten Civil- und Straf-Senate, bezw. den vereinigten 2. und. 3. Straf-Senat;

ff 6 Sitzungsfäle nebfl Berathungszimmern für die einzelnen Senate ;

in welchem fich Sitzungsfäle

Y) Zimmer für die Parteien und die Boten in jedem Stockwerk befinden ;

0) nahe beim grofsen Sitzungsfaal 2 Zimmer für Zeugen und 3 Hafträume ;

s) Arbeitszimmer für den Präfidenten und für die Vor fitzenden der Senate ;

Q Zimmer für den Ober-Reichsanwalt, für die Beamten der Staatsanwaltfchaft, für die Reichsanwälte und für das Bureau der Staatsanwaltfchaft ;

Yj) Zimmer für die Rechtsanwälte des Reichsgerichtes und für auswärtige Rechtsanwälte ;

H) eine Bibliothek, beflehend aus einem Bücher-Magazin für 150000 Bände, nebfl Lefezimmern und Gefchäftszimmern für die Bibliothek-Verwaltung ;

I«

•I

snS

24

30

23

21

22

31

20

IS

17

18

LE

16

15

14

13

11

10

32

et

- 244

Fig. 198.

isi

37

38

39

40

40 a

41

49

50

51

52

55

53

54

57

58

59

OPI

68

67

66

65

64

63 1 6 3

61

GO

Erdgefchofs.

¹

   Nach: Narjoux, F. Paris. Le palais de juftice. Paris 1880.

²

   Vergl. ebendaf. (S. 4) die Mittheilungen über die Zuftändigkeit der einzelnen Organe der Gerichtsbarkeit, denen Paris damals unterftellt war.

³

²⁵⁵)    In: Dictionnaire rai/onnê d’architecture etc. Bd. 7. Paris 1864. S. 6 u. 8.

⁴

²⁵⁶)    In: Itinéraire archéologique de Paris, wiedergegeben in : Narjoux, F. Paris. Le palais de jußiee. Paris 1880. S. 44.

⁵

) Nach: Revue gèn. de tarch. 1882, PI. 32—33.

⁶

25S) Narjoux, F. Paris. Le palais de jufiiee. Paris 1880.

⁷

-5'J) Facf.-Repr. nach Taf. X des eben genannten Werkes. Handbuch der Architektur. IV. 7.

⁸

   Abgebildet in Theil IV, Halbbd. 1 (S. 197) diefes »Handbuches«.

⁹

   Siehe: Encyclopédie d’arch. 18S5, S. 58 u. PI. 991, 1002, 1007, 1013, 1021, 1025 — ferner: Croquis d’architecture 1868—69, No. I, f. 4; 1869 — 70, No. VI, f. 3, 4.

¹⁰

   Nach den von Herrn Regierungsbaumeifter L. Hoffmann zu Berlin freundlichft mitgetheilten Originalplänen. — Vergl. auch: Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 113 u. 117 — ferner: Deutfche Bauz. 1885, S. 149 u. 161.

Reichsgerichtshaus

Wohnung des Präfidenten.

1.    Flurhalle.

2.    Wartehalle.

3.    Warteraum.

4.    Boten.

S-1.0. Gerichtsfehreibereien.

11. Vorzimmer.

12 -14. Gerichtsfehreibereien. iS, 16. Fremdenzimmer.

77. Dienerfchaft der Fremden. 18. Toilette. ig. Geräthe.

20.    Brennmaterial.

21.    Zimmer der Söhne.

22.    Dienerfchaft.

23.    Zimmer der Söhne.

24.    Zimmer der Töchter. 23-27. Schlafzimmer.

28. Berathungszimmer.

2Ç. Sitzungsfaal. jo. Material.

31.    Parteien.

32.    Botenmeifter.

33.    Berathungszimmer.

34. Sitzungsfaal.

33. Berathungszimmer.

36. Sitzungsfaal.

37-41. Kanzleien.

40a. Materialien.

42.    Auswärtige Rechtsanwälte.

43.    Senats-Präfident.

44.    Vorzimmer.

43. Senats-Präfident.

46.    Vorzimmer.

47,    48. Senats-Präfidenten. 4Ç-31. Reichsanwalt.

32.    Geräthe.

33.    Reichsanwalt.

34-38. Staatsanwaltfchaft.

3Ç, 60. Oberreichsanwalt.

61.    Vorzimmer.

62.    Kanzlei.

63.    Boten.

64.    63. Kanzlei-Direction.

66, 67. Gerichtsfehreiberei.

68. Portier.

86

⁹⁵ I ⁹⁶

85

83

84

82

81

ge

s.

im

10 8 6 4 2 0

mim+Hi

10

Fig. 199.

■s?

ir-id

J.

fl

H!

■!

oŁ

105

106

10?

ßns-

GH

Obergefchofs.

1MOOO

20

30

Arch. : Hoff,mann.

zu

Leipzig ²⁶²).

Wohnung des Präfidenten.

6g. Grofser Sitzungsfaal. go. Vorraum.

71.    Bote.

72,    73. Rechnungs-Bureau.

74, 75. Central-Bureau.

76. Vorzimmer.

77.    Arbeitszimmer des Präfidenten.

78.    Empfangszimmer des Herrn. 7g. Vorzimmer.

80.    Garderobe.

81.    Empfangszimmer der Dame.

82.    Toilette.

83.    Feftfaal.

84.    Speifefaal.

83. Anrichte.

86-88. Wohnzimmer.

8g, go. Schlafzimmer. gi. Bad.

92. Berathungszimmer. gj. Sitzungsfaal. g4. Berathungszimmer. gj. Materialien. g6. Geräthe.

97. Parteien.

g8. Boten.

99. Sitzungsfaal.

100.    Berathungszimmer.

101.    Sitzungsfaal.

102.    Conferenz-Zimmer.

103.    Rechtsanwälte.

104.    Nebenzimmer.

103-107. Hafträume.

108-in. Senats-Präfidenten.

112.    Vorzimmer.

113,    114. Senats-Präfidenten.

113. Lefezimmer für Beamte.

116.    Expeditions-Zimmer.

117.    Bücher-Magazin.

118.    Ausgabe-Zimmer.

11g. Lefezimmer für Rechtsanwälte etc.

120.    Bibliotheks-Gehilfen.

121.    Vorzimmer.

/22. Bibliothekar.

123, 124. Zeugen.

123. Staatsanwalt.

126.    Berathungszimmer.

127.    Vorraum.

128.    Toilette.

Ir

-L

G\

t) Zimmer für das Central-Bureau, das Rechnungs-Bureau und die 11 Ge-richtsfchreibereien der Senate; x) Räume für die Kanzlei-Direction, die Kanzleien und die Botenmeifterei ; ),) die Dienftwohnung des Präfidenten, welche einen grofsen Feftfaal enthalten foll ;

ja) Dienflwohnungen für den Hauswart, die Pförtner und Hausdiener, und v) eine im Mittelpunkte des Gebäudes gelegene, architektonifch ausgezeichnete Wartehalle für das Publicum. Zur allgemeinen Kenntnifs der Erfordernde, welche die Ausübung der Obliegenheiten des Reichsgerichtes und feiner Abtheilungen bedingen, dienen folgende Erläuterungen, welche der Anlage des Preisausfchreibens für den Entwurf des Reichsgerichtshaufes zu Leipzig entnommen find.

Arch. :

Hoffmann.

Querfchnitt.

11»

ÜP

(ta

cz

lZHM

a

IC

Das Plenum des Reichsgerichtes befteht zur Zeit aus 9 Präfidenten und 63 Räthen, und zwar zählen die vereinigten Civil-Senate 42, die vereinigten Straf-Senate 30, der 2. und 3. Straf-Senat zufammen 16 bis 18 Mitglieder. Diefe Zahlen werden fich im Laufe der Zeit aber möglicher Weife erhöhen. Berathungen des Plenums finden nur in fehr feltenen Fällen ftatt ; fie find niemals öffentlich ; auch find Parteien bei diefen Berathungen nicht gegenwärtig ; für fie bedarf es alfo keines befonderen Berathungszimmers. Auch die Verhandlungen vor den vereinigten Civil-Senaten in Civilfachen, vor den vereinigten Straf-Senaten in Straffachen bilden Ausnahmefälle ; fie finden öffentlich ftatt ; diejenigen vor den vereinigten Civil-Senaten unter Zuziehung eines Gerichtsfehreibers und unter Anhörung der Rechtsanwälte der Parteien, wobei der Gerichtshof fich nicht in das Berathungs-zimmer zurückzuziehen pflegt Parteien oder deren Vertreter, fo wie das in der Regel wenig zahlreiche Publicum zum Abtreten veranlafft. Die Verhandlungen vor den vereinigten Straf-Senaten letzter Inftanz — gehen in Anwefenheit der Staatsanwaltfchaft und eines Gerichtsfehreibers, auch unter Anhörung der Angeklagten oder ihrer Vertheidiger, falls diefelben erfchienen find, vor fich. Dies ift indefs nicht erforderlich, daher nur feiten der Fall; dagegen wohnt diefen Verhandlungen oft ein gröfseres Publicum bei, wefshalb der Gerichtshof vom Be-rathungszimmer Gebrauch macht. — In Straffachen wegen Hochverrathes und Landesver-rathes gegen Kaifer und Reich verhandelt und entfeheidet das Reichsgericht in erfter (und

fondera die

in Straffachen

Fig. 200.

i&o

!&□

la

V-

ionno]

mm,

PlSl

Tl fl 1—1.-1

nooo©

p ■ -

Mk- Z

13

(I

[jCZÜLH

cz

Ui

lllgl

«USB / , i s j|

L_i g

po5

JL

ca. ]/₆₀₀ n. Gr.

Iw

unii

■ fl 1

fl

fl

.R

fl

fl

li

'[ 1_!

HH

Hauptanficht.

■ K,

'I

mi

UC

flHli

=, ;

»!

-ii

JB*

â4|b

flUl H

-.....-I

=1

rt

oTo

LUI

11

IL

f]

ÎËE

Reichsgerichtshaus zu Leipzig ²⁶²).

JQ

jsipm

C__P • _

fl

Fig. 201.

y.

Afl

fl

-4

ffl

11

Ml

ÎTJTQ

S.

«g

fl

as)

ffl

mat

letzter) Inftanz unter Anwefenheit eines Beamten der Staatsanwaltfchaft und eines Gerichtsfehreibers, übrigens ohne Zuziehung von Gefchworenen. Hier bedarf es, im Vergleich zu dem Erfordernifs in vorgenannten Sachen, eines kleineren Raumes für die nur aus dem vereinigten 2. und 3. Straf-Senat gebildeten Richter, dagegen eines viel gröfseren Raumes behufs der Verhandlung mit Angeklagten und Zeugen, fo wie eines ange-meffenen Raumes für das zuweilen fehr zahlreich anwefende Publicum. Alle vorgenannten Sachen werden in dem grofsen unter a angeführten Sitzungsfaale verhandelt ; und mit Rückficht auf die mannigfachen Zwecke, denen derfelbe dienen Poll, erfcheint es geeignet, die Abgrenzung des je nach Bedarf für die Hauptabtheilungen des Saales verfchieden zu bemeffenden Raumes mittels beweglicher Schranken zu bewerkftel-ligen und einen Theil der Plätze für das Publicum auf Galerien einzurichten. Mufs fomit in den erfterwähnten Sachen der für die Richter beftimmte Platz 80 bis 90 Perfonen faffen, während in anderen ein folches für 18 Mitglieder ausreicht, fo genügt nach dem Vorhergehenden für das Berathungszimmer ein Sitzungsraum für 30 Perfonen.

Die Verhandlungen letzter Inftanz vor den einzelnen Senaten, wozu die 6 unter ß verlangten Sitzungs-fäle dienen, bilden die Regel. Die Senate verhandeln in Anwefenheit von 7 Richtern (mit Einfchlufs des Vorfitzenden) und eines Gerichtsfchreibers, in Straffachen aufserdem eines Beamten der Staatsanwaltfchaft, und zwar öffentlich. In Civilfachen werden die Anwälte der Perfonen, in Straffachen die Angeklagten, bezw. deren Vertheidiger, fo fern fie er-fchienen find, gehört. Verhandlungen mit Zeugen finden nicht ftatt. Das Erfcheinen der Angeklagten ift äufserft feiten. An jeden Sitzungs-faal mufs ein Berathungszimmer an-ftofsen, in welchem 7 Richter bequem berathen können ; aufserdem müffen an den Wänden Schränke zur Unterbringung der Amtstrachten der

Mitglieder von mindeftens 2 Senaten (etwa 18 Perfonen) angebracht werden können. Von den 6 Sitzungs-fälen find 3 für Straf-Senate, 3 für Civil-Senate beftitnmt ; die erfteren drei find im Erdgefchofs anzubringen. Keiner der Säle darf nach Süden liegen.

,ß

Die Stellung des Gebäudes auf dem gegebenen Bauplatz machte keine wefentlichen Schwierigkeiten, da das viereckige, an der einen Seite fchiefwinkelig begrenzte Grundftück fehr ausreichend bemeffen ift. Doch erfcheint diefe Bauftelle, bei dem Mangel einer bedeutfamen Axenbeziehung und in ihrer Lage an verhältnifsmäfsig fchmalen Strafsen , nicht allzu günftig. Nach dem hier mitgetheilten Entwurf wird das Grundftück mit einem aus 4 Flügeln beftehenden Haufe bebaut, deffen Grundform ein gefchloffenes, zwei Binnenhöfe umfaffendes Viereck bildet. Alle wefentlichen Räume find auf zwei Gefchoffe (Fig. 198 u. 199) vertheilt. In der Mitte des Viereckes ift, dem Programm gemäfs, die grofse Wartehalle 2 angelegt, welche durch Erdgefchofs und Obergefchofs hindurchreicht und von der nach Often gerichteten Hauptfront aus durch eine angemeffene Portal-Anlage und eine ftattliche Vorhalle 1 zugänglich gemacht ift. Zur linken Seite fchliefst fich dem Mittelraume die Haupttreppe an, während auch für Nebentreppen ausreichend geforgt ift. Die 6 kleineren Sitzungsfäle 2g, 34,3b, gj, gg, 101 find je zu dreien im Erdgefchofs und im oberen Hauptgefchofs untergebracht ; fie liegen fymmetrifch zur Hauptaxe an der weltlichen Seite des Gebäudes; der grofse Sitzungsfaal 6g ift in das obere Hauptgefchofs, und zwar in die Mitte der Oftfront, gelegt, die Bibliothek 113—122 im nördlichen, die Präfidenten-Wohnung 13—27 u. 77 — 9/ im füdlichen Flügel angeordnet. Die Eintheilung im Einzelnen in den beiden Haupt-gefchoffen erhellt aus den Grundriffen derfelben. Das Soclcelgefchofs enthält, aufser den Kellern und Vorrathsräumen, die verlangten Wohnungen für Hauswart, Pförtner und Hausdiener, auch Kammern für Bediente des Präfidenten, ferner Wafchküchen, Räume für Umdruckpreffen, für die Sammelheizung etc. In einem Halbgefchofs, über dem rückwärtigen Theile der zur Präfidenten-Wohnung führenden Durchfahrt im Erdgefchofs, liegt die zugehörige Kochküche nebft Vorrathskammer und Anrichte. Im Dachgefchofs find Räume für ausgefchiedene Acten, Bücher etc. vorgefehen.

Die Vertheilung der Räume, die Anordnung der Verkehrswege und Treppen ift mit grofser Klarheit und Einfachheit im Grundrifs durchgeführt ; die Anlage erfüllt befonders auch das unumgängliche Er-fordernifs, dafs die durch ihre Beftimmung ausgezeichneten Räume in architektonifch ausgezeichnete Theile des Bauwerkes gelegt find. Diefen Vorzügen gegenüber find beim erften Entwurf Mängel namhaft gemacht worden, die auch bei den hier mitgetheilten, umgearbeiteten Plänen noch nicht völlig befeitigt find. Dies gilt vor Allem von der Erhellung der die grofse Wartehalle umgebenden Vorräume, welche zum Theile durch 4 kleine Lichthöfe in unzureichender Weife bewerkftelligt werden foll. Vier andere kleine Lichthöfe, früher im Inneren der beiden Seitenflügel angebracht, find nunmehr entfernt; an Stelle des thurmartigen Aufbaues über der mittleren Halle ift ein Kuppelbau angeordnet ; auch ift im Uebrigen die äufsere Architektur einheitlicher durchgebildet. Doch haftet ihr, auch in dem für die Ausführung empfohlenen Entwürfe , noch der Mangel eines eigenartigen künftlerifchen Gepräges an, ein äfthetifches Erfordernifs, das bei einem Bauwerk von dem hohen Range des Reichsgerichtshaufes unbedingt verlangt werden mufs. Möge es dem Künftler gelingen, auch diefen Theil feiner hohen Aufgabe bei endgiltiger Feftftellung der Pläne zu erfüllen, gleich wie er hierbei ficherlich nicht verfehlen wird, fein Werk durch Befeitigung fonftiger im Entwurf noch vorhandenen Schwächen zu vervollkommnen.

Bezüglich einiger anderen bemerkenswerthen Juftizpaläfte, die in neuerer Zeit entstanden oder noch im Werden begriffen find, mufs auf die im nachfolgenden Literaturverzeichnifs angegebenen Veröffentlichungen verwiefen werden.

Literatur

über »Gerichtshäufer«. a) Anlage und Einrichtung.

The confiruction of court-houfes and county gaols. Building news, Bd. 28, S. 163.

Endell, F. Ueber Gefchäftshäufer für Amtsgerichte und Landgerichte, fo wie über die zugehörigen Ge-fängniffe. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 79) 88.

b) Ausführungen und Projecte.

Pugm and Britten. Illußrations of the public buildings of London. 2d edit. by IV. H. Leeds. London 1838. Bd. 1, S. 259 : Law cotirts.

Gourlier , Biet , Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conflrnits en France depuis le commencement dti XIXme flècle. Paris 184J—1850.

Band 1, PI. 91,    92: Palais de juflice a. Aix.

127 : Cour d’affifes et tribunal civil a Valence.

37 :    Tribunal de    première    inflance    a    Saint-Lô.

13—15 •    Tribunal    de    première    inflance    a    Clermont-Ferrand.

71, 72 :    Tribunal    de    pret?iière    iłiflance    a    Draguignan.

Band 2, PI.

79—81 : Cour d’afljifles et tribunal civil a Angoulème.

86 : Cour d'afflfes et tribunal de première inflance a Privas.

196—197 - Tribunal civil a Valognes.

47, 48 :    Tribunal    de première    inflance    a    Samt Étienne.

12 :    Tribunal    de première    inflance    h    Arcis-fur-Aube.

133 :    Tribunal    de première    inflance    a    B arc dotierte.

223 :    Tribunal    de première    inflance    a    Gaillac.

Band 3, PI.

325: Tribunal de première inflance a Mortain.

Busse. Das Landgerichts-Gebäude in Elberfeld. Zeitfchr. f. Bauw. 1852, S. 247, 363.

Swanfea guildhall and affize courts. Builder, Bd. 10, S. 264.

Busse. Das neue Stadtgerichts-, Inquifitoriats- und Gefangengebäude zu Breslau. Allg. Bauz. 1854, S. 134. Busse. Kreisgerichtshaus, nebft gerichtlicher Gefangen-Anftalt zu Minden. Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 101. Busse, C. Ausgeführte Bauwerke. 1. Heft: Das Kreisgerichtshaus zu Minden. Berlin 1855.

A critical review of St. George’s hall and the afflze courts, Liverpool. Builder, Bd. 13, S. 3, 26, 53, 126. Busse. Das Gefchäftshaus für das Kreisgericht in Wahrendorf. Zeitfchr. f. Bauw. 1856, S. 7. Herrmann. Rath- und Gerichtshaus in Greifenhagen. Zeitfchr. f. Bauw. 1856, S. 107.

.Mairie, juflice de paix et halle aux grains, a Thoijfley. Revue gén. de l'arch. 1857, S. 273 u. PI. 24. Dietz, C. Das Gerichts- und Poftgebäude zu Springfield, Illinois. Allg. Bauz. 1859, S. 348.

Manchefler afflze courts. Builder, Bd. 17, S. 289, 307, 323, 328, 339; Bd. 23, S. 136. Building news, Bd. 5, S. 393, 421, 425, 440, 465, 469, 489.

Propofed affize courts, Bruffels. Builder, Bd. 20, S. 332, 387.

Busse. Das Landgerichtsgebäude zu Bonn. Zeitfchr. f. Bauw. 1863, S. 329.

Verdier, A. & F. Cattois. Architecture civile et domeflique etc. Paris 1864. Bd. 2, S. 152: Palais de juflice.

Tribunal of commerce. — Paris. Builder, Bd. 23, S. 781.

Neues Gefchäftshaus für das Kreisgericht zu Anklam. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1865, S. 330; 1866, S. 6.

Bailly, A. N. Tribunal de commerce de Paris. Revue gén. de Parch. 1865, S. 248 u. PI. 53—60; 1866, S. 51 u. PI. 18—21.

Bulot, M. Palais de juflice de Nyons. Gaz. des arch. et du bât. 1866, S. 263.

Lisch. Palais de juflice d’Agen. Gaz. des arch. et du bât. 1866, S. 275, 293.

Duc & Dommey. Palais de juflice. Revue gén. de l’arch. 1866, S. 98 u. PI. 26—34; 1867, S. 9 u. PI. 2 — 8; 1868, S. 205 u. PI. 47—30.

Strong. Der neue Juftizpalaft in London. Allg. Bauz. 1867, S. 203.

New courts of juflice. Building news, Bd. 14, S. 18, 57, 79, 75, 95, 117 , 137, 142, 234, 249, 306, 322, 358, 413, 440, 474, 635; Bd. 20, S. 322; Bd. 21, S. 368, 408, 428; Bd. 30, S. 489; Bd. 42, S. 794; Bd. 43, S. 10, 44.

Kind. Kreisgerichts-Etabliffement in Effen. Zeitfchr. f. Bauw. 1868, S. 349.

Le nouveau tribunal de commerce a Paris. Nouv. annales de la conft. 1868, S. 61.

Duc. Cour des cafjations au palais de juflice, a Paris. Moniteur des arch. 1868, PI. 147, 1591 165, 174, 175, 183, 191, 194, 197, 199, 201, 203, 206—208, 214, 215; 1869, PI. 555; 1870—71, PI. 4, 16, 17, 23, 30, 41, 48, 57, 66; 1872, PI. 8, 30, 33; 1879, PI. 6 ; 1880, PI. 1, 3, 4, 6, 16, 17, 21, 31, 36, 46 u. PI. aut. XI—XII.

Oppermann, C. A. Palais de juflice, tribunal civil, tribunal de commerce et juflice de paix. Nouv. annales de la confl. 1869, S. 53.

The high court, Calcutta. Builder, Bd. 27, S. 857.

Briflol afflze courts. Building news, Bd. 16, S. 50; Bd. 20, S. 297, 450.

Voit, v. Die neueren Landgerichts- und Polizei-Gefängnifsbauten in Bayern. Zeitfchr. d. bayer. Arch.-u. Ing.-Ver. 1870, S. 93.

New affize courts, Durham. Builder, Bd. 28, S. 64.

Street, G. E. Intended courts of jujlice in the Strand. Builder, Bd. 28, S. 666.

Duc & Daumet. Palais de jufiice de Paris. Moniteur des arch. 1870—71, PI. 49; 1872, PI. 4, 20. Dardel, R. Monographie du palais du commerce élevé a Lyon fous l’adminifiration de M. Vaïjfe. Paris 1868.

New law courts and corporate buildings, Birmingham. Builder, Bd. 29, S. 684. Architect, Bd. 35, S. 221. New courts of jufiice. Builder, Bd. 25, S. 69, 89, 112, 144, 190, 208, 223, 292, 309, 644, 884; Bd. 29, S. 949; Bd. 30, S. 25, 91, 109; Bd. 43, S. 746.

Court-houfe, bell tower, and prifon, third judicial difirict, New York. Building news, Bd. 29, S. 36. Wanckel. Das neue Gerichtsamts-Gebäude zu Jołianngeorgenftadt. Deutfche Bauz. 1872, S. 135.

Voit, A. Décoration der Gerichts-Säle im Juflizgebäude zu Zweibrücken. Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1872, S. 8 u. 23.

Manchefier new city court-houfe. Builder, Bd. 30, S. 1029.

Conradi, C. Das Gerichts- und Spritzen-Haus in Kirn. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1873, S. 6. Palais de jufiice du Pdavre. Encyclopédie d'arch. 1874, S. 44, 110 u. PI. 189, 195, 1991 216, 229.

Moniteur des arch. 1874, PI. 32, 39, 48; 1875, PI. 7, 8, 28, 29; 1876, PI. 46.

Newcafile police courts. Builder, Bd. 32, S. 947.

Le palais de jufiice fédéral. Eifenb., Bd. 4, S. 224.

Nouveau palais de jufiice de Bruxelles. Semaijie des conjl. 1876—77, S. 222.

Projekt eines Juftizgebäudes für die Strafrechts-Pflege nebtt Unterfuchungsgefängnifs in Hamburg. Deutfche Bauz. 1877, S. 433.

Landgerichts-Gebäude in Dresden : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 276.

Die Konkurrenz für Entwürfe zu dem Schweizer Bundes-Juftizpalaft in Laufanne. Deutfche Bauz. 1878, S. 40, 161.

Palais de jufiice fédéral a Laufanne. Befprechung der Concurrenzpläne. Eifenb., Bd. 8, S. 20, 25, 40, 46, 62 u. 72.

VlONNOis. Refiauration et agrandiffement du palais de jufiice a Dijon. Moniteur des arch. 1878, S. 106, 116, 137, 149, 165, 182 u. PI. 16—18, 27 — 28, 40—42, 46—47, 48, 53, 54; 1879, PI. 3, 4.

The palace of jufiice, Paris. Builder, Bd. 36, S. 245.

The court of fmall caufes, Calcutta. Builder, Bd. 36, S. 300.

The new law courts, Vienna. Builder, Bd. 36, S. 962; Bd. 37, S. 202, 204.

ViONNOis, F. Architecture civile bourguignonne. Refiauration et agrandiffement du palais de jufiice de Dijon. Paris 187g.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architecten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 105, 106, 123, 124: Juftizgebäude zu Dresden; von Trobsch & Eck.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1878 in der Ausführung begriffen gewefen find. XI. Gefchäftshäufer für Gerichte. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 544.

Das neue Juftiz-Gebäude in Stuttgart. Deutfche Bauz. 1879, S. 494.

Lange, A. Neues Amtsgerichts-Gebäude und Pfarrhaus zu Euskirchen. Deutfche Bauz. 1879, S. 532. Koch, A. Palais de jufiice fédéral a Laufanne. Eifenb., Bd. 10, S. 31.

The new courts of jufiice, Stuttgart. Builder, Bd. 37, S. 12, 14.

New police-courts and fiation, Bow fireet. Builder. Bd. 37, S. 686.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1879 in der Ausführung begriffen gewefen find. A. Aus dem Gebiete des Landbaues. XII. Gefchäftshäufer für Gerichte. Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 537.

Das Jefferfon-Market-Gerichtshaus in New-York. Deutfche Bauz. 1880, S. '57.

Das neue Landgerichts-Gebäude zu Zwickau. Deutfche Bauz. 1880, S. 95.

Der Neubau des Criminalgerichts-Etabliffements zu Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 304, 310. Wielemans, A. v. Pavillonhelm am k. k. Juftiz-Palafle in Wien. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1880, S. 137.

Das neue Juftizgebäude in Stuttgart. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 251.

Poelaert, S. Nouveau palais de jufiice de Bruxelles. Notice defcriptive par F. Wellens. Brüffel 1881. Wiener Neubauten. Serie B. Wiener Monumental-Bauten. 1. Band. Wien 1881—85. Juftizpalaft von A. v. Wielemans.

Der k. k. Juftiz-Palaft in Wien. Wien 1881—85.

Herrmann. Landgerichtsgebäude in Potsdam. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 124.

Dietrich, A. Landgerichtsgebäude in Mülhaufen im Elfafs. Zeitfchr. f. Baukde. 1881, S. 515.

Runge. Bau des Gerichts-Gebäudes zu Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881,

s. 155*

Mairie et juftice de paix a Netivy-le-Roi. Encyclopédie d’arch. 1881, S. 89 u. PL 757j 75^-Deßgn for a county court. Architecte Bd. 25, S. 337.

Das neue Criminalgerichtsgebäude zu Berlin, im Stadttheile Moabit. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 206; 1882, S. 56.

Neues Juflizgebäude in Hannover: Unger , Th. Hannover. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Hannover 1882. S. 176.

Canzler, A. Das neue Juftizgebäude in Dresden. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 1.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1880 in der Ausführung begriffen gewefen find. XII. Gefchäftshäufer für Gerichte. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 144.

Thienemann, O. Das neuerbaute Kreisgerichtsgebäude in Neutitfchein. Allg. Bauz. 1882, S. 105. Gefchäftsgebäude für das Amtsgericht in Stettin. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 232.

Gefchäftsgebäude und Gefängnifs für das Landgericht und die Amtsgerichte in Flensburg. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 336.

Lehmbeck. Ueber die neuen Gerichtsgebäude in Hamburg, Hannover, Braunfchweig und Kaffel. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1882, S. 326.

Das Juftiz-Palais mit dem damit verbundenen neuen Gefangenen-Haufe zn Dresden. Deutfehes Baugwks.-Bl. 1882, S. 305, 321, 339.

Palais de jußiee et cotir de caffation, a Paris. Revue gén. de l'arch. 1882, S. 124, 263 u. PL 32—33. The new law courts, Melbourne. Architect, Bd. 26, S. 335-

Wanckel, O. Das Landgerichtsgebäude in Zwickau. Zeitfchr. f. Bauw. 1883, S. 361.

Das Gefchäftshaus für das Landgericht in Guben. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 145.

Erweiterungsbau des Gerichtsgebäudes in Köln. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 457.

Neubau eines Amtsgerichts für die Stadt Buckau bei Magdeburg. Baugwks.-Ztg. 1883, S. 868.

New palace of juftice, Bruffels. Building news, Bd. 45, S. 1000; Bd. 46, S. 552. Architect, Bd. 30, S. 257.

United ftates court-houfe, Detroit. American architect, Bd. 14, S. 163.

United ftates court-houfe, Peoria. American architect, Bd. 14, S. 174.

Das neue Juftizgebäude in Stuttgart: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 109.

Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten , welche im Laufe des Jahres 1882 in der Ausführung begriffen gewefen find. XIII. Gefchäftshäufer für Gerichte. Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 80.

Zimmermann. Das neue Strafjuftizgebäude zu Hamburg. Deutfche Bauz. 1884, S. 113, 137.

Die Gefammt-Baukoften des k. k. Juftiz-Palaftes in Wien. Zeitfchr. des oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1884, S. 142.

Interior of the new fhire hall, Shrewsbury. Architect, Bd. 31, S. 281.

Gerichtshäufer in Mailand: Milano tecnica dal i8yç al 1884 etc. Mailand 1885. S. 262.

Herrmann. Das Criminalgerichts-Etabliffement zu Berlin, im Stadttheile Moabit. Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 15, 522.

Amtsgerichtsgebäude für Balve in Weftfalen. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 86.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zum Reichsgerichtshaufe in Leipzig. Centralbl. d. Bauverw. 1885. S. 113.

Neubau des Gerichtsgebäudes in Frankfurt a. M. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 343.

Die Konkurrenz für Entwürfe zum Reichsgerichtshaufe in Leipzig. Deutfche Bauz. 1885, S. 149, 261, 173. 185.

Das neue Gefchäftsgebäude für die Zivil-Abtheilungen des Landesgerichts und Amtsgerichts Berlin II am Hallefchen Ufer No. 29—31. Deutfche Bauz. 1885, S. 425.

Der neue Juftiz-Palaft in Brüffel. Deutfche Bauz. 1885, S. 509, 521, 533.

Camut, E. & Breasson. Palais de juftice a Meaux. Nouv. annales de la confł. 1885, S. 161.

Palais de juftice d'Alger. Encyclopédie d'arch. 1885, S. 58 u. PI. 991, 1002, 1007, 1013, 1021, 1025.

252

Endell U. Wiethoff. Statiflifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. II. Berlin 1886. XII: Gefchäfts-häufer für Gerichte.

Gerichtsgebäude in Frankfurt a. M. : Frankfurt a. M. und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 232. Zufammenftellung der bemerkenswertheren Preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1884 in der Ausführung begriffen gewefen find. A. Im Gebiete des Landbaues. XIII. Gefchäftshäufer für Gerichte. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 438.

Erweiterungsbau des Gerichtsgebäudes in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 70.

Der neue Juflizpalaft im Haag. Deutfche Bauz. 1886, S. 97.

Ballu, A. Palais de juftice a Buchareß. Semaine des conft., Jahrg. 11, S. 125.

Selected deßign for the Birmingham law courts. Builder, Bd. 5¹1 S. 160.

The Birmingham afßize courts. Building news, Bd. 51, S. 232. Architecte Bd. 36, S. 377.

Propofed »City courts«, Toronto. Building, Bd. 5, S. 19.

Wulliam et Farge. Le recueil d'architecture. Paris.

6e année, f. 3J, 5^: Tribunal de commerce de Fécamp ; von Bernard. je année, f. 2, 3 : Tribunal de Cholet; von Jumelin.

f. 20: Tribunal de commerce à Yvetot; von Lefort.

8e année, f. 2, jy : Tribunal de Rethel; von Couty & Reimbeau. çe année, f. 14, 23: Palais de jußice de Sarlat ; von Dubet.

f. 2J, 42, 33: Palais de jußice a Dijon; von Vionnois.

Croquis d'architecture. Intime club. Paris.

1866—6j, No. II, f. 2, 3: Tribunal de i'ere inßance.

No. V, f. 3,6 : Un palais de jußice.

; Palais de jußice d Alger.

1868—6g, No.    I, f. 4

186g—Jo, No. VI, f. 3, 4

18 Jo—ji, No. II, f. 3 : Une ßalle de cour d’affifes.

i8j2, No. IX, f. 2, 3: Un palais de jußice du Havre.

Un palais de jußice pour Paris.

: Le palais de jußice de Charleroi.

18 J4, No. I, f. 3: Un palais de jußice pour un chef-lieu de département de 3e ordre. i8j6, No. II, f. 3—6 No. III, f. 1, 2 18jJ, No. II, f. 3—6 )

No. III, f. 1-3 S

1883, No. X, f. 1: Projet de palais de jußice pour Bucharefl.

2. Kapitel.

Gefangenhäufe r.

Von Theodor v. Landauer und Dr. Eduard Schmitt.

Im vorliegenden Kapitel füllen unter obiger Ueberfchrift eben fowohl die Ge-fängniffe im engeren Sinne, alfo die Häufer für Unterfuchungs- und Haft-Gefangene, als auch die eigentlichen Straf-Anftalten (einfchl. der Zuchthäufer), fo weit fie nicht zur Unterbringung von jugendlichen Verbrechern dienen oder unter die Zwangs-Arbeitshäufer einzureihen find, behandelt werden.

a) Allgemeines.

1) Gefchichtliches über die Entwickelung des Gefängnifsbaues.

²3°*    Die Erbauung von Gefängniffen behufs der Verbüfsung von Strafen mittels

an.

Gefangnifle. Entziehung der Freiheit nach befonderen Grundfätzen gehört der neueren Gefchichte Bis zum XVIII. Jahrhundert waren faft fämmtliche Gefangenhäufer, deren

fyftematifche Errichtung überhaupt erft von der Mitte des XVI. Jahrhundertes datirt, mehr Gefellfchafts-Locale für den Auswurf der Menfchheit, Pflanzftätten fittlicher Verwilderung, in denen die Gefangenen ohne Trennung der Gefchlechter und des Alters und ohne Befchäftigung ein ungeordnetes Zufammenleben führten, deffen verderbliche Folgen endlich zu einer neuen Epoche in der Gefchichte des Gefängnifs-wefens führten ²⁶³). Im Jahre 1786 bildete fich in Nord-Amerika ein Verein unter dem Namen »Philadelphifche Gefellfchaft zur Milderung des Elendes in den öffentlichen Gefängniffen«, defsgleichen in Bofton, und in Europa drangen Philanthropen, wie Howard in England, Montesquieu in Frankreich, Filangieri und Beccaria in Italien auf Reformen im Gefängnifswefen.

231.

Neuere

Gefängniffe.

232.

Bedingungen.

Die erften Spuren eines Umfchwunges finden fich in dem im Jahre 1771 unter Maria Thereßa auf den Antrag des Vicomte Vilain XIIII erbauten, nach neuen Principien organifirten Gefängniffe zu Gent. An Stelle der Zufammenhäufung der Gefangenen, ohne Riickficht auf Gefchlecht und Alter, der Unordnung, Unfittlichkeit und Unthätigkeit trat Scheidung der Männer, Frauen und Kinder, Disciplin und Zwangsarbeit; die gebräuchlichen gemeinfchaftlichen Schlaffäle wurden durch Einzel-Schlafzellen erfetzt, und es finden fich in diefem Gefängniffe fchon die Keime der fpäter mit fo grofsen Erfolgen durchgeführten Grundfätze ; leider wurden die giinftigen Erfolge diefer Organifation bald wieder unterbrochen aus Gründen, welche näher anzugeben hier zu weit führen würde.

Das Gefängnifs in Gent blieb aber der Ausgangspunkt für die fernere Entwickelung der Gefängnifsfrage, nicht nur in Europa, fondera auch in Amerika.

Dort bildeten fich, wie weiter unten näher ausgeführt werden foll, in den erften Jahrzehnten unferes Jahrhundertes die unter fich wefentlich verfchiedenen Syfteme der gemeinfchaftlichen Arbeit bei Tage, unter ftrenger Auflage des Stillfchweigens, und der Trennung während der Nacht einerfeits und das der völligen Ifolirung der Gefangenen bei Tag und bei Nacht andererfeits weiter aus, und es find in den nordamerikanifchen Staaten von 1816—40 nicht weniger als 28 Straf-Anftalten nach den vorerwähnten Syftemen erbaut worden.

Bald darauf wurden, insbefondere auf Grund der Berichte des 1832 nach Amerika gefendeten Infpectors der englifchen Gefängniffe, William Crawford, welcher fich für die Ifolirung der Gefangenen entfchied, in England, Schottland und Irland eine gröfsere Zahl von neuen, für Einzelhaft beftimmten Gefängniffen erbaut, eben fo in Frankreich, welches Beaumont und de Tocqueville nach Amerika fandte, in Holland, Schweden, Preufsen und Baden der Bau neuer Gefängniffe in Angriff genommen. Mehr als ein anderes Land aber hat Belgien auf dem Gebiete des Ge-fängnifswefens mit den Einrichtungen vergangener Zeiten gebrochen, indem es das 1835 begonnene Werk der Organifation feines Gefängnifswefens energifch verfolgte, fo dafs es nunmehr 28 neue Zellengefängniffe befitzt, welche in Bezug auf die Ge-fundheitspflege der Gefangenen den höchften Anfpriichen genügen und durch ihre Conflruction die Durchführung einer planvoll geordneten Verwaltung ermöglichen.

2) Straf-Syfteme.

Zu denjenigen Factoren, welche jede Gefängnifsverwaltung vorausfetzen mufs, wenn — ganz abgefenen von den mehr oder weniger idealen Zwecken einer

263) im Jahre 1703 wurde in Rom das erfte Zellengefängnifs (durch Fontana) erbaut: daffelbe war für liederliche Burfchen beftimmt.

254

Befferung der Gefangenen — Ordnung und Disciplin in der betreffenden Anftalt erhalten und zum minderten keine Verfchlimmerung des fittlichen Zuftandes der Gefangenen erzielt werden foll, zählen vor »anderen:

a) die Trennung der männlichen Gefangenen von den weiblichen, der er-wachfenen von den jugendlichen;

ß) die Befchäftigung derfelben mit ihren Fähigkeiten entfprechenden Arbeiten, im Falle der Vereinigung unter beftändiger Aufficht;

y) die Unterbringung der Gefangenen während derjenigen Zeit, in welcher diefelben nicht beauffichtigt find, alfo insbefondere bei Nacht, aber auch an Sonn-und Fefttagen, in den Stunden, in welchen diefelben nicht zum Gottesdienft oder zur Bewegung im Freien vereinigt und einer Ueberwachung unterzogen find, in ab-gefonderten Räumen.

Diefe Einrichtungen müffen, wie gefagt, allen gut verwalteten Gefangnififen eigen fein. Aufserdem aber haben fich zur Erzielung befonderer Bufs- und Befferungs-zwecke, je nach der Auffaffung der Vorzüge und Nachtheile der Vereinigung oder der Trennung der Gefangenen unter fich und des Einfluffes, welcher durch erziehende Mittel auf deren Wiederherftellung zu nützlichen Mitgliedern der menfchlichen Ge-fellfchaft gewonnen werden kann, die nachllehend kurz erwähnten befonderen Straf-Syfteme entwickelt, nach welchen auch die baulichen Einrichtungen verfchiedene find.

²33-

Auburn’fches

Syftem.

234.

Syftem

der

Einzelhaft.

a) Auburn’fches oder Schweigfyftem. Daffelbe verlangt Vereinigung der Gefangenen bei Tage unter ftillfchweigender Befchäftigung und ftrenger Aufficht, Trennung dagegen während der Nacht in befonderen Schlafzellen.

Anknüpfend an die fchon einige Jahrzehnte zuvor in Gent eingeführte Organifation der Trennung und Befchäftigung der Gefangenen, fo wie im Anfchlufs an das durch Papft Clemens IX. im Hofpital von St. Michael zu Rom eingeführte, auf Abfonderung und Arbeit gegründete Pönitentiar-Syftem ift diefes Syftem auf Grund der Bemühungen einer Gefellfchaft von Menfchenfreunden in Bofton erftmals durch die 1821—23 erfolgte Erbauung eines befonderen Flügels der Straf-Anftalt in der Stadt Auburn für den weltlichen Theil des Staates New-York eingeführt worden. Bis zum Jahr 1837 waren fchon 14 weitere Gefängniffe nach diefem Syfteme in den Vereinigten Staaten neu erbaut, nämlich eines für die Stadt New-York auf der Infel Blackwell, ein weiteres in Sinfing für den Staat New-York, in Windfor für den Staat Vermont, in Concord für den Staat New-Hampfhire, in Wethersfield für den Staat Connecticut, in Charlestown für den Staat Maffachufetts, in Baltimore für den Staat Maryland, in Milledgeville für den Staat Georgia, in Nafhville für den Staat Tenneffee, in Frankfort für den Stadt Kentucky, in Columbus für den Stadt Ohio, in Baton-Rouge für den Staat Louifiana, in Wafhington für den Bundesbezirk von Columbien, fo wie das Graffchafts-Gefängnifs von Worcefter im Staat Maffachufetts ²⁶⁴).

In Europa finden wir diefes Syftem insbefondere in der Schweiz, wofelbft demfelben noch eine Claffification der Gefangenen nach ihren moralifchen Eigenfchaften beigefügt wurde, insbefondere in Laufanne, Genf und St. Gallen, fodann in Sardinien in den Anfangs der vierziger Jahre neu erbauten Anftalten bei Turin und Aleffandria. Auch in anderen Staaten, in Frankreich, Preufsen und im übrigen Deutfchland, finden fich neu erbaute Gefängniffe mit Vereinigung der Gefangenen bei Tag und Trennung bei Nacht, wenn auch ohne das fich als unhaltbar erwiefene Gebot abfoluten Stillfchweigens, fo in Lyon, Nanterre, Paris, Halle, Aachen etc.

ß) Syftem der Einzelhaft. Nahezu gleichzeitig mit dem Auburn’fchen Syftem entwickelte fich in den erften Jahrzehnten unferes Jahrhundertes, ebenfalls in Nord-Amerika, und zwar in Pennfylvanien, das Syftem der Einzelhaft, in der erften Zeit in gänzlicher Trennung der Gefangenen unter fich und von der Aufsenwelt beftehend, in der den Anfchauungen der Quäker entnommenen Abficht, durch Einkehr in fich den Gefangenen zur Einwirkung des göttlichen Geiftes, zur Bufse und Befferung zu führen, fpäter durch Befuche der Anftaltsbeamten und Gefängnifsfreunde, fo wie

26i) Abbildungen hievon giebt Julius in feinem Werke: Nordamerikas fittliche Zuftände. Leipzig 1839.

durch Abkürzung der Strafdauer, zeitweife auch durch Zurückverfetzung in Gemein-fchaftshaft, gemildert.

Ausgehend von der Unnatur des abfoluten Stillfchweigens und der Unmöglichkeit, daffelbe aufrecht zu erhalten, fo dafs der Zweck, die Verfehlechterung der Gefangenen durch Mittheilungen unter fich zu verhindern, ja doch nicht erreicht wurde, wollte das Syftem der Einzelhaft den Gefangenen allen üblen Einflüffen feiner Mitgefangenen entziehen, und ihn durch Nachdenken in der Einfamkeit zum Bewufft-fein der verwirkten Schuld und zur Umkehr vom Wege des Lafters bringen.

Auch hierbei hat man fich groben Täufchungen hingegeben und zu wenig Riickficht auf die Verfchiedenheit der phyfifchen und pfychifchen Eigenfchaften der Gefangenen genommen und in Folge deffen längere Zeit hindurch nur verkehrte Refultate gewonnen. Erft fpäter wurde noch in Amerika, vornehmlich aber in England und Belgien, das an fich allein richtige Princip der Trennung milder und ver-ftändiger und mit den beften Erfolgen durchgeführt.

Das erfte pennfylvanifche Gefängnifs wurde Dank den Bemühungen der fchon oben erwähnten »Philadelphifchen Gefellfchaft zur Milderung des Elends in den öffentlichen Gefängniffen « im Jahre 1825 für den Staat Pennfylvanien bei Philadelphia erbaut und 1829 bevölkert, bald darauf noch mehrere andere: zu Pittsburg ein Staatengefängnifs für den weltlichen Theil Pennfylvaniens, je ein weiteres zu Trenton für den Staat New-Jerfey, zu Providence für den Staat Rhode-Island, zu Montreal für die Provinz Nieder-Canada, das Haftgefängnifs der Stadt New-York, fo wie 2 Graffchafts-Gefängniffe zu Philadelphia und Pittsburg etc., fämmtlich nach dem Syftem der vereinzelten Haft unter Anwendung der vom englifchen Bau-meifter fohn Haviland erfundenen Plane.

Als 1834 England feinen vieljährigen Gefängnifs-Infpector William Crawford und bald darauf Frankreich Beaumont und Tocqueville, Blouet, Ducpétiaux, Moreau, Clirißoph nach Nord-Amerika zum Studium des Gefängnifswefens in den Vereinigten Staaten fandte, waren dafelbft feit 1816 fchon 28 neue Gefängniffe theils nach Auburn’fchem, theils nach Philadelphifchem Syftem erbaut.

England entfehied fich auf den Grund der 1838 erftatteten Berichte feiner .Gefängnifs-Infpectoren Crawford und Withwort Ruffel für das Syftem der Einzelhaft, und nachdem fchon zuvor wefentliche Ver-befferungen in den älteren Gefängniffen Milbank und Coldbathfields-prifon zu London, im Corrections-Haus zu Glasgow in Schottland vorgenommen waren, entftanden bald neue Strafhäufer nach dem Syftem der Einzelhaft, voran das neue von Jebb erbaute Muftergefängnifs in Islington bei London, zu welchem im Jahre 1840 der Grundftein gelegt wurde; fodann das grofse Gefängnifs für Einzelhaft bei Perth in Schottland, das Graffchafts-Gefängnifs zu Belfaft in Irland, das Stadtgefängnifs zu Bath in England, die Gefängniffe zu Hartford, Briftol, Hereford, Peterborough. Scarborough, Buckingham und Wilton, die Graffchafts-Gefängniffe von Sterafford und Becks etc.

Gleichzeitig begann der Neubau von Gefängniffen für Einzelhaft in Belgien, und es find dafelbft von 1835 an bis auf die neuefte Zeit, wie fchon oben angeführt, nicht weniger als 28 Gefängnifs-Neubauten zur Ausführung gekommen, nämlich jene zu Londres, Brüffel (2), Marche, Lüttich, Brügge, Dinant, Verviers, Charleroi, Courtrai, Antwerpen, Haffelt, Louvain (2), Gent, Termonde, Mons, Alon, Tournai, Hui, Malines, Neufchateau, Namur, Ypres, Fumes, Nivelles, Audenaarde und Tournhout.

Auch in Frankreich wurden einige gröfseren Gefängniffe ausfchliefslich nach dem Syftem der Einzelhaft gebaut, u. A. die Gefängniffe Mazas und La Roquette in Paris, eben fo in Schweden und Norwegen die Gefängniffe zu Stockholm und Chriftiania, fodann in Preufsen das Gefängnifs in Moabit nach dem Vorbild des Muftergefängniffes zu London, in Hannover ein neues Zellengefängnifs, in Baden das Männer-Zuchthaus zu Bruchfal, in Bayern das Zellengefängnifs zu Nürnberg, in Württemberg das Zellengefängnifs zu Heilbronn etc.

235-

Gemifchtes

Syftem.

Y) Gemifchtes Syftem. Eine Verbindung der beiden vorgeführten Syfteme — abgefehen von dem Gebot des Stillfchweigens, welches ja keinen Einflufs auf die baulichen Einrichtungen einer Straf-Anftalt hat — findet fich in vielen Gefängniffen fchon aus dem Grunde, weil in Gemeinfchafts-Gefängniffen neben den zur Vereinigung beftimmten Arbeitsfälen eine Anzahl Zellen zur Abfonderung einzelner Gefangenen, andererfeits in Gefängniffen mit Einzelhaft Arbeitsfäle zur Unterbringung

256

derjenigen Gefangenen unentbehrlich find, welche aus pfychifchen oder phyfifchen Gründen die Einzelhaft nicht ertragen können oder doch zeitweife aus derfelben in die Gemeinfchafts-Locale verfetzt werden miiffen.

So weit eine folche Verbindung in nur untergeordneter Weife oder nur für Disciplinar-Zwecke befteht, läfft fich hiergegen nichts einwenden ; bei gröfserer Ausdehnung aber mufs ein gemifchtes Syftem der Einheit des Planes und der Ueber-fiçhtlichkeit der zu treffenden Einrichtungen nothwendig Abbruch thun. Es ift daher vorzuziehen, für beide Syfteme getrennte Anftalten zu errichten und die baulichen Einrichtungen für jedes derfelben möglichft confequent ein- und durchzuführen, im Falle der Nothwendigkeit des Uebertrittes von einem zum anderen aber eine Ver-fetzung der Gefangenen aus der für Gemeinfchaft erbauten Anftalt in die für Einzelhaft beftimmte und umgekehrt vorzunehmen.

236.

Irifches

Syftem.

237.

Galeeren

und

Bagni.

238.

Entziehung

der

Freiheit.

§) Irifches oder Progreffiv-Syftem. Diefes verdankt feine feit dem Jahre 1854 in England ins Werk gefetzte Einführung Sir Walter Crofton. Daffelbe theilt die Durchführung der Haft in 4 Stadien, deren erftes in einer 8 bis 9 Monate währenden Einzelhaft, das zweite in gemeinfchaftlicher Zwangsarbeit in mehreren Claffen, mit Vorrücken von einer niederen zur höheren Abtheilung, das dritte in der Verbringung der Gefangenen in eine Zwifchenanftalt gewerblichen oder land-wirthfchaftlichen Charakters und deren viertes in der Beurlaubung folcher Gefangenen, deren Aufführung eine Rückkehr in die menfchliche Gefellfchaft unbedenklich er-fcheinen läfft, und in Stellung derfelben unter polizeiliche Aufficht bis zum Ablauf ihrer Strafzeit befteht.

Daffelbe hat bis jetzt entfchieden die günftigften Refultate nachzuweifen, verlangt aber für fich keine befonderen baulichen Einrichtungen, wefshalb deffelben hier nur kurz erwähnt wird.

Befondere Arten von Strafeinrichtungen haben oder hatten die feefahrenden Nationen in den Kriegsgaleeren und den Bagni.

Galeere war im Mitelalter der Name für die Kriegsfahrzeuge. Das Rudern in denfelben war eine fchwere Arbeit, und die chriftlichen Staaten verwendeten defshalb dazu fchon beftrafte Verbrecher oder türkifche Kriegsgefangene. Diefe Ruderer, Galeerenfclaven genannt, wurden mittels Ketten an die Ruderbänke gefchloffen, und ihr Loos war ein fehr graufames.

Mit dem Namen Bagno wurden in Frankreich unter Ludwig XIV. die Straf-Anftalten für fchwere Verbrecher belehnt; fie traten an die Stelle der bis dahin gebrauchten Galeeren. Die Sträflinge wurden zu Hafen- und Arfenal-Arbeiten verwendet. Zu förmlichen Straf-Anftalten wurden die Bagni 1749 gemacht, fo z. B. zu Toulon, Breft, Rochefort, Lorient (letztere für Militärfträflinge). Die Gefangenen wurden ftreng behandelt ; fo weit die Arbeit es geftattete, waren je zwei ftets mit Ketten an einander gefchloffen. Unter Napoleon III. wurde in Frankreich die Zwangsarbeit im Bagno mit dem Syftem der Straf-Colonien vertaufcht. In Italien beftehen zur Zeit noch Bagni.

3) Arten der Gefängniffe.

Die Entziehung der P'reiheit wird gefetzlich verfügt zum Zweck der Unter-fuchung, zur Verwahrung von Angeklagten und Schuldnern, fo wie zur Verbiifsung von Strafen kürzerer und längerer Zeit. Hiernach entfteht die Nothwendigkeit der Erbauung von Unterfuchungs- und Haft-Gefängniffen, fo wie von kleineren und gröfseren Straf-Gefängniffen.

Unterfuchungs-Gefangene, Haft-Gefangene, Schuld-Gefangene und Gefangene mit kürzerer Strafzeit werden gewöhnlich in den Bezirks-Gefängniffen, meiftens in Einzelhaft, Gefangene, welche zu längerer oder entehrender Strafe verurtheilt find, in befonderen Anftalten untergebracht.

Das Deutfche Strafgefetzbuch insbefondere beftimmt folgende mit Freiheitsentziehung verbundene

Strafen :

a) Lebenslängliche oder zeitliche Zuchthausflrafe, letztere von i bis x 5 Jahren, während welcher die Verurtheilten zu den in der Straf-Anftalt eingeführten Arbeiten anzuhalten find ;

ß) Gefängnifsftrafe von 1 Tag bis 5 Jahren, während welcher die Verurtheilten auf eine ihren Fähigkeiten und Verhältniffen entfprechende, angemeffene Weife zu befchäftigen find;

Y) lebenslängliche oder zeitliche Feftungsflrafe, letztere bis zu 15 Jahren, beftehend in Freiheitsentziehung mit Beauffichtigung der Befchäftigung und Lebensweife der Gefangenen ;

8) Haftflrafe bis zu 6 Wochen, beftehend in einfacher Freiheitsentziehung.

Sowohl die Zuchthaus- als die Gefängnifsftrafe kann, fowohl für die ganze Dauer, als für einen Theil der erkannten Strafzeit, in Einzelhaft vollzogen werden , welche jedoch ohne Zuftimmung des Gefangenen die Dauer von 3 Jahren nicht überfteigen darf.

²39-

Arten

der

Die Feftungsflrafe wird in Feftungen, auch in anderen hierzu befonders be-ftimmten Räumen vollzogen; es verbleiben fomit nur 3 Arten von Gefangenen, für deren Unterbringung in befonderen Gebäuden zu forgen ift; die Haftflrafe wird Gefängniffe-gewöhnlich in den für Unterfuchungszwecke erforderlichen Localen in einem und demfelben Gebäude verbüfst.

Demnach haben wir als getrennte Gefangen-Anflalten zu betrachten:

a) die am Sitze der Bezirksgerichte und Landgerichte zu erbauenden gerichtlichen Gefängniffe, enthaltend die erforderlichen Unterfuchungs-Gefängniffe, die Haft-Locale und die Gefängniffe der zu kürzerer Strafdauer verurtheilten Straf-Gefangenen ;

ß) die zur Verbüfsung der Gefängnifsftrafen beflimmten Landesgefängniffe,

fo wie

Y) die zur Verbüfsung der Zuchthausflrafe beflimmten Zuchthäufer.

Die Unterfuchungs-Gefängniffe follen in der Regel Einzelgefängniffe fein ; werden die unter ß und y erwähnten Straf-Anftalten für Einzelhaft beftimmt, fo nennt man fie noch insbefondere Zellengefängniffe.

Unter Umftänden kommt noch eine vierte Art von Gefängniffen, die fog. Polizei-Gefängniffe, in Frage. Abgefehen davon, dafs jedes Gefchäftshaus einer Polizei-Behörde mit einigen Arreft-Zellen ausgerüftet werden mufs, in denen die von den Polizei-Organen arretirten Perfonen zunächft oder auf längere Zeit unterzubringen find, ift in vielen Staaten den Polizei-Behörden auch eine Strafgewalt übertragen, indem fie bei fog. Polizei-Uebertretungen, d. h. beim Zuwiderhandeln gegen gewiffe polizeiliche Strafvorfchriften, die Jurisdiction an Stelle der Gerichte ausüben.

In der deutfchen Strafprocefs-Ordnung vom 1. Februar 1877 wird (durch §§. 453 bis 458) den Polizei-Behörden eine folche Gewalt blofs für eigentliche Uebertretungen zugeftanden ; diefelben haben nur das Recht, auf Haft bis zu 14 Tagen oder entfprechende Geldftrafe, fo wie auf eine etwa verwirkte Einziehung zu erkennen.

b) Erfordernifie, Gefammtanlage und HauptabmefTungen.

240.

Erfordernifle,

Die in einem Gefangenhaufe erforderlichen Räumlichkeiten und Anlagen laffen fich unterfcheiden in folche, welche Haftzwecken zu dienen haben, ferner in folche, welche für die Zwecke der Verwaltung beftimmt find, und endlich in folche, welche der Wirthfchafts- und Arbeitsbetrieb nothwendig macht.

Für Haftzwecke find erforderlich:

Einzel- oder

1) Die eigentlichen Hafträume, welche zu unterfcheiden find als: a) Haft- oder Gefängnifszellen für Einzel- oder Ifolirhaft Ifolirzellen ;

Handbuch der Architektur. IV. 7.

ß) Hafträume für Gemeinfchaftshaft — Gemeinfchaftszellen (für 3 bis 6 Per-fonen) und andere gemeinfame Hafträume.

Die Einzelzellen find Tag- und Nachtzellen zugleich; auch viele Gemeinfchaftszellen dienen den darin untergebrachten Gefangenen bei Tag und bei Nacht zum Aufenthaltsraum. Wenn indefs die Gemeinfchaftszellen und die gröfseren gemeinfamen Hafträume von den Gefangenen nur bei Tage benutzt werden, fo find in älteren Gefängniffen für die Nacht

Y) grofse Schlaffäle vorhanden, in denen die Bettftellen untergebracht find ;

beffer ift es, die Gefangenen Nachts von einander zu fondern und d) Nacht- oder Schlafzellen anzuordnen, fei es, dafs jede derfelben von den übrigen ganz gefchieden ift, oder dafs gröfsere Schlafräume in einzelne Schlaf buchten (auch Schlaf käfige oder Schlaf-boxes genannt) getrennt find. Hierzu kommen; noch

s) Straf- oder Dunkelzellen für Vergehen gegen die Hausordnung.

2)    Aufnahme-, Reinigungs- und Desinfections-Zellen für die neu eingelieferten Gefangenen.

3)    Badezellen oder fonftige Reinigungsräume.

4)    Spazierhöfe, in denen die Gefangenen fich im Freien ergehen können.

5)    Krankenzimmer, bezw. Krankenhaus.

6)    Andachtsraum oder Betfaal, Capelle, bezw. Kirche.

7)    Spülzellen, welche die Ausgiiffe aufzunehmen und zur Unterbringung der zur Reinigung nothwendigen Geräthfchaften zu dienen haben.

Für die Zwecke der Verwaltung find erforderlich:

8)    Gefchäftszimmer für den Gefängnifsvorftand (Director, Infpector etc.), bezw. für den Oberauffeher.

9)    Dienftwohnung für diefen leitenden Beamten.

10)    Gefchäftszimmer für Auffeher ¹) und andere Beamten.

11)    Dienftwohnungen für mehrere diefer Beamten — am beften für alle feft angeftellten und verheiratheten Beamten.

12)    Sprech- oder Befuchzimmer, in denen die Gefangenen mit den fie befuchen-den Verwandten etc. fprechen können.

13)    Zimmer, worin die Gefangenen vom Unterfuchungsrichter etc. vernommen werden können ²).

14)    Vorraths-Magazine, Lagerräume für Kleider, Wäfche etc.

15)    Zimmer, erforderlichen Falles Wohnung für den Geiftlichen.

16)    Zimmer, erforderlichen t'allés Wohnung für den Arzt, wohl auch Raum für eine Apotheke.

Bei gröfseren Gefangenhäufern ift noch erforderlich :

17)    Ein Thorgebäude mit dahinter liegendem Vorhof.

Für den Wirthfchafts- und Arbeitsbetrieb find erforderlich:

18)    Kochküche mit Speifekammer, Vor rathskeller, bezw. -Schuppen und allem fonftigen Zubehör.

19)    Bäckerei.

20)    Wafchküche mit allem Zubehör.

21)    Arbeitsräume für die in Gemeinfchaft zu haltenden Gefangenen; verfchiedene Werkftätten für Schreiner, Böttcher, Eifenarbeiter etc.

22)    Magazine für den Arbeitsbetrieb, welche theils zur Unterbringung der zu verarbeitenden Rohftofife, als auch der Arbeitserzeugniffe dienen.

23)    Mafchinelle Anlagen, mit deren Anlage man indefs fehr fparfam fein füllte, da in einem Gefängnifs ftets genügend Arbeitskräfte zur Verfügung flehen.

24)    Hierzu kommen bei fämmtlichen Gruppen von Räumlichkeiten : a) Aborte und Piffoirs;

Unterbringung der Feuerlöfch-Geräthfchaften ;

zur

ß) Räume 7) Hof- und Gartenanlagen.

Nicht in jedem Gefängniffe find alle vorgenannten Räumlichkeiten und Anlagen zu finden ; insbefondere find in den kleineren Gefängniffen viele derfelben nicht vorhanden.

241.

Gefammt

anlage.

242.

Bauftelle

und

Bauart.

In der Gefammtanlage fowohl, als auch bezüglich der Conftruction und Einrichtung der Gefangenhäufer hat fich eine ziemlich grofse Mannigfaltigkeit entwickelt, die fich zum nicht geringen Theile auf die aus einander gehenden Anfchauungen über die Art des Vollzuges der Freiheitsftrafe zurückführen laffen. In demfelben Mafse, als bezüglich des letzteren Punktes die Beftrebungen nach einer gewiffen Einheitlichkeit von Erfolg begleitet waren, konnte auch die Verfchiedenartigkeit in der baulichen Anlage der Gefängniffe allmählich eine geringere werden, und gerade auf diefem Gebiete ift es in neuerer Zeit gelungen, in einer beftimmten Richtung einen gewiffen Erfolg zu erzielen.

Nachdem nämlich fchon früher die Freunde einer Gefängnifs-Reform im Sinne der Einzelhaft fich hin und wieder mit der Frage befchäftigt haben, nach welchen Normal-Bedingungen Zellengefängniffe zu erbauen feien, welche von den da und dort getroffenen Einrichtungen wefentlich und unentbehrlich feien und auf welche verzichtet werden könne, ift von der Verfammlung des »Vereins der deutfchen Strafanftalts-beamten« in Wien am 20. September 1883 eine Commiffion von 7 Mitgliedern zur Beantwortung diefer Fragen niedergefetzt und von derfelben namentlich auch in Rückficht gezogen worden, welche Mittel und Wege fich darbieten, um die hohen Baukoften der Zellengefängniffe erheblich herabzumindern, ohne dabei die Rückfichten auf die Gefundheit der Gefangenen, bequeme Verwaltung und verftändigen, zweckmäfsigen Strafvollzug aus den Augen zu fetzen. Im Jahre 1885 find nun die Befchlüffe diefer Commiffion unter dem Titel »Grundfätze für den Bau und die Einrichtung von Zellengefängniffen« ²⁶⁷) erfchienen, und es wird im Nachftehenden vielfach Anlafs fein, diefe »Grundfätze« anzuführen.

Es wird hierbei auffallen, dafs diefe »Grundfätze« mehrfach von den Regeln abweichen, die von anderer Seite als richtig anerkannt werden, und dafs auch manche Erfahrungsergebniffe damit nicht ganz in Einklang zu bringen find. In folchen Fällen mufs meift das Beftreben, die Baukoften der Zellengefängniffe thunlichft herabzumindern, als Erklärung zu Grunde gelegt werden.

Der bei Entziehung der Freiheit auf mehr oder weniger lange Zeit eintretende Zwang, fich in einem und demfelben Raume aufhalten, bezw. denfelben mit Anderen theilen zu müffen, verlangt beim Bau von Gefängniffen eine forgfältige Beobachtung

2⁶¹) Beigabe zu den Blättern für Gefängnifskunde. Freiburg 1885.

2ÓO

gefundheitlicher Rückfichten, fo wie eine möglichft confequente Anwendung der Vorfchriften der Gefundheitslehre.

Dies gilt in erfter Linie für die Wahl der Bauftelle.

Diefelbe foll eine thunlichft freie, bei Landesgefängniffen und Zuchthäufern aufserhalb der Städte befindliche, mäfsig erhöhte Lage auf wafferdurchlaffendem Untergrund haben und gegen die Einwirkung der kalten Nord- und feuchten Weft-winde gefchützt fein.

So wünfchenswerth eine fanfte Neigung der Bauftelle mit Rückficht auf eine rafche Entwäfferung derfelben erfcheint, fo fehr ift ein allzu ftarkes Gefälle wegen der hierdurch bedingten höheren Fufsmauern, durch welche die gefammte Bauanlage ohne Zweck vertheuert wird, zu vermeiden.

Die in diefer Richtung von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten auf-geftellten Grundfätze lauten :

»Die Anlage von Straf-Gefängniffen inmitten der Städte ift ganz zu vermeiden, eben fo die Anlage in dem vorausfichtlichen Erweiterungsbezirke der grofsen Haupt- und Provinzialftädte, fo wie der Induftrie-Centren. Die befte Lage ift bei einer an der Eifenbahn gelegenen Mittelftadt in der Nähe des Bahnhofes.

Der Bauplatz foll in freier, lichter und luftiger Lage, fern von ftagnirenden Wäffern und Sümpfen, auf anfteigendem oder hoch gelegenem Terrain und trockenem, möglichft durchläffigen Baugrunde und fo hoch gelegen fein, dafs die Befeitigung der Abwaffer leicht und ohne koftfpielige Canalifations- oder Riefel-Anlagen erfolgen kann. Genaue und cliemifche Bodenunterfuchungen müffen ergeben haben, dafs gutes und ausreichendes Trink- und Wirthfchaftswaffer vorhanden ift. Das erforderliche Wafferquantum ift auf ca. 100 ¹ pro Kopf und Tag der auf dem Anftalts-Terrain wohnenden Bevölkerung zu bemeffen . .

Bezüglich der Gröfse des zu wählenden Bauplatzes find verfchiedene Gefichts-punkte mafsgebend. Ift für eine Straf-Anftalt mit gemeinfamer Haft der Betrieb einer Landwirthfchaft beabfichtigt, fo ift naturgemäfs eine beträchtliche Grundfläche erforderlich. Bei Zellengefängniffen verbietet fleh ein folcher Betrieb von felbft, und es ift für diefelben ein übermäfsig grofses Grundftiick unnöthig, ja fogar unzu-läffig. Andererfeits erfordert aber die Sicherheit einer folchen Anftalt, dafs die Umwährungs- oder Ringmauer von zur Anftalt gehörigen Grundftücken umgeben ift, damit nicht etwa von angrenzenden Privatgrundftiicken oder öffentlichen Wegen aus der Verfuch gemacht wird, über die Ringmauer hinweg mit den Gefangenen in Verbindung zu treten; ferner ift ein nicht zu karg bemeffener Platz für den Bau ausreichender Dienftwohnungen und Anlage dazu gehöriger Gärten erforderlich.

Das von der Ringmauer einzufchliefsende Grundftiick ift in feiner Gröfse fo weit einzufchränken, dafs darauf die für Haftzwecke, die Verwaltung und den Wirth-fchaftsbetrieb unbedingt erforderlichen Höfe Platz finden ; eine weitere Ausdehnung vermehrt die ohnedies fchon bedeutenden Koften der Ringmauern.

In den »Grundfätzen für den Bau und die Einrichtung von Zellengefängniffen« ift folgende Be-ftimmung enthalten : »Das für ein Zellengefängnifs beftimmte Areal hat fich in mäfsigen Grenzen zu halten. Für ein Zellengefängnifs von 500 Köpfen genügen zu dem von der Ringmauer umfchloffenen Platze 250 bis 300 a- Das für Beamtenwohnungen und deren Gärten beftimmte, fo wie das fonft noch erforderliche Areal ift fo zu bemeffen, dafs um die Anftalt herum noch ein genügend freies Terrain verbleibt, um diefelbe von Privatgrundftücken oder öffentlichen Wegen zu trennen.«

Bei diefer Raumbemeffung ergeben fich für einen Gefangenen 0,5 bis 0,6a Grundfläche innerhalb des von der Ringmauer umfchloffenen Platzes.

Die anzuwendende Bauart foll hinreichend feft und ficher, möglichft einfach und fparfam, das zum Bau verwendete Material durchaus trocken und, mit Rückficht auf die nöthige Sicherheit, von befonderer Feftigkeit fein.

Indefs ift eine befonders fefte und maffige Ausführung fpeciell nur bei den für den Aufenthalt der Gefangenen beftimmten Theilen erforderlich; für die übrigen,

der Verwaltung und dem Betriebe dienenden Räume ift eine leichtere und einfachere Conftruction zuläffig. Defshalb ift es, im Sinne einer weifen Sparfamkeit, zweck-mäfsig, vom eigentlichen Gefängnifs- oder Hauptgebäude alle Räume fern zu halten, welche in demfelben nicht unbedingt enthalten fein müffen.

Kleinere Gefängniffe werden häufig nur zweigefchoffig erbaut -, gröfsere Ge-fangenhäufer erhalten indefs meift über dem Keller-, bezw. Sockelgefchofs noch 3 weitere Gefchoffe.

Um die verhältnifsmäfsig grofsen Koften des Einzelhaft-Syftemes einigermafsen herabzumindern, hat man in der neueften Zeit bei grofsen Zellengefängniffen (z. B. bei der Straf-Anftalt in Grofs-Strehlitz) von der Anordnung des fonft üblichen, zu Vorrathsräumen, Strafzellen, Heizräumen etc. ausgebauten Kellergefchoffes abgefehen, dafür aber den Fufsboden des unterften Gefchoffes unmittelbar in das Erdreich eingebettet und ungefähr in der Höhe des letzteren angelegt; über diefem Erdgefchofs werden 3 Obergefchoffe errichtet und zu Zellen ausgebaut, wodurch eine erheblich gefteigerte Ausnutzung des umbauten Raumes zu Haftzwecken gegen früher erreicht, aber auch der Dienft in 4 Stockwerken über einander erfchwert wird.

243-

Architektur.

Hinfichtlich der äufseren Architektur ift das Beftreben darauf zu richten, durch einfache, aber folide Einzelausbildung und Zufammenhalten der Gebäudemaffen eine Gefammtwirkung zu erzielen, wie fie in ruhiger und ernfter Weife einem Bedürfnifs-bau entfpricht, fo wie zugleich den Bedingungen einer fachgemäfsen Sparfamkeit und Dauerhaftigkeit Rechnung trägt.

In neuerer und neuefter Zeit wird vielfach einfacher Backftein-Rohbau gewählt, mit thunlichfter Vermeidung von Formfteinen.

244.

Raum-

Bezüglich der Vertheilung der Gelaffe in einem Gefängnifs und der Aneinanderreihung derfelben ift im Allgemeinen darauf zu fehen, dafs zur Erleichterung des vertheilung. Dienftes im Inneren des Baues die gröfste Ueberfichtlichkeit geboten ift, damit nicht nur die für die Gefangenen beftimmten Räume, fondera auch der Dienft des Auf-fichts-Perfonals leicht überwacht werden kann. Im Befonderen find folgende Bedingungen zu erfüllen :

a) Die Sicherheit eines Gefangenhaufes erfordert es, dafs alle Haftzwecken dienenden Räume klar und überfichtlich angeordnet find, fo dafs fowohl fie felbft, als auch der Dienft in denfelben von einem Punkte aus genau und bequem zu über-fehen find.

ß) Es ift ferner im Intereffe der Sicherheit gelegen, dafs die dem Wirth-fchafts- und Arbeitsbetriebe in erfter Reihe dienenden Räume von den Hafträumen getrennt werden.

Y) Sind Gefangene beider Gefchlechter in der Anftalt unterzubringen, fo find Männer- und Frauen-Abtheilung fcharf von einander zu trennen.

S) In gefundheitlicher Beziehung ift erforderlich, dafs fowohl den Hafträumen der Gefangenen, als auch den Beamten durch vorliegende Gebäude Licht und Luft nicht beeinträchtigt oder gar entzogen werde.

245-

Grundrifs

anordnung.

Im Gefängnifsbau der neueren Zeit haben namentlich die nachfolgenden 5 Grundrifsanordnungen Anwendung gefunden.

1) Kleinere Gefängniffe werden in der Regel in der Weife angelegt, dafs man einen Mittel-Corridor von 2,o bis 2,5 m und zu beiden Seiten deffelben die Haftzellen anordnet. Dabei legt man die Axe jenes Corridors gern von Nord nach Süd, weil alsdann die Fenfter der Haftzellen nach Weft und Oft gerichtet find und während

2Ó2

eines halben Tages Sonnenlicht haben. Mein: werden bei folchen kleineren Ge-fängniffen aufser dem Sockelgefchofs, welches die Küchen, Vorrathsräume, Baderäume etc. aufzunehmen hat, 2 Gefchoffe genügen. Häufig enthält das Erdgefchofs die Hafträume für die Frauen, das Obergefchofs jene für die Männer; in erfterem werden auch die Räume für den Gefangen-Auffeher untergebracht.

Für eine derartige Anordnung diene das in Fig. 202 bis 204 dargeftellte Ge-fängnifs zu Oldenkirchen als Beifpiel; wie aus den Grundriffen erfichtlich, ift fowohl Einzel- wie Gemeinfchaftshaft vorgefehen.

Die Trennung der Hafträume für Männer von jenen für Weiber derart, dafs letztere unter, bezw. über den Hafträumen für Männer gelegen find, giebt zu manchen Unzuträglichkeiten Anlafs. Defshalb hat man in kleineren Gefängniffen diefe Scheidung

auch in anderer Weife verfucht, wie dies z. B. beim Amtsgerichts-Gefängnifs zu Merfeburg (Fig. 205 bis 207) der Fall ift.

Ift das Bedürfnifs an Haftzellen und anderen Hafträumen ein gröfseres, fo kann noch ein II. Obergefchofs hinzugefügt werden. In den Vorderbau werden die Verwaltungsräume, bisweilen ein Betfaal etc. verlegt.

2) Bei gröfseren Gefängnifsbauten hat man für die Zellenanlage auch die j_-förmige Grundrifsanordnung gewählt ; diefelbe empfiehlt fich namentlich dann, wenn fowohl Gefangene in Einzelhaft, als auch folche in Gemeinfchaftshaft unterzubringen find ; in den Vorder- oder Kopf bau werden Arbeitsräume und Schlaffäle für die letzteren gelegt, während der nach rückwärts, fenkrecht zum Vorderbau vorfpringende Mittelflügel die Einzel

iSpülzelle

j~

1 Mann

j H ai nj

onnenraum

Strafzellei

Fig. 202.

t M ann

fr

1-

1 M ann

-y

Kir a in Vd e ni z fiillje

L-+-M..J I i ! ¹ ¹

Obergefchofs.

Fig. 203.

J\

H...

nfer

s-r

Fig. 204.

W a s c li

K ii c li e

ii

s--

S3 —

S--

ü 1 zelle

t W e i 1)

jVorrä tïi ej

B a Ł e z e 11 e

1:250

Weiber;

1 Weil

iKell er f.fl.Warte r

•<D--

ii b j e

Vorratîie

Expeditl

K o c li -

Küche

t : il

Speis eKammei!

Kamme r

Kellergefchofs.

Erdgefchofs.

Amtsgerichts-Gefängnifs zu Oldenkirchen.

Zu S.

²⁶3-

1=

I. Obergefchofs.

j ” 1 Mann. |

y' L- ■

m:

I,'''

1 Mann j

II. Obergefchofs.

; ^ 1 Mann.

-L

11

1 Mann. |

........

-i.

! l Mann !

L-

§A

j 1 Mann •

11

WMWÆfà

V,

1 Mann

- -66'7“---

îi

L-

1 Mann. !

r~t

e»l

•L I

1 preufs. Fufs — 313,9 mm

Zoll = 26,2 ,,

1 Mann.

ÆzéjimmwMM* p

®* j 1 Mann, j N y r?............<

^ !    1 Mann

Rauchrohre

VJ

r,

n~n Canal für die Eeizlufl. r^1 Canal für verdorbene Luß. . L. LeucbloOnunjen.

B. B e obaeblungoôffimngen.

!*•    1 Mann !

L-

j 1 Mann î

A

V*

!•”    1 Mann j

A______

—

! \L

1 Mann

4~b-<ÿfc>e: cT^

1k

Éo

sr—

m—mm

cl*---

6'J" jr éV Wascjtiraum

•V

la'io’

6 Mann.

7 4M    7 4’    ^ ft >*

ô Mann. ;;

6tt“

6*9"

>1

9'6m

ÖT

ôj

11 l$ann

V ZX-

ir^F

S c hlâifr aiLin.

o|

"S

---N

—4 !!.t......

.r-

- t-----^ J; .y- - - ». 1:1

mmmm

i.»......i.......,JU-

S c la 1 a

ffS

aal

jhlaf -

Saal

,i

ł- TT»--

i:.!___

!\

-r

JL:

-...

,o

wkrni

Corridor

--4o’u'-------

----Vj iy-----

--35'i’---

;;

•------j

7 Marrn

„°7,C7

il

U A£nrm

J ~~,p.....x 'P ..

•"......r

v-'¹—

, f4r|

'.-"/.7T i":...;;;;

"I—

"Î'

11 Nfann

Aufseher

6 Mann

SÿnAgoge

30 M

àljn. ner

-f

i!

Aufseher

9'»'

ra'lis''

7 ' i*

Mb-łm

„ i>______.

4---V

L.....j..

3t||9’

9'S*

\y

- - nV - — -

--a»*«*--

_ . 79 4"--

mm.

Zweites Gefängnifs der Straf-An. tait am Plötzen-See bei Berlin.

Handbuch der Architektur. IV. 7

Facf.-Repr. nach: Zeitfeh. f. Bauw. 1877, Bl. 56.

2Ó3

zellen enthält. Als Beifpiel diene das fog. 2te Gefängnifs der Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin, wovon 2 Grundriffe auf neben flehender Tafel wiedergegeben find.

Daffelbe ift zur Aufnahme von ca. 450 männlichen Gefangenen beftimmt und zerfällt in zwei Haupt-theile, von welchen der gröfioere und vordere für ge-meinfame Haft, der nach hinten fenkrecht auf die Mitte des erfteren angebaute Flügel für Einzelhaft eingerichtet ift. Das Vordergebäude enthält aufser dem Keller- und Erdgefchofs noch 2 Gefchoffe, von denen das oberfte zu grofsen gemeinfchaftlichen Schlaffälen benutzt wird, während die unteren Gefchoffe in kleinere Schlafräume ein-getheilt find; das Kellergefchofs dient hauptfächlich zu Heizkammern und Kohlengelaffen, ferner zu einigen Ifolir-Strafzellen und 2 Baderäumen mit je 8 Wannen. Der Flügel für Einzelhaft zeigt die früher befchriebene Anordnung mit Haftzellen und Mittel-Corridor in 4 Gefchoffen.

Grundrifsformen von kleineren Gefäng-niffen, die von der rechteckigen und j_-förmi-gen wefentlich abweichen, kommen fehr feiten und meift nur in Folge der Geftalt der verfügbaren Bauftelle vor. So veranlaffen Eckbauplätze eine L-förmige, andere eine

Fig. 205.

1 Man

lMann

1 Mini

1 Mm

1 Mann

1 M an. n

1 Mai

Männer

Kra.nken.zene

Arïeitsraum O

S i kt ai s a a 1 für

8 Mi.nne

Obergefchofs.

Fig. 206.

Fig. 207.

B renu

I*

Ł-

Vorrats

(Materia

Raum.

ennmateri

W e i Ti . e T

1 M 111

\0

Iw ir 11 r

einig-Zel

9    10

i Man

1 M au

Strafzell

CAD

a ä e z e 11 e

oo

Wąscltkitehe

1:250

1 Main

I Mail

Exp eftiUdu

Kockkiiche

V o r r a tar au m

4 [

Wo Ttu u n j

□B°

les

Wärters

VÎT

Kellergefchofs.

Erdgefchofs.

Amtsgericlits-Gefängnifs zu Merfeburg.

A;

C.

ii'iiiiii'iiinii

S"

A> A

c.

//

GARTEN.

%£<:>■

TS *e.

ZELLENFLÜGEL.

a.

Fig. 208.

GARTEN,

ZU OC N -,

SACKE RM

ITR Ht

A.

c.

\'vN

V<

,._A.

«7

'V

•,

'B.

^Sà

GARTE N.

\\

ZELLENFLÜGEL

nMumiimri

c.

(A.

A.    Spazierhöfe.

B.    Treppen der Zellen

flügel.

C.    Zimmer fur die Auf-

feher.

D.    Beobachtungsplätze.

E.    Waflerbecken und

Speifenaufzüge.

F.    Abluft-Schlote.

G.    Ueber den Bädern Krankenzellen.

GARTEN.

**o

f»*’

é}

E.

f.

Kellerge fchofs.

Unter der Centralhalle Ciflerne.

ri

[®

ill

GARTEN.

x'

' X.'

14,

s

j

\

I

I

88

a]

7'

//

Unter der Capelle: Dampfkefiel, Heizungen, Räume für Kohle etc.

A.

Unter den Zellenflügeln (am Rundgang): Wäfche-Magazin.

c.

>0

c.

HS

HOF.

KCV*'

'A

Sa

B

yi

VOR R ATM S»

RÀUAAE

HOF.

-K

-s-

T»

iWOHNUNG

FÜR OEN n- DIRECTOR

“il

WOHN_JU

R DEN IT*" DOIRECTOR

iiRGÀNGSHAL™

10 8 6 4 2 0

H+ffHfHf-

1:1000

10

20

30

40

50“-

Zellengefängnifs zu Löwen ²⁶⁹).

-1 Je

mm

Riff 8

i/- ,

■U;

PI

mm

«1

liPPMI

■Uh

/pif'

ti«

V,

\\

ii

ii

Pfll 1

Mit« i

•H;

liii

P;

iii,

SV;

Gefängnifs für die Umgegend von Lindfey ²⁶⁸).

■1

P#IU J Ipll M % plfeM : I

!p

■Büfif I

v i;M §3* "sw» l - -4    • usSBSbSRüksuI

pffe, iftÉfll

.,;w

sa.

Plia

tel

Süi

J&l

te

mmm

I.V

Hüll

BlSWiü

Kl

■.

!'i

':U

.•>;S

;Æ

MÎ1

8L‘îJk-;V 3$

hssSf. (uCfc# '•£    •

-i

ï&iÆT

IR i

1 V ■ " M

gj

|T0&

?i

I'

?!

.i

,:,i

L «\JM fcffptl

■lytf :& ! 1

' W:!<r \&m Ipfel

;q i

U il!

:----rvyrC5v

Fig. 209.

PV; :\

-wmm

lllîl

m$0ĘĘ -- ; f

WÈb^i il

.... - J»W

fS'fSyi

PIè

' J!’"⁴

’ ■ Uni

j;v,

:-i

r 11

pjï

111 «g

HHi

\K - if'

h U

yfP

$1mF

ffis

11

«i

piw

II

i(i \mj:'

SÉÂeIKîBi

»ii

iBPÂKiiiii

H»!

mi

—TmmmJ si’ lê|\v 1

■i»iPr

y fit;

ifl

flR

lira '.s

¹ «T;i!

¹

   Wenn auch der Auffeher den ganzen Tag über auf dem Corridor oder in den Haftzellen fleh aufhalten foll, fo bedarf er doch eines Zimmers, in welchem er Inventarienftücke, Arbeitsmaterial, Geräthe etc. ficher aufbewahren und die ihm obliegenden Schreibereien beforgen kann.

²

   Vergl. Art. igi (S. 182).

U-förmige, fonftige örtliche Verhältniffe eine weniger einfache Grundrifsanordnung etc. ; das neben flehende Schaubild des für die Umgegend von Lindfey beflimmten Ge-fängniffes (Fig. 209 ¹) läfft eine folche abweichende Anlage erkennen.

3) Bei grofsen Gefängnifsbauten würde die zuerft erwähnte Grundrifsanordnung mit Mittel-Corridor und Haftzellen zu beiden Seiten deffelben einerfeits eine fehr bedeutende Längenentwickelung bedingen; andererfeits würden Ueberfichtlichkeit und Auffichtführung fehr erfchwert fein. Man hat defshalb die fog. panoptifche Bauart, das Radial- oder Strahlen-Syftem gewählt; hierbei gehen die die Zellen und Arbeitsräume der Gefangenen enthaltenden Flügel oder Blocks ftrahlenförmig von einem Mittelraume, einer fog. Central- oder Mittelhalle aus, worin fich die Aufficht, häufig auch die Gefängnifsverwaltung, bisweilen Kirche und Schule befinden.

Bei Zellengefängniffen empfiehlt es fich jedoch, diefen Mittelbau durchaus frei vom Einbau zu laffen, um die Gefangenflügel, in welchen die Zellen zu beiden Seiten eines offenen Mittel-Corridors liegen und von vorfpringenden Galerien aus zugänglich find, nicht allein ungeftörter von der Mittelhalle aus beobachten, fondern auch durch den letzteren in überfichtlicher Weife unter einander verbinden zu können.

Zwifchen den Gefängnifsflügeln Gebäude zu errichten oder an die Mittelhalle • Anbauten anzufügen, ift nicht zu empfehlen, weil durch diefelben gute Luft ab-gefchnitten, unter Umftänden fogar fchlechte Luft zugeführt wird (fiehe in Art. 244, S. 261 den Grundfatz unter £).

In dem in Fig. 176 (S. 209) gegebenen Lageplan des Criminalgerichts-Etabliffe-ments zu Berlin (im Stadttheile Moabit) ift das im nordweftlichen Theile der Baufläche errichtete Männergefängnifs C nach dem Strahlen-Syfteme angeordnet und mag als erftes Beifpiel einer folchen Anlage hier angeführt werden. Als weiteres Beifpiel diene ein Bauwerk, welches dem im Gefängnifsbau fo hervorragenden Lande Belgien angehört, nämlich das 1860 vollendete, in Fig. 208 ²) dargeftellte Zellengefängnifs zu Löwen.

Andere Beifpiele folcher Grundrifsanordnungen von Gefängniffen werden theils in den unmittelbar folgenden Erörterungen, zum Theile am Schluffe diefes Kapitels (unter f) aufzunehmen fein. Hier fei nur erwähnt, dafs die Zahl der Flügel bei den verfchiedenen nach dem Strahlen-Syftem ausgeführten Zellengefängniffen auch eine verfchiedene ift; man findet 3, 4 und 5 Flügel, aber auch 6, 7 und 8.

Unter den im vorliegenden Kapitel im Grundrifs dargeftellten Zellengefängniffen zeigen 3 Flügel: die Straf-Anftalt bei St. Gallen (fiehe Art. 314) und das Zellengefängnifs zu Termonde (fiehe Art. 318); 4 Flügel: das Zellengefängnifs zu Stein a. d. D. (fiehe Fig. 226, S. 281), die Straf-Anftalt zu Grofs-Strelitz (fiehe Art. 321) und das Zellengefängnifs zu Heilbronn (fiehe Art. 319); 5 Flügel: das foeben erwähnte Männergefängnifs des Criminalgerichts-Etabliffements zu Moabit bei Berlin (fiehe Fig. 176, S. 209) und das Zellengefängnifs zu Lenzburg (fiehe Fig. 222, S. 278); 6 Flügel: das Zellengefängnifs zu Mailand (fiehe Fig. 223 u. 224, S. 279) und die Straf-Anftalt zu Touloufe (fiehe Fig. 225, S. 280); 7 Flügel: das Zellengefängnifs zu Löwen (fiehe Fig. 208); 8 Flügel: die Straf-Anftalt zu Pilfen (fiehe Art. 317).

Von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten werden 4-fliigelige Zellengefängnifle empfohlen; diefe Flügel füllen unter rechten Winkeln zufammenftofsen und die Halbirungslinien diefer Winkel in den Haupthimmelsrichtungen liegen. Drei der Flügel dienen zur Unterbringung der Haftzellen; der vierte nimmt die Verwaltungsräume, unter Umftänden auch die Kirche auf. Mehr als 4 Flügel anzuordnen oder, mit anderen Worten, die Flügel unter fpitzeren, als

Acke rletrv A

Aok erla,n,d

<8

7ÉI

WÆwMë

ranke nkaus.

s@

1fc:5?.ir«r,,. -vÄ ' htrf— ' I

ggliaj

i ; @N i > ©

,.?r₈

2 Auf. rv ^

9 9 - 9 »

2Auf-

va-ter

seker

**•■7

—-V. seker

0

! -r

; t- -.

r< f

» ••• -i

" JH-

Oh eri ufeeher

•:« -a

-.9

.V-

W2Auf_

<9

i •• @

il''-

■* © ’ «

' >'Ö

•x &

7i>'

2 Auf

A *7 Jü-S7 O • <3 > fl

e olor

dr <9;.^ fl

seher

” t*n *!» .■ //0. ■ .

« e

Io-

7:h

i"

:.Ö

’î

2 Auf

2 Auf-

seher

seker

fl •

■9- <9

268

Fig. 210.

Jak

1:7-7

2Ç

Aok.erlan.cl

ZJ

Vörhof

v-'X

Acke r la.rv A

TkorßekäaAe ^7

;;7*

e«.s

■p

"5

-VÎ

9 -'■-a' - Ja _

M-r-

i-,j

■ Jm f "U P^tfdi^er < '*

7 « 7 W T » 7 «

9 *■ a» ~

”T

e ctor

© • ' €•

Ł A- i-

® X':.- Ö5WJ-^

>f:-; _r *■>-• - ■->«;, <$ -. ftt:) kPrlcli^r ' •>* ^ 7

0''0 -~g> ~" 37 o 73y

üLakrer

J n-sj eotor .

a- a

"î'ij'efcrer

© •> ©

:i

»/ .

©■ y

9 ' vr

9,-* ®._-..► <S/-r . »

<a‘:4:7

Dir

seker

S-:

<*

■V-ö

e c t «r.. -

- ai

3 - ⁽*/7

1:2000

30    4 0    50    60    70    80    90    100°»

•-ai

• •: a '9,"

2 Auf-

seker

v’i

-i-vt

V>7

© «-

'-•- - f.'.-9 •'* .

.9. -jj': J/    "7 7 ; A ' ^-'7 9

2Auf-

Pgl,

9 A -" .*- 7 - C

K’K':    ^X-kï'.-

9 »-•;• -a

■■ !■ !

2Auf-

seher

s» -s.

m 5 0    10 20

W»-1- f-

Normal-Lageplan eines Zellengefängniffes.

(Facf.-Repr. nach der in Art. 241, S. 259 genannten Schrift. Bl. 1.)

>>

7e?

.7

■<y ’â»- <a q>

seker

v'-

-- ',•r- -9

2 Auf-

seher Ü!

V. ;.« , 7- à-

c» 7«777

rechten Winkeln anzuordnen, hat den Nachtheil, dafs die Flügel zu nahe an einander gebracht und dadurch der Verkehr der Gefangenen unter einander (durch die Fenfter) erleichtert wird. Auch wird durch eine geringere Zahl von Zellenflügeln der reichliche Zutritt des Lichtes und der Luft von allen Seiten gefördert.

Die gedachte Commiffion hat für die Gefammtanordnung von Zellengefängniffen einen Normalplan aufgeftellt, der in Fig. 210 facfomile wiedergegeben ift. Derfelbe zeigt u. A. auch, dafs die Lage des Krankenhaufes die geringfte Schwierigkeit macht, wenn der Verwaltungsflügel nach Südoft gelegt wird.

Diefelbe Commiffion hat als Grundfatz aufgeftellt, dafs die Zellengefängnifie für nicht mehr als 500 und nicht weniger als 200 Köpfe einzurichten feien. Bei einer gröfseren Zahl von Gefangenen ift es dem Straf-Anftalts-Director nicht möglich, fleh eingehend mit jedem Gefangenen zu befchäftigen ; weniger als 200 Gefangene in einem Zellengefängnifs unterzubringen, ift unökonomifch.

Für Zellenbauten, welche im Anfchlufs an gröfsere Anftalten mit gemein-famer Haft ausgeführt werden, haben die angegebenen Grenzzahlen keine Giltigkeit.

Man ift für den Bau gröfserer Gefängniffe nicht ohne Weiteres zur ftrahlenförmigen Grundrifsanordnung gelangt; vielmehr wurde das Zuchthaus zu Brixton 1820 nach einem Vielecksplan, das Zuchthaus zu Kirkdale 1821 nach einem Kreisplan, das Befferungshaus Milbank zu London 18x5—22 nach einem zufammengefetzten Vielecksplan und das Gefängnifs zu Auburn 1820 nach einem fog. Schachtelplan erbaut. Erft das Gefängnifs zu Genf, 1820—25 von Vaucher erbaut, nähert fich dem Radial-Syftem, und das pennfylvanifche Befferungshaus zu Chery-Hill bei Philadelphia, 1821 durch Haviland errichtet, war dasjenige, welches den heutigen ftrahlenförmigen Grundrifsanordnungen als Vorbild diente. Näheres über die Planbildung der hier genannten und mancher fpäteren Gefängnifsbauten ift in der unten angegebenen Quelle zu finden ²⁷⁰).

4) Bei Gefängniffen von ungewöhnlicher Gröfse ift man neuerdings von der ftrahlenförmigen Grundrifsanordnung abgegangen und hat die Errichtung mehrerer einzelnen Gefängnifsgebäude mit umfchloffenen grofsen Höfen, auf denen für Rafen-plätze und Bufchanlagen geforgt ift, vorgezogen. Bei einer derartigen Anordnung erzielt man, aufser den Vortheilen einer reichlichen Lüftung und der Scheidung der Gefangenen in gröfseren, völlig von einander getrennten Abtheilungen, zugleich die Möglichkeit, für die einzelnen Gefängniffe befondere Einrichtung (Einzelhaft, Gemein-fchaftshaft oder gemifchtes Syftem) zu treffen, um eine verfchiedene Form des Strafvollzuges in Riickflcht auf die Individualität des Gefangenen zu wählen oder nach Bedarf bei langen Strafen die Form des Strafvollzuges allmählich umzugeftalten.

Als Beifpiel diene die in Fig. 211²⁷¹) im Lageplan dargeftellte Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin, in welcher 1400 bis 1500 männliche Gefangene unterzubringen waren.

Es find auf der 20,59 ha meffenden Grundfläche 4 Gefängnifsgebäude errichtet worden. Das ite und 2te Gefängnifs (flehe die Tafel bei S. 263) befinden fich an der Hauptfront in derfelben Queraxe und hängen mit dem in der Mitte liegenden Verwaltungsgebäude durch fchmale Verbindungsgänge zufammen; diefe beiden Gefängniffe find für Einzel- und Gemeinfchaftshaft beftimmt, und zwar bietet jedes derfelben Raum für 400 bis 500 Gefangene dar, von denen je 60 in Ifolirzellen untergebracht find. Das ßte Gefängnifs ift ausfchliefslich für Gefangene in Einzelhaft beftimmt und enthält aufser einem Betfaal und zwei Schulzimmern zufammen 300 Ifolirzellen. Das Gefängnifs für jugendliche, unter 18 Jahren alte Perfonen hat 90 Einzelzellen und aufserdem noch Räume, um ca. 16 Gefangene, welche am Tage gemeinfchaftlich be-fchäftigt werden, zur Nachtzeit von einander zu trennen.

Die Beftimmung der übrigen Baulichkeiten ift aus dem umftehenden Lageplan ohne Weiteres

²⁷°) Orloff, G. Ueber Gefängnifsbaukunft nach den neueften Erfahrungen und jetzt üblichen Syftemen. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1862, S. 39.

²⁷¹) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 49.

■ ■ ■ ⁹.

!SłS:

Stall

□mn

■SS'

CUDO

',r.

II

2teArbeitsbaracke

Epjp !

îl.ïg

Gebäude fur jugendliche Gelang

.an.

3^® Gefangniss

t vai"7sô

IS

n n 1111 n u 11 FIT

MUS

|!

Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin²⁷¹).

1 : 2500.

"1    ! I I I I T f I I T

on 00»    06    03    06    09 OS 0» oc 05    0»

oç»

1    1    1    1    1    1    1 r~

yg 008    00    03» oi» o9» os» <m o£»

fTTFł „

ni ig

5] ßvj;

JjÉ

-BT

XL

____

ite

Il J ; Il

rrmrr

m mu m huit

IM1111111>11 iTTT@^~^r 1111111 II 11111 nr

av.-a

Dmeter

#^31

3 ^ Arbeitsbaracke

Kiicheggebande

PT

^ IF

y.

Kohlenschuppen

fpÜK?³

ü Mi

rt—fTT

Œ.K

Pumpenhaus

Remise

Betriebsgebäude

Q[/v.ę

lll.lliliillüH

1 - Gefangniss

i ü.

S;.:;-!'-;';

ffl »H II

Hf.ïS '■,$

(S

Ils a

flL

3.

_I

Waschhaus

‘tt-e ArbeitsbaracKe

Fig. 211.

lt? Arbeitsbaracke

Krankenhaus

si

&sÂ3aes

!: ,''bSiiiiîii'*i*ii'i.l llll'lMHIillll'il'liilUll

[Stall

ïï sPVsàiC

Éfflgfl

f Stall

I Stall

neisl

'ïï-^Wsê^

HP

H-spVsâ^S

mr

si ni

FTHFI

H-^Vsâ^

mnri

m

Stall

HsFVsài9

H-Wsâ>f

nn

Herrmann.

Arch. :

Stani

Stall!

zu erfehen ;■ es fei auf die 4 Arbeits-Baracken auf den vorderen Höfen aufmerkfam gemacht, die zur Be-fchäftigung der in Gemeinfchaftshaft untergebrachten Gefangenen dienen.

Fig. 212.

A.    Haupteingang.

B.    Vorhof.

C.    Magazine.

D.    Verwaltungsgebäude.

E.    Wohnung d. Directors.

F.    Wohnung des Unter-

Directors.

G.    Zellengefängnifs.

H.    Wärterraum.

J.    Wirthfchaftsgebäude.

K.    Spazierhöfe für Männer.

L.    Spazierhöfe für Frauen.

ijyM

5) Eine ganz neue, von den bisher vorgeführten abweichende Grundrifsanordnung zeigt das zur Aufnahme von 200 Gefangenen beftimmte Zellengefängnifs zu Arnheim, deffen Lageplan Fig. 212 ²⁷²) wiedergiebt. Hier ift eine kreisrunde Halle G von rund 64m äufserem Durchmeffer angelegt, an deren äufserem Umfange fich in 4 Gefchoffen über einander die Haftzellen befinden. Von einem im Mittelpunkte der Halle gelegenen Wärterraume H mit Plattform können fämmtliche Zellenthiiren iiberfehen werden.

Der Innenraum ift überdacht.

Es ift fraglich, ob fich diefes Syftem bewähren wird.

i-j

os-o

1:2000

40    50    60    70

80    90    100 ““

I--1-1

Zellengefängnifs zu Arnheim ²⁷²).

In einer fo grofsen Mittelhalle dürfte fich der Verkehr kaum überall zweckmäfsig und bequem erweifen; die erheblichen Koften eines folchen Kuppelbaues werden kaum geringere fein, als die allerdings hohen Baukoften der nach dem Strah-lenfyftem erbauten Gefängniffe.

246.

Zellen-Tracte,

bezw.

Die Zellen-Tracte, bezw. -Flügel der Gefängniffe follen nicht höher als 3 Stockwerke erbaut werden, und der Fufsboden des Erdg'efchoffes mindeftens 1“ höher, als das äufsere Terrain liegen. Auch in den Gemeinfchaftsgefängniffen follten nicht Ze!lenflügeI-mehr als 3 mit Schlafzellen eingebaute Stockwerke über einander liegen.

Im Keller-, bezw. Sockelgefchofs werden vor Allem die Heizungs-Anlagen untergebracht ; nicht feiten werden neben diefen auch noch Einzelzellen angeordnet, was indefs nur gefchehen follte, wenn die Sohle des Sockelgefchoffes an keiner Stelle tiefer als 0,7 5 m, äufserften Falles l,oo m unter dem äufseren Terrain und der höchfte Grundwafferfpiegel mindeftens 0,5 0 m unter der Sohle des Sockelgefchoffes gelegen ift.

Man hat wohl auch Koch- und Wafchküchen, Magazine und Werkftätten in das Sockelgefchofs verlegt. Was zunächft die erfteren betrifft, fo wird von deren Anordnung noch in Art. 252 die Rede fein. Die Magazine können nur in befchränktem Mafse untergebracht werden; denn in Folge der von den Heizungen ausgehenden Wärme verbietet es fich, Vorräthe an Kartoffeln, Gemiifen etc. in diefem Stockwerk aufzubewahren ; eben fo laffen fich Gegenftände, welche einen ftaub- und fchmutz-freien Lagerraum erfordern, wegen des von den Heizungen ausgehenden Staubes und Schmutzes von Kohle, Afche und Rufs, kaum dafelbft unterbringen. Werkftätten, in denen Gefangene arbeiten und welche in das Sockelgefchofs verlegt werden, entziehen fich der Aufficht und Contrôle des Gefängnifsvorftandes zu fehr.

Ein Zellen-Tract, bezw. Zellenflügel foll bei gröfseren Gefängnifien zu beiden Seiten des Mittel-Corridors nicht mehr als 18 bis 22 Zellen, alfo in jedem Gefchofs 36 bis 44 Zellen erhalten ; fo viele Zellen kann ein Auffeher ordnungsgemäfs überwachen. Weniger Zellen in einem Tract, bezw. Flügel anzuordnen, ift unökonomifch. Die an einem Ende gelegene Zelle ift als Aufenthaltsraum für den betreffenden Auffeher, die am entgegengefetzten Ende befindliche als Spülzelle zu verwenden. Bei kleineren Gefängnifien kann man felbftredend auch unter der gedachten Zahl bleiben.

Fig. 213.

nTmirn

HHHffn 11111~R

dl TUI 1 jj

rr|TT| 1111

Un te rge fcho fs.

T3

r"f

a.    Auffeher-Zimmer.

b.    Spülzelle.

c.    Zelle zu 34cbm.

d.    Zelle zu 25ctm.

e.    Aufnahmezellen.

g.    Lichtflur.

h.    Magazin.

i.    Bearaten-Abort. k. Kohleriräume.

l. Heizkeflel.

f. Aufnahmebad.

m. Schulen.

c,

ągiiiśiiąiiśiiśąąĄiąąpj^iiiil^iittąląsiiśilśMślIiśą

1 unnm*'

'-mm

T LT T T>T T Tfl T T T T T t î T T T T '

f.

l-H

TTTTTTTTT11 M I M 11\ h

lin

e.

■I

lil

1:1000

10 8 6 4 2 0

20

30

40

50“-

Normalplan eines

Die Breite der Flügel richtet fleh in Zellengefängniffen nach der 4,o bis 4,5 m betragenden Breite des Corridors, an welchen die Zellen ftofsen, und nach der Länge der letzteren ; in Gemeinfchaftsgefängnifien nach der Breite der Arbeitsfäle, deren gewöhnlich im Erdgefchofs zwei durch einen Beobachtungsgang getrennte vorhanden find. Die Länge der Flügel aber beftimmt fich in Zellengefängniffen nach der Anzahl von Zellen, welche durch einen und denfelben Auffeher überwacht werden können, und nach deren Breite.

Auf der Grundlage der von der Commiffion des Vereins der deutfehen Straf-

Fig. 216.

Fig. 215.

Schnitt ef.

"üSPH'HB"

anftaltsbeamten aufgeftellten »Grundfätze etc.« hat diefelbe einen Normalplan für ein Zellengefängnifs aufgeftellt, deffen Lageplan bereits in Fig. 210 (S. 268) vorgeführt worden ift und wovon in Fig. 213 bis 219 3 Grundriffe und 4 Schnitte facfimile wiedergegeben find.

Die räumlichen Verhältniffe und die Einrichtung der Haftzellen find von bedeutendem Einflufs auf Erhaltung der leiblichen und geiftigen Gefundheit der Gefangenen, auf Ordnung und Disciplin und insbefondere auch auf Geftaltung der Be-

247.

Einzelzellen

Fig. 214.

Erdgefchofs.

T"_

a.    Auffeher-Zimmer.

b.    Spül zelle.

c.    Zellen zu 34<A>m.

d.    Zellen zu 25 cbm.

e.    Schulen.

f.    Baderaum.

g.    Magazin.

h.    Befuchzimmer.

i.    Hausvaterei.

k.    Prediger.

l.    Director.

ui, Conferenz-Zimmer.

n.    Secrétariat.

o.    Wartezimmer.

p.    Arbeits-Infpector.

q.    Lichtflur.

r.    Cafie.

j. Oeconomie-Infpector.

HTt Î T T T T T î TiLlLILJlJ

li' H ILiïM 11 hl I M 114

*11 M II Ul 1114 I Ul-I II ri-I^E

---*9,je-----------——

kfm.i 11 ihii u\ 11 m iiiïïiT

Schnitt g k.

wwwwMœMPmàmwMMm

Zellengefängniffes.

1:500

T³

10

15

20m

fchäftigung. In einem Zellengefängnifs ift die Haftzelle der wichtigfte Beftandtheil deffelben; fie tritt an die Stelle jener Räume, die in Gefängniffen mit Gemeinfchafts-haft als Schlaffaal, Arbeitsfaal und Speifefaal bezeichnet werden. Der Gefangene bringt darin täglich 22, felbft 24 Stunden zu und mufs darin alle Bediirfniffe des gewöhnlichen Lebens befriedigen.

248.

Abmefiungen

der

Haftzellen.

Für Schlafzellen, welche nur bei Nacht und an Sonn- und Fefttagen in derjenigen Zeit, welche nicht im Betfaal und Spazierhof zugebracht wird, bewohnt werden, genügt eine Breite von 1,3 bis 1,5 m, eine Länge von 2,8 bis 3,o m und eine

l8

Handbuch der Architektur. IV. 7.

Einzelne für befondere Arbeitszweige oder befondere Gefangenen beftimmten Zellen können eine Breite von 3, eine Länge von 4 und eine Höhe von 3m, fomit einen Rauminhalt von 36cbm erhalten.

Fig. 217.

Einzelzellen, zum Aufenthalt bei Tag und Nacht und die

Höhe von 2,5 bis 2,8 m.

Befchäftigung der Gefangenen ermöglichend, follen eine Breite von nicht unter

2,3 bis 2,4 m, eine Länge von 3,7 5 bis 4,o m und eine Höhe von 3,o m mit einem Rauminhalt von 25 bis 30cbm erhalten.

II. Obergefchofs.

T"“

Fig. 218. Querfchnitt cd.

"EEl'i

IÎ

ni

Fig. 219. Querfchnitt ab.

"I

ul

•Di'

I"

"I

'Rli

I"

"I

•WM

anoppa

OOOODQ

"i

■1

"i

"B'l

■»■■I

■>'

luäiteU

-KJ»

•WMi'

41 If-I IIII II 111411HII

Si

l'ü'j

-L-rrr J

1[

1.....;.....rr

11MLHJ UMllFLllim;

IG

i#,8»

•— M~+-

VI)!S))9(!IBBBiBBIBBIBBBBB

49,88

r*

e. Kirche:

1.    Orgelbühne.

2.    Altar und Kanzel.

3.    Beamtenftühle.

j.

a.    Auffeher-Zimmer.

b.    Spülzelle.

c.    Zellen zu 25ct>m.

d.    Schlafzellen zu 16 cbm.

10 8 6 4 2 0

10

1:1000

20

30

40

10 9

87654321 0

-hH-H'l'l'l’H"

1:500

10

15

20»

Zu Fig. 213 bis 216.

In den von der Commifiion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten aufgeftellten »Grundfätzen für die Erbauung von Zellen-Gefängniffen« werden, Aufenthalt bei Tag und Nacht vorausgefetzt, 25 cbm Rauminhalt, und zwar als paffende Abmeffungen 2,2 m Breite, 3,8 m Länge und 3,o m Höhe gefordert; alsdann fei keine künftliche Lüftung nothwendig, auch kein Abzugsrohr über dem Abort.

Ob Letzteres thatfächlich zutrifft, wird wohl erft durch die Erfahrung nachzuweifen fein ; bis dahin werden Zweifel darüber, ob auf folchem Wege eine ausreichende Lüftung der Haftzellen zu erzielen fei, nicht auszufchliefsen fein.

Für kleinere Zellen für den Nachtaufenthalt genügen nach denfelben »Grundfätzen etc.« 15cbm. Für kleinere Gefängniffe (bis zu 50 Kopf Belagftärke) werden 16 cbm empfohlen, und nur für Unterfuchungs-Gefangene foll eine Anzahl Zellen von 25 cbm hergeftellt werden.

Bei Gelegenheit des 1885 in Rom abgehaltenen »dritten internationalen Congreffes für Gefängnils-wel’en« ftellte Schuhe27S) auf Grundlage des ausgeftellten Materials folgende Tabelle über die Gröfse der Gefängniszellen für verfchiedene Länder und Ausführungen zufammen:

Gefangenhaus.

Grund-

Raum-

fläche

inhalt.

hO CO Oh

to

Ln

Kerker in Mailand (1879 eingerichtet), Zelle für Tag und Nacht

Straf haus und Kerker in Lucca (1860 eingerichtet), Zelle für Tag und Nacht

Verwahrungshaus in Tivoli (1874 eingerichtet), Nachtzelle......

Kerker von S. Michele in Rom (1703 eingerichtet), Zelle für Tag und Nacht Kerker des Dogen-Palaftes in Venedig (XIV. Jahrhundert), Zelle für Tag

und Nacht....................

Kerker von Perugia (1870 eingerichtet), Zelle für Tag und Nacht

Straf-Anftalt von Pallanza (1854 eingerichtet), Nachtzelle.......

Straf-Anftalt von Aleffandria (1846 eingerichtet), Nachtzelle......

Frankreich, Einzelzellen..................

Bayern, Straf-Anftalt in Nürnberg, Zelle für Tag und Nacht.....

England, Zelle für Tag und Nacht..............

Norwegen, Straf-Anftalt in Aageberg, Zelle für Tag und Nacht .... Schweden, Straf-Anftalt von Langholmen, Zelle für Tag und Nacht .

Schweden, Straf-Anftalt von Langholmen, nur Nachtzelle.......

Schweiz, Straf-Anftalt Lenzburg (Aargau), Zelle für Tag und Nacht . Grofsherzogthum Baden, Straf-Anftalt in Freiburg, Zelle für Tag und Nacht

Dänemark, Zuchthaus in Horfens, Nachtzelle..........

Dänemark, Gefängnifs von Vridslofelile, Zelle für Tag und Nacht Belgien, Kerker von Brüffel, Zelle für Tag und Nacht    .......

Ungarn, Kerker von Szeged, Zelle für Tag und Nacht.......

Rufsland, Kerker von Petersburg, Zelle für Tag und Nacht.....

Oefterreich, Strafhaus in Carlan bei Graz, Zelle für Tag und Nacht . Niederlande, Gefangen-Anftalt in Rotterdam, Zelle für Tag und Nacht . Niederlande, Gefangen-Anftalt in Rotterdam, Nachtzelle, eiferner Alkoven, in Gebrauch in den Häufern für liederliche Buben und in den

Militärfchulen (Militär-Strafgefängnifs Leyden)........

Italien, Gefängnifs in Volterra (1860 eingerichtet), Schlafzelle.....

Gefängnifs in Volterra, Arbeitszelle...........

Gefängnifs in Volterra, Höfchen............

Spanien, Kerker von Madrid, Zelle für Tag und Nacht.......

Vereinigte Staaten von Nordamerika:

a) Pennfylvania, Gefängnifs in Philadelphia, Zelle für Tag und Nacht . ß) Maffachufetts, Befferungs-Anftalt Concord, Nachtzelle ......

9,46

8,97

4,05

6,30

30,36

26,90

17,45

12,07 8,80 6,14 2,84 10,00 9,56

8,455

9,24 6,94 3,085 7,3 5 9,36

3,32

7,72

9,968

7,60

8,27

9,06

10,68

2,40

16,00

5,83

6,00

10,105

14,85

4,38

Quadr.-

Met.

27,18

30,80

16,95

30,00

28,2 0

23,106

26,33

20,82

9,255

21,59

30,42

10,62

22,31

30,40

25,69

23,66

26,99

32,00

39,04

18,07

35,36

56,56

Cub.-

Met.

Das in den gedachten »Grundfätzen etc.« feft gefetzte Mafs von 16 cbm erfcheint fchon im Allgemeinen zu klein, ganz befonders aber bei für Unterfuchungs-Gefangene beftimmten Zellen, da man über die Dauer der Unterfuchungshaft häufig gar keinen beftimmten Anhaltspunkt hat. Auch aus technifchen Gründen kann die Anlage von fo kleinen Zellen nicht befürwortet werden. Da neben diefen auch noch

276

Fig. 221.

Fig. 220.

Werkstätte

Werkstätte

co

CO

Arch. : Buffe êf Cremer

Arbeitsraum

Arbeitsraum.

Ar b eit s-Saal.

Arbeits -Saal.

CS3

Zimmer

Aufseher -

249.

Räume

für

Gemeinfchafts

haft.

Männerflügel der Straf-Anftalt zu Aachen ²⁷⁴).

CO

CO

H-,

Stube

Aufseher-!

CNJ

1:500

---o

Arb eits - S a al.

Arb eits - 8 a al.

TT

TT

Werkstätte

Werkstätte

Arbeitsraum

?ï

II

Erdgefchols.

Obergefchols.

eine Anzahl gröfserer vorhanden fein foll, fo kann, weil die Gefchofshöhe die gleiche bleiben foll und wohl auch die Zellenbreite, in Rückficht auf Thür, Ofen und Leibfluhl, nicht kleiner gehalten werden kann, nur eine Verminderung der Tiefe ein-treten. Dafs dies in der Grundrifsanordnung fowohl, als auch im Aufbau fehr ftörend auftreten mufs, bedarf keiner weiteren Erläuterung.

In dem vom Bundesrath des Deutfchen Reiches entworfenen Ge-fetz zum Vollzug der Freiheitsftrafen ift ein Rauminhalt von nur 22cbm vorgefchrieben, was jedoch das Minimum der Zellengröfse fein dürfte, fobald folche zur Verbüfsung von Einzelhaft mit zwangsweifer Befchäf-tigung und nicht etwa nur als Haft-Locale beftimmt find.

Für fog. Schlaf buchten oder Schlaf käfige (auch Schlaf-clofeis oder Schlai-boxes genannt) genügt eine Länge von 2,o m, eine Breite von 1,3 bis 1,5 m und eine Höhe von 2 m.

Wenn man von gröfseren Haftzellen abfieht, in denen ca. 3 bis 6 Gefangene Tag und Nacht zubringen, kommen bezüglich der Gemein-fchaftshaft hauptfächlich die Arbeits- und die Schlafräume in Betracht.

Die Arbeitsräume für die in Gemeinfchaftshaft arbeitenden Gefangenen wurden früher meift im Gefangenhaus felbft untergebracht ; in neuerer Zeit errichtet man beim Bau grofser Gefängniffe auch be-fondere Arbeits-Baracken, die von befonderen Arbeitshöfen umgeben find.

Für erftere Anordnung fei hier der Männerflügel der Straf- Anhalt zu Aachen in zwei Grundriffen (Fig. 220 u. 221²⁷⁴)

to

vorgeführt ; letztere Anordnung ift auf der Tafel bei S. 263, dem Lageplan der Straf-Anflalt am Plötzen-See bei Berlin, zu erfehen. Namentlich franzöfifche Gefäng-niffe, fo z. B. jenes zu Lyon, zeigen befondere Arbeits-Baracken.

Die Raumbemeffung für die Arbeitsfäle hängt vor Allem von der Natur der darin von den Gefangenen zu leiftenden Arbeit ab. Hiernach können unter Um-ftänden 6qm, felbft 7 qm Grundfläche für jeden Gefangenen nothwendig werden; allein unter Umftänden können auch 4 qm, felbft 3 qm und noch weniger genügen.

Bringen die Gefangenen die Nacht in gemeinfchaftlichen Schlaffälen zu, fo empfiehlt es fleh, um Unfug u. dergl. zu verhüten, die einzelnen Schlafftellen durch eingebaute, etwa 2 m hohe dünne Wände von einander abzufchliefsen ; die hierdurch entfliehenden Schlafbuchten werden gegen den Gang zu mit einer verfchliefsbaren Thür verfehen (flehe die Schlaffäle auf der Tafel bei S. 263).

Man hat aber auch vollftändig ifolirte (ummauerte) Schlafzellen, ähnlich den Einzelzellen für Tag- und Nachtaufenthalt, nur kleiner, angelegt, wie dies aus den Grundrißen des Männerflügels der Straf-Anftalt zu Aachen (Fig. 220 u. 221) zu erfehen ift, aber auch bei der im Bau begriffenen Straf-Anftalt zu Grofs-Strehlitz (flehe Art. 321) zur Ausführung kommt; die erfterwähnten Schlafbuchten follen zu allerhand Unzuträglichkeiten Anlafs gegeben haben.

Bis vor Kurzem wurden die Arbeitsräume, wenn fle im Gefangenhaufe felbft untergebracht waren, in die unteren, die Schlafräume dagegen in die oberen Gefchoffe verlegt. In neuefter Zeit ift aber auch (z. B. im 3ten Nebengefängnifs zu Hannover) das entgegengefetzte Verfahren eingefchlagen worden; die im Erdgefchofs angeordneten Schlafräume ermöglichen es, dafs die Gefangenen am Tage in den oberen Gefchoffen thunlichft von der Aufsenwelt abgefchloffen find.

Wie fchon erwähnt, foll an dem einen Ende eines jeden Zellen-Tractes, bezw. -Flügels eine Spülzelle angeordnet werden; man wählt gerade diefe Lage derfelben, weil man die Auswurfftoffe und Schmutzwaffer möglichft aus der Mitte der Gebäude entfernen will. Die Spülzelle mufs geräumig genug fein, um 2 Ausgüße aufzuftellen und die zur Reinigung nothwendigen Geräthfchaften unterzubringen ³).

Ueber die Einrichtung gröfserer Spazierhöfe zur Bewegung der in Gemeinfchaft befindlichen Gefangenen ift nur fo viel zu fagen, dafs fleh die letzteren, um ernftliche Collufionen und Störungen zu vermeiden, in gemeffenen Abftänden (ca. 4m) hinter einander zu bewegen haben, wonach die Wege einzurichten find. Im Uebrigen ift auch hier der Hofanlage eine möglichft gefällige Form und Schmuck von Sträuchern und Blumen zu verleihen, um wohlthätig auf das Gemiith der Gefangenen einzuwirken.

Noch mehr ift dies nöthig bei der Anlage von Ifolir- oder Einzel-Spazierhöfen.

Die eine wirkliche Erholung im Freien am meiften fichernde Anlage ift un-ftreitig die in mehreren belgifchen Gefängniffen, z. B. zu Termonde (flehe Art. 318), Gent etc. anzutreffende, wobei die nach einem gröfseren Halbmeffer zwifchen den Flügelenden angelegten Einzelhöfe nicht allein ihrer Längenausdehnung nach die Anlagen von Gewächfen zulaffen, fondera auch in befonders ausgiebiger Weife an den beiden offenen Seiten von Rabatten und Zierfträuchern eingefaßt find. Bei dem in Art. 319 noch vorzuführenden Zellengefängnifs zu Heilbronn ift gleichfalls eine folche Anordnung von Einzel-Spazierhöfen zu finden.

250.

Spülzellen.

251.

Spazierhöfe.

Hi ■!

s:

Aren.: Mo/er.

i if'

ii,

' i. h

iV' ■;v:).

*Séi

|: '

*'

;,w

.'i

lAym.

g i\fe:

k!

iîÿ

I.

Zellengefângnifs zu Lenzburg ²¹⁶).

CT

l¹

■t "'AiL^'ï; WlMâm ■L .-ifVr ,.ui- •■■/Bü

Smlnmmi

MiWiisaV,¹«

MMto

k > m\ mm.'« vm m «

ià

! ('=

■il

KI’J

:!/!■|,; i m,}\

■ J Kyw Êh'i{> ll AÏhNi%v*\

,! i ¹ .;’, 'il fI ■.,¹,.!i“V%V\ •

•; 111    : j.' '■'.irÙÈ ⁴

'■;fü

BP

.?îaWBB-a

'> !

S»'

i/ï!

mm

i:

Sty

v\

■«

^Èl.

flHL

SSb

ï;

•■ -. - •

'mmmmm

rPl® f 1

■li-S

B

.Y

A»

Wà

■'ÆmùîWn

Wr,

âMJII

/ ■ «S

fpppStlg

■ß?

Fig. 222.

'rÜE^

M PH

i’

■    '■■ rf

pHlL*

h. :à. \ mi.

f¹

01 »

CE

.ira

Ä.

jf-'W'n

wm

)S

ff PL

üi

: .'I

-ą&

V, '

”\h \ f¹

""A WM

îY :-':i

li ; s

w'

I,

■I

>u

r.'H h

~Jf

Diefer Anlage gegenüber fleht die halb oder ganz gefchloffene kreisförmige, in deren Mittelpunkt fich ein Beobachtungsraum (am beften ein Thurm) befindet, nach welchem fämmtliche Scheidemauern convergiren, fo dafs jeder einzelne Hof beim Eintritt in denfelben nur eine Breite von kaum 1 m hat und fich erft gegen das Ende bis zu ca. 5,5 m erbreitert (Fig. 222 bis 224).

Fig. 223.

Fig. 224.

A'

■V

Arch. :

Lucca.

;1

1:2000

S--

s—

S--

m.

8--

-j*

8~

■s

m?

TI"

:i

2

*-

ülii

W/

mv

JJ

Zellengefängnifs zu Mailand.

Diefer Form wird von den Straf-Anflalts-Beamten wegen der leichteren Ueber-wachung und Verhütung von Collufionen mit den in den Zellen befindlichen Gefangenen der Vorzug gegeben.

In gefundheitlicher Beziehung und mit Rückficht auf den dem Gefangenen doch auf eine Stunde zu gewährenden unverkümmerten Genufs freier Luft follte indefs doch die erftere Anlage den Vorzug verdienen und wenigftens ein Theil der Höfe hiernach erbaut werden.

Die Frage, ob Einzel-Spazierhöfe anzulegen find oder nicht, ifh nur in fo fern eine technifche, als die Anordnung derfelben wefentlich theuerer ift, wie das Her-

276) Facf.-Repr. nach: Wulliam & Farge. Le recueil d’architecture. Paris, ne année, f. 36.

28o

Hellen gröfserer gemeinfchaftlichen Spaziergänge ; im Uebrigen ift diefe Angelegenheit eine Syftemfrage, welche mit der Art des Strafvollzuges in Einzelhaft auf das Innigfte zufammenhängt. Bei gemeinfamen Spazierhöfen find l,o bis 1,5 m breite Spazierwege in Kreis- oder Ellipfenform anzulegen.

Die Gefangenen follen beim Spaziergange ein gewiffes Gefühl der Freiheit empfinden, und es follte daher bei Anlage der Einzel-Spazierhöfe ein zwinger-

NS

sss

Fig. 225.

cß

o.;

•Ç-

4-

1?

<5>

<?

fi b f e

Arch. : Esquié.

6>

CO

IR u e

i ii

F a u "b o u r g

S a i n t t - M i ch e]

1:2000

10 5 0    10

lUttW-1-

90    100”»

20    30    4 0    50    60    70    80

_j-|-|-1-1-1-h-

Straf-Anftalt zu Touloufe ²⁷⁷).

artiger Charakter thunlichft vermieden werden ; andererfeits müffen die Einrichtungen fo getroffen werden, dafs ein Verkehr unter den Gefangenen möglichft verhindert wird.

Erfteres kann dadurch erzielt werden, dafs man an den Seiten, welche die Höfe nach aufsen und innen begrenzen, mäfsig hohe Gitterwände errichtet, welche Ausficht nach mit Rafenbeeten, Blumenanlagen, Bufchwerk etc. bepflanzten Höfen

2U) Nach: Wulliam & Farge. Le rectieil d’architecture. Paris. 6me année, f. io.

k.

,«ś

Flg. 220.

30)

••«à

G‘-

?J§

,î :’ * i ?'« '

i#I

Trokcnhnr

;?! Sfe

Sg»

;JÉ

a. Auffeher-Zimmer.

b. Reinigungszellen.

c. Haftzellen.

d. Dunkelzellen.

e. Depots.

f. Braufebäder.

£-. Badezellen.

h. Warmwafferkeffel.

i. Heizkammern.

k. Werkflätten.

I. Magazine.

m. Feuerlöfchgerathe.

**Ù» .

I j*

i.

•(

II

SJsçB ! P

>4»!? i :

3£â

S,~»> .

278

^T"S kf|

r* KN

brt

y rWh

•ô

il 1

Ostflüoel

ei

11

j»)

<&£

wt

à\

Si ^

:

sm

O___

li 1000

s—

y,

, \y

?~

ïhéhtmi

(U

[U

fl

CJ^

*Ï3

W-

m;

I II- Ü

Zellengefängnifs zu Stein a. d. D.

««..« il «il

°<sp su®

r* z.

FUT

ii

f®ll

I «-iii

jpg

i 'T3-

ra

QJ

5 SS|

? ÉïM «

;-r«/    •;    -    .    •    ;-B    /- >:«

i    ii«

I m:

iii i

yp

fÿ

*é

g: ./«Ai

g;

feg

-HUÉS ËÉEJ

Arch.: v. Trojan.

frei laßen; den Verkehr unter den Gefangenen verhütet man, indem man zwifchen den einzelnen Spazierhöfen mindeftens 3m hohe Scheidemauern herftellt (fiehe Fig. 208, S. 264 u. 265, eben fo Fig. 222). Durch die entfprechend hohe und ftarke Umwährung (Ringmauer) der gefammten Gefängnifs-Anlage ift Sorge getragen, dafs die Gefangenen nicht entweichen können.

Auch zwifchen den fpazierengehenden und den in den Zellen zurückgebliebenen Gefangenen foll kein Verkehr ftattfinden können. Man hat dies vielfach dadurch zu erreichen verflicht, dafs man die Höfe an den freien Enden der Zellenflügel anordnete (Fig. 222).

Das in Fig. 176 (S. 209) im Lageplan dargeftellte Männergefängnifs zu Moabit bei Berlin zeigt zwifchen drei Zellenflügeln zwei gröfsere Spazierhöfe mit je drei kreisrunden Wandelbahnen ; Bäume in gröfserer Zahl und grofse, mit niedrigen Zier-fträuehern bepflanzte Rafenflächen beleben diefe Höfe in anmuthiger Weife.

Gröfsere Spazierhöfe mit lang geftreckten Wandelbahnen befitzt der neue Theil des Zellengefängniffes zu Stein a. d. D. (Fig. 226 ²⁷⁸); auch im Normalplan eines Zellengefängniffes (flehe Fig. 210, S. 268) find drei derartige Spazierhöfe vorgefehen.

Im Lageplan der Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin (Lig. 211, S. 270) find an den 3 Flügelenden des fog. 3ten Gefängniffes ftrahlenförmig angelegte Gruppen von Einzel-Spazierhöfen dargeftellt. Aehnliche Einzel-Spazierhöfe find auch in der Nähe des Gebäudes für jugendliche Gefangene angeordnet.

Fig. 223 u. 224 geben den Lageplan des Zellengefängniffes zu Mailand, bei welchem die Gruppen von Einzel-Spazierhöfen zwifchen den Gefängnifsflügeln angeordnet worden find.

Eine feltener vorkommende Anordnung von Spazierhöfen zeigt der Lageplan des Zellengefängniffes zu Arnheim in Fig. 212 (S. 271) und eine eigenartige Anlage von gröfseren und Einzel-Spazierhöfen das Gefangenhaus zu Touloufe (Fig. 225 2 7 ⁷). Bemerkenswerth ift auch die Vertheilung der Spazierhöfe bei dem in Fig. 208 (S. 264 u. 265) dargeftellten Zellengefängnifs zu Löwen.

Erfahrungsgemäfs hat man bei der Anlage von Einzel-Spazierhöfen auf je 7 Gefangene einen Hof anzulegen; bei diefer Annahme kann jeder Gefangene täglich eine Stunde fpazieren gehen.

252

Koch-

und

Wafchküche.

In ganz kleinen Gefangniffen (bis zu 20 Kopf Belagftärke) wird das Effen für die Gefangenen in der Küche des Auffehers gekocht und in der Weiber-Abtheilung eine Wafchküche von Zellengröfse angeordnet. In etwas gröfseren Gefangniffen ift entweder in der Weiber-Abtheilung eine Koch- und Wafchküche im Sockel-, bezw. im Erdgefchofs unterzubringen oder in einen fcliuppenartigen Bau auf dem Weiberhof zu verlegen.

In ganz grofsen Anftalten, in Landesgefängniffen und Zuchthäufern, verfährt man in verfchiedener Weife. Als Regel ift im vorhergehenden, wie im vorliegenden Falle feft zu halten, dafs Kochküche und Wafchküche fo unterzubringen find, damit die von ihnen auffteigenden Diinfte in den oberen Stockwerken des Gefängniffes fleh nicht verbreiten können.

Man hat in grofsen Gefangenhäufern die Küchen Anfangs in das Sockel-, bezw. Kellergefchofs verlegt, wodurch indefs der eben genannten Bedingung in keiner Weife entfprochen wurde; auch entftanden durch die tiefe Lage der Küchen bei der Entwäfferung Schwierigkeiten.

²⁷⁸) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1875, Bl. 47.

Später verlegte man Koch- und Wafchküche in die Winkel an der Mittelhalle, meift in befondere kleine Anbauten; hierdurch wurden die eben gedachten Mifs-ftände in nicht geringem Mafse verbeffert, aber doch nicht befeitigt; denn fo lange eine Küche im Betrieb ift, dringen übler Geruch und Qualm in die Mittelhalle und in die derfelben zunächft gelegenen Zellen der betreffenden beiden Flügel. Allerdings mufs zugegeben werden, dafs die Lage der Küchen im Gefängnifsbau felbft, bezw. in Anbauten der Mittelhalle den Vortheil hat, dafs das Heranfehaffen von Speifen und Wäfche ungemein erleichtert ift.

Am vortheilhafteften werden deffen ungeachtet Koch- und Wafchküche in ge-fonderten eingefchofügen Gebäuden untergebracht, welche jedoch von der Mittelhalle bequem zu erreichen fein müffen. Beide werden am beften unmittelbar neben einander, aber ohne gegenfeitige Verbindung, gelegt, fo dafs fämmtliche Kocheinrichtungen beider Küchen um einen grofsen, in ihrer Mitte liegenden Schornftein gruppirt werden können. Die Küchen erhalten einen befonderen, eingefriedigten Wirthfchaftshof (fiehe Fig. 210, S. 268).

Eine etwa erforderliche Bäckerei wird im Anfchlufs an die Koch- und Wafchküche gebaut.

Selbft bei gröfseren Gefangenhäufern (bis 500 Häftlinge) genügt für jede der beiden Küchen eine Grundfläche von 60 bis 70 e!¹¹¹ (= 6 X 10 bis 12m); die Höhe wähle man nicht gröfser als 4m, weil fonft die Befeitigung des Dunftes, der zu fehr abgekühlt würde, erfchwert wird.

In kleineren (gerichtlichen) Gefängniffen wird der Betfaal am beften im Vorderbau, in Gefangenhäufern mit J_- förmigem Grundrifs am vortheilhaften im Kopf bau untergebracht. In ftrahlenförmig angeordneten Zellengefängniffen liegt, vom Standpunkte der Verwaltung aus, der Betfaal, bezw. die Kirche am beften dem Mittelpunkt des eigentlichen Gefängnifsbaues möglichft nahe; der Weg der Gefangenen nach und von diefem Raume ift alsdann der denkbar kürzefte und die Ueberflcht eine vollkommene und bequemere. Specielles über die Lage derfelben wird noch in Art. 294 gebracht werden.

Auch die Schule ift, des bequemen und iiberfichtlichen Ein- und Ausführens der Gefangenen wegen, wenn möglich in der Nähe des Mittelpunktes des Zellengebäudes anzuordnen; fie wird defshalb bisweilen mit der Kirche vereinigt. Ueber die fpecielle Lage deffelben wird gleichfalls in Art. 294 noch die Rede fein.

Die Aufgabe des Schulunterrichtes befteht nicht fowohl darin, den Schülern ein möglichft grofses Mafs von Kenntniffen beizubringen, als durch Gewöhnung zum Nachdenken und Ueberlegen die Wider-ftandskraft gegen die Anreizung zum Verbrechen zu ftärken, bei Einzelhaft auch durch geiftige Anregung ein Gegengewicht gegen die Einförmigkeit der Zelle zu bieten. Diefes Ziel kann der Lehrer aber nur erreichen, wenn die Zahl der zum jedesmaligen Unterricht vereinigten Gefangenen 40 nicht überfteigt. Kommt man hiernach nicht mit einer Schule aus, fo mufs man deren zwei anlegen.

Die Krankenzimmer find von den übrigen Gefängnifsräumen vollftändig zu trennen, in gröfseren Straf-Anftalten am beften in einem abgefonderten Gebäude einzurichten.

Das Krankenhaus ift, wenn möglich, mit der Front nach Südoft zu legen und mit einem befonderen Hofe zu verfehen. Die Gröfse ift auf 6 bis 8 Procent der Belagftärke des Gefängniffes zu bemeffen.

Das bei gröfseren Gefangenhäufern zu errichtende Thorgebäude hat den einzigen Eingang zum Gefangenhaus zu bilden und ift defshalb in den Zug der Ringmauer zu verlegen ; doch hat daffelbe aus der letzteren nach aufsen auszutreten, damit

253-

Kirche

und

Schule.

254-

Krankenzimmer, bezw. -haus.

²S5-

Thorgebäude

und

Vorhof.

256.

Zimmer f. Auffeher, Dienft-wohnungen etc.

²57-

Umfaffungs

mauern.

nicht im Inneren vorfpringende Ecken und Winkel, welche die Sicherheit beeinträchtigen, entliehen. Aufser dem Dienftzimmer für den Pförtner und dem Raum für die Militärwache können auch Magazine in diefem Haufe untergebracht werden.

Anfchliefsend an das Thorgebäude und zwifchen diefem und dem Verwaltungsgebäude, bezw. -Flügel wird ein Vorhof, der mit einer 3 bis 4m hohen Mauer einzufriedigen ift, angelegt. Von demfelben gelangt man fowohl zum eigentlichen Ge-fängnifsbau, als auch zu den Höfen des Krankenhaufes und der Koch- und Wafch-küche. Auch die an einzelnen Stellen längs der Ringmauer angeordneten Rundgänge müffen vom Vorhof aus zugänglich fein (fiehe Fig. 210, S. 268).

Die Zimmer der Auffeher follen beim Eingang vom Mittelbau in die Gefangenflügel liegen und mit Fenftern gewöhnlicher Gröfse verfehen fein, welche zwar, der Sicherheit wegen, eben fo wie die Zellenfenfter zu vergittern find, jedoch fo, dafs den Auffehern der Ueberblick über die zwifchen den Gefangenflügeln befindlichen Höfe und die Zellenfenfter nicht erfchwert wird, zu welchem Zwecke fleh erkerartige Vorbauten oder zum mindeften Korbgitter empfehlen.

In kleineren (gerichtlichen und Polizei-) Gefängniffen wird die Familienwohnung des Auffehers in das Gefängnifs felbft verlegt; doch ift darauf Bedacht zu nehmen, dafs Familienwohnung und Gefängnifs fo weit von einander gefchieden find, dafs nicht der Strafvollzug zum Theile in den Wohn- und Wirthfchaftsräumen des Ge-fängnifsauffehers fleh abfpielt. Am beften wird diefe Wohnung fo angeordnet, dafs fle mitten im Gefängnifs liegt, damit von ihr aus Alles gehört und iiberfehen werden kann, und dafs fie doch auch wieder von den Hafträumen fo fcharf gefchieden ift, dafs nicht der Strafvollzug einen zu familiären Charakter annimmt.

In gröfseren Gefängniffen hingegen werden die Dienstwohnungen für die Beamten am beften aufserhalb der Ringmauer verlegt; doch kommt es auch vor, dafs man fle rings um die Straf-Anftalt herum angeordnet hat. Sie an die Ringmauer unmittelbar anzufchliefsen, ift fehlerhaft.

Eine vorteilhafte Anlage ift es, wenn man die Beamtenwohnungen in einem oder mehreren Quartieren zufammenfafft, wie dies der Normalplan in Fig. 210 (S. 268) zeigt.

Man hat wohl auch Beamte mit ihren Familien innerhalb der Ringmauer wohnen laffen ; doch follte dies unter keinen Umftänden geSchehen ; die Erfahrung hat gezeigt, dafs fleh alsdann arge Mifsftände für die Sicherheit, die Disciplin und die Ordnung ergeben.

¹

   Facf.-Repr. nach : Building news, Bd. 16, S. 367.

²

²⁶⁹)    Facf.-Repr. nach: Starke, W. Das belgifche Gefängnifswefen. Berlin 1877. Taf. II.

³

) Siehe auch: Hennicke. Spül- und Abtritts-Anlage im Inquifitoriat zu Breslau. Zeitfchr. f. Bauw. 1857, S. 141.

c) Befonderheiten der Conftruction und Einrichtung.

1) Wände und Fufsböden, Decken und Dächer.

Zu den Umfaffungsmauern empfehlen fleh, unter Anwendung der nöthigen Vorficht hinfichtlich der Stärke derfelben und der Anlage der Fenller und Thüröffnungen, der Trockenheit wegen gebrannte Steine mit oder ohne äufseren Putz. Jedenfalls find bei Anwendung von Bruch- oder Quaderfteinen Durchbinder zu vermeiden, auf welchen fleh bei Temperaturwechfeln feuchte Niederfchläge bilden.

Als Minimum der Mauerftärke ift eine Dicke von 1 x/2 Steinen (38 cm) anzunehmen, wobei für Unterfuchungs-Gefängniffe noch eine Verwahrung der gegen das Innere gekehrten Mauerfeite mittels einer Starken Bohlen- oder Bretterverkleidung zwifchen eichenen Ständern kommt, welch letztere mit dem Gemäuer durch Bolzen zu verbinden find. Allerdings fammelt lieh hinter der Holzverkleidung leicht Ungeziefer an, wogegen man nur dadurch ankämpfen kann, dafs man das Holzwerk berohrt und putzt.

In den Mauern, welche gröfsere Schlaf- oder Arbeitsräume nach dem Corridor zu begrenzen, find Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit man die darin befindlichen Gefangenen bei Tag und bei Nacht von den Corridoren aus leicht und ohne Geräufch beobachten kann. Defshalb werden nicht nur in allen Thüren, fondent auch an verfchiedenen Stellen im Mauerwerk kleine, verglaste und mit Schieber ver-fehene Beobachtungsöfifnungen in paffender Höhe angebracht (fiehe die Tafel bei S. 263).

258.

Scheidewände.

Auch für die Scheidewände empfehlen fielt gebrannte Steine fchon aus dem Grunde, weil in denfelben gewöhnlich die Lüftungs-Canäle aufzuführen find. Für kleinere Gefängniffe können auch Blockwandungen angewendet werden, wie folche früher insbefondere für Unterfuchungs-Gefängniffe ausfchliefslich vorgefchrieben waren, mit Rückficht auf feuerfichere Bauart aber in neuerer Zeit durch ntaffive Wände

er fetzt werden.

Kann diefen keine hinreichende Stärke gegeben werden oder ift befondere

\I '

Fig. 227.

Langenfchnitt.

II

3,18

Fig. 228.

Aniicht

der

Scheidewand.

2,30

Fig. 229.

.1,87

ÄiiMl

Anficht

der

Gangwand mit Thür.

y//,

s

cp

1,85

Fig. 230.

.y....

mm

Grundrifâ.

2,55

.1,0

il

Schlafbucht in der Gefangen-Anftalt zu Chemnitz2S0). — ¹/âo n. Gr.

Fertigkeit zu gewähren, fo können in die Back-fteinwände auch aufrechte, fchwalbenfchwanz-artig geformte, eichene Hölzer beim Aufmauern eingefetzt und die Wandungen mit Bretterver-fchalungen verfehen werden.

Schcinel

Bett

Man hat mehrfach die Scheidewände zwifchen den Haftzellen als Hohlmauern conftruirt, um dadurch die Ver-ftändigung zwifchen zwei benachbarten Gefangenen unmöglich zu machen.

Grundrifs.

Schnitt a b. Schlafbucht in der Straf-Anflalt am Plötzen-See bei Berlin ¹ 2). — ¹/öo n. Gr.

Im Zellengefängnifs auf dem boulevard St. Mazas in Paris befteht jede folche Scheidewand aus zwei Mauern, die nur ftellenweife durch Backfteine mit einander verbunden find ; der Hohlraum zwifchen beiden ift mit Sand ausgefüllt; hierdurch foll ein Durchbrechen erfchwert, bezw. unmöglich gemacht werden, weil der Gefangene die grofse Menge nachrinnenden Sandes nicht zu verbergen vermag, fich alfo bei einem folchen Verfuche leicht verrathen würde.

Die Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten ftellte 1885

259-

Ringmauer.

als Grundfatz auf, dafs die Innenwände der Zellen wenigftens im unteren Theile mit Cementputz zu verfehen und mit Kalk, deffen Weifse durch einen geringen Zufatz von gelbgrüner oder hellblauer Farbe gebrochen ift, zu ftreichen feien.

Werden gemeinfchaftliche Schlaffäle in einzelne Zellen oder Buchten getheilt,

fo werden die fie von einander trennenden Wände aus Brettern oder Eifen-, namentlich auch Wellblech ftruirt ; bisweilen kommen auch Holz und Eifen vereinigt zur Anwendung.

Als Beifpiel hölzerner Trennungswände fei die bei den Schlafbuchten des Ge-fängniffes am Plötzen-See bei Berlin zur Anwendung gekommene Conftruction (Fig. 231 u. 232

Die Trennungswände beftehen aus 2,5 cm ftarkem kiefernen Holze; die Eckpfoften meffen 65mm im Gevierte.

Fig. 233.

Fig. 234.

mmmm

Querfchnitt.

gïï::~~

con-

trà

.•ALU'.

Fr-

{/.

L/:

iZüul

bi

i!li

•H

yD T±u.

TTi

*il____

Ai

ü.

¹¹ ■■ ___

r--1

-1

2 79

) vorgeführt.

ZH7“TTj.L£ "vTE

_r; .

Aeufsere Anficht. Ringmauer. (Normalzeichnung). — G5 n. Gr.

Die in den Schlaffälen der Gefangen-Anftalt zu Chemnitz errichteten, 2,3 5 m hohen

Wellblechwände find aus Fig. 227 bis 2302S0) erfichtlich.

Das gefammte Gefängnifs-Areal, ein fehl, der Spazierhöfe, Verwaltungs- und Oekonomie-Gebäude (die Beamtenwohnungen liegen beffer aufserhalb) wird durch Umwährungs-, Einfriedigungs- oder fog. Ringmauern abgefchloffen. In belgifchen

Gefängniffen, eben fo in manchen deutfchen (z. B. in Bruchfal, Freiburg etc.), wurden diefelben Anfangs feftungsartig mit Eckthiirmen, Zinnen und oberem Wachtgange verfehen ; gegenwärtig werden fie in einfachfter Form — aufsen mit Strebepfeilern, innen glatt geputzt — ausgeführt und nicht unter 4,5 m hoch gemacht. Alle Ecken find auszurunden. Abdeckungen mit vorfpringenden Gefimfen erleichtern das Ueber-fteigen ; zweckmäfsig und auch billig kann man fie durch kleine Flachziegelbedachungen er fetzen.

An die Einfriedigungsmauern foll von innen kein anderer Bautheil anftofsen.

Die den von der Commiffion der deutfchen Strafanftaltsbeamten 1885 auf-geftellten Grundfätzen beigefügte Zeichnung einer Ringmauer ift in Fig. 233 u. 234 facßmile wiedergegeben.

260.

Fufsboden.

Als Bodenbelag empfehlen fich nicht nur für das Sockelgefchofs, das Erd-gefchofs und die längs der Zellen hinlaufenden Galerien, fondern auch für die Fufs-böden in den Zellen hart gebrannte Thonplatten auf Beton-Unterlage, fo wie Cement-und Afphaltbeläge auf gleicher Unterlage.

Holzböden find nicht allein einer allzu rafchen Abnutzung ausgefetzt und halten nach erfolgter Reinigung Feuchtigkeit zurück; fie find auch wegen der leichteren Fortpflanzung des Schalles, insbefondere für Gefangenflügel mit Einzelzellen, nicht zweckmäfsig.

Eine Ausnahme findet für Unterfuchungs-Gefängniffe ftatt, in welchen Betonlagen ohne weitere Bedeckung für die Zwecke von Collufionen leichter durchbrochen werden können, wefshalb man eine ftarke Bretterfufsbodenlage vorzuziehen pflegt.

261.

Decken.

Die Decken können aus zufammengedübelten Blockgebälken, welche nach unten mit Brettern verfchalt und vergypst werden, oder auch aus x/2 , 1 oder 1 ^2 Stein ftarken Backfteingewölben beftehen, welche in der Nähe der Kämpfer mit Beton aufgefüllt und nach oben für das Aufbringen von Brettern oder für Betonlagen abgeebnet werden.

Mit Riickflcht auf Feuerflcherheit ift den Gewölben vor den Blockgebälken der Vorzug zu geben.

Es können aber auch die Decken aus J_-Eifen mit eingelegtem Beton beftehen, nach unten einfach auf den Beton vergypst, nach oben mit einer weiteren, mindeftens 9cm dicken Betonlage und 2 cm ftarkem Glattftrich aus Portland-Cement oder mit einer Bretterlage verfehen werden.

Die in gemeinfchaftlichen Schlaffälen eingebauten Schlafbuchten erhalten am beften in etwa 2m Höhe über dem Fufsboden eine Decke aus Eifendrahtgeflecht.

262.

Dächer.

Die Dächer follen, da der Innenraum faft gar nicht zu benutzen ift, ohne Knie-ftock, möglichft leicht und flach und feuerficher fein. Befonders empfehlen fleh daher Holzcement-Dächer, welche in den Zellen-Tracten, bezw. -Flügeln über dem Mittel-Corridor fo weit hoch geführt werden können, dafs man zur Beleuchtung deffelben hohes Seitenlicht erhalten und fo die theueren Deckenlichter vermeiden kann.

In den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten aufgeftellten Normalplänen für Zellengefängniffe ift alles Holzwerk vermieden, wie dies die facfimile in Fig. 235 bis 237 wiedergegebenen Schnitte zeigen.

Die Gewölbe der oberften Zellenreihen find von den Corridor- nach den Aufsenmauern zu geneigt (1 '• 20) hergeftellt, die Zwickel ausgeglichen, mit Cementmörtel geebnet und mit einem Holzcementdache, vorn mit Dachrinnen aus Zinkblech verfehen, eingedeckt. Der Aufbau über dem Mittel-Corridor ift mit Gewölben zwifchen I-Trägern gefchloffen, welche, mit Gefälle nach beiden Seiten verfehen, ebenfalls eine Holzcement-Bedachung mit Zinkrinnen erhalten.

n im

3,30

Fig- 235

Fig. 236.

Fig. 237.

Cd

I'

are

\—3,30

die Zellen.

Längenfchnitt durch

Querfchnitt.

den Corridor.

1:250

15m

1 2 3 «■ 5 6 7

I--' -H-l H » ! ¹ I » l H-

Zellenflügel mit Holzcement-Dächern. (Normalzeichnung.) 2) Corridore, Galerien, Mittelhallen und Treppen.

263.

Corridore.

In längeren Zellen-Tracten, bezw. -Flügeln erhält der Mittel-Corridor, zu deffen beiden Seiten die Hafträume angeordnet find, 4,o bis 4,5 m Breite ; in kürzeren Tracten kann man auch eine geringere Breite wählen, namentlich dann, wenn in den Corridor keine Galerien eingebaut oder wenn die Zellen nur zu einer Seite deffelben angeordnet find.

Für gute Beleuchtung, Lüftung und Heizung der Corridore ift befonders Sorge

zu tragen.

264.

Galerien.

Die in die Mittel-Corridore längs der Zellenthüren eingebauten Galerien oder Flurumgänge füllen nicht unter 0,90 m Breite erhalten, werden aber auch bis 1,2 5 m breit gemacht. Die Höhe der Galerie-Geländer findet man wohl auf nur 0,90 m ein-gefchränkt; doch follte diefelbe nicht weniger als l,oo m betragen, weil man die Beamten vor der Gefahr fchützen mufs, von einem Gefangenen über das Geländer geworfen zu werden.

Urfpriinglich conftruirte man die Galerien aus gufseifernen, bezw. fchmiede-eifernen Confolen, auf welche Gufseifenplatten gelegt werden; doch werden letztere, wenn fie voll gegoffen find, leicht glatt, und find fie durchbrochen, fo laffen fie Schmutz durchfallen. Man hat auch Eifenblech angewendet; doch erzeugt diefes beim Begehen einen ftarken Schall, wefshalb Matten aufgelegt werden miiffen. Beffer ift es defshalb, Steinplatten oder einen eichenen Bretterbelag auf die Confolen zu legen.

Als Beifpiel einer neueren, auf fchmiedeeifernen Confolen ruhenden Conftruction diene die bezügliche, in Fig. 238 bis 240 ²⁸¹) dargeftellte Anlage im neuen Zellenflügel des Zellengefängniffes zu Vechta.

2S1) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d Arch.- u. Ing.Ver. zu Hannover 1885, Bl. 19.

Der Galeriebelag ruht in je 2,26 ra Abftand auf zwei neben einander liegenden, in die Wand eingemauerten E-Eifen, zwifchen welchen 3cm ftarke Quadrateifen befeftigt find ; letztere dienen mit ihrem unteren fchrägen Theile als Unter-ftützung der Träger, mit dem oberen lothrechten Theile als Geländerfttitze. Die unteren Enden diefer Quadrateifen-ftangen liegen je mit einem Flacheifen an der Mauer an und find an derfelben mittels eines eingemauerten Bolzens befeftigt ; in die fo entftehenden Dreiecke find Ringe aus Flacheifen eingefpannt. Zwifchen den fo gebildeten, 2,26 m von einander abftehenden Confolen wurden längs der Mauer, fo wie an der Aufsenkante I-Träger mittels Winkel befeftigt, worauf der 4 cm ftarke Pitch-pine-Holzbelag befeftigt ift.

In neuerer Zeit find mehrfach maffive Längskappen zwifchen einfeitig eingemauerten T- oder I-Trägern zur Ausführung gekommen; auf die wagrecht abgeglichenen Kappen wird ein Afphaltbelag ausgebreitet.

In den Flügeln des Strafgefängniffes zu Preungesheim bei Frankfurt a. M. ftützen fich die Kappen auf 1,35 m lange T-Träger (von 16 cm Höhe), welche 38cm tief in die Langwände vor den Zellen eingelaffen find. Nähere Befchreibung mit Abbildung findet fich in der unten ²⁸²) genannten Quelle.

Man kann die Confolen als Stützen der eifernen Träger ganz vermeiden, wenn man letztere in die die Zellen von einander trennenden Scheidewände einlegt und fie darin auf etwa 1,5 m Tiefe einmauert; eine folche Conftruction ift eben fo einfach, wie billig. Auch durch Einfpannung von flachen Beton-Gewölben zwifchen den Eifenträgern, auf denen man einen Afphaltbelag ausbreitet, erreicht man unter Umftänden eine zweckmäfsige und billige Anordnung.

Die Galerien eines und deffelben Gefchoffes werden bei gröfserer Länge des Gefängnifsflügels durch kurze Quergalerien oder Brücken, die Galerien der ver-fchiedenen Gefchoffe durch eiferne Treppen mit einander verbunden. Fig. 242 u. 243 ²⁸³), worin ein Flügel mit Mittelhalle etc. des Männergefängniffes zu Moabit bei Berlin dargeftellt ift, zeigt diefe Anlagen im Grundrifs (fiehe auch Fig. 176, S. 209); die beiden Schnitte in Fig. 244 u. 245 ²⁸³) geben die weiteren Erläuterungen hierzu.

________7.00_______

’T~Q

''

mmm.

i 25. 30.6

ME

t&S. 75.6

2,eo

Querfchnitt.

Fig. 240.

Grundrifs.

Anficht.

Bol

'agor

Galerie-Conftruction im Corridor des Zellengefängniffes zu Vechta²⁸¹).

fto n. Gr.

Die Innenanficht eines folchen mit Galerien verfehenen Mittel-Corridors, von der Mittelhalle aus genommen, giebt Fig. 241 ²⁸⁴), dem Zellengefängnifs zu

²⁸²) Becker. Ausführung von Flur-Umgängen in Strafgefängnilfen. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 372. 2S3) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, Bl. 63 u. 64.

²⁸ft Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1875, Bl. 56.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

19

Fig. 241.

7/

\\

LM»

l

M

IL

11/

\ïï

o

ï

ST \\

*

ES

1

J:

SK

SP

f -•■.

1

v :

o

⁷A

B

O

IX a

2

Ö

O

65

.O.

W

O

o

» f--

mw

:•!

V--"!

1

3"/

n

r

il

fVff

s

IM

;;'•; ;■

Jm

iy

JL*

ri

ß

;. ⁷ - • • %

il

/jV

l.s

/I

■h

II

-

s

f

<

-

i

Mittel-Corridor

in einem Flügel des Zellengefängniffes zu Stein a. d. D. ²⁸⁴). Arch. : v. Trojan.

nommen.

Die in Zellen-gefängniffen handene Mittelhalle foll, wie fchon früher erwähnt worden ift, thunlichft frei von allem Einbau fein, damit die Ueberficht und die Aufficht über die gefammten Zellenflügel in thunlichft einfacher und vollftändiger Weife möglich fei.

Nur die von den Zellenflügeln ein-gefchloffenen Ecken der Mittelhalle dürfen mit eingefchoffigen Baulichkeiten ausgefüllt werden ; alsdann wird man der Halle leicht Licht und Luft zuführen können. In diefe Anbauten können Bäder, Magazine, gemeinfame Arbeitsräume etc. verlegt werden (flehe die Normalpläne für ein Zellengefängnifs in Fig. 213, 214 u. 217, S. 272 bis 274).

Corridore und Mittelhalle find die grofsen Luftbehälter, aus denen die Zellen gute und reine Luft erhalten müffen, ins-befondere zu den Zeiten, wo ein Oeff-nen der Zellenfenfter nicht thunlich er-fcheint. Hieraus erklären fleh auch die

vor-

f 4izf.

jLMSeiler

29I

Ir

s--

Mittelhalle.

^Auf- i; sehe

ra

[il

KI idei

ha nmej

Aufsehe^

I. Obergefchofs.

!..

1:500

ii Ant 'm

«seher.

Betsaal.

}r:

2—•

-o

se^T

« \ £ü£- % ^se^TV

U,

II. Obergefchofs.

Vom grofsen Männergefängnifs des Criminalgerichts-Etabliffements zu Moabit bei Berlin ²⁸³).

Lf

il!

,, liw

Il b

s>

mm

!:

!|§ ■snL IM _

* I r¹ lr ?

lih

II

Fig. 244.

ÜÜ

3 25

5,25

il

Ł>. J 5

1:250

7    8    9    10    11    12    13    14.    15m

Querfchnitt und Längenfchnitt zu Fig. 242 u. 243²⁸³).

TW

■J

»=3

im

fl Y

•i-

Di

s* i

msĘ

3p»

SI

J

Fig. 245.

verhältnifsmäfsig grofsen Breiten der Corridore und der bedeutende Durchmeffer der Mittelhalle.

Ueber Anordnung von Fenftern, Dachlichtern etc. in der Mittelhalle ift in Art. 270 das Erforderliche zu finden.

Wie aus den Darftellungen in Fig. 242 u. 243 hervorgeht, fetzen fich die Galerien der von der Mittelhalle ausgehenden Corridore an den Wänden der erfteren fort. In einem der oberften Gefchoffe, am beften im I. Obergefchofs, laufen fie in der Regel in der Mittelhalle zu einer auf Säulen, Confolen etc. ruhenden Bühne zu-fammen, auf der ein Auffeher feinen Platz nimmt ; von hier aus mufs er den vollen ungehinderten Einblick in die Zellenflügel haben; keine Thür darf fleh in letzterem öffnen können, ohne dafs dies von der Bühne aus bemerkt würde.

Jeder längere Gefängnifsfltigel foll zwei Treppen erhalten, und zwar je eine an jedem Ende; bei Zellengefängniffen, die nach dem Strahlen-Syftem angeordnet find, erhält hiernach jeder Zellenflügel der Mittelhalle zunächft eine Treppe. Diefe Zahl von Treppen ift vollftändig ausreichend, fowohl für den täglichen Dienft, als auch für aufserordentliche Ereigniffe.

Alle diefe Treppen müffen vom Sockelgefchofs bis in das nsg^\

II. Obergefchofs führen.

Wendeltreppen find thun-lichft zu vermeiden ; denn fowohl für den Arbeitsbetrieb, als auch für die Oekonomie find täglich umfangreiche und lange Gegenftände nothwendig, deren Fortbewegung auf Wendelftufen erfchwert fein würde. Allein auch für das Führen der Gefangenen nach und von der Kirche, Schule etc., wobei fie einen Abftand von ca. 5 Schritten einzuhalten haben, ergeben Wendeltreppen den Mifsftand, dafs die Gefangenen einander zu nahe kommen und defshalb Durchfteckereien etc. ftattfinden können.

266.

Treppen.

Fig. 246. Schnitt cd.

Fig. 247. Schnitt ab.

75

4L

4.

^55.55.0

e<

Fig. 248.

Anficht.

Fig. 249. Grundrifs.

JL

Treppe im Corridor des Zellengefängniffes zu Vechta28r’). — ¹/&o n. Gr.

Um einen möglichft freien Blick in alle Corridore etc. eines Gefängniffes zu haben, ift eine möglichft durchfichtige Conftruction der Treppen er-wünfeht. Steinerne oder unterwölbte Holztreppen füllten defshalb ausgefchloffen fein; allein auch blofse Holztreppen follten ihrer Brennbarkeit wegen nicht angewendet werden. Am beften werden defshalb eiferne Treppen mit Holzftufen und ohne Setz-ftufen errichtet.

Die in folcher Weife conftruirten Treppen des Zellengefängniffes zu Vechta find in Fig. 246 bis 249 ²⁸⁵) dargeftellt.

285) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1885, Bl. 19.

294

267.

Zellenthüren.

3) Thüren, Fenfter und Deckenlichter.

Nach den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten 1885 aufgeftellten »Grundfätzen etc.« foll die Thüröffnung l,9o m hoch und bei den Zellen, in welchen gearbeitet wird, mindeftens 0,75 m, bei den Schlafzellen 0,60 m breit fein; es ift erwünfcht, dafs fie bei den gröfseren Zellen breiter als 0,7 5 m ift.

Die Thür ift in der betreffenden Wand fo anzulegen, dafs links davon noch fo viel Wandbreite frei bleibt, um den Abort anbringen zu können (nicht unter 60 cm).

Bei Conftruction der Zellenthiiren ift der Grundfatz zu beobachten, neben gröfster Sicherheit zugleich eine bequeme Handhabung zu erzielen.

Am zweckmäfsigften werden diefelben aus fchmalen Bohlen mit überfchobenen eichenen Federn und einem aufgefchraubten Bande hergeftellt. Die in Fig. 250 ²⁸⁶)

dargeftellte Zellenthür des neuen Flügels am Zellengefängnifs zu Vechta find aus 4cm ftarkem Pitch -p ine- Rah m h o 1 z und doppelten übergefchobenen Füllungen angefertigt.

Hat man nicht genügend ftarke Bohlen oder will man keine folchen verwenden, fo befchlage man die Holzthür an der Innenfeite mit Eifenblech, wie dies bei den in Fig. 252 ²⁸⁷) u. 254 dargeftellten Con-ftructionen gefchehen ift.

Die Zellenthüren erhalten meift Ein-faffungen (Thürgewände oder Zargen) aus ftärkerem Holz, feltener aus Hauftein. Bei den foeben erwähnten Zellenthüren zu Vechta

Fig. 250.

VN-

96 I

06 7

\m

TU

0.90

—09(T

0,80

(Fig. 250) find gar keine Einfaffungen ausgeführt worden ; vielmehr find die Laibungen aus harten, abgerundeten Backfteinen in Cementmörtel aufgemauert, die Haken und Schliefsbleche darin befeftigt; diefe Conftruction foll fich gut bewährt haben und fehr ficher fein, weil eine Veränderung durch Schwinden des Holzes und ein Ab-löfen einzelner Theile, wie dies bei Ge-

Zellenthür vom Zellengefängnifs zu Vechta ²⁸⁶).

¹;l30 n. Gr.

wänden aus Stein fo häufig vorkommt, nicht eintreten kann.

Die Zellenthüren follen ftets nach innen auffchlagen, und zwar nach links, letzteres aus dem Grunde, damit der eintretende Gefängnifsbeamte bei etwaigem Angriff durch die Gefangenen die rechte Hand zur Abwehr frei behält. Auch wird hierbei der links liegende Abort verdeckt.

Liegen die Zellenthüren bündig mit der inneren Zellenwand (Fig. 252), fo fchlagen fie mit ihrer ganzen Breite in die Zellen hinein, wodurch der Zellenraum fehr beengt wird; beffer ift es defshalb, die Thür nahe an die Corridor-Wandfläche zu fetzen (Fig. 250 u. 251).

Es ift eine alte Streitfrage, ob die Zellenthüren nach aufsen oder nach innen auffchlagen follen. Ift das letztere der Fall, fo ift es dem Gefangenen leicht möglich , fich in der Zelle zu verbarricadiren,

286)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1885, BI. 19.

287)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, BI. 61.

EZ3

fOV

ïï

BS“

I5G

MJ

l20,25Zn^-

_______l«Zm~

il

83 zm-

G.

76 3*^-

»f

'■>

S||||

!l“

Zellenthür vom

iten Gefängnifs

2ten Gefängnifs

der Straf-Anflalt am Plötzen-See bei Berlin ²⁸⁷).

Fig. 253.

Si

Zellenthür vom Gefangenhaus zu Vilshofen 28S). I30 n- Gr.

ohne dafs man ihm anders, als durch Zertrümmerung der Thür beikommen könnte ; auch wird es, wenn ein Gefangener einen plötzlichen Angriff auf einen in der Zelle befindlichen Beamten macht, dem letzteren fehr fchwer, aus der Zelle zu kommen, und wenn der Gefangene den Beamten gegen die Thür drückt oder ihn wohl gar vor der Thür zu Boden wirft, fo kann ihm nur mit äufserfter Anftrengung von aufsen Hilfe gebracht werden. Wenn die Thür nach aufsen fchlägt, fo mufs fie bündig mit der Innenwand der Zelle liegen, damit der geöffnete Thürflügel nicht in den Corridor vorfteht.

Thüren, welche in Arbeitsfäle führen, erhalten eine gröfsere, gut verfchliefsbare Oefifnung zum Einbringen von Arbeitsftoffen etc., ohne die Thür felbfl öffnen zu müffen ; eben fo erhalten die Zellenthüren in der Regel eine verfchliefsbare Klappe zum Hineinreichen der Speifen, welche insbefondere in Zellengefängniffen fo befchaffen fein mufs, dafs die geöffnete Klappe nach innen einen Vorfprung zum Aufftellen des Efsgefchirres bietet und die beim Herunterlaffen derfelben entftehende Oefifnung durch einen befonderen Schieber verfchloffen werden kann, um, fo lange das Efs-gefchirr flehen bleibt, Collufionen des Gefangenen nach aufsen zu verhindern.

Bisweilen, z. B. im Zellengefängnifs zu Stein a. d. D., hat man, um die Zellenthür zu fchonen, diefelbe flatt mit einer um eine wagrechte Achfe drehbaren Speife -klappe mit einem um eine lothrechte Achfe drehbaren Speife- oder Bietthiirchen verfehen ; das Auflager für das Speifegefchirr wurde durch Anbringen einer feilen Taffe an der Innenfeite der Thür befchafft.

Die von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanflaltsbeamten 1885 aufgeftellten Grundfätze etc. empfehlen, die Speife- oder Efsklappe ganz weg zu laffen ; denn die Sicherheit der Thür werde durch eine folche Klappe nicht unerheblich vermindert, die Koften derfelben dagegen wefentlich vermehrt. Die Thür-

Fig. 254.

___I

ITT

ŁDA

JE?

P

'TP

0,95

irr

0,80

Normalzeichnung einer Zellenthür. — ¹/3o n. Gr.

29 7

Conftruction, welche in Fig. 254 nach der jenen Grundfätzen beigefügten Zeichnung facfimile wiedergegeben ift, zeigt keine Speifeklappe.

In Augenhöhe find in den Thüren kleine Oeffnungen, fog. Beobachter, Beobachtungsöffnungen oder Schaulöcher vorhanden, durch welche der Auffeher jederzeit in das Zelleninnere fehen kann ; diefelben erweitern fich zu diefem Ende nach innen zu und werden aufsen durch Glas oder ein feines Sieb gefchützt. Die in Fig. 253 dargeftellte Zellenthür des Gefangenhaufes zu Vilshofen zeigt ein durch ein Sieb verwahrtes Schauloch.

Bezüglich der Thürbefchläge ift zu beachten, dafs diefelben den Gefangenen fo wenig als möglich Angriffspunkte darbieten. Defshalb werden alle Vorrichtungen zum Verfchliefsen auf der Aufsenfeite fo angebracht, dafs fie dem Gefangenen nicht zugänglich find und die Thür felbft nach Zerftörung der von innen erreichbaren Conftructionstheile nicht geöffnet werden kann.

Die am zweckmäfsigften aus fchmiedbarem Gufs hergeftellten Bänder der Zellenthüren werden daher in der Thürlaibung aufgefchraubt, die Schlöffer aber fo conftruirt, dafs deren (verdeckte) Riegel unten, oben und in der Mitte in ftarke Schliefseifen eingreifen, die Schlöffer felbft aber in der Zelle gar nicht fichtbar find.

Bei den beiden in Fig. 251 u. 252 dargeftellten Zellenthüren find an der Innenfeite nur die beiden Harken Auffatz-bänder für den Gefangenen angreifbar. Würden diefe zerftört, fo wird die Thür dennoch durch die im Aeufseren angebrachten beiden Schubriegel und Haken, welche in das Thürgewände eingreifen, in ihrer Lage erhalten.

Die bei den neueren Polizei-Gefängniffen in Bayern angewendeten Befchlagtheile der Zellenthüren find in Fig. 255 u. 256 ²⁸⁸) wiedergegeben.

Als Schlofs der Zellenthüren wird vielfach ein

Fig- 255.

W/Æ

fj

t ih

WM

milk

Fig. 256.

i[ #    "\

■Mi»

Ai

msm

1-

Ni»

wÊÊtm

Von den Zellenthüren des Gefangenhaufes zu Vilshofen ²⁸⁸).

Kaftenfchlofs mit Falle, lofem Drücker und einem zwei Touren machenden Schliefsriegel verwendet.

Beffer ift das im Gefängnifs zu Nürnberg und a. O. angewendete Schlofs, bei welchem Falle und Schliefsriegel combinirt find.

Die beim Oeffnen diefes Schloffes mittels des Schlüffels in den Kalten zurückgefchobene Falle bleibt fo lange unbeweglich liehen, bis der die Zelle verlaffende Beamte durch einen am Schlöffe befindlichen Hebel die Thür anzieht; alsdann fpringt die Falle um eine halbe Tour vor und bildet fofort einen ficheren Verfchlufs, auch ohne Anwendung des Schlüffels.

Fig. 257.

Fig. 258.

Jedes hier in Frage kommende Thürfchlofs füllte zweitourig fein und der zweite Schlufs durch ein vorfpringen-des Plättchen oder emen Stift fich kennzeichnen.

li© I    toi

I    m 11

F5*j§i ⁰

]!

fü

EE3EE

Schlofs einer Zellenthür. (Normalzeichnung.) — Y* n- Gr.

288) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. bayer. Arch - u. Ing.-Ver. 1870, Bl. 17.

Fig- 259.

298

268.

Sonftige Thür-u. Thor-verfchlüffe.

269.

Zellen-

fenfter.

In den Tafeln, welche den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanflaltsbeamten 1885 aufgeftellten Grundfätzen beigefügt find, ift das in Fig. 257 u. 258 facfomile wiedergegebene Schlofs aufgenommen.

Das fog. Bruchfaler Schlofs hat eine andere Einrichtung und bezweckt, dafs der Gefangene felbft die Thür nach dem Eintritt in die Zelle mittels einer fog. fchiefsenden Falle fchliefst, welche nur von aufsen durch den Gefangenwärter mit dem Schlüffel geöffnet werden kann.

Die Thüren, welche zu den einzelnen Schlaf buchten gröfserer Schlaffäle führen, werden, entfprechend der fchwächeren Con-ftruction der die Buchten umfchliefsenden Wände, gleichfalls fchwächer conftruirt.

So z. B. beftehen die in Fig. 259 ²⁸⁹) dargeftellten Thüren aus Rahmen von 2,5cm ftarkem Kiefernholz; die Füllungen werden durch Rahmen von Eifenblech gebildet, welche mit Draht ausgeflochten und in Falzen verfchraubt find. Die Stärke des verwendeten Drahtes beträgt 2 kleine Riegelfchlöffer und aufserdem eine über 5 Zellen hinweg reichende, in eifernen Haltern liegende Holzftange von 4,5 X 6,5 cm Stärke.

Die Ausgänge an den Enden der Corridore in den Zellen-Tracten, bezw. -Flügeln nach den Höfen werden am beften mit einer maffiven Holzthiir und mit einer eifernen Gitterthür verfehen. Hierdurch wird einerfeits die Sicherheit erhöht, andererfeits der Vortheil erzielt, dafs bei giinftiger Witterung die hölzernen Thüren geöffnet, die eifernen Gitterthiiren aber verfchloffen werden können, fo dafs eine

kräftigere Luftftrömung erzeugt wird.

In den Mittel-Corridoren längerer Gefängnifsfliigel werden bisweilen durch Anbringung ftarker eiferner Gitterthore innere Abfchnitte gebildet, welche fo-wohl ein Entweichen einzelner Gefangenen erfchweren, als auch die Bewältigung eines etwa ausbrechenden Aufftandes durch Abfperrung des Ent-ftehungsortes erleichtern follen (Fig. 260).

An paffenden Stellen der Corridore werden in einigen Gefängniffen Glasab-fchliiffe angebracht, um die Entftehung von Zugwind zu verhüten und die Erhaltung einer gleichmäfsigen Temperatur in den Corridoren zu ermöglichen.

Die Fenfter in den Corridoren der Gefangenhäufer follen behufs einer gründlichen Durchlüftung des Inneren derfel-üfc’ ben von ausreichender Gröfse und mit mehreren Flügeln verfehen fein. Die Fenfter im Inneren der Zellen follen 1,6

289)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 61.

290)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 58.

r\r~.

Thüren der Schlafbuchten in der Straf-Anftalt am Plötzen-See ²⁸⁹).

%o n. Gr.

mm

Fig. 260.

und die Mafchenweite 15 mm- Zum Verfchliefsen der Thüren dienen

vff'i

!•

II

iP

iiinÉ

Querfchnitt durch einen Flügel des 2ten Gefängniffes in der Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin ²⁹°).

bis 2,o m über dem Fufsboden beginnen, fo dafs Collufionen nach aufsen fchon hierdurch erschwert find. Diefelben follen eine Gröfse nicht unter 1 qm haben und möglichft viel Lüftung zulaffen ; die Fenfterbriiftung foll, um zu verhindern, dafs fich der Gefangene darauf fetzt, nach innen ftark abgefchrägt fein.

Die Zellenfenfter werden in Holz, in Gufseifen oder in Schmiedeeifen conftruirt; in letzterem Falle wähle man eine etwa 15 cm weite Theilung der lothrechten Sproffen und auch hinreichend ftarkes Façoneifen, damit man die äufsere Vergitterung der Fenfter erfpart.

In Fig. 2ÓI ²⁹¹) ift ein Zellenfenfter aus dem neuen Flügel des Zellengefängniffes zu Vechta dargeftellt.

Daffelbe ift aus Pitch-pine-Holz hergeftellt ; vom oberften, um eine wagrechte Achte umlegbaren Theile wird noch die Rede fein; die mittlere Scheibe kann nach innen geöffnet werden, um die Reinigung der Aufsenflächen der Fenfter zu ermöglichen.

Gewöhnlich werden die Zellenfenfter fo conftruirt, dafs ein oberer Flügel in der ganzen Breite des Fenfters vom Gefangenen felbft nach innen geöffnet werden kann, wobei der Flügel um eine wagrechte Achfe um 90 oder 180 Grad gedreht und im erfteren Falle auf zwei in der Fenfterlaibung angebrachten Rundeifen, im letzteren auf dem feft bleibenden unteren Fenftertheile auf liegt. Die Verfchlufsvorrichtung, welche fo einfach wie möglich zu conftruiren ift, befindet fich in der Mitte des oberen Rahmens, ift dem Gefangenen nur durch eine dünne Holzftange zugänglich und mufs defshalb beim Schliefsen des Fenfters von felbft einfallen.

Espagnolette-Verfchltiffe, welche zu diefem Zwecke in Anwendung gekommen find, find zu fchwierig handhaben. Maroskÿs patentirter Hebelverfchlufs hat den Nachtheil, dafs der Gefangene zur Beteiligung oder Auslöfung des Verfchluffes mit der Stange die entgegengefetzte Bewegung von der zum Schliefsen oder Oeffnen des Fenfterllügels erforderlichen auszuführen hat. Der im Gefangenhaufe zu Herford und in neueren bayerifchen Polizei-Gefängniffen verwendete Verfchlufs (Fig. 262 ²⁹²) mit ab-gefchrägtem Haken und von einer Feder angedrücktem Schnäpper vermeidet obige Nachtheile ; doch mufs beim Schliefsen nicht blofs der Widerftand der Feder, fondera unter dem Drucke der Stange auch eine nicht unerhebliche Reibung überwunden werden , welche zugleich ftarke Abnutzung hervorruft.

In Wehlheiden bei Caffel ift auch diefer Uebelftand durch Einfchaltung eines Winkelhebels zwifchen Schnäpper und Druckftange vermieden ; doch wird der Verfchlufs dadurch vergleichsweife fehr theuer ; auch bleibt der Nachtheil der nach und nach erlahmenden Feder.

Lehmbeck verwendete bei den neuen Erweiterungen des Zellengefängniffes in Hannover einen Doppelhebel, welcher am einen Ende die Druckftange, am anderen einen am Fenfterflügel angebrachten Haken mit Keil-lläche trägt ; ein fetter Flaken mit entgegengefetzter Keilfläche befindet fich am Rahmen; erfterer fällt durch fein Gewicht und durch den Druck in der Druckftange, welcher zum Ver-fchluffe fo wie fo ausgeübt werden mufs, in letzteren ein. Zwar fehlt hier jede Feder, und die Handhabung ift die denkbar einfachfte; allein bei etwas verzogenen Fenftern ift der Verfchlufs nicht genügend feft ²⁹³).

Bei dem erwähnten, in Fig. 261 wiedergegebenen Zellenfenfter aus dem neuen Flügel des Zellen-

Fig. 261.

y.,, i

zu

J.

W,

!1

II50 n. Gr.

-•i, 10.

Zellenfenfter vom Zellengefäng-nifs zu Vechta²⁹¹).

Fig. 262.

■t-J

LI

Zellenfenfter-Verfchlufs ²⁹² ). t !/l2 n. Gr.

²⁹¹)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Vereins zu Hannover 1885, Bl. 19.

292)    Nach: Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1870, Bl. 17.

293)    Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1883, S. 306.

gefängniffes zu Vechta kann der obere Theil deffelben, mit A/arosÀy’fchem Verfchlufs verfehen, mittels einer Führungsftange bis zu einem Winkel von 60 Grad nach innen geöffnet werden und legt fich in diefer Stellung auf zwei am Rahmen befeftigte Winkel aus Eifenblech.

Den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Straf-anftaltsbeamten 1885 aufgeftellten Grundfätzen ift die Zeichnung eines Fenfterverfchluffes beigefügt, die in Fig 263 u. 264 facßmile wiedergegeben ift.

Nach Anfchauung diefer Commiffion haben fich als ftcherfte und am leichteften zu handhabende Einrichtung Flolzfenfter hinter Eifengittern bewährt. Schmiedeeiferne Fenfter ohne Vergitterung haben fich als nicht genügend ficher erwiefen ; auch erfchweren die vielen kleinen Luftfeheiben, welche geöffnet werden müffen, eine gründliche und rafche Zuführung frifcher Luft. Schmiede-und gufseiferne Fenfter, deren eine Hälfte niedergeklappt werden kann, find wegen ihres Gewichtes fchwer zu handhaben.

Für die verfchiedenen Theile eines Zellenfenfters eine verfchiedene Verglafung anzuwenden, wie dies mehrfach ausgeführt worden ift, erfcheint überfliiffig; fie kann mit gewöhnlichem Glafe gefchehen.

Die aus Holz hergeftellten Zellenfenfter müffen vergittert werden. Es mag bezüglich diefer Fenfter-vergitterungen zunächft auf Theil III, Band 6 (insbefondere Art. 19, S. 19) diefes Handbuches« hingewiefen und bemerkt werden, dafs die lothrechten Gitterftäbe nicht weiter als 13 cm von einander angeordnet werden und nicht unter 25mm Dicke zur Anwendung kommen follen; aufserdem ift eine wagrechte Gurtung von 50 zu 50cm erforderlich. Ferner fei nochmals des in Fig. 261 dargeftellten Fenfters vom Zellen-gefängnifs zu Vechta gedacht.

Äirl

ii 1 ji |!| lip

li. ? ii i¹

im

Fig. 264.

|p

i|A

olP

Zellenfenfter-Verfchlufs. (Normalzeichnung.) — % n. Gr.

Fig. 265.

mm

!!-

"n

/J

fi

LL

II

-y#

i]

-P

r*“

—H

Pi

fi

I»

s

T?

Normalzeichnung eines Zellenfenfters. — 730 n. Gr.

Soi

Bei der Vergitterung deffelben decken fich die 4 Querem ftark), fo wie 2 von den 5 lothrechten ftark) mit den Sproffen des Fenfters. Von

eifen (1X5 Stangen (2,5 cm

den lothrechten Stangen find 2 oben in den Bogen 3 anderen unten in die Sandftein-Sohlbank eingelaffen, die übrigen Enden in den oberen, bezw. unteren Flacheifen vernietet.

zx

Fig. 266.

die

g=g

Ganz ähnlich ift die Einrichtung und Vergitterung der Zellenfenfter, welche auf einer den von der Commiffion der deutfehen Straf-anftaltsbeamten 1885 aufgeftellten Grundfätzen beigefügten Zeichnung, die in Fig. 265 facfimile wiedergegeben ift, dargeftellt find.

Weiters ift in Fig. 266 ²⁹⁴) die Vergitterung eines Zellenfenfters von der Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin wiedergegeben.

Die 7 lothrechten Gitterftäbe, die 12 cm von einander abftehen und von denen die beiden äufseren unmittelbar an

-1 t i~~~T~T

^_

.....

'

7Æ7////////W/A'///. r/////S Y///:?7A> Y///A Y///////A y/ÀY/Z/Y///

-X

o,.a

C:'

PfPV

iS

ii

"I

w&/Mv>y////ay//s/s. ÿ////////'/à VA////////A '////A'/////*

<":> • -, : i. ■

/////////'//,

- *

Ÿ/////////Y//////A

7///.Y////7/S7////,

■■

den Mauerlaibungen fich befinden, find 26 mm ftark, die 5 wagrechten Schienen 50 Schienen greifen überall 15 cm feitlich in die Mauer ein; je 3 der Rundeifenftäbe find 5cm tief in die Sohlbank von Granit eingelaffen und dort mit Blei vergoffen, während fie mit der oberften Schiene vernietet find; die übrigen 4 Rundeifenftäbe find mit der unterften Flachfchiene durch Nietung verbunden und greifen 15cm tief in den Fenfter-bogen ein.

mm

breit und 10mra dick. Diele

0,9 v

Fenfter einer Zelle für gemeinfame Haft in der Straf-Anftalt am Plötzen-See ²⁹⁴).

¹/50 n- Gr.

Zellenfenfter, bei denen, wie feither angenommen wurde, der obere Theil nach innen geklappt werden kann, haben den Mifsftand, dafs mit oder ohne Abficht von Seiten der Gefangenen leicht Befchädigungen am Glafe und Befchläge eintreten können; auch kann auf diefe Weife nur die Hälfte des Fenfters geöffnet werden. Es empfiehlt fich daher beffer eine Conftruction, wie fie bei dem noch in Art. 309 vorzuführenden Gerichts-Gefängnifs zu Stuttgart gewählt worden ift, wobei 3 Flügel geöffnet und nahezu ³/4 der Fenfterfläche zur Füftung verwendet werden können.

Bei Unterfuchungs-Gefängniffen, in welchen die Fenfter nach innen und aufsen mit Gittern zu verfehen find, müffen die letzteren, um den zum Drehen der Flügel nothwendigen Raum zu erhalten, nach aufsen abgebogen werden.

Für die Fenfter-Sohlbänke wähle man recht hartes Steinmaterial (Granit etc.), um den Vergitterungen eine möglichft haltbare Befeftigung zu geben. Sind die lothrechten Begrenzungen der Fenfteröffnung nur in Backfteinen gemauert, fo mufs an der Wand felbft ein Gitterftab angebracht werden ²⁹⁵).

270.

Decken

lichter.

Die Mittel-Corridore der Gefängnifsfliigel müffen, wenn eine entfprechende Beauffichtigung möglich fein foll, wie fchon gefagt, thunlichft hell fein. Bei längeren

Facf.-Repr. nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 60.

²⁹⁵) Ueber die bezüglichen Einrichtungen an Thüren und Fenftern liehe auch :

Kümmritz. Abtritts-Einrichtungen und Verfchlufs der Thür- und Fenfter-Oeffnungen in Gefängniflen. Zeitfchr.

f. Bauw. 1864, S. 357. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1863.

Voit, A. v. Die neueren Landgerichts- und Polizei-Gefängnifs-Bauten in Bayern. Zeitfchr. f. Baukde. 1870, S. 93. Lehmbeck. Befchläge für Windfangthüren und für Fenfter in Gefängnifs-Zellen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1883, S. 306.

Vorfchriften für Leibftuhlbehälter und den Verfchlufs von Thür- und Fenfteröffnungen in bezirksgerichtlichen Ge-fängniffen. Autograph. Blätter im Selbftverlag der Kon. Württemberg. Domänendirection. Stuttgart 1870.

I IE

tüB

Längenfchnitt durch das 2te Gefängnifs der Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin ²⁹⁶).

■Ą

ff

■i»

Si

1!

al

mś H!

SI

ZT

11

TU

ll

11

Ï1

Ol

li

li

1    2    3    4.    5

-i 1 1 1 i , 1 1 1

pi.

li

....

JT I

W/

<s|

jz

Ql!

¹

—-Vf-

'J U.: y

sr

]jl;

Jll

iii

1:250

■—

rpîp

Flügeln genügt defs-halb die Beleuchtung durch Fenfter an den beiden Enden oder gar nur an einem Ende jëâ||| nicht ; es mufs mit Hilfe Treppenhäufer, durch befonders angelegte Lichtflure (flehe die Tafel bei S. 263) und durch Deckenlichter für beflere Erhellung geforgt werden. Für letztere zeigt Fig. 267 ²⁹⁶) eine vielfach vorkommende Anordnung.

Dafs Deckenlichter immer mit Mifsftänden verbunden und auch theuer find, ift bekannt; defshalb ift es S vorzuziehen, fie in

Vq

d    N diefem Falle, wie fchon

f|    “r¹ erwähnt wurde, durch

hohes Seitenlicht in den über die Zellenreihen emporgeführten Corri-dorwänden zu erfetzen.

Auch die Mittelhalle der nach dem Strahlen-Syftem erbauten Gefängniffe wird häufig durch Dachlicht erhellt, wiewohl es auch hier möglich ift, die polygonalen Um-fchliefsungsmauern diefer Halle über die Dächer der von ihr ausgehenden Gefäng-nifsflügel um fo viel zu erhöhen, dafs man darin noch Fenfter von genügender Gröfse anzubringen in der Lage ift (flehe den Schnitt

der

I»

iB

SE,

9    10    11    12    13 U 15m

! ■ I ' I i I ■ i '+-H

/li

.///

>-

:■

ii

• }£ i

MB

i-/;-;

"iii*

-■

n PI 1

■—

ż;: '.

Hiici

.....

łmmt

■1

ll/fl

LZS

Fig. 268.

jg

33

K=3

ÎHJ •—

\v

=^=r-

lii

BR

fe

IńriBDB»

h'\

Fssi? ! usir;

"-ïmkÆm

ii; i

c>

;.    • .    , ,1 i;i'i ;• i :

BI '

fi

ISF

lir

mm

TT

Mittelhalle der Straf-Anftalt zu Pilfen ²⁹⁷). — Y250 n. Gr.

durch die Mittelhalle der Männer-Straf-Anftalt zu Pilfen in Fig. 268 2 9 7). Noch beffer ift es, bei 2 oder 3 Gefängnifsfliigeln die Zellenreihen nicht unmittelbar an der Mittelhalle beginnen, fondera nur den Mittel-Corridor unmittelbar daran ftofsen zu laffen ; alsdann laffen fich in den Umfaffungsmauern der Mittelhalle grofse Fenfter in jedem Gefchofs anbringen (fiehe den Lageplan eines Theiles des Zellengefängniffes zu Stein a. d. D. in Fig. 226, S. 281, ferner das Schaubild des Zellengefängniffes zu Lenzburg in Pdg. 222, S. 278).

296)    Facf.-Repr. nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 59.

²⁹⁷)    Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1881, Bl. 27.

Fig. 269. Schnitt ab.

Fig. 270. Schnitt cd.

X'

wm

r%°i

tŁ

1.

..I

É|

Wmm

nn

■■■■

i    t

=e;

üirrjj

Fig 271. a_

Schnitt e f.

Fig. 272.

Aeufseres

Thürchen.

oi

É3

Fig. 273. Schnitt gh.

Fig. 274- Schnitt ik.

Fig. 275.

Schnitt lm.

!..

4-à

'/"T⁻:

fl

iïï)

jj»#¹

mH

^êêêêêêêêêêêêêêLm

WêmmmM

y/xav/////////.

"i

a________\

■j-

jh

Fig. 276.

-X

Trommel.

"1

J&-

¹

   Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 61.

²

   Nach : Boerner, P. Bericht über die Allgemeine deutiche Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens. Berlin 1882—83. Band 1. Berlin 1885. S. 467.

Leibftuhl-Einrichtungen in Haftzellen.

V20 n. Gr.

4) Abort-, Wafch-, Bade- und Spül-Einrichtungen.

Die Forderungen, welche an die Abort-Einrichtung einer Gefängnifszelle geftellt werden, find: Billigkeit in der Anlage und Unterhaltung, Einfachheit in der Handhabung, rafche und gründliche Befeitigung der Fäcalftoffe, Reinlichkeit und Verhinderung der Verbindung unter den Gefangenen.

Für kleinere Gefängniffe genügt bezüglich der Abort-Einrichtungen das Grubenoder das Tonnenfyftem.

In jeder Haftzelle wird ein Eeibftuhl oder ein anderer geeigneter tragbarer Abort aufgeftellt, welcher durch den Gefängnifswärter aus der Zelle gefchafft und in dem befonders zu befchaffenden Abortraum (mit Wafferfptilung), der wohl auch Spülzelle genannt wird, entleert wird. Die Einrichtung des gewöhnlichen Leib-ftuhles darf als bekannt vorausgefetzt und bezüglich der Conftruction fonftiger tragbaren Aborte auf Theil III, Band 5 (Abfchn. 5, D, Kap. 20) verwiefen werden.

Als Vorfchrift follte beachtet werden, dafs der Raum, in welchem der Leib-ftuhl etc. aufgeftellt, und der Boden, auf welchem derfelbe benutzt wird, maffiv und nicht von Holz herzuftellen ift • in letzterem fetzen fich Urin und andere Stoffe in gefundheitsfchädlicher Weife feft.

Es empfiehlt fich bei hölzernen Umfaffungs- und Scheidewänden ein einfaches, feftes Leibftuhl-Geftell aus Gufseifen, aus welchem der aus Steingut oder verzinktem Eifenblech gefertigte Fäcal-Behälter, welcher, um Verunreinigungen zu verhüten, bis an die Decke des Geftelles reichen mufs, von aufsen herausgenommen und wieder eingebracht werden kann, oder ein beweglicher gufseiferner Behälter auf maffiver Unterlage, welcher in einem mit dem Kamin in Verbindung flehenden Vorplatz aufgeftellt, in die Zelle hereingezogen und dafelbft benutzt werden kann ²⁹⁸).

Fig. 277.

Bei maffiven Wandungen bedarf es aber nur einer dauerhaft eingefafften Oefifnung in der gegen den Corridor gerichteten Scheidewand mit zwei feften eifernen Thürchen, von welchen das eine fich gegen den Gang, das andere gegen die Zelle hin öffnet (Fig. 269 bis 272); in letzterer befindet fich vor dem Thürchen eine 12 bis 15 cm dicke Steinplatte, auf welche der Fäcal-Behälter in Laufnuten hereingefchoben und mit einer für gewöhnlich an der Wand befeftigten Sitzbrille bedeckt wird ²⁹⁹).

In Unterfuchungs-Gefängniffen kann zwifchen beide Thürchen noch eine fich um eine Achfe drehende eiferne Trommel eingefchaltet werden, welche zugleich den Sitz bildet und ein weiteres Sicherheitsmittel gegen den Ausbruch des Gefangenen durch den Leibftuhl-Behälter abgiebt (Fig. 273 bis 276).

""

in

In neueren bayerifchen Polizei-Gefängniffen ift die durch Fig. 277³⁰°) veranfchaulichte Abort-Einrichtung durchgeführt.

Das Leibftuhl-Geftell findet in einer Nifche der Gangmauer feinen Platz und ift durch ein Thürchen vom Arreftraum abgefchieden. Der Fäcal-Behälter ruht auf einem Schlitten zwifchen erhöhten Tatzen, damit er vom j'S

Abort-Einrichtung in bayerifchen Polizei-Gefängniffen 30°).

Ij20 n. Gr.

271.

Tragbare

Aborte.

²⁹⁸) Siehe die in Fufsnote 295 gedachten »Vorfchriften für Leibftuhlbehälter etc.« ²") Siehe auch das über Kübelaborte in Theil III, Band 5 (Art. 263, S. 216) diefes »Handbuches« Gefagte.

300) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1870, Bl. 17. Handbuch der Architektur. IV. 7.

Gefangenen nicht unter der Sitzöffnung von der Stelle weggerückt werden kann. Beim Einfchjeben des Behälters fleigt der Schlitten etwas in die Höhe, wodurch der erflere feit an die Unterfläche des Sitzes gedrückt wird, fo dafs nichts über den Rand des Behälters fleh ergiefsen kann.

Die Commiffion des Vereins der deutfehen Strafanftaltsbeamten empfahl 1885 einen Abort, der durch einen aus Stein in Cement gemauerten und mit Afphaltlack geftrichenen Sockel gebildet wird, über welchem ein Sitz aus Gufseifen, Schiefer oder geftrnifstem Holze angebracht ift; auf dem Sockel, möglichft dicht unter den Sitz reichend, fteht der tragbare Fäcal-Behälter aus Steingut mit Wafferverfchlufs.

Diefelbe Commiffion verwarf alle Einrichtungen, bei denen die Fäcal-Behälter durch eine Oeffnung in der Zellenwand nach aufsen auf den Corridor entfernt werden.

272.

Spül

aborte.

Wo es fich aber um eine gröfsere Zahl von in einem und demfelben Gebäude untergebrachten Gefängnifs-Localen handelt, wie insbefondere in Zellengefängniffen, fo fteht man fofort vor der Frage, ob das Portativ-Syftem, d. h. ob tragbare Leib-ftuhleimer, welche in den am Ende einer Zellenreihe befindlichen Aborten zu entleeren find, oder ob ein anderes Syftem mit unmittelbarer Entfernung der Fäcalftoffe aus den Zellen gewählt werden folle, welch letzteres mit Erfolg nur das Schwemm-fyftem fein kann.

Im erfteren Falle kommt die Arbeit der täglich mehrmaligen Entfernung, Reinigung und Wiedereinftellung einer grofsen Zahl von Leibftuhlgefäfsen, es kommt der hierbei unvermeidliche, fich im Gebäude verbreitende üble Geruch, es kommt weiter in Betracht, dafs auch hierbei eine gröfsere Menge Waffers nicht entbehrt werden kann, die Fäcalftoffe alfo doch auch verdünnt werden und der flüffige Theil derfelben nicht feiten durch unterirdifche Abzugscanäle entfernt wird, wenn die Stoffe einen Düngerwerth behalten follen.

Bei Anwendung des Schwemmfyftemes mufs von jeder einzelnen Zelle, bezw. von drei über einander liegenden Zellen ein Fallrohr in das Erd- oder Kellergefchofs geführt werden und dort in ein mit den Corridorwänden parallel laufendes gröfseres Rohr einmünden; letzteres ift mit ftarkem Gefälle anzuordnen und giebt feinen Inhalt in die Hauptabzugsrohre ab, aus denen fich die durch reichliche Zufuhr von Waffer verdünnten Fäcalmaffen entweder in das etwa vorhandene ftädtifche Canal-

netz oder in eine, bezw. mehrere von den Gebäuden entfernt angelegten Gruben ergiefsen.

Ein fofortiger Abflufs der Fäcalftoffe in Flüflfe oder andere natürlichen Reci-pienten ift oft nicht zuläffig, häufig auch behördlich nicht geftattet; auch würde der Düngerwerth derfelben verloren gehen. Man wird defshalb eine Trennung der flüffigen von den feften Stoffen vornehmen, wie dies bereits in Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Kap. 25, unter b) gezeigt wurde, oder man wird eines der im gleichen Bande (Kap. 8, unter c) vorgeführten Reinigungsverfahren in Anwendung bringen, oder man kann fich der Desinfections-Einrichtungen bedienen, welche an gleicher Stelle, aber auch in Kap. 18, 19, 25 (unter c) und 26 befchrieben worden find.

In den Zellen felbft ift, um das Auffteigen der üblen Dünfte in den Fallrohren und das Eintreten derfelben in die Zellen und anderen Räume zu vermeiden, ein Siphon oder ein fonftiger Wafferverfchlufs anzubringen ; auch ift, wie fchon bemerkt, unerläfslich, dafs die Fallrohre fowohl, als die Abortbecken von Zeit zu Zeit aus-gefpült werden, was nicht wohl den Gefangenen überlaffen werden kann. Selbft-

thätige mechanifche Vorrichtungen hierzu bedürfen aber allzu häufiger Reparaturen, wie denn überhaupt das ganze Syftem von fo vielen Rohren nicht feiten zu Reparaturen, in Folge von Verftopfungen oder Schadhaftigkeit der Rohre etc., An-lafs giebt.

Zur Vorficht werden zwar die Fallrohre in befonderen, hierfür ausgefparten Canälen aufgeführt und diefe mit Oeffnungen gegen die Corridore hin verfehen, fo dafs man zu den Rohren und insbefondere zu den Siphons und Spülvorrichtungen gelangen und Reparaturen leicht vornehmen kann. Immerhin kehrt man, vielleicht nur in Folge zu wenig forgfältiger, technifcher Behandlung des Schwemmfyftemes, zum Portativ-Syftem zurück oder fpricht fich wenigftens entfchieden für das letztere aus ³⁰¹).

Die Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten fprach fich 1885 dahin aus, dafs Aborte mit Wafferfpülung unter allen Umftänden aus Rtickficht auf die Disciplin und der hohen Koften wegen zu vermeiden find.

Für Gefangene in Gemeinfchaftshaft werden an den Enden der Gefängnifs-Corridore gröfsere Abort- und Piffoir-Anlagen angeordnet (fiehe die Tafel bei S. 263). Wafferfpülung follte hierbei niemals fehlen, und es fei in diefer Beziehung auf das über Trogaborte, Schwemmaborte und über die Hennings'(chen Maffen-Aborte in Theil III, Band 5 (Art. 265, S. 217, bezw. Art. 289, S. 233 u. Art. 325, S. 260) Gefagte hingewiefen.

Für Gefangene in Einzelhaft wird die Wafch-Ein-

273-

Maflen-

Aborte.

Fig. 278.

274.

richtung in der Zelle felbft untergebracht. Für in Gemeinfchaftshaft Untergebrachte werden an den Enden der Corridore gemeinfame Wafchräume angeordnet. Die Wafchtifch-Einrichtun-gen find felbftredend thun-lichft einfach, und es mag bezüglich derfelben auf Theil III, Band 5 (Art. 97, S. 78) hingewiefen werden.

In dem auf der Tafel bei S. 263 dargeftellten Ge-fängnifs der Straf-Anftalt am Plötzen-See find derartige Wafchräume mit je 20 Becken zu finden. Fig. 278 zeigt einen derfelben in gröfserem Mafsftabe, Fig. 279 deffen Einrichtung.

jf

mm

mmm

jjjpgl§§|§

WÊË

Wafch

räume.

0 00 0.....Ö Ö

WMMM

10

GH

io

■o

mm „

;0

mm

GH

O«

Grundrifs einer Wafchftube in der Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin ³⁰²). — ¹j\50 n. Gr.

301)    Bezüglich der in Rede flehenden Abort-Einrichtungen fei nicht nur auf ïheil III, Band 5 (Abfchn. 5, D und E) und auf die in Fufsnote 295 genannten Schriften aufmerkfam gemacht, fondern auch noch verwiefen auf:

Hennicke. Spül- und Abtritts-Anlage des Breslauer Inquifitoriats. Zeitfchr. f. Bauw. 1857, S. 141.

Stevens, J. De la confiruction des prijons cellulaires en Belgique. Brüffel 1874. S. 21.

Raschdorff. Das Municipal-Gefängnifs in Cöln, — Abtrittsanlagen. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 522.

³⁰²)    Facf.-Repr. nach: Zeitfeh. f. Bauw. 1877, Bl. 66.

Z//

Fig. 279.

Uie Wafchtifche beftehen aus 3cm ftarken, 46cm breiten Schieferplatten, welche durch fchmiedeeiferne Confolen getragen werden. Die Wafchbecken find aus emaillirtem Gufseifen hergeftellt und haben 26cm Weite. Das oberhalb der Schieferplatten an der Wand fich hinziehende Waffer-Zufiufsrohr hat 25 mm, das unterhalb der Tifchplatten befindliche Abflufsrohr 50 das letztere ift mit ftarkem Gefälle

mm

Durchmeffer ;

verlegt.

ngm

Die Wände find mit Oelfarbe ge-flrichen; der etwas geneigte Fufsboden ift mit Afphalt überzogen und an den Wänden mit hohen Afphaltleiften ver-fehen. Das nach dem Fufsboden gelangende Waffer fammelt fich in zwei vertieften und mit durchbrochenen eifer-

6fr-

W‘,r

nen Platten abgedeckten kleinen Behältern und fliefst von dort nach den lothrechten Fallrohren ab.

Sämmtliche Rohrleitungen, Ver-

fchraubungen, Hähne und fonftigen

Apparate liegen frei und find dem

275-

Bade-

Einrichtungen .

nach für Reparaturen leicht zugänglich.

Auch die Bade-Einrichtungen werden in Gefängniffen thunlichft einfach gehalten. Ein oder zwei Räume mit je 4 bis 6 Badewannen, in der Regel im Sockelgefchofs untergebracht, dienen diefem Zwecke. Als Beifpiel für die Einrichtung von Badezellen diene die in Fig. 283 bis 285 ³⁰⁴) dargeftellte bezügliche Anlage aus der Gefangen-Anftalt zu Chemnitz.

Wafchtifch-Einrichtung zu Fig. 278 ³⁰²). — l/*>o n. Gr.

Die im Kellergefchofs untergebrachten Zellen find durch Wellblechwände von 2,35 m Höhe von einander getrennt; vor den Wannen liegen Holzbänkchen, um die Badenden vor Erkältungen in Folge des Auffetzens der Füfse auf den Afphaltfufsboden zu fchützen ³⁰³).

Fig. 281.

Schnitt AB.

srrv

Éü

Fig.

280.

______I

Grund-

rifs.

-ca

h,

Fig.

282.

L__1

Schnitt

CD.

Spülzelle in der Straf-Anftalt bei Rendsburg. — ^75 n. Gr.

303) Siehe auch: Falger. Ueher Bade-Einrichtungen in öffentlichen Anftalten, mit befonderer Rückficht auf Straf-Anftalten. Viert, f. gerichtl. u. öff. Medicin, Bd. 2, S. 149.

Chemnitz ¹).

Badezellen in der Gefangen-Anftalt zu '/so n. Gr.

276.

Spülzellen u. Kehricht-fchlote.

§1

=il|l

W,

r""fś

Fig. 283.

3.33

Längenfchnitt.

Fig. 284.

Cp

Thurwand.

ft

fß

Fig. 285.

2,55

Sie-

1.25

Grundrifs.

¥

i\

Unter Bezugnahme auf das in Art. 250 (S. 277) über Spülzellen Gefagte wird hier in Fig. 280 bis 282 die Einrichtung der Spülzelle in der Straf-Anftalt bei Rendsburg hinzugefügt.

In der einen Ecke der 4,24 m langen und 2,oo m breiten Zelle befindet (ich der Ausgufs darüber ein Kaltwafferhahn h. An der der Thür gegenüber liegenden Langfeite find die beiden fteinernen Spülbecken b, b aufgeflellt, deren jedes einen Ablauf hat, der nach der Rinne r führt ; letztere leitet die ablaufende Flüffigkeit in den Ausgufs a. Ueber den beiden Spülbecken ift ein Schwenkhahn j mit kaltem und warmem Waffer angebracht.

Für die Befeitigung des Kehrichtes aus Zellen und Gängen ift in gröfseren Straf-Anftalten am Anfang oder am Ende jeden Zellenflügels ein befonderer, von

3io

der oberften Galerie bis zum Fufsboden führender Schlot eingerichtet, in welchen die Zellenkübel etc. entleert werden und deren Inhalt in einen im Kellergefchofs unterhalb des erwähnten Schlotes aufgeftellten Behälter gelangt ³⁰⁵).

277.

Ofenheizung.

278.

Feuerluft

heizung.

5) Heizung und Lüftung.

Kleinere Gefängniffe, insbefondere Unterfuchungs-Gefängniffe, werden am zweck-mäfsigften mit Oefen geheizt, bei deren Conftruction nur darauf zu achten ift, dafs die Oefen durch die Gefangenen nicht zerftört und zu Ausbruchverfuchen benutzt

werden können.

Vielfach angewendet wird der in feiner Conftruction durch Fig. 286 bis 288 veranfchaulichte fog.

Prager Ofen.

Dieter Ofen wird der ganzen Höhe nach durch in die Oberfläche vertiefte, mit dem Fufsboden-gebälke verfchraubte Schienen in feinen einzelnen Theilen zufammen-gehalten und eben fo mit der das Gefängnifs vom Vorkamin trennenden Quaderwand verbunden.

Diefem Ofen wird

zum Vorwurf gemacht, dafs er nicht genügend abgefchloffen fei. In den Zellen der neueren bayerifchen Polizei-Gefängniffe Schnitt cd. wjrd der in Fig. 289 ³⁰⁶) dargeftellte Ofen aufgeftellt.

Derfelbe befteht aus zwei lothrechten, in einander geheilten gufseifernen Cylindern, durch welche ein wagrechtes Rohr gefleckt ift ; auf diefe Weife bietet er eine ziemlich grofse Heizfläche dar, ohne in der Zelle viel Raum einzunehmen.

Für gröfsere Gefängniffe ift fchon in Rückficht auf die Vereinfachung des Betriebes und die hierdurch mögliche Koftenerfparnifs eine Central- oder Sammelheizung angezeigt; doch mufs darauf gefehen werden, dafs die Leitungen keine Verbindung der Zellen unter einander herftellen.

Die billigfte Sammelheizung ift die Feuerluftheizung. Die Erfahrungen aber, die man mit fchlecht conftruirten Heizapparaten diefer Art gemacht hat, die Schwierigkeit, in den unteren und oberen Gefchoffen eine gleichmäfsige Temperatur herzu-ftellen, die Schwankungen, welche durch Windftöfse in der Zufuhr der erwärmten Luft verurfacht werden, fo dafs bald diefer, bald jener Raum nicht gehörig erwärmt wird, fo wie die Erfahrungen, die man bezüglich der durch die Luft-Zuführungs-Canäle erleichterten Collufionen unter den Gefangenen gemacht hat, laffen einer Warm- oder Heifswaffer-, Dampf- oder Dampfwafferheizung den Vorzug geben.

Fig. 286.

Fig. 287.

Fig. 288.

Schnitt ab.

Fig. 289.

.._b

Lothrechter

Schnitt.

Zellenofen in bayerifchen Polizei-Gefängniffen ³⁰⁶). bbo n. Gr.

Prager Ofen. — ¹/ÿo n. Gr.

305)    Ueber Einrichtung folcher Kehrichtfchlote flehe Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Art. 181, S. 153).

306)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1870, Bl. 17.

201.

Die Einrichtung der Heifswafferheizung mit Hochdruck ift zwar etwas koft-fpielig in der erften Anlage und in der Unterhaltung, liefert aber bezüglich der Erwärmung und des Verbrauches an Brennmaterial gute Ergebniffe. Ihre Behandlung erfordert jedoch grofse Vorficht; Unvorfichtigkeiten können fehr fchlimme Folgen haben. Unrichtige Stellung des Füllhahns und das Einfrieren der Rohre können das Platzen der Heizfchlangen verurfachen, wobei ftarke Lufterfchütterungen ftattfinden. Auch ift die Durchführung der Heifswafferrohre durch die Wände nicht dicht zu halten, geftattet daher Verkehr unter den Gefangenen.

In den meiften Gefängniffen Belgiens ift defshalb Niederdruck-Wafferheizung eingeführt, wobei das erhitzte Waffer aus dem im Kellergefchofs befindlichen, flehenden Keffel nach einem über dem III. Obergefchofs angelegten Behälter auffleigt, von dort in für jedes Gefchofs befonderen Rohren durch die in den einzelnen Stockwerken liegenden Zellenreihen hin- und zurückgeführt wird, um allmählig abgekühlt wieder in den Keffel im Kellergefchofs zurückzugelangen und dort, von Neuem erwärmt, abermals in die Höhe zu fteigen.

Koftfpielig in der erften Anlage, aber weitaus die beften Ergebniffe bezüglich einer gleichmäfsigen Erwärmung liefernd, ift die Dampf- und Dampfwafferheizung, welche insbefondere in gröfseren Anftalten und da, wo der Dampf noch andere Zwecke (Kochen, Wafchen, Betrieb von Mafchinen etc.) zu erfüllen hat, zu empfehlen ift.

Dampf- und Wafferheizung können in der bekannten Weife auch mit der Luftheizung vereinigt werden, wodurch die Dampfluft-, bezw. Wafferluftheizung entfteht. Näheres ift aus Theil IV, Band 4 diefes »Handbuches« zu erfehen ³⁰⁷).

Bei kleineren Gefängniffen legt man die Heizräume in die Keller unter den Zellenreihen. Bei Zellengefängniffen, die nach dem Strahlen-Syftem angeordnet find, hat man die Heizräume wohl auch in die einzelnen Zellenflügel verlegt; vortheil-hafter ift es indefs, diefelben unter die Mittelhalle zu legen, weil von diefer aus die beim Heizen befchäftigten Gefangenen beffer beauffichtigt werden können ; auch pflegen bei der früheren Anordnung die über den Heizräumen liegenden Zellen ftets überheizt zu fein. Allerdings ift alsdann die Anlage einer Feuerluftheizung in der Regel von vornherein ausgefchloffen, weil fie die langen, wagrechten Leitungen zu den einzelnen Zellen nicht verträgt.

Die Anordnung der Heizvorrichtung unter der Mittelhalle ift in dem Falle ganz befonders vortheilhaft, wenn das Gefangenhaus kein Kellergefchofs erhält (flehe Art. 243, S. 261). Der Erdgefchofs-Fufsboden des Raumes unter der Mittelhalle wird alsdann um fo viel vertieft gegen die übrigen Theile des Erdgefchoffes gelegt, als die Heizanlage dies erfordert.

307) Bezüglich der Heizung der Gefängniffe fei noch auf folgende Schriften verwiefen :

Rosser, E. Die Heizungs- und Ventilationsanlagen des Zellengefängniffes St. Auguftin in Canterbury. Zeitfchr.

d. oft. Ing - u. Arch.-Ver. 1863, S.

Richter, J. Erfahrungen über die Heizung von Gefängnifszellen. Deutfche Bauz. 1871, S. 96.

Stevens, J. De la conßruction des prifons cellulaires en Belgique. Brüffel 1874. S. 15.

Heizung und Lüftung des Strafgefängniffes am Plötzenfee bei Berlin. Deutfche Bauz. 1876, S. 389.

Die neueften Erfahrungen in Betreff der Heizung und Ventilazion öffentlicher Gebäude, welche in den Jahren 1843 bis 1853 in Frankreich gemacht wurden. — I. Das Gefängnifs Mazas. II. Das Zellengefängnifs in Provins. III. Das Zellengefängnifs in Tours. Allg. Bauz. 1854, S. 38, 51, 53.

Terrier, Ch. Du chauffage des édifices publiques. — I. Des prifons. Encyclopédie d'dreh. 1875, S. 81. Wiman, E. A. Heizungsanlage im neuen Zellengefängnifs auf dem Langholm zu Stockholm. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1879, S. 97.

Ferner :

Zeitfchr. f. Gefängnifskunde, Bd. 2, S. 371 ; Bd. 7, S. 61, 233 ; Bd. 10, S. 497.

279.

Waffer-

heizung.

280. Dampf-u. Dampf-waffer-heizung.

281.

Heizräume.

312

282.

Wärme-

bemeffung.

283.

Luft-

zuführung.

284.

Luft

abführung.

Nicht alle Theile eines Gefängmfsbaues find in gleichem Mafse zu erwärmen; die Benutzungsweife derfelben ift vielmehr hierbei in Rechnung zu ziehen. Im Mittel kann man als geeignete Temperatur annehmen:

für Haftzellen und andere Haftränme

» Krankenzimmer.......

» Corridore in den Gefängniffen »    »    an den Krankenzimmern

» Betfäle, Kirchen und Schulen .    .

Von gleicher Wichtigkeit, wie die Heizung, fteht mit diefer in engfter Verbindung die Lüftung.

Der Eintritt der frifchen Luft erfolgt gewöhnlich auf doppeltem Wege, durch das Fenfter oder durch befondere Oeffnungen, und zwar im letzteren Falle entweder unmittelbar in der Fenfterwand in die zu lüftenden Räume, wenn fich — wie dies in den belgifchen Gefängniffen der Fall finden, oder mittels Canäle nächft der der Fenfterwand gegenüber liegenden Wand und der dort aufgeftellten Heizkörper, um von diefen vor ihrem Eintritt in die Zelle erwärmt zu werden.

Bei Feuerluft-, Dampfluft- und Wafferluftheizungen kann aber den Gefängniffen die frifche Luft auch ausfchliefslich durch diejenigen Canäle zugeführt werden, welche zur Leitung der erwärmten Luft beftimmt find, in der Art, dafs in die Wärmekammer äufsere reine Luft eingeführt oder auf mechanifchem Wege durch Pulfion eingetrieben wird und im Winter nach erfolgter Erwärmung, im Sommer ohne diefe in die zu lüftenden Räume gelangt, was aber nur durch weitere Vorkehrungen zum Abzug der verbrauchten Luft ermöglicht wird, deren Stelle die neu eintretende zu erfetzen hat.

Die Abführung der verdorbenen Luft wird durch befondere Liiftungsfchlote bewirkt, und zwar im Winter fchon durch den Temperatur-Unterfchied der bewohnten Räume und der äufseren Luft, im Sommer aber mittels mit den Schloten in Verbindung flehender Heizkammern oder Heizkörper durch Anfaugung oder auch auf mechanifchem Wege durch Ventilatoren.

Diefe Lüftungsfchlote liegen gewöhnlich in der dem Fenfter gegenüber liegenden Mauer. Die Oeffnungen, durch welche die abzuführende Luft in die Schlote gelangt , befinden fich dicht unter der Decke der Zellen ; die Schlote felbft aber münden zunächft in einen unter dem Dache hinlaufenden Hauptcanal, um fich von diefem aus in die mit Heizvorrichtungen verfehenen Lockfchornfteine zu entladen (fiehe Fig. 260, S. 298).

In den belgifchen Gefängniffen befinden fich diefe Lockfchornfteine je über dem Heifswaffer-Apparat, von welchem der Rauch in einem Rohre von Metall in befagte Schlote einmündet und diefelben erwärmt — eine fehr einfache und zweck-mäfsige Einrichtung.

Der Ouerfchnitt der die frifche Luft in eine Einzelzelle einführenden und die verdorbene abführenden Canäle follte nicht unter 400 qcm betragen.

Für die Leibftuhleimer find befondere Zuluft- und Abluft-Canäle erforderlich, welche mit den übrigen Lliftungsfchloten nicht oder doch nur bei Ausmündung der letzteren in den mit Heizung verfehenen Lockfchornftein in Verbindung gebracht werden dürfen.

Der Gefängnifs-Grundrifs auf der Tafel bei S. 263 zeigt auch die verfchiedenen Rohranlagen für Abführung des Rauches, Zuführung der frifchen und Ableitung der verdorbenen Luft.

20 Grad C.

an diefen Wänden die Heizrohre be-

Wenn eine Zelle für Tag- und Nachtaufenthalt 25 cbm Rauminhalt befitzt, fo foll nach den neuerdings von der Commiffion des Vereines der deutfchen Straf-anftaltsbeamten aufgeftellten »Grundfätzen für den Bau von Zellengefängniffen«, wie fchon oben erwähnt wurde, eine künftliche Lüftung nicht erforderlich fein. Für die Lüftung genügen hiernach Z-förmig gebrochene Mauerfchlitze von 200 qcm Quer-fchnitt fowohl in der Innenwand über der Zellenthiir, als auch in der Aufsenwand; an letzterer find aufsen durch den Infaffen Heilbare Verfchlufsklappen anzubringen. Man ging hierbei von der Erfahrung aus, dafs die vielfach angewendeten Lüftungsrohre, welche meift in einer Weite von 10 cm in den Mauern emporführen, beim Auf brechen fich zu wiederholten Malen als in gefährlicher Weife mit Staub und Schmutz gefüllt erwiefen haben, daher leicht die Herde anfteckender Krankheiten werden können.

285.

Ausfchlufs

künftlicher

Lüftung.

Die Z-Form der Luftcanäle wurde gewählt, um zu verhüten, dafs dem Gefangenen etwas zugefteckt werde. Einer derfelben wird über der Zellenthür und ein zweiter, der die in der Nähe des Fufsbodens lagernde, fchlechte Luft ableiten foll, neben der Thür, ca. 50cm über dem Fufsboden, angebracht; das Einftrömen frifcher Aufsenluft zu den Zeiten, wo die Aufsentemperatur ein längeres Offenhalten der Zellen-fenfter verbietet, wird durch einen in der Aufsenwand befindlichen Luftcanal erzielt.

6) Wafferverforgung, Beleuchtung und Meldevorrichtungen.

286.

Waffer

verforgung.

Für jedes Gefängnifs gehört eine ausreichende Verforgung mit Trink- und Brauchwaffer zu den erften Bedürfniffen. Ift keine Leitung vorhanden, fo wird das Waffer durch Sträflinge in Behälter auf dem Dachboden gepumpt. Es wird auch nahe liegen, für die Vertheilung des Waffers im Inneren der Gefangenhäuler mindeftens in fo weit Sorge zu tragen, dafs in jedem Gefchofs eines jeden Ge-fängnifsflügels ein Stockwerksbrunnen aufgeftellt wird, an welchem die erforderliche Menge Waffer geholt und den Einzelgefängniffen zugebracht werden kann; auch ift mit diefer Zapfftelle ein befonderer Hahn mit Vorrichtung zum Anfchrauben von Schläuchen zu verbinden, um im Falle des Ausbruchs eines Brandes das Waffer bis an das Ende der Flügel leiten zu können.

Eine Zuleitung des Waffers in jede einzelne Zelle ift in englifchen und belgifchen Gefängniffen in der Art bewerkftelligt, dafs unter dem Dach jedes Ge-fängnifsfliigels zu beiden Seiten des Mittelraumes für eine beftimmte Anzahl Zellen Behälter aufgeftellt find, die eine der Zahl der Zelle entfprechende Menge von Kammern enthalten, welch letztere je 15 bis 201 Waffer enthalten und mit den betreffenden Zellen, in welcher Wafchgefäfse mit Hähnen an der Wand befeftigt find, mittels Rohren in Verbindung ftehen.

So fehr diefe Einrichtung den Dienft erleichtern mag, fo complicirt und zu einer Menge von Reparaturen Anlafs gebend mufs diefelbe erfcheinen; auch ift hierbei auf ein frifches Trinkwaffer im Sommer ganz zu verzichten.

Es dürfte genügen und ift auch in deutfchen Zellengefängniffen nicht anders eingeführt, wenn dem Gefangenen, wie die Speifen, fo auch das Trinkwaffer durch die hierfür beftimmte Oeffnung in der Zellenthiir gereicht wird.

Zum Ausfpülen der Leibftuhleimer ift in den am Ende jedes Gefängnifsfliigels einzurichtenden Aborten, bezw. Spülzellen eine Zapfftelle mit Ausgufsbecken und Abflufsrohr anzubringen.

Zum Trinken und Wafchen ift das Bedürfnifs an Waffer auf 10 bis 121 für den Kopf und den Tag, im Falle des Vorhandenfeins von Spülaborten aber auf 28 bis 301 zu berechnen.

314

287.

Künftliche

Beleuchtung.

288.

Gas

beleuchtung.

289.

Petroleum-

Beleuchtung.

Das Gefammtbedürfnifs an Trink- und Wirthfchaftswaffer ift gemäfs der in Art. 241 (S. 259) angezogenen »Grundfätze etc.« auf ca. 1001 für den Tag und den Kopf der auf der gefammten Grundfläche des Gefängniffes wohnenden Bevölkerung zu bemeffen. Bei einem Zellengefängnifs für 500 Köpfe ift hiernach, einfchl. der Beamten, eine tägliche Waffermenge von 70 cbm erforderlich.

Während der Dunkelheit ift eine kiinftliche Beleuchtung der Gefängnifszellen, der Arbeitsräume, der Corridore etc. nothwendig. Indefs läfft man in den Einzelzellen in der Regel nur bis zu einer verhältnifsmäfsig frühen Abendftunde (z. B. bis 7 Uhr) die Flammen brennen und bringt oberhalb der Thüren fog. Leuchtöflhungen,

d. h. kleine vergitterte Fenfter von 0,4 <lm Fläche, mit nach innen abgefchräg-ten Laibungen, an, durch welche eine fchwache, aber ausreichende Erhellung der Zellen mittels der während der Nacht im Corridor brennenden Flammen erzielt wird (flehe Fig. 290 und die Tafel bei S. 263). Diefe Oeffnungen können auch mit zur Lüftung benutzt werden.

Die künftliche Beleuchtung wird, insbefondere in gröfseren Gefängniffen, am zweckmäfsigften mit Gas bewerkftelligt, und es bietet diefe Beleuchtungsart bei einiger Vorficht weit weniger Gefahren, als die Verwendung von Petroleum.

Zu beachten ift hierbei, dafs nicht nur jede Zellenreihe, fondern auch jede einzelne Zelle ihren befonderen Verfchlufs, und zwar aufserhalb der Zellen, hat, fo dafs dem Gefangenen das Licht zu einer beftimmten Zeit entzogen werden kann, ohne dafs die Zelle betreten werden mufs.

Hinflchtlich der gleichzeitigen Entzündung des Gafes mit dem Oeffnen der Hähne empfiehlt fleh die Verwendung einer galvanifchen Batterie und befonders conftruirter Brenner, durch welche bei gleichzeitigem Entftrömen des Gafes und des elektrifchen Stromes ein dünner Platinafchwamm glühend und in Folge deffen das Gas entzündet wird. Mit dem Oeffnen des Hahnes vor jeder Zelle tritt hierbei fofort auch die Entzündung des Gafes ein, ohne Zuthun des Gefangenen und ohne dafs Jemand die Zelle zu betreten braucht.

Wo Unterfuchungs-Gefängniffe beleuchtet und Mifsbräuche verhütet werden follen, empfiehlt fleh die Anwendung gufseiferner Beleuchtungskaften, welche gegen die Zelle hin mit 8 mm dickem gegoffenem Glafe abgefchloffen find und in denen fleh fowohl ein nach vorbefchriebener Art conftruirter Brenner, welcher von aufsen mittels einfacher Oeffnung des Hahnes entzündet werden kann, als auch ein nach aufsen führendes Dunft-Abzugsrohr befindet. Die noch in Art. 309 vorzuführende Einrichtung einer Haftzelle im Gerichtsgefängnifs zu Stuttgart zeigt einen folchen Beleuchtungskaften.

Dafs in gröfseren Gefängniffen insbefondere die Gänge und der Mittelraum, in welchem fleh die vor den Zellen hinführenden Galerien befinden, die ganze Nacht hindurch hinlänglich beleuchtet fein müffen, ift felbftverftändlich, eben fo die Einrichtung von Contrôle-Uhren am Ende eines jeden Gefängnifsflügels, um auch während der Nacht eine geficherte Ueberwachung zu ermöglichen.

Wenn Gasbeleuchtung zu theuer ift, fo verwendet man wohl auch nur Petroleum-Lampen. Gas ift vorzuziehen, wenn 25 cbm davon höchftens das 1 ^2-fache des ortsüblichen Preifes von 100 kg Kohle koften, fonft Petroleum.

Fig. 290.

jr

Leuchtöffnung³⁰²).

In mehreren Gefängnifsbauten hat man an Stelle der Gasbeleuchtung elektrisches Licht eingeführt; in den Niederlanden Scheint das letztere das Gas bereits verdrängt zu haben.

290.

Elektrifche

Beleuchtung.

Im neuen Zellengefängnifs im Haag werden die Zellen mittels Swarifcher Glühlichtlampen von 12 Kerzen Stärke erhellt. In jeder Zelle befindet fich eine folche Lampe in der hinteren Mauer nahe am Deckengewölbe in einem Kalten, welcher an der Vorderfeite durch eine Glasfcheibe gefchloffen ift ; durch einen im Kaflen angebrachten Reflector wird das Licht auf den Tilch concentrirt, an welchem der Gefangene Abends arbeitet. Nach 10 Uhr Abends werden Corridore und Dienflräume durch Gas beleuchtet 30S).

Jedem Ifolir-Gefangenen Soll die Möglichkeit gegeben fein, den Wärter herbeirufen zu können.

291. Melde-

Vielfach werden hierzu gewöhnliche mechanifche Klingelzüge Vorrichtungen, verwendet. Wenn diefelben auch als eine etwas primitive und unbequeme Signaleinrichtung zu erachten find, fo ift doch zu erwägen, dafs in jedem Zellenflügel eines Gefängniffes jedes Gefchofs, bezw. jede Galerie (jeder Flurumgang) mit etwa 30 bis 40 Zellen ihren eigenen Auffeher hat, der bei Tage fich ununterbrochen auf

dem Flur, bezw. auf der Galerie aufzuhalten hat; auch in der Nacht finden ununterbrochen Patrouillengänge durch Auffeher ftatt. Es bedarf fonach keines weithin Schallenden Läutewerkes, um den Auffeher herbeizurufen; der geringfte Ton macht fich in dem Stillen Corridor bemerkbar, und felbft ein optifches Signal, das etwas weithin Sichtbar ift, kann dem Auffeher nur während weniger Minuten entgehen.

Die einfache Signalklappe, deren Auffallen auf einen Metallknopf etc. ein geringes Geräufch verurfacht, genügt demnach unter Umftänden. In vielen Fällen werden einfache optifche Signale, wie z. B. das Aufdecken einer mit mattem Glafe gefchloffenen Lichtöfifnung, die in der Regel durch einen Schieber gedeckt ift,

genügen.

In kleineren Gefängniffen, wo ein Auffeher mehrere Gefchoffe zu überwachen hat und derfelbe vielleicht auch nicht fortwährend auf den Corridoren Sich bewegt, genügen meiftens gewöhnliche Klingelzüge, die in diefem Falle keine grofse Ausdehnung haben und mit denen ein Sichtbares Signal Sehr leicht zu verbinden ift.

Ein folches mehrfach angewendetes, vollkommen ficheres und keiner Reparatur unterworfenes Signal ift eine einfache, ca. 6 bis 8 cm im Durchmeffer haltende Eifenfcheibe, die corridorfeitig auf eine wagrechte Stange gefchoben ift, mittels deren der Gefangene von innen den Schellenzug zieht. Thut er letzteres, fo fchiebt fich die an der Wand anliegende Scheibe auf der Stange zurück und bleibt, wenn die Stange in ihre Ruhelage zurückgezogen ift, weithin fichtbar, von der Wand entfernt, auf der Stange fitzen. Der Auffeher fchiebt beim Oeffnen die Scheibe bis zur Wand zurück.

Derartige einfachen Vorrichtungen haben gerade für Gefangenhäufer den grofsen Vorzug, dafs Reparaturen nur feiten nothwendig werden, und wenn dies der Fall ift, fo kann man diefelben durch die eigenen Kräfte der Anftalt ausführen laffen und braucht nicht freie Arbeiter in die Gefangenräume oder deren nächfte Nähe zu bringen ³⁰⁹).

In gröfseren Gefängniffen find indefs auch elektrifche Meldevorrichtungen im Gebrauche; ein Druck auf einen in der Zelle befindlichen Knopf ftellt den elektri-fchen Contact her und wirft zugleich die Signalklappe aus dem Gehäufe heraus. Ihr Hauptvortheil dürfte darin zu fuchen fein, dafs Sie, geeignete Conftruction vorausgefetzt, durch die Gefangenen nicht zerftört werden können. Indem bezüglich Solcher Apparate, eben fo in betreff der vorerwähnten Klingelzüge auf das in Theil III, Band 3 (Abth. IV, Abfchn. 2, C) über Haus- und Zimmertelegraphen

308)    Nach: Deutfche Bauz. 1886, S. 547.

309)    Nach: Deutfche Bauz. 1883, S. 387.

3 ï6

Gefagte verwiefen wix'd, fei hier noch der von Geneß conftruirten elektrifchen Ge-fängnifs-Meideklappen, welche im Unterfuchungs-Gefängnifs zu Moabit, im Central-Feftungsgefängnifs zu Spandau etc. in Thätigkeit find, Erwähnung gethan; eine Befchreibung derfelben bringt die unten³¹⁰) genannte Quelle.

7) Mobiliar.

292.

Bettftellen.

Vom Mobiliar der Gefangenhäufer kommt insbefondere das für die Einrichtung der Einzelzellen erforderliche in Betracht.

Aufser den für die Befchäftigung des Gefangenen erforderlichen Tifchen, der Hobel- oder Schnitzbank oder dem Webftuhl ift es insbefondere die Bettftelle,

welche fchon des eng zugemeffenen Raumes wegen befondere Beachtung verdient. Diefelbe wird meift von Eifen fo conftruirt, dafs fie des Tages, während deffen es dem Gefangenen unmöglich gemacht werden foll, fich des Bettes zu bedienen, an die Zellenwand aufgefchlagen und dafelbft an-gefchloffen werden kann (Fig. 291 ³¹¹).

Selbftverftändlich mufs der Auffeher zu diefem Behufe die Zelle betreten, was aber in anderer Beziehung nicht ungern gefehen wird. In Belgien wurden jedoch Bettflellen conftruirt, welche der Gefangene felbft des Morgens zufammenlegen und den Tag über als Tifch benutzen kann.

Diefe Art von Bettftellen hat z. B. in Moabit

Fig. 291.

rÄl

«s

i!

JU.

7:

Kl

■i

Haftzelle im Gefängnifs rue de la Santé Paris ³¹¹).

zu

noch wefentliche Verbefferungen erhalten und ift in mehreren Zellengefängniffen, z. B. in Heilbronn, eingeführt und als das zweckmäfsigfte erkannt worden, während in anderen der auffchlagbaren und an die Wand zu befeftigenden Bettftelle der Vorzug gegeben wird.

Das Bett felbft, welches in den vorerwähnten

Bettftellen untergebracht werden mufs, befteht aus einer ca. 12 cm dicken, mit Stroh, Seegras, grain d'Afrique oder India-Fafer gefüllten und abgenähten Matratze, einem Kopf kiffen, einem Unter- und einem Oberleintuch und zwei Teppichen.

293-

Tifche, Bänke etc.

Die einfachften Bettftellen find die von einer Langwand der Zelle zur anderen quer über die Zelle gefpannten Hängematten oder Hängebetten, welche den Tag über aufgerollt in einer Ecke der Zelle aufgeftellt werden. In den meiften Ländern finden aber folche Lagerftätten der Ungewohntheit wegen keine Nachahmung.

Tifche und Bänke werden gewöhnlich fo conftruirt, dafs fie, fo lange fie nicht gebraucht werden, an die Wand aufgefchlagen und befeftigt werden. Auch wird die dann fichtbare Fläche gewöhnlich fchwarz lackirt, um als Rechentafel benutzt werden zu können.

Zur Aufbewahrung frifcher Kleidungsftücke, der Wafchfchüffel und Kämme, fo wie (in befonderen Fächern) des Brotes und der dem Gefangenen geftatteten

³¹°) Elektrifche Signalklappen für Gefängniffe. Deutfche Bauz. 1883, S. 374. ³¹¹) Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1869, S. 8.

i;

Fig. 292. Grundrifs.

Spiral

Tłaoh

Fig. 293. Längenfchnitt.

3i7

BeU

Fig. 294. Grundrifs.

Bott

A-

□ i!

Schemel

Bett

TrrŁ

6tjb

• ii

|Sfheme|

ii

Ow

Sctie

Schemel

l2

§| jj

Ausrüftung einer Zelle für gemeinfame Haft.

tb

Ausrüftung einer Einzelzelle.

-1

Von der Straf-Anflalt am Plötzen-See bei Berlin³¹²).

!0    5    0

1:100

-r

Fig. 295. Schnitt ab.

Fig. 296. Schnitt cd.

irr

Fig. 298. Grundrifs.

Fig. 297- Schnitt ef.

m.

W\

ŒD

-N

9,80

’■

\r*

Ausrüftung einer Haftzelle.

Normalzeichnung.

Fig. 299.

Gebet- und Lelebücher dient ein gewöhnlich in der Ecke befeftigtes Käftchen mit mehreren Fächern und ein auf demfelben oder befonders an der Wand aufgehängter Tornifter.

Mit einem Spucknapf, einem Kübel zur Reinigung des Zellenbodens nebft Schaufel und Handbefen, fo wie der fchon oben erwähnten Leibftuhl-Einrichtung ift das Mobiliar einer Zelle vollftändig vorhanden.

In Fig. 292 u. 293 ³¹²) find loth- und wagrechter Schnitt durch eine Einzelzelle, in Fig. 294 der Grundrifs einer Zelle für gemeinfame Haft in der Straf-Anftalt am Plötzen-See bei Berlin wiedergegeben.

In der Einzelzelle ift die eiferne Bettftelle Wandfpind für die Haftzelle in Fig. 292 u. 293³¹³). zum Aufklappen gegen die Wand eingerichtet. Das

Wandfpind ift in Fig. 299 ³¹³) befonders dargeftellt ; daffelbe enthält im oberen Fache 2 Wichsbürften a, eine Wichsdofe b, eine Butterbüchfe c, einen Trinkbecher d und einen Salznapf e, im unteren Fache das Brot f, ein Meffer g und etwaige Bücher h ; die Holzpflöcke /, /, / unter dem Spind dienen zum Aufhängen von Kleidungsflücken , Tüchern etc. ; an der Seite werden die Kehrichtfchaufel i und der Handbefen k aufgehängt.

Die für 6 Gefangene beftimmte Zelle in Fig. 294³¹²) enthält aufser den erforderlichen fetten eifernen Bettftellen noch für jeden Gefangenen ein Wandfpind der eben befprochenen Einrichtung und einen Schemel, ferner für alle 6 Mann gemeinfchaftlich einen Tifch, einen Holzfchirm zur Benutzung der Nacht-gefchirre, einen Spucknapf, einen Handbefen, einen Schrubber, eine Kehrichtfchaufel, 1 bis 2 Holzeimer, 2 Tifchmeffer und einen grofsen Wafferkrug.

In Fig. 295 bis 298 ift die Ausrüftung einer Zelle nach den Normalzeichnungen, welche den von der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten 1885 aufgeftellten »Grundfätzen etc.« beigefügt find, facfimile wiedergegeben.

Hiernach gehört aufser dem tragbaren Abort zur Zellenausrüttung die aus Schmiedeeifen angefertigte Bettftelle, die an der Zellenwand zu befeftigen ift, ferner ein an der Wand aufgehängtes Schränkchen, ein Tifch, ein Schemel, ein thönerner Wafferkrug von 2 bis ßl Inhalt, Efsnapf von Steingut, Trinkglas, Wafchbecken von Zinkblech oder Steingut, Schmutzwaffer-Eimer von Zinkblech oder emaillirtem Eifen-blech, Bürften etc. Der Tifch kann gleichzeitig als Arbeitstifch verwendet werden. Ob Tifch und Schemel beweglich herzuttellen find, richtet fich nach dem jedesmaligen Bedürfnifs.

Schliefslich fei noch auf das Innere der Einzelzelle im Gefangenhaus zu Paris, rue de la Santé, in Fig. 291 verwiefen ³¹⁴).

Die einzelnen Schlafzellen gröfserer Schlaffäle enthalten in der Regel nur eine Bettftelle mit Zubehör, einen Schemel und ein Nachtgefchirr (fiehe Fig. 231, S. 286).

édit

k:

tjtjf

Lf.J

jk

,inss=3» -

■hb

Lay

³¹²)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1877, Bl. 60.

³¹³)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, S. 152.

31i) Bei Gelegenheit des dritten internationalen Congrelfes für Gefängnifswefen (1885 in Rom) waren von befonderem Interelfe die in wirklicher Gröfse nachgeahmten Gefängnifszellen mittelalterlicher Gefängniffe, welche hiernach nicht fo fchreck-lich find, als gewöhnlich angenommen wird. So zeigen die fog. fiozzi in Venedig zwar eine dunkle, nur mit einem 20cm grofsen Licht- und Luftloch und niedrigem Eingang verfehene Zelle, aber doch mit Lärchenholz getäfelte Wände, Decken und Fufsböden.

Eben fo zeigen die Zellen des Gefängniffes San Michele in Rom, 1703 unter Papft Clemens XI von Fontana erbaut (als erftes Beifpiel eines Zellengefängnilfes), nichts Abfchreckenderes, als die der Gefängniffe des heutigen Italien.

An die Wohnungen der Carthäufer-Mönche erinnern die allerdings architektonifch einfach gehaltenen Gefängniffe der zu lebenslänglicher Haft verurtheilten Verbrecher zu Volterra. Sie beftehen aus einer Kammer ohne unmittelbares Licht zum Schlafen, einer dahinter liegenden Arbeitszelle und einem Höfchen von 6m im Quadrat, in dem der Gefangene einmal des Tages für eine Stunde fich ergehen und Luft fchöpfen darf.

Im Süden Italiens find vielfach in den Zellen keine Betten; es liegen die Strohfäcke einfach auf dem Boden, während im Norden eiferne Bettftellen und fogar Heizvorrichtungen zu finden find.

Fig. 300.

Fig. 302.

Schnitt cd.

Fig. 301.

Vorderanficht.

Fig. 304.

Anordnung

der Einzelfitze (ßalls) von Kirchen (Betfälen) und Schulen in Zellengefängniflen.

JQ u oq!i

q--4

Anficht von oben.

Schnitt ab.

/A

..J

c_______

>r

Fig. 3°3-

Grundrifs.

'' '

s. /

320

d) Nebenanlagen und Baukoften.

294. Kirche, bezw. Betfaal u. Schule.

Die Nothwendigkeit, die Gefangenen auch während des Gottesdienftes und des Schulunterrichtes von einander zu trennen, ift ohne allen Zweifel anerkannt, da gerade hier der Einflufs der verdorbenen Gefangenen auf die anderen in einer betrübenden Weife fich geltend macht, und ohne Trennung keine Aufmerkfamkeit und keine Sammlung der Gemüther flattfinden kann.

Es entfheht nun die Aufgabe, die einzelnen Sitze fo anzuordnen, dafs jeder für fich zugänglich und fo geftellt ift, dafs der Gefangene den Geiftlichen, bezw. den Lehrer, nicht aber den Mitgefangenen fehen kann.

Die Einrichtung der hierzu nöthigen fog. ftalls ift aus Fig. 300 bis 304 zu erfehen. Diefelben haben in der Regel eine Breite von 0,eo m, eine Tiefe von 0,8om und eine Höhe von 2,o m und find in Doppelreihen mit dazwifchen befindlichen Gängen herzuftellen, fo dafs der Zugang zur vorderen Reihe von vorn, der zur

Fig. 3°5-

Längenfchnitt.

[T

rnu

Ql

if- 1.,

10 987654321 0

HP 'VilTv'

Fig. 306.

Grundrifs.

1:500

10

15

20m

1 linln

ixiyjXixlxixjo?! Rmmx

Imi

M Ht el h all e

Kirche in der Straf-Anftalt zu Wehlheiden bei Caffel.

hinteren Reihe von der Rückfeite des Sitzes aus ftattfindet. Die Sitzbretter der letzteren Reihe find zu diefem Behufe beweglich, um bis zum erfolgten Eintritt des Gefangenen aufgefchlagen werden zu können.

Fig. 307.

'A. Mittelhalle.

17.    Treppen zu den Haftzellen in den Flügeln.

18.    Doppelte Aufzüge.

IQ. Wärterziramer.

20.    Gänge zu den Capellen.

21.    Capelle für Gefangene auf lange Zeit.

22.    Capelle für Gefangene auf kurze Zeit.

23.    Altar.

24.    Sakriftei.

23. Haftzellen für gefährliche Gefangenen.

JA

SOI

k"

W9876S43210

II. Obergefchofs.

1:300

10

I-

Fig. 308.

A. Mittelhalle.

20.    Gewöhnliche Haftzellen.

21.    Raum zur Beleuchtung.

22.    Eingang zur Capelle für die Weiber.

24. Treppe zu den Haftzellen in den Flügeln.

23.    Capelle für die Weiber.

26.    Aufficht.

27.    Doppelte Aufzüge.

28.    Zimmer für die Gefangenwärter.

2Q. Haftzellen mit Werkftätten.

30. Gewöhnliche Haftzellen.

32.    Haftzellen für gefährliche Gefangenen.

34. Geräthfchaften.

33.    Capellen für die Männer.

30

7*

39

fc/

7*

29

Voä

2a

"\

;>■

\Ą

Wm

-i-

30

L^SSój

Ÿ&M

29\

>fT

2/

20

Ti

''A

gp

■k

I. Obergefchofs.

Kirche im Zellengefängnifs zu Antwerpen ² ,.

Die Sitze des Auffichts-Perfonals find ebenfalls fo anzuordnen, dafs daffelbe die Gefangenen während des Gottesdienftes und Schulunterrichtes beobachten kann.

Für die Schule dienen gröfsere Räumlichkeiten mit 36 bis 40 ßalls, wo möglich im Mittelpunkt des Gefängniffes oder in deffen Nähe, damit nicht zu viel Zeit mit dem Ab- und Zuführen der Gefangenen verloren wird. Die Höhe diefer Locale füllte zwei Stockwerke einnehmen, um die Erhöhung der ftalls über einander nach Bedarf zur Ausführung bringen zu können.

In manchen Gefangenhäufern mit Einzelhaft wird es für ausreichend gehalten, wenn die Kirchen-und die Schulfitze fo eingerichtet find, dafs die Gefangenen nur bis zur Schulterhöhe getrennt find. Alsdann ift ein geringerer Kirchen-, bezw. Schulraum erforderlich. Ob man diefe Anordnung oder jene mit ßalls wählen foll, ift keine technifche Frage; die Entfcheidung hängt davon ab, ob die eine oder die andere Einrichtung als ein wefentliches Erfordernifs für den Strafvollzug angefehen wird.

Fig. 309.

=i

■TTTTTP-

Sil

.1 1 i. j

mm

a "

IS»

II

pp

-ii

mr/m

ASSIS

JF

Mii

1:250

6    7    8    9    10    11

Längenfchnitt zu Fig. 307 u. 308³¹⁵).

Die Kirche, die Capelle oder der Betfaal kann entweder in der Mittelhalle der Zellengefängniffe felbft oder, um die Ueberficht von diefer über die Gefangenflügel nicht zu unterbrechen, in den oberen Stockwerken des für Verwaltungszwecke dienenden Flügels nächft der Mittelhalle eingerichtet werden. Vom Standpunkte der Verwaltung hat diefe Anordnung viele Vortheile, weil der Weg, den die Gefangenen nach und von der Kirche zurückzulegen haben, der denkbar kürzefte und dabei die Ueberficht von der Mittelhalle aus bequem und vollftändig ift; indefs ift für den Fall einer Feuersbrunft diefe Lage der Kirche, mit den grofsen Holzmaffen im Geftühl, Altar etc., äufserft ungünftig. Als Beifpiel für eine folche Anordnung diene die bezügliche Anlage in der Straf-Anftalt zu Wehlheiden bei Caffel (Fig. 305 u. 306).

■>

Eine befondere Anlage des für den Gottesdienft beftimmten Raumes findet in den belgifchen Gefängniffen ftatt, in welchen die zwifchen den einzelnen Flügeln entfliehenden Winkel zur Einrichtung der fialls für Kirche und Schule beigezogen werden, der Altar aber im Mittelpunkt aufgeftellt ift. Als Beifpiel hierfür fei in Fig- 307 bis 309 ³¹⁵) die bezügliche Anordnung im Zellengefängnifs zu Antwerpen wiedergegeben.

Von der Mittelhalle A gehen 3 Zellenflügel aus; der Altar ift im II. Obergefchofs der erfteren aufgeftellt ; unmittelbar darunter (in der Höhe des I. Obergefchoffes) befindet fleh der Platz für die Auf-

Fig. 310.

Fig. 311.

na

US

Mm

Kl

Querfchnitt.

Längenfchnitt.

Fig. 312.

JL

Schule

in der Straf-Anftalt

zu

9.5B

Wehlheiden bei Caffel.

1/250 U- Gr.

wfm

■c

.<■

10 66

Grundrifs.

ficht. Im I. Obergefchofs (Fig. 308) ift der Raum 23 die Capelle für die Weiber; die Räume 33 find Capellen für die Männer. Im II. Obergefchofs (Fig. 307) find die Capellentheile 21 für Gefangene auf lange Zeit, die Theile 22 für Gefangene auf kurze Zeit beftimmt.

Eine ähnliche Anordnung zeigt das in Fig. 208 (S. 264 u. 265) dargeftellte Zellengefängnifs zu Löwen und das in Art. 318 noch vorzuführende Zellengefäng-nifs zu Termonde.

Der Vortheil einer folchen baulichen Anlage an Raumgewinnung fpringt fofort in die Augen. Es find jedoch die folgenden Nachtheile hiermit verknüpft. Zunächft geht diejenige Ueberficht, welche man vom Mittelraume aus in jeden Gefangenflügel und in jedes Stockwerk deffelben haben follte, durch die Aufftellung des Altars in der Mittelhalle wenigftens in den oberen Gefchoffen verloren, und zwar um fo mehr, als der Mittelraum gegen die Flügel hin abgefchloffen werden mufs,

295.

Koch-

und

Wafchküche.

324

wie dies in Löwen nachträglich gefchah, um Störungen des Gottesdienftes zu vermeiden und die Stimme nicht ganz verhallen zu laffen ; für den katholifchen Gottes-dienft, wie folcher ausfchliefslich in den belgifchen Gefängniffen ftattfindet, hat das letztere wohl weniger Bedeutung, um fo mehr aber, wenn die fragliche Einrichtung für den evangelifchen Gottesdienft benutzt werden follte. Selbftredend hat beim Eintreten einer Feuersbrunft diefe Anordnung der Kirche diefelben Nachtheile, wie die erftgedachte. Es ift defshalb auch bis jetzt noch in keiner Straf-Anftalt die an den belgifchen Gefängniffen angewendete Einrichtung der für Gottesdienft und Schulunterricht beflimmten Räumlichkeiten nachgeahmt worden, fo Vieles diefelbe unbe-ftreitbar für fich hat.

Die Gefahr, dafs bei ausbrechendem Feuer die im Mittelpunkt eines Gefangen-haufes gelegene Kirche äufserft bedenklich werden kann, wird vermieden, wenn man, wie z. B. in der Straf-Anftalt zu Herford, die Kirche in ein befonderes ein-gefchoffiges Gebäude am Ende eines Zellenflügels verlegt. Allerdings wird hierdurch der betreffende Flügel länger und in Folge deffen auch der erforderliche Hofraum gröfser, die Ringmauer länger; auch das Ein- und Ausführen der Gefangenen nimmt mehr Zeit in Anfpruch. Allein, abgefehen davon, dafs die fchon angedeutete Gefahr befeitigt ift, wird auch die Möglichkeit geboten, über den Verwaltungsräumen in zwei Obergefchoffen Haftzellen einzurichten und dadurch unter Umftänden den Bau eines Zellenflügels zu erfparen.

Auch die Schulen werden in Zellengefängniffen häufig in der Nähe der Mittelhalle angeordnet, weil dies wegen des bequemen Aus- und Einführens der Gefangenen für die Verwaltung vorteilhaft ift. Indefs follte man davon Abftand nehmen, fie in die Winkel der Mittelhalle einzubauen, weil fle dafelbft fchlechtes Licht haben.

Die Schule an das Ende eines Zellenflügels in einen einfachen, eingefchofügen Anbau zu verlegen (flehe Fig. 213 bis 216, S. 272 u. 273), ift zu empfehlen. Hat man die Kirche in einem befonderen Gebäude untergebracht, fo werden die Schulen am beften damit vereinigt.

Die Straf-Anftalt zu Wehlheiden bei Caffel befitzt 2 Schulen für je 40 Gefangene mit abgefchloffenen Sitzen; diefe Schulen find an die beiden der Symmetrie-Axe der Anftalt zunächft gelegenen Flügel angebaut. Aus Fig. 310 bis 312 ift das Nähere der Anlage und Einrichtung zu erfehen.

Es ift bereits in Art. 252 (S. 282) gefagt worden, dafs Koch- und Wafchküche am beften unmittelbar neben einander gelegt werden. Alsdann find in der Wand zwifchen beiden fefte, nicht zu öffnende Fenfter anzubringen, damit die in den beiden Küchen befchäftigten Auffeher fleh bei zeitweiliger Abwefenheit des einen gegenfeitig in der Beaufflchtigung der Gefangenen vertreten können. Auch die übrigen Fenfter follen vergittert werden.

Für Abführung des fleh entwickelnden Wafferdampfes, Wrafens etc. ift in geeigneter Weife Sorge zu tragen.

Ein zweckmäfsiges Verfahren befteht darin, dafs man den Hauptfchornftein, in welchem durch Einführung möglichft vieler Feuerungen aus Koch- und Wafchküche eine grofse und ftetige Wärme erzeugt wird, ummantelt, fo dafs er als Lockfchornftein wirkt.

Bei der Auswahl der Kocheinrichtungen ift auf die vorgefchriebene Verpflegungsweife unter Berückflchtigung der Zahl der zu verpflegenden Gefangenen das Augenmerk zu richten.

Selbftredend werden von den in Theil III, Band 5 (Abfchn. 5i A, Kap. 1) befprochenen Kochherden nur die dafelbft in Art. 18 bis 36 (S. 12 bis 28) und Art. 47 (S. 36) vorgeführten Maffen-Koch-

Fig. 3*3-

bB

«“'T

13

¹

Nach: Boerner, P. Bericht über die Allgemeine deutfche Ausheilung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens. Berlin 1882 — 83. Band x. Breslau 1885. S. 463.

²

) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1858, Bl. 218, 219 u. 223. Handbuch der Architektur. IV. 7.

für

\k.

i. Kochkeffel zu 2701.

» öOOl.

» 6001.

4. Herd für Krankenkoft.

3. Spültifch.

6.    Condenfations-Gefafs.

7.    Heizung für die Trockenvorrichtungen.

8.    Einweich-Bottiche.

2.

3-

Magazin

Kleuiixngs stücke, BLa£erj5erktke,

et. c.

Dachgefchofs.

Fig. 314-

ę. Kupferner Wafferkeffel. 10. Spülmafchine.

//. Wafchfaffer.

12.    Centrifugal-Wring-mafchine.

13.    Aufzug nach dem Dachgefchofs.

14.    Trockenvorrichtung.

/J. Drehrolle.

flir0

1 ickmützi|)e Wasckeł,

Querfchnitt.

1:250

7    »    9    10    11    12    13 1t 15rt

j 1 I 1 l > l ' |

Fig- 315-

1Ï] [ÏÏT fTÏ

©10;

Oj

Oeoonomie-

• !/

äji/Vasckkitcke

280

Ma^azvn

h.~

\|

|ückküeke

0fr

s-

r~\

13,50

Neterc-

9.

2.,

Traurtv

©:

_3

Vor- _ (Speise platz I kamer»'

2,60-

t-

S.flO

2.70— -*

Erdgefchofs.

Wirthfchaftsgebäude für Zellengefängniffe.

(Normalzeichnung.)

•einrichtungen in Frage kommen können. Zu beachten ift, dafs die naturgemäfs nur auf das Allernothwendigfte befchränkten Verpflegungsgegenftände durch die Zubereitung fo ernährungsfähig gemacht werden, wie nur irgend möglich. Die Erfahrung hat gezeigt, dafs die vorzugsweife aus Stärkemehl enthaltenden Stoffen beftehende Nahrung der Gefangenen durch Kochen bei zu hoher Temperatur unverdaulich wird und dafs vor Allem die geringe, dem Gefangenen zugebilligte Fleifchmenge einen grofsen Theil ihres Nährwerthes verliert; defshalb ift auch hier das Kochen bei unmittelbarer Feuerung und bei Dampfheizung im Allgemeinen weniger günftig, als das Kochen im Wafferbad.

Neben der Kochküche müffen eine Speifekammer, eine Brotfchneideftube, ein Magazin für Verpflegungsgegenftände etc., neben der Wafchküche eine Kammer für fchmutzige Wäfche vorgefehen werden; Aborte für die in den Küchen befchäftigten Beamten und Gefangenen find in der Nähe, aber getrennt von den Küchen anzulegen.

Den von der Commifflon des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten 1885 aufgeftellten Grundfätzen ift die Normalzeichnung für ein Koch- und Wafchküche etc.

Fig. 316.

5.T5

a.so

5,50

J Kr Zfur kB

IFFl

ZS

21 1

fr

JL

a Aufs eher u.

C«3

Theeküche

Gorrfolor. für P^ecorwa-lesoen-lon,

11111

tuix

Kzzza

Ki Z Kr Z Kr Z Kr Z

0Î 'h

Kr Z IKrZi

r<i

5,00]

lB.

lB

iB.

lB.

lB.

lB.

IB

ZB

Kr Z. für kB.

-- 2,00

2,60

2,50-

2,50->

2,60—ä

2,60

2,50-

ÎMo-

2,80-

Obergefchofs.

1:250

11    15m

»23*56789    10    11    12

Fig- 317-

I*—2, 20'

5,50

5 Kr Z für kB.

Arzt

Bad]

und *

/orraur

21 i

Apolhekt

4 —

Vt, 13

Aufseher u-Theeküche ■

rrrrL

OorricLor für I^eooiwüLes c unten/

00'?

Vorflizr

13,8T

Kr

&. z

Kr.Z

Kr 2 Ji.

“> Kr Z. für kB.

lB.

tB

4B

5, TS

2,60

2,50-

2, 50

a, 50—> i—2, 50-> i— 2,50

2,50

- 33, 00 -

Erdgefchofs.

Krankenhaus für Zellengefängniffe. (N ormalzeiclinung. )

enthaltendes Wirthfchaftsgebäude beigefügt; daffelbe ift in Fig. 313 bis 315 facfomile wiedergegeben.

296.

Krankenhaus.

Mit Bezugnahme auf das in Art. 254 (S. 283) Gefagte, fo wie das in Theil IV Halbband 5 diefes »Handbuches« über Krankenhäufer überhaupt Vorgeführte fei hier das Folgende bemerkt.

Für mindeftens J/₃ der Kranken find befondere Krankenzellen, darunter 2 als Tobzellen, anzulegen; die übrigen Kranken werden in Krankenzimmern zu je 3 bis 5 Betten untergebracht. Die Krankenzellen erhalten im Mittel 40cbm, die Krankenzimmer für jedes Bett 25cbm Luftraum.

Krankenzellen und Krankenzimmer erhalten grofse vergitterte Fenfter mit Heilbaren Rolljaloufien.

In Fig. 316 u. 317 ift ein Krankenhaus für 35 Betten, wie es von der Com-miffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten in den ihren »Grundfätzen etc.« beigefügten Zeichnungen empfohlen wird, nach den letzteren facfimile wiedergegeben. Die Gefchofshöhen betragen im Lichten 4m.

297.

Spazierhöfe.

Unter Hinweis auf das in Art. 251 (S. 277) über Spazierhöfe bereits Gefagte bedarf die Anordnung und Einrichtung gröfserer derartigen Höfe an diefer Stelle

Fig. 318. ¹!,2öo u. Gr.

Anficht

(nach dem Gefängniffe zu).

■HS

HI

mmm.

Einzel-Spazierhöfe

Fig. 319.

rK

ülaadach

in

Grundrifs.

der Straf-Anftalt

am Plötzen-See

bei

töOO n. Gr.

3,0

Berlin³¹⁶).

..Gefa

keiner weiteren Erörterung. In Betreff der Einzel-Spazierhöfe ift noch das Folgende hinzuzufügen.

316) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, Bl. 36.

In jedem Einzelhof find an einer der Wandungen kleine Dächer anzubringen, unter welchen fich der Gefangene bei einfallendem Regen aufhalten kann, und es ift von Werth, folche Dächer unmittelbar am Eingang in jeden Spazierhof anzubringen.

Fig. 320.

/ja

Die Ausdehnung eines Einzel-Spazierhofes bei kreisförmiger Anlage foll circa 15,om in der Länge und 5,5 bis 6,0ni in der Breite am Ende der Höfe, die Höhe der Scheidemauern nicht über 2,5m betragen.

Die nach belgifchen Vorgängen auzulegenden, an beiden fchmalen Seiten offenen Einzel-Spazierhöfe können diefelbe Länge von 14 bis 15m und eine mittlere Breite von 4m erhalten.

K-Ę3-H I "O—l

Spr a cli z i mm er

I—E3—1

In Fig. 318 u. 319 sie) ift eine der Einzel-Spazier-hof-Anlagen der Straf-An-flalt am Plötzen-See bei Berlin dargeftellt (fiehe auch Fig. 211, S. 270), welche am Ende eines Zellenflügels ihren Platz gefunden hat.

» GM

Trennungsmauern

Der im Mittelpunkt der radial angeordneten

07

L ab erratoixum / ^

Aj> otlielce

(01

CZD

___

zwifchen den 16 Einzelhöfen gelegene Beobachtungsthurm enthält im unteren Gefchofs Kammern für Geräthfchaften, im oberen die Aufenthaltsräume für die Auffeher. Die Gitter und Gitterthüren, welche die Höfe nach aufsen und innen begrenzen, find 1,6 m, die Scheidemauern zwifchen den einzelnen Höfen 3,o m hoch und 25 cm ftark; die Gitterthüren an der Innenfeite und die Gitter an der Aufsenfeite find fo weit zurückgefetzt, dafs die Gefangenen einander weder fehen, noch die Hände reichen können.

Vom Zellengefängnifs auf dem boulevard St. Mazas zu Taris³¹⁷). 1!250 n. Gr.

Die einzelnen Höfe bilden Sectoren eines regelmäfsigen Zwanzigeckes und haben eine Grundfläche von je 35,s üm; der Gang zwifchen dem Auffichtsthurm und den Höfen zeigt bis zu den Gitterthüren eine Breite von 2,28 m, bis zu den Mauerftirnen eine folche von l,oo m. Jeder Hof ift am breiteren Ende und parallel mit den Scheidemauern mit einem kleinen Glasdache von 5,64 ü™ Grundfläche verfehen, welches auch bei Regenwetter das Spazierengehen im Freien ermöglicht.

Facf.Repr. nach: Allg. Bauz. 1852, Bl. 516.

Wenn über den Räumen der Verwaltung die Kirche fich befinden foll, fo richtet fich ihre Gröfse hauptfächlich nach den erforderlichen Abmeffungen der letzteren. Man verlegt alsdann in das Erdgefchofs fämmtliche Bureaus, Sprechzimmer und Wartezimmer, ferner, wenn noch Raum ift, Magazine für die verfchiedenen Verwaltungszweige, für Arbeitsmaterial, Inventarienftiicke, Bekleidung etc. Ift alsdann noch Raum verfügbar, fo verwende man denfelben zu Aufnahmezellen, Bädern für die neu Eingelieferten etc. Ift folcher Raum in diefem Gefchofs nicht vorhanden, fo find die genannten Räume im Sockelgefchofs unterzubringen. (Siehe den Normalplan für ein Zellengefängnifs in Fig. 213 bis 219, S. 272 bis 274.)

298. Räume für die Verwaltung.

299.

Sprech

zimmer.

In Gefängniffen mit Gemeinfchaftshaft pflegen in Sprechzimmern, in denen die Gefangenen mit den fle befuchenden Verwandten etc. reden können, keine be-fonderen Einrichtungen vorhanden zu fein, aufser dafs ein Auffeher etc. den Unterredungen beiwohnen kann. In manchen Zellengefängniffen mit Einzelhaft hingegen find folche Zimmer derart eingerichtet, dafs die beiden mit einander fprechen-den Perfonen in fog. Sprechzellen eingefperrt werden, und dafs fleh zwifchen ihnen zwei eiferne Gitter in folcher Entfernung von einander befinden, dafs fie laut zu fprechen gezwungen find und daher vom wachthabenden Beamten gehört werden können.

Die bezügliche Anordnung im Zellengefängnifs auf dem boulevard St. Mazas zu Paris, worin 6 Sprechzimmer im Erdgefchofs und eines im I. Obergefchofs vorhanden find, zeigt Fig. 320³¹⁷).

300.

Thor

gebäude.

Bezüglich der bei gröfseren Gefängniffen erforderlichen Thorgebäude ift zu dem in Art. 255 (S. 283) Gefagten hinzuzufügen, dafs zum Verfchlufs der Einfahrt zwei Thore erforderlich find, damit beim Aus- und Einpaffiren nach eingetretener Dunkelheit immer eines gefchloffen gehalten werden kann. Das innere Thor ift aus Schmiedeeifen gitterartig, das äufsere voll zu conftruiren.

Man hat das letztere, aus Sicherheitsrückfichten, wohl wie ein Feftungsthor ausgeführt; da indefs die Militärwache vor Allem für die erforderliche Sicherheit zu forgen hat, fo kann man eine viel einfachere Conftruction wählen. Unter Um-ftänden genügt fchon für den Thorflügel ein Rahmen aus Winkeleifen mit aufge-fchraubten Holzfüllungen.

Im äufseren Thor ift eine kleine Thür für Fufsgänger anzubringen, damit man das grofse Thor nur für Fuhrwerke zu öffnen braucht.

301.

Ringwege.

Nach StevensTchem Syftem werden die Wirthfchaftshöfe, Krankenhöfe, Arbeitshöfe etc. nach Thunlichkeit fo eingefriedigt, dafs zwifchen den Hofeinfriedigungsmauern und der Ringmauer Gänge oder Wege entftehen, die vom Vorhofe zugänglich find (flehe den Normalplan eines Zellengefängniffes in Fig. 210, S. 268 und den Lageplan des Gefangenhaufes zu Touloufe in Fig. 225, S. 280). In diefen Ringwegen (auch Rondengänge genannt) bewegen fleh ftändig Militärwachtpoften, und es wird das Entweichen der Gefangenen von den genannten Höfen aus über die Ringmauer wefentlich erfchwert. Diefe Ringwege find zugleich Zufahrtsftrafsen für die Anfuhr von Kohle, Fabrikaten, Rohmaterialien etc. und für die Abfuhr von Arbeitserzeug-niffen, Auswurfftoffen etc.; fle dürfen defshalb keine wefentlich geringere Breite als 5m erhalten.

302.

Baukoften.

Die Baukoften der Gefangenhäufer find ungemein verfchiedene. Laut der von Endeil und Wiethoff aufgeftellten »Statiftifchen Nachweifungen betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staats-

e) Gerichtliche Gefängniffe.

3°3-

Allgemeines.

33i

Namur.......

Hannover......

Neufcłiateau......

Wehlheiden bei Caffel

Rendsburg......

Furnes .......

Es ift wohl felbftverftändlich, dafs die grofsen Unterfchiede in allen hier erwähnten Baukoften zum nicht geringen Theile aus dem verfchiedenen Aufwand für Grunderwerb und die Wafferbefchaffung, aus der bald gröfseren, bald kleineren Zahl der unterzubringenden Gefangenen, aus der Befchaffenheit des Baugrundes, aus den örtlichen Preifen der Baufloffe etc. zu erklären find.

4661

• 4855

56i9

•    •    5775

6462

6631.

Gerichtliche Gefängniffe find in der Regel kleinere Gefangenhäufer, und in Deutfchland find es meiftens folche, die mit einem Amtsgericht verbunden find. Indefs fehlt es auch nicht an Beifpielen, dafs gröfsere Gerichtshaus-Anlagen, felbft Juftizpaläfte Gefängnifsbauten zu ihren Beftandtheilen zählen und dafs diefe Gefängniffe eine gröfsere Ausdehnung erhalten haben.

Die gerichtlichen Gefängniffe find faft ftets folche mit Einzelhaft; für Unter-fuchungs-Gefangene ift die Unterbringung in Einzelzellen geradezu Bedingung. Meift werden nur für den Fall augenblicklicher Ueberfüllung etc. einige wenige gemein-famen Hafträume hinzugefügt.

Wo indefs von den Gefangenen Arbeit geleiftet werden mufs, wo vielleicht fogar vollftändig organifirte Arbeitsbetriebe beftehen, werden gröfsere gemeinfame Arbeitsräume nicht zu umgehen fein.

Es wurde bereits in Art. 164 (S. 172) gefagt, dafs die Gefängniffe, welche nach den beftehenden Reichsgefetzen am Sitze eines Amtsgerichtes niemals fehlen dürfen, entweder vom Gerichtshaus abgefondert oder daran angebaut oder in daffelbe eingebaut werden können. Bezüglich der beiden letzteren Falle ift in Art. 174 (S. 176) das Erforderliche bereits gefagt, und in den am Schlufs des vorhergehenden Kapitels beigefügten Beifpielen von Gerichtshäufern find auch Beifpiele von ein- und angebauten Gefängniffen gegeben worden.

Von mafsgebender Seite wird über den mangelhaften Strafvollzug in den kleinen Gefängniffen geklagt ; namentlich wird geltend gemacht, dafs alle Verbefferungen an den grofsen Gefängniffen, in welche der fertige Verbrecher eingeliefert wird, nutzlos find, fo lange der werdende Verbrecher feine erfte und meift kurze Strafe in den kleinen Gefängniffen verbüfst.

Aus diefen Gründen würde es das Richtigfle fein, auf die Befeitigung folcher kleinen Gefängniffe, in denen auch Freiheitsflrafen vollzogen werden, die alfo zugleich Strafgefängniffe find, zu dringen. Nur bei den Amtsgerichten füllten kleine Gefängniffe für Unterfuchungs-Gefangene beftehen bleiben. Auch die unter g noch zu befprechenden, zur Unterbringung vorläufig Feftgenommener dienenden Polizei-Gefängniffe würden hierher gehören. Indefs ift dies als eine Art zu erftrebenden Ideals zu betrachten, deffen baldige Erreichung keineswegs zu erwarten ift. Die beftehenden Verhältniffe bringen es mit fich, dafs kürzere Freiheitsflrafen auch fernerhin noch in den Amtsgerichts-Gefängniffen vollzogen werden.

Nach Anficht der Commiffion des Vereins der deutfchen Strafanftaltsbeamten füllten defshalb in den in Zukunft zu erbauenden kleineren Gefängniffen nicht mehr als 50 Gefangene untergebracht werden, und zwar zur Vollziehung von Haftftrafen, von Gefängnifsftrafen bis zu 6 Wochen, fo wie zur Aufnahme von Unterfuchungs-Gefangenen. So lange die Zahl der Gefangenen 50 Köpfe nicht überfteigt, können die Gefängniffe der Verwaltung gewöhnlicher Auffeher (ohne Oberauffeher, Infpector etc.) überlaffen werden. Die Grenze von 6 Wochen wurde defshalb empfohlen, weil die meiflen Haftftrafen diefe Dauer nicht überfteigen und weil eine 6-wochentliche Einzelhaft ohne weitere Gegenwirkungen, wie fie eine längere Dauer nothwendig macht, von jedem gefunden Menfchen ertragen werden kann.

bauten« (Abth. II. Berlin. 1866, S. 35 —103) haben bei 65 errichteten Gefängniffen und Straf-Anftalten die Baukoften betragen :

für 1 qm überbauter Grundfläche zwifchen rund 80 und 400 Mark,

9    »

»    400    »

Bezüglich des Preifes für die Einheit der bebauten Grundfläche hat das Amts-Gefängnifs zu Niebüll (1879) die geringften Baukoften, nämlich 82,40 Mark für 1 qm verurfacht ; daffelbe hat 175 ü™ bebaute Grundfläche, ift eingefchoffig, nimmt 7 Gefangene in 3 Einzelzellen und i gemeinfchaftlichen Zelle auf und ift in einfachem Backftein-Rohbau erbaut. Die höchften Baukoften, nämlich 410,50 Mark für 1 qm, haben fleh beim Landgerichts-Gefängnifs zu Wiesbaden (1873—75) ergeben; daffelbe hat 952 üm überbaute Grundfläche, aufser dem Erdgefchofs noch 3 weitere Gefchoffe, nimmt 138 Gefangene auf und ift in Back-fteinen, die Façade in Blendfteinen ausgeführt.

Legt man den Gebäudeinhalt zu Grunde, fo find beim Amtsgerichts-Gefängnifs zu Landsberg a. W. (1878—80) die niedrigften Baukoften, nämlich 8,60 Mark, und die höchften beim Einzelzellengebäude für die Straf-Anftalt zu Lingen, nämlich 31,70 Mark für 1 cbm, erzielt worden. Erfteres hat 8828,5 cl)m Rauminhalt , aufser dem Keller- noch 3 weitere Gefchoffe, kann 92 Gefangene aufnehmen und ift in Putzbau ausgeführt; letzteres hat eben fo viele Gefchoffe, 8347,3 cbm Rauminhalt, ift für 72 Gefangene beftimmt und in einfachem Backftein-Rohbau errichtet.

Wenn man endlich die Baukoften für die Nutzeinheit in Rückficht zieht, fo hat fleh beim Gerichts-Gefängnifs zu Orteisburg (1867—70) der niedrigfte Preis, nämlich 397,70 Mark für 1 Gefangenen, ergeben; daffelbe ift zur Aufnahme von 200 Gefangenen in Gemeinfchaftshaft beftimmt, hat Keller-, Erd- und 2 Obergefchoffe und ift in Backfteinen, die Façade in Blendfteinen ausgeführt. Die gröfsten Baukoften, nämlich 5873,10 Mark für 1 Gefangenen, hat das Amtsgerichts-Gefängnifs zu Itzehoe (1874—76) verurfacht; daffelbe hat eben fo viele Gefchoffe, nimmt 29 Gefangene auf und ift in einfachem Backftein-Rohbau errichtet.

Befonders hohe Baukoften erfordern naturgemäfs die Zellengefängniffe und unter diefen wieder die nach dem Strahlen-Syftem angelegten die allergröfsten, und es ift auch hauptfächlich der Koftenpunkt, welcher der allgemeinen Durchführung der Einzelhaft bis jetzt im Wege fleht.

Welche Unterfchiede in dem auf 1 Haftzelle, bezw. 1 Gefangenen berechneten Koftenaufwand verfchiedener Zellengefängniffe fleh ergeben, mag aus der folgenden Zufammenftellung, welche aus den Notizen v. Krohne s³¹⁸), Starkes³¹⁹) u. A. ge-fammelt wurde, entnommen werden.

»    1 cbm Gebäudeinhalt

»    1 Gefangenen

32

und

5900

Die auf 1 Haftzelle, bezw. 1 Gefangenen reducirten Baukoften haben betragen beim Gefangenhaus zu :

Mark :

Vechta

1020

Lüneburg

Heilbronn

Grofs-Strehlitz (veranfchlagt) ....    3200

Löwen

•    3²94

Münfter.....

Altona.....

Herford.....

Haag......

Oslebhaufen bei Bremen Nürnberg .... Berlin am Plötzenfee . Freiburg i. B. . Wiesbaden .... Mecheln.....

3400

3587

3783

3865

3°4-

Grundrifs-

form.

332

Wenn es nun allerdings dringend wünfchenswerth ift, dafs kleine Gefängniffe fo wenig wie möglich . beftehen und dafs in denfelben nur Strafen von thunlichft geringer Dauer vollzogen würden, fo ift doch zu erwägen, dafs gegenwärtig nur fehr wenige gröfsere Gefängniffe (für 200 Köpfe und darüber) beftehen; diefelben reichen auch nicht annähernd aus, alle Gefängnifsftrafen von 6 Wochen und darüber in ihnen zu vollftrecken.

Für den Bau und die Einrichtung gerichtlicher Gefangenhäufer find fchon ziemlich frühe da und dort Vorfchriften erlaffen worden, fo z. B. für Württemberg im Jahre 1830 3 20).

Bald wurden im genannten Lande auf Veranlaffung v. Landauer’s Aenderungen und Ergänzungen an diefen Vorfchriften vorgenommen, wie fie die Erkenntnifs der Vorzüge einer maffiveren Bauweife und der Fortfehritte, welche im Gefängnifsbau an anderen Orten gemacht wurden, an die Hand gaben. Von folchen neueren württembergifchen Gefängnifsbauten wird in Art. 307 ein Beifpiel gegeben werden.

Bei gerichtlichen Gefängniffen kleinerer und mittlerer Ausdehnung herrfcht die rechteckige, die X-förmige und die kreuzförmige Grundrifsgeftalt vor; nur bei den gröfseren Gefangenhäufern diefer Art find anderweitige Grundrifsanordnungen zu finden. Selbft die an die Gerichtshäufer angebauten Gefängniffe haben, wie die Beifpiele in Fig. 157 u. 158 (S. 151) zeigen, faft immer die rechteckige Grundrifsform.

Als Beifpiel für im Grundrifs rechteckig geftaltete Gefängniffe mögen die in Getängnifs y\rt. 245 (S. 262) bereits erwähnten Anftalten zu Oldenkirchen und zu Merfeburg dienen.

305-

zu

Oldenkirchen.

Wie die Grundriffe in Fig. 202 bis 204 (S. 262) zeigen , befteht das Gefängnifs zu Oldenkirchen aus einem Vorderbau und einem in der Breite etwas eingezogenen Hinterbau ; letzterer wird durch einen in der Hauptaxe gelegenen Mittel-Corridor von 1,67 m Breite in 2 nahezu fymmetrifche Hälften getheilt. Der Eingang in das Gefängnifs findet am rückwärtigen Ende diefes Corridors durch 9 vom Hofe nach abwärts führende Stufen ftatt; man gelangt auf letzteren in das Kellergefchofs, deffen Fufsboden 1, r,0 m unter der Hofoberfläche gelegen ift, 3,40 m Höhe (von und bis Oberkante Fufsboden gemeffen) hat und durchweg gewölbt ift. Auf der einen Seite (im Plane links) des Mittel-Corridors befinden fich ein Tonnenraum, eine Strafzelle und eine Vorrathskammer, auf der anderen (rechten) Seite die Wafchküche und die Badezelle; im Vorderbau find Kochküche, Speifekammer, Keller für den Wärter und eine weitere Vorrathskammer untergebracht. Dem Keller für den Wärter gegenüber befindet fich die eigentliche Treppe des Gefängniffes, während aus der Kochküche eine Nebentreppe zu der im Erdgefchofs gelegenen Wohnung des Wärters führt.

Letztere ift im Vorderbau untergebracht und befteht aus 2 Stuben und 1 Kammer; neben der Kammer befindet fich ein kleiner Raum für die Expedition. Der Hinterbau des 3,40 m hohen (von und bis Oberkante Fufsboden gemeffen) Erdgefchoffes bildet das Weiber-Gefängnifs und enthält 3 Einzelzellen von je 8,36 üm Grundfläche, eine Zelle für Gemeinfchaftshaft (für 3 bis 4 Weiber) von 17,86 ü"¹ Grundfläche und gegen den Hof zu (über dem Tonnenraum) eine Spülzelle. Von dem links an den Vorderbau grenzenden Vorhof führt eine Thür auf den Podeft der dafelbft befindlichen Treppe, fo dafs man bei Benutzung des fallenden Treppenlaufes in das Kellergefchofs und bei Benutzung des fteigenden Laufes auf thunlichft kurzem Wege in den Expeditions-Raum, bezw. in die Wohnung des Wärters gelangen kann.

Das um 25cm niedrigere Obergefchofs bildet das Männergefängnifs. Im Hinterbau befinden fich aufser der Spülzelle 5 Einzelzellen von je 8,36 üm Grundfläche und im Vorderbau eine für 6 Gefangene beftimmte Gemeinfchaftszelle von 23,14 üm Grundfläche; neben letzterer ift ein 7,31 X 4,51 m grofser Arbeitsraum und hinter diefem eine Krankenzelle von 5,o X 2,3 m angeordnet. Im Erd- und Obergefchofs find die Räume des Hinterbaues überwölbt, jene des Vorderbaues mit Balkendecken ver-fehen. Für Lüftung fämmtlicher Räume, auch des Mittel-Corridors, ift Sorge getragen.

Wie Fig. 321 zeigt, befindet fich links vom Vorderbau des Ge-fängnifsgebäudes der von aufsen zugängliche Vorhof und dahinter der

Fig. 321.

[Wïriliscîtafts-Hnf

v d rfcof

Aroeitstiof füf-M Inner

IW³²

Lageplan des Gefängniffes zu Oldenkirchen. — Looo n- Gr.

³'²⁰) Siehe: Württemberg. Regierungsblatt 1830, Nr. 48, S. 424.

Wirthfchaftshof; rechts vom Gebäude ift der Garten für den Wärter, gleichfalls von aufsen zugänglich, gelegen, und hinter diefem Garten und dem Gefängnifs ift der für Männer beftimmte Arbeitshof angeordnet; zwifchen letzterem und dem Garten find 2 Aborte, je einer für die Gefangenen und den Wärter, errichtet.

Es ift fchon (in Art. 203, S. 193) bei Befchreibung des Amtsgerichtshaufes zu Merfeburg erwähnt worden, dafs das zugehörige Gefängnifs mit feiner Längsrichtung fenkrecht zu jener des Gefchäftshaufes in der Hauptaxe des letzteren in einem Abftande von 11,2m von deffen Rückfeite gelegen ift. Der Lageplan in Fig. 322 zeigt dies des Näheren und auch, wie Vorhof, Männer- und Weiberhof um das Gefängnifs fich gruppiren.

Letzteres bietet Raum zur Auf-

306.

Gefängnifs

zu

Merfeburg.

Fig. 322.

nähme von 30 Gefangenen, von denen 14 in Einzelzellen untergebracht werden können-, in Fig. 205 bis 207 (S. 263) find die Grundriffe deffelben zu finden.

Der Zugang in das Kellergefchofs von der Rückfeite des Gefängnifsbaues und jener in das Erdgefchofs vom Vorhofe aus find eben fo , wie im vorher-

Mann

r fi 0 f

Aschengrube

B ninnen

Abort

wmmm.

WeifieTfiof

B runu en

fkasenulatî

f LJ to

Aschen u Müll-'“' S ruT) e

nnen

gehenden Beifpiele angeordnet. Die Trennung der weiblichen von den männlichen Gefangenen ift hier nicht nach Gefchoffen, fondera im Erdgefchofs der-

Rasen-

plat

fi

Pu a s e Ji-}

plan

art vorgenommen, dafs im Mittel-Corri-dor an geeigneter Stelle ein Abfchlufs angebracht ift; ein gleicher Abfchlufs ift gegen den Vorderbau zu zu finden.

Die Beftimmung der einzelnen Räume ift aus den 3 Grundriffen ohne Weiteres zu erfehen; die Einzelzellen find 3,9m lang und 2,2m breit; die Höhen des Keller-, Erd- und Ober-gefchoffes betragen (von und bis Oberkante Fufsboden gemeffen) bezw. 3,23 ra, 3,50 m und 3,50 m; der Fufs-boden des Kellergefchoffes liegt rund 1,50 m unter Hoffläche.

Kellergefchofs, Corridore und Zellen find überwölbt, die Dachflächen mit inländifchem Schiefer in altdeutfcher Art auf Schalung eingedeckt und die äufseren Mauerflächen mit doppelt geprefften, rothen Backfteinen verblendet.

Die Anfchlagfumme betrug 50 500 Mark, fo dafs auf 1 qm überbaute Fläche 167,87, auf 1 cbm Rauminhalt 14,69 und auf I Gefangenen 1683 Mark entfallen.

In Fig. 322 u. 323 ift aus den von v. Landauer herrührenden Normalplänen wiirttembergifcher Gefängniffe eine kleinere Anlage wiedergegeben. In derfelben find die Unterfuchungs-Gefangenen von den Haft- und Straf-Gefangenen getrennt; auch ift, fo weit als möglich, dafür Sorge getragen, dafs nicht die Fenfter der Unterfuchungs-Gefangenen fich neben oder unmittelbar über einander befinden.

Ein folches Gefängnifs befteht aus Erdgefchofs,

I. und II. Obergefchofs. Im Erdgefchofs (Fig. 323) ift nach vorn zu die Wohnung des Wärters angeordnet ; im rückwärtigen Theile, je links und rechts vom Treppenhaufe, find 2 Strafgefängniffe untergebracht, denen das eine für Männer, das andere für Weiber

1:1000

10

20

30

5 I ‘n

Lageplan des Gefängniffes zu Merfeburg.

3°7-

Württem

bergifche

Gefängniffe.

Fig- 3²3-

Fig. 324.

Männer

zfc:

J::::

i!

ff

.M_I

LURQj

Wärters

in

Erdgefchofs.

I. Obergefchofs.

1:500

von

beftimmt ift. Nur der diefen beiden Gefängnifsräumen entfprechende Theil des Erdgefchoffes ift unterkellert.

10 587654321 0

I » i » I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ I > I ¹ I ¹ I >

15

20™

Württembergifche Gefängniffe.

334

308.

Gefängnifs

zu

Flensburg.

Das I. (Fig. 324) und II. Obergefchofs find in gleicher Weife angelegt ; an jeder Seite eines durch eine Langwand getrennten Mittel-Corridors befinden fich je 3 Zellen für Unterfuchungs-Gefangene ; die 4 äufseren Zellen haben Fenfter-, die beiden mittleren Zellen Deckenbeleuchtung; x find Rohre zur Zuführung frifcher, y Rohre zur Ableitung verdorbener Luft.

Neben dem bereits auf der Tafel bei S. 263 dargeftellten Gefängnifs mit J.-förmiger Grundrifsgeftalt fei hier noch ein zweites Beifpiel diefer Art, nämlich das zum Land- und Amtsgericht zu Flensburg gehörige, 1879—82 erbaute Gefängnifs³²¹) vorgeführt. Diefes Gerichtsgefängnifs dient zur Aufnahme von 106 Gefangenen, und zwar 82 männlichen und 24 weiblichen, theils in Einzel-, theils in gemeinfchaftlicher Haft.

Das Gefchäftshaus für das Landgericht und die Amtsgerichte zu Flensburg, welches bereits im vorhergehenden Kapitel (Art. 215, S. 208) kurz befchrieben wurde, und das zugehörige Gefängnifs liegen

auf einem Höhenzuge unmittelbar weltlich der Stadt Flensburg mitten zwifchen Gärten und Villen auf einem ca. 1 ha grofsen Grundftlick. Wie der Lageplan in Fig. 329 zeigt, wird das letztere durch zwei in einem fpitzen Winkel zufammenlaufende Strafsen, den fog. Graben und die Friedrichsftrafse, begrenzt. Gegen Welten fteigt daffelbe ftark an, wefs-halb das Gerichtshaus (wie a. a. O. bereits erwähnt) an der Thalfeite Erdgefchofs und 3 Obergefchoffe hat, während die Bergfeite nur ein Erdgefchofs in der Höhe des vorderen II. Obergefchoffes zeigt.

Das Gerichtsgefängnifs (Fig. 325 u. 326) befteht aus dem dem Graben zugewendeten Kopfbau und dem nach der Tiefe des Grundftückes fich erftreckenden Flügelbau. Erfterer enthält die Räume für den Unter-fuchungsrichter, die Expedition, die Wohnung für den Infpector, die Räume für gemeinfame Haft, den Betfaal und auf der einen Seite das Weibergefängnifs. Der Hinterflügel nimmt die Einzelzellen für die männlichen Gefangenen auf und ift durch einen bedeckten Gang mit den Cri-minalräumen des Gerichtshaufes verbunden.

Kellerräume, Treppen und Cor-ridore, fo wie fämmtliche Einzelzellen find überwölbt, erftere mit Afphaltbelag, letztere mit Dielung verfehen. Die Decke des Betfaales hat eine fichtbare Holz-Conftruction (Fig .327 u. 328). Die Oefen find fchmiedeeiferne Cylinder von 1,5 m Höhe und 25cm Durchmeffer, welche unten mit Chamotte ausgefüttert find. Die mit einem Mannfchafts-herd verfehene Kochküche wird von Männern bedient; die Wäfche dagegen wird von Weibern beforgt, wefshalb die Wafchküche mit dem Weibergefängnifs in Verbindung fteht.

Fig- 325-

Fig. 326.

6 Welt e r

hü/ihM

3Weiberj

cl

Erdgefchofs.

Slii

Spül-Zell

W ä c fit e r

1 M.

-3

10 98765*321 0

b44bH-44ü⁺-M+f

hi

Sc

ela

fsa al

Kamm er

Küche

t Z im in e r~\jj

für 16 Ma en»,

______ _ |_

Suite

Stube m

13

1:500

10

I. Obergefchofs.

Gefängnifs zu Flensburg.

321) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 336.

15

+-

-8

O©

OL

QQ

Loo

lfH§î

oo

QQ

3«

JJ

Î0Q0

i0Q5

Fig. 328.

EM

IÖÖI

1.

Schnitt abc de f

I.

ML

P-

o»'S

oc'£

•V.oo

F⁷⁻

ri

1:250

4    5    0    7    8    9

HH

V»

V°

•*

Gefängnifs zu Flensburg.

H'

Tl

il il [Il II

r:>

Ifôliôllôl

11E0M

000

0C3Q

0O0Î

0OÔ|

fÔQl

lool

’i

Fig. 327.

k3 =r£É=

8.

\»

[ "JS

Schnitt g h.

!§

P»

loo

g

CD

r~m

KL

Vf

•V.-,

Md

Et

li#

fl

<■

Fig. 329.

:•

hooo n. Gr.

ÉÈiism

TI

Lageplan des Gerichtshaufes und Gefängniffes zu Flensburg³²¹).

Im Anfchlufs an das Gefängnifs find getrennte Höfe für Männer und Weiber, fo wie für den Infpector und die Wirthfchaft angelegt.

Das Gefängnifs bedeckt eine Grundfläche von rund 900 üm und hat einen Rauminhalt von 12350cbm; die Koften betragen, ausfchliefsl. Grunderwerb und Abgleichung des Bauplatzes, rund 280000 Mark, die Koften des zugehörigen Mobiliars 20 300 Mark ; hiernach koftet das Gefängnifs für 1 qm Grundfläche 311,11 Mark, für 1 cbm Rauminhalt 22,67 Mark und für I Gefangenen rund 2640 Mark.

Der Bau wurde unter der Oberleitung der Königl. Regierung zu Schleswig durch Jenfen und Plüddeman ausgeführt.

Fig- 330-

3°9-

Gefängnifs

H—4

Sjazi-er-Hof /

!.....i

zu

Spazier-Haf

Stuttgart.

U 1 r 2 cli - Strasse

if

priÖ

wmk

wm.

Spa zier-Hof -

Strass e

II i ł a 1 s-Stia i si

Lageplan des Gefängniffes zu Stuttgart. ¹/2000 n- Gr.

Für kreuzförmig angelegte gerichtliche Gefängniffe diene als erftes Beifpiel das dem Amts- und Landgericht in Stuttgart zugehörige, von v. Landauer 1878—80 erbaute Gefangenhaus, welches nach dem vollftändigen Ausbau 72 Einzelzellen und 38 Zellen für 2 bis 4 Gefangene enthalten wird.

Wie aus dem Lageplan (Fig. 330) hervorgeht, befindet fleh diefes Gefängnifs unmittelbar hinter dem neuen, in Art. 224 (S. 219) befchriebenen Juftizgebäude und bietet in fo fern Eigenthümliches, als es mitten in einem Stadtviertel errichtet werden muffte und als fog. Hintergebäude mehrfachen baupolizeilichen Befchrän-kungen unterworfen wurde. So wurde nicht allein die Ausdehnung, der erforderlichen Entfernung von anderen

Fig- 331-

.. ^ m: &

CU

(-4

1^1

oO

Untersuchungs-

Gefangen e

ter

I1 1

ji

Männer

len

Mann er

Gi

o °lc3

10 9 8 7 6 54321 0

aScJiltüic!

*PI 010

O JB ä Hder

Arzt

rxixi

len

Erdgelchofs.

1:500

Fig. 332.

TTiTT

r.-M:

Fh

WeissU Kz eu g H

10

15

Vor:

T äthe

f*>

7LZZZI

P>

#%

Mägde

«L=fc=, I. - - ' jo oill

O O:

iéshl

iKnechtel

tim

er.

Wok-

des U Jnsp ec -

TJiiir-hü t e r

A u f -n ahme

Verb.- Gjinçin zum

Jüêtiz-ïïebTeÜ

Sockelgefchofs.

Gerichtliches Gefängnifs zu Stuttgart.

Arch. : v. Landauer.

22

Handbuch der Architektur. IV. 7.

Gebäuden wegen, fondera auch die Höhe des Gebäudes befchränkt; es find in Folge deffen die Scheidewände zwifchen den Zellen aus 26cm dicken Werkfteinquadern, die Gebälke durchaus mit frei tragenden Betonfeldern zwifchen T-Eifen conftruirt.

In Fig. 331 u. 332 find Grundriffe des Sockel- und des Erdgefchoffes dargeftellt; I. und II. Ober-gefchofs haben die gleiche Eintheilung, wie das Erdgefchofs ; nur find im I. Obergefchofs im Flügel für Straf-Gefangene 2 Krankenzimmer angeordnet. Die Anordnung der Zellenflügel ift die übliche mit Galerien längs der Zellenthüren ; im Mittelpunkt der Anlage ift eine halb runde eiferne Treppe aufgeftellt. Die Anordnung der Galerien, fo wie Einzelheiten der Zelleneinrichtung find aus Fig. 333 bis 336 zu entnehmen. Die Heizung und Lüftung erfolgt mittels Dampf; die Abort-Einrichtung ift nach dem in Art. 271 (S. 305) befchriebenen und durch Fig. 269 bis 276 veranfchaulichten Syfteme. Die Zellenfenfter find nach

Fig. 333- Schnitt durch den Zellen-Corridor.

Fig. 334. Schnitt nach AB.

Fig. 335. Schnitt nach CD.

!/l 35 n- Gr.

üi

=r^-=:

SN\

Eig- 336.

Ulli

Ittet

wm

¥,&

..........    ■Tj j

A-.....

Bettlade

„.!y DDDBBDDDD1 ,

j ¹ ' .    ~ ' w/,.

Grundrifs

einer

Haftzelle.

Ulf

31°.

Gefängnifs

zu

Dresden.

Vom gerichtlichen Gefängnifs zu Stuttgart.

aufsen mit vorfpringenden Jaloufie-Kaften verfehen, welche Collufionen verhindern, ohne den Zutritt von Licht und Luft zu wehren.

Diefes Gefängnifs ift nicht fofort in voller Ausdehnung erbaut worden, fondera nur der im Lageplan (Fig. 330) durch dichtere Schraffirung gekennzeichnete Theil deffelben. Die Baukoften des letzteren betragen (ohne das Mobiliar) 344251 Mark und berechnen fleh für 1 qm auf 422, für lebm auf 34 und für die Nutzeinheit (bei vorerft 156 Gefangenen) auf 2207 Mark.

Ein noch viel bedeutenderes amts- und landgerichtliches, gleichfalls in Kreuzform erbautes Gefängnifs zur Unterbringung von 80 Unterfuchungsgefangenen, 160 Straf-Ge fangen en in Einzelhaft und 160 Straf-Gefangenen in Gemeinfchaftshaft wurde in den Jahren 1875—78 nach den Grundfätzen des neueren Gefängnifsbaues durch Canzler in Verbindung mit dem neuen in Art. 225 (S. 223) bereits befchriebenen Landgerichtshaufe zu Dresden errichtet.

Eine Abbildung hiervon nebft kurzer Befchreibung ift in dem unten ¹) bezeichneten Werke enthalten. Hervorzuheben find der achteckige, durchaus uneingebaute, lediglich zur Ueberficht beftimmte und zu diefem Behufe, wie die Corridore, mit Galerien auf Confolen und Verbindungstreppen verfehene

_A lt_- M_o_ab_it

1:2000

50    60    70    80

—I-1-1-h

so 100“

Mittelbau, die Gruppirung der ökonomifchen Zwecken dienenden Gelaffe um den Mittelbau in der Art, dafs die Rauchabzüge von Keffelhaus, Küche, Wafchkiiche und Trockenraum, eben fo der von den unmittelbar an vorerwähnte Gelaffe anftofsenden Heizkammern in 8 gleichmäfsig um den Mittelbau vertheilte Lüftungsfchlote münden ; ferner die Anlage erkerartig ausgebauter Auffeherzimmer, die Entfernung der Excremente in Steinzeugrohren mit Wafferfpülung und Desinfections-Einrichtung nach Süverrilchem Syftem; endlich die hier angewendete Heifswaffer-Luftheizung.

Wenn auch fchon die kreuzförmigen Grundrifsgeftalten den nach dem Strahlen-Syftem angelegten beizuzählen find, fo fehlt es doch auch nicht an Beifpielen gerichtlichen Gefängniffen, bei denen von einem Mittelbau aus mehr als 4 Flügel

von

3¹¹-

Gefängnifs

zu

Berlin-Moabit.

Fig- 337-

Arch. :

Herrmann.

E>

Co)

vJP

A.    Gerichtshaus.

B.    Weiber-Gefängnifs.

C.    Grofses Männer-Gefängnifs.

D.    Verwaltungsgebäude für

die Gefängnifle.

E.    Oekonomie-Gebäude.

F.    Kleines Männer-Gefängnifs

und Krankenhaus.

G.    Beamten-Wohnhaus.

mm

,<s>

.0

M

W.

Privat

TOI

<*

pj

MB

IIP

*-

ä!»

. y'

iß

TäS

ft

(//

'i

TT-

ms

mm

Mwö| Ml IT

imiTm 8-

| [-- fjjl. -    - -

n.....r......ks

.4

........-49.0.....- -

f- -57,56-/—--

Strass e___

10 5 0    10    20    30    40

WttWttH-Ï- f-—I-f-

Criminalgerichts-Etabliffement zu Berlin-Moabit ³²⁴).

ausgehen. Es fei in diefer Richtung auf die in Art. 245 (S. 267) bereits erwähnten, dem von Herrmann 1869 —79 erbauten Criminalgerichts-Etabliffement zu Berlin, Stadttheil Moabit, zugehörigen Gefängniffe ³²³) hingewiefen, welche zur Unterbringung von ca. 1200 Gefangenen (ca. 1000 männliche und ca. 200 weibliche, zum gröfsten Theile in Einzelzellen) beflimmt find.

Wie der hier nochmals wiedergegebene Lageplan (Fig. 337) der Gefammtanlage zeigt, wird die füdöftliche Ecke vom Gerichtshaufe A, welches in Art. 217 (S. 209) bereits befchrieben wurde, ein-

323)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 15, 522.

324)    Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 20.

340

312.

Straf-Anftalt

am

Plötzen-See

bei

Berlin.

genommen. Es war nun Bedingung, dafs das Männer-Gefängnifs von dem Weiber-Gefängnifs vollftändig getrennt fei und dafs beide Gefängniffe mit dem Gerichtshaufe in möglichft nahe Verbindung gebracht werden. Das für eine verhältnifsmäfsig geringe Kopfzahl auszuführende Weiber-Gefängnifs B ift im Grundrifs bogenförmig, und zwar fenkrecht zu den beiden Flügeln des Gerichtshaufes, angeordnet. Das Haus C für die männlichen Unterfuchungs-Gefangenen ift auf dem nordweftlichen Theile des Bauplatzes errichtet; es ift durch 5 m hohe Ringmauern und durch die Privatftrafse ausreichend abgefchloffen. Diefes Gefängnifs hat 5 Zellenflügel erhalten, von denen 3 in möglichft nahe Beziehung zum Gerichtshaus A, zum Gefängnifs-Verwaltungsgebäude D und zur Küche E gebracht find. Ueberdies ift noch ein kleines Gefängnifs F für folche Angefchuldigte vorhanden, welche aus der Gemeinfchaft mit den übrigen Gefangenen ausgefchloffen bleiben follen; daffelbe ift mit ausreichenden Lazareth-Räumen verbunden.

Was das grofse Männer-Gefängnifs B im Befonderen anbelangt, fo wurde der längfte, in der Haupt-diagonalaxe des ganzen Etabliffements gelegene Zellenflügel fammt der Mittelhalle bereits durch die Grundriffe des I. und II. Obergefchoffes in Fig. 242 u. 243 (S. 291) dargeftellt. Die Corridore der Zellenflügel verengen fleh nach der Mittelhalle hin, um den Mauerpfeilern, welche den Unterbau der hoch liegenden Kuppel tragen , eine genügende Stärke und den zwifchen den Flügeln liegenden Haupttreppen eine dem bedeutenden Verkehre angemeffene Breite geben zu können. Um bei der verhältnifsmäfsig befchränkten Bauftelle dem Bediirfnifs zu genügen, war es nothwendig, einen Aufbau von 3 Obergefchoffen über dem Erdgefchofs auszuführen. Abgefehen von den im Sockelgefchofs befindlichen 6 Strafzellen, können in diefem Gefängnifs 712 Gefangene in Einzelhaft, 195 Gefangene in Gemeinfchaftshaft und 118 Kalfaktoren untergebracht werden; zählt man noch 40 Auffeher hinzu, fo fallt diefes Gebäude 1065 Mann. Um für gewiffe Fälle, z. B. bei zeitweifer Ueberfüllung der gewöhnlichen Hafträume, bei vorkommenden Maffen-verhaftungen etc., paffende Räume zu befitzen, welche fich zur vorübergehenden Benutzung eignen, find im Dachgefchofs in den der Mittelhalle zunächft gelegenen Theilen der Zellenflügel 8 Hafträume für je 14 Mann untergebracht. Aufser den fchon erwähnten Räumen befinden fich im fraglichen Gebäude noch 1 Betfaal mit 80 Einzelfitzen, verfchiedene Lagerräume für Kleider und Wäfche, eine Bibliothek, ver-fchiedene Werkftätten, Spülzellen, Aborte für Auffeher und Kalfaktoren, Speifenaufzüge, Bade- und Reinigungszellen, Kohlen- und Heizräume.

Noch ift der Verbindungsbauten zu gedenken, welche die unmittelbare, Vorführung der Gefangenen aus den einzelnen Gefchoffen des Gefängniffes nach dem Gerichtshaufe ermöglichen follen. Mit Rückficht darauf, dafs an den Giebeln ein möglichft reichlicher Lichteinfall nicht entbehrt werden konnte, wurde zunächft eine Vorführung auf eingefriedigten, zu ebener Erde gelegenen Gängen in Ausficht genommen. Später hat man, um die Beförderung der Gefangenen zu erleichtern, in der Höhe des I. und II. Obergefchoffes gelegene, in Eifen und Glas conftruirte Ueberfiihrungen hergeftellt.

Indem bezüglich der Einzelheiten der Conftruction und Einrichtung auf unfere Quelle ³²³) verwiefen werden mufs, fei noch der Fig. 244 u. 245 (S. 292) gedacht, worin der Auf- und Ausbau der Mittelhalle, die Einrichtung des Betfaales und die Anordnung der Corridor-Galerien erfichtlich ift.

Als eines der grofsartigften gerichtlichen Gefängniffe ift dasjenige am Plötzen-See bei Berlin ³²⁵) zu bezeichnen. Daffelbe, von Herrmann erbaut, ift bis jetzt zur Aufnahme von 1300 männlichen Haft- und Straf-Gefangenen mit kurzer Strafzeit be-ftimmt, und zerfällt, wie der in Fig. 211 (S. 270) mitgetheilte Lageplan zeigt, in mehrere Gebäudegruppen. Der für die Gefängnifsgebäude beftimmte, 10,21 ha grofse Bauplatz ift in 12 Unterabtheilungen zerlegt. Anfchliefsend an die Mittheilungen auf S- 269 fei hier das Folgende bemerkt.

In der kürzeren Axe liegen diejenigen Bauten, welche der Verwaltung und den Betriebseinrichtungen gewidmet find. Auf das Thorgebäude folgt ein Vorhof mit dem Verwaltungsgebäude, fodann ein lang geftreckter Centralhof, zu deffen beiden Seiten das Küchen- und Wafchhaus, und an deffen dem Verwaltungsgebäude entgegengefetzten Ende fich ein Stall und Remifen-Gebäude, fodann hinter einem Zwifchen-hof das Betriebsgebäude mit den Mafchinenanlagen, das Haupt-Waffer-Refervoir, das Pumpenhaus für die Riel'elfeld-Anlage, Kohlenfchuppen und Gasbehälter befinden.

In der Queraxe fchliefsen fich an den Hof des Küchen- und des Wafchliaufes die Abtheilungen des Gefängniffes für jugendliche Verbrecher einerfeits und das Krankenhaus andererfeits an; die vier Ecken des ein lang geftrecktes Viereck bildenden Bauplatzes aber find für 4 gröfsere Hauptgefängniffe beftimmt, von welchen die 2 zuerft gebauten, zur Rechten und Linken des Verwaltungsgebäudes befindlichen, je

325) Nach: Herrmann. Die neue Strafanftalt am Plötzen-See bei Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1877, S. 339; 1878, S. 149. *54, 359. 515; 1880, S. 507.

¹

) In: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 292 ff.

34i

45° Gefangene faffenden nach dem gemifchten Syfteme, alfo theils für gemeinfchaftliche Haft, theils für Einzelhaft, eingerichtet find (ites und 2tes Gefängnifs).

Das 3te gröfsere Gefängnifsgebäude und der Bau für jugendliche Verbrecher, erfteres für 300, letzterer für 100 Gefangene, find ausfchliefslich für Einzelhaft beftimmt.

Werden zu diefen jetzt fchon unterzubringenden 1300 Sträflingen noch 105 Beamten-Familien, jede nur zu 5 Köpfen , und die Wachmannfchaften gerechnet, fo repräfentirt die Anhalt jetzt fchon eine Bevölkerung von 2000 Köpfen, und es wird fich diefe Zahl nach dem Ausbau auch des 4ten Hauptgefängniffes auf 2400 fteigern, damit aber auch ein Umfang erreicht, innerhalb deffen eine einheitliche Leitung kaum mehr möglich ift.

Von befonderem Intereffe find: die Einrichtungen für Heizung und Lüftung, letztere theils auf dem Syftem des Saugens, theils auf dem des Blafens beruhend, und die vergleichenden Verfuche, welche fowohl hiermit, als mit der von Scharrath vorgefchlagenen Poren-Lüftung angeftellt wurden; nicht minder alle fonlligen unter den gemeinfamen Begriff gefundheitlicher Vorkehrungen fallenden Einrichtungen der Waffer-verforgung, der Entfernung der Abfallftoffe etc., fo wie die äufserft gelungenen Einrichtungen für den ökonomifchen Betrieb.

Auf der Tafel bei S. 263 find bereits die Grundriffe des I. und II. Obergefchoffes vom 2ten Gefängnifs, in Fig. 267 (S. 302) ein Längenfchnitt und in Fig. 260 (S. 298) ein Querfchnitt durch daffelbe wiedergegeben worden. Der Vorder- oder Kopfbau deffelben ift für gemeinfame Haft, der rückwärtige Flügel für Einzelhaft eingerichtet. Der Kopfbau enthält aufser dem Keller- und Erdgefchofs noch die beiden eben erwähnten Obergefchöffe, von denen das oberfle zu grofsen gemeinfchaftlichen Schlaffälen benutzt wird, während die unteren Gefchoffe in kleinere Schlafräume' eingetheilt find. Ein Mittel-Corridor von 2,83ra Breite durchzieht der Länge nach die 3 unteren Gefchoffe des Vorderbaues, wogegen die Säle des II. Obergefchoffes die gefammte Tiefe deffelben einnehmen. Die Verbindung diefer 4 Gefchoffe unter fich vermitteln 4 verfchiedene Treppenanlagen, von denen 2 in den Giebelanbauten und die beiden anderen im Mittelbau zu beiden Seiten des nach dem rückwärtigen Zellenflügel führenden Zwifchenbaues liegen. Die Giebelanbauten enthalten zugleich die Aborte für die in gemeinfchaftlicher Haft untergebrachten Gefangenen.

Das Kellergefchofs hat 2,8 m lichte Höhe und dient hauptfächlich zu Heizkammern und Kohlengelaffen , ferner zu einigen Strafzellen und 2 Baderäumen mit je 8 Wannen. Das Erdgefchofs und das I. Obergefchofs haben je 3,i m lichter Höhe; jedes diefer beiden Gefchoffe enthält im Mittelbau 2 Auf-feherzimmer, im Uebrigen Schlafräume von verfchiedenen Abmeffungen für gemeinfame Haft zu 5 bis 11 Mann, fo wie 2 gemeinfame Wafchfäle mit je 20 Wafchfchüffeln (fiehe die Einrichtung diefer Säle in Fig. 278 u. 279, S. 307 u. 308). Im II. Obergefchofs, deffen lichte Höhe 4,4 m beträgt, find rechts und links vom mittleren Treppenflur je 2 Schlaffäle mit 30, bezw. 40 Schlafbuchten (fiehe über Conflruction und Einrichtung derfelben Art. 258, S. 286 u. Art. 267, S. 298, fo wie die zugehörigen Fig. 231, 232 u. 259), ein Betfaal für jüdifche Gefangene, fo wie die erforderlichen Auffeherzimmer und Aborte eingerichtet.

Der rückwärtige Zellenflügel zeigt im Allgemeinen die für derartige Gebäude herkömmlichen Einrichtungen. in 4 Gefchoffen. Ein durch die 3 oberen Gefchoffe durchgeführter Corridor von 4,7 m Breite vermittelt auf ausgekragten eifernen Galerien (fiehe Längen- und Querfchnitt in Fig. 267 u. 260) die Zugänge zu den Einzelzellen, welche 4,15 m lang, 2,2 m breit und 3,i ra hoch find. Die Galerien von 1,25 m Breite find unter fich durch eine im Giebelanbau befindliche eiferne Treppe verbunden und flehen anderer-feits durch den zweiaxigen Zwifchenbau mit den Treppenanlagen des Vorderbaues in Zufammenhang.

Noch ift der an verfchiedenen Stellen der Corridore angebrachten (in Art. 268, S. 298 bereits erwähnten) Harken eifernen Gitterthore zu gedenken. Die Fufsböden der Corridore und Aborte haben einen Afphaltbelag erhalten. In den Zellen, verfchiedenen Schlafräumen und Wärterzimmern beftehen die Fufsböden aus 4cm ftarken, gefpundeten und genagelten Brettern, welche dreimal mit heifsem Leinöl unter geringem Farbenzufatz getränkt worden find. Die Aborte find mit Wafferfpülung durch das Sitzbrett verfehen, flehen mit Saugfchloten in Verbindung, welche durch Heifswafferfchlangen erwärmt werden und auf diefe Weife eine Entlüftung der einzelnen Aborträume herbeiführen. Auch die Einzelzellen haben befondere Aborte mit ähnlicher Wafferfpülung erhalten ; jeder Abortfitz ift unabhängig von der Zellenlüftung durch ein Abzugsrohr entlüftet. Die Erwärmung des ganzen Gefängniffes gefchieht durch eine Feuerluftheizung mit Einblafen der frifchen Zuluft. Schliefslich fei noch darauf aufmerkfam gemacht, dafs die Einrichtung der Zellen bereits in Fig. 292 bis 294 (S. 317)1 die Conftruction der Zellenthiiren in Fig. 251 u. 252 (S. 295), die Einrichtung der Einzel-Spazierhöfe in Fig. 318 u. 319 (S. 327) und die Vergitterung der Zellenfenfter fchon in Fig. 266 (S. 301) dargeftellt worden ift; ferner dafs im nächften Kapitel (unter b) Pläne und Befchreibung des Gefängniffes für jugendliche Verbrecher vorzuführen fein werden.

342

Noch wäre mancher Einzelheiten diefes Gefängniffes zu gedenken; indefs mufs bezüglich diefer, als auch betreff der Conftruction und Einrichtung aller übrigen Baulichkeiten auf die fchon³²’) angegebene Quelle verwiefen werden.

Die Gefammtkoften der Ausführung haben, einfchl. der Möbel, Kleider, Wäfche etc., 6286440 Mark betragen, fo dafs fich die Koften für einen der im Ganzen 1500 Gefangenen auf 4191 Mark belaufen.

313-

Allgemeines.

3*4-

Straf Anftalt

bei

St. Gallen.

f) Landesgefängniffe und Zuchthäufer.

Es dürften auch von diefen einige ausgeführten Straf-Anhalten als Typen der für Gemeinfchaftshaft und Einzelhaft eingerichteten, nach den oben angeführten Syftemen und Vorfchriften erbauten gröfseren Gefängniffe dargeftellt und kurz be-fchrieben werden. Es fei hierbei nur noch vorausgefchickt, dafs die Einrichtung der zur Verbüfsung von Zuchthausftrafen beftimmten Gefängniffe bezüglich der auf eine ftrenge Aufficht berechneten Concentrirung der zum Aufenthalt der Gefangenen dienenden Gebäude ganz der Anlage gröfserer Gefangenhäufer überhaupt entfpricht. Da fich aber die Einzelhaft weniger und nur ausnahmsweife für langzeitige oder gar lebenslängliche Freiheitsftrafen eignet, fo werden Zuchthäufer mehr nach dem ge-mifchten Syftem erbaut werden müffen. Die Einfchiebung einiger wenigen Arbeits-fäle, etwa im Kellergefchofs, wie dies im Männer-Zuchthaus zu Bruchfal der Fall ift, dürfte nicht genügen; es empfiehlt fich vielmehr, für Einzelhaft und Gemeinfchafts-haft je befondere Gefangenflügel zu erbauen.

Zunächft fei eine der älteren Anlagen vorgeführt, die zugleich als Beifpiel für ein nach dem Auburn’fchen oder Schweig-Syftem errichtetes Gefangenhaus dienen foll, nämlich die 1835—39 von Kubly erbaute Straf-Anftalt St. Jacob bei St. Gallen. Diefelbe ift für 108 männliche und weibliche Sträflinge beftimmt und deren Grundrifsanlage durch Fig. 338 bis 341 veranfchaulicht.

Von einem viergefchoffigen Mittelbau, welcher zu ebener Erde den über einem gefchloffenen Vorhof zu erreichenden einzigen Eingang zur Anftalt, die Wachtftube, ein Waaren-Magazin und das Bureau des Directors, im I. Obergefchofs einen Theil der Wohnung des letzteren, eine Weifszeugkammer und ein Krankenzimmer für Männer, im II. Obergefchofs 2 weitere Wohnzimmer des Directors, die zwei Stockwerke einnehmende Capelle und ein Krankenzimmer für Weiber, im III. Obergefchofs die für Weiber beftimmten Emporen der Capelle, ein Sitzungszimmer der Directions Commiffion und noch 2 zur Wohnung des Directors gehörige Wohngelaffe enthält — gehen ftrahlenförmig 3 zur Aufnahme der Gefangenen be-ftimmte Flügel aus, zwifchen welchen 4 zur Bewegung der Gefangenen im Freien beftimmte Höfe liegen. Um diefe führt ein nach aufsen durch eine Mauer eingefriedigter Rundweg, welcher an feinen Enden in 2 weitere Spazierhöfe mündet und von 2 eingefchoffigen kleinen Gebäuden flankirt wird, in deren einem fich die Holzlege, im anderen die Wafchküche befindet.

Die Gefangenflügel enthalten im Erdgefchofs je 2 durch eine Mauer getrennte Arbeitsfäle für je 18 Sträflinge mit einer erhöhten Abtheilung für den Auffelier, welche unmittelbar an das Infpections-Bureau des Directors ftöfst, fo dafs diefer mit den 6 Auffehern unmittelbar verkehren, auch die Arbeitsfäle ohne Weiteres von feinem Bureau aus betreten kann.

Die oberen Stockwerke der Gefangenflügel enthalten zu beiden Seiten eines Doppelganges je 9 Schlafzellen, von denen jede 2,8m lang und 1,5“ breit ift, fo dafs die in einem Arbeitsfaal untergebrachten 18 Sträflinge ihre Schlafzellen in den zwei Stockwerken oberhalb des ihnen zugewiefenen Arbeitsraumes finden. Eben fo gelangen die Sträflinge einer Arbeitsabtheilung unmittelbar vom Erdgefchofs in den für fie beftimmten Spazierhof. Demnach find die 108 Sträflinge in 6 Abtheilungen (Quartiere) vertheilt, welche unter fich in keinem Verkehr flehen, der Aufficht aber alle gleich nahe liegen.

Im mittleren Gefangenflügel find in einem Kellergefchofs zwei Webfäle angeordnet, in einem gleichen Gefchofs des linkfeitigen Gefangenflügels aber mehrere Vor rathskeller.

Auch unter dem Mittelbau befinden fich im Sockelgefchofs Gelaffe, und zwar die Küche, ein gröfseres Magazin und zwei Vorrathskeller, fo wie zwei dunkle Zellen, welche aber bald nach der Erbauung zur Aufftellung eines Apparates für die nachträglich eingeführte Dampfheizung verwendet und an einem anderen Orte diefes Gefchoffes eingerichtet wurden.

Die von den Gebrüdern Sulzer in Winterthur eingerichtete Dampfheizung, durch welche auch die Schlafzellen erwärmt werden, in welchen fich fomit die Sträflinge an Sonntagen, aufser der Zeit des Gottesdienftes und des Aufenthaltes im Freien auch im Winter aufhalten können, entfpricht dem Bedürfniffe vollkommen.

Die grofse Einfachheit und Ueberfichtlichkeit diefer baulichen Anlage fpringt fofort in die Augen, und es hat dies auch dahin geführt, dafs diefelbe bald nach Vollendung der Straf-AnfLalt in St. Gallen mehrfach als Vorbild gedient hat oder doch dienen follte.

Fig. 338.

Fig. 339-

'Cap

a 1 z HT 9 n

rri] ) 11 nel

irector

II. Obergefchofs.

III Obergefchofs.

1:1000

10

20

30

*0

Die veränderten Anfchauungen

aber, welche fich, kaum nachdem mit diefem Bau begonnen war, in mafs-gebenden Kreifen bezüglich der Vorzüge der Einzelhaft gegenüber der Gemeinfchaftshaft geltend machten, hat dahin geführt, dafs 1883 — 85 ein grofser Erweiterungsbau³²") hinzugefügt worden ift. Die gefammte Anflalt ift

Fig. 340.    ’

Fig. 341-

'S

rtiöitssaal

nunmehr nach dem

irifchen Stufen-Syfteme durchgeführt und fchliefst folgende 3 Hauptabtheilungen in fich :

ft:

Arteits-t

sen er

CA.

1) das Zellengefängnifs, als erfte Strafftufe mit Einzelhaft bei Tag und bei Nacht: 104 Arbeitszellen ; 2) das Gefängnifs der zweiten Stufe mit Einzelhaft bei Nacht und gemeinfamer Arbeit am Tage : 87 Schlafzellen; 3) das Weiberhaus, ebenfalls mit Trennung in erfte und zweite Stufe : zufammen

Säle

"¹ÜT

0 =>

Spazi er-Höfe

Maqaz

'lm

|YorP of

,f Tż ë Tie

rfjpppppPE

s*s

I. Obergefchofs.

Erdgefchofs.

Straf-Anftalt St. Jacob bei St. Gallen. Arch. : Kubly.

39 Zellen; im Ganzen: 230 Zellen.

Eine ähnliche Bauart, wie die eben befchriebene Straf-Anftalt, hat die maifon pénitentiaire zu Genf¹ 2).

Von bedeutenderen Gemeinfchaftsgefängniffen mit einer gröfseren oder geringeren Zahl von Einzelzellen mögen hier noch einige angeführt werden; zunächft die Straf- und Befferungs-Anftalt für 400 Gefangene zu Halle a. d. S., erbaut um 1840 von Spott³), ein durch feine Ausdehnung, feine Höhe und insbefondere feine Thürme imponirender Bau.

Durch ein Thorgebäude mit dem Local für den Pförtner, die Militärwache etc., zu deffen beiden Seiten, jedoch gänzlich abgefchloffen, das Krankenhaus und das Wafch- und Badehaus liegen, gelangt man in das Innere, zunächft in das 43,o m lange, 15,o m breite und 17,6 m hohe, von 23,4 m hohen Thürmen flankirte Hauptgebäude, welches im Kellergefchofs die Oekonomie-Räume für die gefammte Anftalt, im Erd-, I. und II. Obergefchofs die Wohnungen zweier Infpectoren, des Directors und des Geiftlichen, fo

315-

Straf-Anftalt

zu

Halle a. S.

316.

Straf-Anftalt

zu

Aachen.

317-

Straf-Anftalt

zu

Pilfen.

344

wie mehrere Bureau-Zimmer, im III. Obergefchofs die 16,o m lange und 13,7 m breite Kirche nebft Sacriftei, Schul- und Arbeitszimmer des Geiftlichen enthält.

Mit diefem Hauptgebäude flehen, fächerartig ausftrahlend, drei Gefangenflügel in Verbindung, jedoch nicht unmittelbar, fondera im Kellergefchofs durch unterirdifche Gänge und im III. Obergefchofs durch eiferne, 9,4 m lange und 3,4 m breite Brücken.

Die drei je 35,7 m langen, 10,15 m tiefen und 17,4 m, bezw. 20,2 m hohen Gefangenflügel find ihrer ganzen Länge nach durch eine 0,6m flarke Mauer in 2 gleiche Theile getheilt, um, wie dies auch in St. Gallen der Fall war, je 2 Claffen von Sträflingen aufnehmen zu können, welche niemals mit einander zufammenkommen. Die Arbeitsfäle befinden fleh aber in Halle im IV., bezw. V. Obergefchofs, was weniger zweckmäfsig erfcheint, als die Anlage folcher Säle zu ebener Erde, in unmittelbarer Verbindung mit dem Infpections-Bureau.

Das Kellergefchofs eines jeden Gefangenflügels enthält nämlich einen 25,71 m langen Speifefaal, Gemüfekeller, Holz- und Kohlenräume und 2 Luftheizungsöfen. In den darauf folgenden 4 Gefchoffen befinden fleh fodann zu beiden Seiten der oben erwähnten Trennungsmauer gewölbte Corridore, an welchen je 15, in 4 Stockwerken fomit zufammen 120 Zellen von je 2,5 bis 2,7 m Länge und 2,3 m Höhe liegen. 104 derfelben haben eine Breite von 1,42 m und dienen als Schlafzellen; 16 find je 2,i m breit und werden theils als Einzelzellen, theils als Wärterzimmer verwendet. Das IV., 4,3 m hohe Obergefchofs enthält fodann zwei je 25,7 m lange und 4,7 m breite Arbeitsfäle.

Die oben erwähnten Luftheizungsöfen dienen zur Erwärmung diefer Arbeitsfäle ; die überfchüffige Wärme geben fie an die Corridore vor den Schlafzellen ab, welch letztere aber nicht heizbar find.

Zur Verbindung der 5, bezw. 6 Gefchoffe dienen zwei mafflve Treppen, welche in den dem Hauptgebäude zunächft gelegenen Thürmen vom Kellergefchofs bis in den Dachflock führen.

Aus den Arbeitsfälen gelangt man über 2 kleine Vorflure und die oben erwähnten eifernen Brücken zur Kirche und Schule.

Die bedeutende Höhe der Gefangenflügel an fleh, die hohe Lage der Arbeitsfäle und deren Entfernung von den Bureaus der Direction mufs den Dienfl und die Aufficht in diefer Straf-Anllalt nothwendig erfchweren.

In ähnlicher Weife ift die im Jahre 1870 vollendete, für ein gemifchtes Straf-Syftem eingerichtete, von Buffe entworfene und von Cremer ausgeführte Straf-Anftalt zu Aachen ³²⁹) erbaut.

Auch hier befinden fleh in zwei an das Verwaltungsgebäude fleh anfchliefsenden Flügeln, von denen 2 Grundriffe bereits in Fig. 220 u. 221 (S. 276) vorgeführt worden find, 4 Arbeitsfäle in den oberlten Stockwerken und 13 Schlafzellen unterhalb derfelben.

Ein dritter, 3 Stockwerke hoher Flügel aber ifl ausfchliefslich für Einzelhaft beflimmt, und in jedem der 3 Stockwerke befinden fleh 14 je 2,10 m breite und 3,77 m lange Zellen zu beiden Seiten einer durch fämmtliche Stockwerke offenen Halle mit Galerien vor den Zellen nebft den erforderlichen Auf-feher- und Krankenzimmern.

Getrennt vom Männer-Gefängnifs, dagegen in unmittelbarer Verbindung mit dem Küchen- und Wirth-fchaftsgebäude, liegt das Weiber-Gefängnifs mit Schlafzellen für 30 Weiber in Gemeinfchaftshaft und 12 Einzelzellen.

Eine neuere und fehl* ausgedehnte Anlage für Einzel- und Gemeinfchaftshaft ift die Männer-Straf-Anftalt zu Pilfen, welche 1874—78 nach einem Entwürfe v. Trojan's von Maurus ausgeführt wurde. Diefelbe ift zur Aufnahme von 819 Sträflingen beftimmt, wovon 387 in Einzelhaft unterzubringen waren ³³⁰).

Das Grundftück, auf welchem die in Rede flehende Straf-Anftalt erbaut wurde, liegt eine halbe Wegftunde aufserhalb der Stadt Pilfen (an der gegen Klattau führenden Aerarial-Strafse) und mifft 9,5ha. Das Gefangenhaus (Fig. 342 u. 343 ³³ ift nach dem Strahlen-Syfteme ausgeführt, und zwar laufen von der achteckigen Mittelhalle aus heben Flügel F und G mit Hafträumen aus, und in der Verlängerung der Hauptaxe der gelammten Anlage bildet das Verwaltungsgebäude D mit dem Frontbau C den achten Flügel; die Länge vom Frontbau bis zum Ende des in der Hauptaxe gelegenen Zellenflügels G beträgt 285m und die Länge zwifchen den Giebelfronten der beiden fenkrecht zur Hauptaxe gelegenen Flügel F 196m. Vor dem Frontbau ift noch ein Eingangsgebäude errichtet, von dem aus die um die Gebäude-

329)    Siehe Pläne und genauere Befchreibung derfelben in: Cremer, R. Die neue Strafanftalt in Aachen, Zeitfchr. f. Bauw. 1872, S. 7.

330)    Nach: Allg. Bauz. 1881, S. 27 u. Taf. 23—28.

331)    Facf.-Repr.‘ nach ebendaf., Taf. 24 u. 25.

flügel herumgeführte Ringmauer ihren Anfang nimmt. An der inneren Seite diefer Mauer angelehnt, flehen links die Leichenkammer und der Raum für FeuerlöfchVorrichtungen, rechts dagegen die Stroh-Magazine und das Wirthfchaftsgebäude. Aufserhalb der Ringmauer find zu beiden Seiten des Eingangs-thores zwei Häuschen für je einen Oberauffeher und innerhalb des grofsen Vorhofes zwei gröfsere Gebäude für Beamtenwohnungen und zwei kleinere Häuschen für Auffeher errichtet; endlich befinden fich aufserhalb der Ringmauer, hinter der Anftalt, noch 3 Gebäude zur Unterbringung des Auffichts-Perfonals. Der Platz zwifchen den Gefängnifsflügeln, dem Verwaltungs- und Frontgebäude ifl zu Spazierhöfen für die Sträflinge verwendet ; auch zu den Wohnhäufern für die Anflaltsbeamten und -Diener find entfprechende Plätze zu Gartenzwecken zugewiefen.

Die Mittelhalle, deren Inneres bereits in Fig. 268 (S. 303) dargeftellt worden ift, bildet ein regel-mäfsiges Achteck von 18,96 m innerem Durchmeffer und 24,oi m Höhe ; im I. Obergefchofs derfelben ifl die Plattform aufgeflellt, von der aus fämmtliche Gebäudeflügel überfehen werden können; diefelbe ifl mit den letzteren durch eiferne Galerien in Verbindung gefetzt. An der gegen den Verwaltungsflügel gelegenen Seite der Mittelhalle ifl ein Anbau vorgefchoben , der nur die Höhe des Sockelgefchoffes hat und worin fich die Wafchküche, die Dampfkeffel und der Mafchinenraum befinden.

Von den Gebäudeflügeln find die 4 mit F bezeichneten für Gemeinfchaftshaft, die 3 mit G bezeichnten für Einzelhaft beflimmt; jeder derfelben ifl 85,34 m lang und enthält nebft Sockel- und Erdgefchofs noch 2 Obergefchoffe. Jeder der Flügel für gemeinfame Haft enthält Arbeits- und Schlafräume für die Sträflinge ; es find 4 Schlafräume für je 8 und 1 Raum für 4 Mann, fonach im ganzen Flügelgefchofs für 36 Mann vorhanden ; in allen Flügeln und Gefchoffen find zufammen 432 Gefangene für Tagesbefchäftigung und Nachtruhe unterzubringen. In jedem Gefchoffe eines Flügels für Einzelhaft befinden fich 43 Einzelzellen, fonach in den 9 Gefchoffen fämmtlicher Zellenflügel 387 Zellen.

In den Schlafräumen für Gemeinfchaftshaft entfallen für den Kopf 22cbm Luftraum, in den Arbeitsräumen 23,15 <łm Grundfläche für i Mann. Jede Einzelzelle hat einen Luftraum von 28cbm- Die Räume des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes find überwölbt ; im II. Obergefchofs find Balkendecken angeordnet. Im Sockelgefchofs jedes Haftflügels find die Heizvorrichtungen, Kohlenräume, Arbeitsräume für lärmendere Befchäftigungen der Sträflinge, Strafzellen und Bäder untergebracht. Der Fufsboden des Sockelgefchoffes ifl mit Steinplatten, jener der Mittelhalle und der übrigen Gefchoffe mit Cementplatten gepflaftert.

Das Verwaltungsgebäude D ifl mit der Mittelhalle durch einen hell beleuchteten Gang verbunden, enthält im Sockelgefchofs Wäfchetrocknungsraum, Rollkammer und Kochküche, im Erdgefchofs Kanzleien und Sprechzimmer für Befuche der Gefangenen, im I. Obergefchofs Lehr- und Zeichenzimmer, Mufik-zimmer, Bibliothek etc. ; der obere grofse, durch 2 Gefchoffe reichende Raum ifl die Kirche mit ihrer gegen die Mittelhalle gewendeten Empore.

Im Frontbau C, der mit dem Verwaltungsgebäude durch einen Corridor verbunden ifl, befinden fich zu ebener Erde Aufnahme-Kanzlei für die ankommenden Sträflinge etc. und im I. Obergefchofs Krankenräume etc.

Die Erwärmung der Haft- und Krankenräume während der kalten Jahreszeit gefchieht mittels Feuerluftheizung, für deren Zwecke 59 Luftheizungsöfen aufgeflellt find; in der wärmeren Jahreszeit findet eine künflliche Lüftung nicht flatt. Für die Wafferverforgung der Anftalt ifl 1 Brunnen in der Mittelhalle, ferner find 2 Brunnen nahe der Ringmauer zu beiden Seiten des Frontbaues ausgeführt worden; endlich ifl eine Zuleitung aus dem Radbuza-Fluffe hergeflellt, über deren Anordnung bereits in Theil III, Band 4 diefes »Handbuches« (Art. 323, S. 284) Einzelheiten gebracht worden find. Die Beleuchtung während der Nacht gefchieht mittels Gas, welches in einer eigenen Steinkohlen-Gasanflalt bereitet wird.

Die Baukoften haben (ohne Grunderwerb) 2 566000 Mark (1 283000 Gulden) oder für 1 Gefangenen 3130 Mark betragen.

Als weitere intereffante Gemeinfchafts-Gefängniffe, die zugleich mit Einrichtungen für Einzelhaft verfehen find, feien hier noch angeführt: das im Frühjahr 1877 in Angriff genommene Central-Gefängnifs des Hamburg’fchen Staates bei Fuhlsbüttel, erbaut von Zimmermann (für 600 Gefangene, darunter 160 männliche in Einzelhaft, 240 männliche in Gemeinfchaftshaft, 50 jugendliche und 150 weibliche Gefangene ⁴) und die maifons de correction zu Lyon und Cadillac ⁵).

C. Frontbau:

a.    Krankenzimmer

b.    Caferne

c.    Requifiten-Kammer.

d.    Aufnahmezelle.

e.    Aufnahme-Kanzlei. /. Umkleidezimmer.

g.    Wohnung des

Oekonomen.

h.    Magazin. i. Aborte.

TT

für Auffeher.

: CC

(T

ń œ i.

Fig. 342.

Erdgefchofs.

9?a

r, (T L.

J CT L

cr

D, Verwaltungs-    ^

gebäude:

k.    ite* Geilllicher.

l.    Kanzlei des

Controleurs.

m.    Kanzlei des Verwalters.

n.    CafTe. c. Archiv.

jf>. Kanzlei des Directors.

q.    Sprechzimmer.

r.    Manipulations-Kanzlei.

s.    Regiftratur u. Schreib-

ftube der Oberauffeher.

<b.

«?•

_ oc

J cr ‘

o>.

<?>A

<?>A

<?>A

OfA

<bA

<b.

<*A

«•

«?*

<*A

<?>.

⁰⁷ F

-07.

cr

jl œ L

/V"

_ £C _

CC

J a? r

cr

<y

$•

<5^

y|z

zfyg *

t-rJ

n.

Z/

Kanzlei der Adjuncten und Hilfsbeamten. Commiffions-Zimmer. Aborte.

A>

i?. Mittelbau: r. Speifen-Aufzug. j. Lauftreppe. t. Mittelhalle.

». Verbindungsgang.

k I

rj

•è.

i? Flügel für Ge-meinfehafts-haft:

■v. Arbeitsfaal.

w.    Schlaffaal.

x.    Speifezimmer.

z. Auffeherzimmer. z‘. Aborte und

Reinigungszelle.

D ITT

G. Zellen fl ügel:

Ct. Haftzellen, ß. Reinigungszellen. J. Auffeherzellen.

:fc-

ili

CD

:ß

ÏÏÏÏT'

Si

.^■8

JÜ

ii :■

10

1:1000

CO

30

40

SO³³-

Männer-Straf-Anftalt

kl

Fig- 343-

II. Obergefchofs.

Mi

i—i

i—s

hhi

►—i

r-i

TT

C. Frontbau:

a.    Dachraum für Anftaltszwecke.

b.    Dachraum für die Bedienfteten

c.    Magazine für Wäfche etc.

d.    Treppenhaus.

ŁM

-EärSii \t\

a>

1)

Ci

D.    Verwaltungsgebäude:

e.    Sacriftei.

f.    Kirche.

E.    Mittelhalle.

F.    Flügel für Gemeinfchaftshaft.

G.    Zellenflügel.

zu Pilfen³³¹).

Arch. : v. Trojan à? Maurus.

348

318.

Zellen-

gefängnifs

zu

Termonde.

Es dürften nun auch einige Zellengefängniffe, welche in die Kategorie der Landesgefängniffe gehören, näher betrachtet werden, zunächft dasjenige zu Termonde in Belgien, eine kleinere Anhalt, welche aber bezüglich der klaren, iiberfichtlichen Anordnung der für die Verwaltung und die Gefangenen beftimmten Räumlichkeiten, der ftreng durchgeführten Trennung der Gefchlechter und der den Zellengefängniffen Belgiens eigenthümlichen Anlage der Kirche und Schule viel Intereffantes und Nach-ahmungswerthes bietet.

Fig. 344-

/. Wachtzimmer.

2.    Portier.

3.    Speifezimmer der Auffeher.

4.    Lehrerzimmer.

5.    6. Director.

7.    Kanzlei.

8.    Advocaten.

9.    Sitzungszimmer.

10.    Unterfuchungsrichter.

11.    is, iS- Wartezimmer.

12.    Geiftlicher.

14, 16. Sprechzellen.

17.    Schlafzimmer der Auffeher.

18,    18. Küche.

79. Magazin.

20.    Beohachtungsräume.

21.    Badezellen.

22.    Treppe nach dem Sockelgefchofs.

2J. Auffeherzimmer und Zellen für die Unter-fuchungs-Gefangenen. 24. Zellen für männl.

Straf-Gefangene.

2S- Reinigungszellen.

26.    Gänge nach den Spazierhöfen.

27.    Krankenzellen.

28.    Zellen für Schuld-Gefangene.

29.    Spazierhof für Schuld-Gefangene.

50.    Einzel-Spazierhöfe.

51.    Zimmer d. Schweftern.

52.    Kirche d. Schweftern. SS- Zellen für Weiber.

S4- Einzel-Spazierhöfe für

Weiber.

Li

30

30

30

3ff

30

30

A'

24

24

30

30

!26

27

24

24

'S

30

30

30

30

»20

19

30

30

30

30

Arb e i î s

19

24-

24-

24

24

30

30

26:

30

30

24

24

30

30

30

24

24

30

24

24

24

30

23

23

30

19

30

30

(?)

14

13

10

11

18

19

30

30

30

he.

16

a

15

3eh

34\\34\34\34

34

34

34

34\ /'

Erdgefchofs.

Zellengefängnifs

Am öftlichen Ende der noch gut befeftigten, am Einflufs der Drenthe * in die Schelde gelegenen Stadt Termonde erhebt fich, noch innerhalb der Feftungswälle, ein vor 30 Jahren erbautes, in baulicher Beziehung befonders fich auszeichnendes Zellengefängnifs, das, wie diejenigen zu Antwerpen, Brügge und Gent, zur Aufnahme von bis zu einem Jahr Verurtheilten, daneben auch von Schuld-Gefangenen und Vagabunden, fo wie auch von Unterfuchungs-Gefangenen beftimmt ift. Die beiden Grundriffe in Fig. 344 u. 345 zeigen die Gefammtanlage diefer Anflalt. Der Eingang erfolgt am Ende einer in der Nähe des Gefängniffes nicht ausgebauten Strafse durch das Gebäude A, in welchem fich zur Rechten des durch ein

Gitterthor abgefchloffenen Thoreinganges ein für die Militärwache beflimmtes Gelafs und der Zugang zur Wohnung des Directors, links die Zimmer für den Thorwart, ein Speifezimmer für die Auffeher, fo wie ein Zimmer für den Lehrer mit Nebengelafs befindet. Von der Wohnung des Directors befinden fich 2 Zimmer im Erdgefchofs, die übrigen im Obergefchofs des Eingangsgebäudes.

Unmittelbar an das zweigefchoffige Eingangsgebäude A flöfst ein zweites eingefchoffiges Gebäude B, in welchem fich zur Rechten des vom Eingang in die Anftalt unmittelbar in die Mitte des Gefängniffes führenden Ganges C die Kanzlei, ein Zimmer für die Advocaten und ein Sitzungszimmer, zur Linken aber das Zimmer des Geiftlichen, ein Wartefaal und das Zimmer des Unterfuchungsrichters finden.

Fig- 345-

ii°

47

+7

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

44

AV

136

38

iSji

MjTl

3S- Wohnung des Directors.

36.    Saal mit eifernen Schlafbuchten.

37.    Aufenthaltszimmer.

38.    Wärterzimmer.

3Ç. Kirche für die Gefangenen d. Baues D.

40, 41. Kirche, zugleich Schule für die inännl. Gefangenen.

42.    Kirche und Schule für die Weiber.

43.    Altar.

44.    4Ç. Magazine.

43. Auffeherzimmer.

46,    30. Zellen für Unter-fuchungs-Gefangene.

47,    Zellen für männl. Gefangene.

48,    S²- Reinigungszellen.

ST. Zellen für Weiber.

35 O 35 1351 35C 35

35

35

I. Obergefchofs.

zu Termonde.

1:1000

20

30

40

50:a-

Weiter gegen die Mitte des Gefängniffes hin erhebt fich ein dritter zweigeichoffiger Bau D, mit dem erftgenannten durch den fchon erwähnten Mittelgang verbunden ; darin befinden fich im Erdgefchofs links vom Mittelgang ein Wartezimmer für männliche Befucher und 6 Sprechzellen, zugleich als Aufnahmezellen für zur Nachtzeit ankommende Gefangenen beftimmt, und rechts ein Wartezimmer mit 3 Sprechzellen für weibliche Befuche; das Sprechzimmer bildet zugleich den Eingang in die Abtheilung der Weiber. Im Obergefchofs des Gebäudes D find für den Fall einer augenblicklichen Ueberfiillung des Gefängniffes oder, wenn in Folge eines Aufruhres etc. eine Anzahl Gefangener vorübergehend unterzubringen ift, inmitten eines gröfseren Saales io Schlafzellen, je 1,31 m breit, 2,15 m lang und 2,15 m hoch, von Eifenblech und Draht errichtet, und neben diefem Schlaffaal befindet fich ein geräumiges Gelafs zum Aufenthalt folcher Gefangenen über Tag, fo wie ein Zimmer für einen Auffeher ; auch find im Schlaffaale Einrichtungen zum Wafchen angebracht.

Der oben mehrerwähnte Gang C führt nun zu ebener Erde durch den Bau D hindurch in den Mittelbau E der eigentlichen Straf-Anftalt, an welches fich unter fehr ftumpfen Winkeln 3 Flügel F, G, H anfchliefsen, von denen F und G (mit zufammen 127 Zellen) für Männer und H (mit 34 Zellen) für Weiber beftimmt ift. Der letztgenannte Flügel hat jedoch, wie fchon oben erwähnt, feinen ganz ab-gefonderten Eingang, fleht unter der Aufficht der Schwellern und öffnet fich gegen den Mittelbau hin nur mit dem für Kirche und Schule beflimmten Raume.

Die Männerflügel haben drei Stockwerke Zellen über einander, deren Zugänge vom Erd- und I. Obergefchofs der Mittelhalle aus vollftändig überblickt werden können, da der Raum zwifchen den Zellenreihen vom Fufsboden des Erdgefchoffes bis zum Deckengewölbe des II. Obergefchoffes durchaus hohl und fowohl vom Ende der Flügel her durch grofse Fenfter, als von oben herab durch Deckenlichter vollftändig erleuchtet ift.

Ende deffelben gegen die Mittelhalle

am

Die Treppen, durch welche die 3 Stockwerke mit einander verbunden find, befinden fich in der Nähe der Mittelhalle, ebendafelbft auch die Speifenaufzüge, in den Ecken zwifchen den Flügeln aber im unteren Stock einige Magazine, 2 Badezellen und die Beobachtungsräume für die Spazierhöfe und vom I. Obergefchofs an aufwärts 3 Abtheilungen für die Vereinigung der Gefangenen während des Gottes-dienftes und des Schulunterrichtes in abgefonderten, leicht zugänglichen flalls. Eine gleiche Abtheilung für die Weiber ift in dem für diefelben beftimmten Flügel felbft, hin, eingerichtet.

Die Gefangenen gelangen in die Spazierhöfe durch die Gänge 26, in deren Nähe Aborte eingerichtet find, und es find diefe Einzelhöfe fowohl, als der übrige Theil der Höfe äufserft fonnig, freundlich und htibfch angepflanzt, fo dafs fie den wohlthuendften Eindruck machen.

Die Mittelhalle dient im Erd- und I. Obergefchofs lediglich zur Beobachtung des Dienftes im Inneren, während in der Höhe des II. Obergefchoffes der Altar aufgeftellt ift und von fämmtlichen zur Aufnahme der Gefangenen während des Gottesdienftes beftimmten Abtheilungen aus gefehen werden kann, ohne dafs die Gefangenen felbft fich fehen können.

Im Erdgefchofs führen von der Mittelhalle aus Sprachrohre mit Alarmglocken in das Bureau des Directors und in die Kanzlei, fo dafs von jedem Vorkommnifs fofort Anzeige erftattet werden kann.

Unter der Mittelhalle befindet fich ein gewölbtes Kellergefchofs, in welches man auf einer Seitentreppe gelangt und wo 3 Heifswaffer-Apparate, für jeden Flügel einer, aufgeftellt find. Das in dielen Apparaten erhitzte Waffer wird mittels Rohre längs der Zellen in einem wagrechten, unter dem Boden des Erdgefchoffes befindlichen Gewölbe bis an das Ende der Flügel und von da wieder in die Apparate zurückgeführt. Die im Canal erzeugte Wärme wird fodann mittels thönerner, in die Scheidewandungen eingemauerter Rohre fo in die Zellen geleitet, dafs jede derfelben ihren eigenen, durch eine im Inneren der Zelle angebrachte Klappe zu regelnden Wärme-Canal hat, ähnlich, wie dies im Pentonville-Gefängnifs zu London der Fall ift.

Was die Zellen felbft betrifft, fo find diefelben 2,21 m breit, 4,05 m lang und 2,65 m bis an den Gewölbefcheitel hoch. Der Boden ift mit Afphalt belegt. Aufser durch das Fenfter, welches die auch in anderen Gefängniffen vorkommende Gröfse von 1 m Lichtweite und 61 cm Lichthöhe und einen beweglichen Flügel hat, findet noch eine weitere Luftzufuhr von aufsen her ftatt, indem in einer Höhe von etwas über 1 m über dem Zellenfufsboden ein durch die äulsere Umfaffungsmauer geführter, ca. 30cm weiter und 25cm hoher Canal ausmündet, welcher nach aufsen durch ein ftarkes, durchlöchertes Blech, nach innen durch ein durchbrochenes gufseifernes Plättchen abgefchloffen ift und mittels einer Klappe vom Gefangenen felbft beliebig weit geöffnet oder abgefchloffen werden kann. Für die Abführung der verdorbenen Luft findet die gleiche Einrichtung ftatt, wie fie bei anderen Anftalten befchrieben ift; es find jedoch die Oeffnungen gröfser und fowohl unten unmittelbar über dem Zellenfufsboden, als auch oben, unterhalb der Decke, angebracht. Die übrige Ausrüftung der Zelle mit Hängematte, Wafferbecken, Gaslicht, Läutevorrichtung, Tifch, Stuhl, Bücher- und Brotkäftchen ift, wie bei den Zellengefängniffen zu Antwerpen und Löwen befchaffen; dagegen befinden fich in den Zellen des Termonder Gefängniffes keine feften Aborte ; vielmehr find in einem hierzu beftimmten Raume in der Gangmauer tragbare, conifche Ge-fäfse aus verzinntem Blech mit Deckeln und Wafferverfchlufs aufgeftellt, welche durch unmittelbar über dem Fufsboden der Zelle, bezw. des Ganges vor derfelben befindliche Thürchen fowohl vom Gefangenen in die Zelle hereingenommen, als auch von dem mit dem Reinigungsdienft beauftragten Gefangenen herausgenommen und in die am Ende der Flügel befindlichen Spülzellen gebracht werden können, was zweimal des Tages gefchieht. Durch eine mechanifche Vorrichtung ift jedoch das gleichzeitige Oeffnen beider Thürchen verhindert, fo dafs Entweichungsverfuche durch diefe Abortbehälter nicht wohl unternommen werden können.

In der Nähe des Mittelbaues find einige Zellen etwas gröfser, auch mit gröfseren Fenftern verfehen und dienen für Unterfuchungs-Gefangene. Eben fo find im Erdgefchofs zu beiden Seiten der Ausgänge in die Spazierhöfe 4 Zellen zur Aufnahme der Kranken beftimmt, welche fomit leicht in die Spazierhöfe geführt werden können. Letztere zeichnen fich, wie fchon oben angeführt, durch ihre freundliche fonnige Lage und gefällige Anpflanzung aus, find auch von den Beobachtungsräumen weniger weit entfernt, als dies z. B. im Zellengefängnifs zu Gent der Fall ift.

Am Ende des Flügels F find in einem eingefchoffigen Anbau 4 Zellen für Schuld-Gefangene mit gemeinfchaftlichem Vorplatz vor demfelben und abgefondertem, hübfch angepflanzten Spazierhof. Am Ende des Flügels G aber befindet fich, ebenfalls nur 1 Stock hoch, ein gröfserer Raum zum Aufenthalt für Auffeher.

dicht neben dem Mittelbau,

Im Erdgefchofs des Weiberflügels befinden fich links vom Eingang

Fig. 346.

___0

s—

mta

Zleli Ille

ih o\f e

r-"

■b

olzH

PJ

mi

V v;

jjij^ pgjtoifs.

iMagz

m

jAlLfS.

ImIJ

Z lllll ;

L'ffirei

ÜBil

X r a a K e ji-

■ L¹

Schnlê

Verwaltung s-jj

”” ""

sgisiraî

JuftMez

!B a u

II 11 I f I n

7 T »/i i

Vorsianfl?:

renz

[aus-

lufsfliefr yieister

p !

à cli

fcj

G- e Ti ä u 0. ß

«-

IjHnlz,

’r t

jülB p

I ï::.pr>

femmpn

pjlrintlf

Ci

RL.

10 a /g 4 2 o

1:1000

10

20

30

40

50“

Zellengefängnifs zu Heilbronn. Arch. : v. Landauer.

319.

Zellen

gefängnifs

zu

Heilbronn.

320.

Zellen

gefängnifs

zu

Mailand.

352

Küche und Speifekammer, da in diefer Anftalt, abweichend von den anderen, von den weiblichen Gefangenen gekocht wird, was von der Verwaltung als Vorzug bezeichnet wird.

In der Küche werden die Speifen in Bottiche gefüllt, welche auf kleinen Wagen liehen und von den Schwellern den männlichen Gefangenen durch eine befondere Thür übergeben werden. Diefe bringen fie an die Speifenaufzüge, durch letztere in die oberen Gefchoffe und fodann vor jede Zellenthür, durch deren Bietthürchen dem Gefangenen feine Portion mittels eines grofsen Löffels in die bereit gehaltene Schüffel verabreicht wird, was in kürzefter Zeit gefchieht.

Zur Rechten des Einganges in den Weiberflügel befinden fich in deffen Erdgefchofs die Wohnzimmer der Schwellern, fodann noch einige Strafzellen und Vorrathsräume und die für den Fall einer Ueberfüllung beftimmten gemeinfchaftlichen Locale, im I. und II. Obergefchofs aber die Zellen der weiblichen Gefangenen, welche von denen der Männer in nichts verfchieden find.

Das Zellengefängnifs zu Heilbronn wurde 1868—70 von v. Landauer erbaut und ift zur Aufnahme von 225 Gefangenen in Einzelzellen und 50 Gefangenen in Gemein-fchaftsräumen beftimmt. Fig. 346 zeigt den Grundrifs des Erdgefchoffes diefes Ge-fangenhaufes.

Wie aus letzterem hervorgeht, handelt es fich um einen vierflügeligen Bau, deffen weltlicher, nördlicher und ölllicher Flügel das eigentliche Zellengefängnifs bilden; der füdliche Flügel belleht aus 2 durch einen Corridor mit einander verbundenen Theilen, wovon der dem Zellenbau zunächll gelegene als »Krankenbau« bezeichnet wird und das noch weiter nach Süden errichtete Gebäude im Erdgefchofs hauptfächlich Verwaltungszwecken, in den oberen Stockwerken zur Aufnahme jugendlicher Gefangenen dient. Durch einen grofsen Vorplatz hiervon gefchieden ift das am meilten nach Süden hinausgefchobene Wohnhaus, welches zugleich den Eingang in das Gefangenhaus bildet.

Letzteres enthält im Erdgefchofs links von der Durchfahrt das Arbeitszimmer des Directors, rechts eine Auffeherwohnung, im I. Obergefchofs die Wohnung des Directors und im II. Obergefchofs je eine Wohnung für den Hausmeifter und den Oberauffeher. Zu beiden Seiten diefes Wohnhaufes find zu den Wohnungen gehörige Gärten, Höfe, Wafchkilchen etc. angeordnet.

Nach Paffiren der Durchfahrt und des an das Wohnhaus fich anfchliefsenden Vorplatzes gelangt man in das Verwaltungsgebäude, welches aufser Keller- und Erdgefchofs noch 2 Obergefchoffe befitzt. Im Kellergefchofs find Magazine etc. und im Erdgefchofs die aus dem Grundrifs erfichtlichen Verwaltungsräume untergebracht ; im I. Obergefchofs befinden fich Arbeitsfäle und im II. Obergefchofs Schlafräume für die in Gemeinfchaft verwahrten Gefangenen. Für letztere iil weftlich vom Verwaltungsgebäude ein Spazierhof, öflhch hingegen der Wirthfchaftshof angeordnet.

Der durch das Verwaltungsgebäude hindurch geführte Mittel-Corridor ift bis zum fog. Krankenbau fortgefetzt. Diefer ift unterkellert und nimmt im Erdgefchofs die Schule und ein Speifezimmer auf ; in den zwei darüber befindlichen Obergefchoffen find je 2 Krankenfäle mit Zubehör und im III. Obergefchofs der Betfaal untergebracht.

Die 3 Zellenflügel befitzen aufser dem Keller- und Erdgefchofs noch 2 Obergefchoffe ; letztere find im Grundrifs eben fo geftaltet, wie das in Fig. 346 dargeftellte Erdgefchofs, und alle diefe 3 Stockwerke enthalten 220 Zellen, 2 Krankenzellen, 9 Zimmer für Auffeher, 2 Zimmer für die Hausgeiftlichen, 9 Hand-Magazine etc. Im Kellergefchofs find Koch- und Wafchküche, Badezimmer, Plättzimmer, Strafzellen, Vorrathskammern etc. enthalten. Zwifchen den 3 Zellenflügeln und füdlich von denfelben find 38 Einzel-Spazierhöfe projectirt gewefen, aber nur theilweife zur Ausführung gekommen.

Der Koftenaufwand für diefes Zellengefängnifs hat 3117 Mark für 1 Gefangenen betragen ³³⁴).

Das nach den Plänen Lucca's erbaute und für 768 Gefangene beftimmte Zellengefängnifs zu Mailand ³³⁵), von dem bereits in Fig. 223 u. 224 (S. 279) zwei Grundriffe gegeben worden find, befteht innerhalb einer nach einem Fünfeck angelegten Ringmauer aus 2 Gefangenhäufern und einem Wohnhaufe; letzteres ift in die eine Fünfeckfeite der Ringmauer eingebaut. Mit diefem durch einen Zwifchenbau verbunden ift das vordere, im Grundrifs rechteckige Gefangenhaus, welches für Unter-fuchungs-Gefangene, für Gefangene mit kurzer Haftzeit und für weibliche Sträflinge beftimmt ift. Aus diefem Gebäude führt ein in der Längenaxe der gefammten An-

³³“t) Siehe auch: Sitzungs-Protokolle des Vereins für Baukunde in Stuttgart, i. Halbj. 1873, S. 2 — ferner: Deutfche Bauz. 1873, S. 344.

335) Nach: Milano tecnica dal 185g al 1884. Mailand 1885. S. 250.

läge angeordneter Gang in das ftrahlenförmig mit 6 Zellenflügeln angelegte Männer-Gefängnifs, welches 600 Haftzellen enthält.

Das Fünfeck, welches von der 5m hohen Ringmauer eingefchloffen ift, hat 5ha Grundfläche und ift in dem Winkel zwifchen den Baftionen der porta Magenta und dem neuen Winkel der porta Genova gelegen. Um jedes Einvernehmen mit der Aufsenwelt unmöglich zu machen, ift die Beftimmung getroffen worden, dafs erft in einer Entfernung von 30 m von der Ringmauer andere Gebäude fleh erheben, diefe aber nur bis zu 5 m Höhe aufgeführt werden dürfen; 11 m hohe Gebäude dürfen erft in einem Abftande von 50 m errichtet werden.

Fig- 347-

N.

«IP

IO: 1 « ! . 'Of

200**

"rund

Ni

...

Ht

:.to

use"

t-

r-

fq

V:

Ar"b e it s -h o f

[kraMyèth

Wirthschafts-Hof

^=mm&

S'

S=£F

1:3000

EEtSsSSfcgjgE

5=Vgï

^3^-^dgfeS

M ÜHH

o-

m=m

S-

A.    Hauptgebäude.

B.    Schule.

C.    Krankenhaus.

D.    Wirthfchaftsgebäude.

E.    Stall.

F.    Schuppen.

G.    Vorhalle.

J.    Director.

K.    2 Infpectoren.

L.    Infpector u. Geiftlicher.

M.    Lehrer u. Secretar.

N.    Hausvater u. Oberauffeher.

O.    2 Auffeher.

no    -jj:

8-

|K

Q ÛL

8-

Wmm

'    >3

IJ

=rr—tQgjEE

©'

g-

!■

Lageplan der Straf-Anftalt zu Grofs-Strehlitz ³³⁶).

Das vordere Gefängnifs enthält in dem nach der Längsaxe des Baues angelegten Mitlel-Tract, der eingefchoffig ift, Verwaltungsräume und Zimmer für Richter und Anwälte. Die parallel und fenkrecht Hauptaxe angeordneten Tracte haben aufser dem Erdgefchofs noch 2 Obergefchoffe. Die fenkrecht Hauptaxe ftehenden Tracte zeigen nach dem Hofe zu zum gröfsten Theile Bogenftellungen ; im Erdgefchofs derfelben find die mit Zelleneinrichtung verfehenen Sprechzimmer (fiehe Art. 299, S. 329), im Obergefchofs Krankenzellen und der Frauen-Betfaal untergebracht.

Im ftrahlenförmigen rückwärtigen Bau hat die Mittelhalle 15,5 m Durchmeffer; ihre Kuppel erhebt fich 19,o m über dem Fufsboden ; jeder Flügel hat ein Erdgefchofs und 2 Obergefchoffe. Die Zellen Handbuch der Architektur. IV. 7.

nur

zur

zur

find 4,3 m lang, 2,2 m breit und 3,4 m hoch, haben alfo ca. 28 cLm Luftraum. Der Altar ift in der bereits (Art. 294, S. 323) gezeigten Weife in der Mittelhalle angeordnet.

Zwifchen den Zellenflügeln des rückwärtigen und zu beiden Seiten des vorderen Gefängniffes find die Einzel-Spazierhöfe angelegt; jede Gruppe derfelben hat 20 Abtheilungen, die durch 2,4 m hohe Mauern von einander getrennt find.

Alle Fufsböden im Inneren der Gefängniffe find, mit Ausnahme der Dienfträume, aus Cement her-geftellt, und zwar in 3 Lagen (zuerft 4cm dicke Beton-Lage aus hydraulifchem Kalk, dann 16mm dicke Cement-Beton-Lage und fchliefslich 4mm dicke Lage aus reinem Cement).

Die Erwärmung der Gefängniffe gefchieht mittels Feuerluftheizung, die Lüftung der Zellen mittels

Fig. 348.

Erdgefchofs.

Fig- 349-

III. Obergefchofs.

iC

a.    Auffeherzellen.

b.    Strafzellen.

c.    Haftzellen.

d.    Spülzellen.

e.    Mittelhalle.

f.    Schule.

g.    Aufnahmezellen.

h.    Vorrathsräume.

i.    Aufnahmebad.

a. Auffeherzellen.

c. Haftzellen.

IC

IC

'C

im

MHC

d. Spülzellen m. Schlafzellen.

Kirche. s. Sacriftei.

iiiiniiiuiil IihiiiiiiiiiiI [iiiiiiiiiii)l

c |c|clc|clclclc|clc|c|c|c|c|c|c|c|c

cic

9 .fl) ¹

h_

.h

h.

Ueber h u. i im I. Obergefchofs : Verwaltungsräume.

T~(

Straf-Anftalt

ZU

1:1000

10

20

30

Grofs-Strehlitz 33G).

-i

im Scheitel der Zellen angebrachter Oeffnungen, welche einem Canal angehören, der unter Dach gelegen ift, wofelbft für jeden Viertelflügel ein Lockofen aufgeftellt ift.

Die Baukoften betragen rund 2 240000 Mark (2 800 000 Lire), fo dafs auf 1 Gefangenen 2916 Mark entfallen; lqm überbauter Fläche der 3 Gebäude koftete 189 Mark und 1 qm der Spazierhöfe 15 Mark.

321.

Straf-Anftalt

zu

Noch im Bau begriffen, im Sommer 1885 begonnen, ift die von Endell für 559 Zellenräume entworfene Straf-Anftalt zu Grofs-Strehlitz ³³⁶), von der in Fig. 347 Grofs-Strehiitz. der Lageplan, in Fig. 348 u. 349 die Grundriffe des Erdgefchoffes und des III. Obergefchoffes wiedergegeben find.

336) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 124.

322.

Der Lageplan bedarf wohl keiner Erläuterung; es dürfte die Bemerkung genügen, dafs in der Ge-fammtanordnung diefes Gefangenhaufes allen neueren Anfchauungen, fo wie auch den vom Verein der deutfchen Strafanftaltsbeamten aufgeftellten Grundfätzen in weit gehender Weife entfprochen ift.

Der eigentliche Gefängnifsbau A hat kein Kellergefchofs, fondera nur ein Erdgefchofs und 3 Ober-gefchoffe (fiehe Art. 243, S. 261); darin find 430 Zellen für Einzelhaft, 6 Strafzellen, 12 Spülzellen und 11 Auffeherzimmer, ferner für die bei Tage in den Küchen, auf den Höfen etc. befchäftigten Gefangenen IOO gemauerte Schlafzellen untergebracht. Sämmtliche Heizftellen der Warmwafferheizung find im Erdgefchofs in dem unter der Mittelhalle gelegenen und gegen die Mittel-Corridore der 3 Zellenflügel feil abgefchloffenen Raume vereinigt (fiehe Art. 281, S. 311 ).

Die Gefammtkoften find auf 1670000 Mark veranfchlagt, wozu für die Befchaffung der Einrichtungs-gegenftände, der Bekleidungs- und Lagerungsflücke weitere 160000 Mark treten werden.

Von fonftigen Zellengefängniffen verdienen hier noch die nachftehenden erwähnt zu werden.

Einige anderen Zellen-

a) Zuchthaus zu Bruchfal, 1842—48 von Hübfch nach dem Strahlen-Syflem erbaut; 4 unter einem gefangnifle. rechten Winkel zu einander geftellte Zellenflügel und ein zwifchen 2 Zellenflügel eingefchobener Ver-waltungs- und Krankenbau ³³⁷).

ß) Landesgefängnifs zu Freiburg i. B., von Hemberger erbaut; zwifchen die Zellenflügel find Arbeitsund Schlafräume für Gemeinfchaftshaft eingefchoben ³³⁸).

y) Zellengefängnifs zu Nürnberg, 1865—68 nach den Plänen v. Voit’s erbaut; ftrahlenförmiger Bau mit 4 Haftflügeln und einem in der Hauptaxe gelegenen Verwaltungsflügel ³³⁹).

3) Straf-Anftalt zu Wehlheiden bei Caffel (flehe Grundriffe und Durchfchnitte der Kirche und der Schule in Fig. 305 u. 306, S. 320, fo wie Fig. 310 bis 312, S. 323), zur Aufnahme von 450 männlichen Gefangenen beftimmt; ftrahlenförmiger Bau mit 4 Zellen- und 1 Verwaltungsflügel ³⁴⁰).

s) Straf-Anftalt zu Herford, nach Skizzen Schußer's 1880—83 erbaut, mit kreuzförmigem Grundrifs, enthält 394 Einzelzellen und Räume für 48 Gefangene in gemeinfamer Haft³⁴¹).

£) Zellengefängnifs zu Stein a. d. D., -beftehend aus einem älteren Theile, der urfprünglich Nonnen-klofter war, und einem neueren 1870—73 von v. Trojan nach dem Strahlen-Syftem erbauten Gefangenhaus (flehe den Grundrifs in Fig. 226, S. 281); die 3 Zellenflügel nehmen 348 Gefangene in Einzelhaft auf³⁴²).

Y]) Zellengefängnifs im Haag, mit kreuzförmigem Grundrifs und 215 Einzelzellen, 1883—85 erbaut ³⁴³).

fl-) Zellengefängnifs zu Arnheim (flehe den Lageplan in Fig. 212, S. 271), zur Aufnahme von 200 Gefangenen beftimmt, 1883—84 von Metzelaar erbaut ³⁴⁴).

1) Zellengefängnifs auf dem boulevard St. Mazas zu Paris, von Gilbert &= Lecointe erbaut, zur Aufnahme von 1200 Gefangenen in 6 Haftflügeln beftimmt; in Fig. 320 (S. 328) wurde die Anordnung der Sprechzellen dargeftellt ³⁴⁵).

x) Zucht- und Gefangenhaus zu Paris, rue de la Santé, aus einem ftrahlenförmigen Bau (mit 4 Zellenflügeln) für 500 Unterfuchungs-Gefangene und einem im Grundrifs trapezförmigen Bau (deffen Haft-Tracte um 2 Höfe gruppirt find) für 500 Sträflinge beftehend, von Vaudremer³⁴⁶).

X) Zellengefängnifs zu Antwerpen (fiehe Grundrifsanordnung und Schnitt der Kirche in Fig. 307 bis 309, S. 321 u. 322), 1854—57 von Dumont erbaut, bildet 3 Hauptflügel, deren einer von 2 kleineren angehängten Gebäuden begrenzt wird³⁴⁷).

p.) Zellengefängnifs zu Löwen (fiehe den Grundrifs in Fig. 208, S. 264 u. 265), 1860 vollendet und zur Aufnahme von 596 männlichen Straf-Gefangenen beftimmt ; ftrahlenförmiger Bau mit 6 Zellenflügeln und einem Verwaltungsbau.

v) Zellengefängnifs zu Pentonville, 1842 erbaut, für 212 Schneider, 113 Schulter, 109 Weber,

68 Teppich- und Mattenverfertiger, 24 Tifchler etc. eingerichtet ³⁴⁸).

S³⁷) Näheres in: Fuesslin, J. Das neue Männerzuchthaus nach dem Syftem der Einzelhaft in feinen baulichen Einrichtungen. Carlsruhe 1854.

338)    Näheres in: Blätter für Gefängnifskunde, Bd. 14, S. 107.

339)    Näheres in : Streng, A. Das Zellengefängnifs Nürnberg. Stuttgart 1879.

³⁴°) Näheres in: Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 462.

³⁴¹)    Näheres in: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 91.

³⁴²)    Näheres in : Allg. Bauz. 1875, S. 57.

³⁴³)    Näheres in : Deutfche Bauz. 1886, S. 546.

³⁴⁴)    Näheres in : Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 194.

³⁴⁵)    Näheres in: Allg. Bauz. 1852, S. 384.

³⁴⁶)    Näheres in: Moniteur des arch. 1869, S. 7, 102, 129 — ferner: Deutfche Bauz. 1870, S. 281.

³⁴⁷)    Näheres in: Allg. Bauz. 1858, S. 2:5.

³⁴⁸)    Näheres in: Julius, N. H. Englands Muftergefängnifs in Pentonville etc. Berlin 1846.

356

¹

)    Siehe hierüber: Strafanftalt St. Jakob bei St. Gallen. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. 25.

²

)    Siehe hierüber: Varrentrapf. Die Schweizer Straf-Anftalten. Jahrb. f. Gefängnifskde., Bd. 2, S. 47.

³

)    Siehe Pläne und Befchreibung derfelben in: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1845, S, 20.

⁴

   Siehe: Führer durch Hamburg und nächfte Umgebung. Hamburg 1879. S. 22 — ferner: Deutfche Bauz. 1879, S. 373.

⁵

   Siehe: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et confiruits en France depuis le commencement du XIXme fùcle. Paris 1845—50. Bd. 1, PI. 165 u. 166; Bd. 2, PI. 158 — ferner: Revue gén. de l'arch. 1867, S. 79 u. X12.

g) Polizei-Gefängniffe.

323-

Allgemeines.

Es wurde bereits in Art. 303 (S. 331) angedeutet, dafs die hauptfächlich zur Unterbringung vorläufig Feftgenommener dienenden Polizei-Gefängniffe zu den unter e befprochenen kleineren Gefängniffen gehören, und dafs in denfelben auch Freiheits-ftrafen vollzogen werden.

Eben fo nothwendig, wie bei gerichtlichen ift bei den in Rede flehenden Gefängniffen die Einzelhaft; man bedenke nur, was nach dem beflehenden Gebrauch in einem Polizei-Gefängnifs nicht Alles untergebracht wird. Räume für gemeinfame Haft find nur in fo weit einzurichten, um der dringendften Noth begegnen zu können.

324-

Polizei-

Gefängnifs

zu

Frankfurt a. M.

Für diefe letzte Art von Gefängniffen fei als Beifpiel zunächft das fchon in Fig. 108 (S. 134) durch einen Grundrifs veranfchaulichte Polizei-Gefängnifs zu Frankfurt a. M. vorgeführt, welches mit dem in Art. 127 (S. 134) bereits befchriebenen Polizei-Präfidial-Gebäude auf demfelben Grundftück errichtet ift. Daffelbe wurde nach den Plänen Behnkés 1884—86 erbaut.

Diefes Bauwerk hat den Zugang für die Gefängnifs-Verwaltung von der Klapperfeldftrafse und befitzt aufserdem an diefer Strafse noch zwei abgefonderte Eingänge für die Militär-Wache und für die Infpector-Wohnung.

Der Hofraum ift durch 5,5 m hohe Mauern in einen mittels eines Thores von der Klapperfeldftrafse zugänglichen Vorhof und in 2 Gefangenhöfe für Männer und Frauen getheilt; die Höfe find unter einander durch Thore verbunden; auch ift nach der Klingerftrafse ein zweites Ausfahrtsthor angeordnet.

Das Gefängnifs ift auf einer bebauten Grundfläche von 611 üm mit Kellergefchofs, Erdgefchofs und 3 Obergefchoffen in Backftein-Rohbau, mit Gliederungen und Geflmfen in grauem Pfälzer Sandftein, errichtet und fleht unter Schieferdach. Die Architektur ift in Rückficht auf die Lage des Gefängniffes etwas reicher gehalten, als es fonft der Zweck des Gebäudes erfordert hätte und zeigt die Formen der deutfchen Renaiffance.

Die lichte Stockwerkshöhe beträgt im Kellergefchofs 4,o m, in den Hafträumen aller übrigen Stockwerke 3,o m und in der Infpector-Wohnung 3,4 m.

Im Kellergefchofs befinden fleh die Militär-Wache, 2 Hafträume für 25, bezw. 9 Männer mit Baderaum und Bedürfnifsanftalt, die Kochküche mit den nöthigen Räumen für Wirthfchaftsvorräthe und Brennmaterial, die Wafchktiche, die Räume für Sammelheizung und Desinfection, fo wie die Kellerräume für die Infpector-Wohnung.

An der nördlichen Front ift das Gefängnifs von der Heiligkreuzftrafse durch einen im Mittel 3 m breiten Wachtgang getrennt, welcher bis auf den Fufsboden des Kellergefchoffes herunterreicht und von der Militär-Wache, fo wie von der Wafchküche aus zugänglich ift. Auch an der füdlichen Hoffront find vor dem Haftraum, dem Heiz- und Desinfections-Raum und der Kochküche breite Lichtfchächte angelegt.

Im Erdgefchofs find, unmittelbar neben dem Eingang, die Verwaltungsräume angeordnet, und zwar

1    Zimmer für die Polizei-Wache, 2 Bureau-Zimmer, 1 Zimmer für den Arzt mit grofsem Vorzimmer, fo wie 3 Räume für Begleiter, Hausburfchen und aufzubewahrende Sachen.

Die Männer-Abtheilung des Gefängniffes ift von der Frauen-Abtheilung im Erdgefchofs und in den Obergefchoffen durch eine lothrechte Trennungsmauer abgefchieden ; die Männer-Abtheilung enthält im Ganzen einen Belegraum für 138 Häftlinge, ferner ein Zimmer für 3 Kranke, 3 Zellen für Krätzkranke, Blattern- und Typhus-Kranke, 2 Tobzellen und 2 Strafzellen, während die Frauen-Abtheilung einen Belegraum für 102 Häftlinge, 2 Zimmer für je 4 Kranke und 3 Zellen für Krätzkranke, Blatternkranke und Tobfüchtige befitzt.

Die Zimmer für das Auffichts-Perfonal, eben fo die Baderäume und die Bedürfnifsanftalten find in den einzelnen Gefchoffen vertheilt ; im I. Obergefchofs ift noch ein Verhörzimmer für die Criminal-Polizei vorgefehen und im III. Obergefchofs, durch eine befondere Treppe zugänglich, die Dienftwohnung des Gefängnifs-Infpectors, beftehend aus 4 Zimmern mit Zubehör.

Die Abmeffungen der Einzelzellen find im Hinblick darauf, dafs die Häftlinge in der Regel höchftens

2    Tage im Polizei-Gefängnifs verbleiben, auf die zur Unterbringung der erforderlichen Möbelftücke durchaus nothwendige Gröfse eingefchränkt worden; die Zellen haben im Durchfchnitt eine Länge von 3,5m, eine Breite von 1,5 m und eine lichte Höhe von 3,o m, alfo einen Luftraum von 15 bis 16 cbm.

find

Um die Abfonderung der Gefangenen auch in den Sammelzellen durchführen zu können letztere, mit Ausnahme zweier als Arbeits- und Betfäle zu benutzenden Räume, durch Aufhellung eiferner Zwifchentheilungen, welche aus Eifenblech und Draht conftruirt und mit je einer Thür verfchliefsbar find, in kleinere Zellen zerlegt worden.

Alle Decken find aus Cement-Beton, eben fo die Fufsböden der Hafträume und Corridore aus Cement

hergeflellt.

Zur Erwärmung der im Mittelbau liegenden Räume, befonders aller Einzelzellen und der Verwaltungsräume im Erdgefchofs, dient eine Heifswafferheizung mit 2 Feuerftellen ; die Sammelzellen in den Flügelbauten und die beiden grofsen Hafträume im Kellergefchofs werden durch eiferne Regulir-Mantelöfen mit äufserer Luftzuführung geheizt. Zur Lüftung der Hafträume find die Oberflügel der Fenfter zum Aufklappen eingerichtet; aufserdem ift in jedem Raum ein Abzugsrohr angeordnet; diefe Rohre werden in zwei über dem Corridor im III. Obergefchofs angebrachten Canälen vereinigt, die in zwei grofsen eifernen, mit Saugköpfen und Abfaugefeuerung verfehenen Schornfteinen über Dach ausmünden.

In jeder Einzelzelle ift ein Leibftuhl mit Porzellaneimer aufgeftellt, deffen Entleerung durch die Gefangenen in dazu mit befonderer Einrichtung verfehenen Spülzellen vorgenommen wird. Für die Sammelzellen find in abgetrennten Räumen Spiilaborte vorgefehen; die ganze Hausentwäfferung ift an das ftädtifche Canalnetz angefchloffen.

Das Gefängnifs ift mit Gas- und Wafferleitung und mit Anfchlufs an die Fernfprechftellen verfehen.

Die Einrichtung der Koch- und Wafchküchen, wie überhaupt des Wirthfchaftsbetriebes, ift eine möglichft einfache und durchweg für Handarbeit beftimmt; auf dem Dachboden ift, zum Trocknen der Wäfche im Winter, eine Trockenvorrichtung angebracht, die mit einer kleinen Calorifère-Feuerung vom Keller aus heizbar ift.

Zum Gefängnifs gehört ein auf dem Weiberhof unmittelbar an der Einfriedigung gegen die Klingerftrafse errichtetes Gebäude, welches zur Unterfuchung der unter Sitten-Controle flehenden Frauenzimmer dient. Diefes Unterfuchungsgebäude, welches eine Grundfläche von 64,3 qm, eingefchofflg überbaut, einnimmt, enthält das Zimmer des Arztes, ein Vorzimmer und ein grofses Wartezimmer.

Die Baukoften betrugen für das Gefängnifs 240000 Mark und für das Unterfuchungsgebäude 6000 Mark, fonach für 1 qm überbauter Fläche von erfterem 392 Mark und von letzterem 93 Mark ; auf die Kopfzahl der im Gefängnifs aufzunehmenden Häftlinge vertheilt, ftellen fleh für jeden derfelben die Baukoften auf 1000 Mark.

Ein kleineres Bauwerk diefer Art ift das zur Aufnahme von 63 Männern und 20 Weibern beftimmte Polizei-Gefängnifs zu Altona, deffen Anordnung durch die beiden Grundriffe in Fig. 350 u. 351 ³⁴⁹) veranfchaulicht ift.

Daffelbe befteht aus zwei Flügeln, einem längeren und einem kürzeren Flügel, welche unter 90 Grad an einander ftofsen; beide haben aufser Sockel- und Erdgefchofs zwei Obergefchoffe, und in jedem derfelben ift ein Mittel-Corridor vorhanden.

Der Eingang in das Erdgefchofs (Fig. 350) ift in der einfpringenden Ecke beider Flügel gelegen, und links davon (im kürzeren Flügel) ift die Wohnung des Gefängnifs-Auffehers angeordnet; weiters find im kurzen Flügel noch das Ver-nehmungs-, das Frauenunterfuchungs- und das Aufnahmezimmer untergebracht. Im längeren I Flügel find 13 Zellen für je 1 Mann, 1 Spül- | zelle,    1 Auffeherzimmer und 1 Aufbewah- I

rupgsraum enthalten. In dem darunter befind- 1 liehen Sockelgefchofs befinden fich 15 Zellen für I Mann, I Spülzelle, Männer- und Weiberbad, 1 Auffeherzimmer, Kohlenkeller, Kleiderkammer, Wafchküche, Speifekammer und Heizraum.

325-

Polizei-

Gefängnifs

zu

Altona.

Fig. 350.

Fig. 35¹-

14,28

wie il"b e r tl Z e |l 1 e u * I

A""

.........SG Ó

fies

VejrnëLm

vir

Aufs.

S-if-U

Mi

rttfcj

Das I. und II. Obergefchofs find völlig gleich eingerichtet ; im längeren Flügel find je 15 Zellen für 1 Mann, 1 Zelle für 3 Mann,

Æ SH

alAuis 0

lAufs.l

;cd

LllfbJ

•feg

S3J25..

Nach: Grundfatze für den Bau und die Einrichtung von Zellengefängniffen. Freiburg 1885. Bl. 23.

k.............MS..........

I. «1, II. Obergefchofs.

Polizei-Gefängnifs zu Altona ³⁴⁹).

Erdgefchofs.

35§

i Spülzelle und i Aufleherzimmer untergebracht; der kürzere Flügel enthält je 7 Zellen für 1 Weib, 1 Zelle für 3 Weiber, 1 Auf bewahrungsraum, 1 Auffeherzimmer und 1 Raum für Geräthe. Sämmtliche Gefchoffe haben 3,36 m lichte Höhe erhalten.

Literatur über » Gefängniffe «. a) Anlage und Einrichtung.

RüLFFs, A. F. Von der vortheilhaften Einrichtung der Werk- und Zuchthäufer. Göttingen 1783. Howard, J. The ßate of the prifons in England and Wales etc. Warrington 1797.

Julius, N. H. Vorlefungen über die Gefängnifs-Kunde etc. Berlin 1828.

Confiruction of prifons. Builder, Bd. 5, S. 483; Bd. 7, S. 63, IOO.

Ducpétiaux, E. Des progres et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire etc. Brüffel 1837-—38.

DlXON, H. John Howard and the prifon world of Europe. London 1849.

Ducpétiaux, E. Des conditions d’application du fyfi'eme de Vemprifonnement féparé ou cellulaire. Brüffel 1857. Prifons and architecture. Building news, Bd. 3, S. 227.

Eberty, G. Das Gefängnifswefen in feinem Zufammenhange mit der Entwicklung der Strafrechtspflege überhaupt. Dresden 1858.

Orloff, G. Ueber Gefängnifsbaukunft nach den neueilen Erfahrungen und jetzt üblichen Syftemen.

Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1862, S. 39.

Herpain. Beiträge zur Hygiene der Correctionshäufer. Arch. méd. belges 1871, Sept., S. 145.

Stevens, J. De la confiruction des prifons cellulaires en Belgique. Brüffel 1874.

Starke, W. Das belgifche Gefängnifswefen. Berlin 1877.

Durand, E. Les prifons cellulaires. Gaz. des arch. et du bât. 1877, S. 264.

Boehme, Ch. H. Grundzüge der Gefängnifs-Wiffenfchaft. Weiden 1879.

Tallack, W. Das englifche Gefängnifsfyftem. Jahrb. f. Gef., Verw. u. Volkswirthfchaft 1879, S. 709. Englebert, F. Expofition univerfelle de Paris 1878. Rapport fur le chauffage, la ventilation, F affainifi'e-ment et l'aménagement des prifons et des établiffements de l''af/fiance publique. Publication autor ifée par M. le minifire de la jufiice. Brüffel 1880.

Reglement für die Gefängniffe der Juftizverwaltung. Vom 16. März 1881. Amtliche Ausgabe. Berlin 1881. Pettenkofer v. u. v. Ziemssen. Handbuch der Hygiene und der Gewerbekrankheiten. II. Theil, II. Abth. :

Gefängniffe. Von F. Erismann. Leipzig 1882.

Zur Frage der Gefängnifs-Einrichtungen. Deutfche Bauz. 1882, S. 499.

Bericht über die Allgemeine deutfche Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens.

Berlin 1882—83. Herausg. v. P. Boerner. I. Band. Breslau 1885. S. 375: Strafanftalten. Grundfätze für den Bau und die Einrichtung von Zellengefängniffen. (Befchltiffe der Commiffion, welche in der Verfammlung des Vereins der deutfchen Strafanllaltsbeamten zu Wien am 20. September 1883 zur Ausarbeitung diefer Normalbedingungen niedergefetzt wurde.) Beigabe zu den Blättern für Gefängnifskunde. Freiburg 1885.

Tauffer, E. Beiträge zur neueften Gefchichte des Gefängnifswefens in den europäifchen Staaten. Stuttgart 1885. Streng, A. Studien über Entwicklung, Ergebniffe und Geftaltung des Vollzugs der Freiheitsftrafe in Deutfchland. Stuttgart 1886.

Schuster. Mittheilungen über die Grundfätze für die Erbauung von Zellen-Gefängniffen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1886, S. 135.

Endell u. Wiethoff. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. II. Abth. Berlin 1886. VIII: Gefängniffe und Strafanftalten.

Ferner :

Blätter für Gefängnifskunde. Organ des Vereins der deutfchen Strafanflalts-Beamten. Redig. v. G. Ekert. Heidelberg. Erfcheint feit 1864.

Nordweftdeutfcher Verein für Gefängnifswefen. Red. vom Vorllande. Oldenburg. Erfcheint feit 1878.

ß) Ausführungen und Projecte.

Meyer. Ueber die Anlage und innere Einrichtung eines allgemeinen Gefangenhaufes für Inquifiten während des Prozeffes etc. Hamburg 1806.

Pugin and Britton. Illufirations of the public buildings of London. edit. by W. //. Leeds. London 1838. Bd. 2, S. 102 : Newgate prifon.

Middlefex houfe of détention. Builder, Bd. 4, S. 277, 282, 283.

New gaol in the city of Boßon. Builder, Bd. 7, S. 207.

Spott, G. Die Straf- und Befferungsanftalt für 400 Sträflinge zu Halle a. d. S. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1845, S. 20.

Gourlier, Biet, Grillon et Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et conjlruits yn France depuis le commencement du XIXme fiécle. Paris 1845 — 50.

Bd. 1, PL 163, 164: Maifon centrale de détention a Melun.

165, 166: Maifon de correction a Lyon.

145, 146: Maifons de police, d’arrêt, de jujlice et de correction a Saintes.

23, 24 : Maifon d’arrêt a Cherbourg.

65, 66 : Maifon d’arrêt a Lorient.

13—15: Maifon d'arrêt a Clermont-Ferrand.

Bd. 2, PL 298—300: Maifon centrale de détention a Beaulieu.

158: Maifon de correction a Cadillac.

174 :    Maifon    d’arrêt    a Aix.

¹53, 154:    Maifon    d’arrêt    a Beaune.

139:    Maifon    d’arrêt    a Vervins.

118:    Maifon    d'arrêt    a Ver failles.

Bd. 3, PL 349, 350:    Maifon    d’arrêt    cellulaire a    Remiremont.

360—363 :    Maifon    d’arrêt    cellulaire a    Tours.

Julius, N. H. Englands Muftergefängnifs in Pentonville etc. Berlin 1846.

Inquifitoriats- und Gefangenhaus in Brieg. Berlin 1850.

The new prifon for the county of Surrey. Builder, Bd. 8, S. 185, 195.

Bauausführungen des Preufsifchen Staates. Herausgegeben von dem Königl. Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851.

Bd. II : Die Straf- und Befferungs-Anftalt zu Inflerburg. — Inquifitoriats- und Gefangenhaus zu Brieg. — Befchreibung des Baues eines Gefängniffes bei Halle a. S. für 400 Sträflinge. Inquifitoriats- und Gefangenhaus zu Brieg. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1851, S. 65.

The new city prifon, Holloway. Builder, Bd. 9, S. 376.

Gilbert u. Lecointe. Das neue Gefängnifs Mazas in Paris. Allg. Bauz. 1852, S. 384.

Fuesslin, J. Das neue Männerzuchthaus nach dem Syftem der Einzelhaft in feinen baulifchen Einrichtungen. Carlsruhe 1854.

Das neue Stadtgerichts-, Inquifitoriats- und Gefangengebäude zu Breslau. Allg. Bauz. 1854, S. 134. Busse. Kreisgerichtshaus nebft gerichtlicher Gefangen-Anftalt zu Minden. Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 106. Das Bezirksgefängnifs zu Landau in der Pfalz. Allg. Bauz. 1857, S. 131.

Dumont. Das Zellengefängnifs zu Antwerpen. Allg. Bauz. 1858, S. 295. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Wien 1859.

Koch, F. u. Lohse. Prämiirtes Project zu einem Zellengefängnifs für Frankfurt a. M. Zeitfchr. f. Bauw. 1862, S. 433, 435.

Raschdorff. Das Municipal-Gefängnifs in Cöln. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 515.

Cremer, A. Das Schuldgefängnifs zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. 281.

Das Zellengefängnifs Bruchfal nebfl der dazu gehörigen Hilfsftrafanftalt. Befchreibung der Baulichkeiten und Einrichtungen. Heidelberg 1867.

Maifon d’arrêt, a Lyon. Revue gen. de l’arch. 1867, S. 79, 112 u. PL 22—25.

Nouvelle maifon d'arrêt et de correction, rue de la Santé, Paris. Moniteur des arch. 1868, PL 150, 168, 184, 185—186; 1869, S. 7, 102, 129 u. PL 19, 20; 1872, PL 26, 27; 1874, PL 34, 47.

Prifon for the parts of Lindfey, Lincolnfhire. Building news, Bd. 16, S. 370.

Neues Zucht- und Gefangenhaus zu Paris, rue de la Santé. Deutfche Bauz. 1870, S. 281, 301.

Voit, A. v. Die neueren Landgerichts- und Polizei-Gefängnifsbauten in Bayern. Zeitfchr. d. bayer. Arch.-u. Ing.-Ver. 1870, S. 93.

Berliner Neubauten. VII. Das neue Strafgefängnifs am Plötzenfee. Deutfche Bauz. 1871, S. 217. Wilke. Bau, Einrichtung und Verwaltung der königl. neuen Strafanftalt (Zellengefängnifs) bei Berlin. Berlin 1872.

Cremer, R. Die neue Strafanftalt in Aachen. Zeitfchr. f. Bauw. 1872, S. 7.

Landauer v. Zellengefängnifs für Männer zu Heilbronn. Deutfche Bauz. 1873, S. 344.

Trojan, E. K. k. öfterr. Zellengefängnifs in Stein an der Donau. Allg. Bauz. 1875, S. 57.

36o

Erläuterungen zu dem Modell und den Plänen des neuen Strafgefängniffes bei Berlin (Plötzenfee), aus-geftellt auf der internationalen Ausflellung für Gefundheitspfiege und Rettungswefen zu Brüffel 1876 durch das königl. preufs. Juftizminifterium. Berlin 1876.

Canzler. Landgerichts-Gefängnifs in Dresden. Deutfche Bauz. 1876, S. 288.

Les nouveaux pénitenciers de Berlin, fyft'eme cellulaire a plans rectangles. Nouv. a?males de la confi.

1876, S. 61.

Gefängniffe in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 230 — ferner: Boerner, P.

Hygienifcher Führer durch Berlin. Berlin 1882. S. 282.

Herrmann. Die neue Strafanftalt am Plötzen-See bei Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1877, S. 339; 1878, S. 149, 154) 359) 515 ; 1880, S. 507; 1881, S. 157. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1881.

The Pruffian penitentiary of the Plötzenfee, near Berlin. Builder, Bd. 35, S. 58.

Neues Gefangenenhaus in Dresden : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 292.

Streng, A. Das Zellengefängnifs Nürnberg. Stuttgart 1879.

Gefängniffe in Hamburg: Führer durch Hamburg und nächfte Umgebung. Hamburg 1879. S. 22.

Der Neubau des Criminalgerichts-Etabliffements zu Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 304, 310. Trojan, E. v. Die k. k. Männer-Strafanftalt in Pilfen. Allg. Bauz. 1881, S. 27.

Das neue Criminalgerichtsgebäude zu Berlin, im Stadttheile Moabit. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 206. Gefchäftsgebäude und Gefängnifs für das Landgericht und die Amtsgerichte in Flensburg. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 336.

Die neue Strafanftalt in Wehlheiden bei Kaffel. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 462.

Das Juftiz-Palais mit dem damit verbundenen neuen Gefangenen-Haufe zu Dresden. Deutfehes Baugwks.-Bl.

1882,    S. 305, 321, 339.

Zellengefängnifs in Arnheim in Holland. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 194.

Lehmbeck. Erweiterung des Zellen-Gefängniffes zu Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover.

1883,    S. 17.

Schuster. Die neuen Strafanftalten zu Wehlheiden bei Kaffel und zu Herford. Zeitfchr. d. Arch.- u.

Ing.-Ver. zu Hannover 1883, S. 178.

Die Strafanftalt in Herford. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 91.

Lehmbeck. Bau des dritten Neben-Gefängniffes zu Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1884, S. 101.

Gefängniffe in Mailand: Milano tecnica dal 183g al 1884 etc. Mailand 1885. S. 247.

Wege, L. Zellen-Gefängnifs zu Vechta. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1885, S. 331. Strafgefängnifs bei Preungesheim: Frankfurt a. M. und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 228.

Die neue Strafanftalt in Grofs-Strehlitz. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 124.

Neues Zellengefängnifs im Haag. Deutfche Bauz. 1886, S. 54^-Strafanftalt St. Jakob bei St. Gallen. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. 25.

Intermediate penitentiary, Mansfeld. American architect, Bd. 19, S. 271.

Das amtsgerichtliche Gefängnifs in Goldberg in Schlehen. Centralbl. d. Bauverw. 1877, S. 84.

Wulliam ET Farge. Le recueil d'architecture. Paris.

ire année, f. 20, 21, 36: Maifon d’arrêt et de juftice, a Annecy; von Charvet.

6« année, f. 10, 62, 63 : Maifon d’arrêt pour hommes, a Touloufe ; von Esquié.

1 je année, f. 36, 4g, jo, 33: Prifon a Lenzbourg; von Moser.

Croquis d’architecture. Intime club. Paris.

1867— 68, Mo. VI, f. 2; No. VII, f. 2; No. VII/, f. 3, 4; No. IX, f.3, 4; No. X, f. 2; ATo. XII,

f 2: Maifon d'arrêt et de correction, conftruite a Paris.

1868— 6g, No. II, f. 1—3; Nr. VI, f. 2; Nr. VII, f. 2: desgl.

186g—70, No. IV, f. 3: desgl.

1870—71, No. II, f. 3: Parallele des principales prifons modernes.

1874, No. IX, f. 4—6\ No. X, f. 1—3 : Maifon de repreffion a ATanterre.

1877, No. VI, f. i: Prif071 centrale de Rennes.

von

von

3. Kapitel.

Sonftige Straf- und Befferungs-Anftalten.

Von Theodor v. Landauer und Heinrich Wagner.

a) Zwangs-Arbeitshäufer.

Die Zwangs-Arbeitshäufer, auch Corrections-Häufer genannt, find den Gefangen-Anftalten verwandte Bauten, in denen befcholtene, arbeitsfcheue Perfonen beiderlei Gefchlechtes, welche der Armenpflege oder der Oeffentlichkeit zur Laft fallen, zeitweife untergebracht werden, um durch Arbeit und ftrenge Zucht der fittlichen Befferung zugeführt zu werden.

Für unbefcholtene, arbeitswillige und pflegebedürftige Arme ift aufserhalb diefer Zwangs-Anftalten durch die Armen-Arbeitshäufer und Armen-Pflegehäufer Sorge getragen; diefe Art von Gebäuden ift bereits in Theil IV, Halbbd. 5 diefes »Handbuches« befprochen worden.

Das Zwangs-Arbeitshaus hat aufzunehmen : i) alle diejenigen Perfonen, welche auf Grund des §. 362 des Strafgefetzbuches für das Deutfche Reich nach verbüfster Strafe der Landes-Polizei-Behörde und diefer einer folchen Anftalt zugewiefen werden; 2) einzelne obdachlofe Perfonen, welche entweder der Orts-Polizei-Behörde aus dem Polizei-Gewahrfam oder von Organen der Armenverwaltung hierher gewiefen werden.

Hierunter befindet fich immer eine Anzahl Knaben und Mädchen, welche bis zu ihrer Einfegnung in der Anftalt zu bleiben und in gefonderten Räumen untergebracht zu werden pflegen.

Auch Väter und Mütter, denen ihre Kinder aus gefundheitspolizeilichen Gründen entnommen werden müffen oder welche fich weigern, für die Unterhaltung und Erziehung ihrer Kinder felbft zu forgen, find in manchen diefer Anftalten, z. B. in dem fpäter (in Art. 338, S. 366) zu befchreibenden ftädtifchen Arbeitshaufe żu Dresden, untergebracht und zur Arbeit angehalten. Werden Ehepaare aufgenommen, fo erhalten fie befondere Zimmer.

Mit dem Zwangs-Arbeitshaus ift häufig ein Verforgungshaus für folche arbeitsunfähige, alte oder gebrechliche und mittellofe Perfonen verbunden, welche in die fonftigen für Unbefcholtene beftimmten Armenhäufer nicht gehören.

Dies ift u. A. der Fall beim ftädtifchen Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin (fiehe Art. 339, S. 369), das zu diefem Zwecke mit einem Arbeitshaus-Hofpital verfehen ift, ferner bei den meiften eng-lifchen workhoufes.

Die leitenden Gefichtspunkte bei Anlage eines Zwangs-Arbeitshaufes find:

1)    Durchführung der Trennung feiner Infaffen nach Gefchlecht, Alter, Sittlichkeit etc.;

2)    Möglichkeit leichter Ueberwachung fämmtlicher Abtheilungen für Häftlinge und Pfleglinge;

3)    Befchaffung folcher Einrichtungen, welche ihre Beherbergung, Verköftigung, Befchäftigung oder Verpflegung möglichft erleichtern;

4)    Erfüllung aller Anforderungen der Gefundheitslehre.

Dem gemäfs ift zur Errichtung einer folchen zur Anfammelung einer grofsen Anzahl theils fittlich, theils körperlich verkommener Menfchen beftimmten Anftalt vor Allem ein Bauplatz von folcher Gröfse, Lage und Befchaffenheit erforderlich, dafs fämmtlichen Claffen von Angehörigen, Jung und Alt, die Bewegung in freier Luft möglich ift. Bei der Wahl des Platzes ift auch auf die Möglichkeit der Erweiterung und Ausdehnung der Gebäudeanlage Rückficht zu nehmen.

Bei den in Art. 337 bis 341 (S. 365 bis 378) vorgeführten Beifpielen ift die Gröfse des Grund-ftückes derart bemeffen, dafs auf 1 Kopf der Arbeits-Anftalten zu Dresden 34 bis 46 üm, zu Rummelsburg

326.

Beftimmung

und

Wefen.

3²7-

Grund

bedingungen

der

Anlage.

328.

Bauplatz.

j62

55 bis 70‘lm, zu Rennes 60 <im, zu Nanterre 65 <lm, zu Wandsworth-Clapham dagegen nur 21 bis 38*1™ entfallen.

329-

Eeftandtheile.

33°-

Gefammtanlage u. Grundiifs-Syfteme.

33*-

Syftem

33²-

Syftem

n.

Zur Einhaltung der im vorhergehenden Artikel namhaft gemachten Grundbedingungen der Anlage bedarf es einzelner Gebäude oder vollftändig abgefonderter Gebäudetheile :

1)    für jede Claffe von Häftlingen oder Pfleglingen, für welche eigene Wohn-und Schlafräume, Treppen-, Wafch-, Bade- und Bediirfnifsräume, Höfe, Werkftätten, Krankenfäle etc. vorzufehen find;

2)    für die Verwaltung, mit den nöthigen Gefchäftsräumen, Wohnungen und Gärten für Beamten und Aufflchts-Perfonal ;

3)    für Hauswirthfchaft, mit Kochküche nebft Zubehör, Bäckerei, Wäfcherei, Mafchinen- und Keffelhaus, Vorräthe etc.

Aufserdem gehören zur Anftalt:

4)    Kirche oder Capelle, Leichenhaus, Wachthaus etc.

Kleine Arbeits-Anftalten können allerdings in der Hauptfache in einem einzigen Haufe untergebracht werden, wenn deffen Räume ihrer Beftimmung gemäfs angeordnet, theils unmittelbar an einander gereiht und in Zufammenhang gebracht, theils vollftändig getrennt oder in Gruppen zerlegt und durch gut erhellte und gelüftete Flure einzeln zugänglich gemacht find. Die Planbildung des Haufes ift möglichft einfach, die Grundform aus dem lang geftreckten Rechteck und deffen Zufammen-fetzungen (J_ i—i |_i), jedoch mit Ausfchlufs von Binnenhöfen abgeleitet. Zur wirk-famen Abfonderung der Haustheile erfcheinen Treppenhäufer mit vorgelegten Querfluren befonders geeignet. Aeufserftenfalls kann ein einzelner Gebäudetheil auch mit einem Mittelgang und zwei Reihen Räumen verfehen fein.

Eine folche Grundrifsbildung zeigt z. B. das in Art. 337 (S. 365) befchriebene Arbeitshaus zu Kiel.

Schon bei Anftalten mittleren Umfanges erweist fleh indefs die Errichtung mehrerer Gebäude zweckmäfsig, und grofse Zwangs-Arbeits-Anftalten pflegen in eine Anzahl einzelner, theils nur lofe, theils gar nicht verbundenen Käufer aufgelöst zu fein, welche Anordnung es ermöglicht, die einzelnen Abtheilungen der Anftalt vollftändig von einander zu trennen und für jede derfelben reichliche Zuführung von Licht und Luft zu bewirken. Zugleich kann hierbei die Anlage vieler Verbindungsflure entbehrt, fomit die bebaute Grundfläche verringert und hierdurch der Mehraufwand an Baukoften gedeckt werden, der bei Herftellung einer Anzahl kleinerer Häufer an Stelle eines grofsen Gebäudes (für Umfaffungsmauern etc.) entfteht.

Gefammtanlage und Gruppirung diefer verfchiedenen, für grofse Zwangs-Arbeits-Anftalten erforderlichen Gebäude laffen mehrere Grundrifs-Syfteme erkennen, welche für den Entwurf des Bauwerkes zur Richtfchnur dienen.

Ein für eine Zwangs-Arbeits-Anftalt wohl geeignetes Grundrifs-Syftem befteht darin, dafs die Hauptgebäude längs der Seiten einer der Umfangsfigur des Geländes annähernd folgenden, meift rechteckigen Grundform angeordnet find, und in dem von ihnen eingefchloffenen Theile des Anwefens die Capelle, das Verwaltungs- oder das Wirthfchafts-Gebäude errichtet ift.

Die ftädtifche Arbeits-Anflalt zu Dresden (fiehe Fig. 360, S. 367) zeigt diele Planbildung.

Kennzeichnend für eine zweite Grundrifsanordnung ift, dafs fämmtliche Gebäude der Anftalt als Einzelhäufer oder Pavillons in paralleler Richtung fenkrecht und zu beiden Seiten der Hauptaxe geftellt find und den verbleibenden unüberbauten Theil des Grundftückes als offenen Hof einfchliefsen.

Diefer Art ift die für 1950 Infaffen errichtete Zwangs-Anftalt (maifon de répreffion) zu Nanterre ³⁵°). In etwas umgeftalteter Form erfcheint diefe Anordnung auch dem grofsen ftädtifchen Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin zu Grunde gelegt (fiehe Fig. 361, S. 370).

Von diefem zweiten unterscheidet (ich das dritte Grundrifs-Syftem dadurch, dafs die parallel geflehten Einzelhäufer oder Pavillons nicht einen Hof einfchliefsen, fondern fifchgrätenartig an einer oder an beiden Seiten eines gemeinfamen, einge-fchoffigen Verbindungsganges und rechtwinkelig zu diefem angereiht find.

Das Wandsworth- und Clapham-Union-workhoufe zu London (fiehe Fig. 375, S. 364) veranfchaulicht letzteren Typus.

Auch ift mitunter verflicht worden, andere Syfteme, z. B. die bei vielen Ge-fangenhäufern angewendete ftrahlenförmige Grundrifsanordnung, auf die Zwangs-Arbeits-Anhalt zu übertragen. Jedoch mit Unrecht; denn die hierfür geltend gemachten Vortheile leichter Ueberwachung find hinfällig, fobald es fich um Gebäude mit langen Flügeln, die für eine grofse Zahl von Menfchen behimmt find, handelt. Vielmehr enthehen dann die im vorhergehenden Kapitel (Art. 245, S. 267) genannten Nachtheile. Die ohnehin fchon mifslichen Wirkungen der Anfammelung vieler Infaffen auf einem verhältnifsmäfsig kleinen Raume laffen Sich nur durch Be-fchaffung einer Baugruppe Solcher Art möglichh auf heben, bei der, wie bereits betont, überall der freie Zutritt von Licht und Luft gefichert ift. Aus diefem Grunde find auch alle einen gefchloffenen Binnenhof bildenden Gebäude-Anlagen für Solche Zwecke ungeeignet.

Dagegen kann wohl unter Umhänden die Verbindung eines Zwangs-Arbeitshaufes mit einem Gefangenhaufe vortheilhaft fein und zu einer Verbindung beider Grundrifs-Typen: Pavillon-Bau mit hrahlenförmigem Centralbau, Veranlaffung geben.

Dies ift der Fall bei der maifon d'arrêt et de correction, rue de la Santé in Paris³⁵ *).

Bei den in Art. 331 bis 333 kurz gekennzeichneten drei Grundrifs-Syhemen ih die Anhalt in drei oder vier durch Mauern abgegrenzte Theile geordnet. In der Regel umfafft der erhe, am Eingang gelegene Theil die Aufnahme- und Verwaltungs-Gebäude, der zweite die eigentliche Haft-Anhalt nebh Kirche und Wirthfchaftsgebäude, der dritte die Pflege- und Krankenhäufer. Alle diefe Gebäude find mit den zugehörigen Höfen und Gärten verfehen und diejenigen für gemeinfame Benutzung in die Hauptaxe des ganzen Anwefens gelegt; he werden zugleich, wenn möglich, ungefähr unter 45 Grad gegen die Himmelsrichtungen gehellt, damit fämmtliche Gebäudefronten zeitweife von der Sonne befchienen werden können.

Der Grundrifs jedes Einzelhaufes für Häftlinge oder Pfleglinge pflegt in Form eines länglichen Rechteckes angeordnet, in So weit nöthig durch einen Flurgang ge-theilt, auch durch Eck- oder Mittelvorbauten ausgezeichnet zu fein.

Anhatt weiterer Ausführungen wird auf die in Fig. 352 bis 357 dargehellten Einzelhäufer Sowohl für männliche Pfleglinge oder Spittler, als für männliche Häftlinge oder Häusler der mehrerwähnten ftädtifchen Arbeits-Anhalt zu Rummelsburg bei Berlin ³⁵²) verwieSen.

Zur Ergänzung der Befchreibung diefer Anftalt in Art. 339 (S. 369) mögen einige kurze Bemerkungen bezüglich der Bauart dienen.

Wie aus den umftehenden Grundriffen und Querfchnitten hervorgeht, haben die Gebäude für die männlichen Spittler einen Mittelflur, bezw. eine doppelte Säulenftellung, diejenigen für die männlichen Häusler bei etwas geringerer Gebäudetiefe nur eine einfache Säulenftellung erhalten. Ferner find jene

a5°) Siehe: Moniteur des arch. 1885, PI. 12 u. 15.

³⁵¹)    Siehe: Art. 322 (S. 355, unter x).

352)    Xach: Wochbl. f. Bauk. 1882, S. 52.

Syftem

III.

334-

Andere

Grundrifs-

Sylteme.

335-

Anordnung im Einzelnen.

I]

Saal

Fig- 354-

Fig. 353-

Fig. 352.

Kranken-

Saal

Krank c n -

xm.

...4.30...

■■■ -a ;

4,30.

3-90

Gebäude für männliche Hofpitaliten.

W arter

T Ii e e-Küche

In cb

Warter

Il e s-

c~>e

Aufent-

u f e nt-

Ji a 1 t s r

mm ip®

wmm

Zimmer

Kranken-

j a tu: ul 1 2

Kranken

HK

Wa sehr

Vf j s t 1 r|

A. riz 1

□I

Utensilien

Räume

Quer-

fchnitt.

Hd

Kaum

eise

Aufenthalts

10 9876 5 4321 O

gefchofs.

Erd- Sockel-

gefchofs.

Ê?

9-

■O

1:250

?    ?    «    ? e 7    «

Arch. : Blankenftein,

Rummelsburg

bei Berlin ³⁵²).

zu

A-

Städtifches Arbeitshaus

feizk

■a

larexi ail

■s

Gebäude für männliche Häuslinge.

für

I!

g eratîi

Heizk.

TiscJi-

aterial

Quer-

fchnitt.

.L

-----^

3.2:

...4,30.

.4,30:.

3,90_________

—J

” 9 W *“•

Brot.

------Ą-----

mW

!r

4-

Bren

“1

----

Aufs.

Fig. 357-

Fig. 356.

Fig- 355-

Häufer über dem Erdgefchofs und I. Obergefchofs mit Balkendecken und gedielten Fufsböden, diefe mit gewölbten Decken und Cement-Fufsböden verfehen ; die Decke des oberften Gefehoffes der beiden Flügel wird durch das mit Holzcement eingedeckte und von unten gerohrte und geputzte Dach gebildet; der Mittelbau dagegen ift mit einem Dachgefchofs verfehen. Diefe Decken und das Holzcement-Dach haben fich als ein gegen Hitze und Kälte vollkommen ausreichender Schutz erwiefen.

336.

Einrichtung

Ueber Einrichtung und Bemeffung der Räume etc. ift das Nöthige an der bereits erwähnten Stelle diefes »Handbuches« (Theil IV, Halbbd. 5, Abfchn. 2, Kap.: Armen-Pflegehäufer und Armen-Arbeitshäufer) zu finden. Weiteren Auffchlufs giebt die nachfolgende Erörterung ausgeführter Zwangs-Arbeits-Anftalten, welche den in Art. 330 bis 334 unterfchiedenen Grundrifs-Syftemen entfprechen.

337-

Arbeitshaus zu Kiel.

Eine kleinere Anlage diefer Art ift das in den fechziger Jahren von Martens erbaute Arbeitshaus zu Kiel (Fig. 358 u. 359 ¹), in welchem arbeitsfcheue Männer und Weiber, polizeilich inhaftirte Perfonen, mittellofe Kranke, idiotifche Frauen und zeitweilig auch Kinder aufgenommen werden.

Diefes Haus befteht aus einem Mittelbau in Rücklage, welcher der ganzen Länge nach durch einen in der Mitte und an beiden Enden er-

hellten Gang durchfchnitten ift, und aus zwei über beide Seiten des Mittelbaues ftark vorfpringenden Flügelbauten ohne Corridore.

Fig- 358.

Bei diefem durch die Grundriffe von Erdgefchofs und Obergefchofs ver-anfchaulichten Beifpiele erfcheinen die Haupterforderniffe einer folchen Anftalt: möglichft vollftändige Trennung der einzelnen Gattungen von Infaffen, vereint mit möglichft leichter Ueberwachung der-felben Seitens der Verwaltung, in einfacher, zweckdienlicher und wenig koft-fpieliger Weife erfüllt. Die beiden Flügelbauten enthalten in zwei nicht unterkellerten Gefchoffen von rund 5m Höhe (von Oberkante zu Oberkante) einerfeits die Arbeits- und Schlaffäle für Männer, andererfeits diejenigen für Frauen, ferner den Raum für polizeilich inhaftirte Frauen, die Wafchküche und den Saal für blöd-fmnige Frauen. Der Mittelbau umfafft in • dem 2,8 m hohen Kellergefchofs die Dampfküche nebft zugehörigen Vorrathskellern , den Heizraum für die Dampfheizung der Arbeitsfäle, der Dampfküche und Dampfwäfcherei, ferner zwei Bade-und zwei Haftzellen, fo wie die Leichenkammer. Die Eintheilung von Erdgefchofs und Obergefchofs, je 4,08m (von Oberkante zu Oberkante) hoch, ift aus Fig. 358 u. 359 zu entnehmen. Daraus erhellt, dafs im Erdgefchofs vom Bureau und vom Gang aus das Zimmer für polizeilich inhaftirte Männer, fo wie die um 5 Stufen niedriger gelegten, daher um eben fo viel höheren Arbeitsfäle für

slchUfsaąf

f.pFpnär

S cblafsaal-

1. Männer

Krankenz. f.

ü

Ban

Kranken zimmer f Frauen f ibnäer

etter

1.

’/trkqeai

Kra ïsji -zi M ä

10 987654321 0

I ■ i¹1 ■ 1¹ !¹1¹ i¹M ''kf-

T anto ff.

■Arb eitssaal

f.Männer

.rbeitssaa]

f .Männer

td 3

-J fli 0 ti s che Frauen

8 cltlats a All

f.

Fr a u e

Obergefchofs.

1:500

Fig. 359-

H o f

f üt M ä un e r

PolizeilinMftirte

Männer

Gang

Bureau

Zusßmeiän

I Zim..

15

20™

H o f

für Tiaiien

final enLiääetien

]eâïï|

i.

Gang

0 e le o - lnom

Erdgefchofs.

Arbeitshaus zu Kiel ¹). Arch. : Martens.

WascMuche

’olizeil.inhaftirre

Fr auen

irb ei t s s a al

f. Trauen

366

Männer eben fo leicht überwacht werden können, wie am anderen Ende von den Zimmern des Oekonomen aus der Arbeitsfaal für Frauen und die Zimmer für Knaben und Mädchen. Der Mittelgang ift an beiden Enden mit Thüren abgefchloffen. Der Spielplatz der Kinder ift vor dem Haufe, während die getrennten Höfe für inhaftirte Frauen und Männer hinter dem Haufe liegen. Das Obergefchofs des Mittelbaues enthält durchweg Krankenzimmer; die Trennung der Abtheilungen für Männer und Frauen ift hier mittels eines über das Dach ragenden Auffatzes bewerkftelligt, der aufser diefer Beftimmung noch zur Erhellung der Gänge in beiden Stockwerken, fo wie zur wirkfamen Lüftung des Gebäudeinneren dient. Der eine Schlaffaal für jüngere Männer ift mit Hängematten, der andere mit eifernen Bettflellen verfehen. Ein Theil des Dachraumes ift behufs Gewinnung gröfserer Höhe für diefe Schlaffäle mit beanfprucht. Der Dachboden hat mehrere durch Verfchläge getrennten Abtheilungen, in welchen die für die verfchiedenen Arbeiten der Infaffen nothwendigen Rohltoffe auf bewahrt werden ; ein kleines Windehaus ift zum Zweck des Heraufziehens derfelben am linken Flügelbau angebracht. In den Küchen findet ftets ein Theil der Weiber Befchäftigung, über welche die Frau des Oekonomen Auf-ficht führt.

Legende zu Fig. 360.

A. Vervvaltungshaus.

Erdgefchofs :

1.    Eingangsflur.

2.    Abfertigung.

3.    Director.

4.    Thorwart.

3. Kleider

6.    Wäfche

7.    Badezimmer.

I. Obergefchofs :

1.    Salon.

2.    Wohnzimmer.

3.    4. Schlafzimmer. 3. Kleiderkammer.

6.    Küche.

7.    Zimmer.

34. Wärter.

33. Arbeitsfaal Ilf. CI.

36. Putzraum.

für Männer.

B. Männerhaus für I. u. III.

Claffe.

Erdgefchofs :

8. Arbeitsfaal I. CI.

q. Arreft-Local.

10.    Einzelzelle.

11.    Wärter.

12. Arbeitsfaal III. CI.

13. Putzraum.

C. Männerhaus für II. u. III.

Claffe.

G. Projectirtes Frauenhaus für I. u. II. Claffe.

37.    Arbeitsfaal II. CI.

38.    Arbeitsfaal I. CI.

3Ç. Wärter.

40.    Einzelzelle.

41.    Wäfche.

42.    Fertige Waaren.

43.    Rohproducte.

H. Küchenhaus.

44. Küche.

43. Zuputzraum.

46.    Aufwafchraum.

47.    Speifenausgabe.

I. Bade- u. Krankenhaus. 48. Wärter.

4Ç. Krankenzimmer.

30. Badeftube.

3/. Vorrathsraum.

32. Kleider-Desinfection.

K. Wafchhaus.

33. Wafchräume. 34 Oefen.

Die Ausführung des Kaufes ift, feiner Beftimmung gemäfs, einfach ; die Aufsen-feiten find in gut gebrannten und geformten rothen Backfteinen, die Mufter durch fchwarze Steine hergeftellt. Das Gebäude überdeckt rund 700 ftm und hat, einfchl. eines kleinen Nebengebäudes, der Um-faffungs- und Trennungsmauer der Höfe und der fehr einfachen Ausrüftung, einen Koftenaufwand von 96 000 Mark erfordert. Hiernach entfallen auf 1 qm überbauter Grundfläche 137 Mark und auf 1 cbm umbauten Raumes (von Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgefims gerechnet) rund 13 Mark.

II. Obergefchofs: 14. Schlaffaal II. CI. 13. Wärter.

16.    Wafchräume.

17.    Schlaffaal III. CI.

L. Keffelhaus. 33. Keffelhaus.

36.    Vorraum.

37.    Kammer.

38.    Stube.

3Ç. Küche.

D. Capelle u. Speifehaus. 18. Sacrarium. iq. Bet- u. Speifefaal.

M. Wafch-Anftalt.

33⁸-

Stadt.

Arbeits-Anftalt zu Dresden.

Ein fehl* lehrreiches Beifpiel ift die für 600 Infaffen geplante Zwangs-Arbeits-Anftalt in Dresden ³⁵⁴) ; diefelbe liegt an der

E. Krankenhaus.

20.    Vorplatz.

21.    Männerbad.

22.    Kaftenbad.

23.    Ifolir-Raum.

24.    Unterfuchungszimmer. 23. Wärterin.

26.    Krankenfaal f. Frauen.

27.    Krankenfaal f. Männer.

28.    Wärter.

2q. Männerbad.

30. Frauenbad.

F. Frauenhaus für I. u. III.

Claffe.

Erdgefchofs :

60.    Wafchhalle.

61.    Eingangsflur.

62.    Wäfche-Annahme.

63.    Wäfche-Zeichenftube.

64.    Wäfche-Ausgabe.

63. Vorrathskammer.

66. Flur.

35t) Nach : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 295 — ferner nach den von Herrn Stadtbaurath Friedrich gemachten Mittheilungen.

Erdgefchofs :

31.    Arbeitsfaal I. CI.

32.    Arreft-Local.

33.    Einzelzelle.

Kellergefchofs :

60 (nördl. Theil;. Wäfche-Sortir-Raum.

61.    Heizraum.

62.    Kohlenraum.

63-66. Mangeraum.

I.    Obergefchofs :

61, 62. Schnelltrockenraum. 63 - 66. Wintertrockenraum.

II.    Obergefchofs:

61-66. Lufttrockenraum.

N. Desinfections-Grube.

ooooo

OOOOO O

aOD

GO_QQ_OQO

!□□□ 3s

24

toll²⁴

65

66    64

M 63

35

34]

6t

62

49

33

48

49

32

ii³¹

32

2 52

ap

HM

34]

36

è&r

~C

"C V

WS

®ï‘

i²⁰

20

>*

^T5F5

s.

lys§

13

Tj>

MB?«!

I!

r-5

11

12

10

mi

SO/

Fig. 360.

•h

.53 "

53

57 I 58

Wirthschaflshof.

45

47

41

42

39]

'Ii “”L_ _55.

J⁴⁶ WT T

-^aMen -Abths^T^

bS

ir^yry

fV-PL=

oStdg

-lfeę=i=

yü

au

Ü 37 ü

ü !i

f~r=\

ïû

39^

43

il

iljK—--

16

Männer-Abtheilunc

gl

Ki

ii

II

Ti

ÏÏ

16

ii

!!

17

J5p

yy*l

^SESSSJfe.

—Jfcłl

ÿyy

y§

li 1000

10 S S 4 2

li I I I I Ifłt

10

2°

30

-3

•sv*

Städtifche Arbeits-Anftalt zu Dresden.

Lageplan in Erdgefchofshöhe35S).

Arch. : Friedrich.

¹

Nach: Allg. Bauz. 1867, S. 383 u. Bl. 55 bis 61.

Königsbrücker-Strafse und wurde 1876—78 nach dem Entwurf und unter der Leitung Friedrich s errichtet.

Das Bau-Programm forderte, zur Unterbringung und Befchäftigung von zunächft 300 Männern und 150 Frauen, welche nach Gefchlecht, Altersclaffen und Sittlichkeit zu trennen waren, einen Bau, deffen Erweiterung jeder Zeit und ohne Störung des Betriebes ausführbar fein follte.

Die Gefammtanlage verbreitet fich über einen Bauplatz von 20 658üm Grundfläche. Wie der Ge-fammtgrundrifs (Fig. 360¹) zeigt, beftehen die Bauten aus 3 Gruppen, und zwar: 1) dem Verwaltungsgebäude A, 2) den Gebäuden B, C, F und G für die Häftlinge und 3) den Gebäuden für die Bewirth-fchaftung, die Krankenpflege und den Betrieb D, E, H, /, W, L und M, zwifchen denen nach Often ein grofser Hof für die Männer-Abtheilung, nach Wellen ein gleicher für die Frauen-Abtheilung gelegen ift. Aufserdem find noch 3 gefchloffene Arbeitshöfe für die Männer-Abtheilung zu Zwecken der Holzfpalterei, Steinklopferei und Gärtnerei, für die Weiber-Abtheilung aber ein grofser Wafch-, Bleich- und Trockenplatz vorhanden.

Das Verwaltungsgebäude A enthält im Erdgefchofs die Abfertigungsräume für die Verwaltung, im I. und II. Obergefchofs die Dienftwohnungen für den Director, den Infpector und einige Unterbeamte der Anftalt.

Von den geplanten 4 Gebäuden für die Häftlinge find bis jetzt nur 3 ausgeführt, und zwar B und C zur Aufnahme von 300 Männern und F zur Aufnahme von 150 Frauen. An Stelle des Frauenhaufes G flehen Interimsbauten für Holzfpalterei.

Die Männer vertheilen fich mit 130 Köpfen auf die I. Claffe im Alter von 16 bis 22 Jahren; 130 Köpfen auf die II. Claffe im Alter von 23 Jahren und darüber; 40 Köpfen auf die III. Claffe, die zu Ifolirenden. In der Frauen-Abtheilung kommen 65 Köpfe auf Claffe I, 65 Köpfe auf die Claffe II und 20 Köpfe auf die Claffe III. Die Einrichtungen der Gebäude für die Männer find gleich denjenigen im Frauenhaufe.

In den Schlaffälen kommen auf einen Kopf 9,77 <ft>m Raum ; durch eine Säuglüftungs-Einrichtung ift aber für den Kopf und die Stunde im Sommer, wie im Winter, ein Luftwechfel von 22 ct>m zu erzielen.

Die Erwärmung der Arbeitsfäle gefchieht durch Feuerluftheizung, diejenige der kleineren Räume durch Dampfheizung.

Die Abort-Anlagen find nach Süver?t'{ch.em Syftem angelegt, und die Ausflüße vereinigen fich in der Sammelgrube N.

Das Küchenhaus H enthält einen 57,3 üm grofsen Küchenraum mit Dampfkoch-Einrichtung, einen Aufwalch- und Gefäfsraum mit 26,5 üm, einen Zuputzraum mit 26,5 clm und einen Speifenausgabe-Raum ; im aufgebauten Halbgefchofs befinden fich die Wohnräume für das Auffeher-Perfonal.

Neben dem Wafchhaus K ift im Anfchlufs an das Frauenhaus F noch eine neue gröfsere Wafch-Anftalt M erbaut worden, die lediglich für Handwäfcherei eingerichtet ift. Letztere ift als Befchäftigung für die Frauen eingeführt, welche für Private wafchen und in folcher Weife der Anftalt Geld einbringen. Das Erdgefchofs enthält zu diefem Zweck eine grofse Wäfchehalle mit 38 Wannen von drei verfchiedenen Gröfsen nebft 2 Wäfchewinden, 2 Spül- und 5 Wäfchetrögen, fo wie 4 Kochfäffern ; hieran anfchliefsend den Querbau mit Räumen für die Annahme, das Zeichnen, die Ausgabe und die Aufbewahrung der Wäfche. Im Kellergefchofs, das fich unter dem Querbau und dem kleineren Theil der Halle erftreckt, find 2 grofse Räume für das Mangen und Sortiren der Wäfche, eine Kohlen- und eine Heizkammer eingerichtet. Das I. Obergefchofs des Querbaues ift in den gröfseren Wintertrockenraum und den kleineren Schnelltrockenraum abgetheilt ; das ganze II. Obergefchofs dient als Lufttrockenraum; ein grofser Wäfche-aufzug verbindet fämmtliche Gefchoffe mit einander. Die Wäfchehalle ift im Firft 7m hoch, mit einem eifernen Dachftuhl überdeckt und behufs Lüftung mit einem über die 4 Kochfäffer fich erftreckenden trichterartigen Dunftfang, fo wie mit Firftauffatz verfehen.

Das Bade- und Krankenhaus /, fo wie das Keffelhaus L, welch letzteres Raum zur Aufftellung 4 von 3 Dampfkeffeln mit zufammen 60 üm Heizfläche bietet, find nur erdgefchoffig errichtet. Eine neue, auf der Grenze zwifchen Männer- und Frauen-Abtheilung erbaute Kranken-Baracke E ift auch nur ein ebenerdiges, mit einem niedrigen Dachraum überdecktes Crebäude, das auf der einen Seite die Männer-Abtheilung, auf der anderen Seite die Frauen-Abtheilung mit zugehörigen Unterfuchungszimmern, Bade-, Wärter- und Aborträumen enthält.

Endlich ift noch das Speifehaus D zu erwähnen, welches fo ausgeführt worden ift, dafs es zugleich als Bethaus dient. Der Mittelraum, der 1,4 m höher als die Seitenfäle liegt, bildet das Sacrarium; die

von hier nach den Sälen gerichteten Oeffnungen werden bei Benutzung der Säle zu Speii'ezwecken durch Schiebeläden gefchloffen, beim Gottesdienft geöffnet. Der Raum unter dem Sacrarium wird zur Abltellung von Speifen und Gefchirr benutzt.

Die Koften der Gefammtanlage, ohne die der neuen Kranken-Baracke und Wafch-Anftalt, fo wie ausfchliefslich derjenigen für Bauplatz und Inventar, betrugen 675 000 Mark. Im Befondern Hellen fich die Baukoften bei einem der Haftgebäude auf 251 Mark, beim Verwaltungsgebäude auf 214 Mark* beim Küchenhaufe auf 149 Mark, beim älteren Wafchhaufe auf 133 Mark, beim Badehaufe auf 53 Mark, beim Keffelhaufe auf 74 Mark und beim Betfaal auf 118 Mark für 1 qm bebauter Grundfläche.

Das noch zu errichtende Weiberhaus G wird hiernach rund 105 000 Mark beanfpruclien ; fomit ift für die Gefammtkoften der Arbeits-Anftalt für 600 Köpfe die Summe von 780000 Mark und für einen Kopf der Betrag von rund 1300 Mark (ausfchl. Inventar und Bauplatz) zu rechnen.

Eine Mufteranlage der fraglichen Art ift ferner das flädtifche Arbeitshaus vx\ Rummelsburg bei Berlin ³⁵⁶), eine Gebäudegruppe bildend, die auf einem Grundfttick von rund 10ha, von denen etwa 7ha für die Anftalt felbft beftimmt, die übrigen 3ha als Ackerland und Riefelfeld benutzt find, 1877—80 nach dem Entwurf und unter der Oberleitung Blanken[teiri s erbaut wurde.

Die Anftalt zerfällt in zwei Haupttheile : das eigentliche Arbeitshaus und das Hofpital.

Das Arbeitshaus, in welchem alle diejenigen Perfonen beiderlei Gefchlechtes aufzunehmen find, welche nach Art. 326 (S. 361) unter die ftrenge Zucht einer folchen Anftalt gehören, um hier zur Arbeit angehalten und unter dem Einflufs derfelben der fittlichen Befferung zugeführt zu werden, umfafft 400 männliche und 300 weibliche Häuslinge oder Züchtlinge (Corrigenden). Von den männlichen Häuslingen können etwa 25 Perfonen als krank angenommen werden; diefelben find in einem befonderen Lazareth, weitere 20 Perfonen in der Kochküche und Bäckerei, wo fie befchäftigt find, untergebracht. Von den weiblichen Züchtlingen find etwa 20 Procent, alfo 60 Perfonen, als krank anzunehmen. Diefe Kategorie befiehl vorzugsweife aus Proftituirten , wefshalb ihre Zahl, je nach der milderen oder ftrengeren Handhabung der gefetzlichen Beftimmungen, aufserordentlich fchwankt. Ein eigenes Lazareth-Gebäude wurde nicht für nothwendig gehalten ; eine Anzahl von 30 bis 40 Weibern konnte im Wafcbhaus zum Betrieb der Wäfcherei untergebracht werden.

Das Arbeitshaus-Hofpital, das alle diejenigen der Armenpflege zur Lafl fallenden und der Hofpital-Pflege bedürftigen Perfonen aufzunehmen hat, welche in die fonftigen, für Unbefcholtene beltimmten ftädtifchen Hofpitäler nicht gehören, enthält Raum für 200 männliche und 75 weibliche Perfonen, von denen 5°; bezw. 25 als dauernd bettlägerig anzufehen find.

Die Zahl der Infaffen ftellt fich hiernach auf rund 1000; die Anftalt ift dem entfprechend erbaut, vermag aber erforderlichen Falles weit mehr Perfonen aufzunehmen und hat thatfächlich einmal 1258 Perfonen ohne befondere Schwierigkeit beherbergt ; Auffeher und Beamte find in diefen Summen nicht inbegriffen. Aufser den einzelnen, für Häuslinge und Holpitaliten erforderlichen Gebäuden wurden die nöthigen Wirth-fchaftsgebäude , eine befondere Kirche, eine Militär-Wache und, wegen der Entfernung von Miethhäufern, eigene Wohngebäude für fämmtliche Beamten errichtet.

Die Anftalt befteht im Ganzen aus 17 gröfseren und 6 kleineren Gebäuden, fo wie 2 Schuppen, welche innerhalb vier durch Mauern von einander getrennten Abtheilungen theils in der Hauptaxe aufgeftellt, theils zu beiden Seiten diefer und fenkrecht hierzu hinter einander gruppirt, theils an der Einfriedigung vertheilt find. Die Axen der Gebäude find durchweg ungefähr 45 Grad gegen die Himmelsrichtungen gedreht, fo dafs fämmtliche Fronten zeitweife von der Sonne befchienen werden. Wie aus dem in Fig. 361 33e) dargeftellten Lageplan nebft zugehörigem erklärenden Verzeichnifs hervorgeht und durch die Vogelfchau-Abbildung in Fig. 3Ó2³⁵⁷) veranfchaulicht ift, enthält die erfte Abtheilung das Verwaltungsgebäude, die Wohnhäufer der verheiratheten Beamten nebft den zugehörigen Höfen und Gärten , fo wie den Be-gräbnifsplatz für das Arbeitshaus. In der zweiten Abtheilung befinden fich aufser der Kirche zwei Häufer für je 100 bis 160 männliche Hofpitaliten und zwei andere Häufer, deren eines getheilt zur Aufnahme von 140 weiblichen Häuslingen und Hofpitaliten dient (daffelbe enthält auch das Frauen-Lazareth), während das andere für 300 weibliche Häuslinge beftimmt ift. Die dritte Abtheilung umfafft die dem wirthlchaft-lichen Betriebe dienenden Bauten, beftehend aus dem Mafchinen- und Badehaus, den Wirthfchaftsgebäuden mit Kochküche, Bäckerei und Wafchküche, der Hausvaterei, der Werkmeifterei und einem Remifen- und

339-

Stadt.

Arbeitshaus

zu

Rummelsburg.

356)    Nach: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 39 — ferner: Bericht über die Allgemeine deutfche Ausheilung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens. Herausg. v. P. Boerner. Bd. I, S. 475.

357)    Facf.-Repr. nach: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 65.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

24

Pferdeftall-Gebäude. In der vierten Abtheilung endlich haben zwei Gebäude für je 184 (bis 450) männliche Häuslinge, nebft dem Lazareth für diefelben, Wachthaus und einige Nebenbaulichkeiten Platz gefunden ; auch gehört hierzu ein grofser Hof und Arbeitsplatz, auf welchem das Leichenhaus, der Holz- und Utenfilien-Schuppen errichtet find. Zwifchen dem letzten Hof und dem Rummelsburger See befindet fich noch eine freie Landfläche, welche theils als Ausladeplatz, theils als Arbeitsplatz, namentlich zum Zerkleinern des für den Haushalt der ftädtifchen Verwaltung erforderlichen Brennholzes, benutzt wird.

Das Hauptverwaltungsgebäude A enthält im Erdgefchofs fämmtliche Gefchäftsräume, einfchliefslich eines Sitzungszimmers, im I. Obergefchofs die Wohnung des Directors, fo wie die für einen unverheiratheten Lehrer und eben folchen Unterbeamten, im II. Obergefchofs die Wohnung des Hausverwalters und eines verheiratheten Secretärs; im Sockelgefchofs befinden fich Wirthfchaftsräume für die Beamten und ein Badezimmer für diefelben. Die beiden Gebäude B, B am Eingänge umfaffen je 4 Wohnungen für Unterbeamte

Fig. 361.

. ł-H+H H i H-i 11 111 lD-1

100 00 80 70 B0 50 40 30 20 10 0

Rum®⁶

• Y:;y/

®b

.*1

ää»

s,

fi o o

ôô6

ö 0500COOOÔO) ^

<3

100

1:4000

n 3 J rasa

S> O s50000«04000

£ OOP <? O «O -5 0 3

fr ö * à et Oó

H*

II

laoooaoôô» i>o|

lę_

&3£

A.    Verwaltungsgebäude.

B.    Wohnhäufer für 6 Beamte.

C.    Wohnhaus für 8 Auffeher.

D.    Wohnhaus für 14 Auffeher.

E.    Kirche.

F.    Gebäude f. männl. Hofpitaliten.

G.    Gebäude f. weibl. Hofpitaliten

und Häuslinge.

H.    Wohnhaus f. weibl. Häuslinge.

I.    Werkmeifterei.

K.    Wafchküche.

L.    Kochküche und Bäckerei.

M.    Mafchinenhaus und Bäder.

N.    Pferdeftall und Remife.

O.    Militärwache.

P.    Gebäude j für männl. Häuslinge.

Q. Lazareth S

200

H Jr

ooôooaô^ûoôo

Zf

{■

JBoràtmiss-i ^ KLPlatz /

â^lpsi

mr.

neuf

4 er

01 e r-s Beamten'

MÆr'îâs^iyHa

Sä&arten uni Hofe

der

BA

E. Leichenhaus.

S.    Holzfchuppen und Abort.

T.    Geräthefchuppen.

U.    Abortgebäude.

V.    Abortgebäude u. Spritzenhaus.

W.    Thorwarthäuschen.

—i

'aalbze

«002

T5 C 'O O⁻O ' "O

"O \b CS ii? <4) O⁻

~0~0, ter-Qr^O-î^-O

u acJi 3 erljji —>•

Städtifches Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin ³⁵⁶). Arch. : Blankenßein.

von 3 Zimmern nebfl Zubehör und 2 Dachwohnungen für Auffeher von Stube, Kammer und Küche. Die beiden anderen Wohngebäude C und D enthalten 8, bezw. 14 Wohnungen für Auffeher, aus 2 Stuben, zum Theile auch Kammer und Küche beltehend. Sämmtliche Wohnhäufer find mit Kachelöfen ausgerüftet.

Die Kirche E, nach Art einer Dorfkirche in einfacher Art erbaut und durch einen 36m hohen Thurm mit gemauerter Spitze ausgezeichnet, hat im unteren Raum 36 gefonderte Plätze für die Beamten, 426 Plätze für männliche Häuslinge, auf den Emporen 260 Plätze für weibliche Häuslinge, im Ganzen alfo 722 Sitze. Der Raum wird durch vier grofse eiferne Oefen, deren Schornfteine an den 4 Ecken des Gebäudes hervortreten, erwärmt.

Die Elofpitaliten- und Häuslingshäufer F, G und H, die in Fig. 352 bis 357 (S. 364) bereits dar-geftellt find, zeigen eine ziemlich übereinftimmende Anordnung. Sie beftehen aus dem überwölbten Keller-gefchofs, dem Erdgefchofs und zwei Obergefchoffen. Hinfichtlich der inneren Eintheilung ift zu bemerken, dafs die Hofpitaliten-Gebäude im Erdgefchofs und I. Obergefchofs des einen Flügels links vom Eingang

Fig. 362.

liii »Ä

r tel fff

11' "’i É lf! Ë w M,

^t.

J®

BCQiii

(S,

SSI nti'i

I Ai

i!P!:

li:

!!«'

Zfi

=g

»4,

4 Ait

rtoi

c=5-

r'i

: l'illjf il

i, :i i'®! i

» i»ià

Vi ,! i.

|:

H

KiH

/ ^ü) fnrPB

il

‘■•i

iyj

T.

JfY

71

éU

tejé

■ ;■

ii

.1    «7«

Agati? ü

A'i£®

r±

MfH 4

Bj

gf$Mp

î ÿMJ 4

il-

KT#

Ü ftwf (as |M

mi

11? k

SKJ

0,

Wj,

mm

|*

ÉfJ 6

üi

v¹'¹

eik

MJ

PM

SK

mïkiim

irig

Me?

fł

H’.:

Il

/i

I;

i'/l

Städtifches Arbeitshaus zu Rummelsburg bei Berlin ³⁵⁷).

SS

ÜL

\f ( (7%,

u,

'iff' «*' l

tömi

-■•V

&laa

Mt

r.S

Kl*’

ifMfÆ

ï#âal\#

i<'

III i!(!

ii,hi

if»

\i

Il !'

I fi

mwm

fii

"V.

'h mm

3/2

(Fig. 354 u. 355) je zwei Krankenzimmer zu 4 Betten und einen Saal zu 12 Betten enthalten. Zwilchen den Krankenräumen liegt eine Theektiche mit Bad, ein Wärterraum und ein durch die Tiefe des Gebäudes reichender Querflur, der einestheils als Lichtflur, anderentheils als Aufenthaltsraum für die aufserhalb des Bettes befindlichen Kranken dient. In den Krankenräumen entfallen 10 qm Grundfläche auf den Kopf. Der Flügel rechts vom Eingang enthält im Erdgefchofs einen Arbeits- und einen Speifefaal, dazwifchen eine Auffeher- und eine Brotftube; im I. Obergefchofs einen Aufenthaltsfaal und einen Schlaffaal für 20 Betten, dazwifchen ein Auffeherzimmer und eine Theeküche. Die letztere Eintheilung ill auch im II. Obergefchofs beider Flügel durchgeführt. In den Schlaffälen für die gefunden Hofpitaliten entfallen bei beftimmungsmäfsiger Belegung 7,5 üm Grundfläche auf den Kopf. — Die Gebäude für die männlichen Häuslinge, die in beiden Flügeln eine übereinftimmende Raumvertheilung zeigen , enthalten im Sockel-gefchofs 2 Speifefäle für je 92 Mann mit daneben liegenden Räumen zur Aufbewahrung von Tifchgeräth und Brot, ferner eine Werkflätte; im Erdgefchofs 4 Arbeitsfäle, und in den oberen Stockwerken je 4 Schlaf-fäle, deren jeder bei regelmäfsiger Belegung für 46 Betten Platz gewährt. Bei Harker Beanfpruchung der Anftalt ift indefs, wie bereits erwähnt, eine bei weitem gröfsere Anzahl von Betten, beifpielsweife bis zu 120, in jedem Saale aufgeftellt worden. Im erfteren Falle entfällt auf ein Bett ein Flächenraum von 6,3 üm. Die erforderlichen Nebenräume, die Aborte und die Treppenanlagen find in den Mittel- und Giebelbauten untergebracht. — Die Gebäude für die weiblichen Anftalts-Infaffen find in ähnlicher Weife, wie diejenigen für die männlichen Infaffen eingerichtet. — Die Erwärmung beider Arten von Gebäuden erfolgt durch Feuerluftheizung.

Das Krankenhaus oder Lazareth Q³’s) ift ein einftöckiger Barackenbau, im Wefentlichen nach der bewährten Anordnung der Baracken des ftädtifchen Krankenhaufes zu Moabit, jedoch maffiv, erbaut und •enthält einen grofsen Krankenfaal mit 23 Betten, 2 Einzelzimmer mit je 1 Bett, ein Wärterzimmer, eine Theeküche, ein Badezimmer, einen Abortraum, eine Stube für einen Heilgehilfen und ein Unterfuchungs-zimmer. Der Fufsboden befteht auch hier aus Cement-Eftrich auf Beton-Unterlage. Das mit Holzcement gedeckte Dach bildet, wie bei den in Art. 335 (S. 363) befchriebenen Gebäuden, zugleich die Decke des Hauptkrankenfaales. Die Heizung des Gebäudes wird durch Dampf bewirkt, der aus dem Keffelhaus der Anftalt entnommen wird. Ausgiebige Vorkehrungen für Zu- und Abführung der Luft find getroffen.

Ueber das Leichenhaus R³ ’⁹) ift nur kurz zu lagen, dafs daffelbe im Erdgefchofs die Begräbnifs-Capelle als Mittelbau, aufserdem Secir-Zimmer, Aufzug- und Gerätheraum, Aerztezimmer, Treppe und Abort, ferner im hohen Sockelgefchofs unter der Capelle den Aufbewahrungsraum für Leichen mit dem Leichenaufzug dahinter, rechts ein Sarg-Magazin, links Kohlen- und Gerätheraum nebft einem Abort enthält.

Die Wafchküche und Kochküche (ÄL bezw. Z ² 3 4), von denen, nach Früherem, jene durch 38 Frauen, diefe durch etwa 18 Männer bedient wird, find für Dampfbetrieb eingerichtet; indefs wird die eigentliche Wäfcherei, da Arbeitskräfte im Ueberflufs vorhanden find, mit Handbetrieb beforgt. Die vorgelegten Haupttheile beider Gebäude haben , aufser dem Keller, 2 Gefchoffe und Dachboden ; die Flügel bilden niedrige Anbauten ohne Keller. Die Anbauten des Oekonomie-Haufes enthalten einerfeits Kochküche nebft Zimmer des Oekonomen und Speifen-Ausgabe, von befonderem Vorraum aus zugänglich, andererfeits -die ebenfalls mit eigenem Eingang verfehene Bäckerei ; der Bodenraum über letzterer dient als Trockenboden. Der Mittelbau des Oekonomie-Haufes umfafft im Erdgefchofs, Sockelgefchofs und Dachboden die .zur Kochküche gehörigen Arbeits- und Vorrathsräume, Keller etc.; im Obergefchofs find 3 Zimmer für die in der Küche und Bäckerei befchäftigten Häuslinge, ferner ein Schlafzimmer nebft einem zugleich als Unterrichtsraum dienenden Wohnzimmer für 5 bis 6 Knaben und einem Zimmer für den Lehrer, der feine Wohnung im Verwaltungsgebäude hat. Das Sockelgefchofs des Wafchkiichengebäudes enthält Rollkammer und Wafchkammer, das Erdgefchofs rechts und links vom Eingangsflur je einen Raum für reine und fchmutzige Wäfche, ferner Plättftube und Trockenraum, Treppe und Gang, welcher zu der im Anbau befindlichen Wafchküche führt. Letztere, fo wie die angereihte Flickftube nebft Bureau find durch einen an der gegenüber liegenden Seite befindlichen Vorflur unmittelbar von aufsen zugänglich.

Das fog. Werkmeifterei-Gebäude / hat aufser dem Keller zwei zwifchen Trägern gewölbte Gefchoffe und den Dachboden , die fämmtlich als Lagerräume dienen und zwei mit gefonderten Eingängen und Treppen verfehene Abtheilungen bilden; die gröfsere Abtheilung enthält die zum Arbeitsbetrieb der Häuslinge beftimmten Stoffe und farbigen Waaren, die kleinere Abtheilung (Hausvaterei) die Vorräthe von Kleidungsftücken, Wäfche etc. zum Bedarf der Anftalt. Das Gebäude bietet im Ganzen Lagerräume von 325 ü™ in grofsen Sälen und von 117 üm in kleineren Zimmern, aufserdem die nöthigen Bureaus.

Die Eintheilung der übrigen Gebäude kann übergangen werden.

Der Wafferbedarf der Anftalt wird für Genufszwecke einem 2,5 m im Lichten weiten Brunnen , für Wirthfchaftszwecke dagegen dem Rummelsburger See entnommen. Zwei im Mafchinenhaus M befindliche Dampfpumpen heben das Grund- , bezw. das Flufswaffer mittels befonderer Leitungen in zwei im Waffer-thurm aufgeftellte Hauptbehälter. Aufserdem befinden lieh in den Mittelbauten der Haupthäufer Nebenbehälter, die einestheils die Schwankungen des täglichen Wafferverbrauches ausgleichen, anderentheils den erften Bedarf bei etwa ausbrechenden Schadenfeuern liefern follen. Zu diefem Zwecke find in den Gebäuden zahlreiche Feuerhähne und auf den Höfen mehrere Hydranten vertheilt. Endlich befinden fich auf dem Grundftücke zur Aushilfe 5 Abeffynier-Brunnen.

Die Haus- und Küchen-Abwaffer werden durch ein unterirdifches Rohrnetz einem Sammelbrunnen zugeführt und aus diefem mit Hilfe eines Pulfometers nach dem in der Nähe der Anftalt gelegenen Riefelfelde befördert ; das Regenwaffer dagegen wird in befonderen Rohren dem Rummelsburger See zugeführt.

Die künftliche Beleuchtung der Anftalt erfolgt durch Gas, welches den ftädtifchen Gasanftalten entnommen wird.

Die gefammten Baukoflen betrugen 1942200 Mark, wovon bei Annahme von nur 1000 Infaffen (ausfehl. Beamten) rund 1942 Mark auf einen Kopf entfallen. In diefer Summe find die Koften für das Inventar nicht inbegriffen ; vielmehr wurde daffelbe zum gröfsten Theile aus dem alten Arbeitshaufe mit herüber genommen, fo dafs für Neubefchaffungen nur noch mäfsige Beträge erforderlich waren.

Die englifchen workhoufes, fo wie die franzöfifchen maifons de correction, auch maifons de repreffion genannt, pflegen zugleich Armen- und Zwangs-Arbeitshäufer zu fein, und häufig ift auch ein zugehöriges Krankenhaus damit vereinigt. Ihre Anlage ftimmt im grofsen Ganzen mit derjenigen unferer neueren deutschen Zwangs-Arbeits-Anflalten überein; die Hauptgebäude find in der Regel durch bedeckte Gänge unter einander verbunden.

34°-

Wcindsworth-

und

Das als Beifpiel gewählte Wandsworth- und Clapham- Union-Arbeitshaus (im Süd-Weften von London, Fig. 363 u. 36436A) ift nach dem bei Krankenhäufern und anderen Gebäuden verwandter Art häufig benutzten Grundrifs-Typus III (Art. 333, ciapham-Union-S. 363), der gewöhnlich als Fifchgräten-Syftem bezeichnet wird, von Aldwinckle 1 erbaut.

Hierbei find die Verwaltungs- und Wirthfchaftsgebäude, fo wie die einzelnen Männer und Frauen-häul'er in paralleler Richtung, erftere in die Hauptaxe der Anlage, geftellt und durch einen fenkrecht hierzu der Mitte nach durchgeführten Flur verbunden. Mit letzterem gleich laufend ftehen vorn zu beiden Seiten des Einganges die Aufnahmehäufer mit Nebengebäuden, ferner in der nordweftlichen Ecke das Kinderhaus; ganz rückwärts, an den hinteren Einfriedigungsmauern, find Werkftätten, Backhaus, Mafchinen-und Keflelhaus, Wafchhaus etc. an einander gereiht. Der 2,5 ha grofse Platz wird durch Mauern in die zu den einzelnen Häufern gehörigen Abtheilungen mit eben fo vielen Höfen und Bedürfnifshäuschen getheilt.

Inmitten der ganzen Baugruppe liegen Verwaltungs- und Wirthfchaftsgebäude, welche im Erdgefchofs die im Grundrifs (Fig. 364) angegebenen Speifefäle, Küchen mit Zubehör, Gefchäftsräume etc. umfaffen, und im 1. Obergefchofs eine grofse Capelle enthalten. Die Gefchäftszimmer des Hausvaters find in folcher Weife angeordnet, dafs kein Fuhrwerk nach oder von dem Eingänge und den Idauptvorrathsräumen gelangen kann, ohne von den Fenftern der Bureaus aus erblickt zu werden.

Diefe Gebäude für Verwaltung und Hauswirthfchaft find für 1200 Häuslinge erbaut; die Wohn- und Arbeitshäufer derfelben, obwohl für die gleiche Zahl geplant, wurden zunächft nur für 650 Häuslinge wirklich ausgeführt. Die Anftalt nimmt 4 verfchiedene Claffen von Infaffen auf, nämlich : 1) arbeitsunfähige und altersfchwache Leute ; 2) gefunde , gutartige, fo wie 3) und 4) zwei Claffen von gefunden und bösartigen Perfonen. Jede diefer Claffen, nach Gefchlechtern getrennt, ift in befonderen Gebäudetheilen untergebracht, in denen ihnen eigene Wohnräume, Schlaffäle, Treppen, Wafch- und Bedtirfnifsräume, Höfe und Werkftätten angewiefen find, fo dafs ihre Infaffen mit denjenigen anderer Claffen, von der Zeit ihres Eintrittes in das Arbeitshaus bis zum Austritt aus demfelben, in keinerlei Berührung kommen. Bei der getroffenen Anordnung kann einestheils für altersfchwache und würdige Arme geeignete Vorl'orge getroffen werden, anderentheils auch Itrenge Zucht und Arbeitszwang für diejenigen mit gefunden Gliedmafsen verfehenen Perfonen durchgeführt werden, welche, wenn fie fo gewillt wären, ihren Lebensunterhalt aufserhalb der Anftalt verdienen könnten. Für Zwecke diefer letzteren Claffe find in den Männer-Abtheilungen Einzel-

³⁶¹) Nach : Building news, Bd. 50, S. 338, 339, 356.

§*■111

■ A***

^_A --

!8tóSlSl|||

. A .

SB

■ ■ S V

:i

ÜS

: r*

[n

R

K =2S

si

l__3

IQ

'M'

m

p

s

a

*

dk

*44

Ł

"ŁŁ

t, 4.

a

SE

ffl

L»

U

** -

3*

B.;

fefl

U

U5

m&À

m.

E»

s

tkkrlèfe

m

ait'

BOB

-*:

[31

22

m

E

P¹

m

m

IIWANDSWÖRTH &CLAPHAW

P UNION |new workhouse

m

GARRATT LANE    j

WAND S WORTH

Thomas W. Aldwi-nckle.Architect.

âisÉ

O

d

U1

A?

Fig. 363.

-- .~3j

: i

m

Tl

---— — ü=ï=

--^^-31

~«= ; :.

II

ÎK

-

..A

«

fis

B

in

:

AL

Ęg

mZi

'Mâ/

ziÆmfèpÈÊSii

sa

'rm

EF

SH

A

! -

sua

rr

HUiFi

w

■ ».-

Ï&0-

s

;-\T-

i :

a

ss*

si

m

'S

ni

1

h.

i

iâ

s

S®

»

:-3ü

/j4a

- -~;-^ ...

ÏKÂS:_

.....

P#

rt

t

LJ

■

■

vm

U

a:

m

A

■ i

ÉSS

I

,5.-2

S

■J

Vogelfchaubild ³⁶²).

□

B

éü

n

mm

v.

S

■äAiösi

P-S

;

«*

WÊF

M

*?K-

L

Ël

G

:A

¹

ggep»®”

1

■

»«PS

mm

t.4

H

ymâ

g3

I

t.

ggfiSI^

l. ^

g

m

B

7

m

me

& >

■M

Pi

m

m

r<

m

pi

El :

"S

iï

ri

So

Höfe

pj

=o o=

fur ge

osant o

ls

Hof für

fur

r=n

__b3d_

:■

rn

q lit aru o

p® :

cb r

Kinder

slJ

i!m

gutartige

alte Weiter

Arch. : Aidwinckle.

W e t li e r

Weiter

“i

= ■«

n û u.

tr

Tr=i

P~S

L____i

Weiter

f tî r

nBi

-"i

:vj

Spielplatz

j alu a 1 K J o a

©i

;n

[fia çds

s für

Spielplatz

Fig. 364.

'S. “ !

E " I

1=1

•r- p

i; i '

TfT

JJ

JEFrfp

rri “ OJ-“

si

«*

TI TT Tl J £

SI

Wirthscliaftshof

peiseJ

feiscli

?J 0 II S 1 J B lî 3 S T( 1 J l AV

Saal

f il r

*-'1 ifins") îjf^l IP "

JjH 3 l ^1 ISS

| ¹ ■ LJ toiïj

A Tl f 71

arme

f \ u jgf

l| :

6 II B 6 TI

e “h au s f Ti r

-S

sr_

Lageplan36 ]).

I a q VV a r I

Dit

r rrrr

8 T T[1T TU Ç U B

li o s a

TT

!*»■

ch    P

Gesunde

"S

U

riS

JdJUl

¹⁰ ~r

Wandsworth- und Clapham-Union-Arbeitshaus.

für gesunde

gutartig e

M aune r

erüindun.

+-

........ri

Männe r

ri

■ri

Männer

«m

[Ji

r üt

E r w p i-

_i.

«<

S t a 1 1 îi o f

S Cil Tl J) J)

T~

..r

0001 : I

s—

T

oi

L eiclren

L=^

mumm

««S

fl

II

Fig. 3⁶5-

Tl

•fs :f

-A

iS

376

341-

Zwangs-Arbeits- und Beflerungs-haus

zu Rennes.

Zwangs-Arbeits- und Befferungshaus zu Rennes. — Hauptanficht3G4).

-T;

I-----iTH+H+fH

: j- \

|ü

0001: l

—g

—%

iftii

A;

yg

ï!

--I

u:

sa

mmtü

kMm.

II

:■

ui

Pi

er

III

lil

'J

zellen mit Handmühlen zum Mahlen von Korn, ferner Arbeits-fchuppen für Wergzupfen vorgefehen, und für die Frauen-Abtheilungen eine Reihe von Einzel-Wafchzellen angeordnet, in denen je ein Weib eine beftimmt bemeffene Menge Wäfche jeden Tag zu beforgen hat, ohne dafs he die geringfte Gelegenheit zum Verkehr mit ihres Gleichen hätte.

Auch in den Aufnahmehäufern ift die Trennung nach Claffen, welchen zu diefem Behüt befondere Räume, Höfe etc. zugetheilt find, durchgeführt. Am Haupteingang ßnden hch die üblichen Dienfträume für den Tagwart und Nachtwart angeordnet. Auch ift befondere Vorkehrung getroffen für die Contrôle bei Entgegennahme der beftellten Waaren. Dies gefchieht in 2 hierfür vor-gefehenen Räumen ; in dem einen werden alle Waaren für die Anftalt von dem hierzu beftellten Beamten empfangen und mit den im anderen Zimmer aufbewahrten Waarenmuftern verglichen, ehe he endgiltig übernommen werden.

Obwohl das Arbeitshaus, gleich anderen Londoner Unions-Anftalten, zur Aufnahme von Kindern in gröfserer Zahl nicht beftimmt ift, fo muffte doch ein befonderes Kinderhaus errichtet werden, in welchem die beftändig ab- und zugehenden Kinder Unterkunft hnden. Daffelbe ift in der Nähe des Einganges in einem abgefchiedenen, von den übrigen Gebäuden gänzlich getrennten Theile errichtet. Die Kinder ftehen in keinerlei Verkehr mit den anderen Infaffen der Anftalt und verweilen darin bis zur Ueber-ftihrung in die Schule. Mädchen und Knaben werden in 2 Claffen getheilt; die zweite Claffe umfafft die unter polizeilicher Aufficht ftehenden, dem Arbeitshaus überwiefenen Kinder , mit welchen diejenigen der erften Claffe nicht umgehen dürfen.

Die Wafferverforgung der gefammten Anftalt gefchieht mittels eines zu diefem Zweck auf dem Grundftück abgeteuften Brunnens, und es ift Vorkehrung getroffen, dafs in fämmtlichen Gebäuden die Wafferbehälter immer den zweitägigen Wafferbedarf enthalten. Auch find umfaffende Feuerlöfch-Einrichtungen in allen Theilen der Anftalt, Häufern und Höfen, vorhanden. Heizung, Wäfcherei und Kochktiche haben Dampfbetrieb. Die Gefammtkoften betrugen 1600000 Mark (•£ 80000).

Unter den franzöfifchen Anlagen der in Rede ftehenden Art zeichnet fich das Zwangs-Arbeits- und Befferungshaus (maifon centrale de force et de cor-rectionD zu Rennes³⁶³), nach den Plänen und unter der Oberleitung A. Normands in den ftebenziger Jahren erbaut, durch eine eigenartige Anordnung und Gruppirung der Gebäude im Grundplane aus.

Die in Fig. 365 u. 366³⁶¹) dargeftellte Anftalt ift ausfchliefs-lich für Frauen, deren Zahl auf 1000 bemeffen ift, beftimmt. Das nahezu quadratifche Grundftück von rund 6 ha Fläche umfchliefst ein Rundweg ; inmitten der ganzen Anlage find die Hauptgebäude, beftehend aus einem Erdgefchofs und zwei Obergefchoffen, rings um einen nach der Grundform des regelmäfsigen Sechseckes gebildeten Centralhof an einander gereiht. Das Erdgefchofs diefer Gebäude enthält den Eingang in die Haftanftalt, nebft Flurhalle, Gerichtsfaal,

pf:

mm

362)    Facf.-Repr. nach: Building news, Bd. 50, S. 357.

363)    Nach: Encyclopédie d'arch. 1879, S. 98.

364)    Facf.-Repr. nach ebendaf, PI. 603—604, 612.

V/

■^r*

Ihi r^j

LCT

■MM I. J ! - 4

mmm

'Ä

BjP PlIH

lii

:

il

üMl

il;

Fig. 366.

31

50

50

30

'3

8 SB BS 88 Kiś w, ! jf;    1 »

nlü!J±L!'j

i\

iłiiflii:;.:

Hl 6

il S

il

34-

12

35

S. ■

Jim

ił-

25

>lli

tour

■Sa»-i—

' ii

ił- \

Ht.

.. ■'.....—

Sa

12

21

12

-tt

^stis /Mh,

W/$SË

’ù-

Ąh

WJ

m#

■nu

'à.

£v

vas;

12

w$

H⁻

20

17:

r,mm

uMls.

¹⁹ BB 19 I fiTTX?

gpprap&æ

% *\V * ■

7 - «    ’■>

28

IM

p.yt

<8BTOgLÇj£

1 ■■■fa-i

j Li-

It

•B®

fv-*:r~^ —> SH

fai BS

sp

sd •<

Si

977

1:2000

50 GO 70

—I-1-F

'0 S 0 10 20 30 a 0

WM-1--1-1-F

Zwangs-Arbeits- und Befferungshaus

Lageplan in Erclgefchofshôhe.

Arch. : A. Normand.

80    90    100™

-¹-1-i

zu

Rennes 3Ü4).

1.    Eingangsthor.

2.    Verwaltung, Kanzlei etc.

3.    Schwefternhaus.

4.    Oberauffeher.

5.    Vorhof.

6.    Wachtpoften, Eingang in die Haftanftalt.

7 Flurhalle.

8.    Gerichtsfaal.

9.    Sprechzimmer.

10.    Bäder für Neueintretende.

11.    Treppen.

12.    Werkftätten.

13.    Schulfaal.

14.    Speifefäle.

Im T. u. II.

Obergefchofs zuf. 12 Schlaf-fäle für je 60 bis 70 Betten nebft Wärterzimmer, Aborten und Treppen.

13. Kochküche mit Zubehör. 16. Wafchküche mit Zubehör. 77. Bäder.

18. Bäckerei.

ig. Vorrathsräume für Mehl.

20.    Wirthfchaftshof.

21.    Arbeitshof.

22.    Capelle.

23.    Centralhof.

24.    Krankenhaus.

23. Strafzellenhaus.

26.    Teich.

27.    Garten des Directors.

28.    Garten des Schweftern-haules.

2g. Krankenhaushöfe.

30.    Zellenhöfe.

31.    Leichenhaus mit Hof.

32.    Gärten der Beamten.

33.    Aborte.

34.    Nebenhöfe.

35- Ueberdeckte Wandelgänge.

Sprechzimmer, Bäder für die Ankömmlinge, Werkftätten, Schulfaal und Speifefäle, welche fämmtlich durch die den Hof umfchliefsenden Wandelgänge in Verbindung gebracht find ; in den 6 Ecken liegen die Treppen. Das I. und II. Obergefchofs umfafft je 6 Schlaffäle für 66 bis 70 Betten nebft Wächterzimmern in den dreieckigen Räumen an den Enden der Säle, anfchliefsend an die Treppenhäufer, ferner die zugehörigen Wandelgänge und Aborte. An zwei Seiten der fechseckigen Grundfigur find, gleich laufend mit der Hauptfront, niedrige, meift nur aus einem Erdgefchofs beftehende Bauten, links Werkftätten, rechts Wirthfchaftsgebäude, angefügt. Letzteres enthält zu ebener Erde, nächlt der Einfahrt beginnend: Reparatur-Werkftätte, Mehl-Magazin (mit Contrôle und Ladevorrichtung), Brotkammer, Bäckerei, ferner allgemeine Bäder nebft Aborten, Raum für fchmutzige Wäfche, Trockenkammer und Wafchkiiche, aufserdem Kochküche nebft Zubehör und Cantine. Ueber diefem Flügel erftreckt fich ein Obergefchofs mit Kleiderkammer, Leinwand- und Plättkammern, Flickftube etc. Von der Rückfeite des Hofes, dem Eingang gegenüber, gelangt man zu der in der Hauptaxe gelegenen Capelle, an welche einerfeits das Krankenhaus, andererfeits das Strafzellenhaus angefchloffen find, beide zweigefchoffig und durch bedeckte Gänge mit dem Hauptgebäude in Verbindung gebracht. Vor den letzteren und fenkrecht zur Plauptfront gerichtet find Verwaltungsgebäude und Schwefternhaus, gleichfalls zweigefchoffig zu beiden Seiten des Vorhofes angeordnet , zu dem das mit Pförtnerhäuschen verfehene Eingangsthor führt. Das Verwaltungsgebäude umfafft im Erdgefchofs die Gefchäftsräume der Direction und General-Infpection, die Wagenmeifterei (vague-meftre), die zugleich Briefe und Gelder beforgt, Kanzlei, Archiv, Caffe, Spritzenraum etc. ; im Obergefchofs die Wohnungen des Directors, des Infpectors und Rechners. Das Schwefternhaus enthält im Erdgefchofs die Wohnung für den Oberauffeher , fo wie Speifefaal, Küche nebft Zubehör, Sprechzimmer und Betfaal der Schwefternfchaft, im Obergefchofs Verfammlungsfaal, Krankenftube, Theekliche, Weifszeugkammer, Zimmer der Oberin, Schlaffaal der Schwellern, endlich Wohnung des Almofenpflegers. Zu beiden Häufern gehören die an die Rückfeite ftofsenden Gärten, gleich wie folche auch den übrigen Gebäuden zugewiefen und auf dem Grundftück vertheilt find.

1000

Die auch bei diefem Beifpiel vorhandene Dreitheilung der Anlage erhellt aus Fig. 366. Befremdend erfcheint die für die mittlere Abtheilung getroffene Grundrifsanordnung der Hauptgebäude, welche einen in fich gefchloffenen dreigefchoffigen Baukörper bilden, anftatt denfelben in einzelne Häufer aufzulöfen und dem freien Zutritt von Licht und Luft zu öffnen. Dies wäre offenbar für die Unterbringung von Perfonen gefunder und beffer gewefen als jene Anlage, die allerdings für leichten und rafchen Verkehr fehr geeignet, daher für die Zwecke der Verwaltung befonders günftig ift. Auch ift die Anftalt im Einzelnen in mufterhafter Weife geplant und eingerichtet ; Bauart und Ausführung find einfach und gediegen und durch Fig. 365 veranfchaulicht. Angaben über die Baukoften fehlen.

¹

Nach den von Herrn Stadtbaurath Friedrich zu Dresden gütigfi: zur Verfügung geheilten Original-Plänen.

²

)    Siehe den Grundrifs in: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1S82, S. 53.

³

)    Siehe den Grundrifs ebendaf., S. 53.

⁴

³⁸°) Siehe die Grundriße ebendaf, S. 52.

Literatur

über » Zwangs- Arbeitshäufer«.

Ausführungen und Projecte.

Ristelhueber. Hiftorifch-ftatiftifche Befchreibung des Land-Arbeitshaufes zu Brauweiler. Cöln 1828.

The city of London Union workhoufe. Builder, Bd. 7, S. 379, 400.

Birmingham new workhoufe. Builder, Bd. 10, S. 71.

New workhoufe, VVeß London Union. Builder, Bd. 22, S. 881.

Oxford new workhoufe. Builder, Bd. 23, S. 81.

The new Lslington workhoufe. Builder, Bd. 27, S. 464.

Pr eftwich Union workhoufe. Builder, Bd. 30, S. 645.

Maifon de répreffton a Nanterre. Encyclopédie d’arch. 1874, S. 81, 84, 87, 90, 93, 96 u. PI. 218 — 223.

Revue gén. de l’arch. 1874, S. 177, 241 u. PL 55 — 60.

Lambeth new workhoufe. Builder, Bd. 32, S. 69.

Projet d'wi workhoufe, a édifier dans tm des arrondiffements de Paris. Moniteur des arch. 1876, S. 136, 152 u. PL 43, 51.

Arbeitsanftalt in Dresden : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 187S. S. 295.

Normand , A. Maifo7i centrale de force et de correction (pour 1000 femmes) à Rennes. Encyclopédie d’arch. 1879, S. 98 u. PL 603, 604, 612, 613, 626.

Blankenstein. Das ftädtifche Arbeitshaus-zu Rummelsburg bei Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882,

S- 39. S¹. 64, 73.

St. Paneras workhoufe. Builder, Bd. 43, S. 620.

St. Paneras workhoufe extenfion. Builder, Bd. 44, S. 378.

Maifon de réprefjïon de Nanterre. Moniteur des arch. 1885, S. 318, 32, 79 u. PI. 12, 15, 25, 46. Bericht über die Allgemeine deutfehe Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens.

Berlin 1882—83. Herausg. v. P. Boerner. I. Band. Breslau 1885. S. 475: Befferungsanftalten. Wandsworth and Clapham Union new workhoufe. Building news, Bd. 5°j S. 356.

New workhoufe, Burton-o?i-Trent Union. Building news, Bd. 51, S. 420.

Zufammenftellung der bemerkenswertheften preufsifchen Staatsbauten, welche im Laufe des Jahres 1885 in der Ausführung begriffen gewefen find. — V. Erziehungsanftalten. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 346. Croquis d’architecture. Intime club. Paris.

1880, No. 1, f. 2—j : Maifon ce7itrale de force et de correction (pour 1000 femmes) a Rennes; von Normand.

b) Straf-Anftalten für jugendliche Uebelthäter.

342-

Beziehungen zu verwandten Anftalten.

Die Verbüfsung von Freiheitsftrafen, welche nach Art und Dauer vom Richter gegen jugendliche Uebelthäter erkannt find, ift nach §.57 des Strafgefetzbuches für das Deutfehe Reich in befonderen hierzu beftimmten Anhalten oder Räumen zu vollziehen. Die Verwendung derfelben als Erziehungs- und Befferungs-Anhalten im Sinne des §. 56 deffelben Strafgefetzbuches erfcheint unzuläffig.

Es ih aber auch geboten, die Straf-Gefängniffe für jugendliche Uebelthäter in räumlicher Beziehung vollkommen von der Anhalt für erwachfene Gefangene zu trennen, felbh wenn erhere einen ganz felbhändigen Verwaltungs-Organismus nicht erhalten, fondent demjenigen eines grölseren Gefängnifsanwefens eingefügt find.

Ein folcher Zufammenhang erfcheint in der That in vielen Fällen (u. A. in dem Beifpiel in Art. 347, S. 382) räthlich, weil hierdurch wefentliche Vortheile nicht blofs bezüglich der ökonomifchen Verwaltung der Anhalt, fondent insbefondere auch hin-fichtlich der ganzen Gebahrung des Strafvollzuges gewonnen werden. Diefe ih gerade bei einem Gefängnifs für Jugendliche von der höchhen Bedeutung, höfst aber bei kleinen Anhalten, bei denen es regelmäfsig an der erforderlichen Zahl höherer Beamten, die ihrer Aufgabe gewachfen find, fehlt, auf die gröfsten Schwierigkeiten.

343-

S traf-

Als regelmäfsige Art des Strafvollzuges für Jugendliche pflegt die Einzelhaft eingeführt und die Gemeinfchaftshaft nur bei der verhälttiifsmäfsig geringen Zahl vointreckung. derjenigen Gefangenen angewendet zu fein, für welche die Einzelhaft ausge-fchloffen ih.

Zu Gunften der Entfcheidung für unbedingte Einzelhaft ³⁰⁵) wird vor Allem geltend gemacht, dafs diefelbe die Jugendlichen vor der Gefahr fchütze , fich während der Strafzeit gegenfeitig in der inannig-faltigften Weife zu verderben; auch müffe auf den allfeitig anerkannten Vortheil, den die Einzelhaft der Erreichung des Befferungszweckes bietet, gerade bei jugendlichen Uebelthätern der Natur der Sache nach das gröfste Gewicht gelegt werden. Die Einzelhaft wird ferner verlangt, damit die durchfchnittlich auf nur kurze Dauer erkannte Freiheitsentziehung für die jugendlichen Gefangenen wirklich den Charakter der Strafe bekomme und fich nicht zu einer unterhaltenden Abwechfelung im Alltagsleben abfchwäche.

Aufserdem find bei den Jugendlichen die meiden gegen Ifolirung erhobenen Bedenken durch die gröfsten-theils nur kurze Dauer der Strafzeit ausgefchloffen ; denn die auf längere Strafzeit (über 6 Monate) lautenden Urtheile treffen faft nur folche Perfonen, die fchon im vorgerückteren Lebensalter von 15 bis 18 Jahren flehen.

Im Uebrigen ift der Gefängnifsverwaltung die Befugnifs einzuräumen , ohne alle Weiterungen vom Strafvollzüge in Einzelhaft begründete Ausnahmen zu machen. Regel ift , dafs Perfonen mit körperlichen oder geiftigen Gebrechen von vornherein vom Strafvollzüge in Einzelhaft ausgefchloffen find, und dafs Gefangene, welche 9 bis 12 Monate Strafzeit in Einzelhaft erftanden und Beweife von Befferung gegeben haben, in den Saal für gemeinfchaftliche Haft verfetzt werden. Gefangene, welche fich in Gemeinfchaftshaft nicht gut führen, werden in Einzelhaft zurückgeführt.

365) Nach: Wirth. Kurze Darftellung der Einrichtung für die Strafvollftreckung an jugendlichen Perfonen in dem Strafgefängniffe bei Berlin zu Plötzenfee. XV. Ergänzungsheft zur Zeitfchrift des Königl. preufs. ftatiftifchen Bureaus. Berlin 1883. S. 166.

38o

Die Ifolirung foli eine vollftändige fein; fie erftreckt fich daher auch auf Kirche und Schule durch Einrichtung derfelben mit fog. fialls (fiehe Art. 294, S. 320) und auf die Bewegung im Freien durch Herftellung von Einzel-Spazierhöfen.

344-

Unterricht

und

Handarbeit.

Dem Schulunterricht wird naturgemäfs in den Straf-Anftalten für jugendliche Uebelthäter eine angemeffene Bedeutung eingeräumt. Die Gefangenen find in mehrere Schulclaffen getheilt, in denen täglich 1 Stunde Schulunterricht, aufserdem wöchentlich 1 Stunde Gefangsunterricht, für alle gemeinfchaftlich in der Kirche, ertheilt wird. Auf das Singen wird nicht allein in ethifcher Beziehung grofser Werth gelegt; fondern es wird auch in gefun'dheitlicher Hinficht für förderlich gehalten. Jeder Gefangene hat in feiner Zelle die Mittel zum Schreiben, Eefen, Rechnen und Singen; einzelnen befähigten Gefangenen ertheilt der Lehrer Zeichenunterricht in der Zelle.

Für die jugendlichen Gefangenen mit längerer Strafzeit (über 6 Monate) ift ferner die Befchäftigung am Strafort von gröfster Bedeutung; ihre Haft fällt in denjenigen Zeitabfchnitt ihres Lebens, in welchem fich in Freiheit die Knaben für die Wahl irgend eines Berufes oder Handwerkes, die Mädchen für eine Befchäftigung, mit der fie ihren Lebensunterhalt verdienen können, zu entfcheiden pflegen. Zur Erlernung und Ausübung folcher Arbeit mufs ihnen im Gefängnifs ausgiebige Gelegenheit geboten werden.

345-

Erforderniffe.

Aus diefen im Vorhergehenden enthaltenen Grundbedingungen der Anlage der Straf-Anftalten für jugendliche Verbrecher find die allgemeinen baulichen und räumlichen Erforderniffe derfelben abzuleiten. Ueber Entwurf, Bauart und Einrichtung der Gefängniffe giebt das im vorhergehenden Kapitel Mitgetheilte den nöthigen Auffchlufs. Es mag hinzugefügt werden, dafs in gefundheitlicher Beziehung die Heizungs- und Liiftungs-Einrichtungen der Räume gerade bei diefen nur für die Aufnahme jugendlicher Gefangenen beftimmten Gebäuden möglichfl vollkommen getroffen fein müffen, da die fchädlichen Einflüffe mangelhaft gelüfteter Räume auf den noch in der Entwickelung begriffenen Körper von gröfster Wirkung find.

³⁴⁶-    Ein bemerkenswerth.es Beifpiel älterer Zeit ift das 1826—36 von Lebas erbaute

jeunes détenus Haus für 500 jugendliche Gefangene (maifon des jeunes détenus3<j,;) zu Paris.

zu Paris.

Diefe Straf-Anftalt (Fig. 367 ³⁶‘) nimmt, einfchl. des fie umgebenden Platzes und der zugehörigen Strafsen, eine Grundfläche von 3>48 ein. Man gelangt durch einen Vorhof zu dem zweigefchoffigen Aufnahme- und Verwaltungsgebäude, das einen zweiten Hof umgiebt.

Hieran fchliefst fleh das eigentliche Gefängnifs, deffen Theile, nach der Grundform des regelmäfsigen Sechseckes an einander gereiht, aus 6 zufammenhängenden, äufseren und 6 fenkrecht hierzu nach dem Mittelpunkte gerichteten inneren Flügeln, fo wie aus einem damit verbundenen Mittelbau beftehen. Runde Treppenthürme find den Ecken des äufseren fechsfeitigen Baues vorgelegt; diefer hat aufser dem Erd-gefchofs 3 Obergefchoffe ; die ftrahlenförmigen Flügel find ein Stockwerk niedriger. Aus neben flehendem Plane ift die Eintheilung des Erdgefchoffes der verfchiedenen Bautheile zu erfehen. Sämmtliche Gefängniffe wurden in den Obergefchoffen nach dem erft im Laufe der Bauausführung befchloffenen Zellen-Syflem eingerichtet; die Radialbauten find durch Mittelflure getheilt; der fechsfeitige Bau ift mit einfeitigem, ringsum an den Aufsenmauern führenden Flurgang verfehen. Die gegenüber den Treppenhäufern neben den einfpringenden Ecken liegenden Zellen dienen für die Auffeher, die an der Kreuzung der radialen Gänge mit dem äufseren Flurgang fich ergebenden, nicht direct erhellten Räume als Strafzellen. Unter der runden Mittelhalle im Erdgefchofs erftrecken fich Küche nebft Zubehör, darüber die mit Einzelfitzen verfehene Capelle. Die gewählte Grundrifsanordnung geftattet leicht die Abfonderung der drei Claffen von Gefangenen, die nach der Schwere der Schuld oder Anklage unterfchieden und denen die nöthige

366)    Nach: Goorlier, Biet, Grillon et Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et conjlruits en Fra.7ice etc. Paris 1845 — 50. Bd. 3, PI. 215—217.

367)    Facf.-Repr. nach ebendaf., PI. 215.

38I

Fig. 367.

1.    Hauswart.

2.    Wache.

3.    Vorhalle.

4.    Erfter Einlafsraum. 3. Schreibftuben.

6.    Haftraum.

7.    Director.

8.    Sprechzimmer für Anwälte.

9.    Bäder.

10. Unter-Brigadier.

r~

1 a

pn

B*¹

sr

:b

st.

18. Vertiefte Höfe. iç. Verbindungsbrücken, ao. Saal für gegenfeitigen Unterricht.

21.    Sitzungsfaal.

22.    Speifefäle.

23.    Brotkammern.

24.    Werkftätten.

23. Gefangenhöfe.

26.    Krankenhof.

27.    Aufenthaltsfaal.

»4

TT

74.

*4

»4.

l9

*t

./y

s5.

*7

a5.

'Ä,

74

7«».

*4-

✓o '7.

7/.

74.

74.

hn

ti

li

*3.

11.    Kleiderkammer.

12.    Beleuchtungsdienft.

13.    Brigadier.

14.    Zweiter Einlafsraum.

13. Vorrathskammern.

16.    Flurhalle mit Kellertreppen.

17.    Centralhalle mit Sprechzimmern — darunter Küche mit Zubehör, darüber Capelle.

■J

4.

f.

7- , 7-

3.

3.

5.

28. Leinwandkammer.

2Ç. Krankenbäder.

30.    Reinigungsbäder.

31.    Beamte.

32.    Artefifcher Brunnen.

33.    Tretrad zum Heben des Waffers in die einzelnen Gebäude der Anftalt.

34.    Waffer-Baffin.

■c zr

1:1000

10 8 6 4 2 0

hwirnnf-

20

30

40

50™

Straf-Anftalt für jugendliche Verbrecher zu Paris⁰⁶⁷).

Arch. : Lebas.

Zahl von Schlafzellen, Arbeitsräumen, Höfen etc. zugewiefen find. Eine der 6 Abtheilungen des Baues nehmen die eines Vergehens Angefchuldigten, eine zweite die unter leichter Zucht flehenden Häftlinge, die vier übrigen Abtheilungen die zu fchwereren Strafen verurtheilten Jugendlichen ein.

Dem Gefängnifs ift an der Rückfeite das zweigefchoffige Krankenhaus angereiht; daffelbe enthält, aufser den im Erdgefchofs-Grundrifs angegebenen Räumen, im Obergefchofs 3 Krankenfäle mit zufammen 44 Betten. In den Ecken liegen Treppen, Aborte, Theektichen. Das vordere Verwaltungsgebäude umfafft im Obergefchofs die Wohnung des Directors und diejenigen einiger anderen Beamten. Eine hohe Ringmauer umgiebt die ganze Anftalt. Die Baukoften betrugen im Ganzen 2000452 Mark (2500565 Francs).

Diefe Anlage entfpricht in einem Hauptpunkte nicht mehr den Anfchauungen der neueren Zeit: dies ift die Grundrifsanordnung des Bauwerkes als ein gefchloffenes Ganze um einen Binnenhof. Der freie Zutritt von Licht und Luft, eine der erften Anforderungen, die heute an eine derartige Anftalt gemacht werden, ift nur durch die Errichtung von kleineren Einzelhäufern zu erzielen.

347-

Gefängnifs f. jugendliche Verbrecher am Plötzen-See.

Als ein Vorbild diefer Art ift das Gefängnifs für jugendliche Strafgefangene am Plötzen-See bei Berlin ³⁶⁸) zu bezeichnen; daffelbe bildet einen Theil der bereits in Art. 312 (S. 340) vorgeführten grofsen Straf-Anftalt und ift zur Aufnahme einer Durchfchnittsbevölkerung von 100 Köpfen, durchweg männliche Jugendliche, beftimmt. Der Strafvollzug in Einzelhaft ift die Regel, der in Gemeinfchaft die aus befonderen Gründen gewährte Ausnahme. Hiernach ift die in Fig. 368 bis 370 dargeftellte Anordnung des Haufes nach den Entwürfen Herrmami s getroffen und der Bau 1873—75 ausgeführt worden.

Das Gefängnifs für jugendliche Straf-Gefangene ift, gleich anderen Theilen der in Rede flehenden Straf-Anftalt (fiehe den Grundplan in Fig. 211, S. 270) ringsum von weitläufigen Höfen und Gartenanlagen, in denen die Einzel-Spazierhöfe eingerichtet find, umgeben und durch eine fie auf allen Seiten einfchliefsende, 5m hohe Einfriedigungsmauer von den fämmtlichen anderen Gefängniffen und von der Aufsenwelt voll-ftändig getrennt. Ihre bauliche Anlage unterfcheidet lieh in keiner Beziehung von der für moderne Zellen-gefängniffe üblichen. Sie ift mit kreuzförmigem Grundrifs erbaut und befteht aus einem Mittelbau und zwei Zellenflügeln. Der Mittelbau enthält im Sockelgefchofs die Räume für die Heizungs- und Lüftungs-Anlagen und einige Badezellen, im Erdgefchofs Vorhalle mit Eingangstreppe, Gefchäftszimmer für den Oberaufleher, Pförtnerzimmer (zugleich Sprechzimmer bei Befuchen der Gefangenen) und einige Einzelzellen ; im I. Obergefchofs liegt der Saal für Gemeinfchaftshaft mit 16 eifernen Schlafbuchten für diejenigen Gefangenen, die fleh zur Einzelhaft nicht eignen. Rings um die Schlaf buchten bleibt, behufs bequemer Beauffichtigung, ein freier Umgang von 1,33 m Breite; dem Schlaffaale gegenüber befinden fich 4 Einzelzellen und ein Auffeherzimmer. Im II. Obergefchofs ift über dem eben erwähnten Schlaffaal ein mit So Einzelfitzen verfehener Betfaal angeordnet, deffen oberfte, ftaffelförmig anfteigenden Sitzreihen mittels einer eifernen, 63 cm breiten Treppe erreicht werden können. Dem Betfaal gegenüber find an der Hinterfeite ein mit 32 Einzelfitzen verfehenes Schulzimmer und ein Bibliothekzimmer, das zugleich vom Prediger und vom Lehrer zum zeitweiligen Aufenthalt benutzt werden kann, gelegen. Die beiden Zellenflügel enthalten im Sockelgefchofs 2 gröfsere Arbeitsräume fift die in Gemeinfchaftshaft untergebrachten Gefangenen, 2 Vorrathsräume für Arbeitsftoffe und Fabrikate, 2 Auffeherzimmer, 4 Strafzellen in möglich!! zerftreuter Anordnung und Aborte für die Beamten, ferner im Erdgefchofs und I. Obergefchofs je 28, im II. Obergefchofs noch 26 Einzelzellen, deren im ganzen Gebäude überhaupt 90 untergebracht find. Im I. und II. Obergefchofs findet der Zugang zu fämmtlichen Räumen von eifernen, an beiden Seiten des Mittel-Corridors entlang geführten Galerien ftatt, welche durch 5 eiferne Brücken mit einander verbunden find ; diefe Galerien flehen von Gefchofs zu Gefchofs durch gerade Treppenläufe im Zufammenhang. Der vom Erdgefchofs bis unter den Dachboden frei hindurchführende Mittel-Corridor ift fomit in allen Stockwerken zu überblicken, fo dafs der auf einer mittleren Brücke flehende Beamte alle Vorgänge im Inneren mit Leichtigkeit zu überwachen vermag.

Die Einzelzellen haben einen Luftraum von 25 bis 26 cbm ; im Saale für gemeinfame Haft treffen 12 chm Luftraum auf den Kopf. Flure, Aborte und Badezellen haben Heifswafferheizung, fämmtliche ¹ 2 3

übrigen Räume Feuerluftheizung mit me-chanifcher Drucklüftung³⁷⁰) ; bei 40 Grad C. Austritts-Temperatur kann hierbei ein Luftwechfel von rund 60cbm für die Stunde und

Fig. 368.

Arch. : Herrmann.

H-ji ii

■filii

Zelle

ftattfinden. Die Abführung der verdorbenen Luft erfolgt mittels Säuglüftung in direct aufwärts bis zum Dachboden geführten Abluft-Canälen, welche am Fufs-boden der einzelnen Räume beginnen und im Dachraume in lothrechte, neben den Scliornfteinrohren angelegte und mit Saugköpfen verfehene Saugfchlote ausmünden. Die Fenfter der Einzelzellen haben die übliche Gröfse und Einrichtung, aber keine Vergitterung.

Koft, reine Wäfche,

Gas, Wafler und Heizmaterial werden der Anftalt für Jugendliche von der Haupt-anftalt geliefert ; ein Verkehr zwifchen jugendlichen und er-wachfenen Gefangenen findet hierbei nicht ftatt ; die Einrichtung einer befon-deren Koch- und Wafchküche und der übrigen Anlagen für den Haushalt war dadurch überflüffig. Erkrankte jugendliche Gefangenen werden in leichteren Krankheitsfällen in ihren Einzelzellen behandelt, in fchwereren nach dem

allgemeinen Lazareth der Straf-Anftalt gebracht. Sie können dort, wenn es ihr Zuftand geftattet, ebenfalls in Einzelhaft und getrennt von den erwachfenen Gefangenen gehalten werden.

■3 P

□ran

□am

Œi

*•-

j:

IS

Fig. 369.

Gal ei l

₀ G- a 1 e r i e

I. Obergefchofs.

ii

31

r.

!•

ü¹

.r

Querfchnitt³⁶⁹).

1:250

7    8    9    10    11

[ ■ I ■ 'l-H-++

Z e 1 len

Z

C a lerie

MIM

Gal e r i e j

10 987651321 0

riV

I'

ES

15™

Fig. 370.

e jl|

TL

V21

e I Ti

IE

; eJ Ist

i --. i.......

i gjLsTeTfo'r

Erdgefchofs ³⁶³).

Î: 500

10

15

20™

Gefängnifs für jugendliche Straf-Gefangene in der Straf-Anftalt am Plötzen-See

bei Berlin.

370) Ueber Heizung und Lüftung diefer Straf-Anftalt vergl.: Zeitfcbr. f. Bauw. 1881, S. 162 bis 167.

3§4

Bauart, Einrichtung und Ausftattung des Hanfes, durchweg im Charakter des Bedürfnifsbaues gehalten, unterfcheiden fich nicht wefentlich von den im vorhergehenden Kapitel befchriebenen Gefängnifs-anlagen. Die Baukoften (ausfchl. der Koften für Mobilien, Bekleidungsgegenftände, Regulirung und Beteiligung der Höfe, fo wie für Bauleitung) betrugen 313785 Mark; hiervon entfallen auf 1 qm überbauter Grundfläche 372,20 Mark und auf 1 cbm umbauten Raum (von Oberkante Banket bis Oberkante Haupt-gefims gerechnet) 23,70 Mark. Da das Haus 106 jugendliche Sträflinge aufzunehmen vermag, fo ergeben fich hiernach für einen Gefangenen rund 2960 Mark Baukoften.

Von anderen, lediglich nach dem Syftem der Einzelhaft eingerichteten An-ftalten für jugendliche Sträflinge feien erwähnt die zu St. Hubert und Namur in Belgien und von la petite Roquette zu Paris.

c) Erziehungs- und Befferungs-Anftalten für verwahrloste Kinder.

348.

Beltimmung

und

Wefen.

Die oft wiederkehrende Beobachtung, dafs in gewiffen Schichten der Bevölkerung das Verbrechen als eine Art moralifcher Epidemie auftritt, fich ftets von Neuem erzeugt und in einzelnen Fällen fich von den Aeltern auf die Kinder fortpflanzt, befeftigte in neuerer Zeit immer mehr die Anficht, dafs der Staat fich nicht auf die Beftrafung der fertigen Verbrecher befchränken dürfe, fondern der Entwickelung des Verbrecherthumes unter der heranwachfenden Jugend entgegenwirken mtiffe.

In Erkenntnifs diefer Obliegenheit des Staates hat das Strafgefetzbuch für das Deutfche Reich geeignete Beftimmungen getroffen.

Nach §.55 können Perfonen unter 12 Jahren wegen Begehung einer unter das Strafgefetz fallenden Handlung zwar flrafrechtlich nicht verfolgt werden, wohl aber von Obrigkeitswegen zur Zwangserziehung in geeigneten Familien oder Befferungs-Anftalten untergebracht werden, wenn dies zur Verhütung weiterer fittlichen Verwahrlofung erforderlich ift.

Nach §. 56 müffen auch folche jugendliche Angefchuldigten, welche zu einer Zeit, als fie bereits das 12., aber noch nicht das 18. Jahr vollendet hatten, eine ftrafbare Handlung begangen haben, indefs bei Begehung derfelben die zur Erkenntnifs ihrer Strafbarkeit erforderliche Einficht nicht befafsen, frei ge-fprochen werden. In dem Urtheil ift jedoch zu beftimmen, ob der Angefcliuldigte feiner Familie iiber-wiefen oder in eine Erziehungs- oder Befferungs-Anftalt gebracht wmrden foll. In der Anftalt ift er fo lange zu behalten, als die derfelben vorgefetzte Verwaltungsbehörde folches für erforderlich erachtet, jedoch nicht über das vollendete 20. Lebensjahr.

Hierdurch ift, nachdem einzelne deutfehen Staaten fchon feit Jahren auf dem Wege der Gefetzgebung auf diefem Gebiete vorgegangen find, allen Landestheilen und gröfseren Gemeindeverbänden im Deutfehen Reiche die Verpflichtung auferlegt, nach Mafsgabe der landesgefetzlichen Vorfchriften für die Zwangserziehung verwahrloster Kinder zu forgen. In fo weit es an Gelegenheit fehlt, die Unterbringung derfelben durch Abkommen mit geeigneten Familien, Vereinen und Privaten zu bewirken, mufs dies durch Errichtung öffentlicher Erziehungs- und Befferungs-Anftalten Seitens der Staaten und gröfseren Städte gefchehen.

Die auf dem Wege der Privatwohlthätigkeit begründeten fog. Rettungshaufer verfolgen ähnliche Zwecke ; fie haben fchon feit vielen Jahren höchft fegensreich auf diefem Gebiete gewirkt, find aber für das allerorts nach Anwendung des Gefetzes fich herausftellende Bedtirfnifs bei Weitem nicht ausreichend.

Erziehungs- und Befferungs-Anftalten füllen für eine je nach Erfordernifs gröfsere oder geringere Zahl von Zöglingen (Corrigenden) eingerichtet fein und nicht den Charakter von Gefängniffen haben. Auch follen diefelben mit Landwirth-fchaftsbetrieb verbunden werden.

Nach einer vom preufsifchen Minifter des Inneren getroffenen Verfügung vom 12. December 1882 füllen auf je 3 Zöglinge Garten- oder Ackerflächen von etwa 25 a gerechnet und die zu errichtenden Er-ziehungshäufer zur Aufnahme von mindeflens 20 Zöglingen bemeffen werden.

3^5

Auch in unferen Nachbarländern, namentlich in Frankreich und Belgien, find längft ähnliche Gefetze, wie die obigen, erlaffen und geeignete Erziehungs- und Befferungshäufer für jugendliche Verwahrloste errichtet worden. Die Befferung der-felben wird, dort wie hier, am zweckmäfsigften in Anftalten, die fern von Städten gelegen find, durch gemeinfchaftliche Erziehung unter Ausfchlufs der Einzelhaft und durch einen an landwirthfchaftliche Thätigkeit fich anfchliefsenden Unterricht in Gewerben und Handarbeiten bewirkt.

Dies führte zur Errichtung landwirthfchaftlicher Colonien als Erziehungs- und Befferungs-Anftalten für verwahrloste Kinder, in Frankreich und Belgien colonies agricoles de reforme genannt, im Gegenfatz zu den établifj'ements pénitentiaires.

In Berückfichtigung der dürftigen Verhältniffe, aus denen die Zöglinge (colons) folcher Anftalten hervorgegangen find und in denen fie vorausftchtlich bleiben werden, foll ihnen nur die einfachfte Erziehung zu Theil werden ; fie follen an ein arbeitfames Leben gewöhnt und mit den nothwendigen Kenntniffen ausgeriiftet werden, um fich felbft im Leben fortbringen zu können. Kräftigung der Gefundheit, Aneignung der Widerftandsfähigkeit gegen den Wechfel der Witterung find ein wefentliches Erfordernifs hierzu.

Den Zöglingen, welche zum gröfseren Theile fchon als Kinder in die Welt hinausgeftofsen waren, foll Vertrauen zu den Beamten der Anftalt eingeflöfst werden, die ihnen nicht als Gefängnifshüter, fondern als Freunde und Befchützer gegenüber flehen.

Durch ftrenge Zucht und militärifche Disciplin follen fie zu einem geordneten Leben, gleichzeitig aber zu freier, felbftändiger Thätigkeit erzogen werden und Freude an der Arbeit empfinden lernen.

Der Grundcharakter der genannten, in jeder Hinficht der Oeffentlichkeit und dem Gemeinwohle dienenden Anftalten ift fomit der entfchiedenfte Gegenfatz von den unter b gefchilderten Straf-Anftalten ; es find, wie bereits erwähnt, meift landwirthfchaftliche Colonien (mit Unterricht in den nothwendigften Gewerben und Handarbeiten verbunden), Anftalten, die durch ihre Lage, abfeits von Städten und Dörfern, die Zöglinge vor der Berührung mit fchlechten Elementen der Aufsenwelt fchiitzen, durch die landwirthfchaftliche Thätigkeit die körperliche Entwickelung derfelben fördern und durch die fonftigen Einrichtungen es ermöglichen, die Zöglinge in den nothwendigften Elementarkenntniffen und in praktifchen Thätigkeiten, namentlich in den hauptfächlich auf dem Lande vorkommenden handwerksmäfsigen Arbeiten, zu unterrichten.

Als Mufter-Anftalten folcher Colonien können hier angeführt werden: das von Wiehern in Horn bei Hamburg 1833 gegründete fog. »Rauhe Haus«, die fo berühmt gewordenen landwirthfchaftlichen Colonien zu Mettray bei Tours und zu Val d’Yvères in Frankreich, die Ackerbau-Colonie zu Oftwald bei Strafsburg i. E. und die écoles de reforme zu Ruyfslede, Beernem und Wynghene in Belgien, in welch letzterer mit der landwirthfchaftlichen Thätigkeit noch die Ausbildung für den Matrofendienft verbunden worden ift.

Das erftgenannte »Rauhe Haus«⁴) umfafft im Ganzen 42 Anftalten, in denen 1882 ungefähr 1600 Kinder untergebracht waren; es enthält dermalen neben der eigentlichen Kinderanftalt nicht nur ein ftark befuchtes Penlionat mit Gymnafial- und Real-Abtheilung ; fondern es bildet auch in den »Brüdern des Rauhen Hautes« Vorfteher von Rettungs-Anftalten, Herbergen zur Heimath, Stadt- und Hafen-Miffionäre, Coloniften-Prediger, Colporteure, Kranken- und Gefangenenpfleger etc. aus und fendet diefelben zur Thätigkeit nach den Grundfätzen der Anftalt hinaus.

Höchft bemerkenswerth find auch die Werner fchen Rettungs-Anftalten »Zum Bruderhaus« zu Reutlingen.

Mit Errichtung derfelben wurde 1834 von Werjier begonnen, der von Anfang an den Grundfatz, dafs die Arbeit nicht nur ein wichtiges Erziehungsmittel fei, fondern auch zur Befchaffung der zum Unterhalt

25

349-

Mufter-

Anftalten.

der Kinder erforderlichen Mittel einen wefentlichen Theil beitragen miiffe, durchführte. An die zuerft in Walddorf bei Reutlingen gegründete Kleinkinder- und Arbeitsfchule fchlofs fich fchon 1838 eine »Rettungs-Anftalt für verwahrloste Kinder« an, mit welcher Werner 1840 nach Reutlingen überzog. Werner's Schöpfungen find nicht auf letztere Stadt befchränkt geblieben ; fie umfaffen 24 Anflalten mit rund 2000 Perfonen und 2000 Morgen Grundfläche; fie befitzen einen Werth von etwa 2¹!* Millionen Mark ³⁷²).

3S°-

Bauliche

Anlage.

Die bauliche Anlage diefer Erziehungs- und Befferungs-Anflalten gleicht in allem Wefentlichen den in Art. 327 bis 336 (S. 361 ff.) befchriebenen Einrichtungen der Zwangs-Arbeitshäufer. Hinfichtlich der Grundrifsanordnung ift das Cafernen-Syftem vom Häufergruppen- oder Pavillon-Syftem zu unterfcheiden. Das Cafernen-Syftem vereinigt fämmtliche zur Anllalt gehörigen Abtheilungen in einem einzigen Haufe, welches nach den in Art. 330 (S. 362) aufgeftellten Grundfätzen geplant ift. Beim Häufer-Gruppenbau oder Pavillon-Syftem befteht die Anftalt aus einer Anzahl von Einzelhäufern, jedes für eine befchränkte Zahl von Zöglingen, bezw. für allgemeine Benutzung, für Verwaltungs- und Wirthfchaftszwecke etc. beftimmt, welche auf dem durch Garten-Anlagen gefchmiickten Gelände in mehr oder weniger freier Gruppirung vertheilt find. Die Grundrifsanordnung ift nach einem der in Art. 331 bis 333 (S. 362) befchriebenen Typen gebildet. Das Hauptgebäude, im Mittelpunkte der Anlage, pflegt Kirche, Muflk- und Hörfaal, Sitzungs- und Gefchäftszimmer, mitunter auch Dienftwohnungen der Beamten, und die Wirthfchaftsabtlieilung zu enthalten, falls diefe nicht in befonderen Häufern untergebracht find. Bäder, Krankenabtheilung etc. bilden Gebäude für fleh.

Bei beiden Grundrifs - Sy ftemen, fowohl beim Cafernenbau, als beim Häufer-Gruppenbau, ift die Anordnung vor Allem mit Rtickficht auf ftrenge Trennung der Kinder nach Gefchlechtern, fodann aber auch in folcher Weife zu treffen, dafs diejenigen jugendlichen Perfonen, die bereits ftrafbare Handlungen begangen haben, von anderen, die zwar verwahrlost, aber noch nicht Verbrecher geworden find, ab-gefondert werden können. Die Kinder find zu diefem Zwecke in einzelnen Abtheilungen des Baues untergebracht, jede derfelben umfafft eine unter der Leitung eines befonderen Erziehers ftehende Familie, deren Zahl verfchieden grofs, von 12 bis 50 Zöglingen bemeffen ift. Diefe Abfonderung der einzelnen Abtheilungen der Anftalt ift naturgemäfs beim Häufer-Gruppenbau viel leichter durchzuführen, als beim Cafernenbau. Beide Syfteme find durch die nachfolgenden Beifpiele verdeutlicht.

351-

Erziehungshaus zu Vechta.

Ein kleines, ausfchliefslich für Aufnahme von Knaben beftimmtes Erziehungshaus ift zu Vechta, in Folge des 1879 für das Grofsherzogthum Oldenburg erlaffenen Gefetzes über die Zwangserziehung verwahrloster Kinder, 1880—81 von Wege erbaut worden und unter Aufficht der Direction der Straf-Anflalten gefleht, im Uebrigen aber von letzteren und dem Zwangs-Arbeitshaufe vollftändig getrennt (Fig. 371 11. 372 a73).

Diefe Anftalt ift, von den Hauptverkehrsftrafsen des Ortes entfernt, an der Oftfeite der ehemaligen Feftung auf einem Grundftück erbaut, das an zwei Seiten von Wallgräben, an der dritten vom Officialats-Garten umgeben und an der vierten Seite (Weften) durch eine Einfriedigung abgefchloffen ift. Ein grofser Garten dient zur Befchäftigung der Zöglinge.

Das zweigefchoffige Hauptgebäude, deffen Eintheilung im Einzelnen aus den neben flehenden Grundriffen hervorgeht, wird durch den an der Vorder- und Riickfeite vorfpringenden Mittelbau mit Eingang und Treppenhaus in zwei Theile gefchieden. Der Theil links enthält im Erdgefchofs die mit befonderem

S«/

Eingänge verfehene Wohnung des Hausvaters, im Obergefchofs darüber Schul- und Efszimmer (5,7 X 5,4 m), zwei Strafzellen (je 2,65 X 2,00 m), ein Krankenzimmer (3,35 X 3,25 m), fo wie ein Bade- und Wafchzimmer (4,43 X 3,35 m) ; im Theile rechts vom Eingang liegen im Erdgefchofs ein Arbeitsfaal (7,80 X 5,65 m) nebft Materialkammer und Gefchäftszimmer für die Beamten, im Obergefchofs ein Schlaffaal für 22 Betten (8,9 X 7,8 m). Die Schlafräume für den Hausvater, bezw. den Auffeher (je 4,2 X 2,e m) find im Mittelbau an der Rück- und Vorderfeite angeordnet und mit dem nebenan liegenden Schlaffaal durch Thüren ver-

Fig. 372.

ïlg. 371 •

■- i T: ; f.

KtlcTiB!

Stute

Art eits s aal

St

Iffotuumn al

Arcli. :

üute

Gsrs ic^ił

"... 21,15. . ■*

|vbrr aunfl

^orplatzf

IgflM

Wege.

IB!'

S cJnil und.

E sszimfc?]

e-

Krank. Ilwascïi-j zia. I lhi.Badei.

ffeëTz'dSS

»orra™

HP

ei (23 123

17^1

Erdgefchofs.

1:500

Obergefchofs.

15

20"«

Erziehungshaus zu Vechta s‘³).

bunden, fo wie mit Fenftern in den Scheidemauern verfehen, durch welche der Raum von den Betten aus überblickt werden kann.

Eigene Koch- und Wafchküche waren für die Anftalt nicht erforderlich, da das in der Nähe gelegene Weiber-Gefängnifs hinreichend grofse Koch- und Wafch-Einrichtungen befitzt, um auch Speifen und Wäfche für das Erziehungshaus liefern zu können.

Das Hauptgebäude ift in Backflein-Rohbau mit Schieferdach hergeftellt; das nur 83,2 üm Grundfläche bedeckende Nebengebäude, welches Stallung für 2 Kühe, für Hühner und Enten, einen Gerätheraum, Holzlager und die Aborte enthält, befteht aus einem mit Pappdach überdeckten Fachwerksbau. Alle Arbeiten, mit Ausnahme des Schieferdaches, der Blitzableiter und Pumpen, find von Gefangenen angefertigt und die Bauftoffe durch Anflaltsgefpanne angeliefert. Die Baukoften haben für das Hauptgebäude 16300 Mark, für das Nebengebäude 800 Mark, im Ganzen nur 17 100 Mark betragen. Die innere Einrichtung muffte thunlichfl eingefchränkt werden, hat fich aber, trotz der geringen Abmeffungen einzelner Räume, zur Aufnahme von 26 Knaben geeignet erwiefen. Hinter dem Nebengebäude befindet fich der Turnplatz, weiterhin Baumfchule und Gemtifegarten. Vor dem Plauptgebäude erftrecken fich Gartenanlagen der Anftalt und ein befonderer, für den Auffeher abgegrenzter Garten, bis zu dem nach Vechta führenden Wege.

352-

Erziehungshaus am Urban zu Berlin.

Bei gröfseren Anfhalten ift die Vereinigung fämmtlicher Abtheilungen der-felben in einem einzigen, in fich gefchloffenen Baukörper mit Mifsftänden verknüpft; die Abfonderung der verfchiedenen Claffen von Zöglingen ift fchwierig und insbesondere der freie Zutritt von Licht und Luft kaum zu bewirken. Andererfeits ift nicht zu verkennen, dafs bei Anwendung des Häufer-Gruppenbaues nicht allein die Anlagekoften bedeutender, fondera auch Verwaltung und Beauffichtigung Sehr erfchwert werden. Diefe müffen aber bei Zöglingen, die zum Theile Schon mit den Strafgefetzen in Widerftreit gekommen find, befonders ftraff durchgeführt fein und von einem Mittelpunkte ausgehen.

In Rückficht auf diefe und ähnliche Erwägungen hat man fich auch beim Neubau einzelner neueren und gröfseren Erziehungs- und Befferungs-Anftalten für die Wahl des Cafernen-Syftems entschieden.

Dies war der Fall bei Errichtung des Erziehungshau Ses für Sittlich verwahrloste Kinder am Urban zu Berlin ³⁷⁴), welches Eigenthum eines feit 1824 beftehenden Vereines ift und 1863—65 nach dem Entwurf und unter der Leitung Möller s ausgeführt - wurde.

Nach: Zeitfeh. f. Bauw. 1868, S. 147; Bl. 20—25 — ferner: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 211.

k.

==c

Sk

rv

cr>

-r.

SM

M:

k.

S*»

<<£•

o*

□□□ □□□ ÜÜÜÜ □□□

Schlaf-Saal r-r-4 Schlaf-Saal    j r

□□□ □□!]□□□ □□□LL

für 20 Knaben

nun

für 20 Knaben

nun

unjd

^asjc h -I

IV“

wtiieX y

kammet^X

BV

C~0

I Ü^Wohnfi'iramet-lQl¹⁰-³ Wohnzimmer

für 20 Knaben D für 20 Knaben

C orridoi

i'-U B

Fig. 373-

II. Obergefchols.

.Bei-und. Pest-Saal

□□o|

ÜÜO

> □

ig

I D

ODO

QOûl

rig. 374-

I. Obergefchofs.

Stube

Stube

Stube

sroioac

Wohnung des Jns

Küche

Spei3ek I il?s Wohnzimmer

Cur 20 Knaben

Registratur

Bureau

Stube

T

M föl|£ntree

Corriiiot

ConferBnz-Saal

rr

¥>

il

z>

Æfl

e>

\4%1 QDD □□□[

^ 1    - Schlaf-Saal

□□□ uuum

fur 20 Mädchen

nn

C ] r rJidjoT

Wohnung-<î

Lehrers []

£*!“ Wohnzimmer

für 20 Mädchen.

Closett

' —71

I //

1%

°cA

r-

c.

c- Yfl

rvv

■11''

MM

ęriiiip]

Xi

■■■

ifA

Ir

2-~

1:500

S-Ł

sS

v%

t>

\\

Fig. 375-

Erdgefchofs.

⁵\

w?

y<

WF

Wohnung d

1,^

-r

i“

i,

Aren. :

Möller.

lii >? I

/-X

-JP .= yTRui

ÏXly

F=är

Erziehungshaus für fittlich verwahrloste Kinder am Urban zu Berlin ³⁷⁵).

,v

iV

iv°

r'X

<¥x

Xe

X ,x

Die eigenthümliche Grundform , ein Mittelbau mit zwei ftumpfwinkelig gebrochenen Flügeln, war bedingt durch die Lage des 4,r ha grofsen Grund-ftückes an einem freien Platze und an den beiderfeitigen Strafsenfluchten. Das Gebäude enthält aufser dem durchgehenden Keller-gefchofs ein Erdgefchofs, I. und II. Obergefchofs (Fig. 373 bis 375 ³⁷⁵) u°d dient zur Aufnahme von 120 Knaben und 60 Mädchen , die in zwei von einander getrennten Gebäudetheilen erzogen werden. Die Zöglinge find in Familien zu 20 Köpfen, alfo in 6 Knaben- und 3 Mädchenfamilien gruppirt. Die Wohn-und Schlafräume der einzelnen Familien find getrennt, Speife-und Arbeitsfäle gemeinfchaftlich ; auch der Betfaal ift zur Vereinigung fämmtlicher Anftaltszög-linge beftimmt.

Der Eingang liegt in der Hauptaxe des Haufes, im vorgelegten Mittelbau, der im Erdgefchofs die Flurhalle nebft 2 Wohnungen für Lehrer, im I. Obergefchofs Sitzungsfaal, Ge-fchäftszimmer und Wohnung des Infpectors, im II. Obergefchofs den Betfaal umfafft. Im rechten Flügel befindet fich die Knaben-Anftalt ; jeder der 6 Familien fleht ein Erzieher vor, der Tag und Nacht die Aufficht zu führen und in den Handarbeiten zu unterrichten hat. Im Erdgefchofs befinden fich der Speife- und Arbeitsfaal, fo wie 3 Schulzimmer, im I. Obergefchofs 6 Wohnzimmer , eben fo viele Kleiderkammern und eine kleine Kran-ken-Anftalt, im II. Obergefchofs 6 Schlaffäle, fo wie die zugleich als Flurgänge dienenden Wafch-und Putzräume ; die Wafchbecken (je für 2 Knaben) mit Zu- und Abflufs verfehen, find in einem Tifche längs der Frontwand eingefügt. Das Kellergefchofs enthält aufser den Räumen für Brenn-

ätö) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1868, Bl. 21 u. 22.

ftoffe, fo wie einer Pförtner- und Gärtnerwohnung, noch eine Schuhmacherei für die Knaben und eine Bade-Anftalt. Der linke, faft gleich grofse Flügel, in welchem die Mädchen-Anftalt liegt, ift ganz ähnlich eingerichtet, enthält jedoch in den unteren Gefchoffen aufser den nöthigen Schul-, Speife-, Schlaflalen etc. der Zöglinge, die für Speifenbereitung und Wäfcherei erforderlichen Räume, fo wie die Wohnung einer Wirthfchafterin. Der im IT. Obergefchofs verfügbare Raum ift für die nach dem Hauptfaale führende Haupttreppe, Bedürfnifsräume während der Nacht, einen kleinen Gerätheraum und den Boden zum Trocknen der Wäfche verwendet.

Die zu Grunde gelegten Abmeffungen der Räume betragen auf einen Kopf : in den Speifefälen 1,2 bis 1,5 qm, in den Schulzimmern lqm, in den Wohnzimmern 2,5 üm, in den Schlafzimmern 3qm; die Gefchofshöhe beträgt 4,os m (von und bis Fufsboden-Oberkante) ; die Balken der 7,85 m tiefen Zimmer find durch Träger unterftützt.

Die überwölbten und nach Norden gelegenen, 2,5 m breiten Flurgänge fichern ausreichende Lüftung der Räume, fo dafs zu diefem Zwecke im Uebrigen nur die einfachften Vorkehrungen angelegt find. Die Heizung gefchieht mittels Kachelöfen. Auch in der Kochküche und Wäfcherei durften keine Einrichtungen getroffen werden, die von den in gewöhnlichen Haushaltungen üblichen wefentlich abweichen, um nicht den Zweck, die weiblichen Zöglinge für ihren künftigen Beruf vorzubilden, zu verfehlen. Die Waffer-verforgung des Gebäudes gefchieht durch eine von den Knaben leicht in Bewegung zu fetzende Pumpe. Die gröfseren, mit Tonnen zur Abfuhr verfehenen Abort-Anlagen find neben den Wirthfchaftsgebäuden auf den Plöfen angeordnet.

Das Gebäude ift im Aeufseren in Backftein-Rohbau, mit mäfsiger Anwendung von Terracotten zu den Gefimfen der Vorderfeiten, ausgeführt; Mittelbau und Eckbauten überragen die etwas zurückliegenden Flügel; die Fenfter find halbkreisförmig gefchloffen. Der innere Ausbau ift felbftverftändlich fehr einfach; doch hat der Betfaal eine würdige Ausftattung erhalten.

Die Gefammtbaukoften haben (einfchl. der Koften für Gitter-Grenzzäune und Mauern, Garten-, Wege- und Strafsenanlagen) ungefähr 375000 Mark betragen, wovon etwa 315000 Mark auf das Hauptgebäude nebft Ausrüftung deffelben mit einer Orgel, Uhr, Gas- und Wafferleitung, Einrichtung von Hausund Wir thfchaftsräumen zu rechnen find. Hiernach entfallen auf einen Zögling 1750 Mark für das Hauptgebäude und 2083 Mark für die Gefammtanlage.

353-

Erziehungs-

Anftalt

Die Brandenburgifche Provinzial-Schul- und Erziehungs-Anftalt zu Strausberg ift auf einem aufserhalb der Stadt gelegenen, wegen feiner gefunden Lage wohl zu Strausberg, geeigneten Grundftück von ungefähr 1 ^3 ha errichtet und befteht aus einem Hauptgebäude , das für die Aufnahme von 180 Knaben und 60 Mädchen von Bluth geplant ift, und den zugehörigen Nebengebäuden (Fig. 376 u. 377 ⁵).

Die gewählte Grundrifsanordnung der Anftalt läfft das Beftreben erkennen, eine möglichft wirkfame Abfonderung der beiden Hauptabtheilungen zu erzielen. Das Vordergebäude hat über einem hohen Sockel und dem Erdgefchofs 2 Stockwerke, der damit verbundene, rückwärtige Flügel aufser dem Sockel- und Erdgefchofs nur 1 Obergefchofs erhalten. Der linke Seitenflügel des Vorderhaufes enthält die Mädchen-Abtheilung und ift mit einem Ausgange nach dem für diefe beftimmten Spazier- und Spielhofe verfehen. Die Knaben-Abtheilung nimmt den rechtwinkelig zum Vorderhaufe gerichteten Flügel, der feine Zugänge von dem für die Knaben beftimmten Spazier- und Spielhofe erhalten hat, ein. Diefer Flügel trennt fomit die Höfe für die beiden Gefchlechter von einander. Im Mittelbau, fo wie im rechten Seitenflügel des Vorderhaufes befinden fich die Wohnungen des Infpectors, des Pförtners, der Lehrerin und 4 ver-heiratheter Lehrer (jede der letzteren, beftehend aus 3 Zimmern, Küche, 2 Kammern und Abort), aufserdem 3 Schulclaffen ; 2 andere Schulclaffen, von diefen getrennt, um Störungen des Unterrichtes zu vermeiden, befinden fich am Ende des Knabenhaufes. Der in diefen Mittelbau führende Haupteingang ift zugleich der einzige Weg, der von aufsen in das Innere der Anftalt führt; alle übrigen Zugänge find, um dem unerlaubten Verkehr der inhaftirten Kinder mit der Aufsenwelt möglichft vorzubeugen , nach den inneren Höfen der Anftalt gelegt. Die im I. Obergefchofs gewählte Lage der Wohnung des Infpectors ermöglicht demfelben , mittels der von hier aus abzweigenden Gänge und Treppen, auf kürzeftem Wege fowohl zu den Knaben- und Mädchen-Abtheilungen, als auch nach den Schulclaffen zu gelangen.

Die Tages-Aufenthaltsräume find für je 30 Knaben, bezw. für je 20 Mädchen, die Schlaffäle je für 2 folcher Familien, alfo bezw. für 60 Knaben und 40 Mädchen bemeffen. Da in jedem Schlaffaal nur einer der Erzieher fchläft, fo ift blofs die Hälfte der letzteren während der Nachtzeit in Anfpruch ge-

•o

Qo

Fig. 376.

s-

co M

V'

Æææ^

Lageplan.

1: 2 000

■s

■s

S-

■s

a]

Mal

S c fi u 1 -IC lassen

n|n

eli ei

Fig- 377-

□In

MJ

lü

IO

Legende zum Lageplan.

p:

<v

pT

Pt

b~*

A.    Hauptgebäude.

B.    Fliigelbau für Knaben.

C.    Lazareth.

D.    Stallungen.

E.    Turnhalle.

F.    Aborte für Mädchen.

G.    Afche- und Müllkaften. //. Aborte für Knaben.

J. Pumpenhaus.

K. Dunggrube.

Arch. : Bluth.

W 0 Jl-

pungl

L e Tl t e -

P fort-

□lü

CD

1 si - Ur e r s

Erdgefchofs des Hauptgebäudes und des Flügelbaues für Knaben. 1:500

<0 987654321 0

10

20m

-f-

Brandenburgifche Provinzial-Schul- und Erziehungs-Anftalt zu Strausberg ³⁷⁶).

nommen. Die Tagräume für je 30 Knaben erhielten Abmeffungen von 8,50 X 8,15 m = 69,3 üm bei 3,75 m Höhe, fo dafs darin für den Kopf 2,3 üm Grundfläche und rund 8,7 cbm Luftraum vorhanden find. Die Schlaffäle für je 60 Knaben bieten für den Kopf 3,6 Grundfläche und 13,5 cbm Luftraum dar. Die Tagräume für je 20 Mädchen wurden mit Rückficht darauf, dafs diefe vielfach mit Näharbeiten befchäftigt werden, welche gröfseren Raum beanfpruchen, für den Kopf mit 2,6 bis 3,5 Grundfläche, bei einem Luftraum von 9,7 bis 13 cbm, verfehen, während in den Schlaffälen der Mädchen für den Kopf eine Grundfläche von durchfchnittlich 5 üm mit einem Luftraum von 18,7 cbm vorhanden ift. Diefe Räume haben fleh nicht allein zur Aufnahme der dem Entwurf zu Grunde gelegten Zahl von zufammen 240 Zöglingen als genügend erwiefen, fondera geftatten thatfächlich die Belegung der Anftalt mit im Ganzen 280 bis 300 Kindern, nämlich 4 oder 5 mehr in jedem Tagraum und 5 bis 10 mehr in jedem der Schlaffäle. Nach diefer inzwifchen eingeführten flärkeren Belegung find in den Schlafräumen der Knaben durchfchnittlich 3,2 qm Grundfläche bei 12 cbm Luftraum und in denen der Mädchen 3,8 bei 14 cbm Luftraum für jedes Bett vorhanden. Die geräumigen Gänge, welche zu den Sälen führen, boten Gelegenheit, an den Wänden gegenüber den Schlafräumen die Wafch-Einrichtungen für die Kinder anzubringen. In den Abtheilungen für Knaben, wie für Mädchen find in jedem Gefchofs die nöthigen Aborte, welche indefs vorzugsweife nur von unpäfslichen Kindern und zur Nachtzeit benutzt werden follen, angelegt. Diefe, gleich wie die Aborte fämmtlicher Wohnungen, find mit Wafferfpülung verfehen. Für den Gebrauch bei Tag dienen befondere, in den Hofräumen errichtete Aborte.

Die Heizung fämmtlicher Dienftwohnungen erfolgt mittels Kachelöfen, diejenige der Schulclaffen,

der Tagräume, der Arbeitsräume und der neben den Schlaffälen gelegenen Gänge durch Füllöfen, welche frifche

von aufsen angefaugte Luft den Räumen erwärmt zuführen ; nach Bedürfnifs kann auch bei Abftellung der Zuluft-Canäle die Zimmerluft in Umlauf gebracht werden. Die Schlaffäle felbft werden nicht geheizt, die Thüren derfelben nach den geheizten Gängen aber offen gehalten. Zur Lüftung der Räume dienen Abluftrohre, welche neben den Schornfteinrohren angelegt und von diefen durch eine Wand von gufseifernen Platten getrennt find.

Die Kochküche der Anftalt nebft Spülküche und Gemiife-Putzraum, fo wie der Speifefaal und die Bade-Anflalt für die Mädchen befinden fleh im Sockelgefchofs des Vorderhaufes ; ebendafelbft find Wohn-räume des Wirthfchafts-Perfonals und Keller für die Beamtenwohnungen angelegt. Im Sockelgefchofs des Knabenhaufes befindet fleh unter den drei zunächft dem Vordergebäude gelegenen Tagräumen der mit Kreuzgewölben aus Granitfäulen überfpannte Speifefaal für die Knaben. Die übrigen Räume des Sockel-gefchoffes in diefem Flügel enthalten die Bade-Anftalt für die Knaben, die Wafchküche nebft Trockenraum, Roll- und Plättftube. Zu letzteren Räumen führt ein befonderer Eingang, der keinerlei Verbindung mit den Räumen des Knabenhaufes hat.

Rechts vom Hauptgebäude auf der Grenzlinie des Knabenhofes ift ein befonderes Lazareth-Gebäude errichtet, das in 2 Gefchoffen die nöthigen Räume zur Aufnahme von 18 kranken Kindern enthält. Hieran fchliefst fleh ein Wirthfchaftsgebäude, in welchem die Viehhaltung der Anftalt (5 Kühe und eine Anzahl von Schweinen) untergebracht ift ; auch hat darin jeder der Beamten und Lehrer einen Holzfchuppen ixnd einen Schweineftall angewiefen erhalten. Im Anfchlufs an diefes Stallgebäude find die Aborte für Knaben angelegt. Der Stellung des Lazareth-Gebäudes entfprechend ift auf der anderen Seite des Vorderhaufes der Anftalt eine Turnhalle errichtet, hinter der fich die Aborte für die Mädchen befinden.

Ein in der Nähe des Hauptgebäudes hergeftellter Brunnen dient zur Wafferverforgung der Anftalt ; mittels einer Druckpumpe wird das Waffer durch die älteren Knaben vom Pumpenhaufe in die auf dem Dachboden des Vorderhaufes aufgeftellten Behälter gefördert, von wo aus daffelbe nach den verfchiedenen Abtheilungen, fo wie den Wohnungen geleitet wird. Jeder der von Mauern umfchloffenen Höfe hat einen Flächeninhalt von rund 18 a- Rings um das Anftaltsgehöft liegen zugehörige Ländereien, welche von den Zöglingen in Garten- und Acker-Cultur beftellt werden.

Sämmtliche Gebäude find bis zur Plinthe in gefprengten Feldfteinen, über derfelben in Backftein-Rohbau, unter mäfsiger Verwendung von Formfteinen und in Anlehnung an die Formen des gothifchen Stils, erbaut. Hierbei wurden fämmtliche Bauarbeiten , die Dachdecker-, Klempner- und Töpferarbeiten ausgenommen, durch die Häftlinge der Zwangsarbeits-Anftalt zu Strausberg hergeftellt; auch die zur Verwendung gekommenen Ziegel- und Formfteine find gröfstentheils von denfelben angefertigt. Die Baukoften haben fich unter diefen Umftänden für die zwar einfach, aber gut und zweckmäfsig ausgeführten Gebäude fehr mäfsig geftellt. Die Gefammtkoften haben (einfchl. Umwehrung, Pflafterung, Entwäfferung, Brunnenanlage etc.) 299031 Mark betragen. Hiervon entfallen auf das Hauptgebäude, deffen dreiftöckiges Vorderhaus 886,0 üm nnd deffen zweiflöckiges Hinterhaus 966,5 Grundfläche bedecken, 242830 Mark, fomit durchfchnittlich auf 1 qm 131,10 Mark, auf 1 cbm rund 10 Mark. Die Befchaffung des nöthigen Inventars

des Hauptgebäudes erforderte 7353 Mark. Bei der angegebenen Gefammtfumme von 299031 Mark ergiebt fich für die Zahl von 280 bis 300 Zöglingen ein Preis von rund 1000 Mark, bei 240 Zöglingen ein folcher von rund 1200 Mark für den Kopf.

354-

Ackerbau-Colonie za Oftwald.

Bezüglich der Ackerbau -Colonien foll hier eine kurze Befchreibung einiger ausgeführten Anlagen diefer Art folgen, zunächft der Ackerbau-Colonie zu Oftwald bei Strafsburg (Fig. 378 ³⁷⁷). Diefelbe ift eine der erften von Frankreich gegründeten Anhalten der in Rede flehenden Gattung und insbefondere bemerkenswerth durch die äufserfte Sparfamkeit ihrer baulichen Einrichtungen, welche es ermöglicht, darin eine gröfsere Zahl von Zöglingen mit einem ungemein geringen Aufwand unterzubringen.

Fig. 378.

Holz-Schuppen

t t t r i ii e

tizż "'irf

! © ;

Ackec-G-eräthe

• A.

nr

15 r u an. e jl

-U

G- a r t e n

’h

Kuk - 'S taili¹

Jung

["a. kl I.-. gj-y

1

TET

IttJLQS

*gr

Krank e

V e rLw_.a[l t u n g.

UT S "p *e 'i s b -’k’â "u Jm*e

ri-

uni

pOTtijerJa

S‘cTi'1 *a *f -"R." ä'u’m'e

j 13 0,0 0..

1:1000

10 8 6

LU-LU

10

20

30

10

50“

Ackerbau-Colonie zu Oftwald bei Strafsburg ³⁷⁷).

A.    Auffeher.

B.    Huffchmiede.

C.    Schreinerei.

D.    Arrefte.

E.    Bäckerei.

F.    Holzraum zu E.

G.    Mehl-Magazin.

H.    Futterküche.

J.    Umkleidekammer.

K.    Wagenfchuppen.

L.    Feuerfpritze.

M.    Wafchküche.

N.    Trockenraum.

O.    Schweineftall.

P.    Hühnerftall.

Q.    Häckfelkammer.

Die für diefe Anftalt errichteten Gebäude bedecken eine Grundfläche von 3700 ü™ und erforderten einen Aufwand von nur 141090 Mark (176363 Francs), wonach 1 qm auf 38,12 Mark (47,65 Francs) und der Bauaufwand für einen Zögling auf nur rund 600 Mark (750 Francs) zu flehen kommt. Zunächft auf Koften der Stadt Strafsburg erbaut, wurde die Colonie fpäter unter die Staatsanftalten aufgenommen.

Diefelbe liegt etwa 6km von der Stadt entfernt, unweit der Strafsburg-Bafeler Bahnlinie, und man gelangt zu derfelben durch ein mit Fruchtbäumen befetztes, als Garten angelegtes Vorland. 250 Zöglinge follen hier, in der doppelten Abficht, lieh moralifch zu verbeffern und zugleich nützlich zu machen, in landwirthfchaftlichen und gewerblichen Arbeiten, als Schmiede, Schloffer, Mechaniker, Wagner, Schreiner und Zimmerleute, unterrichtet werden.

Die von gerichtlicher Verurtheilung frei gefprochenen Knaben werden bis zum 20. Lebensjahre in der Anftalt untergebracht und in 3 Altersftufen abgetheilt, nämlich in eine folche von einem Alter bis zu 12 Jahren, eine zweite von 12 bis 15 und eine dritte von 15 bis 20 Jahren.

Zur Anftalt gehören 105 ha Land, und es theilt fich diefelbe in den Pachthof und die Gebäude für die Angeftellten und Zöglinge. Der Pachthof wird durch einen vom Staate ernannten Director verwaltet, dem 20 Auffeher zur Seite ftehen, ferner ein Geiftlicher und mehrere Schwellern. Der Staat zahlt für jeden Zögling täglich 56 Pfenn. (70 Centimes) und überläfft der Anftalt aufserdem die Verwerthung der Producte fämmtlicher Grundftücke. Nach Beftreitung fämmtlicher Ausgaben für Nahrung, Wohnung und die Gefammtunterhaltung der Anftalt ift noch ein täglicher Reingewinn von 6,4 Pfenn. (8 Centimes) verblieben.

Die Bauart ift die einfachfte und lparfamfte ; die Wandungen, welche nur die Breite eines Back-fteines zur Dicke haben, find verfchindelt, mit lufttrockenen Steinen ausgemauert und gegen innen vergypst, die Läden und das Dachwerk von Tannenholz, die Dächer mit Ziegeln gedeckt.

Legende zu Fig. 379.

/, /. Verwaltungsgebäude.

2.    2. Wohnhäufer für Coloniften

(nach Familien getheilt).

3.    Almofenhaus.

4.    Strafzellen.

3. Speifefaal f. d. Angeftellten.

6.    Schulfaal (darüber Wohnung der Angeftellten).

7.    Kirche.

8.    Strafabtheilung.

ç. Ausftellungshalle für die Er-zeugnifte der Colonie.

10.    Pächterwohnung.

11.    Milchkammern.

12.    12. Pferdeftälle.

13.    13. Kuhftall.

14.    Schweineftall.

13. Nebengebäude.

16.    Magazin.

17.    17. Aborte.

18.    Nachtwache.

Die Wohnungen des Directors und des Geiftlichen befinden fich im Obergefchofs des Verwaltungsgebäudes, diejenigen der Schwellern über den Bädern im Krankenhaufe und in der Schule. Von den Auffehern und Lehrern wohnt ein Theil in den eingefchoffigen Nebengebäuden A ; ein Auffeher fcliläft in der Krankenabtheilung, von den übrigen je zwei in den Schlaffälen der Zöglinge.

Behufs der Raumerfparnifs dienen die Schlaffäle zugleich als Speife-fäle, nachdem zuvor die Betten entfernt find, welche aus einerfeits an den Umfaffungswandungen, andererfeits an die Pfolten des Einbaues beteiligten Hängematten beftehen.

Die Capelle befindet fich an dem einen Ende der Schule und ift von diefer durch einen Vorhang getrennt, welcher während des Gottes-dienlles entfernt wird.

Die Schlaffäle, Kranken- und Schulzimmer find durch einander gegenüber flehende Fenfter, aufserdem noch durch befondere Luftzüge reichlich ventilirt.

Die Stallungen find zweireihig, mit einem 2m breiten Futtergang zwifchen den Ständen. Der Kuhftall hat eine lichte Höhe von 8m, der Pferde- und Ochfenllall eine folche von 4 m ; oberhalb der Stallungen befinden fich die Futterböden. Die Scheuer und die Trockenfchuppen nehmen den Hintergrund der Anlage ein. Inmitten der Scheuer befindet fich zu ebener Erde eine Drefchmafchine, zur Rechten derfelben ein Schuppen für Ackergeräthfchaften, zur Linken ein folcher für Brennholz. Das obere

Stockwerk, fowohl der Scheuer, als der Schuppen, dient zum Trocknen des Tabaks und des Plopfens, der beiden Haupterzeugniffe der Anftalt.

Der fo gut zufammenpaffenden Gefammtanlage fehlt nur ein gröfserer Wafferbehälter für den Fall eines Brandes, was um fo bedauerlicher ift, als der nächfte Flufs 800 m entfernt ift und die Pumpbrunnen nur eine unzureichende Menge Waffers zu liefern im Stande find.

Eben fo wichtig, als die Befchreibung der Bauart wäre die Kenntnifs der Reglements diefer Anftalt, welche hier mitzutheilen zu weit führen würde. Es kann in diefer Beziehung fowohl, als auch betreff der Statiftik der Anftalt nur auf die in der Fufsnote 377 genannte Quelle verwiefen werden.

355-

Ackerbau- u. Straf-Colonie

Nach denfelben Grundfätzen, wie die im vorhergehenden Artikel befchriebene Anftalt, ift die Ackerbau- und Straf-Colonie (colonie agricole et pénitentiaire) zu zu Mettray. Mettray (Fig. 379a78) nach den Plänen und unter der Leitung von Blouet 1839 und in den folgenden Jahren erbaut worden.

Die Ackerbau-Colonie zu Mettray ift zur Unterbringung folcher Angefchuldigten beftimmt, welche aus Mangel an Einficht in die Strafwürdigkeit ihrer Vergehen von den Gerichten frei gefprochen und

F’g- 379-

:î

minimiiniiiiiimmm

mnllimîniimmmii!!

r.

Ai

* * r i

imiiiiniiinmmiiimii |    .

ü jmiiliii Mi iüiüüimii

j3

«T

i3

CI

[i

..

a fT—ri.

-TV

J-v '

iS

.CCCCCC1 :    :f-

■cccccc! ; : 1 •

: L—

L hTTTTj

fTTTTîi r

......

cg£j!

;r~YYF

'y~~

ŁSlap

•O.

ai i l ' ii

\ ' fP -a '

T;.'

-Y:

V

LU

:'A

\-ł-i

J²

iścili

ir'--

E_

!LJ

: :i

i-⁷

IL

Mgp

- '.

y

?s:

si

PI

il;©

Q1

§k

'S

1=}

-J H

. 'ii

-■i

/À

Égal

1:1000

10 a 6 4 2 0

IIIIIIHIH-

10

20

.0J

ß0

Ackerbau- und Straf-Colonie zu Mettray ³ 79).

Arch. : Blouet.

Fig. 380.

’/lOOO n. Gr.

Hauptanficht zu Fig. 379 ³⁷⁹).

u4]n n n n n n r    n n n«na nHlni^i

"Sä

ïï

>•

früher verfchiedenen Central-Strafhäufern zur Befferung übergeben worden waren, nunmehr aber von der Regierung der für die Colonie Mettray gebildeten Wohlthätigkeitsgefellfchaft auf 3 Jahre überlaffen wurden.

Die Anftalt zu Mettray kann 500 Zöglinge aufnehmen und ift nach dem Gruppen-Syftem, mit einer Anzahl (10) abgefonderter Wohngebäude erbaut, von welchen jedes 50 Zöglinge mit einem Hausvater und zwei Unterlehrern aufzunehmen beftimmt ift. Inmitten diefer in angemeffenen Abftänden von einander erbauten, für Zöglinge beftimmten Gebäude befindet fich die Kirche, mit derfelben verbunden eine Anzahl Strafzellen, das quartier de punition. In der Nähe des Einganges find die Verwaltungsgebäude mit der Wohnung des Directors, feitwärts von der Kirche einerfeits die Schule, andererfeits ein Magazin zur Ausftellung von Producten der Colonie, hinter der Kirche aber die Vieh-, Pferde- und Schweineftälle, die Milchkammern, die Scheune und verfchiedene Schuppen zur Aufbewahrung von Ackergeräthen etc. errichtet.

Beim Bau der Anftalt, zu welchem, wo immer möglich, die in der Nähe zu beziehenden Bauftoffe verwendet wurden, und welcher in einfachfter Weife aus Werk- und Backfteinen, Holz etc. ausgeführt ift, haben bei der Planirung des Terrains und anderen einfachen Arbeiten fchon die künftigen Zöglinge mitgewirkt. Die Gefammtkoften belaufen fich auf 315200 Mark (394000 Francs).

¹

Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, S. 515 u. Bl. 57, 58. — Vergl. auch: Der Schutz der jugendlichen Perfonen im

²

preufsifchen Staate. XV. Ergänzungsheft des königl. preufsifchen ftatiftifchen Bureaus. Berlin 1883. S. 166.

³

³⁶⁹) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, Bl. 58.

⁴

Ein lebendiges Bild von der Entftehung, Ausdehnung und Wirkfamkeit diefer Anftalt gewährt das Buch : Wichern, J. Das Rauhe Haus und die Arbeitsfelder des Rauhen Kaufes 1833 — 1883. Hamburg 1883.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

⁵

) Nach: Wochbl. f. Baukde. 1887, S. 1.

356-

Befferungs-Anftalt zu Ruyfslede.

Unter einer und derfelben Direction vereinigt, aber räumlich getrennt find die Befferungs-Anftalten zu Ruyfslede, Beernem und Wynghene (écoles de reforme³ 8 °).

Von diefen belgifchen Anftalten ift die gröfsere zu Ruyfslede für etwa 500 Knaben, die zu Beernem für etwa 300 Mädchen und die zu Wynghene für etwa 100 Knaben beftimmt, welch letztere aus denen zu Ruyfslede ausgewählt und für die Erlernung des Matrofendienftes beftimmt werden.

Die 3 Anftalten ergänzen fich in der zweckmäfsigften Weife, indem zu Ruyfslede alle nöthigen Lebensmittel, Kleidungs- und Arbeitsftoffe erzeugt und zubereitet, in Beernem die Wäfche und weiblichen Handarbeiten aller Art für die 3 Anftalten beforgt werden, in Wynghene aber eine Anftalt gegründet ift, welche fähigen Kindern, oft folchen gebrandmarkter Eltern, denen es fchwer, ja unmöglich fein würde, fich eine befriedigende Exiftenz im Lande zu gründen, Gelegenheit verfchafft, nützliche, nicht feiten angefehene Glieder der menfchlichen Gefellfchaft zu werden.

Die 3 genannten Anftalten zeichnen fich ferner durch einfache Bauweife und, wie aus den nachfolgenden Befchreibungen entnommen werden möge, äufserft zweckmäfsige ökonomifche Einrichtungen, durch Ordnung und Reinlichkeit, noch mehr aber durch den Geift und die Liebe aus, mit welchen fie verwaltet werden, fo wie durch die Erfolge, welcher fich diefelben fchon zu erfreuen hatten.

Für die Befferungs-Anftalt für Knaben zu Ruyfslede wurde vor 30 Jahren eine Zuckerfiederei mit einem gröfseren Länder-Complex, eine Stunde von der von Gent nach Brügge führenden Eifenbahn entfernt, angekauft und fofort für die Zwecke der Anftalt eingerichtet. Diefelbe zerfällt in zwei Haupttheile, (Fig. 381³³¹) die eigentlichen Schulgebäude A und die Meierei B.

Das mehrgefchoffige Gebäude rechts vom Eingang enthält die Wohnung des Directors, das linker Hand die des Geiftlichen mit dem Zimmer des Pförtners zu ebener Erde. In zwei eingefchoffigen, an das linksfeitige Wohngebäude fich anfchliefsenden Flügelbauten befinden fich einige Bureaus und die Wohnung der Angeftellten ; in den fich an die Wohnung des Directors anfchliefsenden Flügelbauten aber verfchiedene Magazine für Lebensmittel, Getränke, Kleidungsftücke etc. und die Bäckerei.

In einem weiteren zweigefchoffigen Gebäude befinden fich im Erdgefchofs die Küche der Angeftellten, ein Voll- und Schwimmbad und 4 Einzelbäder, im Obergefchofs einige Krankenfäle, die Woh-

Facf.-Repr. nach dem in Fufsnote 378 genannten Werke, PL 315. 3S0) Nach Reife-Notizen.

357-

Matrofen-Schule

nung der mit dem Dienft in der Küche der Angeftellten und mit der Krankenpflege beauftragten Schwellern, eine Apotheke und die Weifszeugkammer. In dem gegenüber liegenden, ebenfalls zweigefchoffigen Gebäude find zu ebener Erde die Küche der Ackerbauzöglinge nebft Vorrathskammern und eine Dampfmahlmühle, im Obergefchofs Frucht- und Mehl-Magazin untergebracht.

Das 2 72 Stockwerke hohe und 120m lange Mittelgebäude enthält zu ebener Erde, links an der in der Mitte des Gebäudes befindlichen Flurhalle mit Treppenhaus, ein Speifezimmer und ein Verfamm-lungszimmer mit einer Bücherfammlung für die Angeftellten, zwei Schulfäle, ebenfalls mit einer Bücher-fammlung für die Ackerbauzöglinge, unmittelbar neben der Flurhalle ein Zimmer für den Oberauffeher und ein folches zur Aufbewahrung der Mufik-Inftrumente, zur Rechten der Flurhalle aber den Speifefaal mit Tifchen und Bänken für 500 Zöglinge. Im I. und II. Obergefchofs diefes Mittelgebäudes befinden fich zur Linken und Rechten des zugleich als Wafch-Local dienenden kreuzförmigen Mittelraumes 4 Schlaf-fäle mit je 124 eifernen Bettftellen, an deren Kopfende ein ebenfalls eifernes Käftchen mit zwei Fächern zur Aufnahme der Kleidungsftücke der Knaben befeftigt ift.

In dem vorerwähnten kreuzförmigen Mittelraum, an welchen gegen den vorderen Hof und die Schlaffäle hin je ein Auffeherzimmer, gegen den hinteren Hof aber die Treppen ftofsen, find an den Wandungen 8 grofse Wafchbecken angebracht, die von einem unter Dach aufgeftellten grofsen Behälter aus, der mittels der Dampfmafchine gefüllt wird, mit fliefsendem Waffer in der Art verfehen werden können, dafs fich durch Oeffnen eines einzigen Hahnes aus einem oberhalb der Wafchbecken hinziehenden Bleirohre in Entfernungen von ca. 45cm ein Wafferftrahl ergiefst, deren es in jedem Stockwerk 48 find, fo dafs 96 Knaben fich zu gleicher Zeit wafchen können.

Hinter dem foeben befchriebenen Mittelgebäude befindet fich ein gröfserer Hof, welcher nicht, wie der zwifchen dem Eingang und dem Mittelgebäude befindliche, mit Gartenanlagen und Springbrunnen verfehen, fondern zu Turn- und Laufübungen beftimmt ift.

Die Gebäude, welche diefen Hof an den übrigen drei Seiten einfchliefsen, find nur 1 Stockwerk hoch und enthalten die Arbeitsfäle der nicht mit dem Ackerbau befchäftigten Knaben, und es werden in denfelben verfchiedene fitzende Befchäftigungen : Schneiderei, Schufterei, Weberei, Stricken, Strohflechten, aber auch Schreiner-, Wagner-, Böttcher- und Schmiede-Arbeiten betrieben, auch Vieh- und Pferdekummete u. A. m. verfertigt.

In einer Ecke diefer einftöckigen Flügelbauten befindet fich die Küche und in deren Nähe 14 Zellen zur Abbüfsung von nur äufserft feiten nöthigen Strafen.

Unmittelbar an die vorbefchriebenen Baulichkeiten fchliefsen fich fodann die der Meierei an. In einem neuerdings mit A, 14. verbundenen Flügelbau befinden fich die Viehfutterküche, ein Raum, in welchem eine durch die nahe Dampfmafchine in Bewegung gefetzte Drefch- und Strohfchneidemafchine aufgeftellt ift, Futterbarren, Wagenfchuppe 11, ein Raum zu Aufbewahrung gröberer Ackerbau-Geräthfchaften und das Schlachthaus. In einem weiteren Flügelbau find Stallungen für Jungvieh und Niederlagen von Gartengeräthfchaften, in einem anderen Bau aber Stallungen für 44 Milchkühe und 14 Zugochfen, nebft den erforderlichen Futterräumen, in einem dritten Bau Pferdeftallungen und Futterbarren.

Zwifchen diefen Bauten befinden fich zwei Kohlenfchuppen und zwei bedeckte Düngerftätten, eine Schwemme und zwei Abtheilungen vorzüglich eingerichteter Schweineftallungen mit Einzelhöfen und kleineren Becken zur Abkühlung der Schweine. Aufserdem befinden fich im Meiereihof noch 2 Abtheilungen Geflügelftälle mit abgefonderten Höfen und zwifchen den zwei Ein- und Ausfahrten die Wohnung des Meierei-Auffehers. Auch ift noch befonders zu erwähnen, dafs fämmtliche Stallungen aufsen durch einen Schienenweg verbunden find, der durch die Küche führt, in welcher das Viehfutter zubereitet wird, fo dafs diefes in kiirzefter Zeit vertheilt werden kann.

Die Befferungs-Anftalt zu Ruyfslede ift rings von Gärten und Wiefen umgeben; in den erfteren werden in ausgedehntefter Weife und mit dem glücklichften Erfolge Gemtifebau und Obftbaumzucht betrieben, obgleich der Boden vor nicht langer Zeit noch gänzlich unfruchtbares, aufgefchwemmtes Sandland gewefen fein foll.

Die Matrofen-Schule zu Wynghene, zur Aufnahme von 100 Zöglingen geeignet liegt nur etwa 5 Minuten von Ruyfslede entfernt, diefem gegenüber, und es wurde hierzu ebenfalls ein älteres Gebäude angekauft und umgebaut.

In diefem befinden fich zu ebener Erde zwei gröfsere Säle, von denen der eine als Arbeitsfaal zur Verfertigung von Segeln und anderen Schiffsgeräthen, der andere zum Unterricht in nautifchen Lehrfächern dient. Aufserdem befinden fich im I. Obergefchofs noch einige Magazine, die Küche und Speifekammer.

Das II. Obergefchofs enthält 2 Schlaffäle für je 25 Knaben mit anftofsender Wafch- und Kleider-

zu

Wynghene.

hS'

Î.-

fi» O

0 ^/jg

17

Uiniił- O

f -f—T

;;

Hj

i!

Lt

0EÄÜ ! I

LlJJJJJij O

^1 1 1 1 U I I I " U ' MÎJ1

-*"~

-i.AS: i

Fig. 381.

■«

Li

(p 0r-

s.

gH~ s !

tr

s; .

mE

«Ù

Ï. •

,7

Ï3

ß' ' "i

<5>c=>@

FtWt !■* lup Mń?w    Läc

i/F*

~A U

\c/

::

■t n

-■A

:; = !

lit

i*

“t T* f'

7! 11 y .55 e l-e ii <■

37

•ł

; l9 A,;:

/jmn

es

Brut/

'S

22

I£

EL

-4-

-*

fÆ

S trass

ibEn

._CL-

'Æ

3C

>_3L

f~~gr

fc=f⁼l---

■i

399

B. Meierei :

1.    Wohnung der Ackerbauleute und ihres Auffehers.

2.    Kuhftälle (darüber Getreideböden).

3.    Krankenftall.

4.    Jungviehftall.

3. Pferdeftälle (darüber Heuböden).

6.    Fohlenftall.

7.    Schafftall.

8.    Scheune.

9.    Kleiner Schweineftall.

10. Wohnung der Auffeher über die Ställe, Magazine, Ge-fchirrkammer.

//. Miftgruben.

12.    Schweineftälle.

13.    Schuppen für Ackerbaugeräthe (darüber Futterboden).

14.    Magazine für Ackerbaugeräthe.

13. Tränke.

/6. Platz für Diemengerüfte etc.

17. Paliffaden-Umfchliefsung.

1:1000

10 8 6 4 ?. 0

Will HIE-

Befferungs- und Ackerbau-Schule zu Ruyfslede³⁸¹).

SO**

30

20

10

A. Schule:

27.    Aborte.

28.    Wafchplatz.

a. Garten des Directors.

der Beamten.

c.    Hof mit Gartenanlagen.

d.    Spielhof für Zöglinge.

e.    Trottoir.

f.    Bänke und Lindenbäume.

g.    Rundweg um die Anftalt. i. Gemüfe- und Obftgarten.

2Ç. Wachtraum.

30.    Piffoirs.

31.    Turngeräthe.

32.    Strafzellen.

33.    Capelle mit Zubehör.

34.    Schiff für Matrofenübungen.

b.

kammer, fodann 2 Auffeherzimmer und die Wohnung des Oberauffehers ; das Dachgefchofs ebenfalls zwei gröfsere Schlaffäle und einige Kammern.

Auf der zwifclien Ruyfslede und Wynghene liegenden Wiefe befindet fich ein gröfserer Teich mit einem vollkommen ausgerüfteten Seefchiff (früher, nach Fig. 381, in aufgeftellt), auf welchem die Matrofen-zöglinge fich zum Seedienft vorbereiten und hierin durch einen Unterlehrer der Marine Unterricht erhalten. Diefer Teich wird zeitweife auch dazu benutzt, um die zu den Befferungs-Anftalten gehörigen Wiefen und Felder nach englifchem Syftem mit fliiffigem Dünger zu bewäffern.

In der Nähe von Ruyfslede befindet fich auch noch ein zu diefer Anftalt gehöriges Wirthfchafts-gebäude mit Brauerei-Einrichtung zur Aufnahme und Beherbergung von Fremden ³⁸²).

Als weitere mit Ruyfslede verbundene Anftalt ift fchliefslich noch die Befferungs-Anftalt für der öffentlichen Fiir-forge anheimgefallene Mädchen zu Beer-nem (Fig. 382 u. 383 ³⁸³) zu befchreiben. Diefelbe befindet fich auf dem Wege von der Eifenbahnftation Blumenthal nach Ruyfslede, etwa eine halbe Stunde von letzterer Anftalt entfernt, und wurde in den Jahren 1852 — 53 unter Benutzung einiger vorhandenen Baulichkeiten neu errichtet.

358.

Befferungs-Anftalt zu Beernem.

12.    Mehlmühle.

13.    Drefchmafchine etc.

14.    Futterküche etc.

13. Speifefaal für die Coloniften.

16.    Flurhalle.

17.    Oberauffeher.

18.    Bücher und mufikal. Inftru-mente der Zöglinge.

iç. Treppen.

20.    Schulfäle.

21.    Feuerfpritze.

22.    Schwimmfchule.

23.    Bäder.

24.    Proviforifches Wafchhaus.

23. Werkftätten.

26. Schmiede.

1. Wohnung des Directors.

» Hausverwalters.

3.    Bureaus.

4.    Wohnungen der Beamten.

3- Küche und Zubehör für die Beamten.

6.    Speifefaal der Beamten.

7.    Gefellfchaftsfaal und Bibliothek der Beamten.

8.    Magazine für Kleider u. Bettzeug, Speifekammern.

9.    Backhaus und Brotkammer.

10.    Küche und Zubehör für die Coloniften.

11.    Dampfmafchine, Keffel-haus etc.

Im Eingangsgebäude befinden fich im Erdgefchol's, links vom Eingang, ein Empfangs- und ein Sitzungszimmer , fodann rechter Hand und in den oberen Stockwerken die Wohnungen der Schwellern, denen die Aufficht über die Anftalt übertragen ift. In einem längeren, eingefchoffigen Gebäude zunächft dem Eingangsgebäude find zwei Krankenzimmer, ein Badezimmer und eine kleine Apotheke, fodann eine Weifszeugkammer und 3 Arbeitsfäle untergebracht ; in einem auf der Seite gegen den Hof ebenfalls nur eingefchoffigen weiteren Flügel liegen zwei Schulzimmer und ein Arbeitsfaal für jüngere Mädchen, in einem anderen Flügel der Speifefaal und in der Verlängerung deffelben die Kirche, in einem Seitenflügel die Küche und Speifekammer, in einem abgefonderten Gebäude die Wafch-Anftalt, fodann in verfchiedenen Nebengebäuden Stallungen für Schweine, Schafe und Kühe, ein Gewächshaus und einige Magazine.

Das Dachgefchofs der erftgenannten Flügelbauten enthält in drei Abtheilungen die Schlaffäle der Mädchen mit zufammen 288 Betten oder Hängematten, deren Conftruction aus Fig. 384 zu erfehen ift. Da

381) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1856, Bl. 70. 383) Nach Reife-Notizen.

383) Nach: Allg. Bauz. 1856, S. 355 u. Bl. 73.

.uLs

fi

Fig- 383-

Grundriss des oberen Geschosses*

xi

es

B B

1

B

U®

$T LJûDüôüriiiüDDOoooDiiüOQOODorinnDonoooQoiinonoiiffiyooooiiiiDDOuoiiooîiifiriiiiDijLiiiil LM.J4 r I

Was ch haus.

2<t

jÂIç-:

Grundriss des Erdgeschosses

À;,®®

il!

!-v

Spi elplat

us

al 1

i

i®:    ■

Grosser Hob

si

mOS

^ t >— i.,i

ïp

s ! s> il

=1 K

n ”

ov

OC

1:1000

20

10

IS

0 Z v 9 8 01

Befferungs-Anftalt zu Beernem ³⁸⁴).

Fig. 382.

f

■H

f

fi

f s?

Dconomie. Hob*

Tl

\t

IM

Jvu ch enê arten

fir

rnTTrar¹

.i

mmm

HWrMss &

nmfi

4OI

Obergefchofs:

1.    Schlafzimmer der Schweftern.

2.    Zimmer.

3.    Kleiderkammer.

4.    Zimmer.

3. Wafchplätze.

6.    Aborte.

7.    Cabinete für die Schweftern.

8.    Schlaffäle für Mädchen.

wo die Flügel zufammenflofsen, befinden fich die Schlafzimmer der beauffichtigenden Schweftern und die Wafchbecken, ähnlich denen zu Ruyfslede.

Wie in der Aufhellung oder dem Aufhängen der Betten, an deren Fufsende fich ein Brett zur Aufbewahrung der Kleidungshücke befindet, die gröfstmöglichhe Oekonomie zu beobachten ih, fo auch bezüglich der Tifche und Bänke in den Arbeitszimmern und in dem Speifefaal, welche ihren Zwecken vollhändig genügen und doch einen fehr geringen Raum einnehmen. Es find nämlich die Arbeitstifche (Fig. 385) in Form von 60 bis 78 cm hohen, nur 18cm breiten, fortlaufenden Nähkiffen mit

,1' .

:»

fSisail

2ç. Wafcküche.

30. Wäfche-Magazin. 31• Orangerie.

32. Treibhaus.

33• Wirthfchaftsräume. 34. Futterküche.

3S- Schuppen.

36. Kuhftall.

37■ Miftftätte.

38. Schweineftälle.

Fig. 384.

'■mm

grwi'.'i

Hängebetten in den Schlaffälen.

Fig- 385-

t, '

Erdgefchofs:

iç. Zimmer der Schweftern.

20.    Bäder.

21.    Aborte.

22.    Weifszeugkammer.

23.    Arbeitsfäle.

24.    Cahinete.

23, 23. Schulfäle.

2b. Saal für kleine Kinder.

27.    Wafchplätze.

28.    Trockenkammer.

er-

11

Tifche und Bänke in den Arbeitszimmern.

Tifche

und Bänke

Fig. 386.

im

Speifefaal.

/. Eingang.

2.    Sprechzimmer.

3,    4. Zimmer des Verwaltungsrathes. S, 6, 7, 8. Zimmer der Schweftern. 9. Bureau.

10.    Flur.

11.    Speifefaal.

12.    Capelle.

13.    14, 13, 16. Küche mit Zubehör.

17.    Krankenzimmer.

18.    Wärmezimmer.

davor befindlichen, ebenfalls durchlaufenden Käftchen zur Aufbewahrung des Arbeitsgeräthes ausgeführt, mit nur 22cm breiten, 46cm hohen Sitzbänken verfehen und blofs 1 m von einander entfernt. Die Tifche im Speifefaal (Fig. 386) aber find nur 65 cm von einander entfernt, 60 hoch und nur 19cm breit, die Bänke davor 43cm hoch, 18cm breit.

Ungeachtet auf diefe Weife die in die Anhalt eingewiefenen Mädchen fich fowohl bei Tag, als bei Nacht in einem verhältnifsmäfsig engen Raume zufammenfinden mtiffen, ift doch überall die gröfste Reinlichkeit und eine mufterhafte Ordnung zu beobachten.

cm

³⁸0 Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1856, Bl. 73.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

26

Die in Fig. 382 u. 383 dargeflellte Gebäude-Anlage hat feit ihrer Erbauung einige Aenderungen erfahren, die in der zugehörigen Legende (auf S. 401) grofsentheils berlickfichtigt find. An Stelle der im Erdgefchofs befindlichen, an den Speifefaal 11 ftofsenden Altarnifche 12 ift eine 81,0 m lange und 10,5 m breite Capelle angebaut worden. Auch wurde ein neues Wafchhaus hinter dem Spielplatz und Garten errichtet, in Folge deffen die Räume des alten Wafchhaufes als Magazine verwendet werden konnten.

Literatur

über »Erziehungs- und Befferungs-Anftalten für verwahrloste Kinder«, a) Anlage und Einrichtung.

Lammers, A. Das preufsifche Gefetz über öffentliche Erziehung verwahrloster Kinder. Jahrb. f. Gef., Verw. u. Volksw. 1878, S. 315.

Oetker, F. Ueber Erziehungs-Anftalten für verwahrloste Kinder. Deutfche Zeit- und Streitfragen. Heft 114 u. 115. Berlin 1879.

Hansen. Die Erziehung verwahrloster Kinder in Schleswig-Holftein. Kiel 1882.

Rettungsanftalten. Annalen des deutfchen Reiches 1883, S. 41.

ß) Ausführungen.

Gourlier, Biet, Grillon et Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et conftruits en France depuis le conunencement du XIXme filecie. Paris 1845—5°-

Bd. 3, PI. 315, 316, 317: Colonie agricole et pénitentiaire, a Mettray.

Ueber Reformfchulen, insbefondere über die zu Ruyfslede und Beernem in Belgien. Allg. Bauz. 1836, S. 344. Möller. Erziehungs-Anftalt für verwahrloste Kinder in der Hafenheide bei Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 298.

Möller. Erziehungshaus für fittlich verwahrloste Kinder am Urban zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1868, S. 147.

Colonie agricole et pénitentiaire d’Oflivald, près Strasbourg. Nouv. annales de la confit. 1871, S. 49. Maifion d’éducation pour les enfants pauvres a Berlin (quartier Urban). Nouv. annales de la conft. 1871, S. 57. Neuere Befferungsanftalten in England. Im neuen Reich 1875, II, S. 604.

Erziehungshaus für fittlich verwahrloste Kinder am Urban: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 211.

Befferungs- und Strafanftalten in Dresden: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 294.

Bericht über die Allgemeine deutfche Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens.

Berlin 1882—83. Herausg. v. P. Boerner. I. Band. Breslau 1885. S. 375 : Befferungsanftalten. Wege, L. Erziehungshaus zu Vechta. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1886, S. 273. Brandenburgifche Provinzial-Schul- und Erziehungs-Anftalt zu Strausberg. Wochbl. f. Baukde. 1887, S. 1.

GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG ;

MILITÄRBAUTEN.

3. Abfchnitt.

Parlamentshäufer und Ständehäufer.

359-

Vor

bemerkungen.

Unter diefer Benennung find hier alle diejenigen Gebäude verftanden, welche den Volks- und Landesvertretungen ganzer Staaten oder einzelner Landestheile zur Ausübung ihrer Obliegenheiten dienen.

Die in fait allen Ländern der civilifirten Welt eingeführte Verfaffungsform beruht auf der Mitwirkung und Betheiligung der Staatsbürger am ganzen ftaatlichen Leben, und diefe werden in der Regel durch zwei ge fetzgebende Verfammlungen oder Kammern bethätigt.

In den monarchifchen Staaten befteht die erfle Kammer aus Mitgliedern, die theils vermöge ihrer. Geburtsrechte derfelben angehören, theils vom Staatsoberhaupt ernannt oder auf Grund erblicher und überlieferter Anrechte als folche beflätigt werden. Die zweite Kammer wird, entweder ausfchliefslich oder vornehmlich, aus den vom Volke erwählten Abgeordneten gebildet. Die Anfänge diefer Verfaffungsform finden fich in England in der Mitte des XIII. Jahrhundertes unter Heinrich ///., in voller Entwickelung aber unter Edward /., der 1295 als Gegengewicht gegen die grofsen Barone die Vertreter der communitates berufen und fo neben der erblichen Reichs-Pairie das Haus der Gemeinen (Houfe of Commons) entliehen liefs.

Schon von König Heinrich I von England (iioo—1135) wird berichtet ¹), dafs er den von ihm zuiammengerufenen Generalrath der Nation (General council of the nation) in eindringlicher Rede an-gefprochen habe. Doch ift zu bemerken , dafs die erften Vertreter der Nation Pairs waren. Wirkliche Abgeordnete des Landes wurden 1258 unter Heinrich III. durch den Erlafs der unter dem Namen Provifeons of Oxford bekannten wichtigen Beftimmungen gefchaffen , laut deren jede Graffchaft 4 Ritter, als Auskunftsperfonen über die Zuftände und Befchwerden ihrer Bezirke, in das Parlament zu fchicken hatte. Die Wahl von Bürgern in das Parlament (return of burgeffes) wird zuerft 1265 von den Gefchichts-fchreibern verzeichnet, und König Edward /. erliefs 1295 die Verordnung, dafs nicht allein jede Graffchaft zwei Ritter, fondern jeder Burgflecken (borough) der Graffchaft zwei Abgeordnete zu wählen habe, die Namens ihrer Communen die Stimmen zu Gunften des Königs und feiner Räthe abgeben follten.

In manchen Ländern ift man in der Theilung der Staatsgewalt einen Schritt weiter gegangen. Im Deutfchen Reiche hat jeder der Bundesftaaten zwei Ständekammern; aufserdem haben fie in ihrer Gefammtheit den Reichstag, in welchen das ganze deutfche Volk feine aus dem allgemeinen directen Wahlrecht hervorgegangenen Abgeordneten fendet; die verbündeten Regierungen find durch den Bundesrath vertreten. In Preufsen find, feit Einführung der neuen Verwaltungs-gefetze, welche den Provinzen und Kreifen des Landes eine gewiffe Selbftändigkeit

404

verliehen haben, noch die Landftände der einzelnen Provinzen in Wirkfamkeit getreten. Die Oefterreichifch-Ungarifche Monarchie befitzt aufser dem Reichsrath, der in Oefterreich das Herrenhaus und Abgeordnetenhaus, in Ungarn die Magnaten-Tafel und die Repräfentanten-Tafel in lieh begreift, als zweite Volksvertretung die Landtage, welche in allen Landesangelegenheiten zuftändig find.

Auch in den republikanifchen Staaten wird die gefetzgebende Gewalt durch zwei hierzu"berufene Körperfchaften ausgeübt: in Frankreich durch die Deputirten-Kammer und den Senat; in der Schweiz durch den Nationalrath und den Ständerath, welche zufammen die Bundesverfammlung bilden ; in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika durch das Repräfentanten-Haus und den Senat, aus denen der Congrefs befteht. Die franzöfifchen Deputirten, gleich wie die Mitglieder des fchweizerifchen Nationalrathes und des amerikanifchen Repräfentanten-Haufes, find die Abgeordneten des Volkes. Zum Senat fchickt in Frankreich jedes Departement und jede Colonie, in der Union jeder der Föderativ-Staaten mehrere Senatoren. Der fchweizerifche Ständerath befteht aus den Abgeordneten der Cantone; jeder der letzteren hat feinen Cantonsrath, dem die Gefetzgebung des Cantons obliegt. In Amerika find die Regierungen der einzelnen Staaten jener der Union nachgebildet; jeder Einzelftaat hat ein Repräfentanten-Haus und einen Senat.

Gleich wie die Befugniffe und die Bedeutung diefer Körperfchaften gröfser oder geringer find, fo erfcheinen auch die Bauwerke, welche zu deren Aufnahme dienen, mehr oder minder ausgedehnt und grofsartig. Wenn hierbei der Zweck, dem die Parlamentshäufer und Ständehäufer dienen, zwar im Wefentlichen derfelbe ift, fo find doch die Erforderniffe der Anlage im Einzelnen eben fo mannigfaltig, als fchwierig zu erfüllen.

t    i. Kapitel.

Parlamentshäufer.

Von Heinrich Wagner und Paul Wallot.

Als Parlamentshäufer füllen diejenigen der in diefem Abfchnitt zu befprechen-den Gebäude bezeichnet werden, welche den bei Ausübung der oberften Staatsgewalt mitwirkenden Volksvertretungen dienen.

a) Gefchichtliches.

360.

Altfranzöfifches

Parlament.

Mit dem Worte »Parlament« (_parlement³⁸⁶) wurden in den erften Zeiten der franzöfifchen Monarchie die Verfammlungen der Grofsen des Königreiches, fpäter die zur Ausübung der Juftiz berufenen Körperfchaften bezeichnet. Auch pflegte diefer Name den mit Vertretern der Nation befchickten Verfammlungen beigelegt zu werden, feitdem man anfing, franzöflfeh zu fchreiben; fchon in den Schriften des XI. und XII. Jahrhundertes kommt diefe Benennung vor. Von den Sitzungen des Gerichts-Parlamentes ift feit 1254 die Rede. Philipp der Schöne war es, der in Frankreich das Princip der Trennung der gefetzgebenden Gewalt von der richterlichen Gewalt zur Anerkennung brachte ³⁸⁷); durch fein Edict von 1302 fchuf er die Parlamente zu Paris, Rouen, Touloufe etc. und wies zugleich dem durch fein

386) Siehe: Littré, E. Dictionnaire de la langue françaije. Paris 1S69. Bd. II, 1, S. 954 u. 955. 337) Siehe: Narjoux, F. Paris. Le palais de juftice. Paris 1880. S. 2, 3 u. 8.

4° 5

Gebiet bedeutendften derfelben, jenem zu Paris, in dem alten, in Art. 228 (S. 239) fchon befchriebenen Cité-Palaft feinen Sitz zu.

Philipp der Schöne machte das Parlament dort fefshaft (fédentaire), Philipp der Lange ftändig (permanent). Zweimal jährlich trat es in der grand’ chambre zufammen, die fehr einfach ausgeftattet, mit hölzernem Geftühl und Täfelung verfehen war. Dies war der Saal, in welchem 1655 der fiebenzehn-jährige König Ludwig XIV. geftiefelt und gefpornt vor das verfammelte Parlament trat und demfelben, mit der Reitpeitfche in der Hand, feine Befehle in einem Tone kundgab, der den alten Räthen die Schamröthe in das Geficht jagte.

In demfelben Saale tagte fpäter das Revolutions-Tribunal.

361.

Altenglifches

Parlament.

Das alte englifche Parlament fcheint fchon 1224 3 8 8) unter Heinrich III., aller Wahrfcheinlichkeit nach aber unter Edward I. (1272—1307) feine Verfammlungen in der Weftminfter-Halle zu London abgehalten zu haben. Dafelbft pflegte auch das Parlament unter Richard III. (1377—1399) feinen Sitz zu haben ³⁸⁹). Carl I. ift darin zum Tode verurtheilt worden.

Die Weftminfter-Halle, 1097 von Wilhelm Rufus erbaut, bildete den Kern des grofsen Königs-palaftes, der von Eduard dem Bekenner gegründet, von Wilhelm dem Eroberer und feinem Sohne beträchtlich vergröfsert worden war. Bei dem grofsen Brande von 1297 (oder 1299) fcheint auch die Halle gelitten zu haben; denn es wird berichtet, dafs die Parlaments-Verfammlung verlebt werden muffte. Aufserdem ift aus dem Umftande, dafs damals König Edward I. im Anfchlufs an die grofse Halle ein neues, urkundlich als »Halle für die Familie während der Parlamentszeit« bezeichnetes Haus bauen liefs, mit Sicherheit darauf zu fchliefsen, dafs, wie fchon erwähnt, das Parlament zu jener Zeit in der alten Weftminfter-Halle feine Verfammlungen abzuhalten pflegte. Ihre jetzige Geftalt hat diefelbe hauptfächlich unter Richard II. (1394 — 97) erhalten; diefer König liefs, fei es um die durch das Feuer verurfachten Schäden auszubeffern, fei es um die Halle für Zwecke des Parlamentes tauglicher zu machen, die Mauern erhöhen, den Bau mit grofsen Mafswerksfenftern verfehen, das neue Nord-Portal, Thürme und grofse Strebebogen daran anbringen, endlich das prächtig gezimmerte Dachwerk, das noch heute die Zierde des altehrwürdigen Bauwerkes bildet, darüber errichten³⁹⁰). Der weit gefpannte, grofsartige Raum von 72,0 m Länge, 20,7 m Breite und 27,4 m Höhe dient nunmehr als Durchgangshalle zu dem damit verbundenen Parlamentshaufe. Fig. 38739 J) giebt eine innere Anficht derfelben. Leider wurde durch die 1834—35 von Sidney Smirke vorgenommene Reftauration der Halle nahezu jede Spur der alten normännifchen Baurefte verwifcht, und auch das Werk Richard II. hat darunter gelitten. Der 1883 erfolgte Abbruch des alten Gerichtshaufes an der Weftfeite der Halle hat höchft merkwürdige Architekturtheile aus normännifcher, frith-gothifcher und fpäterer Zeit blofs gelegt. Ueber die Art der Erhaltung derfelben oder der möglichften Wiederherftellung des früheren Zuftandes fcheint noch nicht endgiltig befchloffen zu fein.

einem Sprecher der Gemeinen authentifch berichtet. Nach der Trennung

von

Die Trennung des englifchen Parlamentes in ein Haus der Lords und ein Haus der Gemeinen foll fchon 1339 ftattgefunden haben; doch wird 1377 zum erften Male ³⁹²)

beider Häufer hatten die Lords anfänglich noch ihren Sitz in der grofsen Halle, fpäter in einem befonderen Bau nächft Weftminfter, der »fchöne Saal« (fair room) genannt. Die Gemeinen hielten damals ihre Verfammlungen im Kapitelhaus der Abtei nächft der »Poeten-Ecke« ab ³⁹³).

Um die Mitte des XVI. Jahrhundertes liefs Edward VI die prächtige St. Stephens-Capelle als Haus der Gemeinen einrichten. Sie hielten es inne bis zu feiner 1834 durch den Brand erfolgten Zerftörung.

Diefe Capelle, von Edward I. 1298 begonnen und von Edward III. 1348 vollendet, war ein Werk

3SS) Nach dem Chroniften John Stow (1525 — 1605).

389)    Nach Thomas Walfingham, Mönch zu St. Albans u. Chronili, um 1400.

390)    Näheres über die Weftminfter-Halle in dem auf Verlangen des Unterhaufes 1884 erllatteten Bericht Pearfon's in: Building news, Bd. 47, S. 81, 201 u 464 — ferner in: Builder, Bd. 47, S. 115 u. 656.

39 fl Facf.-Repr. nach: Builder, Bd. 48, Tafel zu S. 505.

392)    Nach: Barry, Ch. The Palace of Weftminfter. London 1848. S. 21 u. ff.

393)    Nach ebendaf., S. 41.

Weftminfter-Halle zu London³⁹¹).

von

Tà

If

fià

isi

•<

mê

v*Æ<f

ku

AA

Fig. 387-

sa

L'

r;-

Hi lilii

Mi

!;■!

ilpl

sSs

"y'

«*r

yi b

&*>

fi

g>

m

TÂ

ih

I, ; - ,-, , -

- ■ ' - ' 'A

fl

■,

:.i

il

éiïÊk

gjg|

*•

«i

fâ

11

iMm. llÏT'Iil I J^ -O

1»!

Ł JiéIL

ii

i.ij

11

m.

iii

«S

sa

r';

■w ôi

iilifÉfiïiÉt

,1

ik

■SS

r¹

saw

1: É

fmm

Y/ >

Mil

MËlivll ,;î 1 il

li

-,

Fl

Tr -

xi

ri

\l

-o~

:-f

‘'r-

r-»

-j-

rl- '

yi

1.

wlËMB

mm

mmum

gS*⁸

mëmA

vZ

111

fi

idfi f

ZL^M

TZ~

tt

ipÈp^qjB S

yiy

xjtn ;:r-y

‘Z-S-Z-Zz.

.^rr^T-

aufserordentlicher Schönheit²), das mit der ungefähr ein Jahrhundert früheren Sazwń? Chapelle zu Paris zu vergleichen ift.

Die Umwandelung der 5/. SX/^/M-Capelle zum Sitzungsfaal des Unterhaufes konnte der inneren Erfcheinung deffelben nur zum Nachtheile gereichen. Weitere im Laufe der Zeit daran vorgenommenen

40 7

Veränderungen trugen dazu bei, dafs der'Raum nach den erhaltenen Abbildungen Ausfehen angenommen hatte. Er war auf drei Seiten von einer mittels dünner eifernen Säulchen geftützten

39 5

) ein hochft nüchternes

Galerie umgeben und anflatt des fchönen gothifchen Zimmerwerkes mit einer flachen Decke überfpannt.

Bei Errichtung des neuen Parlamentshaufes nach dem Brande von 1834 wurde von dem alten Bauwerke nur die Crypta erhalten. Es ift zu bedattern, dafs die Capelle felbft, die ohne zu grofse Schwierigkeiten hätte wiederhergeftellt werden können, dem neuen Weftminfler-Palaft nicht eingefügt wurde.

Den Reichstag im ehemaligen deutfchen Reiche bildeten die Verfammlungen der geiftlichen und weltlichen Reichsftände, auf deren Zufammenfetzung, Rechte und Obliegenheiten hier nicht weiter eingegangen zu werden braucht. Der Reichstag, der im Mittelalter bald in diefer, bald in jener Reichsftadt verfammelt war, hatte feit 1663, bis zu der 1806 ftattgefundenen Auflöfung des deutfchen Reichsverbandes, feinen Sitz beftändig zu Regensburg in dem 1660 erbauten neueren Theile des Rath-haufes 39(J).

362.

Ehemaliger deutfcher Reichstag etc.

Noch werden dort der Reichstagsfaal, der Saal des Fürften-Collegiums und das fiirftliche Nebenzimmer mit ihren grofsentheils alten Einrichtungen gezeigt. Einen „(EigßntÜCljni    öct Jrßiclj^tagö

Solenmtet, fo öcn 13—23 ^ftmy 1653 in Kegcngjiurg auf öcm getuöljnlicljen großen ßatljaufs^aal

. . . ailgCftCllCt tttlb gehalten lUOriJCtD bringt das unten angegebene Werk ³⁹⁷)- Auch die Rathhausfäle mancher anderen Städte ³⁹⁸), in denen Reichstage abgehalten wurden, find noch wohl erhalten.

Nicht unerwähnt kann hier die erfte deutfehe National-Verfammlung (Parlament) bleiben, welche 1848—49 in der /kwA-Kirche zu Frankfurt flattfand.

Diefe in Rotundenform erbaute Kirche³") wurde an Stelle der abgeriffenen Barfüfserklofterkirche 1787 begonnen, 1833 nach Plänen Liebhard's vollendet und 1852 wieder zum Gottesdienft eingerichtet.

Die Stelle des heutigen Altars nahm 1848 die Rednerbühne ein; aus diefer Zeit flammt auch die die Kuppelwölbung abfchliefsende Schalldecke, welche behufs Verbefferung der Akuftik und zweckmäfsiger Beheizung der Kirche angebracht wurde.

Die eigentliche bauliche Entwickelung der Parlamentshäufer beginnt indefs erft mit der Verbreitung der Verfaffungsform, die feit der erften franzöfifchen Revolution allmählich faft in allen Ländern zur Herrfchaft gelangte.

Es mag hier kurz auf das an anderer Stelle ⁴⁰ °) bereits angeführte Ballhaus zu Verfailles hingewiefen werden.

Dort war es, wo am 20. Juni 1789 die Zufammenkunft der von ihrem gewöhnlichen Verfammlungs-orte vertriebenen Deputirten des franzöfifchen Volkes ftatt hatte, bei welcher fie durch Schwur gelobten, fich nicht zu trennen, bis fie Frankreich eine Conflitution gegeben hätten.

Als fodann die Revolution das Palais Bourbon zu Paris, deffen Bau 1722 von dem italienifchen Architekten Girardini begonnen und der Reihe nach von Laffnrance, Gabriel und Aubert fortgefetzt worden war, zum Eigenthum der Nation erklärt hatte, wurde ein Theil des Palaftes zur Abhaltung der Sitzungen des Rathes der Fünfhundert benutzt, zu welchem Ende Gifors und Le Comte im Jahre III der Republik den Auftrag erhielten und ausführten, einen Saal zu erbauen. Derfelbe fcheint in künftlerifcher Beziehung bemerkenswerth gewefen zu fein, konnte aber wegen Mangel an Mitteln und in Folge der Rafchheit, mit der er ausgeführt werden muffte, nicht von fehr langer Dauer fein. Indefs wurden unter dem erften Kaiferreich die Verfammlungen des gefetzgebenden Körpers darin abgehalten, und diefer liefs 1807 die Säulenhalle an der Hauptfeite des Haufes, gegenüber der vom Concordien-Platz herüberführenden Brücke, durch Poyet errichten. Auch von 1814 an diente das

363-

Deputirten-Kammer zu Paris.

395)    In: Barry, Ch., a. a. O., S. 40.

396)    Siehe: Art. 22 (S. 18).

39T) Nach: Henne am Rhyn, O. Kulturgefchichte des Deutfchen Volkes. Berlin 1886. Bd. 2, S. 240: Facfimile eines gleichzeitigen Flugblattes.

398)    2. B. Augsburg, abgebildet auf der Tafel bei S. 40 und in Fig. 28 (S. 41).

399)    Siehe den Grundrifs diefer Kirche in: Frankfurt und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 119.

-¹⁰⁰) Siehe: Theil IV, Halbbd. 4 diefes »Handbuches«, Art. 536 (S. 405).

mm.!

wM.

’ yt

«1 » a

zur Wohn

iPräsiöenten

nujig-

W-

r.ji

I-

dr~~'

-m

W4

jj

Fig. 388.

fimk

L)

mm.

P:

ii i R

yuH

1:500

SU

10 98 il 654321 0

10

20™

Querfchnitt⁴⁰²).

Fig. 389.

Arch. : dc Joly.

§55

lÿgï

ff=Ji

PÇÎ

¹¹ "O------

Warte-

Halle

i>ääi

.. ⁴

0>

ssi

iConferenz

iSj

.j

y^ææl*

' ♦ : «’ * * <•

Halle

F3

Fest-

: Saal

-Ir IfiMU

JJUJULLj|iJl)rrau® j

PB

•ł

--,

ter

.1

¥—¥

F.

LJ

1:1000

10 8 6 4 2 O

H-H-łfM+H—

■o

20

30

AO

Erdgcfchofs⁴⁰¹).

Deputirten-Kammer zu Paris.

Gebäude den Zwecken der Deputirten-Kammer; nachdem aber feit 1822 Befürchtungen bezüglich der Dauerhaftigkeit des alten Saales laut geworden waren, befchlofs man an deffen Stelle einen gänzlichen Neubau des Saales nebft zugehörigen Räumen her-zuffcellen, und 1828—33 erfolgte die Ausführung deffelben nach den Entwürfen von de Joly (Fig. 388 u. 389⁴⁰¹).

Durchfchnitt und Grundrifs diefes Gebäudes, deffen Saalanordnung vielen fpäteren Parlamentshäufern zu Grunde liegt, find neben flehend mitgetheilt. Das Haus ift fowohl an der gegen den Concordien-Platz gerichteten Hauptfront, als auch an der rückwärtigen Hoffront leicht zugänglich. Zu beiden Seiten der Saalaxe find Vorräume, Wartehalle, Conferenz-Saal und Bibliothek nebft Zubehör, an der Langfeite des Saales Feltfäle angeordnet. Die im Plane nicht benannten Räume gehören zu den Dienftgebäuden, welche den grofsen, durchfchnittlich 60 X 60m meffenden Vorhof auf allen 4 Seiten umgeben.

Gebälke, Gewölbe und Dachwerk find grofsentheils, die Kuppel des Saales ift ganz feuerficher hergeftellt und aus Eifen und Hohlfteinen errichtet; das Dach ift mit Kupfer eingedeckt. Für die innere Ausftattung der Säle wurden franzöfifche Marmorarten, befonders folche aus den Pyrenäen, verwendet, auch Gemälde und Bildwerke der erften heimifchen Meifter mit herangezogen. Die Gefammtkoften des Um-und Neubaues betrugen 3536000 Mark (4420000 Francs), wovon 272000 Mark (340000 Francs) auf Gegenflände der Malerei und Bildnerei kommen.

Seit jener Zeit hat das Bauwerk namhafte Aenderungen nicht erfahren; folche find, nachdem die Deputirten-Kammer, welche 1871 — 79 ihre Verfammlungen im Palafl zu Verfailles abzuhalten pflegte, wieder ihren Sitz darin hat, jetzt in Ausficht genommen.

364-

Senats-Kammer zu Paris.

Zu gleicher Zeit ift der franzöfifche Senat in das Palais du Luxembourg zu Paris wieder eingezogen, hat indefs nur einen Theil diefes bemerkenswerthen, ur-fpriinglich für Maria von Medicis von Desbroffes 1615—20 erbauten Palaftes inne.

Nachdem fchon die erfte franzöfifche Republik davon Befitz ergriffen hatte, wurde das Gebäude 1800 für den Senat eingerichtet; diefem folgte die Pairs-Kammer, für welche 1836—41 ein neuer Saal mit Nebenräumen von A. de Gifors errichtet wurde ⁴⁰³); fpäter benutzte diefelben auch der Senat des zweiten Kaiferreiches. Der in Fig. 393 (S. 416) im Grundrifs dargeftellte Sitzungsfaal liegt in der Haupt-axe des Gebäudes und ift umgeben von Verfammlungs-, Berathungs- und Gefchäftsräumen, endlich von Prunk- und Feftfälen, die grofsentheils in vornehmer, architektonifcher Ausftattung erfcheinen, auch mit Statuen, Stiften und Gemälden, welche von den bedeutendften franzöfifchen Künftlern herrühren, ge-fchmiickt find.

365-

Sündige

Parlaments-

häufer.

Der Bau des Congrefs-Haufes der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, des Capitols zu Wafhington, ift zwar fchon zu Ende des vorigen Jahrhundertes begonnen, kurz nachher aber wieder ins Stocken gekommen und fpäter ganz zerftört worden. In feiner jetzigen Geftalt ift das Capitol zu Wafhington, obwohl ein Theil deffelben im zweiten und dritten Jahrzehnt unferes Jahrhundertes errichtet wurde, in der Hauptfache doch ein Werk der Neuzeit, deffen Befchreibung daher unter e folgen wird.

Eben fo verhält es fich mit den übrigen Parlamentshäufern von Belang, welche fämmtlich im Laufe der letzten 50 Jahre entftanden, theilweife erft in Ausführung begriffen find. Die mit Benutzung älterer Gebäude in Parlamentshäufer umgewandelten Aushilfsbauten können hier zunächft übergangen werden.

b) Erforderniffe und Gefammtanlage.

366.

Lage

und

Bauftelle.

Die Parlamentshäufer der Neuzeit zeigen einen vielgliedrigen, der politifchen Entwickelung des parlamentarifchen Lebens angepafften baulichen Organismus. Die Erforderniffe deffelben, obwohl im Einzelnen verfchieden, laffen fich im grofsen Ganzen wie folgt feft ftellen.

401)    Nach : Goürlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conftruits en Frattce. Paris 1845 — 50, Bd. 1, PI. 181, 185, 186.

402)    Facf.-Repr. nach demfelben Werke, PI. 186.

403)    Abgebildet in dem eben genannten Werke, Bd. 2, PI. 272 — 275.

367-

Erforderniffe

im

Allgemeinen.

4io

Das Parlamentshaus bedarf vor Allem einen grofsen, auf allen Seiten freien Bauplatz im Herzen der Stadt oder doch in folcher Lage, dafs die Plaupt-Strafsen-züge und -Verkehrswege möglichft rafch und bequem darauf hinführen.

Die Gröfse der Bauftelle ift nach Zahl und Abmeffungen der verlangten Räume, die in zwei oder mehreren Gefchoffen vertheilt werden, fo wie mit Rückficht auf Entfernung und Höhe der Nachbargebäude zu bemeffen. Die unter e folgenden Bei-fpiele geben die nötliigen Anhaltspunkte.

Bei der Wahl des Platzes ift ferner darauf zu achten, dafs das Bauwerk mit Hinficht auf feine äufsere Erfcheinung und Umgebung zu vollfter Geltung komme. Soll das Parlamentshaus als ein feiner Zeit und feinem Volke in jeder Beziehung würdiges Baudenkmal erfcheinen, fo mufs ihm auch ein feiner hohen Bedeutung an-gemeffener Platz, auf dem die Architektur zu freier Entfaltung kommen kann, an-gewiefen werden.

Die in der nachfolgenden Ueberficht aufgeführten Räume pflegen, unter gleicher oder ähnlicher Bezeichnung, bei faft allen Parlamentsbauten wiederzukehren.

1)    Sitzungsfaal mit Tribunen für Publicum, Prefle etc. Es genügt ein folcher Saal, wenn das Haus nur einer gefetzgebenden Körperfcliaft dient ; es bedarf deren zwei, wenn zwei Kammern darin tagen follen.

2)    Wandelhalle (Foyer), dem Verkehr und der Erholung der Abgeordneten dienend. In befonderem Falle kann diefelbe auch zur Mitbenutzung bei Feftlich-keiten eingerichtet werden.

3)    Räume für die Mitglieder der Regierung.

4)    Räume für das Präfldium.

. 5) Erfrifchungsfäle (Reftaurant).

6)    Lefe- und Schreibfäle.

7)    Räume für die Poft, für die Telegraphie und zum Fernfprechen.

8)    Sprechzimmer, Ankleideräume.

9)    Kleiderablagen nebft zugehörigen Wafch- und Bedürfnifsräumen.

10)    jaunie für den Gefchäftsverkehr (Bureau) des Haufes, als: Kanzlei und Regiftratur, nebft Arbeitszimmer des Vorftehers, Zimmer für Boten und Botenmeifter, fo wie für Abfertigung der Druckfachen.

11)    Bibliothek oder Bücher-Magazin in Verbindung mit einem Bibliothek-Lefefaal.

12)    Archiv.

13)    Arbeits- und Aufenthaltsräume für die Berichterftatter der Preffe.

14)    Gröfsere und kleinere Säle für die Berathungen der Abtheilungen, Com-mifflonen und Fractionen.

15)    Wohnungen für Hausmeifter und Pförtner.

In das Gebäude führen Eingangs- und Flurhallen, bezw. Ein- oder Unterfahrten für die Mitglieder des Haufes, der Regierung und des Bureaus, für das Publicum und für die Vertreter der Preffe etc. Dem Verkehre im Inneren des Haufes dienen geräumige helle Flure, Haupt- und Nebentreppen.

In vielen Parlamentshäufern find auch Räume für das Staatsoberhaupt und deffen Gefolge vorgefehen. Diefelben ftehen in bequemer Verbindung mit den betreffenden Plätzen im Sitzungsfaale, fo wie mit etwaigen Staatsfälen.

Ift das Haus zur Aufnahme zweier Kammern beftimmt, enthält es alfo zwei Sitzungsfäle, fo werden im Zufammenhange mit jedem derfelben die meiften der vorgenannten Räume wiederkehren, diefe fomit doppelt anzuordnen fein.

Die mitunter gestellte Forderung, im Parlamentshaufe auch eine Wohnung finden Kammer-Präfidenten oder für andere hohe Stellenträger des Haufes anzuordnen, ilt mit den Hauptzwecken des Haufes fchwer in Einklang zu bringen. Weit beffer ift, fich darauf zu befchränken, nur Wohnungen für niedere Bedienfteten, wie unter 15 gefchehen, vorzufehen.

Schon die vorftehende Aufzählung der nothwendigen Räume und die Erwägung, dafs diefelben von fehr verfchiedener Gröfse find, insbefondere die Höhen-abmeffungen derfelben aufserordentlich von einander abweichen, laffen erkennen, dafs der Entwurf eines Parlamentshaufes zu den fchwierigeren architektonifchen Aufgaben gehört. Er erfordert eine genaue Kenntnifs der Bedürfniffe, welche aus den parlamentarifchen Gebräuchen des Landes, fo wie aus anderen örtlichen Verhält-niffen hervorgehen und befondere Anordnungen und Einrichtungen des Gebäudes bedingen. Da nun in jedem Lande andere Verhältniffe und Anfchauungen obwalten, fo können fremde Einrichtungen keineswegs mafsgebend für heimifche Anlagen fein. Ein vergleichendes Studium der Parlamentshäufer der verfchiedenen Länder ift indefs unentbehrlich zur völligen Beherrfchung des Stoffes.

Von grofsem Einflufs für die Geftaltung des Gebäudes ift die Höhenlage des den Sitzungsfaal enthaltenden Hauptgefchoffes. Diefelbe war bekanntlich von aus-fchlaggebender Bedeutung bei der endgiltigen Feftftellung des in Ausführung begriffenen Planes für das Haus des deutfchen Reichstages.

Von der Höhenlage des Sitzungsfaales find unmittelbar abhängig die Verkehrs-verhaltniffe im Allgemeinen, die Anlage der Vorräume, Treppen, Höfe und insbefondere auch die wichtige Frage der Erhellung der Räume durch Tageslicht.

Bei der Grundrifsbildung wird alfo vom Hauptgefchofs und dem innerhalb deffelben gelegenen Sitzungsfaale auszugehen fein. Diefer bildet den Kern der Anlage; alle übrigen Räume find nach Mafsgabe der Beziehung, in welcher fie zum Sitzungsfaale flehen, zu vertheilen, und diejenige Löfung wird als die befte zu erachten fein, welche diefe Beziehungen am vollkommenften und einfachften zur Geltung bringt. Zugleich follen unbehindert des organifchen Zufammenhanges fämmtlicher Räume jene, welche für die Abgeordneten, für den Vorftand, für die Regierung, für den Gefchäftsverkehr des Haufes beftimmt find, innerhalb der Gefammtanlage in fich gefchloffene begrenzte Raumgruppen bilden und mit denjenigen Theilen des Sitzungsfaales in unmittelbarem Zufammenhange ftehen, in welchen die betreffenden Angehörigen des Haufes ihren Sitz haben. Auch die Wege der verfchiedenartigen Befucher des Haufes, der Mitglieder der Regierung, der Abgeordneten, des Präfidiums, des Publicums, der Vertreter der Preffe, des Bureaus und die Zugänge zu den Dienft-wohnungen, Kellern etc. follen von einander unabhängig, thunlichft wenig gemein-fam fein und fo unmittelbar als irgend möglich zum Ziele führen. Für den Verkehr des Publicums und der Preffe mit den Mitgliedern des Haufes find befondere Räume vorzufehen, fo dafs die eigentlichen für die Parlaments-Mitglieder felbft be-anfpruchten Räume durch diefen Verkehr nicht berührt werden. Ferner ift darauf zu achten, die Arbeitsräume der Preffe in thunlichft directen Anfchlufs an ihre Sitzplätze auf den Tribunen zu bringen, jedoch vollftändig von den übrigen Räumen des Haufes zu trennen. Die Aufgänge zu den Tribunen find fo anzuordnen, dafs ein Verlaufen im Haufe vollftändig ausgefchloffen ift.

Die Kleiderablagen follen auf dem Wege von den Eingangshallen zum Sitzungsfaale liegen; die Halle (Foyer), dem alltäglichen Verkehr der Abgeordneten unter

368.

Befondere

Erforderniffe.

369-

Höhenlage

des

Saales.

37°-

Grundrifs -anordnung u. Raum-vertheilung.

412

einander dienend, foli geräumig fein und fich in nächfter Nähe des Sitzungsfaales befinden, wie auch die Erfrifchungs- und Lefefäle etc. nicht zu entfernt von dem-felben, am beften in Verbindung mit der Halle, anzuordnen find. Die Erfrifchungs-räume, wenn möglich auch die Halle, find fo anzulegen, dafs fie einen Ausblick in das Freie geftatten.

Aufser den Schreib- und Lefefälen für politifche Tages-Literatur ift noch ein befonderer Bibliothek-Lefefaal erwünfcht, der in nicht zu grofser Entfernung vom Sitzungsfaale unterzubringen ift. Es empfiehlt fich, in diefem zugleich die nöthigften Nachfchlagewerke aufzuftellen, im Uebrigen aber die eigentliche Bücherfammlung (Magazin) von demfelben zu trennen und nur die nöthigen Verbindungen mittels Bücheraufzüge etc. in bequemfter Weife vorzufehen. Zugleich ift darauf zu achten, dafs mit der Zeit eine nachträgliche Vergröfserung des Biicher-Magazins unfchwer hergeftellt werden kann.

Weiter ift erforderlich, dafs ein Theil der Haupttreppe, fowohl von der Wandelhalle, als von den Flurhallen aus, leicht erreicht werden kann. Die Anzahl der in das Parlamentshaus führenden Eingangsthüren und -Thorhallen foll möglichft be-fchränkt fein; anderenfalls würde die Beauffichtigung, da jeder diefer Eingänge durch einen Pförtner bewacht werden mufs, eine zu umftändliche fein.

37*-

Grundrifs-

Typen.

Von beftimmten, zur Anwendung gebrachten Grundformen kann beim Plan eines Parlamentshaufes eben fo wenig, wie bei anderen Monumentalbauten erften Ranges, im Allgemeinen die Rede fein, da jede folche Aufgabe ihre Eigenart hat und nicht fchablonenmäfsig behandelt werden darf. Wohl aber ift der Grundrifs-Typus eines Parlamentshaufes für eine Kammer wefentlich verfchieden von demjenigen für zwei Kammern. Erfteres hat gewiffermafsen einen Mittelpunkt, letzteres zwei Brennpunkte: der, bezw. die Sitzungsfäle, um welche fich, nach Früherem, die zugehörigen Räume je nach Mafsgabe ihrer Beziehung zu demfelben gruppiren. Bei doppelter Anlage bedarf der bauliche Organismus eines auch im Aeufseren auszuprägenden Bindegliedes, und hierzu erfcheint die Halle am beften geeignet.

Der Unterfchied zwifchen diefen beiden Grundrifs-Typen wird durch den Vergleich der Pläne des deutfchen Reichstagshaufes zu Berlin (Tafel bei S. 442) mit denjenigen des öfterreichifchen Reichsrathshaufes zu Wien (Fig. 402, S. 433) ganz befonders augenfcheinlich.

Anftatt weiterer Erörterungen über die Planbildung des Gebäudes wird auf diefe und andere Beifpiele unter e hingewiefen.

372>

Geftaltung.

Bei der Geftaltung des Aufbaues und der architektonifchen FArmbildung des Parlamentshaufes liegt der Gedanke nahe, die Beftimmung deffelben, gleich wie im Inneren auch im Aeufseren, durch Ausprägung des Sitzungsfaales jeder Kammer zur Erfcheinung zu bringen. Dies verurfacht indefs meift grofse Schwierigkeiten; denn der Saal pflegt naturgemäfs von anderen Räumen umgeben zu fein und ganz im Inneren des Haufes zu liegen ; auch darf die Höhenabmeffung des Saales oder eines krönenden Aufbaues über demfelben nicht iibermäfsig gefteigert werden, will man nicht die Klangwirkung und die Erhellung durch Tageslicht hierdurch fchädigen, alfo die Zweckdienlichkeit diefes Hauptraumes der äufseren Form zum Opfer bringen. Es find daher bei den meiften der nachfolgenden Beifpiele die Sitzungsfäle in der äufseren Architektur des Bauwerkes nicht in dominirender Weife zum Ausdruck gebracht ; vielmehr pflegt, auch bei Parlamentshäufern mit einer Kammer, die Wandelhalle als architektonifcher Mittelpunkt gekennzeichnet und vor anderen Räumen

hervorgehoben zu werden. In der That ift die Halle, nächft dem Sitzungsfaale, am meiften hierzu geeignet; diefe beiden und nach ihnen andere wichtige Räume, Flurhallen etc., erhalten eine der hohen Bedeutung des Bauwerkes angemeffene monumentale Ausbildung und Ausrüftung, wobei plaftifcher und malerifcher Schmuck an geeigneter Stelle nicht fehlen darf. Auch ift im Aeufseren und Inneren nur die Verwendung edler Bauftoffe von vorzüglicher Befchaffenheit in Ausficht zu nehmen.

c) Sitzungsfaal.

373-

Anordnung.

Aus den vorhergehenden Darlegungen erhellt, welchen Einflufs die Anordnung und Geftaltung des Sitzungsfaales auf die Gefammtanlage des Parlamentshaufes im Allgemeinen ausübt. Allein für den Saal felbft, d. h. für die Zweckdienlichkeit deffelben, ift die Frage von ganz befonderer Wichtigkeit, welche Form, Gröfse und Höhe dem Sitzungsfaale zu geben find, weil hiervon das gute Sehen und Hören innerhalb des Raumes abhängt. Ferner find Eintheilung und Einrichtung der Plätze für die Mitglieder des Haufes und der Regierung, für Redner, Vorfitzenden, Schriftführer etc. von grofser Bedeutung für die Anordnung des Saales.

374-

Form.

Bei Feftftellung der Form und der Abmeffungen des Saales follen rein praktifche Erwägungen mafsgebend fein und künftlerifche Gefichtspunkte erft in zweiter Reihe in Betracht kommen.

Die am häufigsten angewendete Form des Saales ift dem antiken Theater entlehnt. An Stelle der Skene find die Rednerbühne, darüber der Sitz des Präfidenten und rechts und links von demfelben in der Regel die Sitze der Vertreter der Regierung angeordnet. Den halbkreisförmigen Zufchauerraum nehmen die concentrifchen Sitzreihen der Abgeordneten ein, welche auf mäfsig anfteigendem Fufsboden von radial gerichteten Gängen durchzogen find.

Häufig wird die Halbkreisform des Raumes über den Mittelpunkt hinaus gerad-

375-

Halbkreis

förmiger

Grundrifs.

linig verlängert; mitunter ift anftatt diefer Form der entfprechende Theil eines regel-mäfsigen Vieleckes zu Grunde gelegt, wohl auch die Skene in Apfiden-Form gebildet.

Aenderung.

Doch erfährt hierdurch der eben gefchilderte Typus keine wefentliche

Diefer Form des Saales gegenüber fteht die andere, bei welcher der Grundrifs des Saales ein Rechteck bildet. Die Rednerbühne, die Plätze für den Präfidenten, für die Vertreter der Regierung etc. pflegen im Allgemeinen ähnlich, wie im vorigen Falle, an einem Ende oder an der Langfeite deffelben, aufgeftellt zu fein. Die Eintheilung der anfteigenden Sitzreihen der Abgeordneten aber ift verfchiedenartig getroffen; theils find die Sitze radial, theils ringsum parallel den Seiten, theils alle gleich laufend gerichtet. Auch können die Ecken des Viereckes im Grundrifs abgerundet oder abgefchrägt fein und andere mehr oder weniger bedeutende Formveränderungen vorgenommen werden.

Die Erhellung des Raumes ift von der Saal-Grundform unabhängig. Die Tagesbeleuchtung wird mittels Fenfter in den Hoch wänden oder durch Deckenlicht, zuweilen durch beide zugleich bewirkt. Der Abendbeleuchtung dient jetzt wohl in der Regel elektrifches Licht; doch dürfte nichts defto weniger Gasbeleuchtung beizubehalten fein, um nöthigenfalls, wenn Störungen des elektrifchen Lichtes Vorkommen follten, benutzt werden zu können.

376.

Viereckiger

Grundrifs.

377-

Erhellung.

404

414

vorgefehen.

In diefer Weife ift die Beleuchtung im neuen deutfchen Reichstagshaus zu Berlin (fiehe unter e, 2)

378.

Schall Wirkung.

Zur Erhellung der Säle des Reichsrathshaufes zu Wien dient z. Z. noch Gaslicht an Stelle des geplanten elektrifchen Bogenlichtes, das über dem Deckenlicht derfelben angebracht und durch mattes Glas gedämpft werden follte.

Das gute Hören im Saale ift, wie oben bereits bemerkt, hauptfächlich bedingt durch die räumliche Ausdehnung und die Form deffelben.

Als ungefähre Grenze deutlichen Hörens in freier Luft kann der Umfang eines Kreifes angenommen werden, der aus einem 10 m Angefichts des Redners entfernten Mittelpunkte mit 20 m Halbmeffer befchrieben ift. Hiernach wird man dem Redner gegenüber etwa dreimal fo weit, nach den Seiten etwa zweimal fo weit, als nach rückwärts hören.

Von diefer Ermittelung kann auch (in Ermangelung anderer Anhaltspunkte) bei der Beobachtung der Schallwirkung im allfeitig umfchloffenen Raume ausgegangen werden. In letzterem ift aber die Hörfähigkeit nicht allein vom jeweiligen Standpunkte und von der Entfernung des Zuhörers vom Redner, fondern auch von der Grund-und Deckenform des Saales, von der Natur des verwendeten Bauftoffes, von der Be-fchaffenheit der Oberflächen und von anderen Einflüffen, die hier nicht weiter erörtert werden können, abhängig⁴⁰.⁵).

Bei runden Grundrifsformen des Saales bilden fich, in Folge der Reflexion des Schalles, Brennpunkte oder Sammelpunkte und Sammellinien zufammentreffender Schall-

ftrahlen, welche, wenn fie nicht entfernt von den Zuhörern liegen, für gute Klangwirkung und deutliche Wahrnehmung des Tones gefährlich oder wenigftens ftörend find ; aufserdem können weiter entfernte Zonen und befondere Punkte entftehen, in welchen man beffer hört, als in anderen, dem Redner näher gelegenen. Es kann jedoch der Schall-Reflex auch ohne Zufammentreffen der Schallwellen fehr fchädlich fein, wie diefes bei glatten geraden Wänden fehr häufig und auch bei rechteckiger Grundform des Saales, bei ungünftigen Gröfsen-abmeffungen deffelben, nicht feiten der Fall ift.

Von einfehneidender Wichtigkeit werden diefe Erfcheinungen, wenn fleh, wie im deutfchen Reichstage und im englifchen Parlamente der Gebrauch eingebürgert hat, dafs die Redner vom Platze, alfo von den

Fig. 390-

lP r e m le

! I

.9. Hauspohzei-Beamter.

k. Tuch des Hanfes.

c. Secreläre.

ci, Sprecher.

I Mit qlte1er

le s

Strecker

0 b e r Ji au s n D ij 111 m a tjssi

_r+

1:

s-r-

S--

S--

S--

1:250

L_

P resse

Sitzungsfaal im Unterhaus zu London.

*05) Siehe hierüber in Theil III, Bd. 6 (Kap. : Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik) und Theil IV, Halbbd. 1 (Kap.: Saal-Anlagen, insbefon-dere Art. 241—245, S. 245—247) diefes »Handbuches«.

verfchiedenften Stel

len des Saales aus, fprechen.

Für diefe Ge

a. Prändent.

r. Redner.

i. Stenographen.

pflogenheit dürfte eine andere Grundform des Saales, als die rechteckige aus akuftifchen Gründen kaum zuläffig fein. Allerdings pflegen auch in einigen kreisförmig geilalteten Sälen (z. B. in dem nacherwähnten des italienifchen Abgeord-netenhaufes zu Rom und der hefflfchen zweiten Kammer zu Darmftadt) die Mitglieder von ihren Plätzen aus zu fprechen ; allein in beiden Fällen und insbefondere im Sit-zungsfaal zu Rom, der ohne Tribunen die beträchtliche Ausdehnung von 36,5 m Durchmeffer hat, wird die Schallwirkung als höchft mangelhaft bezeichnet.

Die rechteckige Grundform iit im Ober- und Unterhaufe zu London (fiehe die Tafel bei S. 429 u. Fig. 390), im proviforifchen, gleich wie in dem in Ausführung begriffenen deutfchen Reichstagsfaal zu Berlin, ferner in den Sälen des preufsi-fchen Herren- und Abgeord-netenhaufes dafelbft (Fig. 391 u. 392), fo wie in den meiften nordamerikanifchen Capitolen etc.⁴⁰⁶) zur Anwendung gebracht.

TXT U D T I ą H d

TTT

TT

DJ

<?

□ &

n u/

□ Ol

--G

l&ï

Ôxfv ■>

^aa

EU

TT

c=!

6°

□□□□

□□

P u 1)    1 i c u in

Gegenwärtige Anordnung.

~r

!al

TT

MIT

nui

TT

Mil

nun

a=c

Frühere Anordnung.

Sitzungsfaal im Abgeordnetenhaus zu Berlin.

f.....t i i i

1 TT

0(

Map

□ □□

mmii i i i q

406j Vergl. die Grundriße der nachfolgenden, unter e dar-geftellten Beifpiele ausgeführter Parlamentshäufer.

Fig. 39¹-

V250 n-

...

iDi pi 0 m a t e n [f

Dan

r. Rednerbühne.

a. Prälident.

ir

//

à*/JA

~ * i •#/ </

sXV:

=<i 3 1 D

il

4IÖ

Fig. 392.

IA bq e or fl, ne t e

ajsa^^

vii n

Sitzungsfaal des Herrenhaides zu Berlin.

*!g- 393-

en

•A

\UD

II

II

\W

p-<

1:250

? s 9    10    11    12    13    11    15™

"1

:î

%w

IJ

HT

HT

f<yy

nVI

\\

«

|&K

léA’i

•\\

_Q._

•3

'C? C7

7T\

Sitzungsfaal der Senats-Kammer zu Paris.

¹

Vergl. : Barry, Ch. The palace of Weßminßer. London 1848. S. 13 u. 14, 28—36.

²

Vergl. die Abbildung in : Fergusson, J. A. Hiflory of architecture etc. London 1867. Bd. 2, S. 56.

4i 7

Die Halbkreisform, welche als akademifcher Typus bezeichnet werden kann, ift bei den Sälen der Deputirten-Kammer und des Senats zu Paris (liehe Fig. 389, S. 408 u. Fig. 393), bei denjenigen des italienifchen Abgeordnetenhaufes zu Rom (Fig. 394), des Reichsrathshaufes zu Wien (fiehe Fig. 402,

S. 433) etc. gewählt.

Drei Viertel einer Korblinie aus 3 Mittelpunkten umfafft die Grundform des für die Deputirten-Kammer im Palaft Bourbon zu Paris geplanten neuen Saales (Fig. 395) unc^ den gröfseren Theil eines Kreifes der in Fig. 410 (S. 442) dargeftellte Saal der II. Kammer zu Darmlladt. Ferßel hatte in feinem Entwurf zum deutfchen Reichstagshaufe ¹) für den Sitzungsfaal eine vollftändige Ellipfe als Grundform angenommen.

379-

Höhe u. Deckenform.

Die Höhe des Saales ift abhängig von der Längen- und Breitenabmeffung des-felben, fodann von der Anlage der Tribunen.

Im Interefte des guten Hörens empfiehlt es fich, die Höhenabmeffimgen beider zu befchränken, insbefondere aber den Tribunen keine zu bedeutende Tiefe zu geben. .Auch ift eine in der Hauptfache gerade Decke mit profilirten oder abgerundeten Ecken im Allgemeinen günftiger, als eine ftark gewölbte² 3).

380.

Gröfse.

Im Uebrigen ift, abgefehen von der Form, wie fchon bemerkt, das deutliche Hören abhängig von der Saalgröfse. Letztere aber wird durch die Anzahl der Mitglieder des Haufes bemeffen und durch das Mafs der Bequemlichkeit, welches denfelben gewährt wird, bedingt.

381.

Sitze d.

etc.

Im Allgemeinen gilt als Regel, dafs behufs leichter Zugänglichkeit nicht mehr als 4 Sitze in gefchloffener Reihe neben einander ftehen follen. In Folge deffen Abgeordneten werden bei ftark bogenförmig gekrümmten Sitzreihen die erforderlichen Radialwege, die 55 bis 70cm Breite erhalten, eine verhältnifsmäfsig grofse Fläche des Saales beanfpruchen. Aber noch viel bedeutender wird die Saalfläche vergröfsert, wenn die Abgeordneten gewohnt find, kleine Tifche oder fchliefsbare Schreibpulte vor

fich zu haben. Für jeden folchen Platz ift ein Raum von l,io m Tiefe und bei gekrümmten Reihen 55 bis 65

cm

Breite, alfo 0,61 bis 0,7 2 <lm Bodenfläche, einfchl. der Gänge und des freien Saalraumes aber durchfchnittlich 1,25 bis 1,50 cim Grundfläche zu rechnen.

In der Chatnbre des Députés im Palais Bourbon zu Paris (Fig. 389, S. 408) find keine Pulte angebracht. Die Zahl der Plätze betrug im Jahre 1881—82 557; es kamen alfo bei 440üm Saalfläche auf den Platz 0,79 Bodenfläche.

Im Entwurf zu einem neuen Sitzungsfaale für diefelbe Kammer von de Joly (Fig. 395) beträgt die Zahl der Plätze einfchl. derjenigen der Minifter, der Commiffionen und des Bureaus 629 üm, die Grundfläche des Saales 791 üm ; fomit ift an letzterer für einen Platz durchfchnittlich 1,26 üm berechnet.

Der Saal dés italienifchen Abgeordnetenhaufes zu Rom (Fig. 394) hat einfchl. der rechtwinkeligen, nifchenartigen Erweiterung 730 ü™ Grundfläche und enthält die Plätze von 530 Mitgliedern (einfchl. Bureau). Auf einen Platz, deren bis zu 9 in eine Reihe gebracht find, kommen hiernach 1,38qm Saalbodenfläche.

Das Repräfentanten-Haus zu Wafhington umfaffte 1867 die Zahl von 316 Abgeordneten, welche in dem in Fig. 399 (S. 427) dargeftellten Sitzungsfaal von 34,o X 22,6 m (unter den Tribunen gemeffen) tagten. Hiernach ergiebt fich für einen Platz eine Saalfläche von 2,4oüm. Im Saale der Senats-Kammer (25,7 X 15,2 m) hat jeder der 88 Senatoren einen Platz von 4,40 <łm zur Verfügung.

Im Fdoufe of Commons zu London (Fig. 390) find weder den Mitgliedern, noch felbft. den Miniftern, befondere Schreibpulte gewährt. Die Herren machen ihre Notizen auf den Knieen. Bei einer Saalfläche von 280 und 428 Abgeordneten kommen auf den Einzelnen nur 0,65 <łm Bodenfläche.

Im Reichsrathshaufe zu Wien (Fig. 402, S. 433) find Pulte von mindeftens 60cm Breite angeordnet. Dafelbft beträgt die Anzahl der Mitglieder 353, die Bodenfläche im Ganzen 545    , für den Einzelnen

alfo 1,50 üm.

Im deutfchen Reichstage 4Ü9) find bei einer Saalgröfse von 612 üm und 444 Sitzplätzen (400 für die Abgeordneten, 44 für den Bundesrath) 1,35 für jedes Mitglied des Haufes vorgefehen. Jeder Abgeordnete

27

a. Präfident.

i, b. Je 2 Vicepräüdenten und i Secretär.

c,    c. Secretäre.

d,    d. Je 2 Quaftoren.

e,    e. Je 2 Reviforen.

«Si

Fig. 394-

p u li 1 i c u m

t/

Durchgang.

g.    Gang für namentliche Abftimmungen.

h.    Minifter.

i.    Stenographen.

k. Commiffionstifch.

6>

<L,

JC.

SS

o[T|o

£.

-E

DOO

3-*'

1 s trat

pTfFl¥

Dejiu- |Praesi-|Kôing1-|Praesi-tirte denza Hof dema

Sitzungsfaal des Abgeordnetenhaufes zu Rom⁴¹⁰).

Senatoren.T

Minister.| Diplomaten.

g-r

S--

Fig. 395-

a. Präfident. r. Redner.

Plurli alle

IB

'cjpj

1:500

Salon

^ b e t r r

~e r    Sa

S al o ji

8&is

s4.

mm

Hof

iH of

«t

bMuv

[IM

ilF

su

Jî,

a ä ni

□an

□rnnnna.

4e

Wanlellialle.

De Jolÿs Entwurf zu einem Sitzungsfaale der Deputirtenkammer zu Paris⁴¹¹).

befitzt ein Pult und einen beftimmten Platz. Man erfleht, dafs bei nahezu gleicher Mitgliederzahl die Bodenfläche des Sitzungsfaales im Houfe of Commons noch nicht halb fo grofs, als jene des deutfchen Reichstagshaufes ift.

Im englifchen Parlament find für den Einzelnen keine beftimmten Plätze vorgefehen, wenngleich fleh von felbft ergeben wird, dafs die regelmäfsigen Befucher wohl immer an derfelben Stellen fitzen. Im Uebrigen aber fetzen fleh die Mitglieder, wie fie können; in den feltenen Fällen, dafs das Haus einmal vollzählig vertreten ift, rückt man zufammen, und da alsdann trotzdem der Platz unten im Saale nicht vollftändig ausreichen würde, find für die Nachzügler Plätze auf der Galerie vorgefehen.

Die politifchen Gegner im englifchen Parlamente ftehen fich in nächfter Nähe (nur der Tifch des Kaufes ift zwifchen ihnen), Auge in Auge, gegenüber, und man behauptet, dafs fich die Redner in Folge deffen gröfserer Mäfsigung in der Form befleifsigen.

Die Vortheile, die durch diefes Aufgeben der Pulte und den Verzicht ganz be-ftimmter Plätze für jeden Einzelnen gewonnen werden, find bezüglich des guten Hörens und Sehens fehr bedeutend.

Die Abmeffungen des Sitzungsfaales im deutfchen Reichstage (21,5 6 X 29,oo m) find folche, welche im Intereffe der Verftändlichkeit der Redner nicht wohl iiber-fchritten werden dürfen.

Diefe Abmeffungen, gleich wie die ganze Eintheilung, mufften dem Bauprogramm entfprechend von dem noch beftehenden proviforifchen Gebäude in der Leipzigerftrafse übernommen werden und konnten nachträglich, da man fich an die bequeme Platzeinrichtung gewöhnt hat, nicht mehr eingefchränkt, bezw. verändert werden. Ja man befürwortete fogar, mit Rückficht auf die Vergröfserung der Zahl der Abgeordneten, entfprechend der Zunahme der Bevölkerung (i Abgeordneter auf je iooooo Einwohner), eine Vergröfserung des Saales.

Von der oberften Stufenreihe aus beträgt die Eichthöhe deffelben 13 m ; das Steigungsverhältnifs des Saalbodens ift 1 : 10 angenommen.

Das Steigungsverhältnifs der Sitzreihen in der Deputirten-Kammer zu Paris beträgt dagegen 1 : 2,3, im Abgeordnetenfaale des Reichsraths zu Wien 1:8, im Repräfentanten-Haus zu Wafhington 1 : 17 etc.

382. Bühne für Redner, Präfidenten etc.

Für die Saaleinrichtung ift aufser der Anordnung und Ausrüftung der Ab-geordnetenfitze diejenige der Plätze für Redner, Präfidenten, Schriftführer, Vertreter der Regierung, Stenographen etc. von Wichtigkeit.

Die Rednerbühne ift im Ober- und Unterhaus zu London, im italienifchen Senats- und Abgeordnetenhaus zu Rom, auch im Senats- und Repräfentanten-Haus zu Wafhington überhaupt nicht vorhanden. In den deutfchen Abgeordnetenhäufern find folche zwar aufgeftellt-, doch pflegen fie feiten benutzt zu werden.

Die Rednerbühne, mit Lefepult und Seitentifchen ausgerüflet, hegt in der Hauptaxe des Saales, nahe dem einen Ende und gegenüber den Sitzreihen der Abgeordneten. Hinter der Rednerbühne und etwas höher als diefe ift gewöhnlich die Bühne mit dem Präfidentenfltze ; zu deffen beiden Seiten, zuweilen vor demfelben, find die Plätze der Schriftführer (gleich wie die des Präfidenten, geräumig und mit breiten Pulten verfehen) angeordnet. Von der Präfldentenbühne aus mufs jeder Platz im Saale überfehen werden können. Im Uebrigen ift die Höhenlage diefer und der Rednerbühne, die Abftufung und Aufhellung der Plätze für Mitglieder und Commiffare der Regierung etc. in den einzelnen Parlamentshäufern verfchieden. Diefe Einrichtungen, fo wie die Anordnung der Plätze im Saale felbft, werden wohl meiftens unter Beriickflchtigung beftehender Gewohnheiten und in Verbindung mit der betreffenden Behörde feft zu ftellen fein.

Fig. 390 bis 395 veranfchaulichen die verfchiedenen Einrichtungen einer Anzahl Sitzungsfäle, theils von rechtwinkeliger, theils von halbkreisförmiger und ovaler

U°) Nach: Deutfche Bauz. 1875, S. 517.

«') Facf.-Repr. nach: Encyclopédie d'arch. 1882, S. 49.

383-

Stufen

anordnung.

384-

Tifch

des Haufes.

385-

Stenographen-

Tifche.

386.

Eingänge.

387-

Abftimmungs-

gänge.

388.

Heizung

und

Lüftung.

Grundform, die in den vorhergehenden und nachfolgenden Erörterungen in Vergleich gebracht find.

Zu den Plätzen der Abgeordneten, fo wie zur Präfidenten- und Rednerbühne, fteigt man von den den Saal umgebenden Räumen entweder herab (wie im Reichsrathshaus zu Wien und im neuen Reichstagshaus zu Berlin) oder hinauf (wie in den meiften übrigen Sälen), d. h. der Saalboden liegt entweder entfprechend tiefer oder in gleicher Höhe mit den Räumen, welche dem Saale angereiht find. Selbft-verftändlich vermitteln Stufenreihen und Treppen an geeigneten Stellen den Verkehr mit den verfchiedenen Höhenlagen im Inneren des Saales. Die Anordnung von Stufen in den Thüreingängen ift unzuläffig.

Inmitten des Raumes auf dem unteren Saalboden ift gewöhnlich ein Tifch zum Niederlegen von Schriftftücken aufgeftellt.

Der Arbeitstifch der Stenographen befindet fich in der Regel vor und unterhalb der Rednerbühne, und es follte vermieden werden, dafs diefelben bei ihren oftmaligen Ablöfungen unter einander (alle io Minuten) den Sitzungsfaal durch-fchreiten müffen. Der Arbeitsplatz der Stenographen im Saale mufs umfriedigt und abgefchloffen, auch geräumig genug fein, damit fie, je nach dem Ausgangspunkt des Schalles, eine für gutes Hören giinftige Stelle einnehmen können. Ferner foll der Platz in möglichft unmittelbarer, vom übrigen Verkehre unabhängiger Verbindung mit den Arbeitsräumen der Stenographen flehen.

Der Sitzungsfaal mufs von allen Seiten durch bequem gelegene Thiiren, welche möglichft geräufchlos und felbftthätig fchliefsen, zugänglich und von hellen Vorräumen oder Gängen, welche vor dem Eindringen von Zugluft und vor dem Ge-räufch des Gefchäftsverkehres fchützen, umgeben fein. Die Eingänge für die Abgeordneten find von denen der Vertreter der Regierung etc. zu trennen.

Zum Zweck der Abdämmungen für Zählungen nach Art des fog. »Hammels-fprunges« im englifchen Parlament dienen zwei einander gegenüber liegende Haupteingänge des Saales, die fog. y«-Thür und die Nein-Thür: bei der Abdämmung verladen fämmtliche Mitglieder den Saal ; die mit Ja Stimmenden kehren durch die Ja-Thür, die mit Nein Stimmenden durch die Nein-Thür in den Saal zurück und werden beim Eintritt gezählt. Diefe Art der Abdämmung erfordert viel kürzere Zeit (im deutfchen Reichstag nur 8 Minuten ftatt ³/4 bis i Stunde früher), als bei der Abdämmung mit Namensaufruf.

Im Grundrifs des englifchen Parlamentshaufes (liehe die Tafel bei S. 429) find die beiden Thiiren für Ja und Nein aus der Bezeichnung der zugehörigen Abftimmungsflure kenntlich. Im Saal des neuen deutfchen Reichstagshaufes (fiehe die Tafel bei S. 442) haben die Thiiren in der Mitte der Schmalfeiten diefelbe Beftimmung.

Zu ähnlichem Zwecke dient im italienifchen Abgeordnetenhaufe ein im Grundrifs (fiehe Fig. 394) angegebener, im Saale felbft zwifchen dem Miniftertifch und dem Präfidium frei gelaffener Gang ; in dem-felben find die Urnen aufgeftellt, welche zum Sammeln der bei namentlichen Abftimmungen und Wahlen abzugebenden Stimmzettel dienen. Diefe werden unter der unmittelbaren Aufficht des Präfidiums von den Abgeordneten felbft eingeworfen, nachdem fich diefelben zu diefem Behuf von ihren Plätzen erhoben haben und von links nach rechts einzeln durch detl Gang fchreiten.

Für Erwärmung und Lufterneuerung des Haufes erfcheinen Dampfluftheizung, Druck- und Säuglüftung am beften geeignet. Ausführliches über Pleizung und Lüftung des neuen und des proviforifchen Reichstagshaufes zu Berlin, fo wie des Parlamentshaufes zu London ift in den unten angegebenen Quellen⁴¹²) zu finden.

412) Fischer , H. Preisbewerbung für die Heizungs- und Lüftungsanlage des neuen Reichstagsgebäudes in Berlin. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1884, S. 717, 733, 760, 782, 805. — Siehe ferner:

Fig. 396.

te

Mb

mm

1 lèÆÊm

jjjl

i:F

iWCTlBBBWI

WÆ

Fi

lip

-ł, . ■

//;■

P&

bibbbhb

Firv?g?iii

il

ÉMg®OT55BS^®18re«»3

MS8MSS

«H

gw

fêÊt},

:r

II

ipl

II

>.■1

FU

II

fe

hi

ffj

hS!

:l F

S'&"s

..'i

1.

i3:d

'^2

\Ws

B

iiSIf

flGHB

:.i;

i:

fi

mmm:

i i |: ! !

lvi

PS»®

Jgli

\-ÿ_ JJ * | Aft

SiÜ

i .1:4

lg

■I

—a

1 TgäSäBto^üäMtBSBi* mÊ

ijîËS5SSSl|sg?

Iv- 4^-7 .V--

ÉÊSÊ

MÎMM

pi’ 'aI

Rglili

SS PSi

U

mm

4;

ii

ji

Jssü

-V-V

^f~

'■3LÄ

. iiiFiF..FF V,i_- Hlüiü '■.■ülül.ihl    ■    :

r'

li.iiii d! "ül.lllMÜiHllÜi'iiii'^iiiiiiiüin.i,.:..

IB

Sitzungsfaal des Oberhaufes zu London⁴¹³).

Arch. : Barry.

Dampfluftheizung, Druck- und Säuglüftung des Sitzungsfaales des deutfchen Reichstages zu Berlin in Theil III, Band 4 diefes »Handbuches« (S. 265) — endlich:

Credź , B. Ventilation, Heizung und Beleuchtung des Parlamentsgebäudes in London. Deutfche Viert, f. öff. Gefundheitspfl. 1874, S. 402.

Ventilation des Abgeordnetenhaufes in Berlin. Rohrleger 1878, S. 104, 121.

389-

Architektur

des

Raumes.

Was fchliefslich die innere Geftaltung und Architektur des Saales betrifft, fo fei kurz bemerkt, dafs diefelben in voller Uebereinftimmung mit der Form und Einrichtung des Raumes flehen müffen, im Uebrigen aber der mannigfaltigften Durchbildung fähig find. Die Hauptwand oder Nifche (Skene), Angeficht's der Abgeordneten, die übrigen Umfangswände, fo wie die gegen den Saal geöffneten Galerien und Logen, deren einzelne Abtheilungen auch im Aufbau auszuprägen find, endlich Lichtöffnungen, Simswerk und Decke geben Anlafs zu charakteriftifcher architektonifcher Ausbildung. Auch fehlt es nicht an Vorwürfen zu plaftifchem und malerifchem Schmuck des Saales, um die hervorragende Bedeutung diefes Raumes zum Ausdruck

zu bringen.

Dafs ein Saal mit halbkreisförmiger Grundform eine ganz andere Erfcheinung

39°-

Oberhaus

zu

London.

zeigt, als ein folcher von oblongem Plan, ift ohne Weiteres einleuchtend; es wird durch den Vergleich der Abbildung des mehrerwähnten Saales der Deputirten-Kammer zu Paris (Fig. 388, S. 408) mit der des Oberhaufes zu London (Fig. 396) ganz augenfcheinlich. Wie verfchieden aber, auch bei ganz ähnlicher Grundform, die kiinftlerifche Auffaffung und Behandlung — unter dem Einfluffe aller hierauf einwirkenden Lactoren — fein kann, ja fogar fein mufs, dies macht die Gegenüber-ftellung des letzteren Beifpieles mit dem des neuen deutfchen Reichstagsfaales (fiehe die Tafel bei S. 445), beide von oblonger Grundform, klar. Nicht minder deutlich erfcheint der Gegenfatz zwifchen dem erftgenannten Beifpiel, dem Sitzungsfaale im Palais Bourbon zu Paris, und dem Saal der Abgeordneten im Reichsrathshaus zu Budapeft (Fig. 397).

Ueber die in den um- und neben flehenden Anfichten dargeftellten Säle geben die nachfolgenden Befchreibungen näheren Auffchlufs.

In dem von Barry erbauten Saal des Oberhaufes im Weftminfter-Palaft zu London (Fig. 396⁴¹³), welcher 27,4 m lang, 13,7 m breit und eben fo hoch ift, find drei Theile zu unterfcheiden. An dem mit den königlichen Gemächern in unmittelbarer Verbindung flehenden oberen Ende befinden fich der um drei Stufen über den Fufsboden erhöhte Thron und zu beiden Seiten deffelben, eine Stufe niedriger, die Seffel der dem Throne und Monarchen am nächften flehenden Mitglieder des königlichen Haufes. Den mittleren Haupttheil des Saales⁴¹⁴) nehmen die an den beiden Langfeiten anfteigenden Sitzreihen der Peers, welche in eine »minifterielle« und eine »oppofitionelle« Seite gefchieden find, ein. Zwifchen denselben ift der Platz des Vorfitzenden, des auf dem Wollfack fitzenden Lord-Kanzlers ; vor diefem befinden fich die Tifche der Secretäre. Das untere, durch Schranken abgegrenzte Ende des Raumes dient zur Aufnahme der Mitglieder des Unterhaufes, wenn diefe, bei Eröffnung oder Vertagung des Parlamentes, aufgefordert werden, vor der Majeftät oder den königlichen Commiffaren im Oberhaus zu erfcheinen. Auch ift dies der Platz für Anwälte bei gerichtlichen Verhandlungen⁴¹⁵).

Der Saal wird durch zwölf grofse Fenfter, je fechs in den Hochwänden der Langfeiten, erhellt, und in Uebereinftimmung mit deren Theilung, Abmeffung und Gliederung flehen Anordnung und Form der Schmalfeiten. Diefe haben dem gemäfs drei tiefe, gleich den Fenfteröffnungen umrahmte Spitzbogen-nifchen, welche mit Fresco-Gemälden gefchmückt find. An fämmtlichen Pfeilern fpringen wappenhaltende Engelsfiguren, welche Säulchen mit Statuen unter zierlichen Baldachinen tragen, vor. Darüber find viertelkreisförmige Bogen mit Mafswerkszwickeln vorgekragt, welche den Uebergang in die wagrechte Holzdecke bilden. Diefe ift durch ftarke, kräftig profilirte Unterzüge in achtzehn grofse Felder, jedes der letzteren wieder durch Rippen in kleinere Felder getheilt; die Kreuzungen derfelben find durch Knäufe ausgezeichnet. Auf das reichfte ift die, gleich der Decke, in Eichenholz ausgeführte, in Gold und Farbe prangende Täfelung des unteren Theiles der Wände gefchnitzt. Sie erfcheint, nach Art der gothifchen Geftühle in Kapitelfälen etc., mit Stab- und Mafswerk gegliedert, durch Figürchen und Ornament geziert

413)    Facf.-Repr. nach: Barry, Ch. The Palace of Weftminßer. London 1848.

414)    Siehe den auf der Tafel bei S. 429 dargeftellten Grundrifs des Parlamentshaufes.

415)    Das Haus der Lords hat, aufser der gefetzgebenden Gewalt, auch richterliche Gewalt ; denn es ift der Appell-Hof gegen die Entfcheidungen aller anderen Gerichtshöfe ; auch ift es der oberfte Gerichtshof in Straffachen und erkennt in diefer Eigenfchaft u. A. über das Verbrechen des Hochverrathes.

i;nd mit einer baldachinartig ausgekragten Galerie nebft Bronze-Geländer gekrönt. Diefer ringsum geführte Balcon hat an den Langfeiten eine Sitzreihe, zu der man von den oberen Corridoren mittels fchmaler, unter jedem Fenfler angebrachten Thüren gelangt. An der dem Throne gegenüber liegenden Schmalfeite befindet fich in der Mitte die weit vorfpringende Galerie der Berichterftatter der Preffe. Diefelbe ift mit zwei Reihen von auf das bequemfte und fchönfte eingerichteten Sitzen verfehen ; über und hinter ihr konnte in den Bogenöffnungen, die eine fehr beträchtliche Tiefe haben, die Galerie der Fremden angeordnet werden. Sehr kunftreich und prächtig ift die Schnitzerei des Thrones; zu beiden Seiten deffelben ftehen zwei fchöne Bronze-Candelaber, zwei andere an den Enden der Peers-Sitze. Letztere find mit rothem Saffian gepolftert und auf jeder Seite durch Stufenreihen in drei Theile getheilt, daher leicht zugänglich; von den Corridoren aus führen zu jeder Seite zwei Thüren. Bemerkenswerth ift ferner noch die Aus-rüftung der vorerwähnten Schranke , ungefähr 3m lang und 1 m tief, am unteren, von der Flurhalle aus zugänglichen Ende des Saales ; an der Wand rechts von der Schranke fleht der erhöhte und abgefchloffene Sitz des Parlaments-Ceremonienmeifters.

Fig- 397-

Gl

i5lS§

ff ■

r'jV

11

afell tli

WÊÊÊÈÈiÈS

SÜSS

1*11

ä'

V¹

y&j

■Mi

•OHN

■ r, • .

Fr

112

v-■ :

|Sjî;

-:Ä '

Im

[j

lü

Billig

Pp-riài

mjm

Mm

i.T

KäSE BRlil

mm

feh. L. ^sag

sa*!?

Vfc

|pp

Jrj

il

tgü

Sitzungsfaal des Abgeordnetenhauses zu Budapeft ⁴¹⁶). Arch. : Steindl.

In ähnlichem Stil, wie die Architektur der Säle des Weftminfter-Palaftes zu London, ift diejenige

der beiden Häufer des ungarifchen Reichsrathes in Budapeft von Steindl erdacht. Die Bauart der letzteren Abgeordnetenhaus in Buda-Peft.

39¹-

ift kühner, als die der erfteren, die Formbildung felbftverftändlich den heimifchen, frühgothifchen Mufter-werken nachgeahmt und mit Gefchick durchgeführt.

Der in Fig. 397 dargeftellte Saal des Abgeordnetenhaufes⁴¹ ") ift, der halbkreisförmigen Anordnung der Sitzreihen entfprechend, im Grundrifs polygonal geftaltet. Präfidium und Rednerbühne find, wie üblich, in der Mitte der Langfeite, hier aber beträchtlich über die anfteigenden, radial gerichteten Sitze erhöht. Die Seitenwände des Vieleckes find in drei Reihen Bogenöffnungen mit Umgängen über einander,

416) Facf.-Rep. nach : Moniteur des arch. 1885, PI. 61. 41t) Yergl. die Befchreibung deffelben in Art. 399 (S. 435).

die in der oberilen Reihe einen mächtigen Lichtgaden von dreitheiligen Mafswerksfenftern bilden, aufgelöst. In der Höhe der oberften Brüftung find in den Ecken die auf Säulchen ruhenden Knaggen, darüber — ähnlich wie im Haufe der Lords zu London — Bogenrippen mit Mafswerkszwickeln aus Holz vorgekragt, die den Uebergang in die flache, durch profilirte Balken und Rippen in Felder getheilte Holzdecke bilden. Bei diefer, gleich wie bei der ganzen Ausrüftung, kommt der BaufLoff in anerkennens-werther Weife zum wahrheitsgetreuen Ausdruck ; auch ift die Architektur in den drei Reihen Bogenhallen über einander zu wirkungsvoller Steigerung gebracht. Doch möchte die hierdurch bedingte, offenbar fehr beträchtliche Höhe des Saales für die Schallwirkung entfchieden ungünftig fein.

39²-

Zuhörer-

Tribunen.

Befondere Theile des Saales bilden die Tribunen für Zuhörer, welche denfelben in der Regel an drei, mitunter an allen Seiten umgeben. Sie find mit anfteigenden, bequem zugänglichen Sitzreihen zu verfehen, überhaupt in folcher Weife anzulegen, dafs man von denfelben den Sitzungsfaal gut überfehen kann.

Die Tribunen pflegen in einzelne Abtheilungen, bezw. Logen abgetheilt zu fein, welche für Publicum und Preffe, für Mitglieder der beiden Kammern, der Regierung und Behörden, für den Diplomaten-Körper und den Hof beftimmt find. Jede diefer Abtheilungen mufs durch befondere Zugänge, getrennt von den anderen, zu erreichen fein ; fle erhalten entfprechende Vorräume in Verbindung mit den nöthigen Nebenräumen, wie Kleiderablagen etc. Die Eingänge find gegen das Eindringen von Zugluft zu fchiitzen. Nothausgänge an geeigneten Stellen dürfen nicht fehlen.

Die Logen fpringen mitunter über die Wände des Saales etwas vor. Die Abtheilung für die Preffe mufs für deutliches Hören befonders gut gelegen fein; auch find die Plätze theilweife mit verfchliefsbaren Schreibpulten zu verfehen. Die Arbeitszimmer der Preffe find, wie fchon in Art. 370 (S. 411) erwähnt, in möglichft nahe Verbindung mit ihrer Loge zu bringen.

Anordnung und Platzeintheilung der Zuhörer-Tribunen des deutfchen Reichstagshaufes find im Grundrifs des Zwifchengefchoffes (fiehe die Tafel bei S. 449), diejenige des italienifchen Abgeordnetenhaufes in Fig. 394 (S. 418) dargeftellt.

Der Sitzungsfaal der Deputirten-Kammer im Palais Bourbon zu Paris (Fig. 388 u. 389, S. 408) ift mit zwei Reihen Logen über einander verfehen. Der erfte Rang, in 3ra Höhe über der oberften Sitzreihe der Abgeordneten angebracht, enthielt (in den letzten Jahren des zweiten Kaiferreiches) 288 Plätze, die für die kaiferlichen Hofftaaten, den Diplomaten-Körper, den Senat, die Minifter, den Senatsrath, die Präfidenten, Vicepräfidenten und Quäftoren, im Uebrigen für die Deputirten Vorbehalten wurden. Letztere hatten ferner Anrecht auf einen Theil der 224 Plätze der oberen, in halber Höhe der Säulen hinter diefen durchlaufenden Tribune, die zum gröfsten Theile für das Publicum beftimmt waren.

Auch bei dem von de Joly entworfenen neuen Saal für die franzöfifche Deputirten-Kammer (Fig. 395, S. 418) find zwei Tribunen über einander, jede durch 19 Thüren von breiten Umgängen aus zugänglich gemacht, vorgefehen. Die untere Tribune ift mit 4 Reihen, die obere mit 3 Reihen Sitzen, erftere für 550, letztere für 460, beide zufammen für 1010 Zuhörer geplant; drei Reihen der unteren und zwei Reihen der oberen Tribune find in Sperrfitze getheilt.

Zwei Galerien über einander finden fich ferner im Abgeordneten-Saale des von v. Hatifen erbauten öfterreichifchen Reichsrathshaufes zu Wien (fiehe Art. 398, S. 431). Die erfte Galerie fpringt in den Saal vor und wird durch einen äufseren Umgang erreicht; zu den Plätzen der zweiten Galerie gelangt mau durch einen inneren Verbindungsgang. Die Benutzung der Galerie- und Logen-Plätze kann, Dank der zweckmäfsigen Anordnung derfelben, unbehindert von Säulen oder anderen Freiftützen gefchehen ⁴¹⁸).

d) Sonftige eigenartigen Räume.

393-

Die Arbeitsräume für Stenographen, welche nach Früherem in möglichft un-Stezünmeihen mittelbare und ungeftörte Verbindung mit deren Arbeitsplätzen im Saale zu bringen find, follen eine ruhige Lage und helles Licht erhalten. Sie find fo einzurichten, dafs die mit Dictiren Befchäftigten die Anderen thunlichft wenig ftören und dafs ein freier Verkehr zwifchen den Tifchen ftattfinden kann.

08) Nach . Encyclopédie d’arch. 1882, S. 26.

Beifpielsweife würde (ich bei 6 Arbeitstifchen (für je 2 Stenographen und 2 Secretäre), welche an den Fenftern der Langfeite des fraglichen Raumes aufgeftellt find — bei einem Abftand der Tifche von 1,7 m (von Mitte zu Mitte) — eine Raumlänge von rund 16m ergeben; als Tiefe genügen 5m419).

394-

Correctur-

Zimmer.

395-

Sonftige

Räume.

39⁶-

Capitol

zu

Wafhington.

Das Correctur-Zimmer dient zunächft dazu, dafs die Abgeordneten ihre Reden, bevor diefelben in die Druckerei gehen, noch einmal durchfehen. Zu diefem Zwecke ift auf bequeme Stellung von zwei gut erhellten Tifchen, aufserdem eines Pultes für den Beamten zu fehen, der die in Current-Schrift übertragenen Stenogramme zu foliiren und eine genaue Rednerlifte zu führen hat, defshalb in unmittelbarem und fortwährendem Verkehre mit dem ftenographifehen Bureau und den Rednern fteht. Es ift defshalb vortheilhaft, das Correctur-Zimmer mögliclift nahe dem Sitzungsfaal zu legen und dem Stenographen-Zimmer in lolcher Weife anzureihen, dafs, um in letzteres vom Saale aus zu gelangen, das erftere vorher durchfchritten werden mufs.

Für das Correctur-Zimmer wird gleichfalls eine längliche Form von etwa 10 X 5m verlangt, unter der Vorausfetzung, dafs die Fenfter an der Fangfeite angebracht find ⁴²⁰).

Im neuen deutfehen Reichstagshaufe nehmen die Stenographen- und Correctur-Säle 5 Fenfteraxen von 5,90 m bei 6,45 m Tiefe im Untergefchofs ein; dazu gehört noch eine Vorhalle von 23,00 X 8,64 m-

Die übrigen Gefchäftsräume des Parlamentshaufes geben keine Veranlaffung zu weiteren Erörterungen. Die Einrichtung derfelben unterfcheidet fich nicht von derjenigen der Räume von Gefchäftshäufern für ftaatliche Behörden. Es kann defshalb auf Abfchnitt 1, Kap. 3 und insbefondere auf Art. 102 u. 103 (S. 112 u. 113) ver-wiefen werden.

Bezüglich der grofsen Halle etc. ift das Nöthige bereits in Art. 370 (S. 411) und Art. 372 (S. 413) gefagt.

Ueber Anlage und Einrichtung der Erfrifchungsräume nebft zugehörigen Wirth-fchaftsräumen ift in Theil IV, Halbband 4 (Abfchn. 1 : Schank- und Speife-Locale, Kaffeehäufer und Reftaurants), über die Einrichtung der Sitzungsfäle und -Zimmer für Fractionen, Commiffionen, Ausfchüffe etc. im gleichen Halbbande (Abfchn. 5, Kap. 4: Gebäude für gelehrte Gefellfchaften, wiffenfchaftliche und Kunflvereine, insbefondere Art. 432, S. 336) und über die Anordnung und Einrichtung von Kleiderablagen in Theil IV, Halbband 6 (Kap.: Concert- und Saalgebäude) Näheres zu finden.

e) Ausgeführte Parlamentshäufer der Neuzeit.

1) Parlamentshäufer mit zwei Kammern.

Die Mehrzahl der Parlamentshäufer umfafft die Kammern der beiden gefetz-gebenden Körperfchaften des Staates.

Die aus diefer Beftimmung hervorgehende Zweitheilung des Haufes kommt beim Capitol zu Wafhington, dem Sitz der Bundesregierung und des Congreffes der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, in deutlichfter Weife zum Ausdruck.

Schon 1793 war von Wafhington felbft der erfte Stein zum Capitol gelegt worden⁴²¹); allein die Ausführung des Bauwerkes machte in Folge des zu jener Zeit herrfchenden Krieges wenig Fortfehritte, und 1814 zerftörten die Briten den bis dahin errichteten Theil des Gebäudes. Daffelbe ift im nächft-folgenden Jahre von Neuem begonnen, 1828 vorläufig vollendet, feitdem aber beträchtlich vergröfsert worden. Nachdem in Folge des 1848 gefafften Congrefs-Befchluffes eine Wettbewerbung zur Erlangung

4M) Siehe auch die einfehlägigen Erörterungen Conradi's in : Deutfche Bauz. 1873, S. 107.

420)    Nach derfelben Quelle.

4²¹)    Siehe : Building news, Bd. 16, S. 83.

■

: i

rÆ

ylIIXBâ

liiliip

;

==

m

-

Pi

jilialHl

I®

lll l'Sjil!

I m

II

m

is

■

ni

H,

IE

[.■    . _ ' . pj:

\

' '

!

f "«il

g:-

____

Fig. 39§-

U

\I

■

.

id i

J

I m

!.

Hgg

m

Hauptanficht4 24).

m

’

I!

g

!i™

V

!

î

1

¹

i

,;i:

il -‘MB

I

I

I]

r, mm

iüi

ÉÂÉÉi

iji

■I

¹

i;|i

I

pi

!

|Ü

iji

,

: i

F

:ii

;

])!! !

ÿ

i

iüJijii

3

i i

i’ii!

:

Il

I, i

■

!

j.

:

.

Y\

:

mWm

-<

B-a d

manz-

ui uro 0

uaâoirâa s

Vic e-

Prasid.

*    !"—l h—

® 9»    I    3 a a a o " _ o o a d

» - I j3 a»l\ ^

•    IM ^

||H <1° °f>

Zimmer

0 r r i fl. 0 r

Kam:m e r

Biblio -Ithe!k

|> ®

»-

von Plänen für den Erweiterungsbau die Wahl des von Ander

••

"t

rfc=i

|î WL

"i «

I3U1UIIZ

.5 I • “ ! :

fon entworfenen Pla-zugleich aber

cb

nes,

auch die Nothwendig-keit völliger Umarbeitung deffelben ergeben hatte, konnte 1851 der Grundftein für den Neubau gelegt werden. Mit der Ausführung des Bau

Aren. :

Walter    Clark.

)tS?ia;3DIj

werkes war zuerft Walter und fpäter Clark *²²) betraut ; unter letzterem er

ed

Z* r

pq

jbi :

K»

ta

IÏ

Bibliothek

7. X=

•a

K 0 t u n d. 0

1:1000

s-

iF=f

« «jfc

s-

Grundrifs 123).

Capitol zu Wafhington.

Post

10 c e e- 2

NtttH+H

~<s> 9 m m 1

Corridor

folgte 1867 die VoV lendung des Capitols.

Der in Fig. 399⁴²³) dargeftellte Grundrifs des Hauptgefchoffes zeigt die Gefammt-anlage des Capitols, das eine Länge von 220 m und , einfehl. der Freitreppen, eine gröfste Breite von 98 m hat, fomit eine Grundfläche von rund 2 ha bedeckt ; es umfaßt einen grofsen Mittelbau und zwei genau gleich grofse, fymmetrifche Flügelbauten , letztere für die Kammern des Senats, bezw. der Repräfentanten,^ erfterer für gemein-fame Zwecke und zur Verbindung beider Pläufer dienend. Der ganze Bau ift in den Formen der römifch-

■ SULIl? }B|

"iui?a6j3Si

ssimuio 3|

• -|3

pUjW

■■ Il M

a S tuv

-18

•.H—I

C 0 T T 1 Ö. 0 T

aus der

#/

S?

T T aIJTI =>

Ils

I*s

'S

sss

:ro

o°° °°o

-;ess I;

lurli alle

422) Nach der in der nächften Fufsnote genannten Quelle wurde der Erweiterungsbau von E. Clark ausgeführt, und diefer bezeichnet(n.Dec. 1867) als früheren Architekten des Bauwerkes Walter.

423) Nach : Reports from the Select Committee on Hou/e of Commons. Neue Aufl. London 1886.

U0ąv

■Jtfan | lauoaiïs I jtfau Issimuiop

-ssimurool ' *

1*.

»mm

® «> <8.j

397-

Parlamentshaus

zu

London.

Holzplatte.

korinthifchen Bauweife in weifsem Marmor ausgeführt; Fig. 398 ⁴²⁴) giebt ein Bild deffelben. An der nach Often gerichteten Hauptfront des Capitols gelangt man durch eine grofse Freitreppe zu einer dem Mittelbau vorgelegten, 48 m langen Colonnade mit 9 ra hohen Säulen; die weiter vorfpringende Reihe der mittleren 8 Säulen ifl von einem Giebel bekrönt. Dahinter erhebt fich der nach dem Vorbilde des Pantheon zu Rom gebildete mächtige Kuppelbau, im Aeufseren bis zur Spitze 93m, im Inneren 54 m hoch und von 29m lichtem Durchmeffer, mit Gemälden und Bildwerken reich gefchmückt. Die Kuppel⁴²’) ift aus Schmiedeeifen conftruirt und mittels 32 bogenförmiger Gitterwerksbinder gebildet; letztere find an ihren Fufsenden in der Höhe des Gebälkes der Säulenreihe, welche die untere Trommel umgiebt, durch einen fchmiedeeifernen Gitterring zufammengehalten ; der Architekt der Kuppel war Thomas U Walker. Hinter dem Kuppelraum, auf der Weftleite, liegt die Congrefs-Bibliothek, eine prächtige und zweckmäfsig eingerichtete reiche Bücherfammlung, nebft Lefezimmern für die Mitglieder des Senats und der Repräfentanten-Kammer. Der nördliche Theil des Mittelbaues enthält den Saal des oberften Gerichtshofes der Vereinigten Staaten, fo wie eine Anzahl von Gefchäfts- und Durchgangsräumen für die an diefer Seite angefchloffene Senats-Kammer ; auf der anderen, füdlichen Seite befindet fich eine weite halbkreisförmige Halle, die vor Ausführung des Umbaues ohne Zweifel für die Sitzungen der Repräfentanten-Kammer diente, jetzt aber einen grofsen Vorraum für das neue Repräfentanten-Haus bildet, mit dem er durch einen mit offenen Säulenhallen verfehenen Verbindungsbau, gleich demjenigen der Nordfeite, zufammenhängt. Von der Rotunde des Mittelbaues aus kann man, da bei offenen Thüren verhandelt zu werden pflegt, die Präfidenten beider Kammern zugleich auf ihrem Stuhle amtiren fehen ⁴²⁶). Im Inneren des Gebäudes foll ein fehr lebhafter Verkehr von Händlern, Boten und Leuten jeder Art unterhalten werden.

Das Repräfentanten-Haus bildet im Grundrifs ein Rechteck, das, einfchl. der nach Oft, Süd und Weft vorgelegten Säulenhallen, rund 80m lang und 46m breit ift. Inmitten des Haufes ift der grofse Sitzungsfaal angeordnet, deffen Grundform ebenfalls ein längliches Rechteck von 34,0 m Länge und 22,6 m Breite ift. Er enthält 316 Abgeordneten-Sitze in halbkreisförmiger Anordnung; feine Lichthöhe beträgt lim; er ift aufserdem auf allen vier Seiten von einer 4m breiten Galerie, unter der fich die Kleiderablagen befinden, umgeben. Die Erhellung wird mittels Deckenlicht bewerkftelligt. Die Decke des Saales ift wagrecht und gleich den Wänden mit Fresco-Gemälden reich gefchmückt. Die diefen Saal umgebenden Corridore führen zu den Treppenhäufern, zu den Commiffions-Sitzungszimmern und der Haus-Bibliothek nebft anderen zum Haufe gehörigen Gefchäftsräumen.

Eine ähnliche Anordnung, wie das Repräfentanten-Haus, bei ganz gleicher äufserer Erfcheinung und Grofse, hat das Senats-Haus, deffen Sitzungsfaal, ohne die oberen Galerien, welche gleich wie im Repräfentanten-Haus den Raum umgeben, 25,7 m Länge, 15,2 m Breite und 12,8 m Höhe mifft und 88 Senatoren-Sitze enthält. Den Hauptfchmuck des Saales bilden zwei darin aufgeftellte Coloffal-Statuen, die Freiheit und die Gefchichte vorftellend, fo wie das über dem Präfidentenftuhl angebrachte Porträtbild Wafhingtoris.

Die innere Ausftattung beider Häufer ift reich, ohne überladen zu fein. Holz ift als Conftructions-Material nirgends verwendet. Die Fufsböden ruhen durchweg auf Backfteinkappen ; die Fufsbekleidungen der Wände find von Marmor. Dies ift, wie bereits erwähnt, auch der Bauftofif, in dem die Aufsenfeiten des Bauwerkes, deffen gröfste Längenausdehnung 220 m beträgt, ausgeführt find. Die Gefammtkoften betrugen ungefähr 21000 000 Mark ( % 5000000).

Das grofsartige Bauwerk fleht auf einer Anhöhe, von der aus man eine prächtige Ausficht auf die Stadt und die umgebende, vom Potomac durchzogene Landfchaft geniefst. Die Haupt-Gebäudefront ift von der Stadt abgewendet und einer öffentlichen Anlage zugekehrt, in deren Mitte die Statue Wafhingtoris in fitzender Haltung errichtet ift. Auch find hier Bildwerkgruppen, welche die Darftellung des Columbus und der Civilifation zum Gegenftand haben, angebracht, während auf der entgegengefetzten Weftfeite ein Kriegerdenkmal in Geftalt einer 12 m hohen, von einem Adler bekrönten Marmorfäule aufgeftellt ift. Das Capitol liegt am einen Ende der Pennfylvania Avenue, an deren anderem Ende das Weifse Haus und fonftige Regierungsgebäude fich befinden.

Der Weftminfter-Palaft zu London, welcher das Haus der Lords und das der Gemeinen in einem einzigen grofsen Bau vereinigt, gelangte feit 1837 nach den Entwürfen und unter der Leitung Barrys zur Ausführung, nachdem 1834 eine

121) Unter Benutzung der von der Rédaction des »Wochenblattes für Baukunde« freundlichft zur Verfügung geftellten

125) Zeichnungen und Befchreibung der Kuppel in: Building news, Bd. 16, S. 83. (Vielleicht ift dort der Name des Architekten der Kuppel irrthümlich Walker anftatt Walter gedruckt.)

426) Nach: Boeckmann in: Reife nach Japan. Als Manufcript gedruckt. Berlin 1886.

i

f

Zu

■9-

Weftminfter-Palaft zu London.

Hauptgefchofs.

Arch. : Barry.

10 8 6 a 2 0

10

1:1000

20

30

40

s-

HA

fï SU i J, s

1/

-Halle

37

Wm

37

ilMjB

sss

■«!

13

13

191

,39]

243

3S

Ssx

Wache

AnkleitLe-Zim. 1. Kij irigiji

Hlflf

103 1

Königs- Galerie

Ujll

11

IQ

13

p!

► <—

;u4'H

24 a

1»:

29

14 1 14 1 14

18

18 I 18

.3) st im m un g s -Tl u r

28a|

'£8

VicîoTia Halle i

nèbllï

FlurltaN e

i§8

fojM)

Tl urhall e

16

16

16

fi

fi

16 416

n~s

■f'

■£:

²⁸J

J 19 I 19 - **

16

16

16

16

!U

28

■ĆL 0 r

31 I    I ³¹    |    32    |    J    32    I

:X>1 11⁴ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151111 i 'U    J    |    n

IThum

21.

22

22

26

30

b siimanin g s-Tl ar

28

28

30

30

b>i;

12

12

C_)

16 a-f 16 a

■War t e-⁴

Halle.

22,

22

22 8 I 22 a

Cox

30a

fi

~tr

2 Bai

27

TT

27

30ą

30 b

30 c

a.

ll||j

j

fgglglf

>:    ■ I

* LT Ti

ii

Bilili o tli ei les Oberhauses

C omie s

Imisls n s-|Zimmer|c ouf er e ^Oberf- u-| s es I Zimme

cu

Commis

ie s

iT-sions - E Zim I

IlljiterliarF-s es ■

Biblio

lielc äes_ Unterhaus es §nj3

LM

22 c.

für Parlaments-Mitglieder.

13.    Gefchäftsräume.

14.    Zeitungs-Buieau.

14 a. Treppe zur Fremden-Galerie.

14b. Treppen für Zeitungs-Berichterftatter.

14 c. Galerie-Treppe für Mitglieder des Unterhaufes.

13. Gefchäftsräume des Secretärs der Krone.

16. Gefchäftsräume des Oberhaufes.

17• Treppe zur Terraffe der Peers.

18. Zimmer der Cabinets-Minifter.

IQ. Gebühren-Schreibftuben (Clerk of the Fees’ Offices).

20.    Treppe zu den Commiffions-Zimmern.

21.    Reinfchriften-Anfertigung (Engroffing-Office).

22.    Commiffions-Präfident.

22 a. Anwalt des Sprechers (Speaker’s Counfel).

22 b. Secretäre.

Stellvertreter des Hauspolizei-Vorftandes.

23.    Treppe

24.    Durchgangsfiur 24 a. Kleiderablage.

23. Stimm-Bureau.

26.    Theezimmer der Gemeinen.

26 a. Treppe zur Terrafle der Gemeinen.

27.    Erfrifchungszimmer der Gemeinen.

28.    Privat-Arbeitszimmer des Sprechers.

28a. Bureau für Abftimmungen und Verhandlungen des Unter-haufes.

28b. Warteraum.

28 c. Treppe für Zeitungs-Berichterftatter.

2Ç. Wohnung des zweiten Hausmeifters.

30. Gefchäftsräume für den Secretär des Hanfes der Gemeinen.

30 a. Gefchäftsräume des Hauspolizei-Vorftandes (Sergeant - at-ArmsJ und feines Stellvertreters.

30 b. Haus-Caplan (Chaplain of Houfe).

30 c. Secretär des Sprechers.

31.    Wohnung des Parlaments-Secretärs.

32.    Wohnung des Bibliothekars.

33.    Gefängnifs.

34.    Wohnung des Hauspolizei-Vorftandes.

33. Wafchzimmer für Mitglieder.

36.    Verkaufs-Bureau für Druckfchriften.

37.    Bureau für Gefetzesvorlagen der Parlaments-Mitglieder (Private Bill Office).

38.    Bureau-Vorftand.

3Ç. Privat-Gefchäftsräume.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

Nach: Barry, Ch. The palace of Weftminfter. London 1848.

429

Das Haus der Lords

Feuersbrunft das frühere Parlamentshaus 4 27) zerftört hatte, konnte 1847, ^as Haus der Gemeinen 1852 bezogen werden, und 1868 wurde das Aeufsere vollendet ; an der inneren Ausfchmiickung aber blieb noch Manches zu thun übrig, was zum Theile jetzt noch feiner Verwirklichung harrt.

Das in Fig. 400 und der neben flehenden Tafel dargeftellte Parlamentshaus ift im Anfchlufs und unter gefchickter Benutzung der grofsartigen alten Weftminfter-Halle , fo wie des Kreuzganges vom ehemaligen Stifte St. Stephe7t und der Krypta der gleichnamigen Palaft-Capelle, in den Formen reichfter englifcher Gothik durchgeführt; es erfcheint als eines der fritheften und, ungeachtet mancher Mängel, ge-lungenften Werke der Neuzeit, bei welchem die mittelalterliche Architektur auf öffentliche Bauten im grofsen Stil zur Anwendung gelangt ift. Auch im Inneren ift diefe Kunftrichtung zum Theile in höchft wirkungsvoller Weife durchgeführt ⁴²⁸).

Der Grundrifs des Hauptgefchoffes ift nach zwei rechtwinkelig fich kreuzenden Richtungslinien, der Hauptaxe und der Queraxe des Gebäudes, geordnet. Die kürzere, von Weit nach Oft gerichtete Hauptaxe bezeichnet den Weg für den öffentlichen Verkehr, auf dem man, von der Nordfeite aus durch die grofse Weftminfter-Halle⁴²⁹), von der Weftfeite aus unmittelbar durch die reich gegliederte St. Stephen's-Vorhalle nebft Eingangsflur (über der auf S. 407 gedachten alten Krypta) zu einem im Mittelpunkte der ganzen Anlage angeordneten grofsen, weiten Raume von achteckiger Grundform, der Centralhalle, gelangt. Von hier aus führen Corridore nach Nord, Süd und Oft zu allen Theilen des Haufes, einerfeits zum Haufe der Gemeinen, andererfeits zum Haufe der Lords, geradeaus zur Wartehalle, zum Conferenz-Saal und den Commiffions-Zimmern, weiterhin zu den Bibliotheks-, Erholungs- und Gefchäftsräumen beider Häufer. Diefe, fo wie die Dienfträume und Wohnungen des Sprechers (j>) und anderer Beamten (/, .2, Ji, 32, j>/), die Amtszimmer der Minifter und fonftigen Würdenträger ß— 7, /À), die Staats- und Prunkgemächer der Königin und ihres Gefolges find, wie aus der neben flehenden Tafel zu erlehen ift, in geeigneter Weife, theils um die Höfe, theils an die Aufsenfeiten des Gebäudes gelegt.

Die Mitglieder des Unterhaufes nehmen ihren Weg von Neiv Weßminfier Yard durch die Thorhalle an der Nordfeite des Gebäudes und den an die Weftminfter-Halle anfchliefsenden grofsen Hof zu der für fie beftimmten Treppe (23). Der dahinter liegende Theil des alten Kreuzganges von St. Stephen dient ihnen als Kleiderablage, und die im Hauptgefchofs darüber neu aufgebaute Galerie führt durch eine Flurhalle zum Sitzungsfaale des Unterhaufes. An den beiden Langfeiten deffelben find die Abftimmungsflure (divifion lobbies) angeordnet, der weltliche für die mit Ja, der örtliche für die mit Arein ftimmenden Mitglieder beftimmt.

Der Eingang für die Mitglieder des Oberhaufes ift von Old Palace Yard an der Weftfeite des Gebäudes in der Mitte zwifchen Victoria-Thurm und St. Stephen!s-Halle. Von der mit reichem Rippengewölbe überfpannten Durchfahrt gelangen die Peers zu einer inneren dreifchiffigen Halle und von da zu der Treppe (/o^); diefe mündet im Hauptgefchofs in einen Corridor aus, der links zu den Gemächern des Lord-Kanzlers und anderer Beamten des Haufes (p—y), rechts zum Vorraum des Saales, der Victoria-Halle, führt; dem Treppenaustritt gegenüber liegt das Zimmer, in dem die Peers ihre Roben an-legen (10).

Die Auffahrt der Königin findet unter der 15m hohen, gewölbten Halle des Victoria-Thurmes ftatt; vom Ankleidezimmer geht der Weg zum Oberhaus durch die königliche Galerie, den gröfsten Saal des ganzen Gebäudes, zu welchem das Publicum Zutritt hat, wenn die Monarchin, begleitet von ihrem Gefolge, zur feierlichen Eröffnung oder Verabfchiedung des Parlamentes fchreitet. Zu diefem Ende find bei folchen Veranlaffungen zu beiden Seiten des Saales anfteigende Sitzreihen angebracht. In der Victoria-Halle wird die Königin bei ihrem Eintritt von den Spitzen des Adels empfangen.

Diefe Staats-    und    Prunkfäle, das Ober- und Unterhaus,    gleich wie die anderen im Grundrifs benannten Räume find    auf    das reichfte und fchönfte gefchmückt.    Die Architektur ift überall, insbefondere

im Inneren, durch Werke der Malerei und Bildnerei, deren Stoffe der englifchen Gefchichte entnommen find, unterftützt, auch durch wirkungsvolles Ornament und tiefe ftimmungsvolle Farbengebung ausgezeichnet. (Vergl. auch Fig. 396, S. 421.)

Von der äufseren    Erfcheinung des Parlamentshaufes, von    der Südoftfeite aus gefehen, giebt Fig. 400

ein    Bild. Die nach    der    Themfe zugekehrte Oftfront ift 270 m    lang, und da der Uhrthurm am nordweft-

lichen Flügel 16,5 m vorfpringt, fo beträgt die Gefammtlänge 286,5m ; die Südfront mifft 98m; der

Siehe Art. 361 (S. 405).

428)    Nach: Barry, Ch. The Palace of Weßminßer. London 1848.

429)    Die mittelalterlichen Bautheile des Palalles find im Grundrifs auf nebeil flehender Tafel fchraffirt angegeben.

1,

fi

rfflEji

f « ! ,.i

' ■ )-•

■Mp(f$ ¹

M*ïm

|||Ë«8 ï.ô^âg:;'ff**'-

| omjhu %gg§w»»** <.

f jgSB sîs3î®Saî^'

£;; -    (5E

■> » 1    r**⁻ ,i »Mit

I:

liggMiifl

LI

mé

i5&ji

YÈxlÆ.

felis

LJfcÄ’i

Arch. : Barry.

Weftminfter-Palaft zu London.

i|

fern'-;

w||||

hMeB • ’• I

k- mw MläL

mië

• irr,

i%j ■

Wl

Mg;

| s

i ,7ź

■&4AB

|śf|v§

vfti

fit:i

* M'fr -₇

V-:

i.

L.ftV

a$

I &

¥m

î«,¹¹

Flg. 400.

p*

pf*«

S

H’IW

gg

OTi

rv-v^

?WP

mJ

mÆ

■?

|| j

I?

ii«:

5535Ł

gK

*>

Ji» ;i l.l#

■»«tote

ÉL

.vmimim ę'i&jid&h£

äs

*lf

*3 r Ül

El.

398.

Reichsrathshaus

43i

Victoria-Thurm erhebt fich auf quadratifcher Grundform von 23m Seitenlange zu einer Höhe von 102m bis zu feinen vier Eckfpitzen ; bemerkenswerth find auch der Uhrthurm, fo wie der mit einer Kuppel bekrönte centrale Thurm, welche, aufser den Eck- und Mittelthürmen der Oftfront und den zahllofen Fialen, das Dachwerk des riefigen Gebäudes überragen. Daffelbe bedeckt eine Fläche von ungefähr 3YAa und enthält nicht weniger als 500 Räume, nebft Wohnungen, darunter folche von grofser Ausdehnung für 18 verfchiedene Beamte des Ober- und Unterhaufes ⁴³⁰).

Alle diefe Dienftwohnungen flehen mit dem Hauptgefchofs in Verbindung und haben befondere Treppen und Eingänge. Die Gemächer des Sprechers find für ftandesgemäfsen Aufwand geplant und eingerichtet.

Zum Schutze gegen Feuersgefahr wurden (in den vierziger Jahren) die Hauptträger von Decken und Dachwerk aus Eifen hergeftellt und die Gebälke mit Backfteinen ausgerollt.

Bemerkenswerth find die Reinigungs- und Anfeuchtungsvorrichtungen der Zuluft für die beiden grofsen Säle⁴³¹). Im Uebrigen bieten Heizung und Lüftung des Haufes, gleich wie die übrigen Einrichtungen deffelben, für den Stand der heutigen Technik nichts Neues. Letztere entfprechen auch mitunter nicht mehr ganz dem Parlamentswefen unferer Zeit. Schon feit 1807 ift die Rede davon, einen neuen Verfammlungsfaal für das Haus der Gemeinen zu errichten, weil der jetzige (Fig. 390, S. 414) nicht ausreicht; denn er enthält auf dem Saalboden (ohne Tribunen) im Ganzen 350 Plätze, hiervon für feine Mitglieder, deren Zahl 1867 bereits 650 betrug, nur 306 Plätze, 124 weitere oben auf den Tribunen, die noch aufserdem für 263 fremde Zuhörer Platz haben. Bis jetzt fcheint indefs in diefer wichtigen Angelegenheit nichts weiter gefchehen zu fein, als dafs der 1867 von einer befonders gewählten Commiffion erftattete Bericht über die Einrichtung des Saales ⁴³²) 1886 neu gedruckt wurde. Einige der vorftehenden Mittheilungen find diefem mit zahlreichen Plänen von Parlamentsfälen ausgeftatteten Berichte entnommen.

Die Baukoften betrugen (bis 1874) rund 42000000 Mark.

Unter den zur Aufnahme beider gefetzgebenden Körperfchaften eines Staates beftimmten Parlamentshäufern ift das Reichsrathshaus zu Wien (Fig. 401 u. 402 ⁴³³) eines der hervorragendften. Daffelbe ift 1874—83 nach dem Entwürfe und unter der Oberleitung v. Hänfen s auf dem alten Paradeplatz an der Ringftrafse erbaut. Es bildet das Gegenftück zur Univerfität, die zur anderen Seite des zwifchen beiden etwas zurückliegenden Rathhaufes fteht.

Unter den hohen Stellenträgern, die von Amtswegen Dienfträume oder Wohnung im Parlamentshaufe zu London haben, find die folgenden hervorzuheben.

Der Lord-Oberkammerherr (Lord Great Cha.7nberla.in) von England ift der erfte Beamte des Parlamentes und erbliche Gouverneur des Weftminfter-Palaftes. Er ift Staatsfchwert-Bewahrer ; unter feinem Befehle liehen Parlaments-Ceremonienmeifter und Thiirhüter. Seine Dienfträume (4) find nächft der königlichen Galerie,

Der Lord-Kanzler (Lord High Cha7icellor) von England ift nach den Perfonen von königlichem Geblüt der Erfte des Staates und, kraft feines Amtes als Juftiz-Minifter, zugleich Sprecher des Haufes der Lords. Er fitzt auf dem Wollfack und hat das grofse Staatsflegel von England, delfen Bewahrer er ift, ftets vor fich flehen. Eine grofse Zahl Beamter, von denen mehr als 40 für Zwecke des Parlamentes verwendet werden, find ihm zugetheilt. Er und feine Untergebenen haben Gefchäfts-räume in der Nähe des Haufes der Lords (7).

Von geringerer Bedeutung ift das Amt des Reichsmarfchalls (Earl Marfhal) von England; urfprünglich ein perfön-licher Ehrentitel, bis letzterer in der Familie des Herzogs von Norfolk erblich wurde. Sein Zimmer ift im Grundrifs mit 6 bezeichnet.

Die Schriftführer oder Secretäre des Parlamentes fitzen am Tifche des Haufes der Lords während der Verhandlungen deffelben ; fie haben das Verlefen der Eingaben und andere Gefchäfte zu beforgen.

Der Parlaments-Ceremonienmeifter, nach dem fchwarzen, mit Silber und Gold befchlagenen Wappenftab, den er in der Hand zu tragen pflegt, Black Rod genannt, hat während der Seffion die Obhut über das Haus der Lords, in welches er auch die Mitglieder des Haufes der Gemeinen bei feierlichen Gelegenheiten vor den Thron des Königs oder der Königin zu rufen hat. Er führt auch die Lords in das Oberhaus ein, wo ihm, jedoch aufserhalb der Schranke, ein Sitz angewiefen ift. Der Parlaments - Ceremonienmeifter verfügt über einen Gehilfen, über die Thürhüter etc. und hat eine Dienftwohnung (1) im Palaft.

Der oberfte Hauspolizei-Beamte ift der Sergeant-at-Ar/zis. Er trägt dem Sprecher das Scepter voran, hat deflen Befehle auszuführen, die der Ordnung des Haufes Zuwiderhandelnden zu verhaften etc. Er und fein Gehilfe oder Stellvertreter haben Dienfträume und Wohnung im Haufe (22c, 30a, 34). Daffelbe ift der Fall mit einer Anzahl anderer zum Unterhaufe gehörigen Beamten.

Auch der Sprecher des Haufes der Gemeinen verfügt über eine Dienftwohnung (3), da deffen Obliegenheiten feine faft ftändige Anwefenheit dafelbft erfordern. An einem Tifche vor dem Sprecher fitzen drei Schriftführer (Table Clerks) während der Berathungen des Haufes. (Nach : Barry, Ch. The palace of Wefirninfter. London 1848.)

431)    Siehe: Deutfche Vierteljahrsfchr. f. öffentl. Gefundheitspflege 1874, S. 402.

432)    Siehe: Reports fro/tt the Select Committee on Houfe of Co/mno/is (Arrangements). London 1886.

433)    Nach einem von Herrn Profeffor Hans Auer in Wien gütigft überlaflfenen Bauplan.

zu

Wien.

Fig. 401.

■t

«G»a

*1!Ss£]

[■.¹

:■! I

fq

*&

"s

-......

r----

mi

Sfe

pas

litu

üSÏéi;

WR

Łffiąnrgj.

t. Î^ÂbI ^j -

mm

Hs

-,

_~r|

im

Â18^55fi» iwrniÊm *

\U&

•fi

1

*. * A    ~ * *p,

. f§

.. -■

tfąmm

■ ' • ->

Mik

«. • '$Èà

■ffiM

p.

4ffci

Anficht.

Ot

oc

Tl

Scbrebz

Lese •

l im

-L e s e-

Saal

3 S S ÏÏ|I O S S U v

cbreibz

I;

:>S:$

=>

ii

■r

-1-

i!

3ÏUS--U1

raten

Kl. Yersa

ci

leider-

§>

1®

!>#

Fest-nal

et-Ausscn

mmmm

r1 s 111

Su

Steno Ig raflen

Kleider

i ß\

ir

Commissionen

Yice-

räsiden

Yice-

rasiflen

mm !

II

Arch. :

v. Han/en.

02

Ol

O 2 t 9 8 Ol

0001: i

zaiajttas

Itfireibz

■Zweiter

ii

Se

E mer

Yice-

Präsident

mpfang sznri ii

Präsidenten

mmmm ®||

\

Pi

i!

lâ_ImF

S3?S

<=i

Kleider-

Kleiner-

kJ

Restauration

Yo rz

Ordner

0=^'

Rprecn

Zim.

Atrium

v e s utulę

Telegraf

....._

rznerzog

Restauration

f- «

— JL.

•i

• jj

Reichsrathshaus zu Wien.

>71

1|Hj

jlllllllllli

Kanzlei

l/or z

artheien

•l

A Ul 3 J V e j • U¹ 3 I a * [ 2 U 5 V.

rchivar

t;2

mmmm

Fig. 402.

Haupt-

gefchofs'*³³).

Handbuch der Architektur. IV. 7.

to

oc

¹

Siehe: Allg. Bauz. 1883, Bl. 56.

²

40S) Vergl. auch das in Fufsnote 405 genannte Kapitel über »Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik«.

³

Siehe die Tafel bei S. 442.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

⁴

   Wohnung des Parlaments-Ceremonienmeifters (Black Rod)

⁵

   Wohnung des Bibliothekars.

⁶

   Wohnung des Sprechers.

⁷

   Gefchäftsräume des Lord-Oberkammerherrn (Lord-Great-Chamberlain).

⁸

3. Gefchäftsräume des Reichs-Archivars (Mafier of the Rolls).

⁹

   Gefchäftsräume des Reichs-Marfchalls (Earl Marfhal).

¹⁰

   Gefchäftsräume des Lord-Kanzlers.

¹¹

   Gefchäftsräume des Parlaments-Secretärs.

¹²

   Gefchäftsräume des Comite-Präfidenten

¹³

Ankleidezimmer der Peers.

JO a. Stimm-Bureau.

10 b. Peers-Treppe.

¹⁴

//. Gemächer des Bifchofs.

¹⁵

Erfrifchungszimmer der Peers.

434

vom

Das Programm enthielt für jedes der beiden Häufer nahezu diefelben Anforderungen, nämlich einen grofsen Sitzungsfaal, einen Verfammlungsfaal fammt den fich daran anfchliefsenden Schreib- und Sprechzimmern, eine Anzahl Commiffions-Zimmer, die Räume für die Präfidenten und Vice-Präfidenten etc., ferner die Gemächer für den Hof nebft befonderem Zugang, auch die mit eigenen Zugängen verfehenen, Haufe getrennten Logen und Galerien für das Publicum. Aufserdem hatte das Programm an Räumen, welche für beide Häufer gemeinfchaftlich angelegt werden follten, die Zimmer für die Minifter, die Ge-fchäftsräume für Poll und Telegraph, für Stenographen, für die Bibliothek und die Erfrifchungsräume (Reftauration) verlangt. Dienflwohnungen waren nur für untergeordnete Beamte zu befchaffen.

Wie Grundrifs und Anficht zeigen, ift das Bauwerk nach grofsen Gefichtspunkten entworfen. Während die gleichfalls zwei Kammern umfaffenden englifchen Parlamentshäufer und amerikanifchen Capitole diefe beide Körperfchaften nur in entfernte Beziehung zu einander fetzen und im Aeufseren mitunter eine architektonifche Geftaltung zeigen, die das Innere nur fehr mangelhaft kennzeichnet, hat es v. Hänfen verftanden, die Eintheilung und Gruppirung der Räume in klarfter, beftimmtefter Weife auszuprägen und die Elemente feines Monumentalbaues zu einem einheitlichen Organismus zufammenzufügen.

Die wichtigflen Räume beider Häufer find in einem einzigen, als Hauptgefchofs erfcheinenden Stockwerk angeordnet, welches an der vorderen Hauptfeite nach der Ringtlrafse 7,5 m, an der Rückfeite 5,3 m über der Erde liegt. Eine diefer Höhenlage angepaffte Rampe führt zur grofsen Eingangshalle, zu welcher man auch im Inneren von der unmittelbar darunter im Untergefchofs gelegenen Durchfahrt mittels der Haupt- und Nebentreppe gelangt. Zwei weitere, parallel zur Längsaxe fymmetrifch angeordnete Durchfahrten , welche das ganze Gebäude und die gröfseren Höfe durchfchneiden, bilden die Hauptverkehrswege, von denen aus fämmtliche Theile des Haufes leicht zugänglich gemacht find. Aufserdem ift, durch Anbringung von je zwei Eingängen in den Mitten der Rücklagen von Haupt- und Hinterfront, Sorge getragen, dafs die Mitglieder der beiden Häufer auf kiirzeftem Wege zu ihren Sälen gelangen. Für den kaiferlichen Hof dienen befondere Unterfahrten an den Mitten der beiden Seitenfronten, die mit den Gemächern und Logen des Hofes in geeignete Verbindung gebracht find.

Vor der Betrachtung des Gebäudeinneren fei ein Blick auf die äufsere Erfcheinung geworfen. Der Aufbau läfft die Zweitheilung der ganzen Anlage : Herrenhaus zur Linken, Abgeordnetenhaus zur Rechten, deutlich erkennen. Diefe beiden, gleich wie der Mittelbau, ragen über die minder bedeutenden, daher in die niedriger gehaltenen Flügelbauten verlegten Räume empor. Die beiden Häufer erheben fich in zweigefchoffiger Anlage nach aufsen, nahezu 20 m hoch, über dem Untergefchofs; eine mächtige, mit Bildwerk reich gefchmückte Attika krönt diefe Bautheile ; zu annähernd gleicher Höhe ift der Mittelbau emporgeführt, jedoch eingefchoffig behandelt, in der Hauptfront durch eine tempelähnliche Halle gebildet und durch zwei Reihen korinthifcher Säulen, welche das Gebälke und den mit Bildwerk gefchmückten Giebel tragen, gekennzeichnet. Die Eckvorlagen der niedrigeren Seitenflügel find gleichfalls tempelartig und in ähnlicher Weife, wie der Mittelbau, geftaltet; die Rücklagen find durch Dreiviertelfäulen, die Seitenfronten durch Pilafter gegliedert.

Der mehrerwähnte Mittelbau, vom Architekten felbft als nothwendiges kiinftlerifches Erfordernifs dem Bauwerk einverleibt, ift das Bindeglied der beiden Häufer, deren Räume nach Zahl und Gröfse ziemlich gleichwerthig find. Keiner derfelben hätte vor anderen derartig hervorgehoben werden können, dafs er zur Kennzeichnung des architektonifchen Mittelpunktes geeignet erfchienen wäre. Ein folcher ift durch Einfügung der im Programme nicht geforderten Prunkhalle gefchaffen, in der die ganze Bedeutung des Bauwerkes zum Ausdruck kommen foll, indem darin, gleich einer Ruhmeshalle, die Statuen der Männer Oefterreichs, die fich um das Vaterland verdient gemacht haben, aufgeftellt werden. Sie bildet zugleich den Vereinigungsort für die Mitglieder beider Häufer und ift fomit für das Leben und Treiben im Inneren das, was fie für die Erfcheinung des Kunftwerkes im Aeufseren ift : das Mittel zur einheitlichen, harmoni-fchen Geftaltung und Wirkung des Ganzen.

Auch im Grundrifs ift die hervorragende Bedeutung der beiden Häufer und der verbindenden Mittel-halle in deutlichfter Weife erkennbar. Sie bilden zufammen den inneren Kern der Anlage, welcher nach den beiden rechtwinkelig fich kreuzenden Axen, der Längs- und Hauptaxe, -|“'forimg geordnet ift. Die niedrigeren Flügelbauten, an den vier Ecken eingefügt, fchliefsen den Bau winkelförmig ab. Auch im Einzelnen ift die Grundrifsanordnung klar durchgeführt, und das zur Anwendung gebrachte Axen-Syftem giebt dem Plane eine grofse Ueberfichtlichkeit. Vom offenen Säulenbau in der Mitte der Hauptfront gelangt man durch die Flurhalle mittels der Haupttreppen zu einem Atrium, welchem einerfeits das Poft- und Telegraphen-Bureau, andererfeits ein Sprechzimmer angereiht find. Man betritt fodann die 41,5 X 23,o m grofse, mit einem Periftyl von 24 Säulen umgebene Halle, weiterhin den Saal des Budget-Ausfchuffes und den Feftfaal. In der Längsaxe liegt links der Verfammlungsfaal der Mitglieder des Herrenhaufes, rechts

435

derjenige des Abgeordnetenhaus, je 20 X 10m, zu deren beiden Seiten Kleiderablagen nebft Bedürfnifs-räumen, ferner Stenographen-Zimmer, bezw. Reilauration und Zimmer für die Erzherzoge angeordnet find. Darauf folgen die zugehörigen Sitzungsfäle; der Boden derfelben liegt, wie bereits in Art. 383 (S. 420) erwähnt wurde ¹), 1,60 m tiefer als die Mittelhalle und die übrigen Räume beider Häufer, fo dafs die Mitglieder derfelben, um zu ihren Plätzen zu gelangen, von dem äufseren Umgang, in dem der Verkehr ftatt-findet, herabfteigen. Vor den Sitzungsfälen find breite Gänge, hinter denfelben, den Lichthöfen und den Nebentreppen, fchmalere Gänge angeordnet, welche den befferen Abfchlufs der beiden Häufer, fo wie die Abhaltung von Geräufch und Störungen des Gefchäftsbetriebes bezwecken ; auch flehen fie mit den Zugängen im Untergefchofs in nächfter Verbindung. An die Mittelvorlagen der Seitenfronten fchliefsen fich noch Gefchäftsräume an : Archive, Kanzleien und Schriftführer-Zimmer hinter dem Herrenhaus, Schreibzimmer und Leferäume hinter dem Abgeordnetenhaus. Die niedrigeren Flügelbauten enthalten Arbeits- und Sprechzimmer der Minifter, des Präfidenten und Vicepräfidenten, Kanzleien, Commiffions-Säle und die zugehörigen Vor- und Nebenräume. Von den im Untergefchofs befindlichen Räumen find aufser den Verkehrsräumen und Bedienftetenwohnungen einige Club-Zimmer, die Gefchäftsräume der Staatsfchulden-Controle-Commiffion, Kanzleien und einige den Zwecken der Reftauration dienenden Räume zu nennen. Der Querbau ifl in den die beiden Sitzungsfäle umfaffenden Baukörpern, die auf faft genau quadratifcher Grundform das Haus überragen, der Höhe nach getheilt und enthält im Obergefchofs Räume für zwei Beamtenwohnungen, Zimmer für Berichterflatter, Kleiderablagen für das Publicum ; alles Uebrige dient als Dachraum.

Die Beleuchtung des Gebäudeinneren ifl fafl überall ausreichend, obwohl durch die grofse Zahl von 26 (zum Theile kleinen) Höfen herbeigeführt. Die beiden Sitzungsfäle, fo wie die in der Hauptaxe gelegenen Hallen und Säle find durch Deckenlicht erhellt; auch haben zahlreiche Vorzimmer nur indirectes Licht erhalten. Die Heizung ifl nach dem auch im Wiener Hof-Opernhaus angewendeten Syftem Böhm durch Dampfluftheizung bewirkt. Die Zuluft wird mittels Bläfern eingetrieben, die Abluft durch An-faugung entfernt. Die grofse Centralhalle, deren Rauminhalt mehr als 11000cbm beträgt, ifl aufser der Lüftungsheizung auch mit Umlaufheizung verfehen. Der Steinfufsboden der Halle wird durch das Syftem von Heizrohren, welches in den unter dem ganzen Raum fich erftreckenden Luftkammern durchgeführt ifl, unmittelbar erwärmt.

Die Geftaltung des Inneren ifl in Uebereinftimmung mit der Architektur des Aeufseren in claffifch-hellenifcher Auffaffung durchgebildet. Die mafsvolle und edle Ausfchmückung der Räume ifl durch Farbe und Gold gehoben und erfährt eine Steigerung nur in der Mittelhalle und in den beiden Sitzungsfälen.

Als Hauptbauftoffe find Granit, Trientiner Marmor, Karftftein, Salzburger Marmor- und Mannersdorferftein verwendet. Mit der fpeciellen Bauleitung war Auer betraut. Die bewilligte Baufumme betrug 14 Milk Mark (7 Milk Gulden²); aufserdem wurde fpäter noch für innere Einrichtung ein Mehrbetrag von 468000 Mark (234000 Gulden) gefordert. Sämmtliche neu angefchafften Möbel find in einfacher Weife in Eichenholz ausgeführt; die Polfterung ifl mit Lederüberzug hergeftellt. Nur die Feft-, Budget- und Verfammlungsfäle, die Minifter- und Präfidenten-Zimmer, fo wie die grofse Mittelhalle haben eine reichere, der Bedeutung der Räume angemeffene Ausrüftung erhalten. Vor der Hauptfront an der Ringftrafse foll innerhalb des 8 bis 10 Stufen höher gelegenen Vorraumes, den die Rampe mit ihren halbkreisförmig endigenden inneren Flügelmauern begrenzt, ein Brunnen-Moment, von der Figur der Auftria gekrönt und von zwei mächtigen Flüggenmaften flankirt, errichtet werden.

399-

Reichsrathshaus

zu

Das Haus für den ungarifchen Reichsrath in Budapeft ift feit 1885 in Ausführung begriffen (Fig. 403 ³). Daffelbe wird an der oberen Donau-Seite zwifchen der Margarethen- und der Kettenbrücke am hohen Ufer des die Doppelftadt durch- Budapeft. fluthenden Stromes nach dem Entwurf und unter der Leitung Steindl's errichtet, nachdem diefer in der 1882 ftattgefundenen Wettbewerbung mit dem erften Preife gekrönt worden ift.

Das Aeufsere zeigt eine reich gegliederte Baumaffe von grofsartiger Gefammterfcheinung, welche durch die bevorzugte Lage ganz befonders zur Geltung gebracht wird.

Aus der umftehenden Grundrifs-Skizze des Hauptgefchoffes ift die Eintheilung deffelben zu entnehmen. Gegen die Ausführung des Planes find hie und da Bedenken geltend gemacht worden. Diefelben

436

waren hauptfächlich gegen die beträchtliche Höhenlage des Hauptgefchoffes⁴³⁷), 16 m über dem Erdboden, gerichtet, auf welcher indefs gerade die mächtige Wirkung des Baues zum Theile beruht.

Das Gebäude hat eine Länge von 260m bei einer Tiefe von 115m; es wird von fämmtlichen Aufsenfronten, fo wie von 17 Höfen erhellt.

Fig. 403.

Arch. : Steindl.

Tf?

"J

»1

rn

a"

12

tt:

i ⁹,

Hauptgefchofs.

1:2000

30    40    50    60    70    80    90    100“

10 5 0    10    20

w»—j--j_

Reichsrathshaus zu Budapeft43s).

/. Sitzungsfaal der Magnaten-Tafel.

II. Sitzungsfaal der Repräfentanten-Tafel.

III. Gemeinfchaftliche Halle in Verbindung mit den Wandelfalen und der Haupttreppe.

1.    Kleiderablagen.

2.    Vorräume.

3.    Wafchtifch-Einrichtungen.

4.    Abtheilungs-, bezw. Berathungsfäle.

3. Empfangsfale der Mitglieder der Magnaten-Tafel, der Repräfentanten-Tafel und der Minifter.

6. Gefellfchaftsfäle.

7.    Speifefäle.

8.    Lefefale.

ç. Schreibzimmer.

10.    Gefchäftszimmer der Präfidenten.

11.    Gefchäftszimmer der Quäftoren.

12.    Secretäre, bezw. Gehilfen.

13.    Telephon.

14.    Gefchäftszimmer der Minifter.

13. Wartezimmer.

16.    Krankenzimmer.

17.    Arzt.

Auf die Wiedergabe einer äufseren Anficht des Haufes nach der erften Entwurf-Skizze muffte in diefem Augenblicke, während die zur Ausführung beftimmten Pläne noch in der Ausarbeitung begriffen find, verzichtet werden. Ein Bild des Sitzungsfaales der Repräfentanten-Tafel giebt Fig. 397 (S. 423).

400.

Staats-Capitol

zu

Albany.

Das Capitol zu Wafhington (flehe Art. 396, S. 425), insbefondere der Mittelbau deffelben mit der mächtigen Krönungskuppel, wurde das ftets nachgeahmte Vorbild für die Staatshäufer oder Capitole der einzelnen Staaten der Union. Die vornehme Ruhe, welche die Architektur des Congrefs-Haufes auszeichnet, ift indefs in feinen Nachbildungen nicht erreicht; vielmehr wird oft durch prunkvolle, mitunter willkürliche Formen und durch hohe Steigerung des Aufbaues Wirkung zu erzielen gefucht.

Als eines der gelungenften Werke diefer Art erfcheint das Capitol für den Staat New-York zu Albany⁴³⁸), von dem, in fo fern es zugleich als Gefchäftshaus für die oberften Staatsbehörden dient, bereits in Art. 90 (S. 99) die Rede war.

437)    Vergl. Art. 369 (S. 411).

438)    Nach: Builder, Bd. 28, S. 425 u. 446.

437

Der dort abgebildete Grundrifs des Erdgefchoffes wird durch das in Fig. 404 dargeftellte Haupt-gefchofs ergänzt; Fig. 405 giebt ein Bild von der äufseren Erfcheinung des Bauwerkes. Daffelbe ift kennzeichnend für die Monumental-Architektur der Vereinigten Staaten : es zeigt vor Allem das Beftreben nach malerifcher Geftaltung und Maffenwirkung im grofsen Ganzen, welche durch die kräftigen Mittel- und

Fig. 404.

₅—m »»

If

sio-

to

Com-

neu

••

••

E mpf-

(f e r i c 7i t s -Bill

Commis

sionen

Räume

ror i

T Dil.

Empf-

lii

B i PI. |D|

Pip a st

Post

■T

ErTjF

H

ET

11

JUflDOEJlDOi

nuFT

"resl

Kl eii7r-P=l!]

a 1)1

F •• •• *1

3-

Boten M

I«

Es

Arch. :

t*

aM

TA

30

Fuller à? Laver.

. _ _, __j=#S 11 m ■ ^'Thr- .-> Ay

I 5 Ntl    ff^

p* ¹ IdBarrfmgH H FEr

faj i|fpaafffl-: a

Fr¹..... rfE^p|^HJW%.iTbai.

J 1 II ® I i II II• |i f fli i !® il II ||»|| ijjÿ

i| E T a a![It s - B i a 1 i ||o| , li e It |;

"tuai«n iif

Pr ä s |»Toil

Documente

Reg.

1:1000

20

m

u\

œi i

«§

5-

10 8 6 » 2 0

Tts( M issP³^

I. Obergefchofs.

Capitol für den Staat New-York zu Albany ⁴³⁸).

Eckvorlagen, durch die krönenden Thürmchen und Heilen Dächer und befonders durch den Alles überragenden Vierungsthurm mit Kuppelhelm zum Ausdruck kommt ; für die Formbildung im Einzelnen und für die Schmuckformen ift die franzöfifche Palafl-Architektur der Neuzeit zum Mutter genommen.

Unter Hinweis auf weitere, an genannter Stelle fchon mitgetheilten Erklärungen itt hinfichtlich der Anordnung des Hauptgefchoffes kurz zu bemerken, dafs die Säle der beiden gefetzgebenden Körperfchaften an den zwei Seitenfronten, fo wie die Räume der Staats-Bibliothek an der Hauptfront, fämmtlich 14,6 in hoch, die Höhe der beiden Obergefchoffe beanfpruchen und dafs fich diefen Sälen Commiffions-Sitzungs-zimmer und andere Gefchäftsräume der beiden Häufer anreihen. Auch ein Theil der Räume des Erd-gefchoffes (fiehe Fig. 76, S. 99) fcheint gleichen Zwecken zu dienen. Den Mittelbau an der Rückfeite des Bauwerkes nimmt die Gerichts-Bibliothek (law library) ein. Die Senats-Kammer (22,8 X 16,8 m) ift in ihrem oberen Theile an drei Seiten von einer 6m breiten Galerie umgeben ; auch die Aff'emb/y-Y^a.mm&r

401.

Staats-Capitol

zu

Hartford.

~_-r•_- ~~~~~~ r~

43 8

Fig. 405.

A§ - .

jr==

... 1. •

gMT

âjè

tf

i§

'■

:ls

mm

MR

WBBm

Si

Ts -*    ---3sa .rail

IM»

555 mmwmmStem

SÉMÂI'WI

r.7>

Capitol für den Staat New-York zu Albany ⁴³⁹).

(28,o X 22,8 m) bat eine ähnliche, für das Publicum beftimmte Galerie erhalten. Die Staats-Bibliothek (86,3 X 16,5 m) erftreckt fich längs der ganzen Oftfront; fie umfafft diejenigen Räume, die das künftlerifche Intereffe am meiften anregen, und von denen aus man einen prächtigen Ausblick in das Hudfon-Thal geniefst.

Das Bauwerk ift, wie bereits (S. 99) angegeben, nach den Entwürfen von Fuller & Laver in den fiebenziger Jahren ausgeführt.

Als kleines, neueres Beifpiel eines Parlamentshaufes der Union kann das Staats-Capitol zu Hartford im Staate Connecticut dienen, das von Upjohn entworfen und ausgeführt wurde (Fig. 406 bis 408 ⁴ 5°).

Die Hauptfronten des Gebäudes find nach Nord und Süd gerichtet. Von der Nord- und Oftfeite gelangt man durch offene Säulenhallen, von der Südfeite durch eine Unterfahrt in das Innere des Gebäudes, das im Erdgefchofs auf die ganze Länge und Tiefe des Haufes von weiten, nach der Haupt- und Queraxe geordneten Hallen durchkreuzt wird. Diefen find an den beiden Langfeiten des Haufes eine Anzahl Ge-fchäftszimmer angereiht. Die beiden Treppen befinden fich links und rechts von einem Thurme, der fich im Mittelpunkt der Anlage auf quadratifcher Bafis erhebt und das Gebäude hoch überragt. Ueber der nördlichen, die Höhe von Erd- und Hauptgefchofs einnehmenden Vorhalle fammt Flurhalle liegt im II. Obergefchofs die Bibliothek. Im I. Obergefchofs erftreckt fich über der Eidlichen Flurhalle nebft Unterfahrt der grofse Sitzungsfaal der Repräfentanten, über der öftlichen Eingangshalle die Senats-Kammer und fymmetrifch hierzu auf der Weftfeite der Saal des oberften Gerichtshofes. Hieran fchliefsen fich die zugehörigen, in den Grundriffen angegebenen Gefchäftsräume, die fich im II. Obergefchofs wiederholen.

SJ!

«r *-

Ü ber s 1 er

fcof

r i

SS=

T#+

çU\

nq

t'irç^omEd

|—§*«

log, 407,

II. Obergefchofs,

lJöqv

T:

HH *

•U

V» ä

!*€■

Staats-Capitol zu Hartford für den Staat Connecticut ⁴⁴°).

sa»

01

01

Aroh, î Ufcfmtu

1:1000

6Ż

s-

«H

lu

■ » • J i44 «4

sP n pî

■ ■ Pli

3h—

V    "ff"' îunmtiw I

^rŒ_J LU (_a ¹

*    I—I    æ(E«t(jittJiæTPï*|ij} 1

nu

i-~

ea

! * f—s

Fig, 4q6.

>r>'v

' X K j

Obergefchofs.

Fig, 408.

IX

l i

x

■\

i j if v i 1 0 i u n

* * -W

■ * ■

■■ wM

Erdgefchofs.

J-T3T

a—j    * *«

wianu*

«h : : H-

.*yr — TU

0J

5 etiat s *

senatore

3cEäizweisier

Fig. 409.

ïtiisii3r^

■ * *■ ■» !» ■ ■ ¥

4ł-

îjiinits

Halle

Zi

,'î

O 1 D J1

eriurnH

Minister f offeTtHÄTb m

* lîï

•!

p|

Flur

HÖ

•c

fini stemm f Justiz⁻

? P*:?'

'i

*>

s ii i

IxSl

|l*z*

ri

K;1 ►

axl *

i P

x IZt .. ■■ zi ' *T*xx i iXIIXlZ*-»

Kalli Gy;

‘X

?><

i^r a^

en w e sen

si

i!

r-ÜCK*.--

»•1

;•

*!

11a |Hi

RZB

i ; ., _ -L    ......,....._    ~,

. M ÿZjXi iZjZiiZIz'i ix'-^    iZ[i>:i|^XiZX iZiiKl|X|XÿX| \

■    |™.j MEEa fc-i ?

l^iTKaTÉ^i

l&esetzgetmaij^J^^ B i Ą. i 0 t jji e IcTy/^Q-: xj besetz-

t l~ti nrgłyr*''*ł

-f

JC

i!

jj

Yersamm-

¹¹¹¹¹9 !x

VI fz

! IX-ZTxTi Fl    HZ-

" zxxXp<p:Xx;<>:U>:;

jSpreJcTierł .d

*1

Secre

g eT) eu 1 e r Jl atli

l; :

I

l<

■Ejçng

jl

xZ^i______. .

zT^î-f    nr

fdilCrX¹--¹

Gard eïr 0

l!

=44 r

aucTi-Zi

auch-Zimi

Z : .I

I l|Xi

t.

y-)

: i * v

ii®¹

alirt

Staats-,

V_.

iXamme r

=Q=-=Q=

Hauptgefchofs.

1:1000

m » 6 4 2 0

HHHtiUF

10

20

30

4.0

50»

Parlamentshaus zu Sidney⁴⁴¹).

Arch. : Lynn.

44i

Die Längenausdehnung des ganzen Bauwerkes beträgt rund 90 m, die Tiefe 59m, die Höhe bis zum Dachfirft 30 m und bis zum Scheitel der die Kuppel des Thurmes krönenden Figur 78 m■ Der Saal der Repräfentanten ift 25,6 m lang, 17,o m breit und 14,6m hoch. Die Galerie für 250 Perfonen nimmt die innere Langfeite hinter dem Sprecher ein. Die Abgeordneten-Sitze find in anfteigenden, im Grundrifs in Form einer halben Ellipfe gekrümmten Reihen geordnet. Die Decke ift caffettirt, die Täfelung aus dunklem Nufsbaumholz angefertigt. Die Senats-Kammer mifft 15,2 X 12,2 m bei 10,6 m Höhe. Die Galerien befinden fich an beiden Enden des Saales ; auch hier ift die Decke caffettirt, die Täfelung aus Eichenholz. Der Saal des oberften Gerichtshofes (15,2 X 9,4m und 19,6m hoch) ift in Eichenholz ausgeftattet, desgleichen die mit Fliefen gepflafterte Bibliothek, welche 16,7 X 25,9 m Fläche und diefelbe Höhe von 10,6 ra erhalten hat.

Granitpfeiler tragen den Thurm, der in Dachhöhe aus der quadratifchen in die zwölfeckige Grundform übergeht; um die Trommel find Treppenaufgänge in die Mauerdicke, welche bis zu 4m beträgt, gelegt; die 12 Pfeiler find über dem Hauptgefims durch Poftamente, welche Marmorftatuen tragen und durch eine Baluftrade verbunden find, überragt. Darüber erhebt fich die Kuppel, welche ganz aus Marmor hergeftellt ift und in einer fchlanken Laterne mit der fchon erwähnten krönenden Figur endigt. Zahlreiche Statuen und Büften dienen zum Schmuck der Architektur des Haufes. Die Treppen-Baluftraden und Säulenfchäfte find aus polirtem Granit, die Kapitelle und Säulenfüfse aus Marmor.

Die Baukoften betrugen 10500000 Mark 2500000).

Auch die englifchen Colonien befitzen ihre Parlamentshäufer. Als Beifpiel eines folchen wird das Parlamentshaus zu Sidney in Neu-Süd-Wales (Arch. : Lynri) mitgetheilt (Fig. 409 44 4).

Diefes Parlamentshaus bildet mit dem Regierungsgebäude eine in organifchem Zufammenhang flehende Baugruppe, ift aber von letzterem durch zwei grofse Höfe und weite Durchfahrten im Erdgefchofs in zwei Gebäudetheile gefchieden, die für fich zugänglich und unabhängig von einander find.

Das Parlamentshaus nimmt den gröfseren öftlichen Theil der Gebäudeanlage ein und umfafft fämmt. liehe zu den Kammern der gefetzgebenden Verfammlung (Legislative Affe mb ly), fo wie des gefetzgebenden Rathes (Legislative Council) gehörigen Räume, nebft einer Anzahl Säle für gemeinfchaftliche Benutzung. Letztere nehmen den ganzen Mittelbau, erftere den füdlichen, bezw. den nördlichen Theil des Parlaments-haufes ein.

Auch die Eingänge zu den beiden Kammern finden von der Nord- und Südfeite, die Hauptzufahrt durch die erwähnten grofsen Höfe ftatt, zu denen man durch die im Grundriffe angedeuteten Thorthürme gelangt. Unmittelbar gegenüber dem zur Kammer des gefetzgebenden Rathes führenden Thorweg auf der Nordfeite liegt das Wohnhaus des Gouverneurs. An derfelben Hausfront, mehr öftlich, nächft dem grofsen Eckthurm, ift eine weitere für Prunk- und Feftzwecke zu benutzende Thorhalle von fechsfeitiger Grundform angeordnet. Die Eintheilung des ebenerdigen Hauptgefchoffes im Einzelnen ift aus dem Grundrifs zu erfehen. Ueber den Erfrifchungsräumen und Rauchzimmern erftreckt fich die zugleich als Feft-Local dienende Gemälde-Galerie. Diefe Gemächer, gleich wie die Zimmer des Sprechers der gefetzgebenden Verfammlung, des Präfidenten des gefetzgebenden Rathes, der Minifter etc., nehmen die von zwei Gebäudeflügeln umfaffte Oftfront des Haufes ein, von wo aus man eine fchöne Ausficht auf die Terraffen- und Gartenanlage und weiterhin auf den Hafen von Sidney geniefst. Der obere Theil des grofsen Eckthurmes enthält über dem Staatszimmer feuerfefte Actenräume ; die Ausfchufs- und Commiffions-Zimmer der gefetzgebenden Verfammlung nehmen im Obergefchofs einen Theil der Südfront, fo wie die Nordfeite des an-fchliefsenden , gegen die Terraffe gerichteten Flügels (über den im Erdgefchofs liegenden Gefchäftsräumen des Haufes) ein. Uebereinftimmend hiermit find im nördlichen Flügel die Ausfchufs- und Commiffions-Zimmer des gefetzgebenden Rathes. Im Sockelgefchofs befinden fich grofse Küchen und Hauswirth-fchaftsräume, die mit den Erfrifchungsfälen in Verbindung flehen ; ferner Räume für Boten, Vorrathskeller etc.

Die Façaden find aus Sandftein hergeftellt, und die Koften der Ausführung für Parlaments- und Regierungsgebäude waren zufammen auf 13000000 Mark (j£ 650000) veranfchlagt. Das Regierungsgebäude bildet den weltlichen Theil des Bauwerkes. Der Haupteingang, der zugleich als Eingang für die gefammte Gebäudeanlage dient, liegt in der Mitte diefer nach Süden gerichteten Seite. Nebeneingänge find an den Eckthürmen dafelbft angeordnet. Die Gefchäftsräume der Vorftände der einzelnen Verwaltungszweige liegen im Erdgefchofs, die der Unterbeamten im Obergefchofs.

4łl) Nach : Builder, Bd, 27, S. 644.

402.

Parlamentshaus

zu

Sidney.

442

4°3-

Ständehäufer

kleinerer

deutfchen

Staaten.

404.

München.

4°5-

Stuttgart.

406.

Karlsruhe.

407.

Darmftadt.

40S.

Dresden.

Noch lind hier die Ständehäufer der einzelnen Staaten Deutfchlands wähnen, welche, gleich den vorhergegangenen Beifpielen, I. und II. Kammer zu enthalten pflegen, meift aber durch Umwandelung und Erweiterung anderer älteren Gebäude entftanden find und den heutigen Anforderungen an Parlaments- und Ständehäufer keineswegs genügen.

In München hat die bayerifche Abgeordnetenkammer feit 1818 ihren Sitz in dem früheren Palais des Grafen von Seeau in der Prannerftrafse ; die Reichsrathskammer befindet fich in dem unmittelbar angrenzenden Gebäude ⁴⁴²).

Für die württembergifchen Stände wurde in Stuttgart fchon 1580 das Landfchaftshaus erbaut, das noch heute zu gleichem Zwecke benutzt wfird, nachdem daffelbe 1819 von Barth hierzu neu hergeftellt wurde⁴⁴³). Der im Obergefchofs an der Kronprinzftrafse gelegene Saal der früheren Landftände ift für die I. Kammer eingerichtet und für die II. Kammer ein neuer Verfammlungsfaal angebaut worden.

Das badifche Ständehaus in Karlsruhe wurde 1821 nach Weinbrenner¹ s durch Arnold abgeändertem

Plane erbaut⁴⁴⁴); es enthält die Räume der beiden Kammern und die Wohnung für den Präfidenten der II. Kammer der Stände. Der Sitzungsfaal der I. Kammer ift von Hübfch umgebaut und 1841 mit Fresken von Schwind gefchmückt worden.

Während die vorhergehenden Sitzungsfäle im Grundrifs meift halbkreisförmig gebildet und mehr oder weniger nach dem Mutter der franzöfifchen Deputirten-Kammer im Palais Bourbon zu Paris eingerichtet find, zeigt der Landtagsfaal des heffifchen Ständehaufes zu Darmftadt eine eigenartige Form und Einrichtung. Diefelbe ift aus dem in Fig. 410 dar-geftellten Grundrifs des Hauptgefchoffes ⁴⁴⁵) zu erfehen.

Das Ständehaus wurde Mitte der dreifsiger Jahre, durch Umgeftaltung des früheren Palais von Prinz Chriftian am Louifenplatz und Anbau des Sitzungsfaales für die II. Kammer an das ältere Gebäude, von Lerch hergeftellt. Die I. Kammer hat ihren Sitz im letzteren ; der für fie hergerichtete rechteckige Saal liegt an der Rheinftrafse, die zugehörige Tribune nach dem Hof. Der Saal der II. Ständekammer hat die Grundform eines Dreiviertelkreifes ; das Präfidium fitzt am Ende der Hauptaxe des Kaufes, dem Miniftertifch gegenüber, der in einer geradlinig abgefchloffenen Nifche des Raumes auf-geftellt ift. Im Mittelpunkt fteht der Stenographen-Tifch. Die Rednerbühne zur Linken des Miniftertifches bleibt unbenutzt, da die Abgeordneten von ihren Plätzen aus zu fprechen pflegen, aber in Folge deffen mitunter fchwer verftändlich find. Die Commiffions-Zimmer und andere Gefchäftsräume des Haufes find ganz unzureichend, und es ift defshalb für diefe Zwecke der rings um den Saal führende Corridor unter der Saal-Tribune eingerichtet worden. Im Erdgefchofs befinden fich Wohnungen von Bedienfteten, Vorraths- und Nebenräume.

Das Landhaus zu Dresden, von Churfürft Friedrich

Fig. 410.

Galerie.

?/II Kammsr Vf

j......—

Ausschuss

Vorzimmer.; !    1

Zur ^ wyv

der II Kämmen.

u.BibL y der P Hammer.

t-

zu er-

■U-vf

n r~i

o:

Vorzimmer.

: ' 3E0

i»

Mini-

J3tÜU3:B

ïlKajmjier.^

n aaaaa m

an    J\

!!

l.Kammer.    °l

I n I 1 i 1 i 1 O □ O □ O □ □ Dl

rrrn a i ^rJ DoaooD "

j Vorzimmer.;

Auguft //., nachherigem erften König von Sachfen, 1774—75 errichtet

muffte nach Einführung der Conftitution behufs

Herftellung der Säle der beiden fächfifchen Ständekammern umgebaut werden, was nach dem Plane und unter der Leitung Thürnier’s gefchah. Am 22. Januar 1833 kam der erfte con-Ständehaus zu Darmftadt⁴⁴⁵). — ⁴/s00 n. Gr. ftitutionelle Landtag in den neu hergeftellten Räumen, wie fie

Hai

Arch.: Lerch.

in der Hauptfache jetzt noch beftehen, zulammen⁴⁴⁶).

⁴*²) Siehe: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 120.

443)    Siehe: Pfaff, K. Gefchichte der Stadt Stuttgart. Stuttgart 1846. I, S. 64; II, S. 75.

444)    Siehe: Karlsruhe im Jahre 1870. Karlsruhe 1872. S. 80.

445)    Nach den von Herrn Minifterialrath Horß zu Darmftadt freundlich!! zur Verfügung gedeihen Inventar-Zeichnungen.

446)    Nach: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 273.

Zu S. 442.

Hauptgefchofs.

lj====rL

----Hör

i a

a g g l

°ri “

-Bundesrath

Arch.: Walio i.

TTT

i ......I

□ ZZh    i    BIBLIOTHEIC

igss

PÜR

i lo(.h:n-t !f d.kLhofI

Bfei

EST IB 14-uU-B

rr

f=5

und: !sr

ATH

as

'i

iHlDICTH

gr

:cieru;

Ü!

Eto

Fil

LESEHALLE

EË

F-

litt

BUNDES

-RATH

LL

mi

sU

Z'

BBS

toi I IT

zi

rai

VORSAAL

VORSAAL

W'

rTHTTT ri¹

aa

ÜH

Xt

:Ü||1

xr

ÉIË3

bèb

BUNDES-

BUREAU

fâmnE

i ■ ' ~w-

rr

II

^ûûrtüûûûüo

iO

iQÛÛÛ QQQQOO

ÛQOQÛOQQOQq|

ÛÛQÜÛÛÛÜOÜ

Fr

]f

RATH

Xjé

33E

imm

ni:

ÈÉ

11

:Ë

Ep

Bureau------

Presse -------

Pu BLtCU M-------I-

Abseordnete-F ..

•z

jZ

il

|OBIoaoiBIQHK

SS

fæaæfôMaæal

fD_

gui -

— Bundesratu

— Abgeordnete.

rrrrnj

L<agig?2lDlso|d^2dio![B^|Tf|fia-H

itomdHß l

Uli S î î 1

r^iHIBllr

rmn

ËE

£=

L—UXj

IT

SprBCH-Z

ZZ,

::

POST

ÊFfi

¹¹¹¹¹¹

:ra

L_

rH

nrn

un

EHMpzo.

TTTf

IMF

F--!-i-Z_LTn_n

pf~

Halle.

EL

AZ

ffî.

[üTITT

I

•~ *HI

AZ

r"

Schreibsaal

LESESAAL

-Æ

Restauration

Restauration

2h“?

BSi

TaonziT

mirzo? ff

V JÊgÈf 9 W i

PS Sf I

laozzj

[asafl

faæOl

C\

Kanara

!T-

I W

*1

Handbuch der Architektur. IV. 7.

10 987654321    0

1:500

10

15

20"»

Zu S. 443.

Obergefchofs.

Arch. : Wallot.

».19----4»

». W

55»

6—ącff-

5,90

If"

S90

5 9,0

DI

SiTZUNGjs - Saal

--6.¥9

SlTZU

*GS -S. 6.f9

I i von-z.

brl

------nw.

SlTZUN

SÄLE

-----11,5» —

UTjNS

»►,5*    -

-I-----

(fi

rx

ü.

16515

Sitzungs-S

Ti-il

<1

i a BtanOTHEKXR

I ! !    ».«

tu

ii;sh

i ■■■■■■ s

.=

rufe

Sitzungs - S

5.99

5,2»

5.3 9

TOIL.

Clos

1.16

7*6

Ve

I-

iiinsSl

OŚ

(fi

W i.“⁵

U.09

F+ff

5-

in n n~m

4;

5,00 —

(r.:

■ü

u±

irntii.

■.....b 1

injarai

5-

W)

co

f-

C/5

-!

cLos.

¹—bX

►4

ffiSs

TOIL. *

ii Hill L

i 1,OBERXJ

CHT

B-

o,

|m ITÎTT1I

:::::::::

19,09

ra

CO

î-

V»|-

Mir; nil

19.09

TH]

- Ml'9 -

---

fei

n

in

Uli

"■I

à.uk-1

zao 1

||

ii

s:

nssnüMiEisiii!

IfigniH

II

T/

rr-

StTlUNGS-S.

I-----u-6.19 —

VOH-Z. *•*->--

Sitzungs - Saal

Lifllr

Sitzungs - Saal

VOR-Z.

SITZUNGS -S

L"

390 y- t.SO

lv>-

11.1»

%U -A—

5:

11. to

*•*

**

i il

■ \oo -4-

S,90-.

Aoo-i

Handbuch der Architektur. IV.

7-

I0 9

1:500

10

15

20 "i

¹

   Vergl. : Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1873, S. 319.

²

   Nach." Klasen, L. Grundrifsvorbilder von Gebäuden aller Art. Lief. 39, S. 832.

³

*36) Facf.-Repr. nach: Deutliche Bauz. 1885, S. 16.

⁴

9) Facf.-Repr. nach: Bttilder, Bd. 28, S. 427.

⁵

Nach: American architect, Bd. 17, S. 54.

443 2) Parlamentshäufer mit einer Kammer.

Wenig zahlreich find die Parlamentshäufer, die nur für eine Kammer, fei es für den Senat, bezw. das Herrenhaus, fei es für das Abgeordneten-, bezw. das Unterhaus allein erbaut und eingerichtet find.

Von zwei folchen, dem Haufe der Deputirten-Kammer, fo wie dem des Senats zu Paris, ift, als gewiffermafsen hiftorifchen Beifpielen, fchon in Art. 363 u. 364 (S. 407 u. ff.), fo wie im Laufe der darauf folgenden Betrachtungen die Rede gewefen.

Zwei weitere Beifpiele find das preufsifche Abgeordnetenhaus und Herrenhaus, deren Säle in Fig. 391 (S. 415) und Fig. 392 (S. 416) im Grundrifs mitgetheilt find. Aufser diefen Sälen bieten die Gebäude, welche aus älteren, früher für ganz andere Zwecke errichteten Bauten umgeftaltet und vergröfsert worden find, im Ganzen ⁴⁴⁷) nichts Bemerkenswerthes. Die Frage wegen Errichtung eines neuen Abgeordneten-haufes zu Berlin ift, in Ermangelung eines geeigneten und der Regierung genehmen Bauplatzes, nicht über die Vorverhandlungen hinaus gediehen ⁴⁴⁸).

Eines der gröfsten und neueften Werke diefer Art ift das Haus des deutfchen Reichstages zu Berlin, das feit 1884 nach dem Entwürfe von Paul Wallot in Ausführung begriffen ift.

Die in den neben- und umftehenden Tafeln dargeftellten Pläne diefes Gebäudes find das Ergebnifs mehrfacher Umarbeitung des urfprünglichen Entwurfes des Verfaffers, welcher bei der 1882 ftattgefundenen Wettbewerbung mit dem erften Preife ausgezeichnet wurde. Mit der künftlerifchen Leitung des Baues ift Wallot, mit der technifchen und gefchäftlichen Leitung deffelben Häger betraut. Die feierliche Grundftein-legung⁴⁴⁹) fand am 9. Juni 1884 ftatt.

Das Gebäude liegt nach Weit und Süd ganz frei, nach Oft und Nord an zwei Strafsen von 42,1, bezw. 41,4 m Breite. Die Grundform des Haufes bildet ein Rechteck von 138m Länge und 95 m Breite, über welches letztere Mafs nur die Rampe an der Weftfeite vorfpringt. Zwei Höfe von 29,00 X 16,2s ra führen dem Gebäudeinneren Licht und Luft zu.

Neben der Schwierigkeit, die eng bemeffenen Grenzen des Bauplatzes einzuhalten, war die eigen-thümliche Lage deffelben für die Grundrifsbildung des Haufes von grofser Bedeutung. Die nach Weiten gegen den Königsplatz gerichtete Seite des Bauwerkes ift von der Stadt und den hauptfächlichften Verkehrswegen derfelben abgewendet. In Folge deffen ift der Eingang in der Hauptfeite, zum wrenigften hinfichtlich des täglichen gefchäftlichen Verkehres, von geringerer Wichtigkeit, als diejenigen der drei Nebenfeiten.

Das Gebäude ift theilweife eine zweigefchoffige, zum Theile eine drei- und viergefchoffige Anlage, und aus den verfchiedenen Höhenlagen ergaben fich ganz befondere Schwierigkeiten.

Die Höhenlagen der einzelnen Gefchoffe über Erde und die lichten Höhen derfelben find folgende. Das Untergefchofs liegt 0,75 m über Erde und ift 5,00 m im Lichten hoch; das Hauptgefchofs liegt 6,25 m über Erde und ift 8 bis 9m im Lichten hoch; das Obergefchofs ift 16,25m über Erde gelegen und 6 bis 8m im Lichten hoch. Dort wo das Hauptgefchofs durch ein Zwifchengefchofs getheilt ift, find die unteren Räume 5,00 m, die oberen 4,40 m im Lichten hoch.

Durch Deckenlicht find erleuchtet der Sitzungsfaal, der Kuppelraum der Halle, der Raum zwifchen dem Sitzungsfaal und der örtlichen Flurhalle (Eingang in den Saal für Bundesrath und Präfidium) und endlich die beiden Vorfäle des Präfidiums und des Bundesrathes. Alle übrigen Räume find durch directes, zum Theile durch indirectes feitliches Tageslicht erleuchtet.

Das ganze Gebäude und die beiden Höfe find unterkellert.

Das Untergefchofs enthält aufser den Flurhallen, Gängen, Kleiderablagen und Treppenanlagen: in der örtlichen Hälfte Billetabgabe, Abfertigung, Botenmeifterei, die Räume für die Stenographen, Theile des Bureaus, das Archiv, Wohnungen für den Hausmeifter und Pförtner, Wachträume für Polizei und Feuerwehr, endlich Warteräume für das Publicum. Solche liegen auch in der weltlichen Hälfte, welche

⁴⁴0 Siehe: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Bd. I, S. 294 u. 295.

⁴⁴⁸)    Eine Entwurf-Skizze für daffelbe auf einer Bauftelle an der verlängerten Zimmerftrafse, gegenüber dem Gewerbe-Mufeum, ift von Schulze angefertigt. (Siehe: Deutfche Bauz. 1884, S. 37.)

⁴⁴⁹)    Ueber die Gründung des Reichstagshaufes zu Berlin flehe Theil III, Bd. 1 (Art. 364, 374 u. 447) diefes »Handbuches«.

409.

Aeltere

Beifpiele.

410.

Reichstagshaus

zu

Berlin.

444

aufserdem die Wirthfchaftsräume der Reftauration, fo wie eine Anzahl von Sitzungsräumen für Abend-fitzungen einzelner Commiffionen, Fractionen etc. und eine Reihe von Sprechzimmern umfafft.

Die Eingangshallen an der Südfeite und Nordfeite dienen hauptfachlich dem Verkehre der Abgeordneten ; doch kann die Eingangshalle an der Südfeité auch von Mitgliedern des Bundesrathes benutzt werden. Die nördliche Flurhalle bildet aufserdem den einzigen Zugang für die Beamten des Bureaus, die Stenographen , die Vertreter der Preffe und das Publicum. Von hier gelangen diefelben auf directeften Wegen nach ihren Arbeitsplätzen und den Tribunen. Die grofse Eingangshalle mit Unterfahrt an der Oftfeite ift für ausfchliefsliche Benutzung des Hofes (Hof-Loge, Diplomaten-Loge) und der Mitglieder des Bundesrathes beftimmt.

Eine Durchfahrt durchfchneidet das ganze Untergefchofs ; diefelbe kann als Einfahrt und als Zufahrt für ökonomifche Zwecke von der Nordfeite aus, fo wie auch als befondere Einfahrt für den Hof und den Bundesrath von der Oftfeite aus benutzt werden. Neben dem Süd- und Nordeingang liegen die geräumigen Kleiderablagen und in unmittelbarem Anfchlufs an diefe die nach den oberen Gefchoffen führenden Treppen, welche in die Axe der grofsen Wandelhalle (Foyer) gerückt und mit Fahrftühlen verbunden find. Es wird hierdurch erreicht, dafs die Abgeordneten auf dem Wege von den Flurhallen nach dem Sitzungsfaale an den Kleiderablagen Vorbeigehen und, ftets vorwärts fchreitend, nach Erfteigung der Treppe Angefichts der den Verkehrsmittelpunkt bildenden grofsen Halle eintreten.

Das Hauptgefchofs (fiehe die umftehende Tafel) wird durch die Süd-, Nord- und Oft-Eingangs-hallen in drei für fich möglichft abgefchloffene Raumgruppen getrennt. Der grofse, längs der ganzen Weftfront und an den Seitenfronten bis zum Süd- und Nord-Veftibule fich erftreckende Gebäudetheil dient den Abgeordneten, der füdöftliche dem Bundesrath und der nordöftliche dem Präfidium und dem Bureau des Haufes. Die Beftimmung der Räume im Einzelnen ift aus dem Grundrifs zu entnehmen.

Die Lage und Einrichtung des Sitzungsfaales, die Sitze für den Bundesrath, das Präfidium und für die Mitglieder des Haufes entfprechen diefen Raumgruppen des Hauptgefchoffes. Der Sitzungsfaal bildet für gewöhnlich ein Zwifchenglied zur Trennung, während der Sitzungen felbft aber ein Mittel zur Vereinigung der verfchiedenen Elemente des Haufes. Die lichte Höhe deffelben beträgt 13 m.

Die grofse, 96m lange Halle hinter den Erfrifchungs- und Lefefälen an der Weftfront erweitert fich in der Mitte zu einem Kuppelraum von 21 m Durchmeffer und 25m lichter Höhe; diefer Mittelraum ift durch eingeftellte Architekturtheile von den anfchliefsenden Langräumen getrennt, jedoch nur in der Weife, dafs der Durchblick durch die ganze Halle und der Einblick in die eigentliche Kuppel beim Eintreten in die Halle vollftändig erhalten bleiben.

Die beiden anfchliefsenden, überwölbten Hallen haben eine lichte Weite von im Mittel 9,so m, eine lichte Höhe von 14,oo m und bilden auf diefe Weife einen Uebergang von dem 25,oom hohen Kuppelraume nach den übrigen Räumen des Gefchoffes.

Beide Hallentheile werden hauptfächlich den Verkehr von den Eingängen nach dem Saale und von diefem nach dem Erfrifchungs-, den Lefe- und Schreibfalen, den Räumen der Polt, Telegraphie etc. vermitteln, alfo den Charakter von grofsen Durchgängen annehmen. Die drei Theile zufammen aber werden einen Wandelgang von feltener Grofsräumigkeit abgeben.

Das Zwifchengefchofs (fiehe die neben ftehende Tafel) enthält die Zuhörer-Tribunen für den Sitzungsfaal und mit denfelben verbunden die nöthigen Nebenräume; fo liegen die Säle für den Hof und das diplomatifche Corps unmittelbar hinter den Logen, die Nebenräume für das Publicum, die Arbeitsund Erfrifchungsräume für die Preffe hinter den zugehörigen Tribunen. Unter fich find diefe Tribunen vollftändig getrennt. Bei den Treppenanlagen ift auf diefe Trennung gleichfalls Rückficht genommen. Zu den Hof- und Diplomaten-Logen führt vom Oft-Veflibule her eine lediglich diefer Beftimmung dienende Treppe; in entfprechender Weife find die Treppen für das Publicum, die Vertreter der Preffe etc. angelegt.

Das Obergefchofs (fiehe die umftehende Tafel) enthält fämmtliche Fractions- und Commiffions-Säle, aufserdem das Bücher-Magazin und die Arbeitsräume für den Bibliothekar und feine Gehilfen. —

Der Verkehr vom unteren nach dem oberen Gefchofs wird durch eine gröfsere Zahl von Treppen vermittelt. Sieben diefer Treppen führen durch das ganze Haus mit Austritten nach fämmtlichen Gefchoffen. Nur bis zum Hauptgefchofs führen die grofsen Treppenanlagen in der füdlichen und öftlichen Eingangshalle. Mehrere kleinen, im Mauerkern gelegenen Wendeltreppen dienen ausfchliefslich dem Verkehre für die Handwerker und für das bei den Heizungs- und Lüftungs-Anlagen befchäftigte Perfonal.

Für die künftliche Erhellung der Räume ift elektrifches Licht in Ausficht genommen; jedoch füllen neben dem elektrifchen Lichte noch Gaseinrichtung erhalten: die Bureau-Räume, die Treppen, Gänge etc.; ferner füllen die Wohnungen und Kellerräume ausfchliefslich auf Gasbeleuchtung angewiefen werden.

Durch eine Sammelheizung werden fämmtliche von Perfonen zu benutzenden Räume, einfchliefslich

.XJ

itaÂlih

Mi

E=

»

IlSilil

âfrSBEM¹

1000

*1

SSÉ'

Will

il

gv/ij

v,'

im¹

il

Blÿ» J B

lia

lau

SI Billi

ETS

__Lj

Deutfches

Kan z l

ira

3q[

vn

Zu S. 444.

y. ;

’V

I "f

MM

BSStSd

iii

[il

if

---r³

j:i

Längenfchnitt durch die Wandelhalle.

10 9 8 7

M+H

i:

1 ffiS

P x

IliTT TT

II

'n

JL

Pi

f\S|

ÜTg

>■

1:500

L:l

=F

10

15

20™

Reichstagshaus.

Łi

a =11 kB

'm

li!

il ■

irnTTrTCf

IM

Bund

RATH

cil::::

ïTiïHr"

[_çoooçç<

IX

B.E blSTRATUR.

Clos.

TOILETTE

OBE

BU

TOU.BT

[Res Loge

WX_1

MI-

CLOS A

Clos.

PRE

Is S

SHHtl

fej

T] lit

\\

K. S A L O

B UNDESRAI

~BQQ<^dnloQ| ûoitoû ■

c    ûûCbûûû;

c^iftûû Diplom. \\ 2 {ûOû^ûû"

* ⁰ * IqOChPOQ*

(fl w

U)

Jl

ht:

mm

3g

Tl

P.

■V

sa

•zl

POST.

SPREC

ZIMMER

Hü

WJ

TELEPHON.

Handbuch der Architektur. IV.

7-

Zwifchengefchofs.

Arch. : Walloi.

Zu S. 445.

Deutfehes Reichstagshaus.

JHP¹

Querfchnitt nach der Hauptaxe.

Arch. : Wallot.

gm

mm

'S

SI

-

[g

ÜL

r:

r§ri

j;

Ei

Il SU ii li

BMWaL

HFTOE.a

11

Im

jilflllllüll!

BMIiî

HHgaSi

•7«

WB

-g“>- .

mm

r.

«f*W

h"

tsr

EE

-Hjo-

JL

***-

i?

?•

V.

v.

'•*

!\

l-'fi

—si*--

----1-‘X#-*7*

IM

...Sa

Handbuch der Architektur. IV. 7.

fil

der Corridore und Treppen, erwärmt. Die Temperatur ift, mit Ausfchlufs der Flurhallen, für welche -f- 10 Grad C. genügen, auf 20 Grad C. angenommen ; als niedrigfte äufsere Temperatur find — 20 Grad C. in Rechnung gebracht.

Als Heiz-Syflem ift Dampfluft-, bezw. Dampfwarmwafferheizung (nicht Dampfwafferheizung) gewählt, erftere für fämmtliche Sitzungsfäle, für die an diefe angrenzenden oder die diefelben umgebenden Gänge und für die Flurhalle, letztere für alle übrigen Räume. Die Heiz-Syfteme find derartig angeordnet, dafs die Wohnungen, das Bureau und die Bibliothek, fo wie fämmtliche Aborte unabhängig vom Betrieb der Gefammtanlage erwärmt werden können.

Mit Lüftungs-Einrichtungen find fämmtliche durch Sammelheizung erwärmten Räume verfehen. Die Temperatur der in die Räume einzuführenden Luft foll, fo weit die Räume nicht mittels Luftheizung erwärmt werden , während des Winterbetriebes höchftens -j- 20 Grad C. betragen ; es wird dem gemäfs für die nöthige Vorwärmung der Luft im Keller- oder Untergeichofs Sorge getragen.

Hinfichtlich der Luftmenge, welche ftündlich den Räumen durch die Anlage zugeführt werden mufs, find folgende Sätze zu Grunde gelegt : a) im grofsen Sitzungsfaal für den Kopf 40 c^m ; ß) in den übrigen Sitzungsfälen, in der Bibliothek und im Lefezimmer, in den Reftaurations-Räumen, in den Corridoren des Flauptgefchoffes, fo wie in der Speife- und Kaffeeküche für 1 qm Bodenfläche 15 cbm , jedoch mindeftens ein zweimaliger Luftwechfel in der Stunde ; f) in der grofsen Halle, in den Corridoren aufserhalb des Hauptgefchoffes, in den Flurhallen, Bureaus, Wohnungen und anderen Räumen, welche nur zum Aufenthalt einer geringeren Zahl von Perfonen beftimmt find, ein einmaliger ftündlicher Luftwechfel ; 8) in den Kleiderablagen ein dreimaliger ftündlicher Luftwechfel.

Für fämmtliche Räume ift Drucklüftung vorgefehen. Jedoch werden Bureaus, Bibliothek und Wohnungen auch ohne Drucklüftung noch bei einer äufseren Temperatur von -f- 5 Grad C. vorfchriftsmäfsig ventilirt. Für die Aborte find die Lüftungs-Einrichtungen fo getroffen, dafs jene auch ohne Drucklüftung bei jeder Temperatur der äufseren Luft geruchlos erhalten werden können.

Für Einrichtungen, welche zur Reinigung und Befeuchtung der Luft, fo wie für eine angemeffene Kühlung der Räume während des Sommers dienen , ferner für alle Contrôle- und Sicherheits-Apparate ift bei der Anlage Vorforge getroffen. Auch auf die bequeme Reinigung fämmtlicher Heizkammern und -Canäle ift Rückficht genommen.

Eine Abbildung der äufseren Erfcheinung des deutfchen Reichstagshaufes kann z. Z. nicht dargeftellt werden. Das Haupt-Motiv der Vorderfront und des ganzen Aufbaues bildet die grofse Wandelhalle mit der Kuppelkrönung. Von der inneren Architektur geben die Durchfchnitte auf den neben flehenden zwei Tafeln ein Bild.

411.

Berathungshalle der National-Convention zu Chicago.

Schliefslich fei als ein hierher gehöriges Beifpiel noch die Berathungshalle für die National-Convention der republikanifchen Partei der Vereinigten Staaten, deren Delegirte 1880 zu Chicago zum Zwecke der Vorbereitung der Wahl eines neuen Präfidenten zufammenkamen, kurz erwähnt¹).

Es handelte fich hierbei um Schaffung einer für obigen Zweck geeigneten, nicht weniger als ioooo Sitzplätze enthaltenden Halle, wozu die eine Hälfte eines 1873 erbauten, zu wiederkehrenden Aus-ftellungen benutzten Gebäudes diente. Doch wurde letzteres beinahe ein vollftändiger Neubau, welchen Boyington in der kurzen Zeit von nur 6 Wochen herftellte. Die Halle bildet einen riefigen Raum von lang geftreckter, am einen Ende rechteckiger, am anderen Ende im Halbkreis gefchloffener Grundform.

Befonders beachtenswerth ift die Art und Weife, wie der Architekt die Vertheilung der amphi-theatralifch anfteigenden Sitzplätze nach den verfchiedenen Theilnehmer-Claffen an der »National Convention« (Präfident und Bureau, Stenographen, Delegirte und deren Stellvertreter, eingeladene Gälte, Damen, Publicum, Preffe etc.) zu Stande brachte und hierbei bequeme Zugänglichkeit aller Sitzplätze mit fcharfer Sonderung der einzelnen Gruppen zu vereinen wuffte. Dies wird durch die in der unten¹) genannten Quelle wiedergegebenen Zeichnungen von Grundrifs und Durchfchnitt verdeutlicht. Der Hohlraum unter den hoch anfteigenden Sitzreihen dient zu Localen für die Telegraphie (die auf etwa 70 Drähten und mit 200 Apparaten arbeitete), für Erfrifchungs- und Erholungszwecke, für kleine Sitzungszimmer etc. Die Benutzung des Gebäudes für Zwecke der National-Convention hat nicht länger als etwra eine Woche gedauert.

446

2. Kapitel.

Provinzial-Ständehäufer.

Von Heinrich Wagner.

412.

Beftimmung.

Das Provinzial-Ständehaus oder Landeshaus in Preufsen, gleich wie das Landhaus der Oefterreichifch-Ungarifchen Monarchie dienen den in den einzelnen Provinzen diefer Staaten beftehenden Ständen, bezw. dem Landtage und find zugleich für Zwecke der Provinz-Verwaltung beftimmt.

Die Stände der Provinzen Weftfalen und Rheinland, deren Einrichtung im Wefentlichen auch auf die Neuen Provinzen Preufsens übertragen wurde, beftehen aus den Standesherren und der Ritterfchaft, den Städten und der Bauernfchaft. Die Landtage der übrigen preufsifchen Provinzen, in denen die Selbft-verwaltung durchgeführt ift, find aus den Abgeordneten der Land- und Stadtkreife zufammengefetzt. Die Sitzungen von Ständen oder Landtagen finden öffentlich flatt. Sie wählen ihren Vorfitzenden, fo wie als Verwaltungs-Organe die Mitglieder des Provinzial-Ausfchuffes und den Landes-Director, letzteren als ausführenden höchflen Beamten, deffen Wahl der Beftätigung des Königs unterliegt. Der Oberpräfident, welcher in der Provinz die oberfte Staatsbehörde und die Wahrnehmung der Staatsangelegenheiten vertritt, ift königlicher Commiffarius bei den Ständen oder im Landtag.

In der Oefterreichifch-Ungarifchen Monarchie wird jedes Kronland vom Landtage vertreten, welcher nebft den Kirchenfürften der Provinz und dem Rector Magnifiais der Univerfität aus Abgeordneten befteht, die vom Grofsgrundbefitz, von Städten und Märkten, von den Handels- und Gewerbekammern und von den Landgemeinden gewählt werden. Als verwaltendes und ausführendes Organ der Landesverwaltung befteht in jedem Kronlande ein Landesausfchufs, gewählt vom Landtage aus feiner Mitte, unter dem Vorfitze des Landesmarfchalls, bezw. Landeshauptmannes. Die Staatsobrigkeit heifst in den gröfseren Kronländern Statthalterei, in den kleineren Landesregierung.

413.

Haupt-

erfordernifle.

Behufs Ausübung der Selbftverwaltung der Provinzen müffen die Stände- oder Landeshäufer mit ähnlichen Räumen und Einrichtungen wie die Parlamentshäufer, obgleich in entfprechend kleinerer Zahl und Ausdehnung als diefe, verfehen fein. Als Gefchäftshäufer für die Landesbehörden umfaffen fie die nöthigen Dienfträume derfelben, in Preufsen auch die Wohnung des Landes-Directors. Die vorausgegangenen Bemerkungen über die Organifation der Provinz-Verwaltung geben einen Begriff von den Haupterforderniffen des Haufes.

414.

Stände

oder

Landtagsfaal.

Das Provinzial-Ständehaus bedarf dem gemäfs vor Allem einen Sitzungsfaal mit Plätzen für die Abgeordneten, den Vorfitzenden, das Bureau, die Mitglieder der oberften Landesbehörde und die Vertreter der Regierung. Auch find Galerien mit Plätzen für Publicum und Preffe, Logen für die an der Spitze der Verwaltung flehenden Beamten etc. zu befchafifen. Die Grundform des Saales ift oblong, die Gröfse nach der Zahl der Plätze, in der Regel aber fehr reichlich bemeffen²), da die Zahl der Abgeordneten nicht fehr grofs ift, meift weniger, feiten mehr als ioo und höchftens 120 beträgt. Diefe Plätze pflegen bei den preufsifchen Landeshäufern kreisbogenförmig in wenig anfteigenden Reihen angeordnet zu fein. Denfelben gegenüber, auf einer erhöhten Bühne in der Hauptaxe des Saales, haben der Vorfitzende und die Schriftführer ihre Plätze; zu beiden Seiten befinden fleh diejenigen der Vertreter der Regierung, des Landes-Directors, des Ausfchuffes etc. In manchen Landtagen fcheint es üblich zu fein, dafs die Redner von ihren Plätzen aus fprechen, in welchem Falle die Rednerbühne entbehrlich ift.

Von der Platzvertheilung des Sitzungsfaales im Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin giebt Fig. 41 1 ³) eine Vorftellung.

Der 17,34 X 11,48 m grofse Raum ift auf ioo Plätze für Abgeordnete, deren Zahl aber nöthigen-falls auf HO vermehrt werden kann, bemeffen. Die Anordnung war in folcher Weife zu treffen, dafs man, um zu den einzelnen Plätzen zu gelangen, höchftens 2 Mitglieder zu flören braucht. Die ftrahlen-förmigen Gänge find als geneigte Ebenen mit einem Gefälle von 1 :    geplant. Dies entfpricht für die

hinterfte Sitzreihe einer Höhe von 2 Stufen (30 cm) über dem Fufsboden im Mittelpunkte des Saales. Derfelbe enthält aufserdem : die Präfidentenbtihne a für den Yorfitzenden und je 2 Schriftführer zu beiden Seiten, die Rednerbühne r, den Stenographentifch i, den Regierungstifch h mit 5 Plätzen für den Ober-präfidenten, deffen Räthe und Secretäre, die Tifche /, mit zufammen 14 Plätzen, für den Landes-Director, die Mitglieder des Provinzial-Ausfchuffes und die oberen Verwaltungsbeamten, den Tifch k des Haufes und die Tribune m für Zuhörer.

Fig- 411.

Sitzungsfaal der Provinz

zu

•8VU

im Landeshaus Brandenburg Berlin⁴⁵²).

Id

01

Q,

0,

ID MD

ID

ID

0/

0,

12    3    4    5

-i—<—i—i—;—1—1—1-4-

öq

00

Qf

MD

1:250

7 a 9    10

12

13 H 15"

I 1 I i I

Unter den Oeffnungen n\ und befinden fich Schlupfthüren in der Holzbekleidung. Die Präfidenten-bühne ift um 5 Stufen, die Rednerbühne, fo wie die Plätze für die Mitglieder der Regierung und Landesverwaltung find um 3 Stufen über den unteren Fufsboden erhöht. Ein grofses Deckenlicht erhellt den Saal.

Aehnlich ift die aus Fig. 412 (S. 449) zu erfehende Anordnung des Landtagsfaales im Ständehaus zu Hannover. Der Sitzungsfaal des Landhaufes in Brünn (Fig. 416 u. 417), 17,5 m lang und eben fo breit, bei 14m Höhe, enthält 112 Plätze für Abgeordnete, die in parallelen zweifitzigen Reihen, die beiden äufserften links und rechts über die mittleren vorftehend, angeordnet und alle leicht zugänglich find. Gegen die vordere Hälfte der Abgeordnetenplätze ift die hintere derart verfchoben, dafs man durch die freien Zwifchengänge hinweg fehen kann. Auch die Galerien und Logen, nebft den zu jeder gehörigen Räumen, haben eine zweckmäfsige Anlage erhalten. Die Tagesbeleuchtung des Saales wird ausfchliefslich durch ein grofses Deckenlicht (9 X 9m) , in gleicher Weife auch für die Hauptgalerie durch ein kleineres folches bewirkt.

415.

Sonftige

Räume.

In nächfter Nähe des Landtagsfaales liegen Zimmer des Vorfitzenden, Bureau-und Stenographen-Räume, ferner die Erfrifchungs- und Erholungsräume der Abgeordneten, Wandelhalle, Kleiderablagen nebft Zubehör, in nicht zu grofser Entfernung Bibliothek und Lefezimmer. Aufserdem find mehrere Berathungszimmer für Commiffionen, ein kleinerer Saal (75 bis 85 9m, in Brünn 100 9m) für den Landesoder Provinzial-Ausfchufs, Zimmer des Ausfchufs-Vorfitzenden, des Landes-Directors, der Landesräthe und fonftigen Beamten, Kanzlei, Archiv, Caffe etc., fo wie Zimmer des Oberpräfidenten, bezw. Statthalters und Vicepräfidenten anzuordnen. Die Vereinigung der Gefchäftsräume der Verwaltungsbehörden mit den Räumen des Provinzial-Ausfchuffes dient zur Erleichterung des häufigen Verkehres, der zwifchen denfelben befteht. Der Oberpräfident hat Beziehungen zum Provinzial-Landtag und zum Provinzial-Ausfchufs; fein Zimmer wird daher zweckmäfsiger Weife derart angeordnet,

443

416.

Raum-

vertheilung.

4x7.

Lage

des

Landtagsfaales.

418.

Prov.-

Ständehaus

zu

Hannover.

dafs eine leichte Verbindung mit den Räumen beider Körperschaften hergeftellt ift. In den preufsifchen Landeshäufern findet man daher gern die Lage in der Nähe des Hauseinganges gewählt. Die nach Art. 413 (S. 446) in den preufsifchen Provinzial-Ständehäufern aufzunehmenden Wohnungen für den Landes-Director und einige Unterbeamten unterliegen den in Art. 101 (S. 112) bereits angeführten Regeln für Dienft-wohnungen in Gefchäftshäufern für Staatsbehörden.

Für die Einrichtung des Landtags- und Ausfchufs-Saales, gleich wie für die aller übrigen Räume des Provinzial-Ständehaufes, für den Zufammenhang und die Aneinanderreihung derfelben, wie für ihre Vertheilung in mehrere (in der Regel 2) Gefchoffe gelten im Wefentlichen ganz diefelben Gesichtspunkte, welche im vorhergehenden Kapitel bei den Parlamentshäufern aufgeftellt wurden.

Von ganz besonderer Wichtigkeit für die Gestaltung der Gefammt-Anlage des Haufes ift wiederum die Höhenlage des grofsen Sitzungssaales. Diefer Hauptraum des Haufes wird zu Gunften des Verkehres beffer im Erdgefchofs, als im Ober-gefchofs angeordnet. Auch ift im letzteren Falle für die im Erdgefchofs unter dem Saale liegenden Räume die Erhellung mittels Tageslicht fchwer zu bewerkstelligen. Sie wird für diefelben geradezu unmöglich, wenn der Saal im Mittelpunkt des ganzen Gebäudes von anderen Räumen umgeben ift, alfo diejenige Lage hat, welche nach P'rüherem für die Zwecke des Haufes am günftigften erfcheint. Dies macht der Vergleich der nachfolgenden Beifpiele augenfcheinlich.

Im Provinzial-Ständehaus zu Hannover (Fig. 412, S. 449) und im Landhaus zu Brünn (Fig. 416, S. 453) liegt der grofse Saal im I. Obergefchofs, hier ganz im Inneren des Haufes, dort im Vorbau am Ende der Hauptaxe deffelben. Letztere Anordnung geftattet zwar die Zuführung von Tageslicht für die darunter befindlichen Räume ; aber die Zugänglichkeit zu den rückwärtigen Plätzen des Saales und deffen Zufammenhang mit anderen zugehörigen Räumen find dadurch geftört.

Die Anordnung des Saales im Erdgefchofs findet fich im Landeshaus für Weftpreufsen zu Danzig (Fig. 419, S. 456) und in dem für Brandenburg zu Berlin (Fig. 422, S. 459). Bei jenem ift der an die Nachbargrenze ganz nach rückwärts verlegte Saal überbaut und von beiden Schmalfeiten aus durch Fenfter erhellt; bei letzterem Gebäude hat der in Art. 414 (S. 447) bereits befprochene, auf drei Seiten von Räumen umgebene, leicht zugängliche Saal nur Deckenlicht, und der Raum darüber dient in den Ober-gefchoffen als Lichthof.

Die beiden zuletzt angeführten Beifpiele zeigen, dafs die Bauftelle für diefe Art von Gebäuden nicht immer, wie in Art. 366 (S. 410) für Parlamentshäufer verlangt wurde, in allfeitig freier Lage gewählt w'erden kann, fondern dafs das Ständehaus mitunter in gefchloffener Reihe mit Nachbargebäuden zu errichten ift. In diefem Falle erfcheint die foeben befchriebene Anordnung des Saales in einem in den Ober-gefchoffen als Lichthof dienenden Raume des Erdgefchoffes, die auch bei anderen für den öffentlichen Verkehr beftimmten Hallen nicht feiten getroffen ift, für dfie Gefammtanlage des Haufes zweckmäfsig und vortheilhaft. In anderen Fällen wird man diefen Hauptraum des Bauwerkes in der äufseren Erfcheinung deffelben in geeigneter Weife zum Ausdruck zu bringen fuchen, vielleicht fogar, wenn mit der Zweckdienlichkeit der Anlage vereinbar, als Hauptmotiv für die Geftaltung der Architektur benutzen.

Bei der nachfolgenden Befchreibung ausgeführter Provinzial-Ständehäufer mögen im Anfchlufs an das Vorhergehende folche in allfeitig freier Umgebung von folchen, die an einer oder mehreren Seiten an Nachbarhäufer angebaut find, unterfchieden werden.

Ein Beifpiel erfterer Art ift das Provinzial-Ständehaus zu Hannover, das an der Kreuzung des Schififgrabens und der Sophien-Strafse in der Axe der letzteren

Fig. 412.

OOOQO

o o o)

00000

I Obergefchofs.

sSitzungs-Saal.

ül

Kommission.

Kommission

<§>

,t.

(17,74,10,20.)

Spei-

Speise-

( 5,46.5,50)

(7,02 5,37)

(1,59 5,3«

Korridor

Garder.

se-

Ikamer

Küche

'5.37 5.11 )

ILF^

Zimmer

Dienerzimmer

K:

Wohnung

EHH

7nro-

L.....

1 fur

i 17.0.5.50.1 I

h'of.

Hof

den

C3

I Vrr.-^-zimmei I

II; (5 5^2.70) |j

F<

H EBE

flb

Korridoq

Landes -

D:i^or

=0

‘3,66 5,50.1

Kommisions-

IP

zimm

(10,16

ier b,00.)

I e stsaal

i,..    i l % I

i ? II ^ il

1:500

» 987654321 O

I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ I"

10

15

20™

Fig- 4I3-

Instrumente. [

C3.86 4,97^

Regtstrat

il Registratur J

ur*

Erdgefchols.

Tech-Bureau] (5.50.5.46) |

Technisches-Bu real (7,02.5,37.) I

Techfirßureau

(4,46.5,37)

■I

■

Techn.- Bureau I (5,90.4,97)

(10,14 7,30) ' Registratur.

Registratur (5.90 4.97)

Schatz-

BlliHHIl

Registratur.

(6.87.5,37)

sm

w-

Raffl

Ilji.sô'nor Ca T3k X%]T.Xl Xi, X X ^[X

/ \.

X. ;£4 IX" X ]L

Sekretär

2.70 5.50 )

Bureau. (3,30 5.50)

Pedeli

\^/

Technisches-ßureau (6,33. 5,50)

/Dor

Hof.

(10" 9.8")

/id dr.

/ido>-

Hof

do” 9,6")

rldoh

Suzungs

Saai

v / /\

xi

(10.14 5.50)

Kcfatfo

or.

I J Kopriâor.

yK,

?gS, I

Rev-ßureau.j

15,50.5.46)

Buchhalterei

(6.77.5,00)

Kasse. (3.40 5.001

Gewölbe.;

(3.12 2 90)

NVjjrhajtaf.

! Sekretär. I (3.31 500)

Schatz-

Empfgsz. (3.57. MO'

Landes-

VoXe-

Direktor

I II

Provinzial-Ständehaus zu Hannover 4 54).

Arch. : Wallbrecht.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

29

gelegen, rings um von Gartenanlagen umgeben und weiterhin von Strafsenzügen begrenzt ift (Fig. 412 u. 413 ⁴53)

Die Grundform des Gebäudes ift ein Rechteck von 56 X 29 m Seitenlange mit ftark vorfpringenden Mittelbauten an jeder der vier Seiten und fchwachen Eckvorlagen an den Langfronten des dreigefchoffigen Haufes. Daffelbe umfafft zwei Höfe von 10,o X 9,6 m Grundfläche, welche die inneren Verkehrsräume erhellen ; zwifchen beiden, im Mittelpunkte der Anlage, befindet fich das ftattliche Treppenhaus mit doppel-armiger, zum I. Obergefchofs emporführender Treppe, zu der man vom Haupteingange aus durch eine grofse, dreiaxige Flurhalle gelangt. Die Haupttreppe ift durch Deckenlicht erhellt und von Bogenhallen umgeben, die auch um die beiden Binnenhöfe geführt find. An diefe Umgänge fchliefsen fich die fämmt-lich an den Aufsenfeiten des Haufes gelegenen Säle und Zimmer. Zu beiden Seiten der Haupttreppe liegen zwei kleinere, zu allen Gefchoffen führenden Dienfttreppeni

Das Erdgefchofs enthält einerfeits Arbeits- und Empfangszimmer für den Landes-Director, Gefchäfts-zimmer für zwei Schatzräthe und Secretäre, fo wie Sitzungsfaal nebft Vorzimmer im Anfchlufs an das Zimmer des Landes-Directors ; andererfeits, fo wie im rückwärtigen Mittelbau, find die Räume für Caffe, Buchhalterei, technifches Bureau und Regiftratur uritergebrächt. Im I. Obergefchofs liegt, wie bereits erwähnt, in der Hauptaxe im rückwärtigen Vorbau der Sitzungsfaal der Stände, 17,75 X 10,00 m grofs, welcher bei 11» Höhe durch die beiden oberen Gefchoffe reicht, mittels Deckenlicht und hohem Seitenlicht reichlich erhellt ift und 79 amphitheatralifch anfteigende, bequeme Sitzplätze enthält. Man gelangt zu denfelben von der Haupttreppe aus durch den auch mit Deckenlicht verfehenen, 13,o X 6,0 m grofsen Vorfaal, dem fich eine Kleiderablage anreiht. Ein Mifsftand diefer Anordnung ift, dafs Landes-Marfchall, Landes-Director, Schatzräthe und Bureau ganz denfelben Weg nehmen, wie die Abgeordneten, und hinter den Sitzen derfelben vorgehen müffen, um zu ihren Plätzen zu kommen. Auch find ihre Gefchäftszimmer ziemlich abgelegen vom Saale, theilweife im unteren oder oberen Stockwerk.

Das I. Obergefchofs umfafft aufser dem Ständefaal auf der rechten Seite die Wohnung des Landes-Directors, im Anfchlufs hieran im Mittelbau der Vorderfront einen Feftfaal, 14,o X 6,9 m grofs und 8,2 m hoch, auf der linken Seite Commiffions-Zimmer, Zimmer des Landes-Marfchalls, Saal des Landesausfchuffes, 9,9 X 8,7 m grofs, nebft Vorzimmern. Das II. Obergefchofs wird zum Theile von Zimmern, die zur Wohnung des Landes-Directors gehören, im Uebrigen von Gefchäfts-, Lefe- und Bibliothek-Räumen, letztere im Vorbau der linken Seitenfront, eingenommen. Zum Ständefaal gehört noch eine in diefem Stockwerk angeordnete Galerie für das Publicum.

Die äufsere Architektur des Baues ift durchaus monumental in hell grauem Deifter-Sandftein, unter Anwendung gelber Backfteine für einzelne Flächen, im Stile der italienifchen Renaiffance durchgeführt. Ueber einem Erdgefchofs in kräftigen Boffenquadern erhebt fich das I. Obergefchofs mit breiten, von dorifchen Säulen und entfprechender Giebelverdachung umrahmten Fenftern, während im II. Obergefchofs gekuppelte Bogenöffnungen mit breiten Pilaftern abwechfeln. Der Mittelbau der Hauptfeite, durch eine weit vortretende Unterfahrt mit Balcon und Rampe im Erdgefchofs, durch ein grofses Rundbogenfenfter mit Säulen und darüber ruhendem Giebelgebälke in den beiden Obergefchoffen gegliedert, erhielt überdies reichen bildnerifchen Schmuck.

Der innere Ausbau fchliefst fich der äufseren Architektur würdig an. Das Hauptgewicht der künftlerifchen Durchbildung und Ausfchmückung ift wiederum auf den mittleren Haupttheil des Gebäudes gelegt. Die Flurhalle ift mit Kreuzgewölben, die auf Säulen von röthlichem fchwedifchen Granit ruhen, überdeckt ; gelblicher Stuckmarmor bekleidet die Wandflächen. Reiches Ornament, Wappen und Malerei fchmücken das grofse Treppenhaus, das fich in den oberen Stockwerken zu Bogenftellungen öffnet und mit einer Stichkappendecke nebft krönendem Confole-Gefims und Spiegel aus gemuftertem Glas überfpannt ift. Der Ständefaal ift im oberen Theile durch Pilafter-Stellungen, Simswerk und Ornament reich gegliedert, im unteren Theile dagegen einfacher behandelt. Farbige Wappenfchilder der Landfchaften und bedeutenden Städte der Provinz Hannover dienen zur Belebung der in ernftem Ton gehaltenen Malerei.

Ständefaal und Vorfaal find mit Feuerluftheizung verfehen. Der Feftfaal im Mittelbau der Hauptfeite ift befonders reich bemalt.

Das Ständehaus zu Hannover wurde von Wallbrecht, unter Mitwirkung von Schreiterer und Hantel-mann bei Entwurf und Ausarbeitung, von Ende 1878 bis October 1880 ausgeführt. Die Koften des Baues, einfchl. der für den Platz und die Nebenanlagen aufgewendeten Summen, betrugen etwa I xj<i Millionen Mark, wofür Wallbrecht lediglich das alte Ständehausgrundftück als Entfchädigung erhielt.

453) Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881, S. 367 u. Bl. 851—852.

Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 852.

455) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1879, Bl. 68, 69.

il

'(,

' mm

KH

mate

i<

Si

:4ÉI

■' /

H¹

YIS3

.Y

gHpY.yj mm. >

; y:'; ZX

___ÆyI-ïIÉÜ

v. -f

jjpp; •

igg :

S8K

IP

*1

-,

i}

ut i

T,

i’j

y;

■:

mm

p*

il

iÉ :

nOp «

Oiü

■,

'•:!

11

Oiéi

Fig. 414.

ma

¥1

i;

mm

liiii

SB*

kJ

CT

'■

SS3

i

[; -Cl

Ir⁵

bmT

«gSf»

Landhaus zu Brünn ⁴⁵⁵).

Arch. : Hefft &“ Ra/chka.

ln

i-Y'

I¹

W(Ą

mm

ii

-----f

ip

::

, ■• A iÉ ##)

V, Iié »

II

• tjJ

[uT

HMPI

«.Ti

fei

i'h

ol

•CT

:S

,iii

ÎÏÏ

EM

fe;;

|i v'

Ifr!

m

s=sS

;JYS

,77

::y;

, j ■ i^jfe

ÆÊ

^ yyIü

SPP

v- r .■

.■

f!

nP

vl

1 Jjiq enieur

iDiener

.S H

a w

Amts -

Fi

cd

888888888888888^

feFffÇLJSU-

t ~== P*

J3_

ii

Tr e pp e

XXXX

;8:

nd

TETEF

8 B au -

X'

|D

X-i

xï

Fî

xXxXx

8888<

: xx

Mi

110 1^ si!

Ö1

:x;

1 Jji-

Landes-

■V>

E-<

f. die

Kl

11

f?g

2^ jf

Hof 1 o q e

!i

auptm

ira ruapun w

Ł-r

f:    o¹

«Ö KL

Ï3—

Fig. 415.

j a u i£31 a z

Ä.::,

PO

[□llacollQôallaoalla]

:.'i

■:

F.

:1

k;

fi

e serve - Zim

if

■Ł

PQ

[Pllnoalfaóalpoaip

:1F—«X

Zim.

Vor z i m.!

L i q uilatur

fî

II. Obergefchofs.

1:500

g—

t_b

Yorzim.

1UY

l-4+W+HH+W^

HHV

l£Bucîihalfujigs

WSP

sÿ

8>888888

<1

Foyer

paierie

•"c

Auto qr

rre s s e

X|X

Ma q a zi n

5ô<

■i

œ cd

H

Si

88888

Cli ef

mm M

$88888i|

il

k!

f

Zim.

Ciief

i;

if

Chef

Abth...

i!

Res erve-

■ nr i Z

Acten

,fn

»5«

.S...

9 Aid S 9 ïï

Z i m.

ucfrhaitunq s

AMIl.

lj|

9!

u s s Cil us s-

ii

Ph

iS e cret ä r

!<5

/.

t ar e

>—j

“ Tl

_J

Sitz unq s s aai-

fur d e u

vî

6 uz

ii

ii-

s Ti ? « ] s ? y

dk&łJ

jfe

z] m

il

-i

: ’

s e cr etar

10

derobe

<xd

JC a n zl ei

î=i

t ar

des

al e si I Vorzi

?»

an zlc1

[i

ii?

ii

Z 1 m.

;rr

Fig. 416.

land

s ecre

tar.

ïrTrr

SI

g...«g

ii

Z ] TU.

Vor

t and

iü

r™

Stenografen

f!

cd

I. Obergefchofs.

--

1

Si

0| [P

ol |p

O U

|U O U Ofty q"ołp ü D u|

f. den

räsid

uanrap T s

ii

Landhaus zu Brünn ⁴⁵⁶).

i

Ar ch. : Hefft à? Rafchka.

Z 1 m. m e r

rc6

II

. ■;

DBG

p;

aurnrtzasai

op?

Vi c epr a-

«i

sóóoooo8ooS8888^ Ifl

llililil

Bureau d

e et or-s

»XXXXX&yg

TO

"ij

i!

Ł.S

IN¹

H

Vier

V0 rzim .

ii

Commission

Z 1 m.

* s il | g y

f=? a,    1

03

pq

ut e au il

cq___

454

419.

Landhaus

zu

Brünn.

Das Landhaus zu Brünn, für Zwecke des Landtages und der Landesämter von Mähren 1875—78 erbaut, hat mit dem vorhergehenden Beifpiel Manches gemein. Fig. 414 bis 417 ⁴⁵⁶) geben eine Vorftellung von diefem Bauwerk.

Das in freier Umgebung an der Jodok-Strafse mit der Hauptfeite gegen die Stadt gelegene Landhaus hat, gleich dem Ständehaus zu Hannover, eine länglich rechteckige Grundform mit Mittel- und Eckvorlagen, ift aber beträchtlich gröfser (90 X 57 m), als diefes. Der Landtagsfaal ift, wie bereits in Art. 417 (S. 448) gefagt wurde, zwar auch im I. Obergefchofs, aber nicht an einer Aufsenfeite, fondern ganz im Mittelpunkt des Haufes angeordnet ; vier Höfe (16 X 10m), die gleich laufend mit den 4 Seiten

Fig. 417.

MEÖM

r.:r

Intzzaal

oäa

irzygo

1-in

=i j——...—~,

-jl

ts

□tzziri

anal

[Ban

fogga

h-r

ll~l

□ir~~"irf

in

um

□□□

/I

Errrfüg]

fl

BESa

PT=3CS

II! V

...

tiLJNMNMi

2    3    4-5    6

+-+4-H

1:250

7    8    9    10    11

hf-H

2-

Landhaus zu Brünn. — Schnitt nach der Hauptaxe des Sitzungsfaales ⁴⁵⁵).

deffelben von Flurgängen umgeben find , führen dem Gebäudeinneren Licht und Luft zu. In der Haupt-und Queraxe des Haufes liegen vier Treppen und an den drei Seiten in den mittleren Vorbauten deffelben die zugehörigen Flurhallen und Eingänge. Von der Rückfeite aus führen zwei Durchfahrten auf beiden Seiten in die vier Höfe. Die an der einen Seitenfront rechts von der Hauptaxe angeordnete Unterfahrt ift für die Abgeordneten beftimmt; fie gelangen von der mit Wartezimmer für die Dienerfchaft verfehenen Flurhalle mittels der geraden einarmigen Haupttreppe in die Landtagsräume des I. Obergefchoffes. Zwei weitere Treppenläufe ftellen die Verbindung mit den Logen für den Hof, den Statthalter und den Landes-

*56) Nach: Al!g. Bauz. 1871, S. 90 u. Bl. 64 — 69.

hauptmann nebft zugehörigen Räumen her. Die Treppen in den Mittellinien der anderen drei Seiten, fo wie eine im Hauptgefchofs beginnende Dienfttreppe für die vierte Seite vermitteln den Verkehr zwifchen den einzelnen Gefchoffen. Die nähere Anordnung derfelben, die Vertheilung und Aneinanderreihung der Räume gehen aus den Grundriffen hervor. Der bereits in Art. 4x4 (S. 447) befchriebene Landtagsfaal, mit allen für die Abgeordneten , Präfidenten, Behörden und Zuhörer nöthigen Räumen in unmittelbaren Zufammenhang gebracht, bildet als Gebäudekern ein für fich gefchloffenes Ganze; der ringsum laufende Corridor ftellt die Verbindung mit den CommiffiQns-Zimmern, dem Sitzungsfaal und den Arbeitszimmern der Landesausfchufs-Mitglieder, überhaupt mit fämmtlichen Amts- und Gefchäftsräumen des Haufes her. Das Erdgefchofs, durchweg unterkellert, enthält vier Wohnungen für Unterbeamte, ferner die Räume des Archivs, das Poft- und Telegraphen-Bureau, die Hypothekenbank und Caffen-Locale, Vorrathsräume und Heizkammern des Saales. Bezüglich der Bauart fei bemerkt, dafs fammtliche Decken auf Eifenträgern gewölbt find und dafs der grofse Sitzungsfaal, fo wie die 3 Treppenhäufer eiferne Dachftühle mit doppelten Deckenverglafungen haben.

Das ftattliche, im italienifchen Palaft-Stil durchgeführte Bauw’erk ift nach dem Entwürfe von Hefft Rafchka, welchen in der 1873 erfolgten befchränkten Wettbewerbung der Preis zuerkannt worden war, errichtet. Die Baufumme beträgt 1 600 000 Mark (800 000 Gulden) ; hiernach koftete 1 cbm (von Kellerboden bis Oberkante Hauptgefims) durchfchnittlich 18,50 Mark.

Auch das Ständehaus der Rheinprovinz zu Düffeldorf⁴⁵⁷), 1876—79 nach den Plänen Rafchdorff's in den Formen der italienifchen Renaiffance erbaut, liegt in ringsum freier Umgebung, gebildet durch die neuen Anlagen der Stadt.

Als weitere, hierher gehörige Beifpiele können die Entwürfe zum Landes-ausfchufs-Gebäude zu Strafsburg i. E. ⁴⁵⁸) gelten, wenn auch die Erforderniffe deffelben in einzelnen Punkten von denjenigen der Provinzial-Ständehäufer abweichen.

Wie fchon der Name des Gebäudes erkennen läfft, ift kein Ständefaal, fondern nur ein Sitzungsfaal des Landesausfchuffes erforderlich. Diefer aber, obwohl nur für 58 Abgeordnete und 20 Regierungsvertreter bemeffen, foll 208 üm Bodenfläche erhalten, übertrifft alfo an Gröfse die meilten preufsifchen Landtagsfäle. Der Sitzungsfaal und die zugehörigen Haupträume follen im Erdgefchofs liegen. An Wohnungen ift nur die des Hausdieners verlangt. In allen übrigen Erforderniffen herrfcht Uebereinftimmung mit den Provinzial-Ständehäufern. Das Landesausfchufshaus kommt an den Kaiferplatz inmitten gärtnerifcher Schmuckanlagen dem Kaiferpalaft gegenüber zu ftehen.

Im urfprünglichen, von Härtel & Neckelmami angefertigten Entwürfe, welcher bei der 1886 aus-gefchriebenen Wettbewerbung mit dem erften Preife ausgezeichnet wurde, kommt der eigenartige Charakter des Bauwerkes vorzüglich zum Ausdruck. Auch der Grundrifs, der ein längliches Reckteck mit Mittelund Eckvorlagen bildet, ift klar und überfichtlich, erfcheint aber für das wirkliche Bedtirfnifs zu umfangreich. Mit Rückficht hierauf wurde eine zweite, ebenfalls preisgekrönte Arbeit derfelben Verfaffer, Hartei & Neckelmann, als Grundlage für die Ausführung gewählt. Die im Plane JL-förmig geftaltete Anlage ift bedeutend gedrängter, als die vorige ⁴⁵⁹); der eingefchoffige Hinterbau enthält den Sitzungsfaal, umgeben von zugehörigen Räumen, über welche er genügend emporragt, um an drei Seiten durch grofse, halbkreisförmige Fenfter erhellt und als Plauptraum des Haufes, ohne itbermäfsige Höhenentwickelung im Aeufseren, zur Erfcheinung gebracht zu werden. Hieran fchliefst fich der zweigefchoffige Vorderbau, der im Obergefchofs alle geforderten Räume zu Seiten des gleich laufenden Mittelflurs enthält. In der archi-tektonifchen Erfcheinung kann diefer zweite Entwurf dem erften nicht gleich geftellt werden; doch ilt zu hoffen, dafs die Einheitlichkeit der Durchbildung und die grofsen bedeutfamen Verhältniffe, welche den erften Entwurf auszeichnen, von den Verfaffern auch auf den von ihnen für die Ausführung umgearbeiteten Plan übertragen wurden.

Eine wefentlich andere Anlage, als die im Vorhergehenden befchriebenen Beifpiele laffen die beiden nachfolgenden erkennen.

Das neue Landeshaus der Provinz Weftpreufsen zu Danzig konnte in der zu-fammengedrängten Feftungsftadt nur auf befchranktem, an beiden Seiten von Privat-häufern eingefchloffenen Bauplatz im Neugarten, einer für dortige Verhältniffe breiten,

420.

Ständehaus

zu

Düffeldorf.

421.

Landes-

ausfchufs-

gebäude

zu

Strafsburg.

422.

Landeshaus

zu

Danzig.

⁴⁵⁷)    Siehe eine Anficht des Haufes in: Builder, Bd. 35, S. 292 — ferner das Concurrenz-Project für daffelbe von Giefe H Weidner in: Bauten und Entwürfe, herausg. vom Dresdener Architektenverein. Dresden 1879. Bl. 115 u. 116.

⁴⁵⁸)    Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 412, 421, 429, 435 — ferner: Deutfche Bauz. 1886, S. 507 u. ff.

459)    Vergl. die Grundriffe und Anfichten beider Anlagen in den fo eben angegebenen Quellen.

TS

Kuci

Tre:

Landes -ba.ura.th..

gas: in

Utensilien]

ne rippe.

Geschäfts-

Räame.

Räume.

10 987654321

[. a n i t a js-S aal

lur

Va rs itzenier

le s

Ausschusses

Fig. 418.

des Landarmen]

.andesrath

Geschäfts

räume

Flur.

Boten.

ml

Vorzimmer

Geschäfts- 8 Z“-

Zimmer

des Landes -D ire c tors

I. Obergefchofs.

I anit: Vorsitzï]

V or zint.

.nri dite

1:500

15

Fig. 419.

Erfrischungs u.

Lese

limer

Au s scliu s s-Sitzungssaal

miele

0 b e r -Präsident

L anie s -Bauinspection

Kasse

8-

Erdgefchofs.

Landeshaus der Provinz Weftpreufsen zu Arch. : Ende cf Boeckmann.

Danzig 46ü).

mit Bäumen bepflanzten Strafse erbaut werden. Dies war mafs-gebend für Grundrifsbildung und Geftaltung des Haufes, das in Fig. 418 bis 420 dar-geftellt ift⁴⁶⁰).

Diefes Gebäude ift dreigefchoftig. Eine doppelarmige Freitreppe führt zu dem in der Mitte der Rücklage zwifchen zwei Vorbauten angeordneten Portal, durch das man in das Haupttreppenhaus eintritt; von hier aus gelangt man im Erdgefchofs zu den an der Strafsen-feite liegenden Zimmern des Ober-präfidenten und des Ausfchufs-Vorfitzen-den, fo wie denjenigen der Landes-Bau-infpection und der Landes-Hauptcaffe, weiterhin in eine grofse, in altdeutfcher Weife behandelte Diele, deren mittlerer Theil durch das nächfte Gefchofs hinaufreicht. Nach rückwärts fchliefsen fich an die Diele Vorzimmer, Lefe- und Erfrifchungszimmer, welche die Verbindung mit dem Landtagsfaal und mit dem Sitzungsfaal des Ausfchuffes vermitteln. Diefen Räumen find einerfeits Anrichte und Nebentreppe, andererfeits Bedürfnifsräume, und nach rückwärts das auch mit dem Landtagsfaal in unmittelbaren Zufammenhang gebrachte, in nächfter Nähe der Rednerbühne befindliche Zimmer des Landtags Vorfitzenden angereiht. Der grolse Sitzungsfaal hat doppelte Stockwerkshöhe (Erdgefchofs 5,45 m, I. Obergefchofs 4,os ¹¹¹, II. Obergefchofs 4,30 m von Oberkante zu Oberkante Gebälke) und in der Höhe des I. Obergefchoffes eine Tribune für Zuhörer. Hier befindet fich auch der Raum für Stenographen, der mit Abficht nach dorthin verlegt wurde, da kein Bedürfnifs vorherrfcht, dem Publicum viel Raum zur Verfügung zu ftellen. Zwei Höfe dienen zur Erhellung der Diele, der Nebenräume und Treppen, fo wie zur Vermehrung des Lichtes in der Caffenhalle und im Saale des Ausfchuffes; in gleicher Weife auch in den darüber in den oberen Stockwerken gelegenen Räumen.

Das I. Obergefchofs ift gänzlich für Gefchäftsräume und für die Zimmer des Landes - Directors , des „Landes-

460) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. u. Bl. 23 u. 24.

202

rathes etc. ausgenutzt. Das II. Obergefchofs enthält im linkfeitigen Vorbau und. Thurmzimmer einige weiteren Gefchäftsräume, fo wie über dem Landtagsfaale diejenigen der Feuer-Societät. Den ganzen übrigen Theil diefes Stockwerkes nimmt die Dienftwohnung des Landes-Directors ein, zu welcher die fchon im Erdgefchofs beginnende Nebentreppe emporführt. Sie enthält, aufser dem Vorzimmer, an der Strafsenfeite : Zimmer des Herrn, Empfangsfaal (7,5 X 6,2 m) nebft offener Laube und Söller, ferner Zimmer der Dame

Fig. 420.

illl

: r?

•-F-

■ :i

;; '\J

üë

;V7L

mm

Llj

1* 1

V j*?v I

w*.

[«£1*

7*ż

ggŁ

r.

«K V.

mlEte

j. *

-lökj

ÉR

1?S

mm

Pflj

rTT*

v\ i 1.

£B3lg?H

ąlajjf Jl iM -■J_ j

■lTt.h

gjggjil

L*ëe

I.5E M

i-

L:|j

Is

IkM

Landeshaus der Provinz Weftpreufsen zu Danzig J61).

und Gefellfchaftsfaal (15 X 7m); im Mittelbau: über der Diele einen mit Deckenlicht erhellten Speifefaal (11)5 X 6)2 m) zu beiden Seiten, und im rückwärtigen Theile: die nöthigen von Fluren aus zugänglichen Wohn-, Schlaf- und Wirthfchaftsräume. Zu letzteren fteigt gehörigen Wendeltreppe empor.

Die innere und äufsere Gellaltung des Landeshaufes ift im Wiederanfchlufs an die nationale Bau-kunft des XVI. und XVII. Jahrhundertes, die auf den Befucher der alten Stadt Danzig in zahlreichen Denkmälern fo anmuthend einwirkt, entworfen uud durchgeführt. Fig. 420 giebt ein Bild der äufseren

4B1) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S.

man

vom linkfeitigen Hofe mittels der zu-

202.

423-

Landeshaus

zu

Berlin.

zur

Erfcheinung des Haufes, deffen Dreitheilung insbefondere in den gewählten Dachformen, in den krönenden Giebeln, im Dachreiter und Thurm zu wirkungsvollem Ausdruck kommt. Sämmtliche Architekturtheile der Strafsenfeite find aus rothem Sandltein gearbeitet, die füllenden Flächen in tief rothen Verblendziegeln hergeftellt. Alles übrige Mauerwerk befteht aus Backfteinen. Die Wappen Weftpreufsens und der Haupt-ftädte der Provinz, die Figur der Juftitia, fo wie ftark vortretende Köpfe, fchildhaltende Löwen und Adler nebft anderem plaftifchen Schmuck find an geeigneten Stellen der Hauptfeite angebracht. Die fatten Farbentöne der Baultoffe werden durch fparfame Vergoldung, die bei den Sandfleintheilen, den einzelnen Gliedformen entfprechend, angewendet ift, gehoben. Auch die Ausftattung der Innenräume ift durchweg in einheitlicher und gediegener Weife durchgeführt. Die Säulen der Diele find aus fchwedifchem Granit, Decken- und Wandtäfelungen diefes Raumes aus gebeiztem Kiefernholz hergeftellt. Zum Theile überziehen japanifche Goldtapeten die Wände, indefs gemalte Verglafung die Fenfter und die nochmalige Darftellung des weftpreufsifchen Wappens den hoch geführten mittleren Theil der Decke zieren. Aehnlich wie die Diele ift die Mehrzahl der fie umgebenden Gefchäftsräume behandelt ; die beiden Sitzungsfäle des Erd-gefchoffes zeigen jedoch eine gebührende Steigerung des Reichthums, indem ihre Wandtäfelungen aus Eichenholz beftehen und die Holzdecken wie die Thüren in eingelegter, geftochener und aufgelegter Arbeit ausgeführt find. Die beiden Sitzungsfäle, fo wie die Erfrifchungsräume und Lefezimmer haben fämmtlich Fenfter mit Bleiverglafung erhalten; jedoch ift im Landtagsfaal die Hauptfenflerfeite durch reichen Schmuck von etwa 60 Wappen Weftpreufsens befonders prächtig hervorgehoben. Viel einfacher find naturgemäfs die gewöhnlichen Gefchäftsräume gehalten, und mehr in der zur Zeit vorherrfchenden Ausflattungsweife erfcheinen die Wohnräume des Landes-Directors. Das ganze Gebäude ift mit Warmwafferheizung verfehen, mit einziger Ausnahme des grofsen Sitzungsfaales, der mittels Feuerluftheizung erwärmt wird. In allen Räumen ift für angemeffene Lüftung geforgt.

Der Neubau ift nach den Plänen von Ende & Boeckmann feit 1882 im Zeitraum von 3 Jahren unter der Leitung Seel’s fertig geftellt worden. Die Baukoften find zu 628000 Mark angegeben, wovon die Ausftattung der Haupträume des Erdgefchoffes 134000 Mark in Anfpruch genommen haben. Die (aus dem allgemeinen Kunftfonds beftrittene) Summe für Ausfchmückung des Landtagsfaales mit zwei Wandgemälden, gleich wie die Ausgaben für Grunderwerb find in dem Aufwand von 628000 Mark nicht inbegriffen. Von letzterem entfallen auf 1 cbm umbauten Raum (von Kellerfufsboden bis Oberkante Haupt-gefims) durchfchnittlich 24 Mark.

Auch das Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin ⁴) wird, da von der Befchaffung eines frei liegenden, im Mittelpunkte der Stadt befindlichen, geeigneten Bauplatzes von vornherein Abftand genommen werden muffte, auf den nur 38 m breiten, beiderfeits von Nachbarhäufern begrenzten Grundftücken Nr. 20 u. 21 der dem Thiergarten benachbarten Mathäikirchftrafse errichtet.

Der Neubau befteht aus einem Sockelgefchofs, Erdgefchofs, I. und II. Obergefchofs. Das Vorderhaus enthält noch ein im Aeufseren nicht zur Erfcheinung kommendes II. Obergefchofs. Fig. 421 bis 423 ⁵) veranfchaulichen die Geftaltung der Gefammtanlage des Landeshaufes.

Die einfehneidende Bedeutung, welche für diefelbe die getroffene Anordnung des grofsen Sitzungsfaales hatte, wurde bereits in Art. 417 (S. 448) hervorgehoben, auch auf den Hauptunterfchied zwifchen diefem und dem unmittelbar vorhergehenden Beifpiele hingewiefen.

Eine grofse, in der Axe des Haufes angeordnete Flurhalle von 9m Höhe bildet den Eingangsraum deffelben, -welcher nach der Strafsenfeite zu durçh ein grofses mittleres Thor und zwei kleinere Seiten-thüren geöffnet ift. Durch erfteres und durch eine in gleicher Richtung unter den hinteren Erdgefchofs-räumen hinweglaufende, niedrige Durchfahrt wird der Wagenverkehr nach dem Hofe vermittelt. Zu beiden Seiten der Eingangshalle führen zwei, auch unmittelbar durch jene Nebenthüren zugängliche Treppenläufe Höhe des Erdgefchoffes empor. Der linke Treppenlauf dient ausfchliefslich den Zwecken des Provinzial-Landtages, deffen fämmtliche Räume in zweckmäfsigfter Weife im Erdgefchofs vereinigt find. Der mehrerwähnte grofse Sitzungsfaal könnte unter gegebenen Umftänden kaum günftiger liegen, als an feinem jetzigen, leicht erreichbaren und vor Strafsengeräufch gefchützten Orte. Um denfelben herum lagern die Tribunen , der Vorfaal mit Kleiderablagen, von dem aus auch die unter der Haupttreppe angeordneten Aborte zugänglich find, und die Wandelhalle (Foyer); letztere, längs des Saales in der Axe der Zugangstreppe angereiht und in weiten Bogenfenftern gegen den Hof geöffnet, führt nach rückwärts zum Er-frifchungsfaal, zu den Zimmern des Landtags-Vorfitzenden und der Stenographen, zum Landtags-Bureau und

zu zwei Ausfchufszimmern mit Nebenräumen. An der Strafsenfeite haben aufserdem ein Zimmer für den Oberpräfidenten, ein weiteres Ausfchufszimmer und die Bibliothek Platz gefunden. Der rechte Treppenlauf der Flurhalle, der in der grofsen Haupttreppe unmittelbar fortgefetzt ift, dient dem Verkehre nach den Gefchäftsräumen der

HiLFSARB.

Fig. 421.

NEBEhiR.

ZEiCHNER flLANDESBAURATHjSEKRET.

PLAN-

KAMMER

SAU-

ABTHEiLUNQ

VORZiMMER

Provinzial-Verwaltung und der Wohnung des Landes-Directors. Von den erfteren liegen im Erdgefchofs nur das Archiv und die dem ftärkften Zudrange des Publicums ausgefetzte Caffe nebft dem Zimmer des Lan-des-Secretärs. Das Erdgefchofs ift 6,00m, der grofse Sitzungsfaal jedoch in feinem mittleren Theile 8,45 m, an den Seiten 6,80 m hoch.

BUREAU DER

CENTRALBUREAU

KANZLEI

KAN2LŁI-

VORSTEH.

BUREAUDiENER

landarmen

ABTHEiLUNQ

Das I. Obergefchofs ift 5,o m hoch und umfafft die Räume für den z. Z. aus 20 Mitgliedern beftehenden Provinzial-Aus-fchufs ⁴⁶⁴) und für fämmtliche 3 Abheilungen der Provinzial-Verwaltung, nämlich die Central-, die Landarmen- und die Bauabtheilung. Die Bureaus derfelben find auf gegenfeitigen Verkehr angewiefen, wefshalb ihre Vereinigung fehr vortheilhaft erfcheint. Die Anlage von Fluren ift in diefem Ge-fchofs im Vordergebäude vermieden ; durch halb hohe Glaswände werden die Gänge für das Publicum von den eigentlichen Amtsräumen abgetrennt. — Im II. Obergefchofs, das im Vorderhaus 5,o m, in den Seitenflügeln und im Hintergebäude 4,5 m hoch ift, erftrecken fleh über den Räumen der Landarmenabtheilung und denen der Bauabtheilung bis zur Wendeltreppe im Hofe die Dienftftellen der Land- und Städte-Feuer-Societät ; im Wefentlichen dient aber diefes Stockwerk zur Aufnahme der ftatt-lichen Wohnung des Landes-Directors. Selbftverftändlich find beide Gruppen von Räumen von je befonderen Treppenhäufern aus zugänglich. Der Feftfaal der Wohnung, im Mittelbau der Strafsenfeite gelegen, ragt in das 4,0 m hohe III. Obergefchofs des Vordergebäudes, das im Uebrigen auch für Zwecke der Land- und Feuer-Societät be-

VORRAUM

VORRAUM

VOR RAUM

SYN1D

OES -)iKUS

LANDES -

OiREKTOR

10 9876543

IAK5T5S.-EUR

STENO-!GRAPHEN

LANOTGS-

VORS.

SITZUNGSSAAL

DES

LANDTAGES

TRiBÜNE

SITZUNGSSAAL DES ■ VORSITZ.D.I ZWEITER PR.0V. AUSSCHUSSES [W AUSSChB LANDESRATH 11 IANDESRATH

I. Obergefchofs. 1:500

Fig. 422.

ERSTER

10

15

NEBENFv TOiL.

RESTAURATION MCOMMiSSiONS-H 2ÎMMER

ARCHIVAR

ARCHIV

FOYER

BUCHHALTER

DER

KASSE

VORZIMMER U.GARDEROBE

ftimmt ift, hinein. — In dem gegen die Vorderfront nur wenig vertieften, 3,3 m hohen Sockelgefchofs liegen Dienftwohnun-gen für den Hauswart und für 3 Bureau-Diener, Stallung für 3 Pferde nebft Wagen-

Ml

KASSE

SISliOTHEK ycOMMiśSZ.

OBER-

PP.ÄSiDT.

HALLE

LANDES-

SEKRET I

464) Der Provinzial-Ausfchufs tagt nach Bedarf, annähernd in Zwifchenräumen von 5 bis 6 Wochen unter Anwefenheit des Oberpräfidenten oder feines Vertreters als Regierungs-Commiffar.

Erdgefchofs.

Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin ⁴⁶³). Arch. : Ende & Boeckmann.

¹

Nach: Deutfche Bauz. 1880, S. 305.

²

)    Siehe Art. 381 (S. 417).

³

452)    Nach dem von den König!. Bauräthen, Herren Ende &r Boeckmann in Berlin, freundlich!! mitgetheilten Plane.

⁴

   Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 3C2 — ferner: Deutfche Bauz. 1886, S. Ć13.

⁵

   Kacf.-Repr. nach den Abbildungen der letztgenannten Veröffentlichung, S. 618 u. 619.

460

gelafs, fo wie Vorrathsräume und (unter dem Landtagsfaal) die Kammern der Sammelheizung, welche für den Saal als Dampfluftheizung, für die fonftigen Räume des Haufes als Niederdruck-Dampfheizung angelegt wird. Aufser der Haupttreppe vermitteln 3 Nebentreppen im Hinterbau, wovon 2 vom Keller bis zum Dachboden reichen, fo wie 2 Treppen vom II. Obergefchoffe des Vorderhaufes zum Dachboden deffelben den inneren Verkehr des Gebäudes.

Die in den Formen der italienifchen Palaft-Architektur entworfene Strafsenfeite wird vollftändig mit rothen Haufteinquadern aus Miltenberg a. M. verkleidet und mit hohem Schieferdach überdeckt. Die

Sr

lä_ k .1 1 I I I-

Fig. 423-

m-L

Ff

Igjgî

BBl

jÜf,

■tmM Wp3||l| ÏOQDDQDlIlonaDQy

IpdigAnttlHjiJ^MDlijPII |goäooooo|[lüU[||oöooooBo

Iee-f-

L

-------

m

£5

EOI SnlScnic

*1

Ü£i=[

T^j

■MS*¹

lin

I:

^m=(=t

nDlloailaaliaôIoaliDnIlB

liglning)

Tilg Hi J ÜB

e= ii

ia

Bl

IS

[sn

08=2

OG

ES

SEHR

ü!

ft—11

Vv

_i

■smsi

ÄH

1:250

■5

-a

Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin. — Querfchnitt ⁴⁶³).

Hoffronten und die Gartenfeite werden in Baclcftein-Rohbau unter Verwendung zweifarbiger Siegersdorfer Verblendfteine ausgeftattet. Im Inneren füllen die Eingangshalle, fo wie die grofse, auf Zeigenden Bogen mit zwifchengewölbten Kappen ausgeführte Haupttreppe in Werkftein hergeflellt werden. Die Ausflattung. der Räume ift einfach geplant ; nur die Sitzungsfäle erhalten Wand- und Deckentäfelung aus Kiefernholz. Für den Landtagsfaal ift der Schmuck von Wandgemälden in Ausficht genommen.

Das Landeshaus der Provinz Brandenburg zu Berlin wird nach den Entwürfen und unter der Oberleitung von Ende 6° Boeckmann, die aus einer engeren Wettbewerbung zwifchen einigen Berliner Architekten

461

als Sieger hervorgingen, erbaut und foll bis October 1887 vollendet fein. Die Koften des Baues find zu 740000 Mark veranfchlagt, und hiernach berechnet fich 1 cbm umbauter Raum (von Kellerfufsboden bis Oberkante Hauptgefims) auf durchfchnittlich 24,60 Mark.

Literatur

über »Parlaments- und Ständehäufer«.

a) Anlage und Einrichtung.

Conradi, M. Der Sitzungsfaal in einem neuen Parlamentsgebäude des Deutfchen Reichstags. Deutfche Bauz. 1873, S. 76, 82, 101, 107.

Zur Frage über die Form und Einrichtung des Sitzungsfaales für das Haus des deutfchen Reichstages. Deutfche Bauz. 1873, S. 17; 1874, S. 128.

Unger, T. Ueber die Geftaltung der Parlamentsfäle. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 123, 134, 144, 146, 154, 164, 174, 186.

Terrier, Ch. L'inßallation des parlenients. Encyclopédie d’arch. 1882, S. 25.

Une nouvelle falle de fiances pour la chambre des députés au palais Bourbon, Paris. Encyclopédie d’arch. 1882, S. 49.

P) Ausführungen und Projecte.

Weinbrenner, F. Projectirtes Rath- und Ständehaus und Landftandsgebäude. Carlsruhe 1830. Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et confiruits en France depuis le commencement du XIXme fiecle. Paris 1845—30.

I : Chambre des députés et falle provifoire. j / Chambre des pairs et falle provif oire.

1er vol., PI. 122, 123

181, 18s, 186 2e vol., PI. 212, 213 272—273 ;

The new houfe of Lords, London. Builder, Bd. 5, S. 153, 177, 230, 254, 303.

The new houfe of Commons. Builder, Bd. 8, S. 7.

The fiate houfe of Maffachufetts. Builder, Bd. 14, S. 190.

New parliament buildings, Ottawa, Canada. Builder, Bd. 17, S. 808; Bd. 18, S. 184. Building news, Bd. 5, S. 1062, 1151.

Houfes of parliainent, Melbourne. Builder, Bd. 18, S. 579.

The chamber of deputies, Madrid. Building news, Bd. 6, S. 708.

New houfes of parliament and government offices, Sydney. Building neivs, Bd. 11, S. 304. Builder, Bd. 27, S. 644.

Defign for houfe of Lords, Vienna. Builder, Bd. 26, S. 114.

Ybl. Das neue Parlamentsgebäude in Peft. Allg. Bauz. 1868 — 69, S. 214.

The new State Capitol, Illinois. Builder, Bd. 27, S. 13.

The Capitol at Wafhington. Building news, Bd. 16, S. 83.

New Capitol for the State of New- York. Builder, Bd. 28, S. 425, 446.

The new State Capitol at Albany. Building neivs, Bd. 18, S. 6.

Das proviforifche Haus des deutfchen Reichstages. Deutfche Bauz. 1871, S. 306; 1872, S. 163.

Die Konkurrenz für Entwürfe zum Haufe des Deutfchen Reichstages. Deutfche Bauz. 1872, S. 141, 165, 176, 185, 193, 201, 207, 209, 217, 225, 242, 249, 257.

Die Konkurrenz für Entwürfe zu einem Parlamentsgebäude für den deutfchen Reichstag. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1872, S. 289.

Silvanus, Ph. u. B. Meyfr. Die Ausftellung der Konkurrenz-Entwürfe zum deutfchen Parlamentsgebäude.

Zeitfchr. f. bild. Kunft, Bd. VII, S. 279, 309, 281.

Dufeux, C. Chambre des députés, Revue gen. de l'arch. 1872, S. 89.

Hansen. Das neu zu erbauende Parlamentshaus in Wien. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1873, S. 319. Reichsrathsgebäude in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 171. Hansen’s Entwurf für das Oefterreichifche Parlamentsgebäude. Deutfche Bauz. 1873, S. 31 ; 1875, S. 263. Der Sitzungs-Saal des italienifchen Abgeordneten-Haules in Rom. Deutfche Bauz. 1875, S. 517.

New parliament houfe, Berlin. Building news, Bd. 29, S. 166, 196, 224.

La nouvelle falle des députés a Verfailles. Gaz. des arch. et du bât. 1876, S. 26. *

4Ö2

Joly, M. de. Chambre des députés dans l'aile fud du palais de Verfailles. Revue gén. de Parch. 1876, S. 10 ’ u. PI. il —14.

Parlament-Gebäude in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 292.

The feffions houfe of the eflates of the Rhine province. Builder, Bd. 35, S. 290.

The houfes of parliament, Vienna. Builder, Bd. 35, S. 1294.

Le parlement de Vienne. Semaine des confl. 1877—78, S. 449.

Gebäude für die Landesvertretung in Dresden : Die Bauten, technifcben und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 276.

Hansen , Th. v. Ueber den Bau des Reichsraths-Gebäudes in Wien. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arcli.-Ver. 1878, S. 60.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architecten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 115 u. 116: Concurrenz-Project zum Ständehaus zu Düffeldorf; von Giese & Weidner. Raschka, R. Das neue Landhaus in Brünn. Allg. Bauz. 1879, S. 90.

Das neue Ständehaus zu Hannover nach dem Entwurf des Architekten F. Wallbrecht. Deutfche Bauz. 1879, S. 495, 499.

Berathungshalle für die National-Konvention der republikanifchen Partei in Chicago 1880. Deutfche Bauz. 1880, S. 305.

Wallbrecht, F. Provinzial-Ständehaus zu Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1881, S. 367. Iloufes of parliament, Melbourne. Architect, Bd. 26, S. 349.

Provinzial-Ständehaus in Hannover: Unger , Th. Hannover. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Hannover 1882. S. 171.

Die Konkurrenz für Entwürfe zum Haufe des deutfchen Reichstages. Deutfche Bauz. 1882, S. 313, 321, 325, 333. 361, 373. 381. 385-

Die Concurrenz für Entwürfe zum neuen Reichstagsgebäude. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 229, 240, 248, 258, 270, 282, 290.

Die Concurrenz für das Deutfche Reichstagsgebäude. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 273, 287, 310, 329, 340, 353, 365.

Reftauration des Grofsrathfaales in St. Gallen. Eifenb., Bd. 17, S. I.

Sammel-Mappe hervorragender Concurrenz-Entwürfe. 4. Heft : Parlamentsgebäude für den deutfchen Reichstag zu Berlin vom Jahre 1872. — 6. Heft: Auswahl aus den Entwürfen zum deutfchen Reichstagsgebäude 1882. Herausg. von K. E. O. Fritfch. Berlin 1811 u. 1883.

Des Wiener Architekten, H. V. Ferstel, Entwurf zum Reichstagsgebäude in Berlin. Allg. Bauz. 1883, S. 71. Das neue Reichstagsgebäude. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 63, 208, 383.

Die neue Entwurfsfkizze des Architekten Wallot zum Neubau des Reichstagsgebäudes. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 227.

Das Projekt eines Neubaues des Abgeordnetenhaufes in Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1883, S. 506. Der Bau eines neuen Gefchäftshaufes für das preufsifche Abgeordnetenhaus. Deutfche Bauz. 1884, S. 37. Der Bau des Reichstagshaufes. Deutfche Bauz. 1884, S. 269.

The nezv parliament houfe at Vienna. Building news, Bd. 46, S. 206.

Der Entwurf zum Haufe des ungarifchen Reichstages in Budapeft. Deutfche Bauz. 1885, S. 16.

Die Preisbewerbung für Entwürfe zu einem eidgenöffifchen Parlaments- und Verwaltungs-Gebäude in Bern. Deutfche Bauz. 1885, S. 329.

Das neue Landeshaus der Provinz Weftpreufsen in Danzig. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 3. Concurrenz für ein eidg. Parlaments- und Verwaltungsgebäude in Bern. Schweiz. Bauz., Bd. 5, S. 142, 149, 158, 165; Bd. 6, S. 5, 9, 15, 22, 28, 35, 46, 53.

Parlement Hongrois a Budapeß. Moniteur des arch. 1885, S. 174 u. PI. 61, 64.

The Hungarian parliament houfe, Budapeß. Building news, Bd. 48, S. 88.

The ßate capitol, Hartford. American architect, Bd. 17, S. 54.

Propofed houfe of deputies, Bloemfontein, Orange free ßate. Building news, Bd. 51, S. 872.

Trumm , J. Die Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Landesausfchufs-Gebäude für Strafsburg i. E. Deutfche Bauz. 1886, S. 505.

Neubau des Landeshaufes für die Provinz Brandenburg in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1881 , S. 301. Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Landesausfchufs-Gebäude in Strafsburg im Elfafs. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 399, 412, 421, 429, 435.

Ende & Böckmann. Das Landeshaus der Provinz Weftpreufsen in Danzig. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 201.

Das Capitol zu Wafhington. Deutfche Bauz. 1 SS7, S. 217.

Das Parlamentsgebäude zu Wafhington. Wochbl. f. Baukde. 1887, S. 41.

Heine. Legislatur-Gebäude in La Plata. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1887, S. 326. Architektonifches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 196, Bl. 3: Ständehaus für die Provinz Brandenburg; von Schmieden, v. Weltzien & Speer. Croquis d'architecture. Intime-Club. Paris.

: Un palais pour les reprefentants de la France.

1874,    No.    VIII, f.    3 ; Projet d’un palais pour le parlement à Vienne.

187g, No. IV, f. 4—6: Une falle pour les féances du fénat.

GEBÄUDE FÜR VERWALTUNG, RECHTSPFLEGE UND GESETZGEBUNG ;

MILITÄRBAUTEN.

4. Abfchnitt.

Gebäude für militärifche Zwecke.

Von Friedrich Richter.

424.

Vor

bemerkungen.

Von den mannigfaltigen Aufgaben, welche der militärifche Dienfl im Kriege und im Frieden der Baukunfb fbellt, find hier nur diejenigen näher zu betrachten, deren Löfung dem Architekten zufällt, während die Objecte des Ingenieurbauwefens, alfo die reinen Befeftigungswerke, die Kriegsbrücken und -Strafsen, die Minenanlagen etc. ausgefchloffen bleiben. Bei diefer Befchränkung auf die Hochbauten für Zwecke der Militär-Verwaltung werden immerhin die Mittel nicht ganz unerwähnt bleiben dürfen, welche man anzuwenden hat, um einzelnen diefer Gebäude eine befondere Widerftandsfähigkeit gegen die Wirkungen der Gefchoffe, unbefchadet ihrer Hauptbeftimmung, zu verleihen.

So lange Kriege geführt werden, fo weit reichen auch die dafür erforderlichen militärifchen Vorbereitungsanftalten zurück. Waffenkammern, Vorrathshäufer und Anfammelungsorte für die Mannfchaften (Cafernen) haben zu allen Zeiten beftanden.

Art der Kriegführung, Art der Waffen, Stellung und Gröfse des Staates oder der Fürften, Gröfse und Beweglichkeit der Heere beftimmten zu den ver-fchiedenen Zeiten deren Gröfse und Anordnung. Aegypter, Afiaten, Griechen und Römer haben urkundliche oder wirkliche Spuren von Militär-Verwaltungsbauten hinterlaffen. Die See-Arfenalbauten der Athener im Piraeus, der Römer in Cumae und Oftia mögen wenig von einander unterfchieden gewefen fein ; fie mögen fogar noch Aehnlichkeit mit denen der Pifaner vor Anwendung des Schiefspulvers gehabt haben — und welches Bauprogramm wird heute für eine verwandte Anlage geftellt ?

Die veränderte Kriegführung im Mittelalter und feit Einführung der Feuerwaffen liefs damals und läfift heute die Löfungen der dem Architekten zufallenden Fragen in der Militär-Baukunft andere werden.

Im vorliegenden Abfchnitte follen behandelt werden: die Gebäude für die oberilen Militär-Behörden, die Cafernen, die E x e rc i e r-, Schief s- und Reithäufer, die Wachgebäude, fo wie die militärifchen Erziehungs- und Unterrichts-A nftalten. Bezüglich der Militär-Krankenhäufer kann auf Theil IV, Halbband 5 dieies »Handbuches« (Abth. V, Abfehn. 1: Kranken-häufer und andere Heilanftalten) verwiefen werden; Invalidenhäufer find nur eine befondere Art von Verforgungshäufern und wurden defshalb bereits im gleichen Halbbande (Abfchn. 2) befprochen ; und fo weit es fich um Militär-Gefängniffe handelt, find im vorliegenden Halbbande (Abfchn. 2, Kap. 2) die erforderlichen Anhaltspunkte zu finden. Die gröfseren Militär-Magazine, die Garnifons-Bäckereien, die Conferven-, Waffen- und Munitions-Fabriken, die Militär-Schneidereien etc. in diefen Abfchnitt mit aufzunehmen, würde

als über den Rahmen dicfes

■Handbuches« hinausgehend — zu weit führen.

Ar fen al- und Zeughausbauten bilden eine dem Architekten fo feiten vorkommende Aufgabe, dafs fie einer weiteren Auflage des vorliegenden Halbbandes Vorbehalten werden dürfen.

I. Kapitel.

Dienftgebäude für die oberften Militär-Behörden.

425-

Allgemeines.

Die höheren Militär-Behörden, welche in der Regel m befonderen Dienft-gebäuden untergebracht werden, find: die Kriegs-Minifterien, die Armee-Obercom-mandos, die Generalftäbe, die Armeecorps-Commandos (General-Commandos), ferner in grofsen Garnifons-Städten und in Feftungen : die Gouvernements und Com-mandanturen.

Wenn hiernach der moderne militärifche Grofsftaat eine ziemlich grofse Zahl folcher Gebäude nöthig hat, fo tritt doch die Aufgabe, ein folches zu entwerfen und als vollftändigen Neubau auszuführen, äufserft feiten an den Architekten heran. Meiftens überweist der Staat vorhandene und entbehrlich gewordene öffentliche Gebäude dem betreffenden Zweck, oder er erwirbt ein paffend gelegenes, die erforderliche Grundfläche darbietendes Privathaus, das dann, durch Umbau, feiner neuen Be-ftimmung möglichft angepafft wird ; ein Neubau ift die feltene Ausnahme.

Die Grundfätze, welche für das Entwerfen der Gebäude für oberfte Militär-Behörden mafsgebend find, können keine anderen fein, als die in Abfchn. 1 diefes Halbbandes (häuptfächlich in Kap. 3, Art. 101 u. 102, S. m u. ff.) bereits entwickelten.

Bezüglich der inneren Eintheilung möchte als befondere Eigenthiimlichkeit der Mehrzahl der hierher gehörigen Gebäude nur hervorzuheben fein, dafs für eine gröfsere oder kleinere Zahl von Militär-Perfonen (vom Feldwebel abwärts), die als Hilfsarbeiter, Schreiber, Zeichner, Ordonnanzen etc. aus dem Stande der Truppen zu der betreffenden Behörde commandirt find — cafernenmäfsige Wohnungen zu befchafifen find und dafs zuweilen ein Wach-Local erfordert wird. Eine Dienft-wohnung des Vorftandes der Behörde, welche gröfseren Anlagen gern ein verleibt wird — eine herrfchaftliche Wohnung mit den erforderlichen Repräfentations-Räumen — mufs, ähnlich wie bei den in Abfchn. 1 befprochenen Dienftgebäuden für Minifterien, Botfchaften und Gefandtfchaften, fo wie den Regierungsgebäuden etc., bequeme Verbindungen mit den Bureaus etc. haben, aber doch ganz unberührt von dem gefchäftlichen Treiben des Dienftes bleiben.

Für die hier zu betrachtenden Gebäude mufs man fleh bezüglich der Syfteme der Grunclrifsanordnungen, der allgemeinen Grundlagen für die Abmeffungen der Einzelräume, der Lage und Vertheilung der Haupträume etc. um fo mehr auf das fchon bei den entfprechenden Civilbauten Gefagte befchränken, als die den gleichen Namen tragenden Militär-Behörden doch weit davon entfernt find, gleich organifirte Körper zu fein. Kein Kriegs-Minifterium, kein Generalftab ift organifirt, wie der andere. Selbfl: die höheren Commando-Behörden der verfchiedenen Staaten, bei welchen man noch am erften Uebereinftimmung vorausfetzen follte, zeigen wefent-liche Verfchiedenheiten, häuptfächlich dadurch bedingt, dafs fie hier ausfchliefslich Truppen-Commandos, dort aber in erfter Linie Territorial-Commandos find. Dazu kommt, dafs oft, um Koften zu fparen, verfchiedene Behörden in einem und dem-felben Gebäude untergebracht werden.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

426.

General-

Commandos.

427.

Beifpiel

Bei der auf folche Weife vorhandenen Unmöglichkeit, neue und charakteriftifche, allgemeine Elemente für das Entwerfen von Gebäuden für Militär-Behörden aufzu-ftellen, bleibt nur übrig, in einer Anzahl neuerer Gebäude diefer Art Beifpiele der grofsen Mannigfaltigkeit der bezüglichen Bauprogramme zu geben und zu zeigen, wie die Architekten ihre Aufgabe zu löfen beftrebt waren.

Die Anforderungen, welche man in das Bauprogramm für ein deutfches General-Commando (Commando-Stelle eines Armee-Corps) aufnehmen muffte, würden, wenn fie Anfpruch auf Vollftändigkeit erheben wollten, wie folgt lauten:

1)    Dienftwohnung des commandirenden Generals nebft Repräfentations-Räumen;

2)    Dienftzimmer für den Generalftab und die Adjutantur (i Generalftabs-Chef, i Stabsoffizier, i Hauptmann, 2 Adjutanten);

3)    Gefchäftsräume für die Intendantur (1 Corps-Intendant, 5 Räthe und Affefforen, 21 Unterbeamte) ;

4)    die Räume für das Corps-Kriegsgericht ;

5)    die Räume für den Corps-Generalarzt (die Sanitäts-Direction), und

6)    die Dienftwohnungen der Militär-Geiftlichen.

Bei einzelnen Armee-Corps würden noch hinzukommen:

7)    die Bureaus für eine Garnifons-Baudirection, und

8)    die Dienfträume für einen Stabs-Apotheker.

Es befteht keine bauliche Anlage, welche allen vorgenannten Beftandtheilen eines General-Commandos Unterkommen gewährte; auch dürfte man bei etwaigen Neubauten kaum jemals darauf ausgehen, alle diefe verfchiedenen Zweige räumlich zufammenzufaffen. Unbedingt gefchehen mufs dies aber mit der Dienftwohnung oder wenigftens den Dienftzimmern des commandirenden Generals und den Gefchäfts-zimmern des Generalftabes. Wiinfchenswerth ift es allerdings, wenn dann noch die Intendantur in demfelben Gebäude oder denfelben Gebäudegruppen untergebracht werden kann. Die übrigen Dienftzweige vertragen, ohne zu fühlbare Erfchwerung des Dienftes, eine räumliche Trennung vom Sitze des Commandos, obgleich der Corps-Auditeur und der Corps-Generalarzt öfter mit dem commandirenden General zu verkehren haben, und es daher angemeffen fein würde, jeden derfelben ein Dienftzimmer im Gebäude einzuräumen

In Fig. 424 u. 425

Fig. 424.

4(i5

S tallunj 11.Remise

~!

e :: V

iinaneen

Gast-jjZimmei

Erdgefchofs.

3:500

10 98765*321 0

) ift der (nach einem vom wiirttembergifchen Kriegs-MinifteriumaufgeftelltenBauprogramm bearbeitete) Entwurf Dollinger s für ein General - Commando - Gebäude Stuttgart dargeftellt ; derfelbe zeigt im Wefentlichen nur die Verbindung der Wohnung des commandirenden Generals mit den für Generalftab und Adjutanten erforderlichen Räumen.

Das Gebäude war für einen Eckbauplatz gedacht, befteht daher aus zwei, unter rechtem Winkel zufammenftofsenden Flügeln, von welchen der eine 3, der andere (der Saalbau) 2'/2 Gefchoffe hoch ift. Die dreiarmige, fäulen-

Fig. 425.

HIP

Saal

G e-

Hien

5 eil

ner-

afi

i”~r

seil- iisdiaftsy- Zimmer

I. Obergefchofs.

15

-h

20™

Entwurf zu einem General-Commando-Gebäude zu Stuttgart ⁴⁸⁵).

Arch. : Dollinger.

zu

465) Nach: Dollinger. Entwurf zu einem Generalcommandogebäude für Stuttgart. Zeitfeh. f. Baukde. 1882, S. 1 u. Bl. 1.

getragene und unterwölbte Haupttreppe ift nur bis zum I. Obergefchofs geführt ; die zweiarmige, für den gewöhnlichen Gebrauch beftimmte Nebentreppe führt bis zum Dachboden.

Die Grundriffe des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes bedürfen kaum einer Erläuterung; im II. Obergefchofs des Vorderbaues befinden fich 9 Wohnzimmer, die Küche und die Speifekammer ; das Dachgefchofs enthält Gelaffe für die Dienerfchaft.

Die Façaden follten, in Häuflein ausgeführt, eine reiche Säulen- und Pilafter-Arcliitektur mit dreiteiligen Fenftern zeigen. Nifchen im I. Obergefchofs waren beftimmt, die Standbilder berühmter Heerführer aufzunehmen, während auf Tafeln zwifchen den Pilaftern des II. Obergefchoffes die Namen fieg-reicher Kriegsthaten verzeichnet werden follten.

Als intereffantes, hierher gehöriges Beifpiel kann ferner das Dienftgebäude für den grofsen Generalftab zu Berlin (Fig. 42Ó4GG) angeführt werden, welches 1867—71 von Goedeking erbaut wurde.

428.

Beifpiel

11.

Der ein unregelmäfsiges Viereck bildende, 5062 ü"¹ grofse Bauplatz liegt mit der Hauptfrontfeite (90,4 m) am Königsplatz, mit zwei anderen Seiten an der Moltke-Strafse (62,5 m) und der Herwarth-Strafse (54,9m), während die vierte Seite zur Zeit der erften Bebauung an ein Privatgrundftück ftiefs. Hauptgebäude-Tract am Königsplatz hat nur Eingänge für Fufsgänger, jeder der Seitenflügel dagegen eine Einfahrt. Die dreiarmige Prachttreppe des erftgenannten Gebäudetheiles ift nur bis zum I. Obergefchofs, bezw. zur Dienftwohnung des Generalftabs-Chefs, die fich aus Speifefaal, Tanzfaal, 14 Zimmern und den erforderlichen Wirthfchaftsräumen zufammenfetzt, geführt. Aufserdem enthält das I. Obergeschofs noch die Adjutanten-Zimmer und Arbeitszimmer für die Offiziere und Beamten der L,, drei Abtheilungen des Generalflabes.

WÆWWÆMmÆ,

Fig. 426.

'/M

»1

Der

Stallge-

^äuae

WiitltscKj

Hof I

IUI-

Im II. Obergefchofs befinden fich ebenfalls Arbeitszimmer für Offiziere etc.,

2 grofse Zeichenfäle, Räume für die topographifche und Vermeffungs-Abtheilung, die Ingenieur-Geographen,

Kupferftecher und Lithographen , im Dachgefchofs ein photographifches Atelier.

Das Kellergefchofs nimmt die Keffel für die Iieifs-wafferheiz-Anlage auf, gewährt ferner Räume für die Druckerei und zur Aufbewahrung von 600 litho-graphifchen Steinen, einige Wohnungen für untergeordnete Beamten und endlich die den Wohnungen zuge-theilten Wirthfchaftskeller.

Das Stall- und Re-

mifen-Gebäude an der rückwärtigen Seite des Bauplatzes, mit Stallungen nebft Zubehör für 7 Pferde des Chefs und 3 Adjutanten-Pferde, 3 Wagen-Remifen, enthält in einem Obergefchofs eine Kutfcher-wohnung.

[vjirthsch-!

Hof

ag

Buck-P

.egiotj

A;

ù''.

tH+f+ffi 11

PH

TOacfu

G rosser

rjBgsfl-geisdi.IlS

t ik e

fntfrfć hrl

1:1000

4.0

50™*

Generalftabs-Gebäude zu Berlin4C(i). Arch. : Goedeking.

F-

CA--

t—

/Y

:<A 4

Die Façaden des Hauptgebäudes follten urfpriinglich in reiner Sandfteinarbeit ausgeführt werden, find aber fchliefslich aus gelben Verblendziegeln und rothen Terracotten hergeftellt worden.

Nach dem Kriege 1870—71 genügte diefes Gebäude dem gefteigerten Raumbedürfnifs nicht mehr; es wurde defshalb 1875 — 78 ein Erweiterungsbau an der Rückfeite angefügt.

466) Nach: Goedeking, H. Das neue Dienftgebäude für den General-Stab zu Berlin. Deutfche 13auz. i368, S. 381,

429.

Beifpiel

III.

468

Zu den intereffanteften Schöpfungen der Neuzeit auf dem in Rede flehenden Gebiete gehört das nach den Plänen v. Doderers erbaute General-Commando-Gebäude zu Wien (Fig. 427 u. 42s⁴⁶⁷), 1873 vollendet.

Hier muffte nämlich ein ungemein viel forderndes Bauprogramm auf höchft befchränktem, faft unzulänglichem Raume verwirklicht werden. Das Gebäude follte nämlich, feinem Namen entfprechend, nicht nur das General-Commando des Territorial-Bezirkes Nieder-Oefterreich nebft dem zugehörigen Platz-

Fig. 427.

8-14, IQ-31. Kanzleien des Platz-Commandos.

31, 32. Einreichungs-Protocoll d. General-Commandos. 38-62. Caffen-Räume.

63 6q. Liquidatur u Geldanweifung 37. Wartehalle.

jfX

h 53

!:

!;

iT

58

59

;'2';

□f

Pli

; Bl

i;

fl

61

" *11 Ifxü,

M

-a.-

iu 48

■ 47 ; !

w

IMÖM

PT

k.

'1

45

4B

33

37a! 37

il

LO 36

11,

mi 35

fi

34

2B

/fo

□X

I#

31

25

(j

I

i

ii

30

29

!i

24

23

il

(f

iT

17jO

il

33-37. Hauptmannswohnung.

30, 41. Küche u. Speifekammer. 5> 34, S°, 7°- Vorzimmer.

4Q. Offiziers Infp.-Zimmer.

43-47- Wachzimmer u. Arreft.

j:

!)

6R

63

Ji

57

(i

(i

iZEm

|ô

□I

22

F

■ —

28 L: :■!    20

?!

•i

19

Û

il

2.    Portier-Loge.

7, iS, 17, 38, 33, S6>• Aborte.

1, 32, 43, 44. Flurhallen.

4, 16, 42, 48, 71. Treppen.

3,    6, 18, 3Ç, 40, 33, SS- Gänge.

B5

i;

ij

i.....i«

! 1

"txi

ri j „ ft.

70

B8

■Ml"

4t

IX

iiiiiiiimif

n&

1-^.

'~C~'

14

ïjjy

jÊm

io y i

Lrjïi-rJ

!ÏÏ)

13

12

Erdgefchofs.

General-Commando-Gcbäucle

Commando aufnehmen, fondern aufserdem noch die General-Artillerie-Infpection, die General-Genie-Infpection, die oberften M.ilitär-Juftizbehörden etc. ; kurz das Bauprogramm forderte nachgenannte Räumlichkeiten :

1)    fämmtliche Kanzleien, Caffen, Archive des General-Cominandos ;

2)    die Wohnung des commandirenden Generals, mit entfprechenden Repräfentations-Räumen und allem Zubehör ;

3)    die Kanzleien und Dienfträume des General-Artillerie- und des General-Genie-Infpectors ;

4)    die Räume für das gefammte Platz-Commando ;

5)    die Räume ftir die Militär-Baudirection ;

Fig. 428.

56

56

57

58 I

59

75

74

2Ł

71

PE3(

E54

.a* - ah/. «é

44 i

43

ii

41

53

52

ici

-*51

48;

3?

PP

47

42

40

.iT*

r~

60

61

78

80

81

82

83

fl

ii ii i! 46 i;

•••#>. H-iP " Él'; IP

PtTt-I

Ii =”

22-27. Militärabtheilung.

28-44. General-Genie-Direction.

47, 40-61. General-Artillerie-Direction.

63-84. Dienftwohnung des commandirenden Generals. 6, 12, 14, 33, 36, 31, 33, 66, 68. Aborte.

1, S, n, iS, 34, SS, 46, So, 32, 63, 67, 7Ç. Gänge.. 13, 43, 48, 62. Treppen.

ES

ri

67

|Tl=3

84    j::|

iiiii

cn|

03

ST

63

k-BVj

B5<

fi?"

ni

(BT

r-

70

66

•lit

6«

12

69

•i.

HL

<D

: f—

ïF

1.    Vorfaal.

2.    Repräfentations-Saal.

3.    Treppe zur Wohnung des Commandirenden.

4.    Vorzimmer für Ordonnanzen und Amtsdiener. 7, 8, ç. Dienftzimmer des Commandirenden.

10. Adjutant.

16-21. Präfidial-Kanziei des General-Commandos.

fV:-d

HMH

t;Ti

rr.

Ml

K“"

ÉÎ-ÏH

►7-=^

fSiii

1; 500

10 987654321 O

10

-3

Arch. : v. Doderer.

I. Obergefchofs.

zu Wien 4(!7).

43°-

Beifpiel

6)    die Räume für das Militär-Appellations-Gericht und den oberften Militär-Juftizfenat ;

7)    die Wohnung für den Gebäude-Adminiftrator, die Unterkunft für die cominandirten Mannfchaften und Cavallerie-Ürdonnanzen, endlich

8)    möglichft viele verfügbare Räume.

Diefem ganz aufserordentlichen Raumbedürfniffe ftand nun ein von vier Strafsen begrenzter, rechteckiger Bauplatz, von ca. 53 m und 72 m Seitenlange, gegenüber. Die kleinere Seite war als Hauptfront zu betrachten. Der Architekt ward hierdurch genöthigt, eine völlig gefchloffene, vielgefchoffige Gebäudeanlage zu entwerfen, fich der äufserften Raum-Oelconomie zu befleifsigen und durch gröfste Regelmäfsigkeit und Einfachheit der Gefchofsgrundriffe die geforderten Räume zu gewinnen.

Es entftand auf diefe Weife ein fechsgefchoffiger Bau ; nämlich ein Sockelgefchofs, ein Erdgefchofs, über diefem ein Zwifchengefchofs und drei Obergelchoffe. Fig. 427 u. 428 geben zwei diefer Gefchofs-Grundriffe wieder; über die nicht dargeftellten Gefchoffe ift im Wefentlichen das Folgende zu bemerken.

Im Sockelgefchofs, deffen Decke übrigens an der ungünftigften Stelle immer noch l,60m über Strafsen-Niveau liegt, find untergebracht: die Mannfchaftswohnungen, die Pferdeftälle und Wagen-Remifen, die Druckereien und die Acten-Depots. Diefe Ausnutzung ift nur dadurch möglich geworden , dafs man das Sockelgefchofs an der Hoffeite vollftändig frei legte, indem man vor demfelben Lichtgräben von 3,50 m Breite anbrachte. In diefe Lichtgräben, von denen aus man das Sockelgefchofs betritt, führen vom Hofe aus Freitreppen hinab, zur Benutzung für Pferde und Wagen aber eine bequeme Rampe. Das in der Mitte verbleibende Hofplanum ift gegen die Lichtgräben mit Stein-Baluftraden eingefriedigt. Auch diefes Hofplanum ift unterkellert, zur Aufnahme des Brennmaterials, der Pferde-DüngerHätten, der Afchegruben etc.

Das Zwifchengefchofs nimmt auf: die Rechnungsabtheilung, Buchhalterei, Regiftratur und die ver-fchiedenen Abtheilungen des General-Commandos, einen Sitzungsfaal, die Kanzleien des Adlatus des Commandirenden , endlich die Kanzleien der Chefs der Artillerie- und der Genie-Waffe , der Juftiz- und der Sanitäts-Direction. Im II. Obergefchofs liegen die Kanzleien der Militär-Baudirection und der Militär-Intendantur; im III. Obergefchofs endlich die Räumlichkeiten für den Militär-Appellhof, mit grofsem Sitzungsfaal, und für den oberften Militär-Juftizfenat, aufserdem noch die Kanzleien der 2. Infanterie-Truppen-Divifion, der Franz-Jofeph-Stiftung, der Landwehr-Adjutantur, die Dienftwohnung des Generalftabs Chefs im General-Commando und mehrere verfügbare Räume.

Der zur Wohnung des commandirenden Generals gehörige, ca. 10,o X 13,5 m grofse Feftfaal hat 8,3s m Höhe, reicht alfo weit in das II. Obergefchofs hinein. Für den unmittelbar darüber liegenden Gericlitsfaal erzielte man, durch Tieferlegen des Fufsbodens und indem man die Decke in den Dachraum hineinragen liefs, eine Höhe von 5,20 m.

Das Sockelgefchofs und das Erdgefchofs haben durchgängig gewölbte Decken ; in allen übrigen Gelchoffen find nur die breiten Corridore, die Aborträume und die Treppen eingewölbt. Die Stockwerks-Balkenlagen werden gebildet durch eiferne, in 3m Abftand aufgelegte Walzbalken, zwifclien welche die 10 cm hohen Holzbalken eingefchoben find. Das oberfte Gefchofs hat eine Dübelbalkendecke. Das Gebäude ift reichlich mit Gas und Waffer verforgt, hat Uhren und elektrifche Telegraphen etc. , Waffer-heizung, und zwar in der Dienftwohnung des Commandirenden nach dem Niederdruck-, in den übrigen Gebäudetheilen nach dem Mitteldruck-Syftem. Als Referve find überall Schornfteine eingebaut, die für gewöhnlich als Lüftungsrohre dienen.

Die Baukoften betrugen 2900000 Mark (1450000 Gulden) oder 900 Mark für 1 qm überbauter Grundfläche. In diefer Summe find die Ivoften der Sammelheizungen, der Gas-, Waffer- und elektrifchen Anlagen , fo wie der Möblirung der Kanzleien und der Repräfentations-Räume der Generalswohnung inbegriffen.

Zum Theile gehört in die vorliegende Gattung von Gebäuden auch das Dienft-gebäude für die Staats-, Kriegs- und Marine-Departements zu Wafhington ; da daffelbe indefs bereits in Art. 89 (S. 97) befchrieben wurde, fo fei hier nur auf jene Stelle und auf den Grundrifs in Fig. 75 (S. 98) hingewiefen.

i67) Nach: Doderer, v. Das Generalkommando-Gebäude in Wien. Allg. Bauz. 1880, S. 52 u. Bl. 31 — 37.

47i

Literatur

über »Dienftgebäude für die oberften Militär-Behörden«.

Ausführungen und Projecte.

Goedeking, H. Das neue Dienftgebäude für den General-Stab zu Berlin. Deutfche Bauz. 1868, S. 381. Doderer. Das Gebäude des General-Commando in Wien. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1872, S. 239. Gebäude für militärifche Behörden in Wien:. Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 174.

The war ofßce, Paris. Builder, Bd. 34, S. 1120.

: Entwurf zu einem General-Commando-Gebäude ; von DOLLINGER.

Doderer, v. Das Generalcommando-Gebäude in Wien. Allg. Bauz. 1880, S. 5²-Dollinger. Entwurf zu einem Generalcommandogebäude in Stuttgart. Zeitfchr. f. Baukde. 1882, S. 1. Architektonifche Studien. Veröffentlichung vom Architekten-Verein am Königl. Polytechnikum in Stuttgart. Pleft 44, Bl. 2 »    46, Bl. 5, 6

2. Kapitel.

Cafernen.

a) Allgemeines und Gefchichtliches.

431

Zweck

und

Unter Cafernen, im weiteften Sinne des Wortes, verlieht man alle ausfchliefslich zu Soldatenwohnungen beftimmten Händigen Bauwerke. In einigen Ländern (Frankreich, Schweiz etc.) gebraucht man jedoch die Bezeichnung »Caferne« nur, wenn Erfordemiffe ein einziges Gebäude die fämmtlichen Wohnungen , welche die Truppe bedarf, enthält; fpricht dagegen von einem »Militär-Quartier«, wenn fich die Anlage aus einer Mehrzahl von Wohngebäuden zufammenfetzt.

Die Cafernen follen alfo in erfter Linie das Wohnungsbedürfnifs der Truppen und was mit diefem in unmittelbarem Zufammenhange fleht, befriedigen. Der neuere Cafernenbau Hellt fich daher die Aufgabe, Alles, was Wiffenfchaft und Erfahrung zum Leben und Gefunderhalten von Menfchen und Thieren an Licht und Wärme, reiner Luft, gutem Waffer etc. fordern, möglichH voll zu gewähren, felbHverHändlich unter gleichzeitiger Berückfichtigung der Anforderungen des Dienfles und der gebotenen Sparfamkeit.

Aufser dem Unterkommen foll die Caferne auch die Möglichkeit bieten, den Soldaten die elementare praktifche Ausbildung und den theoretifchen Unterricht im Bereiche ihrer Wohnungen angedeihen zu laffen; fie rnufs alfo Uebungsplätze und Unterrichts-Locale haben. Es iH ferner nur billig, dafs die anHrengende Arbeit des DienHes zuweilen durch einfache Vergnügungen und Erholungen, als gefellige Spiele, Unterhaltungs-Lecture u. dergl. unterbrochen werde. Spiel- und Erholungsplätze, Lefe-zimmer, Schank-Locale mit guter und billiger Bewirthung find daher Einrichtungen, welche man gegenwärtig als nothwendige BeHandtheile einer Cafernen-Anlage an-zufehen hat.

Weiter iH es, für die Schnelligkeit des Ueberganges vom Friedens- auf den Kriegsfufs, unbedingt nöthig, dafs alle Bekleidungs- und AusrüHungsHücke, welche die kriegsflarke Truppe und ihr Erfatzkörper bedarf, jederzeit bei der entfprechenden Friedens-Formation bereit gehalten werden. Die Caferne mufs alfo diefer BeHimmung angepaffte Aufbewahrungsräume — Bekleidungs- oder Montirungs-Kammern — in ziemlich grofser Anzahl enthalten.

In der Mehrzahl der Fälle iH den Regimentern die Befchaffung der Kleidung

472

und des Schuhwerkes übertragen; fie bedürfen hierzu geräumiger Werkftätten nebft Zubehör; aufserdem (von jenen völlig gefonderte) Reparatur-Werkftätten für Schneider, Schuhmacher, Büchfenmacher. Bei den Truppen, welche einen Pferdebeftand haben, kommen hinzu: Werkftätten für Sattler und Riemer, Befchlagfchmieden, Futter-Magazine.

432-

Antike

Vorbilder.

Eine gewiffe Menge Munition mufs den Truppen immer zur Hand fein, darf aber nicht in Wohn- und Wirthfchaftsgebäuden aufbewahrt werden. Es machen ficli daher in der Regel kleine Munitions-Magazine nöthig.

Um eine kräftige Fleifchnahrung den Truppen billig zu verfchaffen, werden den Regimentern oft befondere Schlacht-Anftalten zugetheilt. Militär-Bäckereien legen, ift dagegen nur dann vortheilhaft, wenn ein gröfserer Brotbedarf zu decken, daher ein ununterbrochener Betrieb jener Bäckereien möglich ift.

Von den Cafernen der alten Welt find es die römifchen, von denen wir genauere Kcnntnifs haben. Zunächft find es die Standlager und Feldlager derfelben, die nach einer beftimmten Vorfchrift ausgeführt wurden; von letzteren giebt Fig. 429 ein Bild. Ein folches Feldlager hatte zu Cäfar s Zeiten 5 Legionen Fufsvolk und 16 Züge Reiterei aufzunehmen ⁴⁶⁸).

Ein durch Erdwall mit davor liegendem Graben umfchloffenes, längliches Viereck wird durch zwei Querllrafsen, die via principalis und die via quintana, in drei Theile, das Vorlager, Mittellager und Rücklager, zerlegt. Das Vorlager durchfchneidet wieder die via praetoria (Strafse des Hauptquartiers), welche

zur porta praetoria (Thor des Hauptquartiers) in der Frontfeite des Lagers führt. Die via principalis verbindet die beiden Hauptthore in der rechten und linken Flanke des Lagers (porta principalis dextra und porta principalis finißra) ; durch die Rückfeite des Lagers führt endlich das Hinterthor (porta decumana). Im Mittellager ift der Platz des Hauptquartiers, das praetorium, im Plinterlager das quaeßorium hervorzuheben⁴⁶⁹).

Die kleinen Vierecke des Planes (rund 53 m lang und 36 m breit) bezeichnen die Lagerplätze der Truppen, und zwar follen die römifchen Ziffern die Legion, die arabifchen aber die Cohorte andeuten. Die durchkreuzten Vierecke find die Lagerplätze der Reiterei, die mit S bezeichneten die der leichten Truppen (Schützen), L T die Zelte der Legaten und Tribunen, St die Zelte der zum Stabe des commandirenden Generals hörenden Militär-Perfonen, A, A endlich Hilfstruppen der Bundesgenoffen.

Fig. 429.

cd

II

cnfc=l

anzu-

MtN

h3

c-<

•oN

T~icrr

Vi a j) r i n c ip al i s

QT

T~1

coM

CÖ

cd

cd

H'"

Bä

1X1IXI1X1

Praetori um.

SM

■sä

ge-

V i a. niiintana

&°° A

Die Legions-Infanterie lagert, wie man fieht, zunächft des Walles; jede Abtheilung hatte den vor ihrer Front liegenden Theil der Umwallung zu vertheidigen. Der eigentliche Lagerraum war endlich von der via angularis umzogen, die am Fufse des Walles hinlief (Wallftrafse) und die in den guten Zeiten römifcher Kriegskunft rund 60 m breit gemacht wurde.

Die vielfachen Veränderungen, welche Zufammenfetzung und Eintheilung der römifchen Heere im Laufe der Zeiten erfuhren , mufften natürlich auch in der Bildung des Lagers fich bemerkbar machen ; doch wich man von den alten, bewährten Einrichtungen möglichft wenig ab, behielt namentlich Strafsennetz und Thore in der Plauptfache fo bei, wie eben fkizzirt wurde.

Die Umbildung des Feldlagers in ein Standlager gefchah nun dadurch, dafs man die Erdumwallung durch eine Ringmauer erfetzte, die bei den vollkommenften Anlagen durch Thiirme flankirt wurde, welche über die äufsere Mauerflucht vor-

N® A

Hin S5

6<

<;

CO<J

l>®

>00

Römifches Feldlager. ^OOO n. Gr.

4C8) Vergl. : Rüstow, W. Heerwefen und Kriegführung C. Julius Cäfar’s- Gotha 1855. 469) Die Quäftur ift ein Analogon der jetzigen Intendantur.

fprangen und nicht über Pfeilfchufsweite von einander abftanden. Wo nicht die ganze Mauer oder doch die angreifbaren Fronten in folcher Weife verftärkt werden konnten, da ficherte man wenigftens die Thore gern durch je zwei Thürme. Ferner erfetzte man die Zelte, Stroh-, Schilf-, Laub- oder Erdhütten, welche den Offizieren und Soldaten im Feldlager Unterkommen gewährten, durch Maffivbauten. Diefe

Fig. 43°.

St

i\7

Wi

mimnij

r#,i

|=

[0

psjl

KW

x]

Cafirum praetorianum bei Rom ⁴⁷⁰). — l/3ooo n. Gr. Arch. : Sejanus.

Wohnräume lehnten fich dann gewöhnlich in Form mäfsig grofser, nur für wenige Mann beftimmten Zellen, in mehreren Gefchoffen, an die Ringmauer, ftanden mit einander nicht unmittelbar in Verbindung, fondera waren alle von Bogengängen oder

I⁷⁰) Nach: Pirro Ligorio’s Reftauration, wiedergegeben in: Durand, J. N. L. Recueil et parallele des édifices etc. Paris 1809. PI. 26.

Galerien aus, die an der Hoffeite Vorlagen, ^^^^3 zugänglich. Das praetorium behielt zwar feinen Platz, wurde aber ebenfalls durch maffive Bauten, innerhalb einer Ringmauer, gebildet. Es wurde auf diefe Weife zu einem vertheidigungs-fähigen Kerne der grofsen Defenfiv-Caferne oder des Caftells.

Fig. 43

ÛOÛ

Q11IL

Durchfchnitt durch einen Wohngebäudeflügel und die Ringmauer in Fig. 430. booo n. Gr.

Durch diefe Anordnung waren zwifchen praetorium und Hauptumfaffung grofse, freie Auf-ftellungs- und Uebungsplätze — fchlimmftenfalls zugleich Kampfplätze — gewonnen. Für die Altäre der Götter, die auch im Feldlager nie fehlen durften, wurde im Standlager ein Tempel oder doch eine Capelle ( facellum) erbaut.

Das grofsartigfte Beifpiel einer folchen römifchen Defenfiv-Caferne war die unter Tiberius von Sejanus erbaute Caferne der kaiferlichen Leibwache, das cafirum praetorianum bei Rom, von deffen Grundrifs Fig. 430⁴⁷°) eine Vorftellung giebt. Das äufsere Viereck hat Seitenlangen von ca. 397 und 3(31 m; die Thürme fpringen noch weitere 12,5 m vor.

Die Wohngebäude hatten zwei Gefchoffe ; nach dem Obergefchofie und auf die Plattform der Ringmauer führten die Treppen , welche in jedem zweiten Thurme angegeben find. Bemerkenswerth ift , wie die Ecken des grofsen Viereckes durch abgerundete Mauermaffive, die als unzerftörbar für den Mauerbrecher gelten konnten, erfetzt find. Fig. 431 zeigt den Durchfchnitt eines Wohngebäudeflügels und der Ringmauer.

El.

Eine dreigefchoflige antike Caferne war die zu Otricoli⁴⁷¹), deren Thurm die

Treppenlage enthielt.

Fs fcheint, dafs in befeftigten Städten auch Standlager vorgekommen find, welche einer felbftändigen Vertheidigung nicht fähig waren, bei denen man, weil fie wegen ihrer geringen Grofse oder ihrer Lage nicht die Rolle einer Citadelle übernehmen konnten, von einem vertheidigungsfähigen Umzuge und von der Einrichtung des praetorii als Reduit abgefehen hat. Die bereits im Jahre 1794 ausgegrabene und jetzt zum Theile reftaurirte Caferne zu Pompeji hielt man lange als einen Beleg für diefe Anficht; doch ift jetzt erwiefen, dafs darin eine Gladiatorcn-Caferne zu erblicken ift.

I in

BSM-

3!

! P—

Fig. 432.

See/eite.

t rr*r<tTr|-nn-fi M trrtłtun    «-■»-

n- h

k -n

Lu

nfl

:ü

in : î=

TOT

• I-

• j—

K"

er;

d:

Palaft des Diocletian zu Salona ⁴⁷³). ^3000 ¹¹ • Gr.

Ganz in den Formen des befeftigten römifchen Standlagers ift ferner der Palaft erbaut, welchen Diocletian zu Salona (Spalato, Dalmatien) fich zu Anfang des IV. Jahrhun-dertes n. Chr. als Ruhefitz errichtete ⁴⁷²).

Ul) Siehe ebendaf.

U2) Siehe: Hirt, A. Die Gefchichte der Baukunft bei den Alten. Berlin 1827 — ferner: Adams, R. Ruins of the palace of the etnperor Diocletian at Spalato in Dalmatia. London 1764.

Ein Theil der grofsartigen Anlage diente auch in der That als Caferne für die Prätorianer-Leibwache. Fig. 432 ⁴⁷³) giebt den reftaurirten Grundrifs der Palaft-anlage wieder.

Indem wir betreff diefes Bauwerkes auf Theil II, Bd. 2 diefes »Handbuches» (Art. 306, S. 294) verweilen, fei hier bemerkt, dafs die via quintana des Lagers hier unterdrückt, die via principalis (hier via aurea und via ferrea genannt) in die Mitte gerückt ift. Die porta praetoria des Lagers führt hier den Namen porta aurea ; die porta decumana fehlt, weil die ganze Siidfeite die Hauptfront des kaiferlichen Palaftes bildete, welcher nur einen Zugang, von den Vorhöfen her, haben füllte. In Rückficht auf diefe Lage des Palaftes hat die Südfeite auch keine Zwifchenthürme, wie die vier anderen Seiten des Caftells aufzuweifen.

Das grofse in hch gefchloffene Viereck, welches dem durch die Goldene Pforte Eintretenden zur Linken liegt, hält man für das Soldaten-Quartier.

War bei Diocletian s Palaft-anlage offenbar die Form der Ver-theidigungsfähigkeit die Hauptfache, fo feilen wir in Fig. 433 ein ausfchliefslich zu kriegerifchen Zwecken erbautes Standlager oder Caftell an der Grenze des Reiches, eine Stunde nördlich von Homburg gelegen ⁴⁷⁴). Es bildet ein Viereck C mit abgerundeten Ecken, etwa 220m lang und 148m breit, war urfprünglich aber wahrfcheinlich von quadratifcher Anlage und ift erft im Laufe der Zeiten (III. bis VI.

Jahrhundert) vergröfsert worden.

Abweichend von den bisher betrachteten Bauten find bei diefem die permanenten Wohnungen der Befatzung nicht an die Ringmauer angebaut, fondera müffen, ent-fprechend der alten Lagereintheilung, auf dem von der via angularis eingefchloffenen Raume geftanden haben. Nach Krieg v.

Hochfelden wäre es möglich, dafs das Gebäude II (19,8 X 24,5 m) , wenn es zwei Obergefchoffe hatte, eine Cohorte (360 Mann) beherbergte. Eine zweite Cohorte fand wohl im praetorium Unterkommen. Dies wäre aber höchftens eine Sicherheitsbefatzung für ruhige Zeiten gewefen ; die zur Kriegsbefatzung noch erforderlichen — mindeftens 4 — Cohorten wohnten wahrfcheinlich in Hütten aus ungebrannten Ziegeln, Stampfmauerwerk oder dergleichen⁴⁷⁵).

Bemerkenswerth ift die Sicherung der Thore der römifchen Standlager und Stadtbefeftigungen

Fig. 433-

zr.Er

[!■ c

fil E

T)

Dc

IDJ

la⁻

gP

Römifches Caftell bei Homburg ⁴⁷⁴). ¹kooo n. Gr.

A. Porta praetoria.

B » principalis dextra.

fiuißra.

C.

D.

deczmiana.

F.    Praetorhun.

G,    H. Wohnungen. /. Sacellum.

K. Brunnen.

a.    Vorhalle.

b.    Hof (Impluvium).

c.    Säulenhalle.

d.    e. Fufsgeltelle.

V, f- Kammern und Zellen. g. Thurm.

Facf.-Repr. nach : Durand, J. N. L. Recueil et parallele des édifices etc. Paris 1809. PI. 23.

⁴⁷⁴) Siehe: Krieg v. Hochfelden, G. H. Gefchichte der Militär-Architektur in Deutfchland. Stuttgart 1859. H⁵) Näheres ift aus der foeben angegebenen Quelle zu entnehmen.

durch je 2 Thürine. Gewöhnlich fpringen die Thürme von der inneren und äufseren Flucht der Ring, bezw. Stadtmauern vor und find durch zwei Mauern, in welchen die eigentlichen Thoröffnungen befindlich, verbunden. Ueber das fo entftehende römifche propugnaculum fiehe den eben genannten Band diefes »Handbuches« (Art. 385, S. 355.)

Die angeführten Beifpiele werden erkennen laffen, auf welchem Wege die alten Römer cafernenartige Gebäude zu errichten beftrebt waren, und wenn wir uns — nach den vorhandenen Reften — auch kein getreues Bild von diefen Bauwerken machen können, fo dürfen wir wohl behaupten, dafs die Cafernenbauten, welche der Wiedererrichtung flehender Heere folgten, in jeder Beziehung weit hinter den antiken Bauwerken ftanden. Trotz der vielen Gegenfätze im modernen und antiken Leben überhaupt und in den militärifchen Einrichtungen im Befoncleren hätte man doch an den geräumigen, luftigen, gut erleuchteten Galerien der antiken Bauwerke feft halten follen, anftatt, wie fo häufig, die Hauptverbindungen als fchmale und zumeift fehl-lange Gänge herzuftellen, die nur an beiden Enden beleuchtet, mithin dunkel, un-gefund und felbft gefährlich find⁴⁷⁶).

Ehe wir jedoch die Richtigkeit diefes Urtheiles durch einige charakteriftifche Beifpiele moderner Cafernen aus verfchiedenen Perioden belegen und dann weiter zeigen, wie fchliefslich, nach mehrhundertjährigen Beftrebungen, doch Bauwerke hergeftellt worden find, die den meiften berechtigten Anfprüchen genügen, find diefe Anforderungen der Jetztzeit und die Elemente, aus welchen, ihnen entfprechend, jede moderne Caferne zu beftehen hat, eingehender darzulegen.

b) Beftandtheile und Einrichtung.

433-

Ueberfidit.

Die nachfolgenden Erörterungen enthalten an erfter Stelle diejenigen Be-ftimmungen über Gröfse, Anzahl, Lage und befondere Einrichtungen der einzelnen Räume einer Caferne, welche für das Dcutfche Reich Geltung haben. Nicht mindere Beachtung ift fodann den entfprechenden öfterreichifch-ungarifchen Vorfchriften zugewendet worden. Bei der Nebeneinanderftellung diefer Normen darf nicht unerwähnt bleiben , dafs im Deutfchen Reiche der Cafernenbau Sache des Staates ift, die oberften Militär-Behörden alfo in der Lage find, die Entwürfe zu Neubauten nach feften reglementarifchen Satzungen, die dem jeweiligen Stande der Bautechnik und der Gefundheitswiffenfchaft angepafft find, felbft bearbeiten zu laffen, während in Oefterreich-Ungarn die Beftellung der Unterkünfte für die Truppen neuerdings zwar auch eine öffentliche, vom ganzen Lande zu tragende Laft geworden ift, das Natural-Quartier aber von den Gemeinden (in Einzelwohnungen oder als Caferne) geftellt werden mufs. Um nun die auf folche Weife Verpflichteten fo viel als möglich zum Neubau von Cafernen anzuregen — für welche der Staat dann Miethzins zahlt — fucht man, erforderlichenfalls, die Koftfpieligkeit des Baues durch Herabgehen auf ein Minimum von Anforderungen zu vermindern.

Neben Deutfchland und Oefterreich-Ungarn follen dann, bei Befprechung der wichtigeren Einrichtungen, auch andere Militärftaaten Erwähnung finden.

Auf Einzelheiten der Conftruction endlich wird nur einzugehen fein, wenn fie dem Cafernenbau eigenthiimlich und nicht bereits in den allgemeinen Theilen unferes »Handbuches« berückfichtigt worden find.

Schon Durand weist (in feinen: Précis des leçons d'architecture etc. Bd. 2. Paris 1840. S. 73 u. ff.) darauf hin, dafs das feiner Zeit beriihmtefte cafernenartige Bauwerk, das Invaliden-Hotel zu Paris, hinfichtlich der Zweckmäfsigkeit und Schönheit feiner grofsen inneren Communicationen, keinen Vergleich mit dem prätorifchen Lager in Rom oder auch nur mit der kleinen Caferne zu Pompeji aushalte.

i) Wohnräume.

Minimum in Oefterreich-

Die Zimmer für die gemeinfame Unterkunft der Mannfchaft follen, wenn fie fowohl als Wohn-, wie als Schlafzimmer dienen müffen, für jeden Gemeinen wenig-ftens 4,5 qm Grundfläche und 15 bis 16cbm Luftraum Ungarn 15,3 cbm — gewähren, allerdings einfchliefslich der Betten, des Ofens und der übrigen Geräthfchaften, aber ausfchliefslich der Fenfternifchen. Hierbei wird eine Zimmerhöhe von wenigftens 3,5o m vorausgefetzt.

Bei einer Belegflärke von weniger als io Mann darf in Oefterreich-Ungarn die Zimmerhöhe geringer, doch keinesfalls unter 3m fein. Für jeden Unteroffizier, welcher in einem Gemeinzimmer untergebracht ift, find (wegen Aufftellung des ihm gebührenden Tifches) 6,2 qm Grundfläche zu rechnen.

Die neueren englifchen Cafernen follen 17cbm Raum auf den Kopf gewähren. In den feit 1872 erbauten franzöfifchen Cafernen (types du génie) entfallen nur 12,5 bis 14,io cbm auf den Mann; Ingenieur Tollet dagegen will in feinen eingefchoffigen Cafernen (flehe unter d, 5) wenigftens 25 cbm dem Manne zutheilen.

Die vorgenannten Raumgröfsen beziehen fich, wie fchon erwähnt, auf Zimmer, die fowohl Wohn-, als Schlafräume find. Dafs aber Vieles, in erfter Linie die Rückficht auf Gefundheitspflege, für die Trennung der Wohn- und Schlafräume fpricht, wird allgemein anerkannt, und es ift nur der Koftenpunkt, der fich diefem aufser-ordentlichen Fortfehritte zumeift noch entgegenftellt. Wenn allerdings die Gewährung von Schlaffälen gleich bedeutend fein müffte mit der Verdoppelung der bisherigen Wohnräume, fo müfften auch die Baukoften eine fehr beträchtliche Steigerung erfahren.

von 16 cbm auf ungefähr 22,5 cbm — und theilt

434-

Mannfchafts-

zimmer.

Aber es giebt einen Mittelweg, der allen billigen Anforderungen entfprechen dürfte, und den man in den neueren fächfifchen Cafernen eingefchlagen hat. Man vergröfsert den Raum für die gemeinfchaftlich wohnenden Mannfchaften nur um etwa das 0,4-fache für den Kopf letztere fo, dafs ca. 9,5 cbm auf den Wolmraum, 13cbm auf den Schlafraum kommen. Erwägt man nun, dafs diefe 13cbm in dem Augenblicke, da fich der Mann zum Schlafen niederlegt, noch wirklich reine, unverdorbene Luft find, während in dem Zimmer für Alles bis dahin fchon eine Anzahl Perfonen fich aufgehalten, gegeffen, getrunken, geraucht, vielfach Staub erzeugt, daneben auch brennende Lampen die Luft an Verbrennungsproducten bereichert, an Sauerftofif aber ärmer gemacht haben; fo kann es keinem Zweifel unterliegen, dafs 13 cbm Luft des Schlaffaales gefundheits-zuträglicher find, als 16 cbm Wohnftubenluft. Andererfeits find die 9,5 cbm der Wohn-ftube ganz unbedenklich für ausreichend zu erachten, weil die Bewohnerfchaft während der Tagesftunden nur äufserft feiten und nie auf lange Zeit vollzählig anwefend fein wird; befonders dann nicht, wenn die Wohnräume durch Speifefäle und Wafch-Locale entlaftet find.

Wenn die Mannfchaftszimmer ihre gröfste Abmeffung nach der Tiefe des Gebäudes erhalten, fo gilt für deutfehe Cafernen als zuläffig gröfste Länge 10m; für öfterreichifche Cafernen ift diefes Mafs nur zu geftatten, wenn die Zimmer an beiden Schmalfeiten Fenfter haben. Es genügt jedoch, wenn eine diefer kürzeren Seiten eine Aufsenmauer ift, ihre Fenfter alfo unmittelbar in das Freie gehen; die Fenfter der entgegengefetzten Seite können auf einen Gang fehen. Zimmer, deren Fenfter nur in einer Langwand oder in einer folchen und in einer Stirnwand angebracht find, follen in Oefterreich-Ungarn höchftens 6,50 m Tiefe erhalten. Reicht endlich ein

478

Zimmer durch die ganze Tiefe des Gebäudes, fo dafs es Fenfter in zwei einander gegenüber liegenden Aufsenmauern erhalten kann, fo ift eine Tiefe bis 15 m zuläffig. In allen diefen Fällen wird ferner vorausgefetzt, dafs die Summe der Fenfterflächen wenigftens dem 8. Theile der Zimmergrundfläche gleich fei.

Länge und Breite der Mannfchafts-Wohnzimmer find endlich auch noch mit Rückficht auf die Benutzungsfähigkeit der Wände für Aufftellung von Schränken und Bettflellen zu beftimmen. In keinem Falle dürfen durch diefe Möbel Fenfter verfetzt oder unzugänglich gemacht werden. Ein Mannfchaftsfchrank in deutfchen Cafernen ift 78,5

ebenfalls die Breite von 0,785 m. Die öfterreichifche Bettftelle ift 25mm kürzer und 5 mm breiter. Die Betten follen wenigftens 16 paarweife bis auf 16cm einander genähert werden; zwifchen den Bettpaaren mufs aber ein Zwifchenraum von 40 bis 48cm bleiben.

Noch zweckmäfsiger ift in englifchen Cafernen der Abftand der Betten von einander auf ca. 60cm feft gefetzt.

Die Zahl der in einem Zimmer unterzubringenden Mannfchaften wird in neueren deutfchen Cafernen, wenn die Wohnftuben auch als Schlafräume dienen, zumeift auf io bis 12 befchränkt; doch kommen in jeder Caferne einige gröfseren Zimmer bis etwa 20 Mann Belegftärke vor. Bei Trennung der Wohn- und Schlafräume kann man in diefer Beziehung, ohne Uebelftände befürchten zu müffen, noch weiter gehen. In Frankreich und England zeigt fleh jetzt das Beftreben, das Viertel oder die Hälfte der Mannfchaft einer Compagnie oder den vierten Theil einer Schwadron in einem Gelaffe unterzubringen, alfo etwa 25 bis 40 Infanteriften oder 25 bis 30 Cavalleriften und Artilleriften.

Die älteren Cafernen weifen auch hier grofse Verfchiedenheiten auf. In den franzöfifchen Cafernen, welche unter dem zweiten Kaiferreiche entftanden, herrfchen die fehr grofsen Zimmer , bis zu 54 Mann Faffungsvermögen, vor (flehe unter d, 5).

cm

breit und 44,5

cm

tief; die eiferne Bettftelle hat 1,915 m Länge und

cm

von der Wand abftehen, dürfen

435-

Zimmer

für

Feldwebel

etc.

436.

Zimmer

für

Fähnriche

etc.

437-

Zimmer f. fonftige Unteroffiziere.

Den Feldwebeln, Oberfeuerwerkern und in gleichem Range flehenden höheren Unteroffizieren, fo wie den Rofsärzten und Unterärzten gebührt im Deutfchen Reiche eine Stube von 22 dm und eine Schlafkammer von 15 dm. In der öfterreichifch-ungarifchen Armee dagegen haben diefe Claffen, fo weit fie nicht etwa zu den Ver-heiratheten gehören, nur Anfpruch auf eine Stube von 18 bis 20 clm Grundfläche.

Fähnriche, Vicefeldwebel etc., desgleichen Büchfenmacher und Sattler der deutfchen Armee bekommen Einzelftuben von 15 bis 18 dm oder werden zu je zweien in Stuben von 22clm untergebracht; den genannten Handwerkern find überdies Werkftätten anzuweifen (flehe Art. 455). In Oefterreich-Ungarn hält eine für 2 Unteroffiziere beftimmte Stube nur 14 bis 18 dm, eine folche für einen einzelnen Unteroffizier aber wenigftens 10 dIn.

Den übrigen Unteroffizieren ift, fo fern fie gemeinfam, aber von der Mannfchaft getrennt, untergebracht werden, in Deutfchland etwa das 1¹/2- bis 2-fache des auf einen Gemeinen kommenden Raumes, in Oefterreich-Ungarn 6,2 dm pro Kopf zu gewähren.

438-

Wohnungen f. verheirathete Unteroffiziere.

Verheirathete Unteroffiziere der deutfchen Armee erhalten Stube und Kammer

von 22, bezw. 8 <lm ; dabei ift ihnen eine Kocheinrichtung zu verfchaffen. In Oefterreich-Ungarn hat der Verheirathete Anfpruch auf eine Stube von 18 bis 24dm und eine Küche von 12 bis 17 dm.

Dergleichen Wohnungen für Verheirathete find in Deutfchland bis 3 für jede

Compagnie, in Oefterreich-Ungarn eine für jede Compagnie und einige beim Stabe (beim Infanterie-Regimentsftabe z. B. 4) herzuftellen.

In Deutfchland foll, in der Regel, von jeder cafernirten Unterabtheilung (Compagnie, Schwadron, Batterie) 1 Subaltern-Offizier in der Caferne wohnen ; in Oefterreich-Ungarn ift dies wenigftens bei der Cavallerie und Artillerie einzuhalten, während bei den Fufstruppen und dem Train die Befchränkung auf einen Offizier für 2 Unterabtheilungen unter Umftänden zuläffig ift. Für Truppenkörper vom Bataillon aufwärts foll in beiden Staaten, wo möglich, eine Hauptmanns- (Rittmeifters-) Wohnung in der Caferne vorhanden fein.

Ein Lieutenant erhält in deutfchen Cafernen eine Stube von 25 <tm, eine Kammer von 8 qm und eine eben fo grofse Gefindeftube, der berittene Offizier aufserdem eine Reitzeugkammer von 6qm; der Hauptmann hat eine zweite Wohnftube von oben angegebener Gröfse. In Oefterreich-Ungarn gewährt man dem Subaltern-Offizier ein Zimmer von 25 bis 31 qm, ein desgleichen von 18 bis 24qm und eine Küche von 12 bis 17qm; der Hauptmann dagegen hat zwei Zimmer erftgenannter Gröfse, eines zweiter Gröfse, eine Kammer von 13 bis 17qm und eine Küche von 18 bis 24qm.

Diefe geräumigen öfterreichifchen Offiziers-Wohnungen, für Unverheirathete — füllte man meinen — überfkiffig grofs, als Familienwohnung betrachtet aber nicht grofs genug, miiffen die Gefammtkoften eines Cafernenbaues offenbar ungünftig be-einfluffen, find aber in Oefterreich von Alters her üblich und fcheinen als unentbehrlich angefehen zu werden. Sie bilden einen ftarken Gegenfatz zu dem Wohnungs-gebührnifs englifcher Offiziere. Der englifche Lieutenant und Hauptmann hat, abgefehen von der Dienerftube, nur Anfpruch auf ein einziges Zimmer von 26,7 5 qm Gröfse; der Stabsoffizier im Regiment mufs fich mit 2 folchen Zimmern begnügen, und erft dem Regiments-Commandeur wird eine vollftändige Wohnung von 4 gröfseren Zimmern (zu je 33,4 qm), 2 Kammern, 2 Dienerftuben, Küche, Speifekammer, Keller etc. gewährt.

Ein deutfcher Cafernen-Infpector erhält 2 Zimmer von der Gröfse der Offiziers-Zimmer, 2 Kammern von je 12 qm und eine kleine Küche. Für feine dienftlichen Functionen find ihm Unterbringungsgelaffe für Haus- und Wirthfchafts-Geräthe zu überweifen.

Eine Cafernenwärter-Wohnung befteht in Deutfchland aus Stube und Kammer von 15, bezw. 8qm. Von derfelben Gröfse ift die Wohnung des etwa vorhandenen Marketenders. Der Gebäude-Auffeher der öfterreichifchen Caferne erhält, wenn er verheirathet ift, eine Unteroffiziers-Wohnung, anderenfalls ein Unteroffiziers-Zimmer (10 bis 18 qm).

Wird die Offiziers-Speifeanftalt einer deutfchen Caferne von einem nur zu diefem Zwecke angenommenen Oekonomen betrieben, fo erhält diefer eine Wohnftube von 22 qm und eine Gefindeftube gleicher Gröfse.

2) Küchen und Speife-Anftalten.

Von der urfprünglichen Einrichtung, dafs jede Stuben-Kameradfchaft ihre Nahrungsmittel felbft zubereitete, ift man zwar allgemein fchon feit längerer Zeit abgegangen, indem man gröfsere Küchen für eine oder mehrere Unterabtheilungen herftellte; den nahe liegenden Schritt aber, den gemeinfamen Küchen auch gemein-fame Speiferäume beizufügen, hat man, aus übel angebrachter Sparfamkeit, noch keineswegs allgemein gethan.

439-

Wohnungen

für

Offiziere.

440.

Wohnungen für den Cafernen-Infpector etc.

44¹-

Ueberficht.

480

Wo Speifefäle nicht vorhanden find, holt in der Regel jeder einzelne Mann feine Speife-Portion felbft in der Küche, um fie nach feinem Zimmer zu tragen und dort zu verzehren. Während diefes manchmal fehr weiten Transportes werden die Speifen kalt, und bei dem haftigen Verkehre fo vieler Menfchen find Zufammen-ftöfse nicht feiten; der Anblick maffenhaft verfchiitteter Speifen auf Treppen und Gängen ift etwas Alltägliches. Von irgend einer Bequemlichkeit oder Behaglichkeit beim Effen felbft kann endlich auch keine Rede fein, . weil es in den Stuben der meiften älteren Cafernen hierzu an Raum, wenigftens an Tifchplätzen, gebricht. Die Rückficht auf die gute Ernährung des Soldaten fowohl, wie nicht minder diejenige auf die Salubrität der Caferne fordern alfo die Herftellung von Speifefälen.

Für die Cafernen des Deutfchen Reiches find Speifefäle vorgefchrieben. In Oefterreich-Ungarn wird den Erbauern von nicht-ärarifchen Cafernen zwar empfohlen, Turn- und Fechtfäle, Mufik-Probezimmer und Marketendereien fo anzulegen, dafs diefe Räume zugleich als Speifezimmer der Mannfchaft dienen können ; bindende Vorfchriften beftehen jedoch in diefer Beziehung nicht.

In Frankreich hat man in den zahlreichen, feit 1872 nach den types du génie erbauten Cafernen keine Speifefäle hergeftellt, und auch der Reformator des franzö-fifchen Cafernenbaues, Tollet, muffte bei feinen erften Ausführungen (1875) auf Speifefäle noch verzichten, hat folche aber wohl bei fpäteren Anlagen bewilligt erhalten.

In England hat man den Verfuch gemacht, ein gröfseres Speifezimmer und die Küche unmittelbar zu vereinigen, fog. dining-kitchens herzuftellen. Andere Be-ftrebungen gingen wieder dahin, der Mannfchaft jeder Compagnie einen faalartigen Raum als »Tageszimmer« zum gemeinfchaftlichen Aufenthalt in dienftfreien Stunden zu gewähren; gewiffermafsen alfo ein gemeinfchaftliches Wohnzimmer zu fchaffen, in welchem dann auch die Mahlzeiten einzunehmen wären, während die gewöhnlichen Mannfchaftsftuben wefentlich nur noch als »Schlafräume« zu dienen hätten. Von beiden Einrichtungen ift man wieder abgekommen, und neuere als muftergiltig betrachtete Cafernen haben befondere Küchengebäude mit anftofsendem Tageszimmer, das immer mehreren Compagnien gemeinfam ift. Ein Regiment von 10 Compagnien oder 1000 Mann erhält 2 bis 4 folcher Gebäude.

442.

Küchen.

Im Deutfchen Reiche werden in der Regel für wenigftens 2 Compagnien des Friedensftandes gemeinfchaftliche Küchen und Speife-Anftalten hergeftellt; gröfsere Anlagen (Bataillons- etc. Küchen etc.) find jedoch zuläffig.

Die Küche für 2 Compagnien erfordert 36 bis 40 4m; in derfelben kommt gewöhnlich ein Herd mit drei grofsen Keffeln (für Waffer, Gemiife und Fleifch) zur Aufhellung; aufserdem foll fie eine offene Feuerftelle oder einen kleinen eifernen Kochofen enthalten. In Bataillons- etc. Küchen wird immer für je 2 Compagnien ein folcher Plerd aufgeftellt ; überdies noch ein kleinerer Herd oder Kochofen für die vereinigten Unteroffiziere des Bataillons, und es ift hiernach die Gröfse diefer Küchen zu bemeffen.

Für Cafernen-Küchen kommen naturgemäfs nur Mafien-Kocheinrichtungen in Frage, welche bereits in Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Art. 18 bis 36, S. 12 bis 28) unter der Ueberfchrift »Keffelherde« befchrieben worden find.

Von den urfprünglich fehr einfachen Keffelfeuerungen ift man allmählig zu ver-befferten Einrichtungen übergegangen. Gegenwärtig find der Mareks’(che Keffelherd und der Senking fche viel verbreitet.

48I

Dampfküchen find in Cafernen bisher nur vereinzelt zur Ausführung gekommen. Man erachtete fie früher für gefährlich, glaubte auch einer fachverftändigen Bedienung durch die Truppe felbft nicht unter allen Umftänden ficher zu fein. Letzteres Bedenken dürfte, wenigftens für deutfche Heereskörper, hinfällig geworden fein.

Die in den Jahren 1870 — 71 erbaute Schützen-Regiments-Caferne zu Dresden befitzt 3 Bataillons-Dampfküchen (von J. S. Petzholdt in Döhlen bei Dresden), welche mit Heizdampf arbeiten ¹). Jede Küche enthält 4 Keffel von je 1401 und 4 Keffel von je 94¹ Faffungsvermögen. Die 3 Kiichen-Einrichtungen , fammt allen Rohrleitungen, kofteten zufammen 13014 Mark; hierzu kommen noch gegen 900 Mark für 3 grofse Wrafenfänge nebft Ableitungsrohren. Die Dampfkeffel-Anlage der Caferne — 4 Keffel, von welchen jedoch nur immer 2 in Benutzung find und 2 die Referve bilden — koftete 8274 Mark. Diel'elbe verforgt indefs nicht die Küchen allein, fondern auch eine zweipferdige Dampf-mafchine, die den gelammten Wafferbedarf der Caferne aus einem Tiefbrunnen pumpt und nach ver-fchiedenen Behältern fördert. Diefe Mafchine nebft allen Triebswerktheilen verurfachte gegen 1800 Mark Koften ²).

Gröfseren Anklang, als die Dampfheizung der Koch-Apparate fcheint die Dampf-wafferheizung derfelben zu finden, namentlich in der von Becker angegebenen und ihm patentirten Form. Auch diefer Kocheinrichtung ift im genannten Bande (Art. 47, S. 36) Erwähnung gefchehen, und es mag hier unten³) nochmals die Schrift genannt werden, aus der Einzelheiten darüber zu entnehmen find.

In Oefterreich-Ungarn wurde in neuerer Zeit der Pilhal'fche Herd als der für Cafernen normale angefehen.

Die Keffel deffelben find nur für 20 Mann berechnet und werden zu je drei über einer Feuerung zufammengeftellt. Ein folcher Herd mit einer oder zwei Feuerftellen (3 oder 6 Keffeln) beanfprucht eine Küche von 20 bis 25 üm (deren eine Ab-meffung wenigftens 2,90m betragen mufs).

Es ift zuläffig, die Herde mehrerer Unterabtheilungen, bis zur Stärke eines Bataillons, einer Cavallerie- oder Batterie-Divifion (3 Escadronen oder 3 Batterien) in einem Küchenraume zu vereinigen.

Küchen mit 2 Herden bedürfen 40 bis 45 für jeden weiteren Herd ift die Grundfläche um 15 bis 20ftm zu vergröfsern. Fig. 434 ⁴⁸°) ftellt 4 Halb-Bataillons-Küchen und mehrere Speifezimmer einer öfter-reichifchen Regiments-Caferne dar.

Bereits feit mehreren Jahren haben indeffen auch in Oefterreich * vollkommenere

tungen mehrfach Platz gefunden ; mindeftens verlangt man die Einführung gröfserer Keffel, da bei

Küchen-Einrich-

Fig. 434-

_18.85.

i.....

e - y t en W 0 h-Inun g

oJc

-f

;ü c li e

I i.

Kiic

JVl

loof

.egua|

I f. 2 C odft

10 9 ?

HH

|js c à e ji k e.ü

IT- OffGast.-Loc. u. Sy eis e z. 1.Reg • Musik.

.Musi Jc-Pr ol e z.u. gS peisezf. 1 Comp

M ui s c h -Sclul-1 ml u ji i

S p e i s 8 z f. 2 C-o m p a g.

.36.70.

1:500

10

15

“pKüclie ! obip:

0°

Kiifclip J

II°j!

f°J2 C 0 aip.|

20^

■f

17.25

...y

Marketenderei- und Küchengebäude einer öfterreichifchen Regiments-Caferne ⁴⁸°).

Arch. : v. Gruber.

31

443-

Speifefäle.

444.

Offiziers-

Speifefale.

482

den kleinen Pilhal' fchen mit der reglementarifch ausgefetzten Brennmaterialmenge nicht auszukommen ift⁴⁸¹).

Nach deutfchen Vorfchriften find in der Nähe jeder Küche zu gewähren: eine Speifekammer von 12 bis 15 und eine Fleifchkammer von 12 qm Grundfläche. Ferner ift auf je 2 Compagnien ein Lebensmittel-Keller von wenigftens 40 qm zu rechnen, fo wie ein kleiner abgefonderter Kellerraum für die Unteroffiziers-Speife-Anftalt des Regimentes etc.

Der Offiziers-Speife-Anftalt, für I bis 3 Bataillone, wird eine Küche von 20 bis 30 qm und eine Speifekammer von etwa 16 qm zugetheilt.

Wenn in deutfchen Cafernen zwei Compagnien eine gemeinfchaftliche Küche haben, erhalten fle auch einen gemeinfchaftlichen Speifefaal, deffen Gröfse fleh er-giebt, wenn auf jeden Mann 0,75 qm Grundfläche gerechnet wird. Wenn in Oefterreich-Ungarn Speifefäle vorhanden find, fo wird in denfelben für jeden Kopf der gleichzeitig fpeifenden Mannfchaft 0,75 bis 0,85 qm ausgeworfen.

Die zur Marketenderei gehörigen »Mannfchafts-Schank-Locale« der öfter-reichifchen Cafernen, welche, unter Umftänden, auch als Speifefäle mit benutzt werden, erhalten eine Gröfse von nur 0,07 bis 0,i5 qm für den Kopf des Mannfchafts-

ftandes, können alfo etwa 10 bis 20 Procent diefes letzteren gleichzeitig fitzend beherbergen. 18 bis 24 qm ift ihre geringfte zuläffige Gröfse.

Ein Speifezimmer für die vereinigten Unteroffiziere eines Bataillons hat in Deutfch-land 1¹/a bis D/2 4m für den Kopf der etatmäfsigen Anzahl zu gewähren. In Oefter-reich-Ungarn foll ein » Unteroffiziers-Gaft-Local« fo be-

Fig- 435-

Mat-

t(l-nnn g

14,00.

Uli dast-j.

local

<y

(Küche

\n    ö 4. Markst

if \

er

00

Küche

Wann sch.- Schul --u.

f. lf, E s t a 1

10 987654321 0

HI > I < I » I ■ I » I ' I ' I > l M

1:500

2Cm

Marketenderei- und Küchengebäude einer öfterreichifchen Cavallerie-Regiments-Caferne 4 8 2).

Arch. : v. Gruber.

meffen werden, dafs wenigftens 25 Procent der in der Caferne wohnenden Unteroffiziere gleichzeitig zu Tifche fitzen können ; man rechnet daher im Allgemeinen 0,3 5 qm für jeden beftandsmäfsigen Unteroffizier, mindeftens jedoch 18 qm. Fig^ 435 ⁴⁸²) zeigt Unteroffiziers-Gaft-Local und Mannfchafts-Speife-zimmer etc., zum Entwürfe einer öfterreichifchen Cavallerie-Regiments-Caferne gehörig.

Ein Offiziers-Speifefaal foll in deutfchen Cafernen 1 ^2 bis 1²/3 qm Fläche für einen Kopf gewähren. Da hierbei nicht nur die activen Offiziere, Aerzte und höheren

Militär - Beamten, fondera auch die Referve-Offiziere und diejenigen Regiments-Angehörigen, welche fich in gefellfchaftlicher Hinficht zum Offiziers-Corps halten müffen, mitzuzählen find, fo würde der Offiziers-Speifefaal eines Infanterie-Regimentes etwa 140 qm, der eines Cavallerie-Regimentes gegen 80 qm erfordern; als Offiziers-Speifezimmer eines einzelnen Bataillons würde fchon ein Zimmer von 50 qm genügen. Wo die Verhältniffe günftig find, gewährt man indeffen gern etwas geräumigere

481) Siehe auch den Vortrag Schufier's über die Entwickelung der Maffen-KochVorrichtungen in: Zeitfchr. d. Arch.-u. Ing -Ver. zu Hannover 1884, S. 217.

. 482) Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Cavallerie-Cafernen. Wien 1880. Bl. 6.

4§3

Speifefäle, die bei aufsergewöhnlichen Feftlichkeiten eine gröfsere Zahl Theilnehmer faffen können. So haben z. B. die neueren fächfifchen Infanterie-Regiments-Cafernen zu Dresden Speifefäle von 170 qm, eine neuere Cavallerie-Regiments-Caferne zu Berlin einen folchen von ca. 139 qm, die Pionier-Bataillons-Caferne zu Dresden einen Speife-faal von 79 qm etc.

In Oefterreich-Ungarn find die »Offiziers-Schulzimmer« gleichzeitig als Speifefäle zu benutzen, und es follen, mit Rückficht auf letztere Beftimmung, auf den Kopf des vollftändigen Offiziers-Corps 1,6 bis 2,o qm entfallen. Sind Offiziers-Schulzimmer nicht vorhanden, fo wird ein » Offiziers-Gaft-Local« in der Marketenderei eingerichtet, deffen Gröfse, wie vorftehend angegeben, normirt wird, niemals aber unter 18 qm herabgehen darf.

445-

Offiziers-

Cafino.

Hier wie dort ift es zuläffig, neben dem eigentlichen Speife-Locale, dem Offiziers-Corps einige kleineren Zimmer (Bibliothek- und Lefezimmer, Billard- und Spielzimmer, Converfations-Zimmer etc.) zuzutheilen und folchergeftalt ein fog. Offiziers-Cafino zu bilden. Zur Vervollftändigung eines folchen gehören dann noch Kleiderablagen, Anrichteraum, Dienerzimmer, Kammer für Tifchgeräthe etc. Von folchen Offiziers-Cafinos war bereits in Theil IV, Halbbd. 4 diefes »Handbuches« (Art. 368, S. 282) die Rede, und dafelbft find auch Beifpiele von dergleichen Cafinos zu finden.

Zuweilen haben mehrere Offizier-Corps ein gemeinfchaftliches Cafino, dem dann, wo möglich, über den täglichen Bedarf hinaus, einige gröfsere Fefträume zugetheilt werden.

An der eben angezogenen Stejle diefes »Handbuches« ift das Cafino zu Stettin ein Beifpiel einer folchen gröfseren Anlage.

In welches ^Gefchofs eines geeignet befundenen Cafernengebäudes man das Cafino verlegt, hängt von den örtlichen Verhältniffen ab. Im Erdgefchofs ift fein Platz, wenn man die Räumlichkeiten in unmittelbare Verbindung mit einem Garten bringen kann ; in das oberfte Gefchofs dagegen wird das Cafino nicht feiten verlegt, um dem Saale eine die gewöhnliche Zimmerhöhe überfteigende Höhenabmeffung geben zu können, ohne die Gefchofseintheilung des Gebäudes zu ftören.

3) Wafch- und Baderäume; Putzräume.

446.

Wafchräume.

Weder die Reinigung des Körpers, noch die der Kleidung und der Waffen foll in den Wohnftuben vorgenommen werden. Man hat daher in den Cafernen Wafchräume und Bade-Anftalten zu befchaffen. Die deutfchen amtlichen Vorfchriften über Cafernen-Einrichtungen erwähnen zwar der erfteren noch nicht; die Praxis ift jedoch — wie in manchen anderen Stücken — auch in diefer Beziehung über das in den Reglements Geforderte bereits hinausgegangen und hat gefonderte Wafchräume vielfach ausgeführt.

In den neueren fächfifchen Cafernen bemifst man deren Gröfse fo, dafs auf jeden hier in Betracht kommenden Mann 0,75 bis l,oo <lm entfallen. Wafchtifch-Einrichtungen, wie fie in Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Art. 97, S. 78) befchrieben worden find und die hier ganz am Platze wären, hat man der Koften wegen bis jetzt nicht einführen können. Die Wafchräume enthalten nur gewöhnliche Zapfhähne der Hauswafferleitung und Ausgufsbecken, fo wie Wafchbecken. Der afphaltirte, mit Gefälle verlegte Fufsboden ift mit Entwäfferungs-Vorrichtungen verfehen. — Jede Compagnie erhält ihren befonderen Wafchfaal oder auch zwei kleinere Wafch-Locale.

Wenn in Oefterreich-Ungarn befondere Wafchräume angelegt werden, fo berechnet man deren Grundflächen mit 0,3 qm für den Kopf. Es ift hier jedoch auch

4§4

zuläffig — wenn die Caferne gefchloffene Gänge von wenigftens 3,ig m Breite hat — die Wafchtifche auf diefen Gängen aufzuftellen.

Die englifchen Cafernen, welche nach dem Krim-Kriege ausgeführt worden find, befitzen Wafchräume; die neueften franzöfifchen, feit 1872 erbauten ebenfalls; doch konnte charakteriftifcher Weife diefe entfchiedene Verbefferung der Cafernen-Einrichtungen nicht ohne »lebhaften Widerftand« einzelner Ober-Commandos eingeführt werden ⁴⁸³). Zumeift wird auf je 10 Mann ein Wafchbecken gewährt.

Um den zahlreichen Bewohnern einer Caferne die Wohlthat eines Bades oft Einrichtungen, gewähren zu können, würde eine aufserordentlich umfangreiche und koftfpielige Anlage erforderlich, wenn man denfelben nur Wannenbäder ertheilen wollte. Man hat daher zu dem Auskunftsmittel gegriffen, die Mannfchaftsbäder als Braufe- oder Regen-(Douche-) Bäder einzurichten.

In deutfchen Cafernen wird zu einer folchen Bade-Anftalt für ein Infanterie-Bataillon, ein Cavallerie-Regiment oder eine Artillerie-Abtheilung ein heizbarer Raum von 40 bis 60 verlangt, von welchem etwa ³/s auf Ankleideräume, ²/ö auf den eigentlichen Baderaum entfallen. Caferniren mehrere Bataillone zufammen, fo ift es bezüglich der Anlage- und Betriebskofben vortheilhafter, eine grofse gemeinfame Bade-Anftalt, anftatt gefonderter Bataillons-Bäder anzulegen.

Indem wir auf das in Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Art. 122 u. ff., S. 114 u. ff.) über Braufebäder Gefagte verweifen, geben wir noch in Fig. 436⁴⁸⁴) ein Militärbad diefer Art, welches in der Caferne des Kaifer-Franz-Garde-Grenadier-Regimentes zu Berlin von Gi'ove nach eigenem Syftem ausgeführt worden ift.

Daffelbe nimmt einen im Sockelgefchofs gelegenen Saal von 170 üm ein und befteht in der Hauptfache aus zwei dicht neben einander gelegenen Reihen von je 9 Badezellen, von lm Breite und 0,75 m Tiefe. Durch eine Langwand und durch Querwände (1,7 5m hoch) werden diefe Zellen gebildet und auf drei Seiten ge-fchloffen, während die vierte Seite offen bleibt. Das Hauptwafferrohr liegt über der Längswand ; in daffelbe find die Brauferohre — für jede Zelle eines — nicht loth-recht, fondern fchräg nach unten gerichtet, eingefchraubt. Diefe Anordnung bezweckt, den Wafferftrahl nicht auf den Kopf eines in der Mitte der Zelle flehenden Mannes, londern nach der Bruft oder dem Nacken zu richten ; aufserdem geflattet diefelbe noch die raumfparende Gruppirung der Badezellen. Auf jede Badezelle kommen 3 Plätze zum Aus- und Ankleiden (54 im Ganzen), und es hat fich heraus-geflellt, dafs bei diefem Verhältniffe eine ununterbrochene Benutzung des Bades möglich ift. Das Waffer kommt aus einem im Erdgefchofs aufgeftellten Behälter von 60001 Inhalt, nachdem es vorher, mittels Circulation durch einen grofsen Badeofen , auf 35 Grad C. erwärmt worden ift. Da hierbei für etwa 2 Mark Brennmaterial verbraucht wird, jene 6000* aber für nahezu 400 Bäder ausreichen, fo ftellen fich die antheiligen Koften jedes Einzelbades auf wenig mehr als r\<i Pfennig. Die Koften der ganzen Anlage haben nur gegen 4000 Mark betragen (einfchl. eines Wannenbades mit Braufe für Offiziere). Berechnet man für Inftandhaltung und Abnutzung xo Procent diefer Summe, fo erhöhen fich die Koften eines Einzelbades um höchftens 0,8 Pfennig, ftellen fich alfo insgefammt auf etwa 1,3 Pfennig. (Beim ganzen Regiment dürften im Jahre etwa 5°⁰⁰⁰ Bäder verabreicht werden.)

Die Bade-Einrichtungen in den neueren fächfifchen Cafernen unterfcheiden fich von der im Vorftehenden kurz befchriebenen hauptfächlich dadurch, dafs fie Oberund Unterbraufe haben und dafs dabei nicht einzelne Braufeköpfe angeordnet find, fondern ein oberes und ein unteres, wagrecht liegendes, 35

Brauferohr, das der ganzen Fänge nach in feiner unteren, bezw. oberen Hälfte fein

447-

Bade-

Fig. 436.

j Jf

-1 ' '

*........0,75.....*

„ .0.75......>

i.

Grove’s Braufebad für Cafernen ⁴⁸⁴). 1?100 n. Gr.

mm

weites, kupfernes

483)    Vergl. : Mémoires et compte rendu des travaux de la fociété des ing-étiieurs civils. Août 1882, S. 149.

484)    Nach: Gefundh.-Ing. 1880, S. 219.

5S?

A i"⁸'

.J

....3,4...

..3,0

ll

-    =M-~ ~-=p---^fl

4,0 .....il,00

-a's.....

ŁO

13.5

p.......t.......f f o*..........°2sro|

kr=cr.--₌.^li?j

s-

s-

fv -

1:250

7    8    9    10    11

Bade-Anftalt für ein Infanterie-Regiment zu Zwickau.

Fig- 437-

£k~

---Kaltwaffer-

leitungen.

=. =; Warmwaffer-leitungen.

V.

448.

Putzräume:

449.

Wafchkiichen.

durchlöchert ift. Fig. 437 ftellt die Bade- Anftalt eines Infanterie - Regimentes in Zwickau dar.

Ein ichmiedeeiferner Heizkeffel von 2,6 cbm Faffungsvermögen dient zur Erwärmung des Waffers und fördert daffelbe in einen Behälter von 925 ¹ Inhalt, der im Dachgefchofs (28 m über dem Fufsboden des Baderaumes) aufgeftellt ift. Aufserdem wird das Bad noch durch einen der 5 Kaltwaffer-Behälter (7,8 bis 11,7 cbm Inhalt), die eben dafelbft flehen, gefpeist.

Die Mifchung des heifsen und kalten Waffers erfolgt erft kurz vor dem Eintritt in die Brauferohre (fiehe die Badehahn-Garnitur im Querfchnitt) und wird vom Bademeifter, den jeweiligen Umftänden ent-fprechend, bewirkt. Da, wie der Grundrifs zeigt, zwei Badeftände von je 12m Länge angeordnet find, fo können gleichzeitig wenigftens 24 Mann baden.

Die Koften diefer Bade-Einrichtung, einfchl. derjenigen der zwei Offiziers-Badezellen, haben 3620 Mark betragen. Zum Gebrauch für Unteroffiziere find nachträglich noch 3 Badewannen mit Braufen aufgeftellt worden, was für jede Wanne noch einen Aufwand von etwa 250 Mark verurfacht hat.

In öfterreichifchen Cafernen foll, ähnlich wie in den deutfchen, der eigentliche Baderaum für ein Bataillon oder ein Cavallerie-Regiment 18 bis 24 qm grofs, dabei aber fo eingerichtet fein, dafs 24 Mann gleichzeitig baden können. Ein anftofsendes Aus- und Ankleidezimmer foll 20 bis 30 qm halten.

Fig.438⁴⁸⁵) zeigt einen Entwurf für das Bade- und Wafchküchen-Gebäude einer öfterreichifchen Infanterie-Regiments-Ca-fernen-Anlage. Da hier drei Bataillone auf daffelbe Bade-Local angewiefen find, fo geht die Gröfse diefes letzteren über die oben genannten Minimalfätze etwas hinaus. In kleinen Cafernen kann die Einrichtung zu Braufebädern auch in der Wafchküche mit Platz finden.

Putzräume, in welchen allein die Reinigung der Waffen vorgenommen werden darf, find in deutfchen Cafernen mit 45 qm für die Unterabtheilung zu gewähren. Sie finden ihren Platz zumeift im Sockelgefchofs, bataillonsweife oder halbbataillons-weife vereinigt.

In öfterreichifchen Cafernen wird jeder Abtheilung ein Putzplatz auf dem Hofe angewiefen. Wenn derfelbe nicht überdacht ift, fo kann, bei ungünftigem Wetter, das Putzen der Waffen nur auf den Gängen und Vorplätzen verrichtet werden.

Das Reinigen der Kleider foll überall im Freien, auf dem Hofe, ftattfinden. Bei ungünftiger Witterung mufs man fich auch mit diefer Arbeit zumeift auf die Gänge zurückziehen, da die wünfchenswerthen Schutzdächer noch nicht allgemein eingeführt find.

Zur Reinigung der Mannfchaftswäfche wird jedem Bataillon eine Wafchküche von 25 bis 50 Grundfläche überwiefen. Aufserdem foll noch eine kleinere Wafchküche den Verheiratheten zur Verfügung ftehen. Die letztere ift auch dann zu gewähren, wenn die Mannfchafts-Wafchküchen, wegen Vorhandenfeins einer Garnifons-Central-Wafch-Anftalt, entfallen füllten.

Zu jeder Wafchküche gehört eine Rollkammer (15 bis 30 qm) und ein Trocken-

Fig. 438.

r—

■B ü cli s en fi ima ch e|r-t |we ries 1.

Vi c t.ualitait a g.

1a n Kl eide zl

Bail-

IB r en um at.

—G

Rillt.

::

i aura.

13,95

fW a s clikücliB

31.00.

1:500

10

15

Bade- und Wafchküchengebäude einer öfterreichifchen lnfanterie-Caferne ⁴⁸⁵). Arch. : v. Gruèer.

1.

20™

485) Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Infanterie-Kafernen. Wien 1880. Bl. 7.

boden oder eine Trockenkammer (fiehe Fig. 438). Im Weiteren fei auf das Kapitel »Einrichtungen zum Reinigen der Wäfche« in Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (S. 55 u. ff.) verwiefen.

Da die Drillichbekleidung von der Mannfchaft ftets felbft gewafchen wird, fo ift zur Erleichterung diefer Arbeit die Aufftellung zweier Wafchtröge für 1 Bataillon auf dem Cafernenhofe ftatthaft, vorausgefetzt dafs die anderweite Benutzbarkeit des letzteren hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

4) Räume für Unterrichts- und Uebungszwecke.

Offiziers - Unterrichtszimmer find in deutfchen Cafernen nicht vorhanden, weil die theoretifche Fortbildung der bei der Truppe dienftthuenden Offiziere auf andere Weife, als durch gemeinfamen Unterricht erzielt wird. In Oefterreich-Ungarn dagegen foll in der Regel jede von mindeftens einem Bataillon belegte Caferne ein Offiziers-Schulzimmer (das nebenbei als Speifezimmer zu benutzen ift) enthalten.

In älteren deutfchen Cafernen kann der theoretifche Unterricht nur in den gröfseren Mannfchaftsftuben ertheilt werden ; in den neueren Cafernen dagegen räumt man, wenn irgend thunlich, jedem Bataillon ein Unterrichtszimmer ein. In Pionier-Cafernen mufs wenigftens Raum für eine zweiclaffige Bataillons-Schule vorhanden fein ; doch ift wünfchenswerth, die Unterrichtsräume hier noch reichlicher zu bemeffen.

In Oefterreich-Ungarn befteht bei jedem Regimente und jedem felbftändigen oder ifolirt garnifonirenden Bataillon eine Unteroffiziers-Bildungsfchule und eine Schule für Einjährig-Freiwillige. In der Genie-Truppe tritt als dritte höhere Schule noch eine Unteroffiziers-Schule für jedes Bataillon hinzu.

Bei Ermittelung der Gröfse der Schulzimmer nimmt man an, dafs der dritte Theil der etatsmäfsigen Unteroffizierszahl in der Unteroffiziers-Bildungsfchule Platz finden und auf jeden Schüler 1,6 qm Grundfläche kommen mtiffe. Dabei foll die Höhe der Schulräume wo möglich 3,8 bis 4,2 m betragen, mithin auf den Kopf 6,0 bis 6,7 cbm Luftraum entfallen, was eine gleichzeitige kräftige Lüftung wünfchenswerth macht.

Aufser den vorerwähnten Schulzimmern find zu befchaffen — in Oefterreich-Ungarn — bei jedem Infanterie-Regimente ein Mufik-Probezimmer von 60 qm Grundfläche; bei jedem Feld-Artillerie-Regiments- und Feftungs-Artillerie-Bataillons-Stabe ein Local für den fog. Batteriekaften (zur Darftellung des Batteriebaues durch Sandmodelle) und für die Bibliothek je ein Zimmer von 28 qm; bei jedem Pionier-Bataillon ein Modellzimmer von ungefähr derfelben Gröfse.

Turn- und Fechtfäle werden in deutfchen Cafernen nicht befonders angelegt; wohl aber Exercierhäufer und Reithäufer ⁴⁸⁶), und diefe Baulichkeiten haben die Stelle der erftgenannten zugleich mit zu vertreten. In Oefterreich-Ungarn dagegen follen Cafernen, die ein Bataillon (eine Cavallerie- oder Batterie-Divifion oder 4 Fuhr-wefens-Escadronen) aufnehmen können, einen befonderen Turn- und Fechtfaal haben. Exercierhäufer fcheinen hier noch wenig gebräuchlich zu fein; Reithäufer dagegen werden ftets beanfprucht.

Ein Bataillons- oder Batterie-Divifions-Turnfaal erhält 60 bis 70 qm, ein folcher für eine Cavallerie-Divifion oder 4 Fuhrwefens-Escadronen 90 bis 100 qm. Weniger

45°-

Offiziers-

Unterrichts-

zimmer.

451.

Schulzimmer f. Unteroffiziere u. Mannfchaft.

452-Turn-u. Fecht-fale.

ar

|K i c h b r °

P- 3|Ti|]C0Jnp

Turn

u-Fechtsaal

Victualien-1 Mag I

-n?ii!rn

17,85

Speisezf. 3 Comp

8° «D ;

I f Z C o[mj)

C ojnpl

.. 33,15

1:500

<0 987654321 O

10

15

20»

Turn-, Fechtfaal- und Küchengebäude für ein öfterreichifches Infanterie-Regiment ⁴⁸⁷). Arch. : v. Gruber.

als 55 bis 60 qm Grundfläche foll ein Turn- und Fechtfaal in keinem Falle Die Höhe diefer Räume foll, wo möglich, 4,4 bis 5,o m betragen. Fig. 439⁴⁸⁷) ftellt einen 218 qm haltenden Turn- etc. Saal für ein Infanterie-Regiment dar.

Die franzöfifchen Cafernen haben ebenfalls Fechtfäle, Infanterie-Cafernen zuweilen deren mehrere, daneben aber auch (eigenthiimlicher Weife) Tanzfäle. So befltzt z. B. eine unter d, 5 fkiz-zirte Cavallerie-Regiments-Caferne einen Fechtfaal von 110 qm und einen ca. 42 qm grofsen Tanzfaal.

haben.

453-

Wach-

Locale.

454-

Gefchäfts

zimmer.

455-

Handwerker

ftuben.

5) Wach-Locale, Gefchäftszimmer und Handwerkerftuben.

In jeder Caferne ift eine Wache erforderlich; die Gröfse der Wachftube wird bei der geringften Wachftärke (3 Mann) auf etwa 10ära bemeffen; bei einer Stärke bis 12 Mann find 22 bis 25 qm erforderlich. In Oefterreich-Ungarn werden auf je 3 Mann 10qm verlangt, wenn die Zimmerhöhe 3m beträgt; bei 3,5om Höhe aber nur etwa 8,5 qm.

In der Nähe des Wach-Locales foll fleh wenigftens eine kleine Arreftzelle von 8 qm Grundfläche befinden ; bei gröfseren Cafernen ift es rathfam, mehrere folcher Zellen vorzufehen. Gemeinfame Arrefte mtiffen einen Luftraum von 15 bis 16 qm auf den Kopf gewähren.

Für ein Offiziers-Infpections-Zimmer genügt eine Grundfläche von 18 qm.

Gefchäftszimmer (Bureaus, Kanzleien) find erforderlich bei den Fufstruppen und beim Train vom Bataillon an, bei der Artillerie von der Abtheilung (Batterie-Divifion), bei der Cavallerie vom Regiment an aufwärts. Für das Deutfche Reich gilt in diefer Beziehung die Beftimmung, dafs den Truppenkörpern, welche felb-ftändige Caffen-Verwaltungen haben, zwei Gefchäftszimmer: ein Commando-Bureau und ein fog. Zahlmeifter-Bureau, in der Caferne zugetheilt werden, während Commando-Stellen ohne Caffen-Verwaltung nur ein Bureau erhalten. Die Gröfse diefer Räume liegt zumeift zwifchen 20 und 40 qm.

In Oefterreich-Ungarn beanfprucht jeder Regimentsftab der Infanterie und Cavallerie 6 Kanzleien : 4 einfenftrige und 2 zweifenftrige (einfchl. 2 Kanzleien der Verwaltungs-Commiffion), der Regimentsftab der Artillerie 3 einfenftrige und eine zweifenftrige Kanzlei, jeder Batterie-Diviflonsftab aber 4 oder 5 Kanzleien (wovon 2 oder 3 Verwaltungs-Kanzleien). Hierbei wird im Allgemeinen das zweifenftrige Zimmer in einer Gröfse von 25 bis 32 qm, das einfenftrige in einer folchen von 15 bis 24 qm vorausgefetzt.

Für jeden beftandsmäfsigen Schneider, Schufter und Sattler (Riemer) — in Deutfchland »Oekonomie-Handwerker« genannt Werkftätten-Grundfläche von 8 qm, bei wenigftens 3,5 m Zimmerhöhe, angetragen, wobei zugleich das Raumbediirfnifs für die Hilfsarbeiter beriiekflehtigt ift.

487) Nach: Gruber, a. a. O., Bl. 5.

wird in deutfehen Cafernen eine

In Oefterreich-Ungarn rechnet man an Werkftättenraum 12 bis 15 clm für eine Compagnie, 21 bis 25 qm für eine Batterie und 32 qm für eine Schwadron.

Da Bügelöfen, aus Gefundheitsriickfichten, in den Werkftätten felbft nicht zu dulden find, fo ift für diefelben — wenn fie nicht etwa auf einem Corridor auf-geftellt werden können — ein befonderer Raum zu befchaffen.

Dem Bataillons - Büchfenmacher ift eine 30 bis 35 qm grofse Werkftätte mit Schmiedefeuer (defshalb im Erdgefchofs oder Sockelgefchofs anzuordnen) und eine vollkommen trockene Waffenkammer von 10 qm zuzutheilen.

Ueber Befchlagfchmieden wird unter 10 das Erforderliche gefagt werden.

6) Aborte und Piffoirs, Afche- und Kehricht-Gruben.

456.

Aborte

und

Piffoirs.

Die Gröfse der Aborte und Piffoirs wird nach dem Grundfatze bemeffen, für je 20 bis 25 Mann einen Abortfitz und einen Piffoirftand zu fchaffen. Für erfteren ift 0,9 m Breite, für letzteren wenigftens 0,5 m Länge der Rinne in Anfatz zu bringen. Aufserdem find herzuftellen : für je 10 bis 20 Unteroffiziere ein abfchliefsbarer Sitz, ferner für Verheirathete und für Offiziere die ihrer Anzahl entfprechenden Einrichtungen.

Nach preufsifchen Vorfchriften werden die Aborte nicht in den Wohngebäuden geduldet, fondern in abgefonderte, leichte Baulichkeiten auf dem Hofe verwiefen; bei den fächfifchen Cafernen dagegen waren fie von jeher in den Wohngebäuden felbft, und man hat diefe Einrichtung, unter Beobachtung umfaffender Vorfichts-mafsregeln und Verbefferungen, auch in den neueften Cafernen beibehalten.

Für Oefterreich-Ungarn werden bezüglich der Unterbringung der Aborte an mafsgebender Stelle die folgenden Gefichtspunkte aufgeftellt. Für Cafernen, welche nur aus ebenerdigen Gebäuden beftehen, find die Aborte in befondere Gebäude zu verlegen. Bei mehrgefchoffigen Gebäuden, deren Bewohnerfchaft Dienft in Stallungen zu verrichten hat, und bei folchen für Fufstruppen, die höchftens drei bewohnte Gefchoffe haben und deren Zimmer in der Nähe der Treppen liegen, werden ebenfalls gefonderte Abortgebäude empfohlen, oder es find die Aborte wenigftens nur in den Erdgefchoffen der Wohngebäude zu errichten. Corridor-Cafernen mit mehr als zwei bewohnten Gefchoffen und wenigen Treppen, in welchen alfo die Bewohner ungewöhnlich lange Wege nach den abgefonderten Aborten zu machen hätten, erhalten in allen Gefchoffen Aborte.

Bezüglich der Abort-Einrichtungen ⁴) ift hervorzuheben, dafs alle diejenigen, welche ein eingehendes Sachverftändnifs oder auch nur eine befonders fchonende Behandlung verlangen, bei Mannfchafts - Aborten unbedingt auszufchliefsen und höchftens bei den wenigen für die Offiziere und die Familien beftimmten Aborten zuläffig find.

Hinfichtlich des Syftemes der Anlage laffen fich allgemein giltige Vorfchriften nicht geben. Hat der Garnifonsort eine rationelle Stadtentwäfferung, fo wird in der Regel der Anfchlufs an diefe geboten fein. In allen F'ällen ift die alsbaldige Entfernung der Abfallftoffe aus dem Bereiche der Caferne zu erftreben. Sollte diefe unmöglich fein, fo mufs wenigftens die Trennung der feften von den flüffigen Stoffen und die Desinficirung fo bald als möglich bewirkt werden. Piffoirs, welche in Wohngebäuden liegen, füllten mit beftändiger Wafferfpülung verfehen fein.

457-

Afche-

u. Kehrichtgruben.

ir

À

\

■W

CH

cd

cO

Fig. 440.

Querfchnitt.

In den älteren Cafernen hatte zumeift

das Tonnen-Syftem ⁴⁸⁹) in feiner einfach-ften Geftalt Anwendung gefunden ; zuweilen hat man auch die Trennung der fliiffigen von den feften Fäcalien durch Siebmauern in den Gruben ⁴⁹°) bewirkt und die desinficirte Fliiffigkeit recht oft ausgepumpt oder ununterbrochen abgeleitet.

Von den neueren Reinigungsmethoden wird die der Wafferfpiilung und das Liernuriche Verfahren in Cafernen

wohl nur dann Eingang finden, wenn dies im Anfchlufs an eine fchon beftehende Stadtentwäfferung gefchehen kann.

Die normale Einrichtung der Abortgebäude preufsifcher Cafernen beftand in neuerer Zeit in verbefferten Tonnen-Aborten, mit Lüftung des Abortraumes fowohl, als auch der Tonnen. Fig. 440 u. 441 ftellen ein folches mit Lüftungs-fchornftein verfehenes Abortgebäude im Grundrifs und Durchfchnitt dar.

In neuefter Zeit wendet man fich in Preufsen auch dem Süvern fchen Abort-Syftem zu, das feit 1873 in den fäch-fifchen Cafernen eingeführt ift und fich gut bewährt hat⁴⁹¹). Für die Mannfchafts-Aborte wendet man Aborte mit Sammelrohr an, welche in der urfprünglich von Jennings angegebenen Conftruction in Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Art. 325, S. 260) befchrieben worden find. Den Offiziers-Aborten giebt man Porzellanbecken mit Rundfpülung.

Im Hof bereiche mufs eine Caferne für jede Compagnie oder für je 2 Compagnien eine Afchegrube und eine Kehrichtgrube oder einen Müllkaften von 2,5 bis 6,0 cbm Faffungsvermögen haben. Bei Sammelheizungen wird oft eine Afchegrube für jedes Wohngebäude genügen. Ueber Conftruction und Einrichtung folcher Behälter ift im gleichen Bande diefes »Handbuches« (Art. 178 u. ff., S. 151 u. ff.) das Erforderliche zu entnehmen.

O'

Fig. 441.

Grundrifs.

•4-7

Frau en

o Bo

<4-1

6,00

y...[

10 9 S

Heiz-

rauni

r.°

fH

nt.Offiz

.2,50

O BO

' 1

7.00

-5,25

p;

Pi

p-,

10,-12

1:500

10

£0™

Abortgebäude für ein Bataillon in preufsifchen Cafernen.

7) Magazine für Kleidungsftiicke etc.

Die Aufbewahrung der den Truppen überwiefenen Erfatz- und Vorraths-Montirungs- bekleidungen und Ausrüftungsftücke, Gefchirre, Stallfachen etc. gefchieht in der

kammern.

458.

Deutfche

489)    Siehe Theil III, Band 5 diefes »Handbuches«, Kap. 26: Fäcal-Tonnen.

490)    Siehe ebendaf., Kap. 25, b : Trennung der feften von den flüffigen Stoffen.

491)    Siehe ebendaf., Art. 444 (S. 351). — Bezüglich fonftiger etwa in Verwendung zu bringender Desinfections-Einrich-tungen liehe ebendaf., Kap. 18.

49i

Regel im Bereiche der Cafernen. Die Aufbewahrungsräume werden in Deutfch-land Montirungs-Kammern, in Oefterreich-Ungarn Magazine genannt. In fo weit die Waffen für die Kriegsverftärkung den Truppen fchon in Friedenszeiten überwiefen find, findet deren Aufbewahrung gleichfalls in den Montirungs-Kammern ftatt.

In der Voraussetzung, dafs diefe Kammerräume eine Höhe von 3,25 bis 3,75 m haben, ift nach deutfchen VorSchriSten zu gewähren :

a) Jedem InSanterie-Regimente : a) zur Aufbewahrung von Rohmaterial und der aus diefem angefertigten Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke, bis zur Ausgabe an die Bataillone, ferner der Vorräthe für das Erfatz-Bataillon und etwa aufzuftellende Garnifons-Truppen eine Regiments-Kammer von 200 üm Grundfläche; fl) für jedes Landwehr-Bataillon 60 oder 130 oder 160 ü™, je nachdem das Bataillon 406 oder 806 oder 1006 Köpfe zählen foll.

ß) Jedem Infanterie-Bataillon eine Bataillons-Kammer von 80 üm.

Y) Jedem Jäger-Bataillon eine folche von 150 üm.

8) Jeder Infanterie- und Jäger-Compagnie eine Compagnie-Kammer von 50 üm. s) Jedem Landwehr-Bezirks-Commando für jedes aufzuftellende Landwehr-Bataillon 80 oder 160 oder 190 ü», je nach der oben angegebenen Mannfchaftszahl.

£) Jedem Cavallerie-Regiment : et) eine Regiments-Kammer von 180 üm; 16) für jedes aufzuftellende Referve-Cavallerie-Regiment eine Kammer derfelben Gröfse.

7j) Jeder Escadron eine Escadron-Kammer von 75 e!¹¹¹.

ft) Jedem Feld-Artillerie-Regiment eine Regiments-Kammer von 200 üm-

1) Jeder Feld-Artillerie-Abtheilung 30 ü™.

x) Jeder Feld-Batterie 60 üm, jeder reitenden Batterie 70 üm.

X) Für jede im Kriegsfall zu formirende Colonne 35 üm; für jeden neu aufzuftellenden Stab 25 üm-ja) Jedem Fufs-Artillerie-Regimente 120 üm.

v) Jedem Fufs-Artillerie-Bataillon im Regiments-Verbände 90 üm, auferhalb deflelben aber 120 üm.

4) Für jedes Fufs-Artillerie-Bataillon der Landwehr 80 üm.

0) Jeder Fufs-Artillerie-Compagnie 65 <tm.

7:) Jedem Pionier-Bataillon 340 üm. p) Jeder Pionier-Compagnie 40 üm.

0) Jedem Train-Bataillon und jeder felbftändigen Train-Compagnie 23 für je 100 Mann der

Kriegsftärke.

x) Jeder Train-Compagnie im Bataillons-Verbande 50 üm.

459-

Oefterr.-ung. Magazine.

In Oefterreich-Ungarn beanfprucht jede Infanterie- und Jäger-Compagnie ein Magazin von 27 üm

Grundfläche.

Da jedes öfterreichifche Infanterie-Regiment 5 Feld-Bataillone aufftellt, fo find beim Ergänzungs-Bataillons-Cadre jedes Regimentes grofse »Augmentations-Magazine« erforderlich, und zwar für Monturen mit 380 üm Grundfläche ; für Fufsbekleidung, Rüftung und Feldgeräth mit 130 üm; für Waffen mit 104 üm; für Waffenübungs-Vorrath mit 65 Grundfläche. Aufserdem noch ein Local für »Manipulation« von60üm.

Der Regimentsftab hat, neben dem eigentlichen Stabs-Magazine von 27 üm, einen Magazins-Raum für Faffungen von 36 üm’ und ein Magazin für Pferderüftung und Feldfchmiede von 18 üm nöthig. Eines der letztgenannten Gattung, aber nur 15 üm grofs , ift noch dem Referve-Commando (4. und 5. Bataillon) zuzutheilen.

Die Magazine eines Cavallerie-Regiments-Stabes find die gleichen, wie bei der Infanterie ; ein Escadrons-Magazin ift 45 <:lm grofs. Die 4 Augmentations-Magazine des Regimentes erfordern zufammen 228 clm.

Eine Feld-Batterie hat einen Magazins-Raum für Monturen, Rüftung und Feldgeräth von 32<łm und einen folchen für Materialien von 18 <lm ; für eine reitende Batterie wird erfterer auf 40 ü"¹ vergröfsert. Die 5 Augmentations-Magazine eines Feld-Artillerie-Regimentes verlangen zufammen 1070 Grundfläche; aufserdem jeder Munitions-Colonnen-Cadre 32 üm.

Das Magazin einer Feld-Compagnie der Genie-Truppe erfordert 36 üm, das einer P'eld-Compagnie der Pionier-Truppe aber 54üm. Aufserdem find einem Genie-Feld-Bataillon noch 185 üm, einem Pionier-Feld-Bataillon aber 296 üm Magazins-Grundfläche zuzutheilen (ungerechnet das Magazin für 8 Kriegsbrücken-Equipagen).

8) Treppen, Flure und Gänge.

460.

Treppen

und

Flure.

461.

Gänge.

462. Raumerfordernifs f. d.

Stallungen.

Treppen, Flure und Gänge find diejenigen Theile eines Cafernen-Baues, in welchen der lebhaftefte, zuweilen fogar ein maffenhafter Verkehr flattfindet und die defshalb befonders widerftandsfähig, entfprechend geräumig und gut erleuchtet fein miiffen. Wird eine Treppe nur von der Mannfchaft einer Compagnie benutzt, fo wird fie 1,5 bis 2,om breit gemacht; find dagegen mehrere Unterabtheilungen auf eine gemeinfame Treppe angewiefen, fo giebt man diefer in der Regel nicht weniger als 3m Breite. Treppen, welche nur zu gewöhnlichen Kellergelaffen führen, find unter Umftänden mit 1m breit genug. Einfache Grundrifsformen find zu bevorzugen, Wendelftufen möglichft zu vermeiden.

Steigung bei 42 cm Auf-

cm

Während fich die Treppen der meiften älteren Cafernen durch grofse Stufenhöhen und Steilheit der ganzen Anlage fehr unvortheilhaft auszeichnen, legt man gegenwärtig mit Recht mehr Gewicht auf bequeme Steigungsverhältniffe. So haben z. B. die neueren fächfifchen Cafernen-Treppen 15 tritt. Für öfterreichifche Cafernen wird empfohlen, fich an die bekannte Formel b -)- 2 h — 63 Centimeter zu halten und dabei die Stufenhöhe h bei bewohnten Ge-fchoffen nicht über 16 cm zu nehmen, während fie für Keller- und Dachboden-Treppen bis auf 21 cm vergröfsert werden darf. Die Treppen find ftets aus feuerfeften Materialien zu erbauen.

Werden in Cafernen-Gebäuden längere Gänge nothwendig, fo dürfen diefe in der Regel nur neben einer Aufsenmauer liegen, alfo Seitengänge oder Seiten-Corridore fein. Mittel-Corridore find in den dicht belegten Gebäudetheilen, welche die Mannfchaftsftuben enthalten, unbedingt zu verwerfen, weil es ihnen an Licht und Luft fehlen mufs.

In deutfchen Cafernen follen jene Seiten-Corridore wenigftens 2m Breite erhalten. In den öfterreichifchen Cafernen für Fufstruppen follen die Gänge auch geftatten, die cafernirende Truppe in zwei Gliedern aufzuftellen (zu Befichtigungen, nicht zu Uebungen), und es ift daher für je 2 Mann des gefammten Standes eine Ganglänge von 0,75m zu rechnen; die Breite mufs in diefen Theilen der Gänge wenigftens 2,7m fein. Wenn jedoch die Anordnung der Wohnräume dergleichen Gänge zur Herftellung der Verbindungen nicht erfordert, fo brauchen fie nur in einzelnen Gefchoffen vorhanden zu fein oder können auch, als leicht gebaute Veranden, den Gebäuden vorgelegt werden. Wenn in öfterreichifchen Cafernen die Wafchtifche auf den Gängen aufgeftellt werden follen, müffen diefe letzteren wenigftens 3,16 m Breite erhalten.

9) Pferdeftälle nebft Zubehör.

Unter Bezugnahme auf Theil IV, Halbbd. 3 diefes » Handbuches-< (Abth. IV, Abfchn. 1, A, Kap. 2: Pferdeftälle etc.) ift hier fpeciell über Militär-Pferdeftälle noch das Folgende zu bemerken. Das Raumerfordernifs berechnet fich nach den bisher geltenden preufsifchen Vorfchriften über die Abmeffungen der Pferdeftälle auf 39cb'n für ein Pferd bei Annahme flacher Stalldecke. In gewölbten Ställen vermindert fich diefer Luftraum etwas, mehr oder weniger, je nachdem Kreuzgewölbe, böhmifche Kappen oder preufsifche Kappen auf Gurtbogen oder Eifenträgern zur Ausführung kommen. Die neueren fächfifchen Stallungen gewähren 44 cbm Luftraum. In Oefter-reich-Ungarn werden mindeftens 34 cbm gefordert, in England dagegen 45 cbm. Hierbei beträgt die Breite eines Pferdeftandes, bei Anwendung von Latirbäumen, in

neueren preufsifchen Cafernen 1,6o m (in älteren nur 1,5 7 m), in fächfifchen 1,70 m, in öfterreichifchen 1,58 m, in englifchen 1,68 m; die Länge aber nach den noch geltenden dienftlichen .Vorschriften. 3,2 4 m, nach neueren Ausführungen aber 3,45 m, in fächfifchen Stallungen 3,20 m, in öfterreichifchen 3,io, in englifchen 2,90 m. Die Höhe Soll nach preufsifcher Vorfchrift 4,71 m betragen; wenn ein Stall jedoch nur für einige wenige Pferde erbaut wird, oder unter befonderen localen Verhältnissen, ift-eine Verringerung der Höhe, jedoch niemals unter 3,7 7 m, zuläffig.

463-

Syfteme

der

Anordnung.

Die älteren militärischen Stallgebäude hatten, faft ausnahmslos, ein Obergefchofs — entweder zu Wohnungszwecken ausgebaut oder als Futter-Magazin zu benutzen — trotzdem aber nur hölzerne Decken. In neuerer Zeit ordnet man grundsätzlich nie mehr Wohnräume, nicht feiten jedoch noch Futterböden über den Stallungen an, wölbt diefe letzteren aber auch in diefem Falle ftets ein. Daneben gewinnt jedoch der

Fig. 442.

Fig- 443-

b.

A“

//

fl

fl.

.4,0

“«K

......3,3a.

fl .. 9.48 ...

il

Oefterreichifche Stallung älterer Conftruction.

¹

) Siehe Theil III, Band 5 diefes »Handbuches«, Art. 27 u. ff. (S. 20 u. ff.)

²

47S) Ueber Dampfküchen für Cafernen-Anlagen flehe auch: Nerée, A. v. Die Militär-Dampfküche und Bade-Anftalt.

Berlin 1880.

³

)    Henneberg, R. Das Becker'fche Verfahren zum Kochen von Speifen im Dampf- und Wallerbad, fo wie die dazu erforderlichen Apparate. Berlin 1883.

480)    Nach: Gruber, F, Beifpiele für die Anlage von Infanterie-Cafernen. Wien 1880. Bl. 5.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

⁴

) Siehe hierüber Theil III, Band 5 diefes »Handbuches« (Abfchn. 5, D: Aborte und Piffoirs).

mp4 y" UB

Neueres fächfifches Stallgebäude.

1:250

15    6    7

8    9    10    11    12    13    11    15™

Stallbau nach dem Pavillon-Syfteme, d. h. derjenige, bei welchem der Stallraum unmittelbar, ohne Zwifchen-decke, unter dem doppelwandig her-geftellten Dache liegt, immer mehr

Fig. 444.

Schnitt A D.

Fouraget) öden

Boden. Diefe Anordnung ermöglicht, mit geringen Koften einen grofsen inneren Luftraum

zu

umfchliefsen,

eine vollkommen gleichmäfsige gute Beleuchtung durch Dachlicht ftatt-finden zu laffen, hauptfächlich aber die bewährteften Syfteme der Lüftung⁴⁹²) ohne Schwierigkeit einzuführen.

Fig. 444 u. 445 ftellen das Sy-ftem des überwölbten Stalles einer in den Jahren 1868—•yo für reitende Artillerie erbauten preufsifchen Caferne dar, bei welchem insbesondere die

Fig- 445-

.3,19

.4,08.

.3,45.

',:r

jx[

X|

><

Grundrifs.

x.

m-"" \

1:500

10 987651321 0

10

15

20m

«2) siehe Theil IV, Halbbd. 3 diefes »Handbuches«, S. 10.

Stallung einer preufsifchen Artillerie-Caferne.

Conftruction der Kreuzkappen mit Stich nach aufsen, um die Lüftung zu begünftigen, bemerkenswerth ift.

In Fig. 443 ift der Querfchnitt eines neueren fächfifchen Stallgebäudes wieder

gegeben.

464.

Syftem

Gruber-

V'olckner.

Die das Dachwerk mittragenden Säulen und die Pilaren find von Gufseifen, eben fo die Krippen-tifche mit zwei Futtermufcheln⁴⁹³). Die Erleuchtung des Stalles erfolgt durch Fenfter a, a in der Bedachung des Mittelganges, die zugleich die gründlichfte Lüftung ermöglichen. Aufserdem befinden fich noch Lüftungsfenfter b, b in den von den Säulen getragenen Wandflächen c, c des Mittelfchiffes, dicht über dem Anfall der feitlichen Pultdächer. Die durch die Stülpdecken d, d und -Wände c, c hergeftellten ge-fchloffenen Räume unter den Dachflächen dienen keineswegs als Aufbewahrungsgelaffe, fondern follen nur durch ihre ruhenden Luftfchichten zur Erhaltung gleichmäfsiger Wärme im Stalle beitragen.

Einen Stall ohne Zwifchendecke (öfterreichifcher Typus) zeigt ferner Fig. 442. Bei    demfelben    ift nicht nur das    Dach, fondern find auch die    ftützenden Säulen,

nebft Zubehör,,    von Holz. Ueber    ganz hölzerne Stallungen oder    Stallbaracken, die

nur    als Noth-    oder proviforifche    Unterkünfte errichtet werden,    wird am Schluffe

diefes Kapitels (unter e) Einiges nachgetragen werden.

Das entfchiedene Beftreben, welches man bei allen neueren Cafernen-Bauten bemerkt, den Anforderungen der Gefundheitspflege gerecht zu .werden, befchränkt fich nicht auf die Wohngebäude, fondern hat fich, mit Recht, auch auf die Stallgebäude ausgedehnt. Es kommt vor Allem darauf an, dafs für einen gegebenen Rauminhalt des Stalles die von der reinen äufseren Luft umfpülten Aufsenflächen der raumeinfchliefsenden Wände und Decken zu einem Maximum, die inneren, von der verdorbenen Stallluft beftändig berührten Wandflächen dagegen zu einem Minimum werden; fodann aber auch die inficirbaren und die verbrennlichen Bauftoffe, wenig-ftens aus dem Stallinneren, wo möglich ganz zu verbannen.

Als ein    vorzügliches Ergebnifs der Arbeiten auf diefem    Felde fei hier in

Fig. 446 die Stallanordnung nach dem Syftem Gruber- Volckner (erftmalig ausgeführt

in Wien 1880) wiedergegeben ⁴⁹⁴), die auch für die klimatifchen Verhältniffe der deutfchen Gar-nifonen ganz geeignet fein dürfte. ,

Fig. 446.

—x

fr*

Wände und Decke diefes Stalles find zu einem einzigen

...9,48.

SS?

m.

Stall-Syftem Gruber- Volckner. ¹!-25ü n. Gr.

Conftructionstheile zufammengezogen, der aus ovalbogenförmigen Eifenrippen mit dazwifchen gefpannten Backftein-kappen gebildet wird. Abgefehen von einigen Spannftangen zwifchen den Rippen, ift der Stallraum völlig frei und leer von jedem Conftructionstheile, wie folche bei den meiften Stallanordnungen den Raum beengen und namentlich dem Staube und Schmutze Ablagerungsflächen äarbieten; nirgends ift hier ein Winkel, in welchem die Luft ftill ftehen könnte. Die gründlichfte Reinigung durch kräftige Wafferftrahlen, ja fogar — wo es rathfam erfcheinen follte

durch Ausflammen mittels Fackeln, kann angewendet werden, ohne dafs man zu fürchten hat, das Gebäude dadurch zu befchädigen. Die in Fig. 446 angenommenen Flauptmafse können felbftverftändlich nach Bedarf verändert werden ; hier find fie (Stallweite und lichte Höhe) nur deswegen denen in Fig. 442 gleich gefetzt worden, um einen unmittelbaren Vergleich beider Syfteme zu ermöglichen. Dafs diefer Vergleich in conftructiver und gefundheitlicher Hinficht zu Gunften des neuen Syftemes ausfällt, wird hier keines ausführlichen Beweiles bedürfen; nach Verficherung der Erfinder find aber auch die Bau-koften in diefem Falle nicht höher, als in jenem, wenn Fufsboden und innerer Ausbau diefelben bleiben.

⁴⁹³)    Siehe Theil IV, Bd. 3 diefes »Handbuches«, Fig. 31 (S. 21).

⁴⁹⁴)    Nach: Gruber, F. Der Cafernenbau in feinem Bezüge zum Einquartierungs-Gefetze. Wien 1880. ^

Anftatt durch Chamotte-Rohre im Dachfirft kann die Lüftung auch erforderlichen Falles durch Dachreiter, wie in Fig. 446 punktirt angedeutet, vermittelt werden.

Einige technifchen Einzelheiten diefes Syftemes werden unten, bei Darftellung der in gleicher Weife conftruirten Mannfchafts-Wohngebäude, zur Sprache kommen.

465-

Stände, Gänge und Vorflure.

Die Anordnung der Stände findet in den meiften Cafernen- Stallungen nach der Länge des Gebäudes ftatt, und zwar in zwei Reihen, zwifchen welchen ein breiter Mittelgang liegt; einfache Längsreihenftellung kommt feltener, nur etwa in Offiziers-Pferdeftällen (und in Marode-Ställen), vor. Dem Uebelftande, welcher der Längsreihenftellung, bei gewöhnlicher Ausführung, leicht anhaftet — dafs fie das fchnelle Verderben der Umfaffungen, durch Einleiten des Mauerfrafses, herbeiführt — fucht man durch Verblenden der inneren Mauerflächen mit Chamotte-Steinen oder Klinkern, wenigftens bis über Pferdekopfhöhe, und durch Ifolir-Luftfchichten in den Mauern entgegenzuwirken. Sind dabei noch die Umfaffungsmauern nicht von Fönfteröffnungen durchbrochen (wie in Fig. 443), fo kühlen fie nicht fo ftark aus, als im entgegengefetzten Falle, und condenfiren daher weniger Wafferdunft.

Befonders werthvoll ift aber die Längsreihenftellung für militärifche Verhältniffe, weil fie die Beauffichtig.ung der Pferde und der Dienftverrichtungen mehr erleichtert, als jede andere Stalleintheilung. Dazu kommt, dafs die breiten Mittelgänge zum Exerciren kleiner Abtheilungen (Rekruten) benutzt werden können ; alfo der Ausbildung der Truppe einmal hierdurch, dann aber auch weil fich die Pferde bei diefer Gelegenheit an Waffenlärm und Commando-Rufe gewöhnen, aufserordentlich förderlich find.

Diefer Mittelgang ift in preufsifchen Ställen 4,00 bis 4,25 m, in fächfifchen 5,00 m, in öfterreichifchen mindeftens 3,ie m, in englifchen 4,27 m breit.

Dienftliche Rückfichten empfehlen, die Pferde einer Escadron, nebft zugehörigen Offizierspferden, in einem Stallgebäude unterzubringen. Es ift dies aber zugleich, in der Regel, die gröfste Anzahl Pferde, welche man in diefer Weife vereinigt. Ausnahmen kommen allerdings zuweilen bei Train-Bataillonen vor, für deren Gefammt-friedensftand an Pferden unter Umftänden ein einziges Stallgebäude dienen mufs.

Wenn auf Grund vorftehender Angaben die für ein Stallgebäude nöthige Grundfläche aus der gegebenen Pferdezahl ermittelt werden Toll, fo ift dabei noch zu be-rückfichtigen, dafs jeder Schwadron wenigftens 2 Lehmftände eingeräumt werden müffen; dafs ferner — wenn zunächft nur die Längsreihenftellung ins Auge gefafft wird — das Gebäude in wenigftens 2, beffer aber in 4 Abtheilungen (entfprechend den 4 Zügen der Schwadron) getheilt fein mufs und diefe Trennung durch Ein-fchaltung von Vorfluren gefchieht, welche fich durch die ganze Tiefe des Gebäudes erftrecken und eine in der Längenrichtung des letzteren gemeffene Breite von 4,70 bis 5,65 m (in Oefterreich-Ungarn mindeftens 3,iß m) erhalten. Diefen Vorfluren ent-fprechen die Eingänge; in ihnen findet ferner die Wafferentnahme ftatt; fie nehmen gewöhnlich auch die Futterkaften und endlich auch die Treppen auf, wenn fich über den Stallräumen ein Dachgefchofs befindet.

Für die Lagerftätten der Stallwache ift — wenn diefelben nicht ebenfalls in den Vorfluren Platz finden — durch Hinzufügung einer Pferdeftandbreite (oder zweier dergleichen) zu dem ermittelten Bedürfniffe Raum zu fchaffen.

Fig. 447 ftellt einen Theil des Grundriffes eines Escadron-Stallgebäudes bei Dresden dar (zu Profil in Fig. 443 gehörig), und zwar die Abtheilungen für die Offiziers-Pferde und für den 1. Zug.

Ad

Ifeva-sseij

m-

an-

□D

Hl. 1

Fig. 447*

...3,2.

!"

□Bl

-i

LS*

Sattel-

raura

.y..

Ganze Länge 154,20.

Escadron-Stallung zu Dresden.

JO 987654321 0

a.    Hafer-

b.    Sattel-

c.    Sattel- u. Haferkammer eines Stabsoffiziers.

kammer d. Batt.-Offiziere.

Sch

St.

I St.

1: 500

10

15

20m

Fig. 448.

.3.16-.. -ISS,

d. 2 Pferde des Stabsoffiziers. e} e. Pferderüftungskammern ) y. Haferkammer    )

d. Batterie.

"A

fl

+-

ik

..44,24

Siîbalt Offic

...

llllllE

10.38.:    ..

■e

57.9

■>

g. Treppe zum Heu- u. Stroh-Magazin der Offiziere.

Oefterreichifche Batterie-Stallung ¹). Arch. : v. Gruber.

g. Treppe zum Heu- u. Stroh-Magazin der Batterie.

Jede Zugftallung hat 36 Pferdeftände, der ganze Escadron-Stall mithin deren 144, einfchl. der Lehm-Hände ; aufserdem für Offiziers-Pferde 12 gewöhnliche und 2 Laufftände (boxes). Die Eingänge von den Fluren in die Stallabtheilungen find durch Schiebethore verfehliefsbar.

Weitere Beifpiele deutfeher Längsreihen-Stallungen find unter 3 gegeben.

Einen öfterreichifchen Entwurf¹) eines Stallgebäudes für den Friedensftand einer Feld-Batterie zeigt Fig. 448. Dem eigentlichen, nach dem Profil Fig. 446 zu erbauenden Stalle fchliefst fich auf jedem Flügel ein zweigefchoffiger Bau an, der Hafer-, Sattel- und Pferderüftungs-Kammern aufnimmt.

In Frankreich fcheint gegenwärtig der vierreihige Stall (écurie gare), wie er

Fig. 449.

in Fig. 449 fchematifch dargeftellt ift, in militari-fchen Kreifen den meiften Beifall zu finden.

Hl

[<......t .... >............B

, «.....1)

Das Mittelfchiff ift in der Regel von den Seitenfchiffen . nicht durch volle Mauern, fondern durch Bogenftellungen getrennt , wobei jedoch die Oeffnungen zwifchen den Schäften der letzteren bis über Pferdekopfhöhe zugefetzt werden müffen, damit fich die Pferde gegenfeitig nicht fehen und der zur Lüftung unentbehrliche Zug fie nicht direct treffen kann.

Die Abmeffungen, in welchen bisher diefe vierreihigen Ställe ausgeführt worden find, bewegen fich in folgenden Grenzen :

Breite B des Mittelftalles von 9,00 bis 9,so m, » b eines Seitenftalles

5,50 bis 6,15 m,

Höhe h\ der Aufsenmauer des Seitenftalles 3 bis 4 m,

Franzöfifche Stallung. (Écurie gare.)

» hv. des Seitenftalles beim Anfall an den Mittelbau 4,00 bis 6,70 m,

» H der Mittelftallwände von 5,o bis 7,70 m-

Das Mafs, um welches die Wände des Mittelfchiffes die leitlichen Pultdächer überhöhen, ift in den meiften Fällen nahezu lm, vergröfsert fich einerfeits bis 1,7om (Fontainebleau) und vermindert fich anderwärts bis auf 0,50 m (école militaire zu Paris).

Bei den vierreihigen Stallungen, welche unter dem zweiten Kaiferreiche in Paris erbaut worden find, will man 200 Francs für jedes Pferd an den bis dahin üblichen Baukoften erfpart haben. Auch dem Gefundheitszuftande der Pferde follen fich diefe Stallungen fehr günftig erweifen; um jedoch in diefer Beziehung nicht eine Ver-fchlechterung im Laufe der Zeit befürchten zu müffen, dürften in der Hauptfache nur Stein und Eifen die Bauftoffe fein.

Die Querreihenftellung der Pferde wurde früher, als man noch die Ställe mit einem Wohngefchofs überbaute, häufiger ausgeführt, als jetzt; fie herrfchte indefs, bis in die neuefte Zeit, in den franzöfifchen Militär-Stallgebäuden noch vor. Bei künftigen Neubauten dürften jedoch diefe écuries docks von den oben fkizzirten écuries gares verdrängt werden. Auch in Oefterreich-Ungarn ift den Cafernenbau-Unternehmern nicht verwehrt, fich für Ouerreihenftallungen zu entfcheiden ; man macht hier aber zur Bedingung, dafs jede Stallabtheilung, die nur an einer Seite Fenfter erhalten kann, aus höchftens 6 Pferdeftänden in einer Reihe beftehe. Sind Fenfter in beiden Aufsenmauern angebracht, fo find 10 bis 12 Stände, und wenn aufserdem noch Deckenlichtfenfter vorhanden find, 14 bis 16 Stände in einer Reihe zuläffig.

Fig. 450 ftellt den halben Grundrifs eines öfterreichifchen Escadron-Stallgebäudes mit Querreihenftellung⁴⁹⁶) dar. Die Erleuchtung 'wird hauptfächlich durch grofse

bewirkt. ^ j

Während man in Oefterreich-Ungarn auph bei Annahme diefes Stall-Syftemes daran feft hält, jeder Schwadron ihr befoj^deres Stallgebäude zuzutheilen, fchreiben die als types du génie bezeichnten franzöfifchen Normal-Cafernenpläne, nach welchen zahlreiche Cafernen feit 1871 erbaut worden find, für ein Ca-vallerie-Regiment 2 écuries docks für je 84 Pferde und 2 dergleichen für je 224 Pferde vor. Gegen diefe letzteren Maffenftal-lungen — Gebäude von etwa 80 m Länge und 23 m Tiefe — werden vom Hygieniker mit Recht grofse Bedenken erhoben; Tollet verwirft fie gänzlich und fetzt ihnen die vierreihige, nach feinen Principien ver-befferte Stalleintheilung entgegen.

Deckenlichter in den Dachflächen

Fig. 450.

_16_

25.3Ł

Li

..X

p,

3 Pf

4.

ll.

■pf7Î

T / T

T\p /

TT

j\pf i\

ft t

Sch St °SPf. f.

2-1

L.St.

—er—

10 987654321    0

1:500

10

15

Oefterreichifche Escadron-Stallung ⁴⁹⁶). Arch. : v. Gruber.

fil¹

20™

.60.33

496) Nach: Gruber, F. Bei-fpiele für die Anlage von Cavallerie-Cafernen. Wien 1880. Bl. 12.

Handbuch der Architektur. IV.

a.    Sattel-

b.    Hafer-

c.    Hafer-

d.    Pferderüftungs-

L.St. Lehmftand. Sch.St. Schlafftelle.

kammer für i Rittmeifter und i Lieutenant.

kammer des 1. und 2. Zuges.

7-

32

466. Sattel-u. Gefchirrkammern.

467.

Futter

kammern.

468.

Kranken

ftälle.

Noch fei darauf hingewiefen, dafs in nicht überbauten Querftallgebäuden, wo alfo jede Stallabtheilung ihr befonderes Satteldach hat, die Bedachung auf die Dauer fehr fchwierig dicht zu erhalten ift und die Querfcheidemauern in Folge deffen gewöhnlich viel von der Näffe leiden.

Sattel- und Gefchirrkammern werden in deutfchen Cafernen für die im Gebrauch befindlichen Stücke für Mannfchaftspferde nicht gewährt, weil man gefunden hat, dafs durch Benutzung folcher Kammern die Haltbarkeit der Ausrüftungsftücke nicht wefentlich erhöht, wohl aber der Dienft erfchwert wird. Den Offizieren, welche zumeift mehrere Garnituren Sättel etc. im Gebrauch haben, können jedoch kleine Sattelkammern zugetheilt werden.

In Oefterreich-Ungarn dagegen ift unterfagt, Pferdeausrüftung in Stallräumen aufzubewahren ; es werden vielmehr Pferderüftungskammern zumeift im Stallgebäude felbft (fiehe Fig. 450), zuweilen aber auch in benachbarten befonderen Gebäuden hergeftellt. Der Raumbedarf wird ermittelt, indem man für jedes Offizierspferd 1,8 qm, für jedes Mannfchafts-Reitpferd 0,« '<lm, endlich für jedes Zugpferd oder Tragthier (der Gebirgs-Artillerie) 0,9 qm Grundfläche berechnet.

Für kleinere, gewöhnlich nur für 5 Tage berechnete P'uttervorräthe machen fleh bei den Schwadronen etc. Futterkammern nöthig, die entweder über oder neben den Stallräumen oder in befonderen Gebäuden gewährt werden. In deutfchen Cafernen finden jedoch die Haferkaften gewöhnlich in den breiteren Stallvorfluren Platz, fo dafs es nur für das Rauhfutter befonderer Aufbewahrungsräume bedarf. Die neueren Entwürfe öfterreichifcher Stallungen haben dagegen, aufser diefen Heu- und Stroh-Magazinen, ftets auch Haferkammern, weil die Vorflure nur 3,16 m breit angenommen find oder auch gänzlich fehlen. Beifpiele von Futterkammern find in Fig. 448 u. 450 erfichtlich.

Für Heu und Stroh rechnet man eine Magazins-Grundfläche von 0,22 bis 0,2 5 qm (bei fünftägigen Faffungen) und für das Mannfchaftspferd 2,5 qm für jedes Offizierspferd (bei monatlichen Faffungen).

Die Unterbringung erkrankter Pferde mufs in befonderen Gebäuden, in fog. Krankenftällen (Marode-Ställen), erfolgen. Diefelben find wieder ftreng zu fcheiden in Stallungen für nicht anfteckend kranke Pferde und folche für Pferde, welche mit anfteckenden Krankheiten behaftet oder folcher verdächtig find.

Die Abtheilungen der Krankenftälle umfaffen ftets nur wenige Pferde; auch mufs es möglich fein, einzelne Pferde gänzlich abzufondern. Die Stände der Krankenftälle find geräumiger, bis zum Doppelten der Grundfläche gewöhnlicher Pferdeftände, dabei von einander durch fefte Standwände, die in den Ställen für verdächtige Pferde bis zur Decke reichen, getrennt. In deutfchen Cafernen werden fie etwa 10 qm grofs gemacht; in Oefterreich-Ungarn bilden fie quadratifche Laufftälle von 3,80«! Seitenlange (14,44 qm). Bei diefer Vergröfserung der Grundfläche ift es zuläffig und, der Erwärmung wegen, auch zweckmäfsig, die Höhe des Krankenflalles zu vermindern ; doch foll immer die auf ein marodes Pferd entfallende Luftmenge gröfser fein, als die für gefunde Pferde ausgeworfene. In den deutfchen Krankenftällen kommen auf jedes Pferd gegen 45 cbm, in den öfterreichifchen und englifchen fogar 50 bis 54 cbm Luft. Ueberdies follen Einrichtungen zu kräftiger, zugfreier Lüftung vorhanden fein, welche geftatten, ftündlich für jedes Pferd etwa 40 bis 50 cbm frifche Luft zuzuführen. Je nach den klimatifchen Verhältniffen foll endlich der Krankenftall ganz oder theil-weife heizbar fein.

Die Krankenftälle werden in Deutfchland und Oefterreich-Ungarn für etwa 2 Procent des Pferdeftandes angelegt. Aufserdem aber erhalten die öfterreichifchen Cafernen, welche mehr als 200 Pferde beherbergen, noch ein vollkommen ab-gefondertes kleines Stallgebäude für 2 bis 4 verdächtige Pferde.

Fig- 45²-

Fig- 451-

îtajisteckenüKfariïl

/Y\/A

LUS

..j4 37{

■14. Ć

J,K oll Er 'kranke''

îfwârter

•gvorraom

Aïisteckeni

~T

IF

! —™

i 3.83 i >

4-

[3

TTT i

ir

,.13,80.!...:

-i

! <=»

■*—U4--

ii

i:r.vi

ErzEll

■S3'tr

h"

• Krankenftall für ein Feld-Artillerie-Regiment zu Dresden.

Krankenftall für ein öfterreichifches Cavallerie-Regiment ⁴⁹⁷).

îaSOO

10 987654321 O

10

15

Arch. : v. Gruber.

Fig. 451 zeigt die Anordnung eines Krankenftalles der Dresdener Cafernen für ein Feld-Artillerie-Regiment. Ein Cavallerie-Regiments-Krankenftall hat 10 Stände für Leichtkranke; die übrigen Räumlichkeiten find verdoppelt.

Fig- 453-

Vorgarten

BescÜ. Halle 1

mise

Vt.

Selimie Je

24- Pferde

24 P f e r 0 e

2 Pf,

jjLbise.n

ftlsen

Bo*

Sclunieie

stall

Halle

rd

für ansteckend Kraulte. Pf

36 Pferde

16 PI er ä e

ioxj

1:1000

10

20

30

40

Ml»

'littst®¹'¹

Stallungen einer Cavallerie-Regiments-Caferne zu Berlin.

In Fig. 453 ift eines der beiden Krankenftallgebäude einer Berliner Cavallerie-Regiments-Caferne mit dargeftellt.

Daffelbe enthält zwei von einander gänzlich gefonderte einreihige Stallungen, die 3,65m im Lichten hoch find und gehobelte Holzdecken haben ; eine jede nimmt 4 Pferde auf. Die Stände mit hohen,

469.

Düngerftätten.

470.

Streu

fchuppen.

471.

Hufbefchlag

fchmieden.

5OO

feilen Wänden find l,so m, der Gang hinter denfelben 2,oom breit. Das Gebäude ifl durch eine befondere Einfriedigungsmauer für Unbefugte unnahbar gemacht.

In Fig. 452 ift der Entwurf eines Krankenftalles für ein öfterreichifches Cavallerie-Regiment4 9 7) wiedergegeben.

Die Düngerftätte für eine Escadron erhält, bei täglicher Abfuhr des Miftes, » eine Gröfse von ca. 15 dp bei nicht täglicher Abfuhr theilt man jedem Schwadrons-ftalle eine ausgemauerte Grube von 3,o bis 4,o m im Quadrat und 1,5 bis 2,o m Tiefe oder einen eingefriedigten ebenerdigen Platz von etwa 25 qm zu.

Wo die Streu nicht beftändig unter den Pferden liegen bleibt, find den Ställen Streufchuppen (Streuftroh-Stellagen) beizugeben -, dies find Lattenböden unter Flugdächern, auf welchen die Streu, in Schichten bis etwa 80 cm hoch, zum Trocknen ausgebreitet wird. Je nachdem man 2 oder 3 folcher Trockenböden unter einem Dache unterbringt, bedarf man für jedes Pferd ^2 oder x/3 qm Streufchuppen-Grund-fläche.

Bei englifchen Pferdeftällen find für das Streutrocknen Flugdächer an einer Stallfrontmauer angebracht ; eine völlig freie Lage der Streufchuppen ift aber offenbar — für die Streu und für das Gebäude — zweckmäfsiger.

10) Hufbefchlagfchmieden.

Eine Hufbefchlagfchmiede befteht aus der eigentlichen Schmiedewerkftätte und einer Befchlaghalle. Nach älterer preufsifcher Vorfchrift erhielt ein Cavallerie-Regiment nur zwei Schmiedeelfen. Jetzt theilt man, wo möglich, jeder Escadron, jeder reitenden Batterie und jeder Train-Compagnie ihr befonderes Schmiedefeuer zu, wogegen von den Feld-Fufsbatterien zwei auf ein Feuer angewiefen werden können. Zu jeder Escadron- etc. Schmiede gehört ein Raum für Kohlen und ein folcher für Eifen. Wenn die Befchlaghalle einen auf allen Seiten gefchloffenen Raum bildet, braucht der Schmiederaum von ihr nicht getrennt zu werden.

Eine Vereinigung mehrerer Hufbefchlagfchmieden (1878 erbaut) zeigt Fig. 454.

Fig. 454.

8.0

8.0

84,30

2.0

2.0

.9,15.

¹/soo n. Gr.

r~i    r~i    r~i    “i ri

Rejitsjclnile.j l.ïscaJrJ,L8jEscaac|3.Tlscaar^j|4ïiscaar.i5.'Escaaii jlRgserve

Làin    WÊmmk

K.

4,40....JJ Komen U........4,40.

Kolilen

.4,40...JJ K.

E.

Eilssn

ïilSED

E.

32,0'

.4.40....^b e s cMag scTn^jeffl^ -2.8aX........5,79......“IJ i

Eilsen

J.ATjtîi. PT*

.....4,40.. | r .. 4.4U.

2.Ałtti. I K' 0 Train

Hufbefchlagfchmieden für Cavallerie, Artillerie, Train und Reitfchule bei Dresden.

[]

€0 TI

a.o

a.o

U.

...21,25

Die Anflalt ifl auf der Grenze errichtet, längs deren die Cafernements eines Cavallerie-Regimentes, eines Train-Bataillons und eines Artillerie-Regimentes zufammenftofsen. Das gröfsere, im Mittel 33 m lange und 11 m tiefe Gebäude enthält 4 Schmiedewerkflätten mit 8 Feuern, von welch letzteren 6 den fünf Schwadronen und der Reitanftalt zugetheilt find, während 2 Feuerftellen als Referve dienen. Das Gebäude hat ein Pultdach ; die Höhe der Stirnmauer an der Seite der Schmieden (6,20m") geftattete, zwei Reihen Fenfter über einander anzubringen. Die Fachwerkwand , welche auf der entgegengefetzten Seite die Befchlaghalle abfchliefst, ifl 3,is m hoch und hat neben 4 Eingängen 6 Fenfter, die rechte Giebelmauer

c) Befonderheiten der Conftruction.

472.

Wände,

Decken,

Fufsböden

etc.

SOI

Fig- 455-

deren zwei. Endlich vervollftändigen 4 grofse Deckenlichter in der Dachfläche die Erleuchtung des inneren Raumes. So weit diefer als Befchlaghalle dient, hat er Bohlenfufsboden ; im Uebrigen ift er gepflaftert. Das kleinere Schmiedegebäude hat gleiche Einrichtungen. In dem Winkel zwilchen beiden Schmieden liegt ein kleines Befchlag-Schulgebäude.

Für öfterreichifche Verhält-niffe wird gefordert, dafs ein *

Schmiederaum, in welchem nur eine Effe aufzuftellen ift, 25 bis 30 <lm Grundfläche habe und dafs letztere für jede weiter zu errichtende Effe um 16 bis 18 wachfe. Auf je 50 Pferde foll ein Befchlagftand, 3,80m breit und 4,75 m tief, gerechnet werden.

Fig. 455 ftellt eine öfterreichifche Hufbefchlagfchmiede ⁴⁹⁸) dar. Die Elemente einer folchen laffen fleh natürlicher Weife auf mannigfache Art zufammenftellen. Skizzen von Hufbefchlagfchmieden find ferner enthalten in Fig. 453 u. 501.

B es i 11 a g -S

t ä n d e Hat

V-......

..5.82

Base

fcy

"H

Mat

S cJijniederaum

10 98765*321 0

[5 Hat

B e s c li

] a 9-S

6.90......

36,76.

1.500

■s

20"*

Oefterreichifche Hufbefchlagfchmiede für 3 Escadronen⁴⁹⁸). Arch. : v. Gruber.

Die Cafernen find in der Regel maffiv zu bauen. Bis vor Kurzem bediente man fleh hierbei nur der natürlichen und kiinftlichen Steine : in neuerer Zeit aber

kommt auch Eifen in Verbindung mit Backftein, unter gänzlicher Verdrängung des Holzes, mehr und mehr zur Verwendung, und zwar als Eifen-Fachwerkbau (flehe unter 5) oder als eigenthümliche, gewölbartige Conftructionen zwifchen Eifenrippen (flehe unter 4).

In Holz-Fach werkbau werden oft folche Cafernen-Anlagen ausgeführt, die nur während einiger Wochen oder Monate im Jahre benutzt werden (Barackenlager), aufserdem auch Nebengebäude ftändiger Cafernen.

Als blofse Holzbauten endlich ftellt man jetzt nur noch proviforifche Unterkünfte her.

Bei Gründung und Unterkellerung der Cafernen müffen die gefundheitlichen Anforderungen volle Berückfichtigung finden. Wenn ein Keller- oder Sockelgefchofs nur gewöhnliche Aufbewahrungsräume enthält, fo genügt eine lichte Höhe (bis zum Gewölbekappenfcheitel) von 2,50 m. Sind dagegen Küchen, Speifefäle, Werkftätten, Putzräume etc. hierher verlegt, fo mufs das Gefchofs in den betreffenden Theilen wenigftens 3m im Lichten hoch fein.

Ift die Unterkellerung eines Cafernen-Wohngebäudes nicht möglich oder wird fle unterlaßen, weil man für das Kellergefchofs keine Verwendung haben würde (wie bei Cafernements, die durchwegs aus erdgefchoffigen Häufern beftehen), fo mufs doch die Oberfläche des Bauplatzes undurchläffig für die Grundluft gemacht werden, und der Fufsböden des Erdgefchoffes ift wenigftens 50 cm über Strafsen- oder Hofplanum zu heben.

. Zwifchendecken und P"ufsböden mehrgefchoffiger Cafernen-Wohngebäude erhalten noch zumeift die bei bürgerlichen Wohngebäuden ortsübliche Construction, obgleich diefelbe nicht feiten fehr mangelhaft ift. Insbefondere Stellen die Einfchub-decken mit ihrem Füllmaterial eine Sehr beträchtliche MaSSe poröfer Stofife dar, ganz geeignet, die gasförmigen Verunreinigungen der Luft aufzunehmen und feft zu halten und fo nach und nach zu einem Hauptherde der Luftverderbnifs zu werden. Be-fonders gefahrbringend können folche Decken werden, wenn fie einen oft und mit grofsen Waffermengen gefcheuerten, undichten Fufsboden tragen. Wo das Klima alfo Dielenfufsböden verlangt, Sollten diefelben nur aus hartem, vollkommen trockenen Holze und völlig dicht hergeftellt und mit Leinöl getränkt werden ; letzteres hauptsächlich, damit die Reinigung durch Feuchtaufwifchen erfolgen kann und das öftere Scheuern vermieden wird. Die beften Decken für Mannfchafts-Wohngebäude würden aus Wellblech auf eifernen Trägern oder aus flachen Kappen von Hohlziegeln zwifchen Solchen Trägern gebildet werden.

473-

Heizung

und

Lüftung.

Von den bisher erwähnten Cafernen-Räumen müffen in unferem Klima Wohnzimmer, Speife- und Unterrichtsfäle, Geschäftszimmer, Werkstätten und WaSch-Locale heizbar fein. Auch die Schlaffäle Stattet man gegenwärtig gern mit Heizanlagen aus, Stellt aber an letztere geringere Ansprüche, als bei der Zimmerheizung, indem es genügt, den SchlafSaal bei Strenger Kälte auf etwa 12,5 Grad C. erwärmen zu können.

Die Heizung erfolgte in den deutschen Cafernen früher ausfchliefslich durch thönerne oder eiferne Oefen; Vorkehrungen für regelmäfsigen Luftwechsel zu treffen, ward nicht für nothwendig erachtet ; man hielt die zufällige und natürliche Lüftung für ausreichend. Eine Schwache Befferung diefer Zuftände trat erft ein, als man die von aufsen zu beschickenden Oefen durch Solche, die vom Zimmer aus bedient werden, erfetzte.

Die noch gegenwärtig geltenden preufsifchen Vorschriften über Cafernenbau Stellen als Regel die Ofenheizung hin, verbieten indefs die Central- oder Sammelheizung nicht geradezu, Sondern fordern nur für jede beabsichtigte Einführung einer Solchen die befondere Genehmigung des Kriegsminifteriums.

Wenn man fleh gegenwärtig bei Neubauten, wegen Billigkeit der erften Anlage oder aus anderen Gründen, für Ofenheizung entscheidet, fo wähle man unter den neueren befferen Conftructionen diejenigen mit möglichst einfacher Bedienung. Für gröfsere Zimmer dürften Regulir - Mantelöfen, denen frifche Luft von aufsen zugeführt wird, die aber auch das Heizen mit Umlauf (als Anheizen, in Abwesenheit der Bewohner) geftatten, die zweckmäfsigften fein.

Für öfterreichifche CaSernen wird, bei Annahme einer Ofenheizung, ebenfalls empfohlen, den Stuben für mehr als io Mann Ventilations-Mantelöfen zu geben.

England hat den allgemein üblichen Kamin auch für die Cafernen beibehalten, jedoch in der von Douglas-Dalton angegebenen Construction eines Lüftungs-Kamins⁴⁹⁹).

Sammelheizungen hielt man früher im Cafernenbau für unanwendbar oder doch unvortheilhaft. Man warf ihnen ungleichmäfsige Vertheilung und Schwere Regelbarkeit der Wärme, Complicirtheit der Einrichtungen, Koftfpieligkeit der Anlage und Unterhaltüng, Vermehrung der Feuersgefahr etc. vor. Nachdem jedoch die Fort-Schritte der Technik diefe Ausstellungen mehr und mehr entkräftet haben, finden in den Cafernen auch Sammelheiz-Anlagen allmählich Eingang, und zwar vorzugsweife

4") Siehe hierüber : Cheminée ventilatrice deflinée aux cafernes. Syft'eme Douglas-Dalton. Nouv. annales de la confl. 1876, S. 80.

503

in der Form der Feuerluftheizung, die fich durch die Billigkeit der erften Anlage und der Unterhaltung, fo wie des Betriebes empfiehlt und dabei den Anfprtichen der Hygiene an eine gute Heizmethode wohl nachkommen kann.

Da bekanntlich nur die unmittelbar über den Luftheizöfen gelegenen Räume gut und zuverläffig erwärmt werden können, das Verziehen der Heizcanäle in wagrechtem Sinne aber fchlechte Refultate giebt, fo erfordert allerdings ein gröfseres Cafernen-Gebäude auch eine gröfsere Zahl folcher Oefen. Eine Infanterie-Regiments-Caferne z. B. des Dresdener Typus (fiehe Fig. 489 bis 491) verlangt 18 Luftheizungsöfen verfchiedener Grofse; die Regiments-Caferne zu Zwickau (fiehe Fig. 494) hat deren 15.

Auch das Syftem der Warmwafferheizung hat, ungeachtet der hohen Anlage-koften, die es verurfacht, doch in mehreren Cafernen Anwendung gefunden; fo in einer Regiments-Caferne zu Dresden (1870), in einer Caferne für 2 Bataillone zu Chemnitz (1873), in einer Caferne für 3 Escadronen zu Ofchatz (1872) etc.

Die Lüftungs-Anlagen der Wohn- und. Schlafräume gewöhnlicher Cafernen be-fchränken fich auf Luft-Zuführungs- und -Abführungswege. Die Lüftung felbft findet nur ftatt, wenn durch Temperaturunterfchied ein Auftrieb erzeugt wird oder durch Einwirkung des Windes.

In Vertheidigungs-Cafernen dagegen, denen man zumeift eine Conftruction geben mufs, die jene einfachfte Form künftlicher Lüftung unmöglich macht und die auch die natürliche Lüftung auf das äufserfte befchränkt, kann künftliche Saug- oder Druck-Lüftung unentbehrlich werden ; daffelbe gilt von Cafernen unter heifsen Himmels-ftrichen ⁵⁰⁰).

Endlich wäre die verftärkte künftliche Lüftung angezeigt, wenn fich grofse Küchen in den unterften Gefchoffen hoher Gebäude befinden, da der Bewohner und Gebäude fchädigende dichte Wrafen, der fich hier entwickelt, durch Temperaturunterfchied allein nicht bewältigt werden kann.

Morin verlangt für den Soldaten in der Caferne ftündlich die Zufuhr von 30 cbm frifcher Luft während des Tages und von 40 bis 50 cbm während der Nacht. Der letzteren Forderung wird ohne Saugfchlote oder mechanifche Einrichtungen fchwerlich entfprochen werden können. Gegenwärtig hält man allerdings die Betriebskoften, die folche Hilfsmittel erheifchen, noch für unerfchwinglich. Der Koftenpunkt darf aber in diefer Lebensfrage nicht die letzte Entfcheidung bringen ; er würde übrigens nicht fo fchwer in das Gewicht fallen, wenn (das Vorhandenfein befonderer Speife-fäle, Wafch- und Putzräume vorausgefetzt) die Trennung der Wohnräume von den Schlafräumen durchgeführt wäre und die verftärkte künftliche Lüftung auf letztere befchränkt würde.

In den Wohnzimmern könnte man fich unbedenklich mit dem jetzt üblichen Syfteme der blofsen Zu- und Abluft-Canäle begnügen, da die Bewohner in den Tagesftunden faft nie vollzählig und längere Zeit anwefend find.

Für die neueren öfterreichifchen Cafernen wird verlangt, dafs bei einem Temperaturunterfchied von 5 Grad C. in eingefchoffigen Gebäuden ein ftündlicher Luftwechfel von mindeftens 15 cbm, in mehrgefchoffigen von 20 cbm für jeden Kopf möglich fei.

474.

Waffer-

verforgung.

Der grofse Bedarf an Trink- und Nutzwaffer wird in den Cafernen auf die verfchiedenfte Art gedeckt: entweder durch eine gröfsere Anzahl kleiner Brunnen mit Pumpen für Handbetrieb oder aus einem grofsen Tiefbrunnen, deffen Waffer

⁵0° Siehe: The ventilation of barracks. Building news 1863, S. 683.

33274 Mark oder auf den Kopf der militärifchen Belegung 20,17 Mark,

11,95

475-

Gas

beleuchtung.

476.

Gemeinfame

Grundlagen.

gewöhnlich durch Maschinen in verfchiedene Vertheilungsbehälter gehoben wird, oder durch Anfchlufs an eine ftädtifche Druckwafferleitung. Zuweilen mufs eine Caferne auch ihre eigene Quellwafferleitung erhalten. Auch in den beiden letzteren Fällen fucht man, wenn irgend möglich, durch Anlage einiger Brunnen auf dem Cafernen-Areal felbft eine Referve für den Fall einer Unterbrechung der Quellenleitung fich zu verfchafifen. Wenn die Umftände es geftatten, benutzt man noch nebenbei die atmofphärifchen Niederfchläge zum Spülen der Entwäfferungs-Canäle, der Aborte etc.

Der tägliche Wafferbedarf für jeden Cafernenbewohner ift auf wenigftens 35 bis 40¹ anzunehmen; bei Schwemmaborten und Piffoir-Spülung fteigert fich der Bedarf auf wenigftens 60¹ 501).

Wenn bei gewöhnlichem Wirthfchaftsbetriebe der tägliche Wafferbedarf für ein Pferd 50¹ beträgt, fo reicht man damit in Cafernen nicht aus, da hier viel beträchtlichere Mengen Spülwaffer aufgewendet werden miiffen; man wird auf einen Verbrauch von 75¹ zu rechnen haben.

Wird bei Artillerie und Train das zur Reinigung von Gefchützen und Wagen erforderliche Waffer demjenigen für die Pferde zugefchlagen, fo kommt man für die genannten Truppengattungen für jedes Pferd auf 120¹ täglich.

Jede Caferne mufs reichlich mit Feuerhähnen und Löfchgeräthen ausgeftattet fein ; ferner ift es zweckmäfsig, die Montirungs-Kammern (Magazine) aufserdem noch mit einem Syfteme kupferner Spritzrohre zu verfehen, die man in Thätigkeit fetzen kann, auch wenn das Betreten des Kammerraumes nicht mehr möglich ift.

Zur Beurtheilung der Kolten, welche die Wafferverforgungs-Einrichtungen einer Caferne verurfachen, kann als Anhalt dienen, dafs diefelben betrugen bei

einer Jäger-Bataillons-Caferne zu Dresden (1882): 15864 Mark oder auf den Kopf der militärifchen Belegung 35,25 Mark;

bei einer Infanterie-Regiments-Caferne in Zwickau (1884) :

für die Hausleitung.....

» eine 3200 m lange Leitung aus dem Quellgebiete bis zur Caferne 19723    »

zufammen 52997 Mark oder auf den Kopf der militärifchen Belegung 32,12 Mark. Die Gasbeleuchtung wird in deutfchen Cafernen gewöhnlich auf Treppen und Gänge, Küchen und Speifefäle, Wafch- und Putzräume und Aborte befchränkt.

Bezüglich der Einzelheiten über Heizung, Lüftung, Wafferverforgung und Gasbeleuchtung möge auf Theil III, Band 4 diefes »Handbuches« verwiefen werden.

d) Syfteme und Typen des Cafernenbaues.

Die Grundfätze, nach welchen die im vorigen Abfchnitte betrachteten Einzelräume und fonftigen Elemente zu vollftändigen Cafernen verbunden werden, find einestheils in der Verfchiedenheit der Waffengattungen, fo wie der Stärke und Einteilung der Truppenkörper begründet, anderenteils diefelben, welche bei Erbauung menfchlicher Wohnungen, namentlich der Maffenwohnungen überhaupt befolgt werden müffen. Erftere werden bei Befprechung der verfchiedenen Waffengattungs-Cafernen fich bemerkbar machen. Letztere find zwar als bekannt vorauszufetzen; da fie aber bei Cafernen ftärker, als bei Privatbauten in das Gewicht fallen, fo fei geftattet, auf die wichtigften Punkte kurz einzugehen.

501) In den Dresdner Infanterie-Regiments-Cafernen, die eigene Schlacht-Anftalten haben, auch einige Offizierspferde ftändig beherbergen, ftellt fich ein durchfchnittlicher Wafferverbrauch von 75 1 für den Kopf und den Tag heraus.

Gute Luft und gutes Waffer in reichlicher Menge find die erften Bedürfniffe jeder Caferne. Bei der felbftverftändlichen Bedingung, dafs der Baugrund in tech-nifcher und gefundheitlicher Beziehung ein entfprechender fei ⁵⁰²), lind fonach die geeignetften Bauplätze für Cafernen aufserhalb des Bereiches von Städten, entfernt von Fabriken, Begräbnifsplätzen, fumpfigen Stellen etc. zu fuchen. Müffen aus rein militärifchen Gründen die Cafernen in der Nähe einer Stadt bleiben, fo füllten fie doch nur am Umfange derfelben liegen, und es mufs Vorforge getroffen werden, dafs auch beim Anwachfen der Stadt zwifchen den Häufermaffen der letzteren und den Cafernen-Gebäuden ein freier, unbebauter, nur als Park, Garten oder Feld benutzter Raum — als Sanirungsgürtel — erhalten bleibe.

Im Allgemeinen ift ferner eine erhöhte Lage des Bauplatzes jeder anderen vorzuziehen. Wenn derfelbe dabei gegen die Wetterfeite durch die Geftaltung des Terrains oder durch Cultur (Hochwald u. dergl.) einigermafsen gedeckt ift, fo kann dies nur erwiinfcht fein.

Hat man fich durch die Wahl des Bauplatzes die gefundheitlichen Vorzüge fo viel als möglich gefichert, fo gilt es, diefelben durch die Bebauung nicht wieder zu vernichten.

Bei Geftaltung des Grundriffes und bei der gegenfeitigen Stellung der Baulichkeiten wird alfo zu beachten fein, dafs wenigftens jeder Wohnraum dem unmittelbaren Sonnenlichte zugänglich ift, dafs nirgends Luft ftill flehen kann und dafs die herrfchende Windrichtung nicht von Ställen und Reitbahnen, Küchengebäuden, Schmieden, Aborten etc. nach den Wohngebäuden hin ftreicht.

Um den erftgenannten Anforderungen möglichft zu genügen, foll der Abftand der Baulichkeiten von einander mindeftens der doppelten Höhe, beffer aber der drei-bis vierfachen Höhe des höheren Objectes gleich kommen. Es foll ferner die Bildung gefchloffener Höfe vermieden werden. Wo aber ohne einen gefchloffenen Umzug nicht auszukommen wäre, möchte diefer wenigftens an den Ecken oder fonft geeigneten Punkten zu unterbrechen, fo wie dafür Sorge zu tragen fein, dafs ftrecken-weife möglichft niedrige Gebäude eingefchaltet werden.

Vielgefchoffige Wohngebäude müffen fich im Laufe der Zeit minder gefund-heitszuträglich erweifen, als Gebäude mit wenigen bewohnten Gefchoffen. Die vorzugsweife Erbauung von Häufern der letztgenannten Art und die möglichft weit gehende Vertheilung der Menfchenmaffen über eine grofse Grundfläche, fo weit dies mit den dienftlichen Anforderungen vereinbar ift, erfcheint daher als ftrebenswerthes Ziel. Hierbei kommt die relative Gröfse des Bauplatzes in Frage. Wenn man auf jeden Cafernenbewohner 50 <lm Grundfläche gewähren könnte, wie Tollet fordert, fo würde dies dem Gefundheitszuftande der Truppe fehr förderlich fein. Die Dresdener Cafernen gehen allerdings noch über diefes Mafs hinaus ; allein in der Mehrzahl der Fälle mufs man fich, wegen Koftbarkeit des Grundes und Bodens, mit viel weniger begnügen, und es ift auch 25 qm Cafernen-Areal auf i Mann noch kein ungünftiges Verhältnifs.

i) Aeltere Formen des Cafernenbaues.

477-

Ael teile Cafernen.

Wenn nun auch — wie aus Vorftehendem zu entnehmen ift — über die Grund-fätze für den Cafernenbau gegenwärtig Klarheit und ziemliche Uebereinftimmung herrfcht, fo gehört doch die bewufste Anwendung diefer Grundfätze nur der neueren

502) Siehe Theil III, Bd. i diefes »Handbuches« (Abth. II, Abfchn. i, Kap. i: Baugrund).

478.

Vauban' s Typus.

Zeit an, weil die Gefundheitswiffenfchaft ihre Forderungen erft in den letzten Jahrzehnten beftimmter und zahlenmäfsig formulirt hat; auch bethätigen fich jene Prin-cipien in der Baupraxis auf fehr verfchiedene Weife und bringen verfchiedene Cafernen-Syfteme und -Typen hervor. Ein Blick auf die gefchichtliche Entwickelung derfelben wird die Würdigung des Cafernenbaues unterer Tage erleichtern.

Die erften rationellen Cafernenbauten der Neuzeit finden fich in Frankreich. Sie waren lange Zeit die Vorbilder für die meiften Staaten Europas; doch hat

Frankreich den Vorfprung, den es noch Anfangs unteres Jahrhundertes im Cafernen-bauwefen vor anderen Staaten behauptete, durch Fefthalten an Veraltetem unverkennbar verloren, und erft die Arbeiten Tollet'§ (feit 1873) bezeichnen einen wirklichen Fortfehritt und verdienen die all-gemeinfte Beachtung.

Die erften franzöfifchen Cafernen — Ende des XVI. und Anfangs des XVII. Jahrhundertes — waren die denkbar einfachften Gebäude. Ein Bild hiervon giebt der in Fig. 456 dargeftellte Grundrifs der ehemaligen Caferne Petite Madeleine zu Lille ⁵⁰³). Die Stuben des Erdgefchoffes waren unmittelbar von der Strafse aus zugänglich; zwifchen je zweien derfelben führte eine fchmale, Heile Treppe zu zwei Stuben des Obergefchoffes. Das Ganze krönte gewöhnlich ein hohes Dach, welches Speicherräume barg.

Aehnlich waren die Anfänge des Cafernenbaues in anderen Ländern. Manches

Fig. 456.

TT

Caferne Petite Madeleine zu Lille ⁵⁰³).

Fig- 457-

pyL''IJ

JH, ją hl

MannfchaftsHuben der Citadelle zu Guernfey ⁵⁰⁴).

Fig. 458.

Infanterie-Caferne zu Brighton ⁵⁰⁴), ca. 1/500 n. Gr.

folche primitive Bauwerk ift bis auf untere Tage gekommen.

So Heilt Fig. 457 zwei Cafernenfluben des Forts George in Guernfey'⁰⁴) dar, die noch im Jahre 1861 in Benutzung waren, obgleich fie, bei einer Belegung mit 8 Mann, nur 9,8 ct>m Luftraum einem Jeden gewährten. Eine Aenderung, aber keine Verbefferung war es, dafs man den Raum für die Treppe zwei benachbarten Zimmern abgewann, wie

Fig. 459-

ISJ

CT_j

IS3

□ES3

Hpi

Fig. 458 ⁵⁰⁴) zeigt, welche ausfxeht — es iH dies mit Recht gefagt worden — als ob man die Treppen Anfangs vergeffen hätte.

Bei gröfseren Anlagen wurden zwei Reihen von

Räumen mit den Rückmauern gegen einander gelehnt, wie in der aus Louis XIII. Zeit (1614—43) Rammenden Caferne zu Havre (Fig. 459 ⁵⁰³), in welcher zugleich die falfche Raum-Oekonomie bezüglich der Treppenhäufer auf das äufserfte gefteigert ift.

Vauban, der grofse Reformator des Feftungskrieges, wandte gleichfalls den Cafernen feine Aufmerkfamkeit zu und wurde auch auf diefem Gebiete, für Frank-

(><a

C^l

isi

r--.

r--j

CS3

EP

Infanterie-Caferne zu Havre ⁵⁰³). ¹/500 n. Gr.

503) Nach: Revue gin. d’dreh. 1867, PI. 9—10. 5M) Nach: Building news 1861, S. 687 u. ff.

507

reich unbedingt, für die übrigen Militärmächte mehr oder weniger, zur Autorität. Er ftellte nicht fowohl durchaus Neues hin, verbefferte vielmehr nur die Vorgefundenen Anordnungen und führte fie auf fefte Grundfätze zurück.

Vauban verwirft alle längeren Gänge in Cafernen-Gebäuden, empfiehlt dagegen, zahlreiche Treppen anzulegen und die Stuben unmittelbar von den Treppenvorplätzen aus zugänglich zu machen ; und zwar verlangt er diefe Einrichtungen fowohl im Intereffe des Dienftes, als auch in demjenigen der Gebäudeunterhaltung. Ferner entfchied fich Vauban dafür, die Truppen beim Caferniren nach den kleinften felb-ftändigen Unterabtheilungen (den Compagnien) ftreng zu trennen — eine Mafsregel, deren Zweckmafsigkeit ganz unanfechtbar ift.

Die Anwendung diefer Grundfätze erzeugte den fog. Vauban fchen Cafernen-

Typus.

Fig. 460.

Seine Cafernen find einreihige oder (öfter) doppelreihige Gebäude, wie Fig. 460, welche auf je zwei Zimmer des Erdgefchoffes eine einläufige Treppe bekommen. Bei doppelreihigen Gebäuden entliehen fonach Treppenhäufer mit zwei getrennten Treppen, die auf jeder Gebäudefront einen Eingang be-fitzen. Jede Treppe führt in jedem der beiden Obergefchoffe zu zwei Zimmern,. wurde alfo, da jedes Zimmer 12 Mann aufnahm, von 48 Mann begangen; auf je 72 Mann (der damaligen Stärke einer Compagnie) aber kam eine Treppe.

nach vorhandenen

Die Vauban' fchen Cafernen - Stuben haben

Originalplänen — eine gleich bleibende Tiefe von 5,85 m ; die Breite, welche Anfangs nur 5,70 m bis 6,00 m betrug, wurde fpäter auf 7,i5m ver-gröfsert. Da nun die mittlere Flöhe der Räume im Erdgefchofs 4,oom, im I. Obergefchofs 3,57m, im II. Obergefchofs 8,14m war, fo entfielen auf jeden Mann günftigften Falles 13,9 cbm, ungünftigflen Falles aber nur

8,7 ct>m Luftraum. Allerdings, wenn die Annahme, die man machte, »dafs ftets der dritte Mann im Dienfte abwefend fei

zutraf (weshalb die 12 Mann auch nur 4 Doppelbetten hatten), fo erhöhte fich die Luftmenge in jenem Falle auf fall 21 cbm, in diefem auf 13 cbm. Nebenräume gab es in Vauban’s Cafernen nicht, eben fo wenig Höfe. Die Cafernen öffneteft fich unmittelbar nach der Strafse, welche entlang jeder Front verlief.

Vauban’s Infanterie-Caferne.

Fig. 461.

Der Vauban fche Typus erfuhr im Laufe der Zeiten manche Verbefferung. In den doppelreihigen Gebäuden brach man der befferen Lüftung der Räume wegen durch die Längsfeheidemauern grofse Oeffnungen-, man erreichte .    |

dadurch allerdings in der Regel nur, dafs fich die ver-    ,    .I -L

dorbene Luft zweier Zimmer mit einander mifchte; endlich Infanterie-Caferne zu Bury ⁵⁰⁴), befeitigte man diefe Mittelmauer gänzlich. Gleichzeitig erbaute man anftatt der zwei fchmalen, Heilen Treppen nur eine Treppe, der man wenigftens eine gröfsere Breite gab.

nungen.

mäfsig von einander; auch find letztere felbft, da fie Fenfter an zwei Seiten haben, ziemlich gut zu lüften.

Die Caferne zu Bury (in England, Fig. 461 ⁵⁰⁴) zeigt u. a. diefe wefentlich befferen Anord-Der lebhafte Luftzug, welcher fich in den Treppenhäufern einftellt, ifolirt die Zimmer zweck -

Eines der Fenfter geht allerdings durch den hölzernen Verfchlag u Unteroffiziers flehen, für das übrige Zimmer wieder verloren.

hinter welchem Bett und Tifch des

479-

Anwendung

auf

Die Uebertragung des für Fufstruppen berechneten Vauban fchen Typus auf Cavallerie- Cafernen begegnete manchen Schwierigkeiten, weil man daran feft hielt, Mannfchafts-Wohnungen und Pferdeftälle in einem und demfelben Gebäude und in Cavallerie-möglichft enger Verbindung mit einander herzuftellen, obwohl eine gute Anordnung dem Pferde wenigftens das Doppelte der Grundfläche im Stalle zutheilen mufs, welche fein Reiter im Obergefchofs beanfprucht.

Zunächft ordnete man im Erdgefchofs fenkrecht zur Längenrichtung des Gebäudes gerichtete Quer-ftallungen an, denen man die Breite der darüber zu legenden Mannfchaftszimmer (6,50m) gab. Später vergröfserte man diefe Abmeffung auf 7,som, dann auf 8,40 bis 9,00 m. Indem man zweiläufige Treppen, die nur die Hälfte der Gebäudetiefe beanfpruchten, einbaute, erübrigte man der Treppe gegenüber im Erdgefchofs eine Futterkammer, im Obergefchofs eine kleine Unteroffiziers-Stube. Fig. 462 u. 463 ⁵⁰³) zeigen die in folcher Weife angeordnete Cavallerie-Caferne Chambieres zu Metz.

Fig. 462.

fflggg®

rz

tpii

cul

(UJ

jugB&u

IS3*r><]

■: • - :

r><iHm

LU

LU

LUJ

ru

nr.']

ir-:]

LU

LU

r_: :

ru

lu

r- :

LU

Ober-

gefchofs.

; ■- ;

LUBLU

snu

ujHlu

LU

:u

LU

LU

Œ7.

UD

PU

'UJ

-o

la

Fig. 463.

il

-0

U"f'T I il! I TtŁ

fin il m n rrî n I l Hn

•H'

o-

miiliłri

'fu

nmm

K".

Erd-

gefchofs.

Cavallerie-Caferne Chambieres zu Metz⁵⁰³).

1:500

40 987654321 0

10

15

20«»

Fig. 464.

LU

ruj

r-.z

Ober

gefchofs.

Fig. 465.

Ü-LjJ

Erd-

gefchofs.

Cavallerie-Caferne St. Gilles zu Abbeville ⁵⁰³).

Trotz aller verfuchten Verbefferungen blieben diefe Ca’fernen, namentlich die Ställe, noch immer mit wefentlichen Mängeln behaftet. In den Ställen waren Licht und Wärme fehr ungleich vertheilt; die Lüftung war nur unvollkommen zu bewerkftelligen. Da eine fehr enge Aufhellung der Pferde hinzukam — die erften Pferdeflände hatten kaum 97cm Breite — fo war der Gefundheitszuftand zuweilen ein fehr fchlechter. Endlich erfchwerte die grofse Anzahl kleiner Stallungen die dienftliche Aufficht.

Um diefen Uebelftänden thunlichft abzuhelfen, ging man fpäter zur Längsreihenftallung über. Fig. 464 u. 465 ⁵⁰³) zeigen, wie diefe in einer Cavallerie-Caferne zu Abbeville (1784) zur Ausführung kam. Zwei einfache Längsreihenftallungen find zu einem Gebäude vereinigt ; die Treppenhausaxen find 35,6 m von einander entfernt; die einfache Stallbreite ift 4,60 m, die Stallhöhe 5,3om; zwifchen die lang geftreckten Mannfchaftsftuben des Obergefchoffes find kleine Unteroffiziers-Stuben eingefchaltet.

Bis gegen die Mitte des XVIII. Jahrhundertes blieb man in Frankreich dem Faubari ichen Typus im Wefentlichen treu. Dann aber brach man nicht blofs mit der bis dahin beliebten Ausführung — was durchaus berechtigt war, da diefe künft-

480.

Mittel-

Corridor-

Cafernen.

fi

CmllCm C<1

Cmicm Cd

rm

cm

Cm ESsM

„_ISI E53B K Ü -!£■[><] Cm

c li e n

r;n

cm

cm

cml

^ cm cm cm

®O0

cm cm

Fig. 466.

Erd-

gefchofs.

cm cm cm cm cm cmJ cm cm cm cm

Unter-

cm

cm

[mi

cm cm

cm cm

cm cm

cm cm

ti- Iniere

Infanterie-Caferne zu Nancy ⁵⁰³). 1:500

10 987654321 0

10

15

20™

Fig. 467.

0 fficiere

(T:

0 f finier b

c<f r -c

i- jicm

cmicm

cmicm

cmic m

c. 1 mi

cmicm

K tl c 3i e ©

cm

cm

cm

II

Unter-

f-

f=l

cmicm

cmiLim

cm cmicm cm cmicm

[ZD

cmicm

CSill^] cm cmicm

cmicm

cmif m

cccii m

Küche

(D(D©

meiern

Infanterie-Caferne zu Courbevoie. — Erdgefchofs ⁵⁰³).

IJJO

F-,

L

il

|ii

cs

Icmcm

ci er

lerifch, wie conftructiv auf fehr niedriger Stufe verharrt hatte — fondern mit dem ganzen Syfteme, um zu einem viel unvollkommeneren überzugehen.

Zunächft verbefferte man die”Treppen, über welche allgemein Klage geführt wurde. Um den vermehrten Aufwand aber, welchen der Bau befferer Treppen verurfachte, wieder einzubringen, verminderte man die Anzahl derfelben. Man fchaltete alfo zwifchen zwei Treppenhäufer eine gröfsere Zahl Zimmer, unter Fortfall der Mittelmauer, ein. Damit nun aber der Verkehr nicht unmittelbar durch alle Wohnräume hindurch

-Î0 J

fi -

5io

481.

Cafernen

nach

fpanifcher

Art.

482.

Weitere

Entwickelung

in

Frankreich.

erfolgen follte, trennte man in der Mitte derfelben Anfangs durch Bretterwände, fpäter durch Mittelmauern einen Gang ab.

Damit war der Typus der Mittel-Corridor-Caferne, der fchlechtefte von allen, aufgeftellt. Trotz feiner Mängel in gefundheitlicher Hinficht fand er, der Billigkeit des Baues wegen, die weitefte Verbreitung.

Fig. 467⁵⁰³) ftellt eine der früheften Bauten diefer Art, die Caferne zu Courbevoie (1756) dar, worin die zwifchen zwei Treppen gelegenen Strecken des Mittel-Corridors über 40m lang find. Beffere Ver-

hältniffe zeigt die Caferne zu Nancy (1764) in Fig. 466 ⁵⁰³), da hier die Treppen nur noch 30 m von einander entfernt find , auch die Breite des P Mittelganges, die im erften Beifpiel nur ca. 2 m I betrug, auf 2,92 m vermehrt worden ift.

I    Eine ausgefucht mangelhafte Anordnung ift in

s einer Caferne des Schloffes Edinburg (Fig. 468⁵⁰⁴) J    verkörpert. Der dunkle, ungelüftete Gang C

I    hat noch an beiden Enden Thüren, um das

I Mannfchafts-Revier von den Offiziers-Flügeln ab-fondern zu können.

Eine Verbefferung der Cafernen, die ungefähr gleichzeitig mit der Einführung der Mittel-Corridore war, ift die Zutheilung gröfserer Höfe, die gewöhnlich vor den Hauptgebäuden liegen und auf welchen kleine Nebengebäude verfchie-dener Beftimmung Platz finden.

Da nicht ausbleiben konnte, dafs alle Mängel langer Mittelgänge fich alsbald fühlbar machten, fo verfuchte man verfchiedene Anordnungen, welche, ohne eine Vermehrung der Treppen zu erheifchen, jene Mängel befeitigen follten.

Die bemerkenswerthefte diefer Neuerungen war die Erbauung von Cafernen nach fpanifcher Art, d. h. folcher, welche fich längs einer Front in allen Gefchoffen in Hallen oder Galerien öffneten. Aber diefe offenen Hallengänge bewährten fich felbft unter dem Klima Frankreichs nicht und wurden defshalb zumeift in gefchloffene Corridore verwandelt.

Man war auf diefe Weife zu Cafernen mit Seiten-Corridoren gelangt, fchenkte ihnen aber zunächft nur wenig Beachtung, und erft die neuere Zeit bildete diefen Typus weiter aus.

Das franzöfifche Kriegs - Minifterium wandte jetzt dem Cafernenbau erhöhte Aufmerkfamkeit zu. Es beauftragte zunächft den Director der Eortificationen zu Metz, Ramfault de Raulcour, mit Bearbeitung von Normal-Entwürfen nach gegebenen Directiven.

Fig. 468.

JFT

Caferne im Schlofs Edinburg r’⁰⁴). ⁴/t000 n. Gr.

A.    Lichtgräben.

B.    Mannfchafts-zimmer.

C.    Corridore.

D.    Offiziers-Wohnungen u. Speifefaal.

Die Vorfchläge Ramfaults kamen in der Hauptfache auf Cafernen mit Seiten-Corridoren und beträchtlichen Zimmertiefen hinaus; für die Ställe empfiehlt er die doppelte Längsreihenftellung ⁵⁰⁵).

Da fich die Arbeiten Ramfault s ungeteilten Beifalles nicht erfreuten, fo fchlug endlich im Jahre 1788 das Minifterium den viel verfprechenden Weg ein, eine öffentliche Wettbewerbung für Entwürfe zu Infanterie- und Cavallerie-Cafernen aus-zufchreiben, wobei es für den beften Entwurf jeder Cafernengattung 50 Louisd’ors ausfetzte.

Aus dem bezüglichen Programm geht hervor, dafs man vorzugsweife die zweireihigen Gebäude Vaubarifcher Art in das Auge gefafft hatte. Zwifchen je 4 Zimmern des Erdgefchoffes follten Doppel-

⁵⁰⁵) Siehe : Revue gén. d'arch. 1867, S. 13 u. ff.

5i i

treppen angelegt werden; jedes Zimmer füllte alfo unmittelbar vom Treppenraume aus zugänglich fein, dabei jedoch — um an Baukoften zu fparen — fo lang wie möglich gemacht werden. Zur Begünftigung der Lüftung erachtete man für zweckmäfsig, in den Längsfeheidemauern grofse, mit {teilbaren Holzläden verfchliefsbare Fentter anzubringen. Die Zimmer waren ungemein hoch (4,33 bis 4,54 m) anzunehmen. In denfelben füllten die zweimännigen Betten (von l,»o m Länge und 1,084 m Breite) mit Zwifchenräumen von 0,54 m aufgeftellt, zwifchen zwei Bettreihen aber 1,95 m Abftand innegehalten werden.

Für die Stallungen wurde feft gefetzt, dafs der einreihige Stall 4,22 bis 4,54 m Breite, der Doppel-ftall, mit dem Gange in der Mitte, aber 10,7 2 m Breite erhalten foll. Für vortheilhafter wurde aber die Stellung der Pferde mit den Köpfen gegen einander (nach Fig. 465) gehalten. Die Ställe waren zu wölben; es war ihnen 5,84 bis 6,50m Höhe zu geben. Unbegreiflich bleibt, dafs man die Breite eines Pferdeftandes auf l,o55m herabfetzen wollte, obgleich ein thierärztliches Gutachten fich für 1,30m als Minimum ausgefprochen und diefe Forderung wohl begründet hatte.

Die Revolution von 1789 verhinderte, dafs diefes Preisausfchreiben eine prak-tifche Folge hatte. In dem auf die Revolution folgenden kriegerifchen Vierteljahrhundert hatte aber keiner der europäifchen Militärftaaten viel Zeit und Geld zu Cafernenbauten übrig. Am wenigften gefchah vielleicht für die Friedens-Cafernen gerade in Frankreich, da hier dem Staate viele verlaffenen Schlöffer, aufgehobenen Klöfter etc. zur Cafernirung der Truppen zu Gebote ftanden. Allerdings wurde die Aufmerkfamkeit auf das Bedürfnifs der Feftungen an bombenficheren Cafernen hingelenkt; die Ausführungen blieben aber auch auf diefem Gebiete äufserft be-fchränkte (fiehe unter e).

Erft die mit 1815 beginnende längere Friedens-Periode förderte wieder in der Theorie und Praxis des Cafernenbaues mancherlei Neues zu Tage. Bemerkenswerth find vor Allem die eigenthümlichen Anordnungen, zu welchen man in Oefterreich gelangte. Auch hier bemühte man fich, wie in Frankreich, für die Cafernen der Fufstruppen und die der Reiterei ein gemeinfchaftliches Schema aufzu-ftellen ⁵⁰⁶). Fig. 469 veranfchaulicht das Syftem der Infanterie-Cafernen.

Die Soldaten wohnen und fchlafen, zu je 20 Mann, in »Gemeinzimmern« von 6,32 m Breite,

12,64 m Länge und 3,79 m Höhe, fo dafs alfo auf den Mann 15cbm Luftraum entfallen. Der an der Hoffeite vorliegende, offene Bogengang hat 2,845 m Breite. Zwifchen je 2 Gemeinzimmer ift eine Küche von 3,ir. bis 3,79 m Breite eingefchal-tet, von welcher aus auch die Zimmeröfen bedient werden. Da die Küche aber nicht die ganze Tiefe des Gebäudes beanfprucht, fo erübrigt man vor jeder Küche noch eine Stube (von 19 bis 23 Grundfläche) , die von einem der Gemeinzimmer aus zugänglich gemacht wird und in welcher einige höhere Unteroffiziere, früher »Prima-Planiften« genannt, wohnen.

Diefe vier Gemächer bilden nun eine Einheit, die fich in einer Caferne fo oft wiederholt,

M

als der Quotient —— angiebt, wenn M die An-40

zahl der unterzubringenden Mannfchaft bedeutet. Aelteres Syftem öfterreichifcher Infanterie-Cafernen ⁵⁰⁶).

483-

Aelterer

öfterreich.

Typus.

Fig. 469.

PriiST

0==--

i-

¹¹

^    T

-‘-5:-20    20 ha.l 20 Wagen-

stp: ss fjf=:

20

JL.™

j !j Sjj * ;j ¹¹ • 5 if. »

I44J

Il i!

if

ITT“

“? I

—¹

• ».

y -hSt t-”

'Ni“ H

I- “H

JJ

Mi

10

f. Fähnrichs-Wohnung. h. Hauptmanns-Wohnung. o. Oberlieutenants-Wohnung u. Unterlieutenants-Wohnung.

1:1000

20

30

ß.0

30»

⁵⁽>6) Siehe: Weiss von Schleusenburg, F. Lehrbuch der Baukunft zum Gebrauche der K. K. Ingenieur-Akademie. Auf höchften Befehl verfaßt. Wien 1820—32. (Neue Aufl. 1861.)

Auch alle übrigen Raumerforderniffe müffen lieh in den Rahmen diefer Einheit fügen. Die Treppenhäufer erhalten die Breite eines Gemeinzimmers, woraus fich die Breite eines Treppenlaufes zu 2,845 m, gleich der Gangbreite, ergiebt. Die Entfernung der Treppen von einander foll höchflens gegen 114 m (=60 Klaftern) betragen.

Die Pferdeflälle, Wagen-Remifen, Sattel- und Futterkammern der Offiziere erhalten die Abmeffungen von Gemein-, bezw. von Prima-Plana-Zimmern ; daffelbe gilt von den Räumen, welche die Cafernen-Verwaltung benöthigt, fo wie von den Arreft-Behältniffen, der Profofsen-Wohnung, den Montirung-Kammern, der Marketenderei etc.

Die Wohnungen der Offiziere werden, wo möglich, in einem der Gebäudeflügel vereinigt ; diefelben find — wie aus der Skizze erfichtlich — aufserordentlich geräumig.

Die Wafchküchen, im Erdgefchofs angeordnet, entftehen aus der Zufammenziehung eines Prima-Plana-Zimmers mit einer Mannfchaftsküche. Auf je iooo Mann wird eine folche Wafchküche gerechnet.

Die Aborte liegen im Hauptgebäude felbft ; fie follen von keinem Wohnraume weiter als höchflens 75 Schritt (= 30 Klafter = 57 m) entfernt fein. Die vier Ecken des Gebäudes werden als die für Aborte paffendften Lagen angefehen.

Die Infanterie-Caferne foll in der Regel nicht mehr als 2 Obergefchoffe haben. Erdgefchofs und I. Obergefchofs haben durchaus gewölbte Decken, und zwar böhmifche Kappen. Im II. Obergefchofs find nur die Gänge, Treppen, Gemeinküchen und Aborte zu wölben; die Zimmer follen Dübelbalken-Decken erhalten. Durch das Wölben kommt man auf eine Gefammtgefchofshöhe von 4,ii m-

¹

Nach: Gruber, F. Beifpiel für die Anlage einer Artillerie-Caferne etc. Wien 1880. Bl. 4.

Die Anordnung einer Cavallerie-Caferne, aus dem Jahre 1820 herrührend, geht aus Fig. 470 u. 471 hervor.

484.

Belmas'

Typus.

Hier haben die Pferdeftände 1,58 m Breite und 3,79 m Länge. Bei der doppelten Querreihenftellung von 8 Pferden jederfeits und 3,16 m Breite des Mittelganges erhält mithin ein »Gemeinftall« 10,75 m Breite

und 12,64 m Länge. Die Offizier's-Pferdeftälle find nur einreihig; die andere Hälfte nimmt Futter-und Sattelkammer ein. Jeder Stabsoffizier und Ritt-meifler hatte Anfpruch auf einen ganzen Stall, jeder Subaltern-Offizier auf die Hälfte eines folchen.

Fig. 470.

Erd

gefchofs.

Fig. 471.

=.§4*13 p,j,B ELt 13Lp

:    BrnPHl ■ ^

I I S.tłl]-|Beqmsiti

■i h » rn "ME

!^-r F I Testes!

frima-

üi

lii

fil

Die Befchlagfchmieden wurden, wenn fie nicht in gefonderten Gebäuden untergebracht werden konnten, wo möglich an das Ende eines Flügels verlegt.

Der Hoffeite entlang verläuft ein 2,53 m breiter Gang. Alle Räume find mit böhmifchen Kappen eingewölbt. Die Gurten der Stallgewölbe werden von zwei Reihen fteinerner Pfeiler von 63 cm Quer-fchnittsabmeffung getragen. Die Mittelgänge der Stallungen find mit Holzwürfeln zu pflaflern, die Aelteres Syflem öfterreichifcher Cavallerie-Cafernen⁵⁰⁶). pferdeftände dagegen zu »brücken«, d. h. mit 8 cm

Ober

gefchofs.

1:1000

10 8 6 4 2 0

H4H1H-I rf

U)

2°

30

10

50“

flarken, eichenen oder lärchenen Pfoften zu belegen, unter diefer Brücke aber mit einem Flachziegelpflafter, das nach der Mitte 5 cm Gefälle hat, zu verfehen.

Das Obergefchofs, die Wohnungen enthaltend, ift wie in den Infanterie-Cafernen eingetheilt ; die Zimmer mufften jedoch, durch die darunter liegenden Stallungen bedingt, auf 7,11 m Breite gebracht werden. Da diefelben ebenfalls nur 20 Mann (10 Doppelbetten) faffen, fo erhöht fich der Luftraum für jeden einzelnen auf 17 cbm.

Die Cavallerie-Caferne kann mit einem Obergefchofs alle ihre Raumbedürfniffe befriedigen. Selbfl wenn fämmtliche Offiziere des Regimentes Wohnungen in der Caferne erhalten müfften , würde man nur für einzelne architektonifch hervorzuhebende Theile ein II. Obergefchofs anzuordnen haben.

Bemerkenswerth ift, wie man bei diefen alt-öfterreichifchen Cafernen das gottesdienflliche Bedürfnifs befriedigen foll, wenn eine Kirche nicht zu Gebote fteht. Es wird in folchem Falle eine Capelle hergeftellt, eben grofs genug, um den Altar aufzunehmen, und fo gelegen, dafs man fie im ganzen Hofe und von den Gängen aus fehen kann. Ein erkerartiger Vorbau in der Mitte der kürzeren Hoffeite, im I. Obergefchofs gelegen (wie in Fig. 469 angedeutet), von drei Glaswänden umfchloffen, genügt am bellen diefen Anforderungen.

In Frankreich wandte fich nach dem Sturze des erften Kaiferreiches der

nur

Cafernenbau zunächft dem Vnubantchen Typus, den u. A. General Haxo (1820)

und Oberft Emy (1822) verbefferten, faft ausfchliefslich wieder zu. Bald jedoch fanden gewiffe Vorfchläge des Oberften Belmas (1823) in den mafsgebenden Kreifen fo entfchiedenen Beifall, dafs fich allmählich die gefammte Cafernenbau-Praxis nach ihnen richten muffte und fie nicht nur bis zum Ende des zweiten Kaiferreiches dem Cafernenbau ihren Stempel aufdrückten, fondern dafs fogar die grofse Mehrzahl der nach 1871 erbauten Cafernen — nicht eben zum Heile der franzöfifchen Armee — den Belmas fchen Typus zeigt.

Fig. 472.

Unterl

Off.

Fig- 473-

12

cs!

l/.Off

12

•UaterJ

.Offiz.

12

11

10

U.O.

u.o.

11

tu:

44 Mann.

¹ mm Pi ¹

1 iii iii j

iHM HMi

Genannter Ingenieur wollte nämlich die Annehmlichkeiten kleinerer Wohnftuben und die ökonomifchen Vortheile, welche der Bau recht grofser Zimmer bietet, dadurch vereinigen, dafs er zwifchen je zwei Treppenhäufern 4 grofse, durch die gan*ek_Gebäudetiefe reichende Zimmer anordnet, ein jedes derfelben aber wieder in zwei kleinere Zimmer, durch leichte Mittel wände zwifchen den deckenftützenden Säulen, zerlegt. Thatfächlich werden alfo 8 Zimmer gebildet, die zufammen 80 Mann, den damaligen Friedenshand einer Compagnie, aufnehmen können. Jedes Zimmer erhielt nur ein Fenfter; die Axenentfernung derfelben, von 6 bis 7 m, wurde gleich-mäfsig durchgeführt, fo dafs auch fehr geräumige Treppenhäufer entftanden. Die Treppen felbft find fcheinbar dreiarmige; doch ift der mittlere Treppenarm, der die doppelte Breite eines Seitenarmes, hat, durch ein Geländer in zwei Läufe getheilt, und die dreiarmige Treppe befteht fonach aus zwei neben einander gehellten zweiläufigen Treppen.

! [Hi

u.o.

u.o.

Li £

| aim .......

4? M ann

HA«

I. Obergefchofs.

Erdgefchofs.

111000

■5CH

1(1 8 6 5 2 0

20

Napoléons-Caferne zu Paris ⁵⁰⁷).

7.    Regiments-Schulzimmer.

8.    Aborte.

9.    Küche.

10.    Werkftätten.

11.    Bekleidungskammern.

12.    Unteroffiziers-Speife- etc. Anftalt.

1.    Feldwebel- u. Dienftzimmer.

2.    Rapport-Zimmer. j>. Krankenftuben.

4. Stallung für 6 Offiziers-Pferde. J. Wäfcherinnen.

6. Fechtfaal.

In den Ausführungen ging man von der ur-fprünglichen Planung in fo fern ab, als man jede Untertheilung der grofsen Zimmer unterliefs, allerdings mit gänzlicher Aufopferung der Ruhe und Behaglichkeit in den den Treppen zunächh gelegenen Zimmern, durch welche der

S⁰⁷) Nach : Revue gén. de Varch. 1867, PI. 12-14.

33

Handbuch der Architektur. IV. 7.

Ln

a.    Hauptgebäude.

b.    Küchengebäude u. Arrefthaus.

c.    Cafernenwärter.

ta a

w wäe

/. Magazine.

2.    Stallungen.

3.    Wohnungen der Werkftättenmeifter.

4.    Rapport-Zimmer. 3. Tanzfaal.

Erdgefchofs.

Fig. 474.

.1

üüv k Ts

1 Ido.

|[S3

31,0 ...

.....>;

Artilleri e-Ars enal

Fig. 476. Lageplan. — V5000 n> Gr. Infanterie-Caferne St. Charles zu Marfeille50S).

H4fi

2*

U.

A r ri 11 e r i e -i Kaserne

Mim. -Y e rw altun 9

Off

'm

W 2£

\K

54

Off.

Uni-

____ 154.00 .

---20j, 0 ....

|IS)

..........19,0,;......

d.    Wache.

e.    Küchengehäude u. Magazine.

f.    Offiziers-Pferdeftall.

Z. Aborte.

mm

19,0

r:

J:

K 39

3P»C

]Î=J(

]L[

■:

m»

32 M.

Y.

. 31,0

.19.0

I. Obergefchofs.

Fig. 475-

Verkehr ununterbrochen hindurch geht. Den Weg wirklicher Verbefferung be-fchritt man dagegen, als man die Fenfteraxenabftände auf 4,6 0 m verkürzte, um dem Gebäudeinneren mehr Licht und Luft zuzuführen und zugleich den Charakter diifte-rer Fertigkeit der Façaden angemeffen zu mildern. Dafs man nun aber durchgehend gleich breite (6,40m) Zimmer bildete, die abwechfelnd 1 und 2 Fenfter (an jeder Front) erhielten, war ungerechtfertigt und unzweck-mäfsig. In den einfenftrigen Zimmern find die Mauer-fchäfte iibermäfsig breit, in Folge deffen die Ecken nur unvollkommen zu lüften. In den zweifenrtrigen Zimmern dagegen fallen die Fenfter-laibungen beinahe in die Flucht der Scheidemauern. Die Treppenhäufer haben ebenfalls 6,40 m lichte Weite.

Mit Axenweiten von 4,60 m ift u. A. die Napoléons-Caferne in Paris (1852) erbaut (Fig. 472 u. 473) ; doch führte hier die Geftalt des Bauplatzes dazu, einfenft-rige Zimmer nicht mit zwei-, fondern mit dreifenftrigen abwechfeln zu laffen.

Um die oben bezeich-neten Uebelftände, unter Beibehaltung gleicher Zim-mergröfsen, .befeitigen zu können, fetzte man bei fpäteren Bauten (z. B. bei der Prinz-Eugen - G a fe r n e zu Paris) den Axenabftand auf 4,20 m herab und gab jedem Zimmer an jeder Front

3 Fenfter. Da die Zimmer hierdurch wenigftens 12m breit wurden, die Gebäudetiefe aber gewöhnlich 13 bis 16m betrug, fo erhielt man ungemein grofse Zimmer, deren drei fchon genügten, um eine Compagnie von ioo bis no Mann unterzubringen.

Die Erdgefchoffe der beiden vorerwähnten Belmas'fchen Cafernen find an der Hoffeite von offenen Hallen umgeben und enthalten die für den allgemeinen Dienft im Regimente erforderlichen Locale, als : Dienft- und Rapport-Zimmer, Unterrichtszimmer, Fechtfäle, Bekleidungskammern, Unteroffiziers-Speife-Anftalten etc. Da Nebengebäude zu errichten unthunlich war, fo mufften auch die Werkftätten, Koch- und Wafchküchen, Aborte und Pferdeftälle hier untergebracht werden. Die Höfe, welche von den viel-gefchoffigen Cafernengebäuden völlig umfchloffen werden, find verhältnifsmäfsig klein (etwa 3510 und 3870qm grofs); es vereinigt fich alfo Vieles, um diefe monumentalen Cafernenbauten vom hygienifchen Standpunkte aus fehr unvollkommen erfcheinen zu laffen.

Beffer ift in diefer Beziehung das Infanterie-Quartier St. Charles zu Marfeille (Fig. 474 bis 476 ⁵⁰⁸). Die Mehrzahl der Mannfchaften ift zwar in enorm grofsen (13 m breiten und 15 m tiefen), mit 4 Bettreihen ausgeftatteten Zimmern untergebracht; aber diefe find wenigftens (und zwar beiderfeits) unmittelbar von der Treppe aus zugänglich oder doch nur durch einen kurzen Gang, an welchem rechts und links kleine Wohnftuben liegen, von der Treppe getrennt; auch können fie durch 3 Fenfter in jeder Front ziemlich gut gelüftet werden. Allerdings kommen daneben auch lang geftreckte, fchmale Zimmer mit nur einem Fenfter in jeder Front, fogar mit nur einem Fenfter überhaupt vor, die aber trotzdem mit 32 Mann belegt find. Wie aus Fig. 475 erfichtlich, find in den grofsen Zimmern 4 Reihen Betten aufgeftellt; die beiden mittleren Reihen werden durch halb hohe Wände von einander getrennt und an den Fenfterfeiten durch Bettfchirme gegen Zugluft gefchützt.

Das Cafernement hat eine hohe, gefunde Lage. Wie der Lageplan zeigt, liegt das Hauptgebäude a inmitten der Bauftelle, und es find ihm einige Nebengebäude beigegeben, und zwar: beim Haupteingange die Wache d und die Cafernen-Verwalters-Wohnung c. Die 3 Bataillonsküchen find in den Gebäuden b und e untergebracht ; letzteres enthält aufserdem noch Magazine, erfteres die Arreft-Behältniffe. Die Abortanlagen bilden kleine Doppelgebäude g in den Ecken des Hofes.

Auf Grund der günftigen Lage und der verbefferten inneren Eintheilung hat man hier gewagt, 2400 Mann unter einem Dache zu vereinigen. Zu diefem Zwecke hat das Hauptgebäude im Mittelbau und den Eck- und End-Pavillons 6 Gefchoffe, in den übrigen Theilen 4 Gefchoffe erhalten, von welch letzteren das III. Obergefchofs eine Manfarde ift. Unterkellert ift nur etwa der fünfte Theil des Gebäudes. Die Mannfchaftsftuben fämmtlicher Gefchoffe halten zufammen OlOOü™, die Unteroffiziers-Stuben 1290üm; da in erfteren 2250 Mann, in letzteren 146 Unteroffiziere unterzubringen find, fo entfallen auf einen Gemeinen 4<lm, auf einen Unteroffizier 8,8 üm Zimmergrundfläche. An Luftraum gewährt ein Mannfchafts-zimmer im Erdgefchofs etwa 23,5 ct>m, in der Manfarde nur 15,0 cbm, iui Durchfchnitt aller Gefchoffe aber etwa 17,5 cbm für einen Kopf. Diefe Verhältniffe find alfo günftig; aber die regelmäfsige Lufterneuerung, die hier ungleich wichtiger wäre, ift nicht gefichert, fondera lediglich der zufälligen Lüftung anheimgeftellt.

Das Gefammt-Areal ift 2,4052 ha grofs; mithin entfallen auf den Kopf nur 10 üm. Die Baukoften haben, ausfchl. Grunderwerb, aber einfchl. Erd- und Planirungs-Arbeiten, 1 610400 Mark (= 2013000 Francs) betragen, alfo durchfchnittlich für 1 Kopf 631,53 Mark (= 789,41 Francs).

485-

Verbefferte

Cavallerie-

Cafernen.

Die Belmas fchen Conftructionen waren nur für Cafernen der Fufstruppen berechnet. Die franzöfifchen Cavallerie-Cafernements, namentlich die Ställe, befanden fich aber nach den Napoléon fchen Kriegen in befonders fchlechter Verfaffung und verurfachten enorme Verlufte an Pferdematerial (bis zu 1³/é Millionen Francs in einem Jahre). Man beftrebte fich daher, die vorhandenen Baulichkeiten zunächft thunlichft zu verbeffern ; zugleich aber wurde eine Commiffion niedergefetzt, welche die beften Conftructionen für. Militär-Pferdeftälle ermitteln follte. Auf Grund ihrer Berichte verfügte der Kriegsminifter (1840), dafs fortan die Breite eines Pferde-ftandes 1,45 m betragen und nur bei befchränktem Raume auf 1,40 m herabzugehen geftattet fein folle; ferner, dafs die Breite des einfachen Stalles zu 6,00 m, die des doppelreihigen Stalles bei der Stellung der Pferde Kopf gegen Kopf zu 12,00 m, bei der Stellung Croupe gegen Croupe (die nur ausnahmsweife geftattet fein follte) zu 10,40m anzunehmen fei. Als Sohlbankhöhe der Fenfter über dem Stallfufsboden

508) Nach: Nouv. annales de la conft. 1865, S. 145.

Fig- 477-

SIO

486.

Aeltere

deutfche

Cafernen.

wurden 3m, als Höhe des Stallraumes 5m feft-gefetzt. Diefe Abmeffungen ergeben 43,5 cbm Luftraum für ein Pferd (in den Stallungen mit Mittelgang jedoch nur 37,7 cbm).

Nachdem die Hauptabmeffungen der Ställe feft ftanden, wurden die Wohnräume den letzteren angepafft und (1843) für die Cafernirung einer Schwadron von 180 Mann mit 152 Pferden das Folgende beftimmt. Das Cafernement wird gebildet aus einem doppelreihigen Stall für 100 Pferde, der durch zwei eingebaute, 3,90 m breite Treppenhäufer in 3 Theile zerlegt wird (eine mittlere Abtheilung für 40 und zwei Flügel für je 30 Pferde). Ueber diefen Stallungen wohnen fämmtliche Unteroffiziere und Mannfchaften in mehreren kleinen und vier grofsen Zimmern, deren letztere 4 Bettreihen faßen. Fig. 477 u. 478 ⁵⁰⁷) zeigen die Gefchofsgrund-riffe einer Gebäudehälfte. Für die verbleibenden 52 Pferde wird ein abgefonderter einfacher Stall hinter dem Hauptgebäude erbaut.

Durch diefe Anordnung hätte man auf die IW* gänzliche Sonderung der Ställe von den Wohnungen geführt werden können; doch war man damals noch weit entfernt, eine folche für noth-wendig und vereinbar mit den dienftlichen Anforderungen zu halten.

zweiten Kaiferreiche die vierreihigen Ställe (écuries gares) in Aufnahme kamen (fiehe Art. 465, S. 496), fah man in ihnen auch ein Mittel, die gefammten Stallräume mit den Wohnräumen wieder in einem Gebäude zu vereinigen. Zu welchen Uebelftänden aber die einfeitige Verfolgung diefer Idee geführt hat, zeigt u. A. die vom General Tripier herrührende Combination in Fig. 479 bis 481

Ueber der Holzdecke der mittleren Stallabtheilung liegen die Wohnzimmer der Mannfchaft, vom Stalldunft alfo voll-ftändig umgeben und durchdrungen. Ein Raum, der für ein Heu-Magazin zu fchlecht fein würde, wurde gut genug für menfchliche Wohnungen befunden. Dafür war aber, mit vielem Scharffinn, die grofse Aufgabe gelöst, im Obergefchofs genau fo viel Mannfchaft unterbringen zu können, als im Erdgefchofs Pferde flehen. Indem man die Treppen um 9 Pferdeftandbreiten (18,05 m) von einander entfernte , erhielt man zwifchen. denfelben einen Saal von eben diefer Länge und der Breite der mittleren Stallabtheilung (10,40 m), in welchem 34 Betten in 4 Reihen Platz fanden. In einer kleinen Stube, der Treppe gegenüber, wohnten 2 oder 3 Unteroffiziere.

Die Mehrzahl der älteren deutfchen Cafernen find Gebäude mit Mittel-Corridoren; doch kommen auch Cafernen vor, die an das Vaubarifche Conftructions-Princip erinnern (in Bayern »Stock-Cafernen« genannt). Befondere Eigenthtimlichkeiten find an ihnen nicht hervorzuheben.

«Mi«

mil

Mil

Obergefchofs.

Fig. 478.

IM II II Ml I III I li

.......

Erdgefchofs.

Franzöfifche Cavallerie-Caferne aus dem Jahre 1843 ⁵⁰⁷). — Viooo n. Gr.

Fig. 479.

n-,

......

- u.':. 1

TP

WCK br^x^itTTTrrrj

I iH . i

Querfchnitt nach CD. — %₀q n. Gr.

Fig. 480.

Obergefchofs.

Fig. 481.

Als daher unter dem

co'

CD,

Erdgefchofs.

Tripier's Cavallerie-Caferne ⁵⁰⁷). Viooo n- Gr.

507

)•

5i7

2) Neuere Cafernen.

Die im vorhergehenden Abfchnitte fkizzirte Entwickelung des Cafernenbaues läfft zwei Hauptverfchiedenheiten in den Grundrifsanordnungen erkennen, weder find alle Mannfchafts-Wohnräume in unmittelbarer Nähe der zahlreich vorhandenen Treppen gruppirt, fo dafs Verbindungsgänge gar nicht oder doch nur in unbeträchtlichen Längen Vorkommen, wodurch das fog. Block-Syftem des Cafernenbaues entsteht, oder es führen von verhältnifsmäfsig wenigen Treppen aus längere Gänge, gewöhnlich nach zwei Richtungen, auf welche fämmtliche Zimmer münden, das Corridor-Syftem des Cafernenbaues.

In neuefter Zeit hat Sich ein drittes Syftem zu vorgenannten beiden gefeilt, das der erdgefchoffigen Cafernen, in welchen Zimmerdecke und Gebäudedach zu einem Conftructionstheile zufammengezogen find und das man daher nicht unpaffend das Pavillon- oder Zelt-Syftem benennen kann.

Unabhängig vom Syfteme gilt der Grundfatz, die Wohnräume nebft Zubehör fo anzuordnen, dafs jeder Unterabtheilung der Truppe ein möglich!! in Sich ab-gefchloffener Bezirk der Caferne, den man als Compagnie- etc. Revier bezeichnet, zugetheilt werden kann.

Die Wohnungen der Verheiratheten jedoch, und zumeift auch die der Offiziere, werden nicht mit in die Compagnie-Reviere einbezogen, Sondern in befonderen, dem allgemeinen Mannfchaftsverkehre entzogenen Ge-bäudetheilen, oft auch in abgesonderten Gebäuden untergebracht.

In allen neueren Cafernen wird ferner die Trennung der Stallungen von den Wohngebäuden durchgeführt.

Die Wohn-Cafernen aller Truppengattungen können alfo nach denfel-ben Typen hergeftellt werden, unter Berücksichtigung der verschiedenen Stärke und Eintheilung der Truppen.

Man belegt jedoch in Cavallerie-Ca-Sernen die Stuben nicht fo flark, wie in Infanterie-Cafernen, weil der Ca-

vallerift feine Umgebung leichter inficirt, als der Infanterift.

Im Nachstehenden find nun einige Repräsentanten des neueren Cafernenbaues, nach Ländern geordnet, durch erläuterte Grundrifsfkizzen dargeftellt.

3) Neuere Cafernen des Deutfchen Reiches.

Die neueren deutfchen Cafernen gehören faft alle dem Corridor-Syfteme an. Hinfichtlich der Gröfse war die Bataillons-Caferne bisher als Norm zu betrachten; man hat jedoch in Zukunft auch Bauten geringeren Umfanges — Halb-Bataillons-Cafernen, infanterie, vielleicht fogar Compagnie-Cafernen nach dem Pavillon-Syftem — zu erwarten.

C entrai-Waschanst.

Fig. 482.

Turnplatz

WH

Exercter-ft Parade-

Garten

Officiers-Casino - m, .Garten §§§§

Ent-

'L

487.

Syfteme.

488.

Grundlatze.

C₂

CM

Platz

Garten

Ct

Uar#ten-Aii tpi a g

Cafernement des Kaifer-Franz-Garde-Grenadier-Regimentes zu Berlin ⁵⁰⁹). — ¹/booo n- Gr.

Arch. : Fleifchinger.

Cj, C2, C3. Bataillons-Cafernen.

E. Exercierhaus.

L. Aborte.

P. Offiziers-Pferdeftall. W. Wache.

489.

Cafernen

für

Ft.H

Zl

Fig. 486.

Sockelgefchofs.

Fig. 485.

Erdgefchofs.

Fig. 484.

I. u. II. Obergefehofs.

Fig. 483-

III. Ober- u. Dachgefchofs.

I-

O.

ry

oz

oi

0001 : T

0 Z t 9 8 01

Sp.

ÿ td I

mU

I ■f łą+sił"" -•

Preufsifche Bataillons-Caferne zu Rendsburg.

•w

Ht 01 I 01 I A

aadsl-

i go :q

'1--

o,<

(SJ CSI

en

5P3

s; s

||i|

Ht

IH

S-l

ESU«

'M

10

20 M..

M.

2t

bd bd

Wa

B.

il

'U

‘K

12

fas.-IWàr

S co

iü

[B atlai 1.

Piuffeau'

CD Cj ^

1-4?

_4 J

w <1 VS

S“

bd

.. .ES

Jiisir.

*s.

w

fa

“P

-•snw

% jkJ t-.

Ri S

‘ *41 t-*^J

.-=1 1-3*    '

Ö en

3 g &

Fv

CSJ

\ikt&§?

| çi: P> i—>. P H £“ m

I ;§*=+s+=-

FTTT

cn^¹ çb

■t

■»r: : «R <-

d-iKO 3

Comp

rf*

Bat. Ram.

Tahu.

rJ s ta

FTJ3

f.

J.

J"'

■*-rqL-

co co

-h^t i

. CD

i-BrM

¹ §'DraHiife| ^

bd

bdlgo-lw]

. X.4J

Sol

°° bd

IS"

y.

B.Kü. Bataillons-Küche.

F. Fleifchkammer.

Fldwk. Handwerker.

Fr. Keller für Feldfrüchte.

M. Marketenderei.

P.R. Putzraum.

Sp. Speifekammer.

U.Sfi.S. Unteroffiziers-Speifefaal.

A. Arreftzelle.

Fl. Flickftube.

G. Garderobe.

L.Z. Lefezimmer.

Off.V.Z. Offizie.s-Verfammlungs-Zimmer.

R.B. Regiments-Bureau.

Wa. Wache.

W.M. Wäfche-Magazin.

Fe. Feldwebels-Wohnung. 5. Schreiberftube.

Z?. Bügelofen.

E. Einzeln wohnender Unteroffizier. L. Lazareth-Gehilfe.

S. Z. Schuhmach.-Zufchneider.

T.    Tuchlager.

U.    Unteroffizier.

V.    Vorfchneider.

V\, V^. Wohnungen verheiratheter Unteroffiziere.

Z. Zahlmeifters-Wohnung.

1, 2, 3, 4. Compagnie-Kammern.

Fig. 487.

In Fig. 483 bis 486 find die Gefchofsgrund-riffe einer neueren preufsi-fchen, einfach gehaltenen Bataillons-Caferne, jener zu Rendsburg, wiedergegeben. In diefem Gebäude ift alles vereinigt, was die Wohnungs- und wirth-fchaftlichen Bedtirfniffe der Truppe zu befriedigen ver-    gp

mag; nur die Mannfchafts-    |p

Aborte find aus demfelben verwiefen. Die hier zu bemerkende Unterbringung der Speifefäle, Küchen mit Zubehör und Putzräume im Sockelgefchofs findet fich in den meiften deut-fchen Cafernen wieder.

Die Regiments-Caferne der Infanterie wird durch eineUruppe von 3 Batail-lons-Cafernen gebildet, und zwar in den meiften Fällen fo, dafs fie mit dem Exercierhaufe einen grofsen Parade- und Exercier-Platz um-fchliefsen, bei welchem, eben wegen der Gröfse deffelben im Verhältnis zu den Gebäudehöhen und wegen der Lücken zwifchen den Gebäuden, von den Mängeln eines gefchloffenen Hofes nicht die Rede fein kann.

Als muftergiltiges Beifpiel einer folchen Regiments-Caferne kann das bereits 1863—66 erbaute Cafernement des Kaifer-Franz-Garde-Grenadier-Regimentes zu Berlin (Fig. 482) gelten ; daffelbe ift von Fleifchinger entworfen und unter der Leitung Voigteis ausgeführt. Eine gleichartige Schöpfung aus neuerer Zeit (1873—74) ift das Cafernement für ein Regiment Infanterie zu Caffel, deffen Lageplan Fig. 487 wiedergiebt.

Das eben erwähnte Berliner Cafernement geniefst vor dem hier fkizzir-ten den grofsen Vorzug, dafs die Gröfse des Bauplatzes erlaubte , längs der Aufsenfronten der Gebäude Gartenanlagen herzuftellen, die hintër dem Exercierhaufe auch noch einen Sommerturnplatz einfchliefsen.

wmim.

'oB

oB

oB

üffic.-& ar-

t en

iwÆ/.

Ein

Officier

143

185

180

oB oB

Bo

vom,

.V.-

.......................................... 208™.........................................

1:2500

»0 5 0    10    20    30    40    50    60 TO 80    90    100 TO*

b-M—1—I—!—1—j—j—I—h—i—i Caferne für ein Infanterie-Regiment zu Caffel.

jJBillara

lO ffl ciers-Gasino_. IconvTs p E i g e. |sp! eil

fei A

Zim

A.    Afche.

B.    Brunnen. K. Kehricht.

Fig. 488.

L. Abort.

Pf. Pferdeftall.

R. Wagen-Remife.

Sch

s aal

linlOfficier

et

28

2t

21

Mann Mann IMannlMann IMann

UL

!j Mjiann

150

80,22™.

11

26,59.™

LŸ.

€

c_b

1:1000

10 8 6 4 2 0

10

20

40

50“-

Pionier-Caferne zu Dresden. — II. Obergefchofs. Arch. : Opitz.

520

49°.

Infanterie-

Cafernen

mit

Schlaffälen.

Einen wefentlich anderen Weg, als den in Art. 489 dargeftellten, hat man in Sachfen zur Bildung einer Bataillons-Caferne eingefchlagen, was hauptfächlich durch die Einführung von Schlaffälen bedingt war. Jede Compagnie erhält einen Schlaffaal, der 125 bis 150 Betten fafft. Während man nun früher fämmtliche Schlaffäle zuweilen in einem Gefchoffe (gewöhnlich dem oberften) vereinigte, legt man fie in den neueren Cafernen ftets innerhalb der Compagnie-Reviere an. Eine weitere wefentliche Verbefferung der Caferne ift durch Gewährung eines Wafchraumes (oder zwei folcher) in jedem Compagnie-Reviere herbeigeführt worden. Indem man dem Gebäude eine folche Ausdehnung giebt, dafs jedes der beiden Obergefchoffe zwei vollftändige Compagnie-Reviere enthält, behält man das Erdgefchofs für die Wohnungen der Verheiratheten, die Bataillons-Bureaus, Unterrichtszimmer, Wache etc. frei.

Fig. 488 ftellt einen halben Gefchofsgrundrifs der von Opitz entworfenen Pionier-Caferne zu Dresden dar.

88,10ln.

rs'/Z''

Fig. 489.

C omp-Uevi e r

pi en er.

~Ë

niOfijciailLesesim, O: t— r^+'

r J i ■ ■■« j

■ruDerMusi

ationsj Zim I

S p e i s e -Saal

Bil-

■larâ-

Zm

an Oflïicier

piener, Comp -

T T T Tïîevier

EinOfBneijEmGfflcisJ

III.

Obergefchofs.

30,50.™.

Fig. 490.

S chuSnfdfel? a 11^ aS seI"|Alll<1siaf Vf'emi. kL^EBak

lannschafts-Ba

'■©Tb

4+1!'

:er;g

sTÇa-

Q~*

Kïi CjhëlÂufwas cTi Zorraftparnis on-Ver-l B e gts -raum KellerI waltung |Sc]meider-

a e s J - —-X - * ■‘-»#1 Wertst

Sockel-

und

Kellergefchofs.

Iwean-¹

plier i «Keller

Sfficii

iCasi-

Jl D.

Mittelbau.

10 8

10

1:1000

20

30

40

50*-

Fig. 491.

Schlafsaal

ScTi 1 af s aal

für

für

I I

150 Mann

I I

150 Mann

JjWaschl

Wa schli raumP

83

24

Mann

Mann

ofmwFP ł m

tint

17

M. ti-

3 I 17 I 16    IWasch

rOffl M IM.    raum    23

1    1 ■■ JL — i Mann

23

81

Maim

Mann

4

C ompagnie-Revier

C 0 m p a 5 1 i e-Revier

Linker Flügel (III. Obergefchofs). Infanterie-Regiments-Caferne zu Dresden.

SSI

An den breiten und tiefen, nach der Hoffeite weit vorfpringenden Mittelbau fchliefst fich jederfeits ein Compagnie-Revier, beftehend aus Langbau mit Schlaffaalflügel, an. Die fpecielle Eintheilung ift aus Fig. 488 zu entnehmen. Der Mittelbau enthält im I. Obergefchofs die Ingenieur-Bibliothek und Theile einer Hauptmannswohnung. Mittelbau und Eckflügel haben noch ein III. Obergefchofs, theils zu Wohnungen für Verheirathete, theils zu Montirungs-Kammern ausgebaut.

Das Sockelgefchofs enthält zwei fehr geräumige Speifefäle (liegen unter den Schlaffälen), die Unter-offiziers-Speife-Anftalt (ca. 115<lm), die Küchen mit Zubehör, die Werkflätten, die Bade-Anftalt, 4 Luftheizungsöfen, Keller für Lebensmittel etc. Die Baukoften diefer Bataillons-Caferne (ausfchl. Grunderwerb) haben 484725 Mark betragen.

Die Infanterie-Regiments-Caferne pflegt man in Sachten nicht durch Zufammen-ftellung dreier Bataillons-Cafernen zu bilden, fondern als Einheitsgebäude herzuftellen. Allen Bedenken, die möglicher Weife vom gefundheitlichen Standpunkte aus gegen derlei Gebäude-Colofle erhoben werden könnten, begegnet man — wie die nach-ftehenden Beifpiele erkennen laffen — durch die Abmeflungen und die gegenfeitige Lage der einzelnen Gebäudetheile, fo wie durch möglichfte Vervollkommnung aller jenen Einrichtungen, welche von hervorragender Bedeutung für die Gefundheitspflege find ; man richtet auch das Hauptaugenmerk darauf, dafs der Bauplatz durch domi-nirende Lage und durch Gröfse nicht nur zur Zeit der Errichtung des Gebäudes, fondern auch bei jedem Anwachfen der Garnifonsftadt die völlig freie und gefunde Lage des Cafernements verbürge.

Wenn Gröfse und Form des Bauplatzes keinerlei Befchränkung auferlegte, hat man die Infanterie-Regiments-Caferne wiederholt als einen Langbau von 345m ge-ftaltet, der im Wefentlichen nur Wohnungen enthält und welchem an der Hoffeite 4 Flügel — 2 Eck- und 2 Mittelflügel — angehangen find, beftimmt in den Ober-gefchoffen die Schlaffäle aufzunehmen. Durch diefe 4 Flügelbauten wird das Gebäude in 3 Haupttheile zerlegt, deren mittlerer (Fig. 489 u. 490) die Offiziers-Wohnungen enthält, während in den Seitentheilen (Fig. 491) je 6 Compagnie-Reviere fich befinden. Diefer Gliederung entfprechend hat die Caferne drei breite dreiarmige Treppen. Die Zahl der bewohnten Gefchoffe beträgt vier: 3 Obergefchoffe mit den Mann-fchaftswohnungen und das Erdgefchofs, in welchem die Verheiratheten, fo wie die zum Regimentsftabe gehörigen Unteroffiziere, die Bureaus etc. untergebracht find. Das Sockelgefchofs ift analog dem in der Bataillons-Ca-

Fig. 492.

ferne verwendet.

Die Anzahl der

•Li L_

Hi- ■£_

Staatswal 4 u il g

LA

TU] L

mm

TI

nr

Luftheizungsöfen in dem-felben beträgt 18.

155...

JE! x e r c

Lerkaus

I.

Re gim .kark.

Die drei Gefchoffe C a 3 ett.-Raus -PaTk

des Mittelbaues, welche

hier nicht dargeftellt find, enthalten Offiziers- -s=-ä= Wohnungen; im Ganzen find folche vorhanden für 1 Hauptmann und 24 Lieutenants; aufser-dem Wohnung des Ca-fino-Oekonomen.

Bei Dresden war es möglich, zwei fol-cher Cafernen auf einem

R e gim e at S-C a s ernej

,3t e gimext s- C asene

~ G a~~F

aajr]DB[jC2

OO

Jl

Jl

]f

Tt e g i ja e tl t

Cafernement für eine Infanterie-Brigade zu Dresden. ’/lOOOO n- Gr-

A. Afche- und Kehrichtgrube.

G. Geräthefchuppen.

L.    Landwehr-Montirungs-Kammer.

M.    Munitions-Magazin.

P. Pferdeftall.

S. Schlacht-Anftalt.

IV. Wachgebäude.

IVTPl. Wäfche-Trockenplatz.

800 m langen, 240m tiefen Bauplatze zu einem Brigade-Cafernement in der Weife, wie Fig. 492 zeigt, zu vereinigen. Zu jeder Regiments-Caferne gehört ein Offiziers-Pferdeftall, eine Schlacht-Anftalt, ein Munitions-Magazin und ein Geräthefchuppen. Beiden Regimentern gemeinfam ift das Exercierhaus. Zwifclien beiden Cafernen fleht ein Wachgebäude, das zugleich die Regiments-Bureaus, die Divifions-Bibliothek,. Cafernen-Infpector-Wohnungen etc. enthält (fiehe auch Kap. 4).

Von der 30 m breiten Heerftrafse, an welcher das Cafernement liegt, werden die Hauptgebäude durch 25 m breite Vorgärten getrennt. Die Heerftrafse felbft hat nur vor der Mitte des Cafernements die Höhe des Hofplanums und fällt von da aus nach beiden Richtungen hin, fo dafs jene Vorgärten durch Terraffen-Mauern geftützt werden muffen, die am Wellende 3,10 m, am Oftende 6,50 m hoch find.

Der Sanirungsgürtel, welcher die Anlage in Geftalt von Parks und Hochwald umgiebt, ift auf der der Stadt zugewendeten Seite bis zu 230m breit. Der angrenzende Stadttheil zeigt nur Villenbauten, nirgends gefchloffene Bauweife, man noch in Betracht, dafs der Cafernenhof ungefähr 15 m über dem Durchfchnitts-Niveau der Dresdener Strafsen liegt, dafs der Baugrund aus vollkommen reinem Quarzfande von aufserordentlicher Mächtigkeit befteht, endlich dafs die herrfchende Windrichtung die Cafernen vor dem Rauch und Rufs der Stadt vollftändig fchützt ;

=jp”

S cjh.1 a f -

Zieht

sfja a l

iir

25

MJ aan

Fig. 493-

Was Ch S aal

<3.’s: ł- i :

BO

IŁTerrass!

SI

-33,335..

Mann

.>

Unterr.-

Zim.

20

Mann

-...125,0

162,40.

Unterof:

162,20

20

Mann

20

Mann

:o

Mann

BO

Mann

2.Tour.

1:2500

ÎO 5 O 10    20    30    40    50    60 TO

h4M—h-i—I—l—!—i—b

Lageplan.

80    90    100-n»

l.Fähn.

Unter-

Offic.

Fig. 494-

Mann

2

si

20

un

Mann

^1

cö;

Schlafs a al

Ei

~Ttf

18

18

Vice

18

18

S!

Dffi cb er

125 Mann

MannBMann

fl Sw

Four

Maua

ann Chat

^WasclL-S a al

k.......18,41

,v_

fi

1:1000

10 8 6 4 2 0

mnniiH-

10

20

30

40

50»

L, IL u. III. Obergefchofs.

Caferne für ein Infanterie-Regiment zu Zwickau. Arch. : Portius.

fo mufs man zu der Ueberzeugung kommen, dafs hier die denkbar günftigften Bedingungen für grofse Cafernen-Anlagen gegeben find. Die Baukoften diefes Brigade - Cafernements mit allem Zubehör haben 4470284 Mark betragen.

Wo die vorftehend fkizzirte Bauart der Regiments-Caferne nicht ausführbar ift, werden die Schlaffäle nicht in angebaute Flügel gelegt, fondern den Mannfchafts-ftuben in derfelben Front angefchloffen. Für den Schlaffaalbereich fällt dann der Corridor weg, und die Schlaffaalbreite ift gleich der Summe der Zimmertiefe, der Gangbreite und der Stärke der Corridor-Mauer. Fig. 493 zeigt die Gefammtanordnung der in folcher Weife 1883—85 erbauten Caferne zu Zwickau, von Portius entworfen.

Von den drei Cafernenfronten und dem Exercierhaufe wird ein Hof- und Exercierplatz von 196 m Länge und 125m Breite begrenzt. Fig. 494 ftellt die Hälfte eines Obergefchofs-Grundriffes mit feinen zwei vollftändigen Compagnie-Revieren dar. Die übrigen Raumerforderniffe find ähnlich, wie bei den Dresdener Cafernen, befriedigt. Verfchieden ift die Vertheilung der Räume hauptfächlich darin, dafs fowohl Offiziers-Cafmo (Speifefaal von 192 und 4 Zimmer, einfchl. Bibliothek und Lefezimmer)⁻, als auch Unteroffiziers-Cafmo (3 Zimmer von zufammen 240 üm, Buffet und Küche) in das Erdgefchofs gelegt find.

Die Koften des Baues, einfchl. Sammelheizung, Waffer- und Gasverforgung|haben 1581920 Mark betragen; hierzu kommen für Grunderwerb, Haus- und Wirthfchaftsgeräthe noch 258970 Mark; mithin Gefammtkoften 1 840 890 Mark.

Befondere, von den Wohnftuben getrennte Schlafräume können der Truppe entweder in Geftalt grofser Schlaffäle, wie in den fächfifchen Cafernen, oder auch in Geftalt kleinerer Schlafzimmer zugetheilt werden. Das letztere war in den alt-liannoverfchen Cafernen erfolgt. Fig. 495 giebt das Schema einer Bataillons-Caferne des Cafernements am Weifenplatze in Hannover, von Jiingfl 1858—60 erbaut.

Neben jedem Wohnzimmer liegt ein entfprechendes Schlafzimmer. Da der damalige Friedens-ftand der Compagnie nur 76 bis 84 Unteroffiziere und Mann betrug, fo verlangte ein Compagnie-Revier nur 3 Wohn- und 3 Schlafzimmer für je 26 bis 28 Mann. Die Ab-meffungen diefer Räume füllten fo gewählt werden, dafs im Wohnzimmer ca. 7,5cfim, im Schlafzimmer ca. 12,5 cbm Luftraum auf den Kopf entfiele. Die Ausführung gewährt indeffen in den mit 28 Mann belegten Stuben diefe Mengen nur unter der Annahme, dafs ftets ¹js bis lje der Mannfchaft im Dienfte abwefend fei; bei voller Belegung dagegen kam man nur auf 6,9 cbm, bezw. 11,3 cbm.

In den Scheidemauern zwifchen Wohn- und Schlafzimmern wurden grofse Fenfteröffnungen, die durch Heilbare Läden verfchliefsbar find, ausgefpart. Man beabfichtigte durch diefe Oeffnungen die ge-fammte Luftmenge beider Locale während der Nacht für das Schlafzimmer nutzbar zu machen, was allerdings vorausfetzte, dafs das Wohnzimmer ftets vorher gründlich gelüftet wurde.

Wie fchon oben erwähnt, werden gegenwärtig die Wohngebäude der Cafernen für Cavallerie, Artillerie und Train im Wefentlichen wie diejenigen für Fufstruppen erbaut. Gewiffe Unterfchiede find aber durch die Stärke und die innere Organifation der Truppen bedingt, wie die nachfolgenden Darftellungen werden erkennen laffen. Zugleich follen diefe Beifpiele ausgeführter Anlagen zeigen, wie Wohngebäude und Stallungen etc. in zweckmäfsiger Weife fich zu einem Ganzen vereinigen laffen.

In der Regel werden die hier zu betrachtenden Cafernements für ein voll-ftändiges Cavallerie-Regiment oder für eine Artillerie-Abtheilung (4 Batterien) oder für ein Train-Bataillon (zumeift 2 Compagnien) errichtet; doch kommen für Artillerie auch gröfsere Anlagen vor.

49¹-

Infanterie-

Cafernen

mit

Schlafzimmern.

TJA

W.

s.

Fig- 495-

1. (2.) C ODijajnie

3. (4.) Compagnie

TT

s.

W.

S W S.ChLl' -yy Zimmer

s.

IV.

s.

w.

Syftem der alt-hannoverfchen Cafernen _(I. u. II. Obergefchofs). VlOOO n- Gr.

S. Schlafzimmer.

Arch. : Jüngfi.

W. Wohnzimmer.

U. Unteroffiziere.

492.

Cafernen

für

Cavallerie.

Cavallerie-Regiments-Cafernen von mufter-giltiger Anordnung entftanden bereits in den Jahren 1846—48 in der Caferne für das 2. Garde-Ulanen-Regiment zu Moabit und 1850—53 in dem Cafernement des 1. Garde-Dragoner-Re-gimentes zu Berlin, beide von Drewiiz erbaut unter der Oberleitung von Fleifchinger.

Fig. 496 ⁵¹°) giebt den Lageplan des erft-genannten Cafernements wieder.

Die Südfeite des 268m langen und 171 m tiefen Bauplatzes nimmt das Wohngebäude (162m lang) ein; ihm parallel zieht fich längs der Nordfeite ein Tract Stallgebäude hin, der durch das Reithaus in zwei Theile zerlegt wird. Von jedem diefer Theile gehen zwei Langbaue (Stallflügel) in fenkrechter Richtung auf das Hauptgebäude zu, bleiben aber mit ihren füdlichen Giebeln 12,6 m von der Linie der Cafernenflügel entfernt.

Die Anlage entfpricht der damaligen Eintheilung des Regimentes in 4 Escadronen. Jeder der letzteren wurde ein Stallflügel und die Hälfte des Verbindungsbaues nach dem nächften Stallflügel über-wiefen. Die kurzen Strecken zwifchen den inneren Stallflügeln und dem Reithaufe dienen als Kühlftälle (mit je 6 Ständen). Der grofse Platz zwifchen den mittleren Stallflügeln (101 X 58 m) ift dem Exercieren

zu Fufs Vorbehalten; in jeden der beiden anderen Plätze (106,o X 69,4 m) theilen fich als Reitbahnen zwei Schwadronen.

Das Wohngebäude, eine Corridor-Caferne, ift für 11 Offiziere und 533 Unteroffiziere und Mann berechnet, hat Mannfchaftszimmer von 9,90 m Tiefe, 4,so m Breite und 3,45 m Höhe, in welchen auf den Kopf 4,3 <lm Grundfläche und etwa 15 cbm Luftraum kommen.

Die Stallungen für 676 Pferde gewähren jedem Pferde 38cbm Luftraum, haben aber noch Holzdecken, obgleich Futterböden über denfelben angebracht find.

268,47F.‘.

! Je.

CtVATD

..........69,46™.....

Reitjilatz

für Sie l.u.B.Esc.

steffiSlile

letfiparten

Reith aus .......5 8,0.9.”... „

Fuis cxer-

Platz

W otlJ-

...........69,46.™..

Reitplatz für Sie 3 u Esc.

G eh äu8e

Garten

js

trln-

"Still

Caferne für das 2. Garde-Ulanen-Regiment zu Moabit⁵¹⁰). — ’/sooo n. Gr.

Arch. : Drewitz.

Fig. 497.

V eÏTii nïuiig s ä’äiig ki    a...........

aäm

stall i.l.E

ahn S iE

Li-

R. e 1 t li a u s

ei Ui ah n «    2.E.

„4? e i tb ah ii

<0    3.E.

...... 78,30........

Platz

SV

jverliiiiäuiigsgang

X eith ahn

rrd

4. E.

[___

453

It

fn

^■Reifb all ji

cd 5.E.

lolzu. Kohle

1 ié-

jOfficiers-Garteni

a-

-9-

-*3-

-a-

—<t-©-®-a-«—«>—©—-o- - 9—<3-o-&—o>-«—<3-©—&-&—

? t a 11 z - GeoTq-Ällee —a-©—«-«—»—»—9- ■    —ce—9—«—«j—a—a—@-

R egimen-t s

*1-

1:5000

100    80    60    40    20    0

• I ! i+H-H-k-B-M-

100

200

300

Cafernement für ein Regiment Cavallerie zu Dresden.

Die Gefammtbau-koften haben 1 345 200 Mark betragen.

Das zweite der oben 400”* genannten, von Dre-^ witz erbauten Cafernements⁵¹¹) für 4 Offiziere,

51°) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1851, S. 203, 247, 333 u. Bl. 31, 32, 34—35. ⁵¹¹) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 521 u. Bl. 66—68.

515 Mannfchaften und 676 Pferde zeigt in der Hauptfache diefelbe Anordnung, wie die eben befprochene Ulanen-Caferne, ifl aber, aus Erfparnifsrückfichten, etwas einfacher gehalten. In fo fern jedoch feine Stallungen eingewölbt find, bezeichnet es einen wefentlichen Fortfehritt. — Die Erbauungskoften betrugen nur I 0x8 700 Mark.

Diefelben bewährten Grundfätze, welche fich aus der Anlage der vorerwähnten Cafernements erkennen laffen, find auch bei Erbauung einer Caferne zu Dresden für ein Regiment von 5 Escadronen zur Geltung gekommen. Fig. 497 ftellt den Lageplan diefes Cafernements dar.

Die Gröfse des Bauplatzes, etwa 19,3 ha, geftattete, alle Raumbedürfniffe auf das reichlichfte zu befriedigen. Das Wohngebäude hat in Folge deffen die Länge von 300m erhalten.

Jeder Escadron-Stall bildet ein vollfländig in fich abgefchloffenes Ganze, ift aber mit dem Reithaufe unmittelbar oder durch einen gefchloffenen Gang verbunden. Der Platz zwifchen je zwei Stallgebäuden, rund 11 700 grofs, fteht einer Schwadron ungetheilt zur Verfügung.

Hinter der Region der Schwadrons-Reitplätze liegt endlich ein ca. 5,5 ha gröfser Platz, auf welchem alle fonftigen Uebungen, als Turnen, Voltigiren, Nehmen von Hinderniffen etc., abgehalten werden können und an deffen Wett-, bezw. Nordgrenze das Schmiedegebäude, der Krankenftall und 3 Fourage-Magazine erbaut find.

Zum Cafernement gehört ferner ein grofser Waldpark an der Südfeite der grofsen Heerflrafse, an welcher das Hauptgebäude liegt. Ueberhaupt geniefst das Cafernement durch feine Lage und Umgebung in gefundheitlicher Hinficht ganz diefelben Vortheile , die bei Befprechung des Infanterie-Brigade-Caferne-ments (fiehe Art. 490, S. 521) bereits hervorgehoben wurden.

Ueber das Wohngebäude im Befonderen ift noch das Folgende zu bemerken. Nach der bei früheren Bauten bewährten Einrichtung, zwei Escadron-Reviere in einem Gefchoffe unterzubringen, bedarf man für die 5 Escadronen 2y2 Gefchoffe, und man hat hier die Hälfte des Erdgefchoffes und die beiden Ober-gefchoffe dazu beftimmt.

Fig. 499 ftellt etwas mehr als die Hälfte des Erdgefchofs-Grundriffes dar und zeigt, dafs die ganze Anlage analog derjenigen der Infanterie-Caferne in Fig. 491 gebildet ift. Durch die Anordnung von

4    Schlaffaalflügeln wurde es möglich, jeder Schwadron 2 Schlaffäle , einen für 100 Betten und einen für 60 Betten, zuzutheilen. Den beiden Schlaffälen ent-fprechen auch zwei Wafchräume.

Im linken, hier nicht dargeftellten Flügel des Erdgefchoffes befinden fich Offiziers- und Beamten-Wohnungen, fo wie die Offiziers-Cafino-Räume. Zwifchen den Escadron-Revieren der beiden Obergefchoffe liegen Offiziers-Wohnungen mit Mittel-Corridor-Anlage. Eine Eigenthümlich-keit der Caferne ift, dafs das Sockelgefchofs 4 Mann-fchafts-Speifefäle (3 Escadron - Säle und einen Saal für 2 Escadronen) enthält.

Der Gliederung der Façade kommt es zu Statten, dafs der Mittelbau und die Schlaffaalbauten ein III. Ober-gefchofs haben. Durch diefelben wird der Bedarf an kleinen Wohnungen erfüllt ; auch befinden fich hier die Montirungs-Kammern. Im Ganzen gewährt die Caferne Wohnung für 2 Rittmeifter, 17 Lieutenants, I Zahlmeifter,

5    Wachtmeifter, 26 verheirathete Chargen, 1 Cafernen-Infpector, I Cafernenwärter und 800 Unteroffiziere und Mann.

Fig. 498.

Gneisen au- Strasse

bo

hsr

56,5.    .85^5:

70 Pf.

70 Ff.

Die Stall-Conftruction und die Eintheilung der Es-cadron-Ställe find bereits oben befprochen, bezw. dar-geftellt (fiehe Fig. 443, S. 493 u. Fig. 447, S. 496).

Cafernement für ein Regiment Cavallerie zu Berlin. — Ysooo n. Gr.

Ki, K<l. Kranken-ftälle.

L\, L%. Aborte.

S. Schmiedegebäude.

Die Verbindungsgänge zwifchen den Stallgebäuden und dem Reithaufe find einfache Fach werksbauten; Thore in denfelben vermitteln die Verbindung der Escadron-Reitplätze mit dem grofsen Uebungsplatze.

Ueber Hufbefchlagfchmiede und Krankenftall ift

'A'

**

rSj,

"*yi

Erdgefchofs.

Fig. 500.

vp

se.so J⁷¹.

C/O

HUE

° I!

or - --"-'■)»= per-~-tr-~ - wt

Rz gjVaÄi“ :

C*

<5?

<5* 7^,

S 7^

Si

Si

Ci I I

mst

Saitl.

I .X

R A.

Escadron

§5

Mann

St

“5

3

Caferne für ein Regiment Cavallerie zu Berlin.

-4

1°

iü

[++Hłł+W

„ --3

161,0

107,0

IMOOO

Il

“f : a*

_+_w

Sehr

ićp’

%• VNi

t.\\

, • ä V3

Caferne für ein Regiment Cavallerie zu Dresden.

Revier

03 Q5T

cP

A’

<r>    '

% v>

"rt*

tp •

•<§

'«R

kvV

Jnsp.

Pi 5^1

k A.

_v—

ąjlf

II

Mann

“

P3

y oo

Ff¹ |

tH

—1 r^lirt :

p> I

isiaur

CO

A"

Lient

Ó3

-•-:

C»

pi

Wache

g s

^CT>

li.

v>

3'

N C3

eines

:ü

Fhr.

g

(SJ

l..ï

F.    Flur.

Fhr. Fähnrich.

G.    Garderobe.

G.Z. Gefellfchaftszimmer. L.Z. Lefezimmer.

MW. Quartiermeifters-Wohnung.

O. W. Offiziers-Wohnung. R.A. Rofsarzt.

Rgts.B. Regiments-Bureau.

St. Tr. W. Stabstrompeter-Wohnung.

Tel. Telegraph.

U-O. Unteroffizier.

V.Z. Verfammlungs-Zimmer.

A.    Arreftzelle.

B.    Buffet.

Beks W. Büchfenmacher-Werkftätte.

Erdgefchofs.

gelaffe.

aus Fig. 451 u. 454 und Art. 468 u. 471 (S. 498 ff.) das Erforderliche zu entnehmen. — Die Koften des Baues haben 2044000 Mark betragen.

Ift der Bauplatz für ein Cavallerie-Cafernement nur befchränkt, fo läfft es fich nicht durchführen, jeder Escadron ein abgefondertes Stallgebäude und einen grofsen eigenen Reitplatz zuzutheilen. Als Beifpiel zweckmäfsiger Ausnutzung eines verhält-nifsmäfsig kleinen und dabei unregelmäfsigen Bauplatzes kann ein 1875 — 77 in Berlin erbautes Cavallerie-Regiments-Cafernement gelten, deffen Lageplan in Fig. 498 dargeftellt ift.

Eine völlige Trennung der Escadron-Stall-Reviere war hier offenbar nicht möglich ; die vollkommene Symmetrie der Anlage erleichtert jedoch die Vertheilung der Räumlichkeiten. An Uebungsplätzen wurden gewonnen: ein grofser Hof von ca. 9600<lm und vier kleinere Plätze zwifchen den Stallflügeln von je 1150, bezw. 1875 q™, endlich der Hofraum hinter dem Hauptgebäude, gegen 3900 grofs. Höchft vor-theilhaft erweist fich die Gewährung zweier Reithäufer.

Das Hauptgebäude enthält Wohnungen für 10 Offiziere, 2 Aerzte, 5 Fähnriche, 20 verheirathete, 18 einzeln wohnende und 29 gemeinfchaftlich wohnende Unteroffiziere, fo wie 690 Mann und für das Cafernen-Verwaltungs-Perfonal.

Die Bildung der Escadron-Reviere ift im Wefentlichen fo erfolgt, wie in der oben befprochenen fächfifchen Caferne (jedoch unter Wegfall der Schlaffäle und Wafchräume) ; fie nehmen die Hälfte des Erdgefchoffes und die beiden Obergefchoffe ein. Fig. 500 zeigt die Eintheilung des Erdgefchoffes. Der Mittelbau und die fchmalen Endvorlagen der rückwärtigen Flügel haben ein III. ausgebautes Obergefchofs zur Aufnahme von Werküätten und kleineren Wohnungen.

Das Sockelgefchofs hat man in der bereits bekannten Weife verwendet. Bemerkenswerth ift, dafs für die gefammte Mannfchaft nur ein Speifefaal gewährt wird. Derfelbe hat gegen 365 clm Grundfläche ; die Mannfchaft mufs alfo in zwei Abtheilungen gefpeist werden.

Grundrifs-Syftem und Abmeffungen der Stallgebäude zeigen die beiden bereits oben in Fig. 453 (S. 499) dargeftellten Stallflügel des öftlichen Stallviertels. Die Ställe find mit Kreuzkappen eingewölbt ; die Höhe bis zum Gewölbfcheitel mifft 4,75m; die Zahl der Pferdeftände beträgt 770.

Von den Krankenftällen und den Befchlagfchmieden war bereits oben (in Art. 468 u. 471, S. 498 ff.) die Rede ; in Fig. 453 find beide Anlagen mit dargeftellt.

Artillerie-Cafernen werden nach denfelben Grundfätzen angelegt, wie Cavallerie-Cafernen. Bei dem fowohl abfolut, als im Verhältnifs zur Mannfchaftszahl viel kleineren Pferdeftände geftaltet fich jedoch die Stallanlage einfacher, und es wird dadurch, felbft bei befchränktem Bauplatze, in der Regel möglich, einen grofsen, regelmäfsigen, durch Einbauten nicht zerfplitterten Hofraum zu gewinnen.

Fig. 501 zeigt die 1868—70 in Berlin entftandene Gefammtanlage eines Cafernements für eine Abtheilung reitender Artillerie mit dem Belegungsftande von 3 Offizieren, 1 Arzt, 6 verheiratheten, 6 einzeln wohnenden Unteroffizieren, 300 Unteroffizieren und Mann und 200 Pferden, fo wie 48 Pferden einer Fufs-Batterie.

Das Hauptgebäude hat 3 bewohnte Gefchoffe ; jedes Gefchofs bildet ein Batterie-Revier. Die beiden Obergefchoffe entfprechen ganz dem in Fig. 501 dargeftellten Erdgefchoffe, bis auf die Abweichungen, dafs über den Wohnungen des Infpectors und des Cafernenwärters im I. Obergefchofs 3 Offiziers-Wohnungen, im II. Obergefchofs aber die Arztwohnung und die grofsen Schneiderwerkftätten liegen. Der Flurhalle entfprechen in den Obergefchoffen die Sattler-, bezw. Schuhmacher-Werkftätten.

Das nur 1 m unter Strafsenoberfläche verfenkte Sockelgefchofs enthält, aufser den bekannten Wirth-fchafts- und Dienfträumen, auch die Wache nebft Arreftzelle und den Abort für die Verheiratheten. Der Mannfchafts-Speifefaal ift gegen 300 üm grofs.

Die Dachgefchoffe enthalten Montirungs-Kammern, Ladezeug-Kammern und fonftige Aufbewahrungs

Die Stall-Conftruction ift die in Fig. 444 u. 445 (S. 493) dargeftellte. Dafs das Schmiedegebäude einerfeits und der Krankenftall andererfeits — beide Gebäude mit Abortanlagen verbunden — bis auf 5 m an das Hauptgebäude herangerückt werden mufften, ift ein grofser Uebelftand und beweist, dafs der Bauplatz für die geftellten Anforderungen eigentlich zu klein ift.

493-

Cafernen

für

Artillerie.

rd

Z~jn![frz£:

o>,

pD ii n |-

i fl e r

jTü}

|T) e n|

i!

Fig. 501.

I fl e r 11 fl r u p-

Cb

ReitJiaus

ipt

!“Ś5fw:

v\n

TTï^rTtStTrf

{pf If] ]e| Ir]

IN

-v-<

A T) f 1

O'Ér

.132 ~

=■=-= - ----

Bx.p ±:fc

i — -Ę fi-

I!1

i.fe.

I-— -^Pumpe

£-

ScFmie deq bF. u ADort

■ - ■ -—■ 1

BescAlagMlle Ifissoitj 1

I spTWFt'Ft

cJimiede

ïnttf

«#><

słPTm v ylBlF

dP

um pe

to,: yßi m

CasrTffarfe

[Wotoif

Kran Ikenst aile

U.AtlO

Tt .

p;

.-.t-,

foi! M"MI1

wolml

M.

10 a 6 4 2 0

H4fH4tt+f

10

10

M.

M.

n»

ifofi

81,60!¹¹

1:1000

Tunrpeö

C or ri a 0 r fl

Tl

toi lui

j><

ta

M.

’eraacnF.LëîSM

FiTfflE üraMèg

1 jPîssaIr] Pfefïïë ■wm- tofiur

i^Sl

^ P. :p f* ^ CJ

10

20

30

40

Cafernement für eine Abtheilung reitender Artillerie zu Berlin. (Erdgefchofs.)

Fig. 502.

ATU

¹ H*,

TTeś

Dünger]

aeenscliupp.

5x1e-⁵

Rulten3.es Material

°'Br

^Vertrindungsgang

S Reithaus

ß.Batt , 5

C-.

CO

OD

S tall der 5 u

für 3 Train-Compagnien

S fall

'Z -

Pp

Sis

Êi-

IS

si

vû

A r t i lu e rl e - Tl e

m e ii 1 s - C ase/pjie

HoIzuKoÉ

tm.

‘ Officiers-1 Casino-;. jGartenXi

lia-B att,-C a s)

1    71 z

A4 ■- 44    441*4Ł

w al à p a r A 4 e s-Ar tille ri e-Kegi.m eut.s    Bataillons

Ak

1:5000

100    80    60    40    20

■C

100

200

300

4.00*0

Cafernement für ein Artillerie-Regiment und ein Train-Bataillon zu Dresden.

Ein Artillerie-Cafernement kann auch mit mehreren felbftändigen Stallgebäuden ausgeftattet werden. Da die Batterien jedoch nur einen fchwachen Friedens-Pferde-ftand haben (die FTldbatterie z. Z. 44, die reitende Batterie 91 Pferde), fo empfiehlt es fich, wenigftens für je 2 der erftgenannten Batterien ein gemeinfames Stallgebäude zu errichten.

In diefer Weife ift bei Erbauung einer Caferne für 2 Abtheilungen (8 Batterien) des Feld-Artillerie-Regimentes Nr. 12 verfahren worden. Fig. 502 giebt den Lageplan diefer 1877—7§ ausgeführten Anlage.

Das Hauptgebäude bildet, in der Gebäudegruppe dreier Cafernements für Cavallerie, Train und Artillerie, das Gegenftück zur Cavallerie-Caferne und ftimmt defswegen im Aeufseren ganz mit diefer überein. Die innere Eintheilung weicht nur in fo weit ab, als es die verfchiedene Beftimmung durchaus erheifchte. Die hauptfächlichfte Aenderung befteht darin, dafs die mittleren Schlaffäle, gleich den Eck-fchlaffälen, durch die ganze Tiefe des Gebäudes gehen (vergl. Fig. 499, S. 526); jeder Schlaffaal fafft 110 Betten. Auf diefe Weife ift es möglich geworden, jedes der beiden Obergefchoffe in 4 Batterie-Reviere zu theilen, wobei immerhin der Mittelbau den Offiziers- und Familienwohnungen etc. Vorbehalten bleibt. Der Raum, welcher im Erdgefchofs durch den Fortfall der Mannfchaftswohnungen verfügbar geworden, wird zum Theile durch den Mehrbedarf an 2 Unterrichtszimmern , 3 grofsen Bibliothek- und Modell-Zimmern, 3 Bureaus etc. in Anfpruch genommen, im Uebrigen aber für Verheirathete verwendet.

Je 2 Batterien haben ein gemeinfchaftliches Stallgebäude , aus welchem eine gefchloffene und bedeckte Verbindung nach dem Reithaufe führt. Den 4 Stallgebäuden entfprechen 4 Uebungsplätze, jeder gegen 100 m lang und 80 m breit. Ein gemeinfamer Uebungsplatz liegt hinter dem Reithaufe.

Lage und Beftimmung der Nebengebäude ift aus dem Plane erfichtlich. Die Befchlagfchmiede und Krankenftallung hat das Regiment gemeinfam mit dem Train-Bataillon; die fpecielle Einrichtung beider Gebäude ift bereits oben gegeben.

Die Baukoften diefes Cafernements haben 1 685 600 Mark betragen.

Der numerifch fchwächfte Truppenkörper der deutfchen Armee, welcher etat-mäfsig Pferde führt, ift das Train-Bataillon auf Friedensfufs, gegenwärtig etwa 226 Mannfchaften, vom Wachtmeifter abwärts, und 127 Pferde ftark und gegliedert in 2 Compagnien. Das Cafernement eines folchen kann alfo ziemlich einfach ge-ftaltet werden. Der Lageplan in Fig. 502 zeigt neben dem Cafernement des Artillerie-Regimentes dasjenige des Train-Bataillons Nr. 12 bei Dresden; in feiner urfprünglichen Geftalt 1876—77 erbaut, 1887 erweitert.

Es befteht aus dem Hauptgebäude, einem Stallgebäude, einem Reithaufe und einem grofsen Kammergebäude, fo wie Antheilen an der Befchlagfchmiede und dem Krankenftalle der Artillerie. An die Rückfeite des Reithaufes lehnt fich ein offener Wagen-fchuppen für die Uebungsfahrzeuge des Bataillons.

Die Eintheilung des Hauptgebäudes zeigt Fig- S°3) und zwar den rechten Flügel des Erdge-fchoffes und den linken Flügel eines Obergefchoffes.

Die andere Hälfte des Erdgefchoffes enthält, aufser Wohnungen für Verheirathete, zwei Gefchäftszimmer des Bataillons und ein kleines Offiziers-Cafino.

Jedes der beiden Obergefchoffe bildet ein abge-fchloffenes Compagnie-Revier, beftehend aus 4 grofsen

Mannfchaftsftuben, je 24 Mann faffend, 3 Unteroffiziers-Stuben, 2 Schlaffälen und einem Wafchraume.

Der Lage des letzteren entfpricht im Erdgefchofs die Dienerftube und der Flur vor diefer.

Die Baukoften diefer Train-Bataillons-Caferne haben fich auf 390400 Mark belaufen.

Die Vertheilung einer cafernirenden Truppe in mehrere kleine Wohngebäude und mit diefen über eine möglichft grofse Fläche, die, wie fchon bemerkt, vom gefundheitlichen Standpunkte aus der Unterbringung unter einem Dache vorgezogen Wohngebäude.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

Fig. 503.

494.

Cafernen

für

Train.

i Fatiflri cJie

§m

’J

Siena

Schlafsaal

18,0b¹

Verl

eil I

iciitfcarnis

24

24

Verheir

Jmeroffl

"T

Erdgefchofs.

»#« 4--2 0

10

Mann

Mann

56 Mann

.................31. l”...

Obergefchofs.

1:1000

20

30

40

50“

Caferne für ein Train-Bataillon zu Dresden.

495-

Vertheilung in mehrere

34

SSO

r

A'pi

1 allst

Fig. 504.

lasse

319,5p¹¹¹------

SuJimiei

I. andstrass e

245

i.E scaöron

a.Escadron

173.35™

36? 50'm

,4-Escadroji .

3 Escadron

werden mufs, kommt in neuerer Zeit auch in deutschen Cafernen zur Ausführung. So befteht u. A. ein Cafernement zu Grofsenhain für 4 Escadronen aus 4 Escadron-Wohngebäuden, 4 Escadron-Stall-gebäuden und einer Anzahl von Baulichkeiten, die zu gemeinfchaft-licher Benutzung beftimmt find, wie der Lageplan Fig. 504 erken-w nen läfft.

Das Cafernen-Areal ift gegen 8’/2ha grofs ; auf jeden der etwa 600 Köpfe zählenden Bewohner (die nicht militäri-fchen Bewohner eingerechnet) kommen gegen 140 lm Grundfläche. Der grofse Uebungs- und Paradeplatz, um welchen fleh die Gebäude gruppiren, ift ca. 230 m lang und 170 m breit; jeder Escadron fleht alfo ein Platz von 150 m Länge und 85 m Breite zur Verfügung.

Die Escadron-Cafernen, nach dem Corridor-Syftem erbaut, haben 3 bewohnte Gefchoffe, von denen die beiden Obergefchoffe die Mannfchafts-Wohn-, Schlaf- und Wafchräume etc. enthalten, wie aus Fig. 505 erflchtlich. (Der im unten Behenden Grundrifs weggelaffene rechte Flügel ift dem linken vollkommen gleich ;

im II. Obergefchofs tritt an die Stelle der Rofsarztwohnung diejenige des Fähnrichs.) Im Erdgefchofs finden Platz : eine Offiziers-Wohnung, die befonders geräumige Wohnung des Wacht-meifters und 3 Wohnungen für Verheirathete ; ferner eine Familienküche, die Mannfchaftsküche und das Bad (Braufe und 2 Wannen).

Man hat davon abgefehen, andere als gewöhnliche Aufbewahrungsräume im Kellergefchofs zu gewinnen, allerdings unter Verzichtleiftung auf Mannfchafts-Speifefäle. Nur der Mittelbau ift unterkellert.

In den Mannfchaftsftuben kommt auf den Kopf 11 ,scbm Luftraum, in den Schlaffalen 13,o cbm.

Cafernen des Block-Syftemes find bis jetzt in Deutfchland feltener gebaut worden. Am reinften zeigen diefes Syftem, in der Anwendung auf Infanterie-Biock-Syitem. Cafernen, die fog. »Militär-Quartier-Häufer« für ein Regiment in Schwerin, von

Demmler ausgeführt. Jedes diefer Häufer (mit 3 bewohnten Gefchoffen) bildet eine Bataillons-Caferne und zerfällt in 4 vollftändig von einander getrennte Blocks, welche die Compagnie-Reviere abgeben. Jedes diefer letzteren hat zwei Treppenhäufer, zu deren Seiten fich die Räume fymmetrifch gruppiren, wie Fig. 506 u. 507 zeigen.

Das Compagnie-Revier ift berechnet für 1 Offizier, 1 Feldwebel und 120 Mann. In einer der drei Bataillons-Cafernen ift im Erdgefchofs eine Wachftube mit Arreftzelle an-ftatt eines Mannfchaftszimmers eingerichtet. Die Kellergefchoffe enthalten die Küchen und

496.

Cafernen nach dem

ÉS

Heen

emh|î

«...................................................... 354^

b a ji a s t r

Caferne für 4 Escadronen Cavallerie zu Grofsenhain. Vsooo n. Gr.

Fig- 505-

"Puiz-

!M

4 * z Tross' WaSct-

OH Seifj ara rajjnn

15 Mann'

15 Mann

Schlaf s-aat i für 33 Mann

Escadron-Caferne zu Grofsenhain. I. Obergefchofs. — lfio00 n. Gr.

Fig. 506.

Fig. 507.

13

Mann

13

ann

34 Mannl

Officier

I. Obergefchofs.

12

13

r ep a

Erd-

gefchofs.

Mann Mann

lw et el

Syftem der Militär-Quartierhäufer (Bataillons-Cafernen) zu Schwerin, f'iooo n- Gr.

Arch. : Demmler.

Speifefäle, eine Marketender-Wohnung etc. Die Aborte liegen im Hofe.

Ausfchlaggebend für die Wahl der Con-llruction und Eintheilung diefer Schweriner ? 1 Cafernen waren nicht fowohl die rein militari- ; fchen Rückfichten, als vielmehr die Neben-abficht, die Gebäude ohne wefentliche Schwie- ! 1 rigkeiten anderartig verwenden zu können, wenn j J fich jemals ihre Benutzung als Caferne erledigen follte. Offenbar würde fich auch jedes Compagnie-Revier, nach dem Vorbilde der Feldwebelwohnung, in 12 kleine Wohnungen, aus Stube, Kammer und Küche beftehend, durch geringfügige Ergänzungsbauten, zerlegen laffen.

Die Treppen fcheinen überhaupt nur für letztere Anordnung berechnet zu fein; für den Verkehr einer Caferne find fie entfchieden zu fchmal.

Die Koften eines folchen Bataillons-Quartiers werden zu 129 000 Mark angegeben. Die überrafchende Niedrigkeit diefer Summe erklärt fich zum Theile daraus, dafs auf den Kopf der Cafernen-Bevölkerung nur etwa 8,8 cbm Luftraum des Zimmers kommen — alfo wenig mehr als die Hälfte delfen, was man heutigen Tages fordert — und dafs bei jedem Bataillon 8 Wohnungen für Verheirathete fehlen. Die angeblichen Bataillons-Cafernen find alfo in der That, nach jetzigen Begriffen, nur Halb-Bataillons-Cafernen.

Als Beifpiel einer Block-Caferne für Cavallerie diene diejenige für 2 Schwadronen bei Ofchatz, von welcher Fig. 508 einen Gefchofsgrundrifs theilweife darftellt; die-felbe ift von Andrée 1872—73 erbaut.

Die beiden Blocks der Escadron-Reviere find durch einen Offiziers-Wohnungen enthaltenden Mittelbau von einander getrennt ; andererfeits fchliefst fich an jeden Mannfchaftsblock ein kurzer Flügel mit Mittel-Corridor, an welchem die Wohnungen der Verheiratheten und der einzeln wohnenden Unteroffiziere liegen. Die Mannfchafts-Wohnzimmer befinden fich fämmtlich im Erdgefchofs, die Schlaffäle nebft Wafch-räumen im Obergefchofs. Die in oben flehendem Grundrifs erfichtliche Gruppirung von 5 Mannfchafts-zimmern um den Treppenflur ift zwar fehr raumfparend, aber der zufälligen und natürlichen Lüftung wenig günftig und macht daher eine kräftige künftliche Lüftung wünfchenswerth. Vier der Mannfchafts-zimmer haben doppelte Ausgänge ; es find aber fowohl die nach dem Offiziersbau, als auch die nach dem Flügel der Familienwohnungen führenden nur als Noththüren zu betrachten; der gewöhnliche Verkehr der Mannfchaft findet nur über die zum betreffenden Blocke gehörende Treppe ftatt.

Das Sockelgefchofs ift in der bekannten Weife voll ausgenutzt. Bemerkenswerth ift die Dampfküche, eine Dampfmafchinenanlage zum Wafferheben und eine Warmwafferheizungs-Anlage.

UMsrpiterLi

i I I

88

r ■ * T

2 6 Hiełlel-

Gell au de

iS

i6,70m

Mann

M ann

/erlhBif

Jrtlroff

Eatuijveflieir.

OfficlUntlOffic

M ann

38

86 M a'

Jin Ein ßffsier

Mann

56,21.m.

Ein, Officier

Caferne für 2 Escadronen Cavallerie zu Ofchatz. booo n. Gr.

Arch. : Andrée.

4) Neuere Cafernen in Oefterreich-Ungarn.

Nach welchen Grundfätzen in Oefterreich-Ungarn beim neueren Cafernenbau verfahren werden foll, erhellt am deutlichften aus der Schrift »Anleitung für die Anlage von neu zu erbauenden Cafernen« etc. (Wien 1879) und der v. Gräber {chen Sammlung »Beifpiele für die Anlage von Kafernen. (Im Aufträge des k. k. Reichs-Kriegs-Minifteriums auf Grund der »Anleitung etc.« bearbeitet. Wien 1880)«.

Der Verfaffer der letztgenannten Schrift verwahrt fich ausdrücklich dagegen, in den Beifpielen »Normalpläne« geben zu wollen; diefelben follen vielmehr nur zeigen, in welcher Weife fich, unter gewiffen Verliältniffen, die Minimal-Anforderungen der »Anleitung« (und des Einquartierungs-Gefetzes) befriedigen laffen. Da jedoch für die Hauptaufgaben ftets mehr als eine Löfung gegeben wird und die genaue Kenntnifs der Truppenbediirfniffe, die der Verfaffer als früherer activer Offizier fich erworben, den Arbeiten zu Gute kommt, fo wird wohl mancher Entwurf ziemlich unverändert zur Ausführung gelangen.

497-

Grundfdtze.

Allen Entwürfen gemeinfam ift die vollftändig durchgeführte Sonderung der verfchiedenartigen Wohnungen und Dienft-Locale von einander. Die Gefammtpläne zeigen daher in der Regel: Stabsgebäude, Wohngebäude für Offiziere, für ver-

z=j

cz

CD

Arch. : v. Gruber.

Fig. 511.

plFiihr d 2 C

Fig. 510.

If

n + Fuhr fl.1

Iz

nm

1 U.0.U.12 M

fol

Fig. 509.

1 U . 0 . u. 18 M.

nnnmnnm

000 00 00 000

c= CZ P CD

cz

s czi ■ zul

1.U.0.U.12 M

Comp a 5 n i e

l.U.O.u 12 M

na

iï

4 Führ.

pnyi'WS'H'0'fll

10 987654321 O

b-HM'hMM'N'i

F. Feldwebel.

[LUICU Lii

nnrfhnnn I

;;

UZI

Compagnie

a    - il

□    s li

zzzlJt

93G9

1:500

su

uinte-i

10

Ki

--5

Jo

WED.

F e 14-

Oefterreichifche Bataillons-Caferne ⁵¹²).

'y

or 62

1 U.0.U.12M.

1.U.0.U.12M.

Compagnie

Compagnie

P. Profeffioniften-Werkftätte.

r m::

I U 0.U.12M

13. M ISO 13 M

is

□EDO

u. 18 M

nnnnnn rj DD □□ □

1 . U . 0 . U. 18 M . I

D OD 00 00! H

IV. Wafchraum.

l.U.O.U.12 MJ

?.....

•y..

1. ÏÏ.0.U.12 M.

3 Compagnien⁵¹³).

für

Oefterreichifches

Mannfchafts-

Wohngebäude

Il Führ A4 C

4.Führ.d 3 C

C ««fajnie

1 U.O.u 12 M H 1 U.0.11.12 M

3 Compagnie

lU. O.u 12 M

.,.14,44

Erdgefchofs.

-■a

Obergefchofs.

heirathete Unteroffiziere , für die Mannfchaft, Küchen- und Marketenderei - Gebäude, Turn- und Fecht-faal-Bauten, Wachen, Arrefthäufer, Stallungen, Wagen-häufer etc., wobei jedoch nicht ausge-fchloffen ift, dafs unter Umftänden einzelne diefer Gebäude mit einander combinirt werden.

Diefe Vereinzelung erfolgt im Intereffe des Dien-ftes, fördert aber auch die Gefund-heitspflege ungemein und vereinfacht das Entwerfen der Baulichkeiten. Die Zufammenftel-lung der letzteren kann auf fo mannigfache Weife erfolgen, dafs auch i bei unregelmäfsig-fter Geftalt des Bauplatzes zweck-mäfsige Gruppirun-gen möglich fein 5 werden.

ä‘

"3T

MM

;

■mm.

.197,0

Gfficiers-G art er

I, II, III. Bataillons-Cafernen.

4.    Stabsgebäude.

5,    6. Offiziers-Wohngebäude. 7■ Infpections Offizier.

8.    Wache.

9.    Wagenhaus.

m ° rv~i

Fig. 512.

.....218,0 .

WM

[fit

W.

mm

m.

WĘm

10 zc 30

[Hü

LS

wêKKêê

Officier s - Garten

10. Arrefthaus.

ri. Turn-, Fechtfaal- u. Küchengebäude.

12.    Marketenderei- u. Küchengebäude

13.    Unteroffiziers Wohngebäude

14.    Bad- u. Wafchküchengebäude.

13. Stallgebäude.

1:2500

4-0    50    60

H-i--t-

m ar 90

ü—t—r

100 n.

Fig- 5I3-

2 52. 0

Airesthof^

Mannfchafts-Wohngebäude kommen in den verfchiedenften Gröfsen vor : für Stärken von der halben Escadron bis zum Bataillon. Alle Grundrifs - Syfteme finden auf diefelben Anwendung : auf

„V.

‘LiL²b'îA^Ł**.'*.'**-*»-⁴*- jlÉil

IM jlatz    mm StAufstallun 9 stU jf|§|

W......*'”■    m

V” s ■

% K

łn. îî

SB

ngs-

Aufstellung s -platz

eines B a t a 111

MÊSrn

Officiels- Carter

MMKM

Officiers-Garten

I, II. III, IV. Mannfchafts-Wohngebäude für je 3 Compagnien.

10.    Wagenhaus.

11.    Bad- u. Wafchküchengebäude.

12.    Arrefthaus.

13.    Stallgebäude.

Oefterreichifche Infanterie-Regiments-Cafernen (3 Bataillone). Arch. : v. Gruber.

3. Stabsgebäude.

6, 7. Offiziers-Wohngebäude. 8, 9. Unteroffiziers-Wohngebäude.

498.

Corridor-Syftem.

Turn-

platz

die gröfseren vorzugsweife das Corridor-Syftem, auf die kleineren auch das Block-Syftem und das Pavillon-Syftem.

Eine Bataillons-Caferne des Corridor-Syftemes zeigen Fig. 509 u. 510¹).

Sie hat 3 bewohnte Gefchoffe ; jedes Compagnie-Revier nimmt die Hälfte eines Obergefchoffes und den vierten Theil des Erdgefchoffes ein.

Eine Regiments-Caferne läfft fich, unter Anwendung derartiger Gebäude, bei-fpielsweife nach Fig. 512 zufammenfetzen ; diefe Anlage weist aufser den drei Bataillons-Cafernen noch 12 kleinere Gebäude nach.

Neu und anfprechend ift der Gedanke, Mannfchafts-Wohngebäude für je drei Compagnien zu bauen und diefe fo zu gruppiren, dafs 3 gefonderte Bataillons-Auf-ftellungsplätze gewonnen werden, wie der Lageplan in Fig. 512 verdeutlicht. Die drei Gefchofsgrundriffe des Mannfchafts-Wohngebäudes vereinfachen fich in diefem Falle noch mehr und können vollkommen identifch fein, da jedes Gefchofs ein vollftändiges Compagnie-Revier darftellt. In Fig. 511²) ift eine hier mögliche Anordnung wiedergegeben.

Dafs ein Zimmer jedes Flügels nur durch ein anderes Zimmer zugänglich ift, foll keineswegs muftergiltig fein, fondern nur das äufserlte Mafs des Erlaubten andeuten; empfohlen wird jedoch, durch Aufopferung einiger wenigen Quadratmeter Grundfläche diefen Uebelftand zu umgehen.

►Jïv.srai

S cli ul-u.

«PS.

Speise

Z i nt- c=

d.

i.

•u. Te cil t

B i li 1 i o -I t li e k

I Offic . i!

Fig- 5 H-

il

Ï:

cl II

i -nr’ N:/”

i.k,àà

Iwaschraam

U . D. ' î

G a si-1 oc al

.....QO'fï

wach

FS

J?-,

il

i. He

⁹!

l-M

Mar

S ei en 1ers Woli-y nun g

73,74.

1:500

<0 987 6 54321 0

10

1S

00™

Stabsgebäude für eine öfterreichifche Infanterie-Regiments-Caferne ⁵¹⁺). Arch. : v. Gruber.

Das Stabsgebäude, welches in beiden obigen Plänen als felbftändiger Bau auftritt, enthält zunächft, wie fein Name befagt, die Dienltzimmer des Regimentsltabes und der Cafernen-Verwaltung, fo wie die Bataillons-Bureaus; fodann nicht feiten das Offizier-Schulzimmer, die Unteroffiziers-Bildungsfchule und fonftige Unterrichtszwecken gewidmeten Locale, Wohnungen für die Regiments-Mufik, endlich einige Zimmer für Leichtkranke neblt ärztlichem Dienltzimmer. Die letzterwähnte Abtheilung wird wo möglich von allen übrigen vollkommen abgefondert.

Fig. 514³) giebt den Erdgefchofs-Grundrifs des im Plan Fig. 513 angenommenen, befonders grofsen Stabsgebäudes. Aufser den in der Abbildung bezeichneten Räumlichkeiten enthält daffelbe im Sockelgefchofs : ein grofses Mannfchafts-Schank-Local, zugleich Speifezimmer der Regiments-Mufik; im I. Obergefchofs : 6 verfchiedene Dienltzimmer der Commando-Behörden und der Verwaltung, Wohnung für 6 Unteroffiziere, für 25 Mufiker, ein ärztliches Dienltzimmer und 4 Zimmer für je 2 bis 14 (zufammen 26) Leichtkranke. Die beiden Flügel haben noch ein II. Obergefchofs, in welchem einerfeits die Unteroffiziers-

Bildungsfchule und das Schulzimmer der Einjahrig-Freiwilligen, andererfeits Wohnungen für 14 Mufiker und das Mufik-Probezimmer enthalten find.

Eine Eigentümlichkeit des öfterreichifchen Cafernenbaues und einen grofsen Fortfchritt bekunden die Pavillon-Cafernen, wie fie v. Gruber im Verein mit Völckner entworfen und praktifch ausgeführt hat.

Die Richtigkeit der von Tollet für den Cafernenbau aufgeftellten Principien anerkennend, unternahmen es die Genannten, den Tollet' fchtn Cafernen-Typus (fiehe Art. 504, S. 543) fo umzuändern, dafs die Conftruction den Anforderungen des öfterreichifchen Klimas entfprach und bei den in Oefterreich-Ungarn herrfchenden Eifenpreifen durchführbar blieb⁵¹⁵).

Das Profil in Fig. 515 zeigt die Gruber-Völckner fche Conftruction in Anwendung auf ein Mannfchafts-Wohngebäude.

499-

Pavillon-

Syftem

Gruber-

Völckner.

Fig- 5*5-

Zwifchen bogenförmigen Eifenrippen, in Abftänden von etwa 1,5» aufgeftellt, werden Kappen aus Hohlziegeln oder anderem, poröfen, fchlecht wärmeleitenden Baumaterial gewölbeartig eingefpannt. Aeufser-lich erhalten die Kappen einen Harken Putzmörtel-Auftrag. Ueber die fo gebildete Bogendecke wird ein Pfettendach gelegt und dadurch eine Luftfchicht eingefchaltet. Die Pfetten des Daches werden theils von den lothrecht aufgeführten Aufsenmauern, theils von den Bogenrippen, unmittelbar oder mittels angefchraubter Klötzchen getragen. In den erwähnten Aufsenmauern werden ebenfalls Ifolir-Luftfchichten ausgefpart.

Erdgefchoffige Cafernen find unferen bisherigen Gewohnheiten zwar entgegen; aber kein militärifches Intereffe wird durch ihre Einführung verletzt; im Gegentheil, fie erleichtern offenbar manche Dienftverrichtung und den Verkehr überhaupt. Vom gefundheitlichen Standpunkte aus betrachtet, verdienen fie entfchieden den Vorzug vor mehrgefchoffigen Gebäuden. Um dies zu beweifen, vergleicht v. Gruber die dreigefchoffige Caferne für 3 Escadronen (480 Mann) in Fig. 5²⁰ mit 6 Pavillon-Cafernen für je eine halbe Escadron (in Fig. 528), die zufammen genau diefelben Räumlichkeiten haben, wie das erftgenannte Gebäude.

Das Ergebnifs ift das folgende. Beim dreigefchoffigen Wohngebäude betragen die der Einwirkung der Aufsenluft ausgefetzten Oberflächen 4522 üm, bei den 6 Halb-Escadron-Cafernen dagegen zufammen 8081 ü» ; das Verhältnifs diefer Sanirungsflächen ift alfo fall wie 1:1,79. Dagegen meffen die Oberflächen aller von der Innenluft berührten Conftructionstheile bei der dreigefchoffigen Caferne 7992 üm, bei den 6 erdgefchoffigen Cafernen zufammen 3467 ?m ; das Verhältnifs diefer Zahlen ift nahezu 2,31 : 1. In beiden fo überaus wichtigen Beziehungen weist alfo die Pavillon-Caferne viel günftigere Verhältniffe auf, als der mehrgelchoffige Bau. Dazu kommt, dafs die Innenflächen der erfteren, weil Holz hier nicht verwendet wird, an fich fchon viel weniger inficirbar find, als die Wände des letzteren, und auch die energifcheften Reinigungs-Proceffe ohne Schaden für das Gebäude vertragen.

Den neuen Typus wollen die Erfinder keineswegs allen Gebäuden eines Cafernements aufgedrückt wiffen ; fte befchränken vielmehr feine Anwendung ausdrücklich auf die Gebäude, in welchen grofse Räume, die durch die ganze Gebäudetiefe gehen können und denen fich nur wenige kleine Nebenräume anzufchliefsen haben, verlangt werden. Dergleichen Räume find die Unterkünfte für die gefunde und die kranke Mannfchaft, Unterrichts-, Turn- und Speifefäle, Mannfchaftsküchen, endlich Pferdeftälle. Ungeeignet oder wenigftens keine befonderen Vortheile bietend würde dagegen die neue Conftruction fein für Wohnungen der Offiziere und der Verheiratheten, für Kanzleien, Arrefthäufer, gröfsere Magazine, Wagenhäufer u. dergl.

Um zu ermitteln, welchen Einflufs die Annahme des Typus Gruber-Völckner

r~flUTl

b. SO

V-l

Pavillon-Caferne. Syftem Gruber- Völckner. *1250 n. Gr.

⁵15) Siehe: Gruber, F. Der Cafernen-Bau in feinem Bezüge zum Einquartierungs-Gefetze. Wien 1880.

L_

Fig. 516.

_il..

90 100 TO

d—H

80

■fiO.

.131.0

1:2500

50    60    70

W/5 O 10    20    30    40

i4h—h-H—l—h

!»

1=

Lageplan.

1-8. Mannfchafts-Wohngebäude für je i Compagnie.

g. Turn-, Fechtïaal- u. Küchen-Gebäude.

10.    Kanzlei- u. Offiziers-Wohngebäude.

11.    Marketenderei.

12.    13. Unteroffiziers-Wohngebäude.

14. Schul- u. Unteroffiziers-Wohngebäude. IJ. Arrefthaus.

16. Stallgebäude.

77. Augmentations-Gebäude.

18. Wagenhaus. ig, 20. Holzlagen.

A. Aborte.

••7.40——-a

M.u Wl

R ODDD OODQ 0000 0 e B C32U;I

326 M ;;

0000 OODQ 0000

Fig. S!7-

RH

□□□□ DOM POOP    I

r-p iî-fi i 536M:: gM

□000 □□oa pooa ; .

fu.o

5M.

□□□□ 0

................................._68.25................................

Mannfchafts-Wohngebäude.

Fe. Feldwebel.

Fü. Führer.

M.f.M. 11. W. Magazin für Montur und Waffen.

P. IV. Profeffioniften-Werkflätte. Wr. Wafchraum.

O__

Fig. 518.

8—

A.ZlD

I'

00

00

r.M

c:K.

K.

00 010 00

[oWrJ

ii

17,65.

.68.35.

1:1000

s-

A. Z. Ankleidezimmer.

B. W. Büchfenmacher-Werkftätte. D.R. Douche-Raum.

I. Küche für 4 Compagnien.

K. Zimmer für Leichtkranke.

Turn-, Fechtfaal- und Küchengebäude.

T.F. Turn-, Fechtfaal u. Speifezimmer für 2 bis 3 Compagnien.

V.M. Yictualien-Magazin.

Wr. Wärter.

?■

Fig- 5*9-

Y.Z.

K.M

ii

IC.

......................68,2b............................

Marketenderei-Gebäude.

A.    Anrichteraum.

B.    Offiziers-Bibliothek.

G. Unteroffiziers-Gaft-Local.

K. Küche für 4 Compagnien. K.M. Küche der Marketenderei.

M. Mannfchafts-Schul-Local und Speife-zimmer für 2 Compagnien.

S. Schul- und Speifezimmer der Offiziere.

V.    Vorraum.

W,    W. Marketender-Wohnung.

V.Z. Vorzimmer.

auf die Baukoften haben dürfte, wurden die Koftenanfchläge für zwei Objecte, eine Caferne für das Referve - Commando mit dem 4. und Ç. Bataillon eines Infanterie - Regimentes und eine Cavallerie-Regiments - Caferne, einmal mit dreige-fchoffigen Wohngebäuden und bezw. Ställen alter Art (nach Fig. 442) und einmal unter Anwendung der Gmber-Völckner fchen Con-ftructionen auf Mannfchafts - Wohnräume und Ställe forgfältig durchgearbeitet, wobei fich herausftellte, dafs bei letzterer Bauweife die Infanterie-Caferne einen Mehraufwand von nur 0,3 Procent er-lieifchte, während fich bei der Caval-lerie - Caferne fogar eine Erfparnifs von reichlich 2,6 Procent ergab. Man wird aus diefem Ergebnifs fchliefsen dürfen, dafs die Einführung des Syftemes Gruber-Völckner wenigftens keine Erhöhung der eigentlichen Baukoften zur Folge haben würde.

Oefterreichifche Infanterie-Caferne für das Referve-Commando, den Ergänzungs-Bataillons-Cadre und das 4. u. 5. Bataillon.

Arch. : v. Gruber.

Wenn man nicht blofs die Herftel-lungskoften beider

Gebäudearten einander gegenüberftellt, fondern auch die gröfsere Dauer in Betracht zieht, welche bei den Pavillons durch die Feuerficherheit und Einfachheit verbürgt ift, fo find letztere offenbar viel billiger, als die mehrgefchoffigen Häufer alter Art. Es mufs jedoch zugegeben werden, dafs die zweckmäfsige Anordnung eines Cafer-nements nach dem Pavillon-Syfteme die Vergröfserung des Bauplatzes, jedoch um höchftens ¹jö (bei Cavallerie-Cafernen zuweilen nur um ¹js) der für eine Anlage alter Art erforderlichen Fläche zur Folge haben wird.

Fig. 516 giebt den Lageplan einer Infanterie-Caferne, in welcher die Mannfchafts-Wohngebäude, die Marketenderei und das Turn-, Fechtfaal- und Küchen-Gebäude als Gruber-Völckner fche Pavillons gedacht find. Die Grundriffe der drei genannten Gebäudearten find in Fig. 517 bis 519 dargeftellt. Das Marketenderei-Gebäude und das Küchengebäude haben kleine (ungefähr 50 h™, bezw. gegen 30 qm grofse) Keller.

516

500.

Cavallerie-

Cafernen.

Das öfterreichifche Cavallerie-Regiment zählt 6 Escadronen ; es liegt mithin nahe, die Caferne eines folchen aus zwei Mannfchafts-Wohngebäuden für je 3 Escadronen zu bilden. Ein Beifpiel eines derartigen Gebäudes, und zwar nach dem Block-Syfteme, zeigen die Grundriffe Fig. 521 bis 523

Zur Bildung felbftändiger Escadron-Reviere muffte hier die Theilung des Gebäudes in lothrechtem Sinne erfolgen. (Um diefe Trennung leichter verfolgen zu können, ift das mittlere Revier leicht fchraffirt worden.)

Im vorliegenden Falle ift angenommen, dafs die Aborte auf dem Hofe errichtet werden, und zwar entweder für die drei Escadronen vereinigt, hinter der Mitte des Gebäudes, oder dafs jede Escadron ihren befonderen Abort erhalte, der dann zweck-mäfsiger Weife ihrem Treppenhaufe gegenüber liegt und durch einen bedeckten Gang

mit dem Gebäude verbunden werden kann. Beide Anordnungen find in dem unten flehenden

Ueberfichtsplan eines Cavallerie-Regiments-Cafernements (Fig. 520) angedeutet. Diefer Plan macht zugleich erfichtlich, welche anderen Beftandtheile ein

Fig. 520.

.211,54.......

..    105.82--

-r=cu

Sa

«JL*.

& ^ (-OJ M

irii

11

3:2:

22

22

z.îst

22

11

22

22

22

21

21

22

Tl e

2|

22

II

22

t a^li n

ESC

ïî

22

$■

folches Cafernement haben foll und wie diefelben etwa gruppirt werden könnten. Jeder Escadron find zwei Stallgebäude zugetheilt und hierdurch die Vortheile und Annehmlichkeiten eines eigenen Stallhofes verfchafift worden.

n*

f!

|2

6 E 5 C.

Zi ⁶ a 2 fsjm-Off 2;

Bild-Sch2

22

22

Unt-Off -

Wohn geo

Stall

für

irrest

"Pferöerüstgsm Futt

□ O    —03

Trante

-Kam

Pf e r cl b

CD-,

I

n-pBff

Waschh

^sfall fur VaE sc °

~|iwwæwæmû

"Pferieriisl

Tranken

00 Ote

pi FuthKam

□o

Eine Corridor-Caferne für 3 Escadronen könnte bei-fpielsweife nach Fig. 5 24 ⁵¹⁷) eingerichtet fein. Jedes Es-cadron-Revier nimmt ein Ge-fchofs des dreigefchoffigen Baues ein.

m. ~u

pi DO-

-M    i

Wache l

ah

E-

■s°w

mmmmmm^

thor

Oefterreichifche Cavallerie-Regiments-Caferne. V5000 n. Gr.

Arch. : v. Gruber.

°¹⁶) Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Kavallerie-Kafernen. Wien 1880. Bl. 12. SU) Nach: Gruber, a. a. O., Bl. 9.

r-

I;

«=;

i--'- ^ 1—-

UM

Fig. 5²3-

Fig. 522.

Fig. 521.

en

<n

h:.

.......

Ć5".

—51..

CT

X 0 St

Hrd

L! 3 !

■-5ł"- lOHOl“*⁵«----

"K S

llf

Oefterreichifche Cavallerie-Caferne für 3 Escadronen

K. O. Si. Cadett, Offiziers-Stellvertreter. Ku. Curfchraied.

PW. Profeffioniften-Werkftätte.

Wm. Wachtmeifter. WR. Wafehraum.

Arch.: v. Gruber.

10 987654321 0

1:500

10

■5

co¹»

•n

s:

îüi. O.tt.17 M

1s

mm

JH

<n

Cd

S|

im

«1

KH

HM

I»;

wmmÂ

Ht

Km

gpj

Ti

1 U 0. u. lj?j M

f——gr.f) ÖJ vp?—.1

Wm

Bk

II

Li

feU0u.2M

Wm-

!!

ttx 2

1 If

L Uj

Ab-

K 0 St

4 Fuhr

lO.-u. 17 M

10. u. 17 M

1 ü O.u

l'U.O.u.

m:

M.

14. 55

gefehofs.

Erd-

I. Ober-gefehofs.

II. Ober-gefehofs.

1 U. 0

LL

18 M.

16 M.

Fig. 524.

-----

Tl

17 M.

1 Tf 0

18 M.

iTTTp

I.--

r;

1 TJ . 0.

0.

a sjchrjnim

4 rijjhr

<?

C a à. ff.Stell«

1 U . 0 !!

;c]i r a u m

Iw e r k s t .

u. 4 M

1 .U . 0 .

1 . U. 0.

ib

H ''-t

U..'

18 M.

17-.M .

17 M .

18 M.

Mannfehafts-Wohngebäude für 3 Escadronen. — Erdgefchofs ⁵¹⁷).

1:500

10 9 8 7 6 5 l,

4 3 2 10

-5

F’g- 5²5-

„Pissoir,

II

il

Ti

1 üj ! 0. u. 17 M

I!

.14, 2....

Waschraum

'a ciit

m..

Werkst.

°- n

12 M.

1 uj.i

0 . u .17 M

ttij

17 M .

!_L

J-L.

>1

......................................................................48.73...............................................................

Mannfehafts-Wohngebäude für I Escadron. — Erdgefchofs ⁵¹⁸).

Oefterreichifche Cavallerie-Cafernen.

Arch. : v. Gruber.

Erhält jede Escadron ihr eigenes Wohngebäude, fo kann diefes als Corridor-Caferne, etwa nach Fig. 525 ⁵¹⁸), mit zwei bewohnten Gefchoffen oder als Block, nach Fig. 526 u. 527 51S), mit 3 bewohnten Gefchoffen hergeftellt werden.

Fig. 526.

Foum'ma

UJ.0.T1. 17 M.

1U.0.U.17M

nnn nnnnnnn

iü

■L

lUO U.17M

2 U.O

1U-0.U.17M

54O

I. u. II. Obergefchofs.

Fig. 527.

Erdgefchofs.

PR

5°i •

Zubehör.

i;

,AnkU Z im.

Unt.l Off. W 0 ä -W n u n g

41 ei cMkr.I u. 1 Warte rjj

Ü;

"I

.14.2.

lł°₀ £

7 a ciii.Ti

jp^-p⁵-*©    !

Gal C ur-14-füll rer: fllf.Slellv s dnu I    I

[/

<■

33.4

>1

Oefterreichifche Escadron-Caferne⁵¹⁸). — V500 n. Gr.

Eine Cavallerie-Regiments-Caferne mitWohn- und Stallgebäuden nach Gruber- Völckner liefse fich, wie Fig. 5 28 ⁵¹⁸) zeigt, anlegen. Die Unterkunftsräume find nur für je eine halbe Escadron berechnet; hierdurch vermindert fich fehr zweckmäfsiger Weife die Dichte der Bevölkerung der bebauten Fläche.

Die Grundriffe eines Pavillons für eine Halb-Escadron ftellen Fig. 529 u. 530 dar. Der Durchfchnitt eines Stallgebäudes diefes Syftemes wurde bereits oben (fiehe Fig. 446, S. 494) gegeben.

Beifpiele von Grundriffen für Marketenderei-, Küchen- und Saal-Gebäude , Hufbefchlagfchmieden und Krankenftälle find bereits im Vorhergehenden (unter b, 2, 3, 4, 9, 10) mehrfach gegeben worden ; es wird daher genügen, hier nur noch in Fig. 531 u. 532⁵¹⁹) den Entwurf eines gröfseren Offiziers-Wohngebäudes beizufügen, aus dem man namentlich die Geräumigkeit der öfterreichifchen Offiziers-Wohnungen entnehmen kann.

Fig. 528.

ReitU.

i?

VA R e i t b

™Hel t’u

jSRviit

Jjo _

I k Û

Tl

qo

DO

El

w fr -z Esc

E scadroji-Hof

■!

-tum,

yk

i!

wi

iii!

■Ł

'ft.

»_

5 fl*.

•/

⁰¹L w

iw

Escadron-Hof

.W

:“:I

j£*P cd p p ^    ||

ï| ï| B' | i

*ÎÆ -rłJe

||z

‘Ł“*Ł P

°1

O.J é L¹

łAi

k>Uc*-

wi

Escadron-Hof

6 Es c.

360.00

^    i I

SL^Â'ÎL

JfcAft.'Vfe. <*-<*_*.‘fc.^ >

<ÜJ

h\_

£L>-Ł*-

«W

■fc. « «

¥_

■a:-! j

A.    Arrefthaus.

B.    Bad und Wafchküche.

C.    Stall für Pferde d. Stabes.

D.    Düngerftätten.

H. Hufbefchlagfchmieden.

K.    Krankenftall.

L.    Aborte.

M.    Marketenderei.

O.    Offiziers-Wohngebäude.

P.    Pferderüftungs-, Sattel- u.

Futterkammer.

R. Remife.

5. Streuftroh-Stellagen.

T.    Turn- u. Fechtfaalgebäude.

U.    Unteroffiziers-Wohn

gebäude.

V.    Stall für verdächtige Pferde.

Br. Brunnen.

...................................................,.:.430.0G..............................

Oefterreichifche Cavallerie-Regiments-Caferne ⁵¹⁸).

Pavillon-Syftem Gruber- Völckner. Arch. : v. Gruber.

.y

.25,06.

alU^ai7KE JR[ ! I

; ISOOOOOOD TT

111:0. U 17 M.

E.M.

feiiwu. tu,°. uarM.igj

lU-0 tx. 17Mi

P W.O

Mannfchafts-Wohngebäude für ¹/2 Escadron. Pavillon-Syftem Gruber-Völckner.

Mittlerer Theil des 2. Mann-fchafts-Wohngebäudes für 1/2 Escadron.

1:1000

10 8 6 4 Z 0

10

20

30

'S

Cu. Curfchmied.

C.S. Cadetten-Offiziers-Stellvertreter.

E.M. Escadrons-Magazin. Fü. Führer.

G.A. Gebäude-Auffeher.

P. W. Profeffioniften-Werkftätte. IV. R. Wafchraum.

IVm. Wachtmeifter.

Fig- 531-

Fig. 53²-

ol

S 0 fi.u Sp .

z. a. 0

0. W. 1

h)

ly

H . W.

H ft

j fi i

!;7 ;ä, 1J

pii /i

IZM

.13.2

OB. Aij.

V z.

K d Ba

D.K

V.K.I V.K. IS.O.'tVl

H.W. I H.W.

i¹

S. O.W.2.    S.0.W.3

V..

?.R 5.

Erdgefchofs.

Arch. : v. Gruber. T. Obergefchofs.

1:500

10 987654321 0

10

20™

Oefterreichifches Offiziers-Wohn- und Kanzlei-Gebäude⁵¹⁹).

S.O. IV. Subaltern-Offiziers-Wohnung. V.K. Verwaltungs-Kanzlei.

V.Z. Vorzimmer.

Adj. Adjutant.

A.Z. Aufzug.

H.W. Hauptmanns-Wohnung.

K.d.Ba.D.K. Commando-Kanzlei.

O.B. Offiziers-Bibliothek.

Sch.u.Sp.Z.d.O. Schul- u. Speife-zimmer der Offiziere.

In einem gewiffen Gegenfatze zu diefer Raumfreigebigkeit befteht die Wohnung des verheiratheten Unteroffiziers nur aus Stube und Küche. Bei gröfserem Bedarf an dergleichen Wohnungen werden diefelben in befonderen Gebäuden vom Typus der Arbeiterwohn-häufer vereinigt.

Fig. 533 ⁵²⁰) führt ein Beifpiel eines Unteroffizier-Wohngebäudes vor; die beiden Obergefchoffe haben die-felbe Eintheilung, wie das dargeftellte Erdgefchofs.

Fig. 533-

Wohnun g j

t=>

11. 0.

W o li i

ining.

(=!

10,55.

!<

.19.15.

Oefterreichifches Unteroffiziers-Wohngebäude ⁵²°).

5) Neuere Cafernen in Frankreich.

502.

Cafernen nach den types du génie.

Der Cafernenbau Frankreichs trat mit der Reorganifation der Armee (nach 1870) in ein neues Stadium, zunächft allerdings nur dem Umfange, nicht dem Wefen nach.

»Anftatt auf Bearbeitung neuer Normalpläne, die mit den Fortfehritten der Gefundheitswiffenfchaft in Einklang gewefen wären, bedacht zu fein, griff man auf den von fachverftändigfter Seite längft verurtheilten Typus des Oberften Belmas (aus dem Jahre 1822) zurück. Diefe Pläne, die den Mappen, in welchen fie begraben lagen, nie hätten entnommen werden follen, paffte man eiligft den neuen Truppen-

öl9) Nach: Gruber, F. Beifpiel für die Anlage einer Artillerie-Caferne etc. Wien 1880. Bl. 8. 520) Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Kavallerie-Kafernen etc. Wien 1880. Bl. 6.

Fig- 534-

a.    Wache.

b.    Cafernenwärter.

c.    Mannfchafts-Wohngebaude.

d.    Stall für 84 Pferde.

e.    Stall für 224 Pferde.

f.    Cantine.

g.    Küche.

h.    Sattel- u. Futterkammer.

i.    Magazine u. Werkftätten.

j.    Aborte.

k.    Arreftzellen.

l.    Krankenftall.

Pt

.. 131,4-"i.

m. Reithaus.

11. Wagenfchtippen.

o.    Schuppen.

p.    Schmiede.

q.    Operations-Raum.

r.    Anfteckend kranke Pferde, j. Rofs-Arznei-Vorräthe.

t. Tränke.

H.S. Hufbefchlagfchmiede.

Kr. Krankenburg.

N. Nebengebäude.

Sp.S. Speifefàle f. d. Mannfchaft.

Ja bj

1:5000

100    80    60    40    20    0

KHU I ! I I I 1 1 I I I I I I I I

Franzöfifches Cafernement für 1 Cavallerie-Regiment von 5 Escadronen. Nach den types du génie.

100

200

300

400>*

---1

beftänden einigermafsen an, liefs fie autographiren und gab fie als Vorbilder für ganz Frankreich hinaus⁵²¹).«

Fig- 534 ftellt den Lageplan einer derartigen neuen Cavallerie-Regiments-Caferne, nach den types du génie 1874—75 erbaut, dar.

Das Wohngebäude c für 785 Mann, 130,2 m lang, 14,5 m tief und 21m hoch, hat 4 bewohnte Gefchoffe, deren Grundriffe Fig. 535 u. 536 zeigen. Da keine der

Fig. 535-

a;

1 r-u 1 mm r-Ti 1 run

I., IL u. III. Obergefchofs.

1:1000

10 8 6 4 2 0

H-m-H-f-Hf-

10

20

30

40

Fig- 536.

HLl

-- T -

SjS

m ' ri r-T-i

:n³±Tp

_L J

El

TTT TTTT7~

1 ijsl⁸l?iyl r

TT

Erdgefchofs.

Wohngebäude der franzöfifchen Cavallerie-Cafernen.

Nach den types du génie.

Obergefchofle :

a. Zimmer für 24 Mann.

»    28    »

b.

c.

d.

12

» io Kranke.

3 Wachtmeifter.

g.    2 Fouriere.

h.    Rofsarzt.

Erdgefchofs :

' i. Schulzimmer.

j.    Fechtfaal.

k.    Tanzfaal.

l.    Reconvalescenten. in. Freiwillige.

n.    Lehrfaal f. Pferdekunde.

o.    Zimmer für 11 Kinder.

. p. Wafchräume.

q.    Theeküche.

r.    Rapport-Zimmer.

s.    Oberwachtmeifter.

t.    Zahlmeifter-Bureau.

«. Adj.-Unteroffizier.

x.    Aerztl. Unterfuchungs-Z.

y.    Adjutanten.

z.    Commando-Bureau,

/. Schmiede.

2.    Werkftätte.

3,    4. Büchfenmacher. J. Auffichts-Dienft-

zimmer.

6.    Wagenmeifter.

7.    Stabstrompeter.

8.    Trompeter.

144.

®“) Tollet in: Mémoires et compte rendu des travaux de la /oc. des ing. civ. 1882, Aug., S.

Forderungen der neueren Gefundheitslehre in diefem Gebäude genügende Bertickfich-tigung gefunden hat, fo mufs daffelbe nothwendiger Weife nach und nach zum höchft ungefunden Aufenthalte werden.

TréLat führt⁵²²) aus, dafs auf jeden Bewohner des genannten Bauwerkes 6,47 cbm eingefchloffene, von der Aufsenluft nicht berührte Mauermaffen etc. kommen und dafs, da Kalkflein, Mörtel, Gyps, Holz, Rohr etc. die Fähigkeit haben, die Verunreinigungen der Luft in ihren Poren zu verdichten, ein jeder Bewohner fortwährend durch eine Art miasmatifchen Schwammes von 2,i 5 cbm Rauminhalt bedroht fei.

5°3-

Verbefferung

diefer

Cafernen.

Dafs der Gefundheitszuftand der Truppen in den neuen Cafernen in der That viel zu wünfchen übrig laffe und fich ftetig verfchlimmere, wurde fchon nach wenig Jahren erkannt. Da aber von einem Aufgeben diefer Cafernen, die fchon 160 Millionen F'rancs gekoftet hatten, nicht die Rede fein konnte, fo fchlug Tollet vor, fie wenigftens fo viel als möglich zu verbeffern. Fig. 537 u. 538 ftellen nun die durch Tollet verbefferten Grundriffe deffelben Gebäudes c dar.

Fig- 537-

J II I-U

I., II. u. III. Obergefchofs.

10

1:1000

20

40

50“

Fig- 538-

m

13.

tlO

i£j

Erdgefchofs.

Tollet'?, Verbefferung beflehender Cafernen.

gelchofle :

Ober-

a. Schlaffaal für 40 Mann.

11 Kinder.

b.

c.    Wafchräume.

d.    Oberwachtmeifter. v e. Fouriere.

f.    Tagesfäle.

g.    Wafchräume.

h.    Stabstrompeter.

( i. Adj.-Unteroffiziere, o* I /• Wagen meifter.

? I k. Commando-Bureau. I. Zahlmeifter-Bureau.

D-Crq

Wie man fieht, ift derfelbe gründlich zu Werke gegangen. Sein Hauptaugenmerk war, die Wohn-räume in Tageszimmer und Schlaffäle zu theilen , fo dafs letztere in den Tagesftunden gelüftet werden können, während dies mit den Wohnzimmern Nachts zu gefchehen hat. Die Mehrzahl der Scheidemauern ifl gefallen, um die Auffaugeflächen zu vermindern und die innere Lüftung zu begünftigen.

Ob diefen Vorfchlägen Ausführungen gefolgt find, ift nicht bekannt geworden ; der öftere Wechfel im Kriegs-Minifterium fcheint allen Reform-Beftrebungen hinderlich zu fein.

504.

Cafernen nach dem

Ingenieur Tollet, der durch feine Thätigkeit als Hilfs-Genie-Offizier im Kriege 1870—71 auf die Mängel des früheren Cafernenbaues aufmerkfam geworden war, liefs es aber bei den oben erwähnten Verbefferungs vor fchlägen nicht bewenden, Syftem Toiiet. fondera ftudirte alle die Cafernirung betreffenden Fragen auf das gründlichfte. Sein Arbeits-Programm bafirte er dabei durchaus auf die Wünfche der Hygieniker.

522) jn einem Berichte an die Société de médecine publique.

Während er hier nun, in Bezug auf Lage, Gröfse und allgemeine Eigenfchaften des Bauplatzes, auf die bereits oben befprochenen Forderungen kommt, ftellt er im Hinblick auf die befonderen Einrichtungen der Maffenwohnungen den Grundfatz auf: Es follen die Gebäude-Oberflächen, welche in beftändiger Berührung mit der äufseren Luft lind und die defshalb als Sanirungs- oder Lüftungsflächen bezeichnet werden können, fo grofs als möglich gemacht, diejenigen Flächen aber, welche nur in Berührung mit der Innenluft find und daher Auffaugeflächen für die Verunreinigungen der Luft bilden, fo klein als möglich gehalten werden.

Die erfte Bedingung, die äufseren Flächen bei gegebenem Rauminhalte zu einem Maximum zu machen, kann nur durch einen erdgefchoffigen Bau ohne Zwifchen-decke erfüllt werden. Tollet verglich nun die verfchiedenen hier möglichen Quer-

fchnittsformen: das gewöhnliche Hausprofil mit Satteldach, die polygonalen Querfchnitte, den halbkreisförmigen, den elliptifchen und den fpitzbogenförmigen, und fand, dafs fleh nur bei letzterem ein Minimum der Auffaugeflächen mit einem Maximum des körperlichen Inhaltes verbände.

Sollen erdgefchoffige Gebäude gut gelüftet werden, fo kann dies nur durch Oeffnungen im Firft gefchehen, und es find daher derartige Baulichkeiten gewöhnlich auch mit Dachreitern oder Laternen verfehen. Eine folche Con-ftruction, in Eifen und Stein (etwa wie in Fig. 539 die punktirten Linien andeuten), als neuen Cafernen-Typus auf-ftellen zu wollen, würde indeffen nutzlos fein, weil derfelbe nicht einfach genug, daher zu theuer wäre. Die Spitzbogenform dagegen vereinfacht die Anordnung ungemein, vergröfsert noch den Rauminhalt und giebt in ungezwungener Weife die nothwendige Ueberhöhung in

Fig- 539-

y'bp

Pr

Tollet’s Pavillon-Typus. ^250 n- Gr.

Fig- 540.

Längen-

fehnitt.

_n T ri H__H TOT

jUnteTiiffi cit e

as cli- % .r aum|K

Fig. 541-

rilur u.^iasdirS

II j<.-..l,Ga..j,...l,50 jjc |j[Tnter obfici e | e

l,5EWt._l,50. x-l,5Q>,

(o)M ann s c fi a f t s-S a al©

______19,55 .

un d.

fiut 3,25......

■■••OS 9

Grund-

rifs.

i,......2,45.......5lcl.lO.Jt.......3,40._.....JyoJs........3,40..........J.l.lO.J.

.3,40........

.1,10

..3,40...........i..y0.i........3,95.

1:250

*567

8    9    10    11    12

HH

13

15m

Tollet's Mannfchafts-Pavillon.

der Mitte. Ein eifernes Gerippe diefer Form, deffen Fufsenden eingemauert find, befitzt grofse Standfeftigkeit, erfordert weder Strebepfeiler, noch Zangen, Bänder oder fonftige vorfpringendeTheile, die namentlich im Inneren durch Raumverminderung und als Auflager für Staub und Schmutz fo nachtheilig find.

Tollet will in diefen Pavillons auf den Kopf ungefähr 25cbm Raum gewähren und 100 cbm frifche Luft ftündlich einführen. In einem Gebäude follen nicht mehr als i Compagnie Infanterie oder 1/2 Escadron oder 1 Batterie untergebracht werden.

Fig. 540 bis 542 Hellen einen Pavillon für die Mannfchaft einer halben Schwadron dar. Die Eintheilung ift höchft einfach: 2 Mannfchaftsfäle (für je 32 Mann Infanterie oder 30 Cavalleriften oder 25 Artilleriften) und 4 Unteroffiziers-Zimmer, von Vorfluren aus zugänglich- letztere dienen zugleich als Wafchräume. Jede Unteroffiziers-Stube hat ebenfalls das Spitzbogen-Profil, wie im Durch-fchnitt mit Giebelanficht (Fig. 542) von innen angedeutet ift; auch der grofse Mittelflur ift fpitzbogig überdeckt, und die lothrechte Scheidung über diefer Decke hat eine grofse, durch Klappen verfehliefsbare Oefifnung. Der Zweck diefer Einrichtungen ift, mittels der grofsen Rundfenfter der Giebel einen kräftigen Zug der Länge nach durch das ganze Gebäude hervorbringen zu können.

■ft

“2

Querfchnitt zu Fig. 540 u. 541.

Tollet's Lager-Pavillon.

5°S-

Tollet’s

Mannfchafts-

Pavillon.

|TntIrT"

jOfficier^

D urchq an g

Fig. 544-

Mannschafts-

Saal

D urcltq ang

|0fficmJ

Tollet’s Mannfchafts-Pavillon mit Anbauten.

Die hauptfächlichllen Verhältniffe des Baues find:

/ eines Pavillons .    .    .    331,50 üm

Aufsenflächen

jedes Mannfchaftsfaales 127,o    »

auf 1 Mann entfallend

Querfchnittsfläche des Pavillons .    .    .    32,63 üm

Gefammt-Luftraum

Fig- 545-

Will man die Mannfchaftsfäle unmittelbar an die Giebelmauern ftofsen laffen, um die Lüftungsflächen zu vermehren, fo können die Unteroffiziers-Stuben feitwärts des Haupt-Tractes angeordnet werden, wie P'ig. 544 zeigt. Damit aber in diefem Falle durchaus keine Winkel mit ftill flehender Luft entliehen, find zwifchen Mannfchaftsfaal und Unteroffiziers-Stuben Durchgangshallen einzufchalten.

Von Einzelheiten der Conftruction ⁵²³) find etwa folgende bemerkenswerth.

Die I-Eifen haben 12cm Höhe, damit man 11 cm hohe Ziegel einfpannen kann. Will man den Wandungen 22

cm

Stärke geben, fo find 24cm hohe I-Eifen anzuwenden. Die beiden Rippen jedes

523) Nach: Nouv. annales de la conftruction 1877, S. 22 u. PI. u. Handbuch der Architektur. IV. 7.

506.

Binders find im Scheitel des Spitzbogens durch Verfchraubung oder Vernietung mit zwei Platten unverrückbar verbunden, wodurch der wagrechte Schub an den Bogenanfängen bekanntlich vermindert wird. Liegende Schraubenbolzen erhalten die Binder in ihren Abftänden — gewöhnlich 1,50 m — und erlauben diefe nach Erfordernifs zu regeln.

Die Stelle der Dachlatten vertreten hier Winkeleifen, deren Abmeffungen fich nach der frei tragenden Länge und dem Gewicht des Deckmaterials richten müffen. Auf diefe Winkeleifen werden die Dachziegel gehängt (Fig. 545) ; man kann jedoch auch mit Schiefer oder Zink eindecken.

Das geeignetfte Material zum Füllmauerwerk der Wandungen ift der Backftein ; doch ift auch die Verwendung von natürlichem Stein, Beton, Pifé etc. nicht ausgefchloffen.

Bei Anwendung diefes Typus auf die Mannfchafts-Wohngebäude eines ftehenden Lagers, das nur zeitweife und zumeift während der günftigen Jahreszeit in Benutzung ift, könnte, um eine Koftenerfparnifs zu erzielen, Breite und Höhe etwas vermindert werden, wie Fig. 543 zeigt, worin zugleich erfichtlich gemacht ift, wie man, um Platz zu gewinnen, die mit einem Gelenk verfehenen Lagerftätten auf klappt. Die Schemel, welche Nachts die Fufsenden der Betten ftützen, werden dadurch als kleine Sitzbänke verwendbar.

Phg. 546 ftellt den Plan einer Cavallerie-Regiments-Caferne nach Tollet — als

Tollet'%

Cavaiierie- Gegenftück zu den types du génie (in Fig. 534, S. 542) — dar.

Caferne.

Neben jedem der 5 Escadron-Stallgebäude liegen 2 Wohn-Pavillons für die Mannfchaft der betreffenden Escadron; zwei eben folche Pavillons enthalten 4 Unterrichtsfäle. Drei grofse Küchen mit 6 Speifefälen ge-

ftatten das gleichzeitige Speifen aller 5 Escadro-nen und der vereinigten Unteroffiziere des Regimentes. Für alle fonfti-gen Bedürfniffe der Truppe ift reichlich und zweckmäfsig geforgt. In der Nähe jedes Stallgebäudes liegen die Futter-und Sattelkammern der Schwadron. Die Bade-Anftalt foll nicht nur Braufe- und Wannenbäder, fondern auch ein Schwimmbad enthalten. Das Reithaus hat an drei Seiten Anbauten, welche im Erdgefchofs Aufbewahrungsräume, im Obergefchofs aber einige Offiziers- (Adjutanten-) Wohnungen enthalten follen.

Fig. 546-

>1111 III I

nin|nnn

KranK

faufiles

nställe

chl-Sctim

UUI I    lt

y 11 i il :

Vericstätte u.Magaz

vriT.M'iTi'j f.T.T.T ,~V -f.T il iT.1

Reit -

I aê

□ns

kaus _ 3

rte

üüaKOTjn-OTS,    —pni'ivm?^—. ■■ ■ ■

mt^jstr    jg

[rnl

franke

IM

Iröl

G2

*T|

■*»

VagFnsclïl]

kn

:Ci

TranLe

.............................. ras8T

ts=s=

i<.....13—

V-

0 G © Û?

IttI

ta:

HegmTlazaTetli <3* »IbZ

a:i

aH=

!ft

TT

Tm

froj

<*

•s»

« ||

ifr

lt

«ItmfrEs c;q au nfrjlg

! !E

<p

T 11 T U j 1 a t z

j|ïï]iterri|c[]its-Sâlë]|

o ~

«5- O

Eiaigäjags Tavillojis.Waclie.Ärreste. la^ ÖLWITÜ

Wagens z]

1:2500

30    40 5û 60    70    80    90 tOOTO

4—i—4—i—4—I—|-!

10 o o to

tfi-J-1 i—

Tollet s Caferne für ein Cavallerie-Regiment.

Wenn man nun auch, von diefem erhöhten Standpunkte aus, einen grofsen Theil des Cafernements überfehen kann, fo fcheint die unmittelbare Nachbar-fchaft des Reithaufes doch kein ganz geeigneter Platz für Offiziers-

Wohnungen zu fein. Auf allen Plätzen, die der Dienft nicht beanfprucht, wird Rafen angefäet und werden Sträucher und Bäume gepflanzt.

Die hier fkizzirte Tollet!fche Caferne erfordert eine Grundfläche von 6,6225 ba, während jene nach den types du génie nur 5,2875 ba grofs ift. Die Vergröfserung des Bauplatzes beträgt hier alfo ungefähr 25 Procent. Denkt man fleh in dem letztgedachten Cafernement die Grundfläche fo vertheilt, dafs auf jeden Reiter nebft Pferd 78<lm, auf die überfchiefsende unberittene Mannfchaft aber 26 auf den Kopf kommen, fo find die entfprechenden Zahlen bei Tollet 98 äm und 33 äm.

Die Baukoften an fleh, abgefehen vom Grunderwerb, follen fleh bei der Tollet' fchen Regiments-Caferne um 300000 Francs niedriger ftellen, als bei den types du génie, was der Erfinder dadurch erklärt, dafs er für die Wohnungsbedürf-niffe jedes Mannes nur 3cbm Baumaterialien bedürfe, während bei der alten Bauweife gegen 8cbm erforderlich feien.

Die erften Ausführungen nach Tollet'$ Grundfätzen gefchahen zu Bourges in Cafernen für 2 Regimenter Artillerie (3000 Mann) und ein Infanterie-Bataillon (500 Mann), jedoch nicht in der geplanten Vollkommenheit, da namentlich Speifefäle nicht bewilligt wurden. Trotzdem lauten die Urtheile der Unter-fuchungs-Commifflonen und der einzelnen fachver-ftändigen Befucher, fo wie der Truppen felbft höchft günftig, und die mehrjährigen vergleichenden Beobachtungen der Gefundheitszuftände in den neuen und den alten Cafernen ftellen die Vorzüglichkeit der erfteren über allen Zweifel.

Den oben genannten Erftlingsbauten folgten bis jetzt — fo viel bekannt — ein Militär-Lazareth, ebenfalls in Bourges, und zwei Infanterie-Regiments-Ca-fernen zu Cosne und zu Autun. Bei den neueften Ausführungen hat man, nach dem Vorgänge von Gruber-Völckner, ein gerades Dach mit der Bogen-Conftruction verbunden ; die letztere für fleh allein mag wohl auch dem Klima des nördlichen Frankreich nicht ganz entfprechen.

Eine Neuerung im franzöflfehen Cafernenbau-wefen zeigt auch die Caferne Louviers zu Paris für drei Compagnien republikanifcher Garde. Bei der Be-fchränktheit des Bauplatzes konnten erdgefchofflge Gebäude nicht in Frage kommen. Um jedoch auch von den mehrgefchofligen Gebäuden die Urfachen der gewöhnlichen Verderbnifs der Maffenwohnungen fern zu halten, griff man zum Eifen-Fachwerkbau, brachte auch eiferne Zwifchenbalkenlagen und eiferne Dächer zur Ausführung. F'erner erhielt der Mann im Schlafzimmer 20 bis 25 cbm Luftraum ; die Mannfchafts-Wohngebäude wurden mit Speifezimmern ausgeftattet, die Küchen aber in einem abgefonderten Gebäude vereinigt.

Fig- 547-

5°7-

Ausführungen nach Tollet’R Syftem.

ScMap

rä?]SaaIr

1: .

Obergefchofs.

Fig. 548.

Wartaetenile?

Speise- jüjlDB

_3aalU S⁶

Speise-

Saal

Speise-

3 aal

r

dl

Erdgefchofs.

Mannfchafts-W ohngebäude der Caferne Louviers zu Paris. :koo n. Gr.

Fig. 549-

508.

Eifen-

Fachwerk-

bauten.

'MH¹—

wm

T\

Wk.

,    ......j

Fig. 547 u. 548 ftellen das Erdgefchofs und ein Obergefchofs eines Mannfchafts-Wohnhaufes dar; in

Lageplan. — f^soo n. Gr.

F. Familien-Wohngebäude.

K. Küche.

M. Mannfchafts-Wohngebäude. O. Offiziers-Wohngebäude.

Caferne Louviers zu Paris.

letzterem ift die Bildung der eifernen Zwifchendecke angedeutet. Fig. 549 giebt den Lageplan des Cafernements.

Es werden zwei Höfe gebildet; um den Haupthof gruppiren fich das Offiziers-Wohngebäude und 3 Mannfchafts-Wohngebäude. Der Wirthfchaftshof wird an drei Seiten von Familienwohnhäufern umgeben; auf ihm fleht auch das Küchengebäude. Die Kleinheit des Bauplatzes nöthigte zwar dazu, die Gebäude einander zum Theile fehr nahe zu rücken ; doch hat man den Höfen, durch Offenhaltung der Ecken, die beftmögliche Lüftung gefichert. Die offenen Zwifchenräume find bepflanzt ; in den gröfseren Mittelzwifchen-räumen befinden fich auch die Aborte für die Mannfchaft, durch Gefträuchgruppen dem Auge entzogen.

6) Neuere Cafernen in England.

5°9-

Ent

wickelung.

Als der Krim-Krieg die allgemeine Aufmerkfamkeit in England den militärifchen Zuftänden zugewendet hatte, wurde auch (1855) eine Commiffion zu Unterfuchung der Cafernirungs-Verhaltniffe niedergefetzt. Die Arbeiten diefer Commiffion brachten die gröfsten Uebelftände an das Licht; eine fehr grofse Anzahl Cafernen wurde »in fchmutzigem, überfüllten, elenden Zuftande« befunden ⁵²⁴). Von den 76813 Mann, welche in Cafernen untergebracht waren, erfreuten fich nur 4656 Mann eines Wohn-raumes von mehr als 15,ccbm; 65271 Mann hatten weniger als 14cbm, zum Theile beträchtlich weniger ; bis auf 7cbm ging der Luftraum für den Kopf (in der Caferne zu Chatham) herab. In den 162 Cafernen, welche unterfucht wurden, betrug der Raummangel ungefähr 32 Procent, wenn man — wie die Commiffion für geboten erachtete — auf den Kopf 17 cbm gewähren wollte. Für 21995 Mann hätte es dann überhaupt an Wohnung gefehlt.

Aber nicht nur unter dem Mangel an Raum litten die englifchen Soldaten ; auch mit den übrigen Lebensbedingungen war es in fehr vielen Cafernen fchlecht beftellt. Der Mangel an Unterkünften hatte dazu geführt, ehemalige Werkftätten, Fabriken, fogar Gefängniffe als Noth-Cafernen einzurichten; auch 206 Cafematten-Räume wurden als Friedensunterkunft für 3879 Mann benutzt, obgleich die meiften von ihnen als Wohnräume zu niedrig, eng und dunkel waren.

Der alarmirende Bericht der Commiffion hatte ^unächft zur Folge, dafs alsbald (1856) eine Wettbewerbung zur Erlangung guter Cafernen-Baupläne aus-gefchrieben wurde.

Aus dem fehr umfangreichen Programme feien hier nur einige Punkte namhaft gemacht, welche über das in Deutfchland übliche Mafs der Anforderungen hinausgehen.

Es werden Wohnungen für fämmtliche Offiziere des Regimentes, unverheirathete und verheirathete, verlangt, ferner für 6 verheirathete Unteroffiziere oder Soldaten einer jeden Compagnie, eine Capelle, welche zugleich als Schulzimmer für die Mannfchaft zu dienen hat, ein Kinder-Schulzimmer, Wohnung für einen Lehrer und eine Lehrerin, Räume für das Kriegsgericht, eine Zimmer- und Schmiede-Werkftätte, ein vollftändiges kleines Lazareth mit allem Zubehör, eine Bäckerei und fogar eine Gasbereitungs-Anftalt (wenn nicht Anfchlufs an eine in der Nähe gelegene Gasfabrik möglich ift).

Mannfchafts-Wohnräume find beim Infanterie-Regiment für io Compagnien zu je ioo Mann, beim Cavallerie-Regiment für 27 Offiziere, 27 Unteroffiziere und 334 Mann, eingetheilt in 6 iroops, zu be-fchaffen. Die Pferdeftälle des letztgenannten Regimentes haben 50 Offiziers-Pferde und 271 Mannfchafts-pferde aufzunehmen. Der grofse Hof- und Paradeplatz einer Infanterie-Caferne foll wenigftens ca. 230 m Länge und 90m Breite haben.

Auf das Preisausfchreiben gingen 89 Entwürfe von Infanterie-Cafernen und 25 dergleichen für Cavallerie-Cafernen ein. Den meiften diefer Projecte ift das Princip gemein, jede Compagnie fo felbftändig hinzuftellen, dafs fie fich mit keiner anderen Compagnie in die Benutzung irgend welcher Cafernen-Einrichtung zu theilen hat, fondern die vollftändigfte räumliche Abtrennung ihres Bereiches verträgt. Die

524) Siehe: Building news, 1861.

Scheidung eigentlicher Wohnräume von den Schlafräumen war der Mehrzahl der Bearbeiter nicht in den Sinn gekommen oder doch nur derart durchgeführt worden, dafs der gefammten Mannfchaft einer Compagnie ein einziges Wohn- oder Tageszimmer, zugleich Speifezimmer, angewiefen wurde. Eine andere, vielen Entwürfen gemeinfame Einrichtung waren die Speifezimmer-Küchen {dining-kitchens), gewöhnlich für je 50 Mann.

Als Beifpiel für die oben befprochene vollftändige Abfonderung des Compagnie-Bereiches, in welchem fogar jede Compagnie ihren eignen gefchloflenen Hof hat, kann Fig. 550, der Wettbewerb-Arbeit Huskiffon Guillaumes entnommen, dienen.

Der Wohnungsblock hat nur 2 Gefchoffe ; das Obergefchofs ift dem hier dargeftellten Erdgefchofs gleich eingetheilt ; das ganze Compagnie-Revier begreift alfo 4 faalartige Mannfchaftszimmer, von je HO¹!111 Grundfläche, und 8 Unteroffiziers-Stuben. Erftere haben, in einer erleuchteten und gelüfteten Ecke, einen Nacht-Piffoirltand. Bei 4 m lichter Höhe entfallen auf den Kopf 16cbm Luftraum.

Das Saal- und Ktichengebäude im Hofe, nur erdgefchoffig, enthält einen pavillonartigen, mit Deckenlicht verfehenen Tages- und Speifefaal von der Gröfse eines Schlaffaales (110üm), Küche mit Vorrathsräumen und auch zwei Wafch-Locale. Dafs die letzteren aus dem Hauptgebäude entfernt worden find, kommt diefem zwar zu gute, dürfte aber von den ~1 Bewohnern als fehr unpraktifch empfunden werden, wenngleich ein bedeckter Gang Hauptgebäude und Küchenbau verbindet. Einfchliefslich diefes Ganges find überhaupt gegen 210 lm Hof mit Glas eingedeckt angenommen und fo Kleiderreinigungs- und Putzräume, eine Kegelbahn und eine gedeckte Verbindung mit dem Aborte gewonnen.

Das mit dem erften Preife gekrönte Morgan fche Project einer Infanterie-Caferne bildet ein Viereck, das an drei Seiten von den Hauptgebäuden eingefchloffen wird, während die vierte Seite, an einer Strafse liegend angenommen, durch eine Hofmauer mit zwei Thoren dargeftellt wird.

F'g. 550.

510.

Guillaume' s Entwurf.

Jt 0 f

.sri rf

M LTaïesjüna SjefsTSaiia e

SHtti

IBM

Guillaume’s Entwurf für das Compagnie-Revier einer eng-lifchen Infanterie-Caferne. ’/lOOO n. Gr.

5¹¹-

Morgan' s

Entwurf.

Die hauptfächlichften Gebäude des Cafernements find das Mannfchafts-Wohngebäude, ein Wohngebäude für die verheiratheten Offiziere, ein folches für die unverheiratlieten Offiziere nebft Offiziers-Speife-Anflalt etc., ein Gebäude für die verheiratheten Unteroffiziere und Mannfchaften, eine Kinderfchule,

ein Regiments-Lazareth, ein Wachhaus mit Kanzleien, eine Profofen-Wohnung nebft Arreftzellen, eine Cantine, ein Wafchhaus etc. Die Gebäude auf jeder Seite des grofsen Mannfchafts-Wohngebäudes find durch bedeckte Gänge mit einander verbunden. Die ganze Anordnung erforderte eine Grundfläche von nicht weniger als 160 für den Kopf der Bevölkerung!

Das charakteriftifchefte Bauwerk des fraglichen Entwurfes, das Mannfchafts-Wohngebäude, hat drei bewohnte Gefchoffe ; ungefähr die Hälfte feiner Länge bildet die dem Paradeplatze zugekehrte Front; je ein Viertel bricht fich in rechtem Winkel zu diefer. Die Mitte des Gebäudes ift mit einer vier-feitigen Kuppel gefchmückt;

El    |Bi

J A H A

DI    ' C ł

to 8 6 * 2 0

Fig- 55*-

K ü eil e

';Tages-u. Speise-Zim '

a kl *

1:1000

10    20

--4-----

Morgan’s Entwurf für das Compagnie-Revier einer englifchen Infanterie-Caferne.

A.    Manńfchafts-Wohnungen.

B.    Wafchraum.

C.    Sergeanten-Stube.

D. Zahlmeifters-Wohnung.

30

40

SO”*

E.    Niederlage.

F.    Aufwafchraum.

G.    Aufzug.

in den ausfpringenden Winkeln find Lüftungsfchlote hoch über das Dach hinausgeführt. Jeder Flügel des Gebäudes enthält im Erdgefchofs eine Compagnie, in jedem Obergefchofs deren zwei, das ganze Gebäude mithin io Compagnien. Im Erdgefchofs find aufserdem noch untergebracht: Ordonnanzen-Zimmer, das Kriegsgericht, die Capelle, die Mehrzahl der Stabs-Sergeanten und ihr Speifezimmer etc., die Bibliothek, das Mufik-Probezimmer, verfchiedene Bureaus, Exercierfäle und Werkftätten.

In Fig. 551 ift eines der Compagnie-Reviere dargeftellt. Wie erfichtlich, liegt hier eine Modification des Corridor-Syllemes vor. Jede Compagnie hat ihre eigene Küche, und es liegen je drei Küchen über einander. Die Verforgung derfelben mit allen zum Betriebe nöthigen Materialien gefchieht mittels des Aufzuges G. Durch Verbreiterung des der Küche zunächft liegenden Corridortheiles wird ein Tages- und Speifezimmer gewonnen, in welchem für jede Stuben-Kameradfchaft eine Speifetafel und zwei Bänke auf-geftellt werden.

Um eine beftändige gründliche Lüftung aller Räume ficher zu {teilen, will Morgan die Scheidewände, aus Holzgetäfel, Schieferplatten oder Wellblech beftehend, nur etwa 2,60 m hoch herftellen, den oberen Theil aber bis zur Zimmerdecke offen laffen. Hierdurch wird die freie Circulation der Luft und ihr Abflufs nach dem Lüftungsfchlot auf dem Flügel des Compagnie-Reviers ermöglicht. Frifche Luft foll durch Canäle zugeleitet, im Winter auch durch die Kaminfeuer angefaugt werden. Endlich heizen die Küchenfeuer nebenbei ein Syftem von Rohren, welche den Corridoren erwärmte frifche Luft zuführen.

Das Urtheil der Preisrichter — die fich offenbar von dem »Princip der fpanifchen Wände« viel verfprochen hatten — wurde keineswegs allgemein getheilt. Die Mehrzahl der Architekten hielt vielmehr dafür, dafs die Lüftung über die Zwifchenwände hinweg nur fehr mangelhaft oder doch nur um den Preis heftigen Zugwindes oder bitterer Kälte möglich fein werde ; die Speifendünfte würden alle Räume Stunden lang erfüllen ; die über den Bedarf hinaus vermehrten Wafchräume würden dunkel, dumpfig und übel riechend fein und vorzugsweife die Unteroffiziers-Stuben durch diefe Übeln Eigenfchaften fchädigen ; die 8,54 m langen Mannfchaftszimmer feien durch nur zwei Fenfter zu fchwach erleuchtet, da über die Corridorwand hinweg nur wenig Licht gelangen könne, auf ein Drittel der ganzen Länge aber auch diefes wenige noch wegfiele ; drei grofse Küchen über einander zu fetzen fei ein gröfserer Uebelftand , als der Mannfchaft zuzumuthen, zu den Mahlzeiten fich insgefammt in das Erdgefchofs zu begeben etc.

512.

Wyatt' s

Entwurf.

Der mit dem erften Preife gekrönte Entwurf für eine Cavallerie-Caferne von P. H. & M. D. Wyatt, ordnete — was das Programm allerdings für zuläffig erklärt hatte — die Soldaten-Schlaffäle über den Pferdeftällen an, welch letztere feuerficher und undurchdringlich für Ausdiinftungen eingewölbt werden follten. Die Lüftungs-Einrichtungen des Stalles füllten unmöglich machen, dafs der Stalldunft in die Fenfter der darüber liegenden Zimmer dringe.

Jedes Schlafzimmer fafft 13 Mann; auf den Mann wird dabei eine Zimmergrundfläche von 2,13 X 1,52 m (= 3,24 üm) gerechnet; da die Zimmerhöhe zu 4,12 m angenommen ift, fo entfallen auf den Kopf nur 13,34cbm Luftraum. Die Lüftung der Zimmer beforgen im Wefentlichen die offenen Kamine. Auf je 4 Zimmer, deren Bewohner einen troop ausmachen, kommt eine fteinerne Treppe.

Ein befo.nderer Theil der Caferne ift für die Verheiratheten eingerichtet. Jedem Ehepaar wird nur eine Stube von 4,27 X 3,66 m (= 15,66 üra) zugetheilt. Vorhanden find ferner: eine Wafch-Anftalt, eine Trockenftube, ein Ball- und Turnhof, ein Wurffcheiben- und Kegelfpielplatz. Für jeden troop (52 Mann) wird eine Küche gewährt, die zugleich als Speifefaal dient. Der Raum, in welchem gekocht wird, ift von dem eigentlichen Speiferaume durch eine Schranke getrennt ; jede Stuben-Kameradfchaft hat ihren eigenen Tifch. Für die Küchen find befondere Gebäude beftimmt, die aber mit den Wohngebäuden durch bedeckte Gänge in Verbindung ftehen.

Die Pferdeftälle nehmen drei Seiten eines Viereckes ein (je 2 troops auf einer Seite); jede troop-Stallung ift durch einen gewölbten Vorflur in zwei Abtheilungen zerlegt, die zufammen 54 Pferdeftände haben, von welchen jedoch, für gewöhnlich, nur 45 wirklich für Pferde gebraucht werden und 9 als Referve- und Lehmftände und zur Unterbringung von Geräthfchaften dienen. Bei doppelreihiger Längs-ftellung hat der Pferdeftand 2,74 m Länge und 1,73 m Breite, der Mittelgang 3,66 m Breite. In einem eigenen Gebäude ift Stallung nebft Zubehör für 50 Offiziers-Pferde eingerichtet.

Der Krankenftall kann von den Stallungen der Truppenpferde aus, mit Benutzung gedeckter Gänge, erreicht werden; er umfafft 6 gefonderte Stallabtheilungen mit zufammen 16 gewöhnlichen, aber verbreiterten Ständen und 20 Laufftände (boxes), ferner, einen Operations-Raum etc. Um die in der Recon-valescenz befindlichen Pferde üben zu können, foll ein 42,7 m langer und 10,6 m breiter Hof (455,8 üm) mit Glas überdacht werden.

Das Reithaus, ca. 55 m lang und 18,3 m breit, ifl durch bedeckte Gänge mit den Stallungen verbunden.

Verwaltungsgebäude, Wache und Arrefthaus, Regiments-Lazareth, Cantinen-Gebäude etc. vervoll-ftändigen das Cafernement.

Keiner der prämiirten Entwürfe kam zur Ausführung; die Concurrenz hatte aber doch das Gute, die Anfichten über die wichtigften Punkte eines Cafernen-Bauprogramms zu klären und eine Löfung vorzubereiten, welche die berechtigteften Forderungen befriedigte.

Vom Corridor-Syftem kam man gänzlich zurück, bildete dagegen das Block-Syftem verfchiedentlich aus.

Da man fowohl die Wohnungen der Offiziere und der Verheiratheten, als auch die Küchen nebft Zubehör von den Mannfchafts-Unterkünften trennte, fo war dem Be-dürfnifs an letzteren auf einfache Weife zu genügen. Vier grofse Mannfchaftszimmer und zwei bis vier kleine Unteroffiziers-Stuben deckten den Bedarf einer Compagnie.

Fig. 552 u. 553 zeigen dergleichen verbefferte Anordnungen von Mannfchafts-Wohngebäuden.

In der Dubliner Caferne, — die den eigenthümlichen Namen beggar’s bufh trägt -— ift allerdings das Treppenhaus noch mangelhaft beleuchtet und gelüftet; an der Templemore-Caferne wird, vom englifchen Standpunkte aus, getadelt, dafs von der Unteroffiziers-Stube her nur eines der beiden Mannfchaftszimmer unmittelbar überwacht werden könne ⁵²⁵).

Fig. 554-

Block-

; R e i t l >a K tl .

|X'

iw'

Fig- 552.

Cafernen.

EFl

Ec

\ !, * 1

i kJ—L    j|

3 CO

s CO

Fig- 553-

k4-,32.^

I    L6.48U X" ¹ 9.36 ' ,

I A ;o':j | g A

Caferne zu Templemore. ¹ll000 n- Gr.

Fig. 555-

Kohlen

ÜÜofl

Hill

B Ptfllhafl

o'

W'

« « WîCs!

hot

§p

gz

ii

■R

■--u

Fm

zm

ino 80    60    40    20    0

■H+f 1111111111111111-

1:5000

1’

■i

300

100"»

-H

Caferne für ein Infanterie-Regiment zu Naas.

Caferne für ein Cavallerie-Regiment zu Dundalk.

A, B. Offiziers-Wohnungen. M. Tngenieur-Schuppen.

C.    Mannfchafts-Wohngeb.

D.    Lazareth u. Todtenhaus.

E.    Arrefthaus.

F.    Munitions-Magazin.

G.    Offiziers-Pferdeftälle.

H.    Aborte.

/. Wafchhaus u. Küchengebäude.

K.    Bad u. Aufbewahrungsräume.

L.    Geräthefchuppen.

N.    Mafchinenhaus.

O.    Stall u. Wagenhaus d.

Regts.-Comd.

P.    Offizier-Wohnhaus.

R.    Cafernen- u. Quartier-

meifters-Wohnung.

S.    Cantine.

T.    Wache u. Ordonnanzen-

Zimmer.

U.    Offiziers Abort.

V.    Feuerlöfch-Cifternen.

525) Nach: Building nems, 1861.

A.    Offiziers-Wohnungen.

B.    Cafernenmeifters-Haus.

C.    Betten-Niederlage.

D.    Cafernenverwalt.-Kanzlei.

E.    Geräthefchuppen.

F.    Stroh-Magazin.

G.    Offiziers-Abort.

Ff. Lazareth-Abort.

I. Todtenhaus.

K.    Lazareth.

L.    Mannfchafts-Wohngeb.

M.    Afchegruben.

N.    Mannfchafts-Aborte.

O.    Küchengebäude etc.

P.    Wafchhaus etc.

R.    Büchfenmacher und

Apotheke.

S.    Offiziers-Pferdeftälle.

T.    Mannfehafts-Pferdeftälle.

U.    Fourage-Magazine.

V.    Reithaus.

W.    Wafchküche.

X.    Schmiede u. Werkftätten.

Y.    Munitions-Magazin.

Z.    Düngerftätten.

V. Mafchinenhaus.

IV \ Cantine.

X‘. Arrefthaus.

Y‘. Cafernen-Sergeant.

Z‘. Wache etc.

¹

)    Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Infanterie-Cafernen. Wien 1880. Bl. 8.

²

)    Nach ebendaf., Bl. 7.

³

5U) Nach ebendaf., Bl. 6.

Auch der Gefammtanlage der Cafernen wandte man erhöhte Aufmerkfamkeit zu. Man vermied fortan forgfältig, gefchloffene Höfe zu bilden, ftellte wenigftens die dicht bewohnten Gebäude durchaus frei, der Sonne und dem Winde in allen Theilen zugänglich hin; Fig. 554 bringt einen der befferen Infanterie-Cafernen-Pläne zur Anfchauung.

Bei der Gröfse der Cafernen-Grundfläche von etwa 6,g kommen auf den Kopf (mit Berück-fichtigung der Civil-Bevölkerung) ungefähr 55 Grundfläche. Ein Mangel des Planes ift, dafs dem Küchengebäude keine Speifefäle beigegeben find, daher theilweife eine fehr weite Beförderung der Speifen (bis gegen 175 Schritt) nothwendig wird.

Die Cavallerie-Cafernen verbefferte man wefentlich durch Trennung der Stallungen von den Wohngebäuden, fo wie dadurch, dafs man die Mannfchaft auf mehrere Wohngebäude, die Pferde auf eine gröfsere Anzahl Ställe vertheilte. Fig. 555 zeigt den guten Plan einer Cavallerie-Regiments-Caferne zu Dundalk, an welchem nur auszufetzen ift, dafs die Gaffen zwifchen den Stallgebäuden zu eng find. Die Gröfse diefes Cafernen-Bauplatzes beträgt gegen 7³/4ba.

5I4-

Neuere

Grundfätze

Die hauptfächlichften der Grundfätze, über welche fich endlich die königliche Commiffion für den Cafernenbau einigte und die fie zur Nachachtung empfiehlt, find die folgenden. Die Cafernen-Stuben erhalten gleiche Gröfse und Einrichtung; jeder Cafernen-Einheit (jedem Compagnie-Reviere) werden diejenigen Nebenräume zugetheilt, durch welche fie, fo weit möglich, zu einer felbftändigen Behaufung wird ; die Mannfchaftszimmer erhalten zweckmäfsigfter Weife ein Faffungsvermögen von 20 bis 30 Betten ; die Betten find mit den Kopfenden gegen die Längsmauern, alfo in zwei Reihen, aufzuftellen, und zwar mit folchen Zwifchenräumen, dafs auf jeden Kopf 17cbm Luftmenge entfallen; die geringfte Breite des Mannfchaftszimmers beträgt dem entfprechend 6,iom. Der Zwifchenraum zweier Bettftellen (von 91Cï» Breite) foll 61 cm, beffer aber 75cm betragen, fo dafs fich eine Länge des Zimmers von 1,52 m bis 1,67 m, für jedes Bett einer Reihe, _ergiebt. Keine Cafernen-Stube foll weniger als 3,6 6 m Höhe erhalten; im Allgemeinen ift die Anzahl der Fenfter gleich der halben Anzahl der Betten zu fetzen. Jedem Mannfchaftszimmer foll ein Wafch-raum, mit einem Wafchbecken für je io Mann, ferner ein Piffoirftand und ein Abort, aber nur für den Gebrauch während der Nacht, beigegeben werden.

515.

Ausführungen.

Nach diefen Grundfätzen ift vor Allem die Garde-Infanterie-Caferne zu Chelfea (London) 1860—62 von Morgan erbaut worden. Fig. 556 ftellt das Syftem der Cafernen-Einheit dar, das fo oft wiederholt wird, als das Bedürfnifs erfordert. Der Lageplan des genannten Cafernements (zu welchem Ende 1860 der Grundftein gelegt wurde) ift in Fig. 557 wiedergegeben; er umfafft eine Grundfläche von ca. 6ha.

Aus den Erläuterungen zu diefem Plane wird man erfehen , dafs nicht nur für alle Bedürfniffe der Truppe, in früher nicht gekannter Weife, gut geforgt ift, fondera auch Einrichtungen für gefellige Unterhaltung und Spiele vorgefehen find. Das Hauptgebäude (Mannfchafts-Wohngebäude) /, das Offiziershaus i‘ und dasjenige der Sergeanten /" find monumental gehalten und haben 2 und 3 Obergefchoffe ; das Wachhaus 2 ift ein niedriges, erdgefchoffiges Gebäude.

Fig- 556.

ornTo r

20 Mann

20 M.

-----35.7

amt

.....

*■ • - 12.20m......**    •    j

...........44.50*.....................................*i

Syftem der Garde-Infanterie-Caferne zu Chelfea. — ¹/i 000 n. Gr.

In neuerer Zeit ift man von den hier errichteten viel-gefchoffigen Mafienwohnungen gänzlich zurückgekommen, führt vielmehr Baulichkeiten der genannten Art nur noch zweigefchoffig aus, indem man gewöhnlich für das IO Compagnien zählende Regiment 4 Compagnie-Reviere im Erd-gefchofs und 6 dergleichen im Obergefchofs herftellt.

Ein unverkennbarer Mangel des in Fig. 556 dargeftellten Grundriffes eines Cafernen-Blocks

1.    Mannfchafts-

Offiziers-Sergeanten-

2.    Wache.

3.    Offiziers-Pferdeftall.

4.    Küche.

3. Tageszimmer u. Speifefaal.

6.    Mannfchafts-Aborte.

7.    Munitions-Magazin.

8.    Patronen-Anfertigung. g. Gewehr-Plattform.

10.    Kinderfchtile.

11.    Lehrerin.

12.    Lehrer.

13.    Aborte.

14.    Capellen-Schule.

13. Verheirathete Unteroffiziere u. Soldaten.

16.    Frauenbad etc.

17.    Verheirathete Unteroffiziere u. Soldaten.

15.    Magazin u. Wafchhaus. ig. Bedeckter

20.    Offener

21.    Turnhalle.

22.    Cantine.

23.    Kegelfpielplatz.

24.    Ingenieur-Kanzlei.

Wohngebäude.

Fig. 557-

Arch. : Morgan.

Jb

I Ballfpielplatz.

Garde-Infanterie-Caferne zu Chelfea.

VöOüO n- Gr.

23. Werkftätten.

26.    Magazine.

27.    Kohlenhof.

28.    Kohlenfchuppen.

2Ç. Werkftätten u. Quartier-meifters-Niederlagen.

30.    Arrefthaus.

31.    Kugelgiefshaus.

32.    Mannfchafts-Aborte.

33.    Tages- und Speifefaal.

34.    Küche.

33. Mannfchaftsbad.

3Ô. Sergeanten-Aborte.

ift, dafs der Gang zwifchen den Mannfchaftsfälen weder directes Licht hat, noch unmittelbar gelüftet werden kann, daher unter Umftänden als communicirendes Rohr wirken wird, durch welches fich die verdorbene Luft der Zimmer mit einander mifcht. Vom gefundheitlichen Standpunkte aus würde ferner vorzuziehen fein, dafs die Blocks als felbftändige Gebäude behandelt, nicht, wie im obigen Falle, zu einem Einheitsgebäude an einander gereiht würden. In diefen beiden Punkten ift die Cavallerie-Caferne zu York beffer angeordnet. Fig. 558 ftellt den Erdge-fchofs-Grundrifs eines Mannfchafts-Blocks derfelben dar.

Das Gebäude hat nur ein Obergefchofs, gewährt alfo Wohnraum für 2 troops (nach Abrechnung der Verheiratheten). Auf den Kopf entfallen 4,65 ftm Zimmergrundfläche und, bei 8,6c m Höhe , 17,0 cbm Luftraum. Der Piffoirftand jedes Wafchraumes darf nur Nachts benutzt werden.

Am Schluffe diefer Skizzirung eng-lifcher Cafernen fei noch eines eigen-thümlichen Bauwerkes gedacht, in welchem das Princip der Selbftändigkeit des englifchen Familien-Wohnhaufes auf eine Caferne übertragen erfcheint; es ift dies die Miliz-Caferne zu Chefter, deren Erd-gefchofs-Grundrifs in Fig. 559 darge-ftellt ift.

Fig. 558.

24 Mann

ja.

Cavallerie-Caferne zu York. —• ¹/i 000 n. Gr. Mannfchafts-Wohngebäude für 2 troops.

a La La La

jr

Fig- 559-

[HG

°k|

E * I iTa ;T3 :7a "

BairsBS bib

Miliz-Caferne zu Cbefler. — Yiooo n. Gr. Arch. : Penfon.

Da die Caferne nur den befoldeten Stamm eines Miliz-Regimentes — faft durchweg verheirathete

A.    11 Unteroffiziere mit je 3 Schlafzimmern im Obergefchofs.

B.    12

C.    Mannfchaftsftuben (im Obergefchofs Räume gleicher Be-

ftimmung).

D.    Durchfahrt.

E.    Adjutanten-Haus.

. F. Terraffe.

G.    Wafchhaus.

H.    Entwäfferungsfchacht.

I. Aborte.

K.    Pferdeftall.

L.    Sattelkammern.

M.    Wagenbaus.

N.    Afche u. Kehricht.

O.    Stallhof.

P.    Haupthof.

Unteroffiziere — aufzunehmen hat, diefen aber, im Gegenfatz zu den Verheiratheten der activen Armee, fehr geräumige Dienftwohnungen überwiefen werden, fo war die Eintheilung des Gebäudes in die grofse Zahl cottages, wie fie die umflehende Abbildung zeigt, durchführbar. Jede der 23 Familien-Wohnungen hat im Erdgefchofs Küche und Wohnftube (ßarlor), im Obergefchofs aber zwei oder drei Schlafräume. Elf unverheirathete Soldaten wohnen gemeinfam in mehreren Stuben zunächfl des Thorweges und über demfelben. Das Adjutanten-Haus an der Südoftecke des Gebäudeviereckes bildet eine gröfsere herrfchaft-liche Wohnung.

e) Bombenfichere Cafernen.

516.

Anforderungen

und

Mittel.

Die nachhaltige, kräftige Vertheidigung einer Feftung ift, fo weit folche von den perfönlichen Streitmitteln abhängt, nur möglich, wenn der zeitweilig nicht im Dienft befindliche Theil der Befatzung in vollkommen ficheren Räumen ficli der Ruhe hingeben kann. Die gewölbten Räume oder Cafematten, welche fich hinter den Wallbekleidungsmauern der meiften Feftungen finden, können — dunkel, dumpf und feucht, wie fie häufig find, und mit ihren nach aufsen gekehrten Fronten — das Bedürfnifs an folchen Räumen nicht befriedigen ; vielmehr find fchufsfefte oder bombenfichere Cafernen ein dringendes Erfordernifs. Da bei der Errichtung folcher Gebäude die Flauptaufgabe ift, fie durch Lage und Conftruction den Wirkungen der Belagerungs-Artillerie fo viel als möglich zu entziehen, fo können die Anforderungen der Gefundheitswiffenfchaft in der Regel dabei nicht zu ihrem vollen Rechte kommen. Die Mittel, die man anwenden mufs, find nämlich im Allgemeinen : Be-fchränkung der Räume auf das unbedingt nothwendige Mafs, Annäherung der Gebäude an überhöhende, deckende Erdmaffen oder vollftändige Anlehnung an folche, ungewöhnlich ftarke Mauern und Gewölbe, Ueberfchüttung der letzteren mit Erde u. dergl. mehr. — durchweg Mafsnahmen, die der Lüftung, Erleuchtung und Trockenhaltung der Gebäude nicht eben förderlich find.

Fig. 560.

Fig. 561.

Fig. 562.

Sn

Schnitt A B.

Schnitt E F.

Schnitt CD.

1:500

10 987654321 0

10

15

20m

lüg. 5⁶3-

Fig. 564.

fl

Erdgefchofs.

Dachgefcliofs.

Il 1000

10 8 6 1 2 0

RHłł+H-łł-

10

20

•8

Caferne zu Gravelines ⁵²⁶).

555

So lange man fich nur gegen den Bombenwurf der Mörfer alter Art und die zufälligen Bogenfchüffe glatter Kanonen zu decken hatte, war die Bombenficherheit verhältnifsmäfsig leicht zu erreichen.

Die in Fig. 560 bis 564¹) dargeftellte bombenflehere Caferne zu Gravelines z. B. befleht aus zwei langen, neben einander an ein gemeinfchaftliches Mittelwiderlager geflehten Halbkreis-Tonnengewölben. Die Cafematten-Sohle ift, um die Widerlager möglich!! zu decken, unter das Hofplanum verfenkt. Durch Aufftellung eines leichten Daches erhält man für die Friedensbenutzung ein Obergefchofs, das durch eine zweiarmige Freitreppe zugänglich ift. Bei Armirung der Feftung follte das Dach abgetragen und das Gewölbemauerwerk mit einer wenigftens 1 m ftarken Erddecke verfehen werden. .

Noch vor Beendigung diefes (1794 begonnenen, aber erft 1824 vollendeten) Baues ftellte man (1820) in Frankreich einen Normal-Entwurf für bombenfichere Cafernen auf, nach welchem u. a. die Caferne zu Marchiennes (bei Douai) ausgeführt wurde.

Diefelbe ift ein dreigefchoffiger Bau (Fig. 565 bis 56752G) , deffen unterftes Gefchofs Pferdeftälle aufnimmt. Das oberfte Gefchofs hat der Halbkreisform nahe kommende Tonnengewölbe, während die

SO-

Frei flehende Cafernen.

Flg- 5⁶5-

Fig. 566.

..

um □

tlPAli

Wÿ,

r\

!1

Wm

Schnitt G H H‘.

Schnitt 1 7.

1:500

10

Fig. 567.

UM

ai

io_i

I. Obergefchofs.

1:1000

10 8 6 4 2 0

Wllllllll

10

20

30

40

50™-

Caferne zu Marchiennes ¹).

Zwiichengefchoffe flachere Stichbogenwölbungen aufweifen. Die Treppen-Ruheplätze werden von 1,40 m ftarken Bogen getragen. Die innere Eintheilung nimmt fleh aus, wie die Vorläuferin des bald darauf ausgebildeten Belmas’ichen Typus. Die einzelnen Cafematten haben 6,5 m Breite und 18,0 m Tiefe. Die Mittelwiderlager find 1,2 m, die Endwiderlager 1,5 m ftark.

Ein fpäterer Normal-Entwurf (1826) weicht von dem obigen nur darin ab, dafs die dreiarmigen Treppen durch raumfparende Wendeltreppen erfetzt und die Com-municationen zunächft der Fenfter angebracht find.

SS»

Eine belgifche bombenfichere Caferne (der Feftung Termonde), erbaut 1825, ftellt 52 7) Fig. 569 im Fageplan, Fig. 568 im Conftructions-Princip dar.

Das 108,50 m lange Gebäude hat die beträchtliche Tiefe von 35,40 ra und befleht aus 14 neben einander geflehten Cafematten, die durch hölzerne Zwifchenböden in zwei Gefchoffe getheilt find. Eine

Galerie an der Südfeite vermittelt die Verbindung der im Obergefchofs gelegenen Wohnräume mit einander; das Erdgefchofs enthält eine Bäckerei, die Küchen, Wachftube etc. Die Mittelwiderlager find l,3ora, die Gewölbe 0,75m ftark ; das Gebäude hat eine Erddecke.

Fig. 568.

P\ V

Bis in neuere Zeit war diefe Caferne als befonders ungefunder Aufenthaltsort gefürchtet. Nach fünfjährigem Durchfchnitte (1875 — 79) erkrankten 3,81 Procent ihrer Belegmannfchaft an typhöfen und Schleimfiebern, während für alle Garnifonen des Landes die Durchfchnittsziffer jener Erkrankungen nur 1,22 Procent war. Diefer fchwere Uebelftand wurde hauptfächlich durch Mängel des Bauwerkes verfchuldet. Das Regenwaffer, welches fich in den Mulden zwifchen den fatteldachförmi-gen Uebermauerungen der Gewölbe fammelte, wurde nicht durch die Stirnmauern hindurch nach aufsen abgeleitet, fondern follte im Inneren des Gebäudes in Zinkrohren mitten in den Widerlagsmauern herabgeführt werden. Nach der bald erfolgten Zer-ftörung diefer Zinkrohre ergofs fich das Waffer zum Theile unmittelbar in das Mauerwerk und hielt diefes be-ftändig mehr oder weniger nafs ; mit dem Feuchtigkeitsgehalte der Mauer wechfelte aber auch die Temperatur der Innenräume in höchft empfindlicher Weife. Die vorhandenen Fenfter und Thüren genügten für eine gründliche Lüftung der Räume durchaus nicht. Bei Verfuchen (indem man Rauch der Luft beimifchte) zeigte fich, dafs bei Lüftung durch Gegenzug die Luft-fchichten über Fenflerhöhe (in Fig. 568 fchraffirt) wie feft eingefchloffen und faft unbeweglich fich verhielten. Nur längs der Mauern beobachtete man ein Herabfinken in Folge Abkühlung der Luft am Gewölbe. Aus diefer Bewegung war zu entnehmen, dafs die in den Räumen Schlafenden befländig diefelbe Luft einathmen, die abwechfelnd erwärmt wird und fich wieder abkühlt. Bei weiterer Unterfuchung des Gebäudes fand fich unter dem fugenreichen Backfteinpflafler des Erdgefchoffes und unter der Dielung des Obergefchoffes ein zäher Schmutz vor, der zum gröfsten Theil aus verwefenden organifchen Stoffen beftand und die Urfache des überaus durchdringenden, durch keine Lüftung zu dämpfenden Cafernen-Stubengeruches war. Zu all diefen Uebellländen kam noch, dafs das Waffer für alle Bedürfniffe den mehr flehendes, als fliefsendes Waffer enthaltenden

H-H: I

345

Hau

1: 250

6    7    8    9    10    11    12

! ' ! » I

Conftructions-Syftem.

Fig. 569.

w a s s ergraben

Abort

Rae.

LQ*

rr e st

W assergrab eu

11    15m

4-1-1

un9 mit der Schelde

=ir

1:2500

10 5 I) 10 20 30 4-0 50 60 TO

b-H--1 I ■ -f—fr—i--'<--i"

Lageplan.

Caferne der Feftung Termonde ⁵²⁷).

S-f-

90    1001*

⁵²⁷) Nach: Bogaert, van den. Affainiffement d’une caferne. Brüffel 1884.

Gräben entnommen und nur ganz fummarifch und ungenügend gereinigt wurde; endlich dafs die Caferne, welche bei rationeller Belegung für 470 Mann Platz hat, mit fall 650 Mann belegt war.

Um Abhilfe zu fchaffen , wurden die zerftörten Zinkrohre durch gufseiferne erfetzt mauern der Cafematten die in Fig. 568 erfichtlichen Schlitzfenfter gebrochen, das Backfteinpflafter und feine Unterlage befeitigt und durch Täfelung aus hart gebrannten Thonfliefen erfetzt, die Zwifchendecken erneuert, Vorforge getroffen, um das Eindringen des Regenwaffers in die Erddecke möglichft zu erfchweren, endlich auch für befferes Waffer (aus der Schelde), das man noch einem verbefferten Filtrations-Verfahren unterwarf, geforgt.

Der Erfolg diefer Mafsnahmen war ein überrafchender und ausgezeichneter ; fchon während der allmählichen Ausführung hob fich der Gefundheitszuftand fichtlich ; im Verlauf von 2 bis 3 Jahren fanken die Erkrankungen an typhöfen Fiebern von 3,80 auf 0,70 Procent.

Schwieriger, als bei den vorftehend fkizzirten, frei flehenden bombenficheren Cafernen ift Lüftung, Erleuchtung und Trockenhaltung bei den in ein Erdwerk eingebauten Cafernen, einer Bauart, wie fie allerdings der modernen fchweren Artillerie gegenüber faft allein noch anwendbar ift.

Fig. 570 bis 572 Hellen eine der in folchen Fällen möglichen Anordnungen, eine Caferne mit einem bewohnten Gefchoffe zu ebener Erde und einem Kellergefchofs, dar.

in die Stirn-

518.

In Erdvverke eingebaute Cafernen.

aa*

SUSI

Fig. 570.

ÉÉ

Ls

'«SSI?

+i ■

1__

WBL

Längenfchnitt. — I/250 n. Gr.

Um die Lüftung des erfteren zu begünftigen, hat das Tonnengewölbe eine geringe Steigung nach aufsen erhalten ; auch ift die Form der Corridor-Ueberwölbung, welche zunächft der Stelle, wo Riicken-mauer und Decke zufainmen treffen, befondere Widerftands-fähigkeit verleihen foll, dem Abfluffe der Luft nach der Fenfterfeite hin förderlich, wenn zu diefem Zwecke die grofsen Oberlichtfenfter in den die abfchliefsenden

Fig- 571-

Fig- 572.

Mm

Grundrifä.

V500 n- Gr.

Wohnräume Wänden zeitweilig geöffnet werden.

WmĘmm

mmmm

MÊM.

Um der unfchädlichen Ableitung des durch die Erddecke eindringenden Waffers ganz ficher zu fein, ift die Nachmauerung (Betonirung) n fämmtlicher Gewölbe in einer §

Höhe abgeglichen, fo dafs fie WémÊ eine nach der Erdfeite hin ge-neigte Ebene bildet. Durch Herftellung von Sickerfchich-ten, Sammel- und Ableitungs-

Ę/Ęamm

mm

WM

■:

Querfchnitt. — 1/250 n- Gr.

Bombenfichere Caferne neuerer Conftruction.

519-

Zweck u. Conftruction

im

Allgemeinen.

520.

Hölzerne

Baracken.

rohren an der Rückmauer des Cafematten-Corps wird fchliefslich das eingedrungene Waffer, gewöhnlich nach dem Feftungsgraben hin, entfernt. Selbftverftändlich kommen hier auch die Mittel gegen Eindringen der Näffe in Mauerwerk in ausgedehntefter Weife zur Anwendung.

Die Treppen folcher eingebauten Cafernen werden oft, wie in Fig. 572 angedeutet, bis auf den Wallgang fortgeführt, damit die Belegmannfchaft nöthigenfalls in kürzefter Frift zur Theilnahme an der Vertheidigung herangezogen werden kann.

Als wefentliche Anforderungen an eine bombenfichere Caferne find noch zu bezeichnen, dafs alles benöthigte Waffer innerhalb des Gebäudes felbft entnommen werden kann und dafs der Abort ebenfalls in dem gefchützten Bereiche, doch mög-lichft ifolirt von den Wohnräumen, gelegen ift. In beiden Punkten find die oben fkizzirten Ausführungen mangelhaft.

f) Lagerbaracken.

Im Anfchlufs an die Cafernen, welche als ftändige Wohnungen zu betrachten find, foll hier noch ein Blick auf die Bauart der proviforifchen Cafernen, Uebungs-lager und Feldlager geworfen werden.

Proviforifche Cafernen haben in der Regel nur einige Jahre bis zur Erbauung einer ftändigen Caferne, während diefer Zeit aber ununterbrochen, Unterkommen zu gewähren, während Uebungslager von den Truppen bezogen werden, um gewifle Uebungen, die in der Nähe der Garnifons-Orte nicht ausführbar find, abzuhalten. Letztere bleiben daher gewöhnlich mehrere Monate im Jahre, namentlich im Winter, unbewohnt. Aber auch den Truppen im Felde, wenn fie, in grofsen Mafien eng zufammengezogen, längere Zeit in denfelben Stellungen verweilen müffen, wie bei Belagerungen u. dergl., fucht man in Hütten und Baracken einigermafsen Schutz gegen die Unbilden der Witterung zu gewähren. Das in letzterem Falle erforderliche Baumaterial wird fich fchwerlich jemals in dem von den Truppen unmittelbar befetzten Bezirke in genügender Menge vorfinden-, man wird folches vielmehr oder beffer noch die fertigen Baracken-Beftandtheile aus rückwärtigen Depots nach dem Kriegsfchauplatze befördern müffen ; und im Hinblick hierauf ift bereits das Vorräthig-halten eines Theiles der Baracken im Frieden Gegenftand der Erwägung gewefen. Jedenfalls ift es wünfchenswerth, für Feldbaracken eine einfache, klare Conftruction aufzufinden, welche Dauerhaftigkeit mit geringem Gewicht verbindet, billig ift und in kurzer Zeit durch die Truppe felbft fich aufftellen läfft.

Nach diefen verfchiedenen Beftimmungen, nach dem Klima und den Hilfsmitteln des Landftriches, den zur Verfügung ftehenden Geldmitteln etc. werden die hierher gehörigen Bauten aus Holz, in Verbindung mit Stroh, Schilf, Reifig und Erde, oder ganz aus Holz, in Fachwerk, feltener maffiv, errichtet.

Von den allgemeinen Anforderungen, welche man an Cafernen-Bauplätze zu ftellen hat, fällt hier diejenige eines guten Baugrundes, bezw. der Ifolirung der Gebäude vom Untergründe befonders in das Gewicht, weil es fich faft ausnahmslos um erdgefchoffige, nicht unterkellerte Baulichkeiten handelt, deren Fufsboden nur wenig über Terrain-Oberfläche liegt. In Feldlagern allerdings mufs man die An-fprüche in diefer Beziehung fehr herabfetzen; man ift fogar oft, durch Mangel an Bau- und Heizmaterial, genöthigt, die Baracken theilweife in die Erde zu verfenken, eine Bauart, die vom gefundheitlichen Standpunkte aus zwar ganz zu verwerfen, in der Praxis aber nicht feiten als das kleinere von zwei Uebeln zu wählen ift.

Für Holzbaracken fpricht die Schnelligkeit, mit der fie errichtet werden können, und dafs fie fofort benutzbar find, fobald der letzte Nagel eingefchlagen ift; gegen

dieselben ihre Feuergefährlichkeit und Inficirbarkeit und die Koftfpieligkeit ihrer Unterhaltung in tadellofem Zuftande. Wenn daher Baracken, die längere Zeit benutzt werden follen, doch in Holz errichtet werden miiffen, fo giebt man ihnen wo möglich ein Fundament von Stein und macht das Gerippe fo ftark, dafs es fpäter mit Backfteinen ausgefetzt werden kann.

Die Wandftänderung einer befferen Wohnbaracke erhält eine äufsere und eine innere Bretterverkleidung. Wenn Zeit und Mittel vorhanden find, wird diefe Wandbildung noch vervollftändigt durch Fugendeckleiften oder durch Verdoppelung der äufseren Schalung (zwei fich kreuzende Bretterlagen) oder durch Bekleiden mit Dachpappe.

Bei Mangel an Brettern, aber genügend vorhandenem Stammholze, oder wenn die Unterkunft eine gewiffe Vertheidigungsfähigkeit erlangen foll, erhält diefelbe Blockwände. Bei der einfachften Geftalt diefer Lagerbaracken endlich werden alle Conftructionstheile aus Rundholz hergeftellt, die Wände aber durch Flechtwerk gebildet.

Fig. 573 zeigt das Profil einer Blockwand-Baracke, Fig. 574 dasjenige einer Flechtwerk-Baracke5 28j. Die Breite der Baracke befchränkt man auf das Nothwendigfte, nämlich auf den Raum für zwei Lagerftätten von je 2 m Länge und einen 1,30 m breiten Mittelgang, zufammen auf 5,30 m.

Wird in der nach Fig. 573 u. 574 conftruirten Baracke jedem Mann eine 1,35 m breite Lagerftätte eingeräumt, fo fafft ein 27m langer Bau 40 Mann ; auf den Kopf kommen dann 3,58 qm Bodenfläche und 10 cbm Luftraum. Muffte dagegen die Baracke als Nothunterkommen für 60 Mann dienen (bei 0,oo m Breite der Lagerftätte), fo entfielen auf den Mann nur 2,39 qm Bodenfläche und 6,81 cbm Luftraum. Das Verhältnifs der Fenfter-flächen zur Fufsbodenfläche beziffert fich zu 1 : 18.

Die Baukoften betrugen (in Bosnien 1878) 10000 Mark (5000 Gulden) für die Baracke, 69,82 Mark (34,91 Gulden) für 1 qm, 25 Mark (12,50 Gulden) für 1 cbm inneren Luftraum, 250 Mark (125 Gulden) auf den Kopf (bei 40 Mann Belagftärke).

In gefundheitlicher Beziehung haben fich diefe Baracken bei längerer Benutzung als ziemlich unvollkommen erwiefen, zumal wenn das gewachfene Erdreich den Fufsboden bildete. Man war genöthigt, fie durch Dichten der Wände,

Veränderungen der Fenfteranlage, Anbringung von Lüftungsöffnungen im Firft, Herftellung eines hölzernen Fufsbodens Hölzerne Mannfchafts-Baracke. auf Sandfchüttung etc. zu verbeffern.    ^250 n* Gr'

Die wefentlich vollkommenere Conftruction nach Fig. 575 gewährt dem Manne, in P'olge Vergröfserung der Breite auf 5,94 m, fo wie der mittleren Höhe auf 3,90 m, einen Luftraum von 12,56 cbm, wenn die Lagerftätte l,os m breit gemacht wird.

Eine folche Baracke für 60 Mann verlangt 32,50 m Länge im Lichten; fie erhielt 16 Doppelfenfter (1,26m breit und l,iom hoch) und in jeder Giebelfeite eine Thür. Das Gewicht der erforderlichen Baumaterialien betrug ca. 49000%, d. i. 816,6 % für einen Mann; die Baukoften ftellten fich auf 5200 bis 6200 Mark (2600 bis 3100 Gulden) oder 88 bis 104 Mark (44 bis 52 Gulden) für den Mann, 26,92 bis 32,12 Mark (13,46 bis 16,06 Gulden) für 1 qm bebauter Grundfläche.

Das Bedürfnifs an zerlegbaren, transportabeln Baracken, welches fich bei der Occupation Bosniens fühlbar machte, war fchon im Kriege 1870—71 hervorgetreten und hatte, namentlich auf franzöfifcher Seite, mancherlei Projecte zu Tage gefördert,

Fig. 573-

Fig- 574-

3,80*.........V

Blockwand-

Flechtwerk-

Baracke.

Fig. 575-

.. 6.20¹?....

Ś.J

»... L

521.

Transportable

Mannfchafts-

Baracken.

°²⁸) Die in Fig. 573, 574, 575 u. 582 fkizzirten Baracken lind (neben vielen anderen Conftructionen) zur Ausführung gekommen bei der Occupation Bosniens durch die öfterreichifchen Truppen im Jahre 1878. (Siehe: Mittheilungen des k. k. technifchen und adminiftrativen Militär-Comite’s. 188:.)

Fig. 576.

Längenfchnitt.

Fig- 578.

56O

\/

Fig. 577-

i

<«■>

s

«M

•.'.i,

..-.1,66.........j.......

]/l40 n- Gr.

Querfchnitt.

Franzöfifche Lagerbaracke — Syitem G ćmy 52!)).

■    jA--.

unter welchen die von Gémy fils aîné⁵²⁹) herrührende Conftruction befondere Beachtung verdienen dürfte.

Die Lagerbaracke des Syftemes Gémy befteht aus einer beliebigen Anzahl Bindern, die ungefähr 3,50 m von einander aufgeftellt werden, und einer Eindeckung von Brettern mit Fugendeckleiften. Jeder Binder (Fig. 577 u. 579) wird gebildet aus zwei Paar Bockbeinen E, Ei, die an den Kopfenden durch die Zapfen der Trageriegel T zufammengehalten werden; letztere tragen zugleich die nach der Länge der Baracke geftreckten Torniflerbretter G. Die Füfse der Beine E werden zwifchen angenagelte oder angefchraubte Brettzangen F gefafft, deren Verlängerungen die Ständer D umfchliefsen. — In den beiden Giebelbindern ift eine durchgehende Querverbindung durch

eine Bohle P hergeftellt (Fig. 579), welche — unter Wegfall der beiden Brettzangen — von einem Ständer D bis zum gegenüber liegenden reicht und an welche die vier Bockbeine befeftigt werden.

Das Aufftellen der Baracke gefchieht in folgender Weife. Nachdem der Bauplatz geebnet, wobei jedoch ein genaues Nivelliren durchaus nicht nöthig ift, werden die Bockgeftelle einander gegenüber in den erforderlichen Abhanden und Zwifchenräumen aufgeftellt und vorläufig durch Anhäufung von etwas Erdboden gegen die Brettzangen in der lothrechten Stellung erhalten (Fig. 579). Sodann wird der Längsverband durch Einziehen der Riegel S in entfprechende Einfchnitte der Ständer D zu Stande gebracht, wobei die Befefligung lediglich durch Keile bewirkt wird

(Fig. 580). Die Riegel S dienen den Kopfenden der Pritfchen U zu Auflagern; ferner werden fie benutzt, indem man die Wandverfchalung zwifchen den Ständern D an diefelben nagelt. Im weiteren Verlaufe werden die Saumfchwellen A und die Pfetten B in die entfprechend geformten Lager eingezogen ; letztere werden durch Drahtbände oder fchwaches Bandeifen auf den Bockgeftellen befeftigt.

Auf die Torniflerbretter G, welche durch die ganze Länge der Baracke fich erftrecken, werden querüber, aber nur unmittelbar neben jedem Bockgeftelle, die Brotbretter II (Fig. 576 u. 577) genagelt und auf diefe Weife die Theile eines Binders erft in Zufammenhang gebracht. Diefe Brotbretter H find mit Schlitzöffnungen verfehen, durch

J. bo

?!

TT

TT

G ......3,50.m...4.......3/63.ia....*........3,Süm 4,......3.5Q™.

Grundrifs.

]/2S0 n. Gr.

Fig- 579-

Fig. 580.

vl

• l*......

Ss§'“!: .....%

l_ ;__________

⁵²⁹) Nach: Gaz. des arch. et dti bat. 1877, S. 280.

56i

welche die Laufenden der Gewehre gefleckt werden, deren Kolben auf den Pfoftenftücken / ruhen (Fig. *576 u. 577). Durch gute Nagelung der vorgenannten Längs- und Querbretter bekommt das Gerippe bereits fo viel Zufammenhang, dafs man nun die Bretterverkleidung der unteren lothrechten Wände zwischen den Ständern D einziehen kann.

diejenigen Dachbretter oder Brettfparren, welche die Dach-

an jene

Nachdem dies gefchehen, verlegt man

fenfter aufnehmen follen, fodann die Giebelfparren und endlich die Firftpfette und nagelt letztere Brettfparren. Hierauf werden die Dachfenfter felbft aufgeftellt, das Dach vollftändig eingedeckt und die Giebel verfchalt. Letzteres erfolgt ebenfalls durch Bretter mit Fugendeckleiften ; der oberfte Theil des Giebelfeldes jedoch wird als dreieckiges Fenfter (ca. 2,o m Grundlinie bei 0,so m Höhe) conftruirt, damit man behufs gründlichfter Lüftung auch nach der Länge der Baracke einen kräftigen Luftzug hervorbringen könne.

Die Laternen oder Dachreiter W, welche die gewöhnliche Lüftung vermitteln, liegen über der Mitte jedes Feldes oder auch jedes zweiten Feldes; fie find durch eine Scheidewand im Firft getheilt und erheben fich 25 bis 35 cm über die Dachfläche ; in ihren oberen Theilen werden lie zweckmäfsiger Weife verglast. Die Luken können nach Bedarf durch Klappen gefchloffen werden ; die Stellung der letzteren regelt man mittels der Zugleinen Z. Zur Vervollftändigung der Lüftungs-Einrichtungen dienen endlich noch die nach Bedürfnifs zu vermehrenden kleinen Oeffnungen X (Fig. 576 u. 577) in der lothrechten Wandverkleidung, über Kopfhöhe des auf der Pritfche liegenden Mannes angebracht. Diefelben können durch Schieber ver-fchloffen werden.

Wenn alle Hölzer fertig zugefchnitten vorhanden und die Bockbeine bereits paarweife zufammen-geftigt waren, konnten ein Unteroffizier und 10 Mann in einem Tage 60 lauf. Meter Baracken aufftellen. Das Syftem fand 1870—71 Anwendung in einem verfchanzten Lager bei Gravefon, zwifchen Avignon und Tarascon, wo es fleh gut bewährt haben foll. Namentlich wird hervorgehoben, dafs die Stürme im Januar 1871 keine einzige der Baracken umgeworfen hätten. Zur Benutzung bei ftrenger Winterkälte ift aber diefer leichte Bau offenbar nicht gerade geeignet.

Zu Beginn des Jahres 1887 wurde vom preufsifchen Kriegs-Minifterium ein Preis-ausfehreiben zur Erlangung von Entwürfen für eine transportable Mannfchafts-Baracke, welche in wechfelnden Standlagern fowohl bei gröfseren Truppenübungen, als auch im Kriege Verwendung finden und die Unteroffiziere und Mannfchaften einer halben Compagnie Infanterie (rund 125 Mann) aufnehmen follte, erlaffen.

In dem bezüglichen Programm wurde gefordert, dafs die Baracke auf jedem Terrain (alfo auch auf Fels, hart gefrorenem Boden etc.) aufgeftellt werden könne. Sie foll derart conftruirt fein , dafs fie entweder von vornherein fowohl im Sommer, wie im Winter benutzt oder mit Leichtigkeit für den Wintergebrauch hergerichtet werden kann. Durch die Heizvorrichtungen foll fleh im Winter dauernd genügende Wärme erzielen laffen. Thüren find in fo ausreichender Zahl herzuftellen, dafs die Räumung der Baracke in kürzefter Zeit ftattfinden kann. Der Fufsboden foll gedielt fein, bezw. ift darauf Bedacht zu nehmen, dafs die Dielung nachträglich angebracht werden kann. Die Verbindungen der einzelnen Barackentheile unter einander follen von der gröfstmöglichften Einfachheit und Dauerhaftigkeit fein. Das Material foll der Einwirkung der Witterung thunlichft widerftehen, insbefondere undurchläffig gegen Regen und in Bezug auf Gewicht, Volumen und Haltbarkeit für wiederholten Transport und Gebrauch geeignet fein.

Raumbedarf: für I Mann 2,5 üm Grundfläche bei einer durchfchnittlichen Höhe von 2,5 m ; für Feldwebel, bezw. zu Bureau-Zwecken befonderer Abfchlag von 10 üm Grundfläche.

522.

Hölzerne

Stall

baracken.

Hölzerne Stallbaracken können als einreihige Stallungen einen der Fig. 575 ähnlichen Querfchnitt erhalten; zweckmäfsiger ift es jedoch, zweireihige Ställe mit Mittelgang zu erbauen; die gröfsere Lichtweite bedingt dann allerdings eine Unter-ftützung der Dachfparren in ihrer Mitte durch eine Pfette, welch letztere wieder durch die verlängerten Standfäulen der Binder getragen werden.

Bei der Bosnifchen Occupation erhielten folche Stallbaracken 8,0 m innere Breite, wovon 2,4 m auf den Mittelgang, 2,8 m auf jeden Pferdeftand kamen; letztere waren 1,6m breit. Ein Stall für 50 Pferde erhielt demnach 40 m Länge im Lichten ; für Lüftung war durch Dunftrohre im Firft oder durch zwei je 8,0 m lange Dachreiter geforgt. Die Gefammtheit der Fenfterflächen machte Y22 des Stallfufsbodens aus. Die Pferdeftände erhielten Lehmeftrich oder einen Belag von lärchenen Bohlen, unter welchem eine muldenförmige, in Beton gefetzte Abpfląfterung die Jauche in bedeckte lärchene Rinnen leitete. Krippen, fo wie Sattel- und Gefchirrträger (an den Standfäulen befeftigt) waren von Holz.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

Die Konen einer folchen Stallbaracke für 50 Pferde betrugen im Mittel 37060 Mark (18530 Gulden) oder 741,20 Mark (37.0,60 Gulden) auf das Pferd, 115,80 Mark (57,90 Gulden) auf 1 qm überbauter Grundfläche.

Beabfichtigt man, auch den Reitern der Pferde oder den Fuhrleuten Unterkommen im Stalle zu gewähren, fo ift die einfache Längsreihenftallung hierzu am

geeignetften. Der Pferdeftand ift etwa 3,o m, der Gang hinter den Ständen 2,2 m breit zu machen. Oekonomifch ift es, ein ca. 10,4 m im Lichten breites Stallgebäude-durch Verfchalung der mittleren Säulenreihe auf 3,o m Hohe in zwei folche einreihige Stallungen zu zerlegen.

Fig. 581.

T⁵

P'sü-

.....3,00?.....j

...3,00".... ä..l,0(f!

.....3m?!

T]

Hölzerne Stallbaracke. — U50 n- Gr.

’y

Baracken diefer Art wurden in Bosnien für 96 Mark (48 Gulden) für 1 qm überbauter Grundfläche vergeben, wenn die Wände doppelte Bretterverfchalung erhielten, dagegen für 78 Mark (39 Gulden), wenn Flechtwerkwände zur Anwendung kamen. Den Fufsboden bildete Lehmeftrich , in den Pferdeftänden 15, in den Gängen 8 cm ftark.

Auf 1 Pferd entfielen 34,5 cbm Luftraum oder , wenn auf 4 Pferde 3 Mann kamen , ca. 25 cbm für 1 Pferd und 9,5 cbm für 1 Mann.

Läfft man bei einem zweireihigen Stalle mit Mittelgang die Wandverkleidungen der äufseren Ständerreihen weg, verlängert man dagegen die Dachflächen bis zum Plrdboden, fo entflieht eine Baracke, die ebenfalls, neben den Pferden, den Führern derfelben ein Nothunterkommen gewährt. Fig. 581 giebt den Querfchnitt diefer von der k. k. Genie-Direction in Banjaluka entworfenen, durch Einfachheit und Billigkeit fleh empfehlenden Form.

Die Pferdeftände haben 3 m Länge ; der Mittelgang ift 2 m breit ; durch den Anfchlufs der Dachflächen an den Erdboden entfteht vor den Pferdeköpfen jederfeits ein 3,o m tiefer, im Mittel 1,1 m hojjer Raum, der als Lagerftätte für die Mannfchaft, fo wie zur Bergung der Laften der Tragthiere dienen kann.

Eine folche Stallbaracke für xoo Pferde zu erbauen, koftete 26516 Mark (13258 Gulden), mithin für i Pferd 265,16 Mark (132,58 Gulden) und für 1 qm Bodenfläche 26,52 Mark (13,26 Gulden); die Pferde-ftandsbreite war mit 1,4 m bemeffen.

In conftructiver Beziehung mag noch bemerkt werden, dafs man in der Regel bei allen Arten von Stallbaracken die Hauptbinder um 3 Pferdeftandbreiten von

Fig. 582. j

%00

n. Gr.

ui

V.

•>

^14 Ma Ff

..=...12,6 ........

1"*

Fig- 583-

Tcß.l 5p”

S 32 U a FT

14 Mann

19,8

12.6

Grund

rifs.

so.o™.

.Ÿ I

Oefterreichifche

Ü§    s    J

[rrrHI    cO    g

V’250 n. Gr.

Querfchnitt.

Lagerbaracke. (Bosnien 1878.)

Fig. 584.

.6,05t...

I.

n.

II.

I.

Ol o

\o (V.

Goo n- Gr.

1.

0 ’ö

IV.

IV

St . CK

!<■

°St

St.

Oefterr.

Offiziers-

Lagerbaracke

für

’Ä

50,00

jj i Bataillon.

einander entfernt anordnet; wenn diefe Breite aber weniger als 1,40 m beträgt, kann der Abftand zweier Binder auch gleich der vierfachen Standbreite fein.

Eine Baracke für 100Mann in halb maffiver Ausführung ftellen Fig. 582 u. 583 dar.

Fundament und Sockel find von Bruchfteinen gemauert, die Umfaffungswände aus ungebrannten Lehmziegeln. Die Baracke bildet einen einzigen grofsen Saal mit 2 Reihen Pritfchen, auf welchen jedem Manne eine Breite von 0,9o m eingeräumt ift. Die Fenfter find l,oo m breit und 0,76 m hoch; die Flächen fämmtlicher 24 Fenfter verhalten fich zur Fufsbodenfläche wie 1 : 14,3- Auf I Mann entfallen 3,28 qm überbaute Grundfläche, 2,60 qm innere Fufsbodenfläche und 5,87 cbm Luftraum. Letzteres Ausmafs liefse fleh durch Vereinigung des Dachraumes mit dem Zimmer oder indem man wenigftens die Zimmerdecke in Kehlbalkenhöhe anbrächte, vergröfsern.

Für die Offiziere eines Bataillons genügt eine Baracke derfelben Gröfse und Bauart; jedoch erhielt diefelbe gröfsere Fenfter und wurde durch Scheidewände in 15 Zimmer von 10 bis 22qm getheilt, von welchen je 3 von einem gemeinfehaft-lichen Vorhaufe aus zugänglich gemacht find (Fig. 584). Den Offizieren jeder Compagnie wurde eine folche Zimmergruppe überwiefen ; die fünfte Gruppe bleibt dem Bataillons-Stabe Vorbehalten.

Diefelbe Baracken-Grundform giebt ferner gute, einreihige Offiziers-Pferdeftälle ab, eignet fich auch für Küchen nebft Zubehör etc.

Die Baukoften für eine Mannfchafts-Baracke diefer Conftruction betrugen (1878)    31,70 Mark

(15,85 Gulden) für 1 qm überbaute Grundfläche oder 17,72 Mark (8,86 Gulden) für 1 cbm Lichtraum und 104 Mark (52 Gulden) für 1 Mann.

Baracken der zuletzt befprochenen oder ähnlichen Art bieten zwar unter Um-ftanden fehr werthvolle Unterkünfte, genügen jedoch nicht für die dauernde Be-

523.

Halb mafiive Baracken.

524-

Mafiive

Baracken.

Fig- 585

Fig. 586,

W 0 h ni u n g e n

jji Bodentreppe

der

Offioiere 4.32    > :1,90s :.....4,92...

1:250

123*56789    10    11

12

Obergefchofs.

Querfchnitt durch den Mannfchaftsflügel.

1:500

<0 987654321 O

b-k-bH H-H-ft+bfH-

10

S-

20«

Fig. 587.

Kuch

.lis 61

Küche.

40 50

errate

15

Was ch-

15 M

15 M

15 M

15 M

Mann

Saal

13.19

F e 1 a-w e h e 1

Vice-

elâweh

.y..

Erdgefchofs.

Lager bei Zeithain. Arch. : Porti-us.

5 64

nutzung in den Uebungslagern des Friedens. In folchen mufs man fich hinfichtlich des dem einzelnen Manne zu gewährenden Raumes und der adminiftrativen etc. Einrichtungen mehr den ftändigen Cafernen nähern.

Dergleichen vollkommenere Baracken find beifpielsweife diejenigen des Lagers bei Zeithain, deren wefentliche Einrichtungen Fig. 585 bis 587 zeigen. Die Umfaffungen find in maffivem Backfteinmauerwerk, die Scheidewände in Fachwerk hergeftellt und die Dächer mit eifernen, facettirten Ziegeln eingedeckt.

Da die Hauptbeftimmung des Lagers ift, ein Feld-Artillerie-Regiment während der Schiefsübungen aufzunehmen, fo ift jede Mannfchafts-Baracke für 2 Batterien des Friedensftandes berechnet. Durch einen zweigefchoffigen Mittelbau, der die Küchen, Unteroffiziers-Wohnungen, Batterie-Bureaus etc. enthält, werden die beiden Mannfchafts-Tracte von einander getrennt. Eine Neuerung von vielfältigem Nutzen und nebenbei von grofser Annehmlichkeit für die Truppe ift, dafs vor der Front der Mann-fchaftsflügel eine 2,65 m breite offene Säulenhalle fich hinzieht,während auf der Rückfeite ein eben fo breiter ungedeckter Gang liegt.

Bei normaler Belegung kommen in den Mannfchaftsftuben auf den Kopf 5,54 üm Zimmergrundfläche ' und 27,7 chm Luftraum. Die

Fig. 588.

Unt. Off.

C fiB A

35 Mann

Fig. 589.

7fT

Querfchnitt. —■    n. Gr.

Int Off]

25 Mann ~ A *B fl C ............„18.3™........._......

Grundrifs. — ]l500 n. Gr.

A.    Vorhalle.

B.    Wafchraum.

C.    Piffoir.

Lagerbaracke

zu

Colchefter.

Fig. 590.

Lüftungs-Einrichtung. — I/50 n. Gr.

Erbauungskoften einer

Mannfchafts-Baracke haben (1879) 45 880 M. oder 30,25 M. für 1 qm überbauter Grundfläche betragen.

Eine Baracke ebenfalls befferer Einrichtung, jedoch wegen der grofsen, faal-artigen Mannfchaftszimmer weniger behaglich zu bewohnen, als die vorbefprochene,

ift diejenige des Lagers zu Colchefter, in Fig. 588 u. 589 im Grundrifs und Querfchnitt dargeftellt.

Fig- 591-

Diefe aus Backfteinen erbaute Baracke fafft eine halbe Compagnie und gewährt dem Manne eine Zimmergrundfläche von 4,46 <lm und einen Luftraum von etwa 15 ebm, welch günftiges Ergebnifs dadurch erzielt wird,

dafs das Zimmer in den Dachraum hineinragt, wie der Durchfchnitt Fig. 589 erkennen läfft.

Fig. 59° zeigt die Anordnung der Einlafs-Canäle für

525-

Baracken von V'ölckner.

frifche Luft.

Eine englifche Offiziers-Baracke, in welcher die Wohn-zimmergröfse auf ein Minimum herabgefetzt ift, zeigen Fig. 591 u. 592.

Jeder der 8 Offiziere hat ein quadratifches Zimmer von nur 9,3 üm Grundfläche und gegen 2,85 m mittlere Höhe. Dafs fich für die Offiziersdiener keine Räume im Gebäude befinden , beeinträchtigt feine Zweckmäfsigkeit.

Die dargeftellte Baracke entftand als das Ergebnifs eines intereffanten Verfuches, maflive, leichte Gebäude für die Benutzung im Felde in fehr kurzer Zeit aufzuführen und in bewohnbaren Zuftand zu verfetzen. Die Mauern wurden in Medina-Cement-Beton aufserordentlich fchnell errichtet und waren bereits am dritten Tage vollkommen trocken, fo dafs fie geputzt werden konnten (innen und aufsen mit einer 13 mm ftarken Schicht Portland-Cement-Mörtel).

Gänzlich abweichend von den bisher betrachteten Barackenformen und ähnlich

Pf

Querfchnitt. — ]/250 n- Gr.

Fig. 592.

Grundrifs. — I/500 n. Gr. Englifcher Offiziers-Lager-Pavillon.

den Tollet'ichen Pavillons find die von Völckner conftruirten, im letzten ruffifch-

türkifchen Kriege fowohl, als auch namentlich bei der Occupation Bosniens vielfach ausgeführten Baracken. Diefer Unterfchied liegt zunächst in der befonderen Geftalt des Profils, welche parabolifch ift. Die Parabelform wird durch entfprechend gebogene, im Querfchnitt I-förmige Walzeifenrippen hervorgebracht, welche (durch Flanfche im Scheitel) zu je zwei zu einem parabolifchen Binder feft verbunden find, während ihre Fufsenden in gufseifernen Schuhen ftehen. Die Höhe des Trägerquer-fchnittes ift 100 mm oder 80 mm, je nach der beabsichtigten Wand- und Deckenbildung.

Fig. 593-

Fig. 594-

Fig. 595-

-4

/!

. 4,44.

!nnç

□QL

§§e

1,57........j........1,57...

____1,57

3,55

Querfchnitt.

Giebelwand.

b'

...2,355..........P.

......2.355.

Längenfchnitt.

1:125

10

Lagerbaracke. — Syftem Völckner.

Die vollkommenere Gattung diefer Baracken hat nämlich als Wand und Decke eine doppelte Holzverfchalung (Fig. 593 bis 595).

hohen Räume zwifchen den beiden Wandfchalungen

mm

Zwifchen die Bogenbinder werden zwei durch Holzkeile aus einander gehaltene Bretterverfchalungen (die einzelnen Bretter ca. 10cm breit, 2 cm ftark, mit Feder und Nuth verfehen) eingetrieben, fo dafs eine äufsere und eine innere Wandung bündig mit den Rippenflanfchen entlieht (um die Flanfchenftärke find die Bretter an den Enden ausgefchnitten). Die 60 vermindern, fo lange fie ruhende Luftfchichten enthalten, das Wärmeleitungsvermögen der Wände in wünfchenswerther Weife, werden aber auch andererfeits für die Lüftung nutzbar gemacht. Wegen diefer beiden Functionen ift es aber von der gröfsten Wichtigkeit, dafs beide Wandverfchalungen luftdicht feien. Für die äufsere Schalung wird diefe Eigenfchaft durch Ueberziehen mit Afphaltpappe auf prismatifchen Leiften erreicht, während für die innere, bei völlig trockenem Holze, ein Oelfarbenanftrich der dicht zu-fammen getriebenen, fafsdaubenartigen Bretter genügen foll ; anderenfalls mufs man durch Kalfaterung zu Hilfe kommen. Noch vorzüglicher für die innere Wandung würde ein Mörtelputz auf Rohrmatten fein. Die Giebelwände werden aus beiderfeitig verfchalten Holzgerüften gebildet (Fig. 593); die Abdichtung erfolgt wie bei den gebogenen Wandungen.

Eine zweite Gattung von Baracken, nach dem hier dargelegten Principe, find die Jute-Baracken. Bei ihrer Conftruction Strebte man in erfter Linie eine wesentliche Verminderung des Gewichtes der zu transportirenden Bautheile an; es ent-fprang derfelben aber auch eine nicht unbeträchtliche Verminderung der Baukosten (ca. 30 Procent). An Stelle der äufseren Bretterverfchalung tritt eine Bekleidung mit Wollpappe als untere und eine folche von Afphaltpappe als obere Lage, an Stelle der inneren Bretterverfchalung dagegen eine Haut von Starker Jute, die auf der nach aufsen gewendeten Seite zweimal, auf der Innenfeite einmal mit Oel-kautfchuk geftrichen worden ift. Zuletzt erhält die Innenfeite, da die Jute durch

das Imprägniren fchwarz wird, einen hellen Anftrich (Weifskalk oder Wafferglas mit Schlemmkreide oder Oelfarbe).

Zwilchen die hier nur 80mm hohen Rippen werden, in Abftänden von 50cm, Spreizhölzer eingefetzt, deren Oberflächen bündig mit den Gerippflanfchen find. Quer über diefe Spreizhölzer, alfo parallel

den Eifenrippen, nagelt man auf der Aufsenfeite lchwache Bandeifenftreifen mit Zwifchenräumen von etwa 20 cm auf; fie haben den Wollpappfchichten zur Unterlage zu dienen.

Auf die Fufsbodenbildung wird die gröfste Sorgfalt verwendet. Für die verfchalte Baracke werden als Fundament zwei 6,60 m von einander entfernte Reihen Pfähle a, a (Fig. 594 u. 595) eingerammt (der Axenabftand der Pfähle in jeder Reihe ift 2,355 ra) und beholmt (f, c), nachdem vorher fchon Querfchwellen b, b auf je zwei einander entfprechende Pfähle der beiden Reihen aufgekämmt worden find. Auf die Fangfchwellen c, c werden die gufseifernen Schuhe der Bogenrippen gefchraubt ; die Querfchwellen b, b tragen einen gefalzten Blendboden, der mit Afphalt überzogen wird und dadurch eine undurchläffige Unterlage für den eigentlichen Barackenfufsboden abgiebt. Fetzterer befteht aus den Fagerhölzern d und dem gefalzten und gehobelten Bretterbelage ; feine Oberfläche liegt 30 cm über Terrain.

Die Hohlräume unter dem Fufsboden find für gewöhnlich durch hochkantig geftellte Randpfoften, an welche die Erde herangezogen wird, von der Aufsenluft abgefchloffen, können aber auch leicht mit diefer in Verbindung gefetzt werden.

Bei der Jute-Baracke ift der Fufsboden — um an demfelben ebenfalls Material zu erfparen — nicht in einer Fläche, fondern dergeftalt gebrochen hergeftellt, dafs ein Mittelgang und 2 Pritfchen entliehen.

Fig. 596.

/ VI

//

fi\

I/l25 n. Gr.

Die Erleuchtung der Baracken ift eine vorzügliche; fie gefchieht durch Fenfter in den Fangfeiten, mit Axenabftänden von 3,14 ra und je zwei Fenfter in jedem Giebel zu den Seiten der dort befindlichen, mit einem luftfchleufenartigen Vorbau verfehenen Thür. Die 1,5 üm grofsen Fenfter der verfchalten Baracke liehen lothrecht (Fig. 594) ! Oie ziemlich lqm grofsen Fenfter der Jute-Baracke liegen fchräg in der gebogenen Wandfläche. Das Verhältnifs der Fenfterfläche zur Fufsbodenfläche ift 1 : 5 bis 1:6; ungünftigftenfalls 1 : 7-

Für Füftung ift gut geforgt. Derfelben dienen: 1) die Dachreiter, die fowohl mit den Fuftfchicliten zwifchen den beiden Wandfchalungen in unmittelbarer Verbindung liehen, als auch durch Oeffnen von Klappen k im Scheitel der inneren Wandbekleidung mit dem Inneren der Baracke in Verbindung gefetzt werden können ; 2) nahe dem Fufsboden find an verfchiedenen Stellen Füftungsthürchen v, v (Fig. 596) in der inneren Wandbekleidung angebracht, durch welche die Fuft der Baracke mit derjenigen der Wandhohlräume in Verbindung treten kann ; endlich führen 3) dicht unter den Fenftern Füftungs-Canäle, durch beide Wandfchalungen reichend, unmittelbar in das Freie.

Die Sommerlüftung wird in der Regel durch Oeffnen der Fenfter und der Klappen unter dem Dachreiter bewirkt werden, läflft fich aber auch, bei gefchloffenen Fenftern, durch Vermittelung der zuletzt erwähnten Fuftzuführungsfchläuche unter den Fenftern einigermafsen unterhalten.

Im Winter werden die in der Mittellinie der Baracke aufgeftellten, mit Blechmänteln umgebenen Oefen (Fig. 596) als Erreger der Luft-Circulation benutzt. Ein Canal / von quadratifchem Querfchnitt, im Hohlboden der Baracke angebracht, führt die frifche Luft dem Raume zwifchen Ofen und Mantel zu ; die Firftklappen k unter dem Dachreiter find gefchloffen, eben fo die Canäle unter den Fenftern, dagegen die Lüftungsthürchen v geöffnet. Wie leicht einzufehen, mufs die Circulation der erwärmten, fich allmählich an den Wandungen wieder abkühlenden Luft, ungefähr, wie die Pfeile in Fig. 596 andeuten, erfolgen. Im Zwifchenraum der beiden Verfchalungen emporfteigend, giebt die Luft den Reft ihrer Wärme ab und entweicht fall völlig abgekühlt. Bei ftrenger Kälte wird man den Zuführungs-Canal der frifchen Luft zeitweife abftellen und dagegen einen Schieber im unteren Theile des Ofenmantels öffnen. Man heizt dann alfo mit Umlauf der Luft anftatt mit Ventilation.

5 67

Die verfchalte Baracke hat Anwendung gefunden als Mannfchafts-Baracke, als Stall-, Lazareth-, Adminiftrations-, Küchen- und Leichen-Baracke, die Jute-Baracke dagegen nur als Mannfchafts-Baracke. Bei allen Ausführungen in Bosnien hielt man für jede Art von Baracke den Abftand zweier Binder von 1,5 7 m feft und ertheilte der für 6o Köpfe berechneten Mannfchafts-Baracke 22, der Stallbaracke 26, der Kranken-Baracke 21 Binder, woraus fich die Längen diefer Gebäude zu 32,9 7 m, 39,25 ¹¹¹ und 31,40 m berechnen. Hierbei hatten die Kranken-Baracken und die Mann-fchafts-Baracken mit Holzverfchalung 6,50 m innere Breite und 4,44 m Höhe, die Jute-Baracke dagegen nur 5,8 8 m Breite bei 4,03 m Höhe, die Stallbaracke (doppelte Längs-reihenftellung für 50 Pferde) 8,0 m Breite und 5,05 m Höhe.

Weitere Angaben über Gröfse, Gewicht und Preis diefer Baracken find in nachftehender Tabelle enthalten, zu welcher im Allgemeinen nur noch zu bemerken ift, dafs fich die Gewichtsverhältniffe diefes Conftructions-Syftemes weitaus günftiger gehalten, als bei abgebundenen Holzbaracken gewöhnlicher Form, und dafs bei der Anwendung in Bosnien, trotz der Vertheuerung durch weite Transporte, die Völckner’fchen Baracken doch noch zu den billigften zu zählen waren ; die Jute-Baracke wenigftens behauptete unter fehr ungünftigen Umftänden auch in diefer Beziehung noch einen Vorfprung vor den primitivften Baracken anderer Syfleme. Die in der Tabelle enthaltenen Preife find Mittelzahlen aus den in Wirklichkeit fehr verfchiedenen Koftenberechnungen.

Gattung

der

Baracke

Innere

Boden

fläche

Profil-

fläche

Luft-

raum

Ge-

fammt-

ge

wicht

Erbauungskoften

der auf-geftellten Baracken

für 1 qm nutzbarer Grundfläche

Auf 1 Mann, bezw. auf I Pferd entfallen

Grund

fläche

Luft-

raum

Koften

Anmerkungen :

Verfchalte

Mannfchafts-

Baracke

213,65

22,68

745,83

30 351    7603 9

35,47

3,56

12,40

120,67

9 einfchl. fl. 670 für die Aufhellung.

Jute-Baracke

193,27

18,64

612,53

14 274 5169*)

26,66

3,22

10,2

86,14

²) einfchl. fl. 720 für die Aufhellung.

Stallbaracke

314,o

31,71

1244,62

7875 ³)

25,08

6,28

24,89

157,50

³) einfchl. fl. 625 für die Aufhellung.

Quadr.-Met.

Cub.-

Met.

Kilogr.

Gulden.

Quadr.-

Met.

Cub.-

Met.

Gulden.

Literatur

über » Cafernen «. a) Anlage und Einrichtung.

Hampel. Ueber Cavallerie-Pferde-Ställe. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 4, S. 1.

Barrack conflruction. Building neius, Bd. 7, S. 687, 707, 725, 742, 760, 778, 801, 810 , 829, 843, 851, 882.

Du cafernement des troupes en France et en Algérie. Revue gén. de l’arch. 1867, S. 10, 58 u. PI. 9—14. Reclam. Gutachten über den Bau einer Kaferne. Deutfche Viert, f. öff. Gefundheitspfl. 1869, S. 92. Hillairet, J. B. Nouveau fyfleme de conflruction de M. Vingénieur Tollet pour cafernements et hôpitaux militaires. Paris 1875.

Gruber, F. Der Cafernen-Bau in feinem Bezüge zum Einquartierungs-Gefetze. Wien 1880.

Terrier, Ch. Les habitations collectives. Encyclopédie d’arch. 1881, S. 23, 52.

Degen, L. Das Krankenhaus und die Kaferne der Zukunft. München 1882.

Pettenkofer, v. u. v. Ziemssen. Handbuch der Hygiene und der Gewerbekrankheiten. II. Theil, II. Abth. : Kafernen. Von L. Degen. Leipzig 1882.

SïEPHANY, b. Amerikanifche Kafernenbauten. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 103.

Putzeys, E. L'hygiène dans la conflruction des cafemes. Brüffel 1883.

Zum Kafernen-Bauwefen. Deutfches Baugwksbl. 1883, S. 502.

Forst, H. v. Unfere Kafernen. Hannover 1884.

Bericht über die Allgemeine deutfche Ausftellung auf dem Gebiete des Hygiene- und des Rettungswefens.

Berlin 1882—83. Herausg. v. P. Boerner. I. Band. Breslau 1885. S. 540: Kafernen. Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Infanterie-Kafernen. Im Aufträge des k. k. Reichs-Kriegs-Minifteriums auf Grund der »Anleitung für die Anlage von neu zu erbauenden Kafernen« ausgearbeitet. Herausgegeben vom k. k. technifchen und adminiftrativen Militär-Komite in Wien.

Gruber, F. Beifpiel für die Anlage einer Jäger-Kaferne. Desgl.

Gruber, F. Beifpiele    für die Anlage von Kavallerie-Kafernen. Desgl.

Gruber, F. Beifpiele    für die Anlage einer Artillerie-Kaferne für die    I., II.    oder    III. Batterie-Divifion

eines Feld-Artillerie-Regimentes. Desgl.

Statiftifche Nachweifungen, betreffend die wichtigften der in den Jahren 1873 bis 1884 zur Vollendung gelangten Bauten aus dem Gebiete der Garnifon-Bauverwaltung des Deutfchen Reiches. I. Cafernements.

ß) Ausführungen und Projecte.

Drewitz. Die Wagenhäufer für die Garde-Artillerie-Brigade auf dem Exercier-Platz diefes Truppen-Ivörpers in der Chaufféeftrafse vor dem Oranienburger Thore in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1851 , S. 107. Drewitz. Das neue Kafernement für das Königlich Preufs. zweite Garde-Ulanen-Landwehr-Regiment zu Moabit bei Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1851, S. 203, 247, 333.

Drewitz. Cafernement für das Königliche Garde-Dragoner-Regiment auf dem fog. Upftall vor dem Hallefchen Thor bei Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 521.

The felected de/tgns in    the barrack compétition. Builder, Ed. 14, S. 161, 181,    182,    242.

Deßgns for cavalry barracks. Builder, Bd. 14, S. 269.

Caferne du prince Eugene. Moniteur des arch. 1859, PI. 610, 615—616.

Martens. Caferne in der Weidenbachftrafse in Cöln. Zeitfchr. f. Bauw. 1862, S. 483. .

New barracks for the guards at Chelfea. Building news, Bd. 10, S. 122.

Andreae. Die Cafernen am Welfenplatze in Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1865, S. 467.

Quartier d’infanterie Saint-Charles a Marfeille. Nouv. annales de la conß. 1865, S. 145.

La nouvelle caferne municipale de Paris. Nouv. annales de la conß. 1868, S. 6.

Baraquements de la garde mobile, fur les boulevards extérieurs de Paris. Nouv. annales de la conß. 1870, S. 105.

baraquements de la garde nationale, aux abords des remparts de Paris. ATouv. annales de la conß.

1870,    S. 107.

Dietrich. Infanterie-Kafernement mit Militär-Kafino zu Stettin. Deutfche Bauz. 1871, S. 289.

Die neuen Militär-Quartierhäufer zu Schwerin in Mecklenburg. Deutfche Bauz. 1871, S. 341. Baraquements de l’armée reguliere et écuries provifoires du fege de Paris. Nouv. annales de la conß.

1871,    S. 35.

Baraquements mobiles pour les troupes. Gaz. des arch. et du bât. 1872, S. 137.

(Cafernen in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 130.

Die Kaferne in Zürich. Eifenb., Bd. 4, S. 286.

Cafernen in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 242.

Brenner, J. Die Kaferne in Frauenfeld. Eifenb., Bd. 7, S. 174.

Baraques de campement. Syfleme Gémy fils aîné. Gaz. des arch. et du bât. iSpj, S. 280. pie neuen Dresdener Militär-Etabliffements : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 259.

Knightsbridge barracks. Builder, Bd. 36, S. 110.

Eskadrons- und Bataillons-Kaferne in Hannover. Deutfche Bauz. 1879, S. 71.

Eudwig, J. Infanterie-Caferne in Chur. Eifenb., Bd. 11, S. 27.

Eifenb., Bd. Il, S. 112.

Concours de projets de caferne pour la ire divißon a Laufanne.

Cafernes de la première divifion a Laufanne. Eifenb., Bd. 12, S. 123.

Tollet. Mémoire fur le cafernement des troupes. Mém. et compte rendu des trav. des ing. civ. 1882, Aug. Lambert, A. et A. Rychner. L architecture en Suiffe aux différentes époques. Bafel-Genf 1883.

PI. 43—46 : Etabliffement militaire confiruit par le canton de Berne; von A. Tieche, A. Eggimann und E. D. Rodt.

Rivoalen, E. Caferne Louviers. Garde Républicaine a Paris. Nouv. annales de la confl. 1883, S. 169. Barré , L.-A. La conßruction 7nétallique de la caferne Louviers a Paris. Semaine des conft., Jahrg. 8, S. 222, 234.

Die Jägerkaferne zu Dresden. Deutfche Bauz. 1884, S. 41.

Caferne Louviers, a Paris. Encyclopédie d'arch. 1885, PI. 1034—1036, 1038—39, 1044, 1049, 1050. Cafernen in Frankfurt a. M. : Frankfurt a. M. und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 223.

Das Cafernement für ein Infanterie-Bataillon in Prenzlau. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 391. Architektonifche Studien. Veröffentlichung vom Architekten-Verein am Königl. Polytechnikum in Stuttgart. Heft 46, Bl. 2    )

__    , } : Neue Infanterie-Caferne in Tübingen ; von v. Tritschler.

»    53, Bl. 5, 61    ä ’

Wulliam et Farge. Le recueil d’architecture. Paris.

je année, f. 23, 45 ; Caferne de gendarmerie pour 3 brigades a Digne.

ne année, f. 37, 44—46, jo, 31. Caferne de fapeurs-pompiers, a Paris.

Croquis d’architecture. Intbne-club. Paris.

: Une caferne de gendarmerie.

13e année, No. X, f. 4—6)

14e année, No. XI, f. 6 j

16e année, No. III, f. 3: Une caferne de cavalerie.

18e annee, No. XI, f. 2—6; No. XII, f. 1—4: Caferne de fapeurs-pompiers, boulevard Diderot à Paris.

3. Kapitel.

Exercier-, Reit- und Schiefshäufer.

a) Exercierhäufer.

526.

Zweck

und

Erfordernifle.

wenigftens der-

Damit das Heer zeitig in jedem Frühjahr in voller Stärke fchlagfertig fei, erfolgt die Ausbildung der Rekruten in der Regel während der Wintermonate. So lange als möglich wird diefelbe felbftverftändlich im Freien betrieben; doch nöthigt die Witterung nicht feiten zum Auffuchen gefchloffener Räume, wenn die Gründlichkeit der Ausbildung nicht leiden und die Gefundheit der Mannfchaft nicht nutzlos gefährdet werden foll. Exercierhäufer find defshalb in Deutfchland und in den nordifchen Ländern als nothwendige Beftandtheile der Cafernen jeiligen für Fufstruppen — zu betrachten.

Eines der älteften Bauwerke (wenn nicht das ältefle) diefer Art ift das 1771 von Schuknecht erbaute Exercierhaus (jetzt Zeughaus) zu Darmftadt ; daffelbe bildet einen freien Raum von 88,52 m Länge, 43,87 m Breite (Aufsenmafse bezw. 92,38 u. 47,43 m 53°) und ca. 26m Höhe; der hölzerne Dachftuhl hat keinerlei mittlere Unterftützung⁵³¹).

Das Exercierhaus foll einen völlig freien Saal bilden, der Säulen und Pfeiler (zu Unterftützung der Decken- oder Dach-Conftruction), aufser unmittelbar an den Umfaffungen, nicht enthalten darf.

Die Gröfse deffelben ift fo zu bemeffen, dafs auf jeden gleichzeitig übenden Rekruten 4hm nutzbare Grundfläche entfallen, wobei die Rekrutenzahl dreier Compagnien für das Exercierhaus eines Bataillons, diejenige von vier Compagnien für das Exercierhaus zweier Bataillone, endlich die von fechs Compagnien für das Exercierhaus dreier Bataillone zu Grunde zu legen ift. Da nun die Rekrutenquote einer deutfchen Infanterie-Compagnie gegenwärtig bis etwa 50 Mann zählen kann,

530) Nach freundlichen Mittheilungen des Herrn Garnifon-Bauinfpectors Rettig in Darmftadt. 3³¹) Siehe über diefes Bauwerk:

Exercierhaus zu Darmftadt. Frankfurter gelehrte Anzeigen 1774, S. 349.

Neue Fragmente zur Kenntnifs des Menfchen. Frankfurt a. M. 1782. S. 138. Exercierhaus in Darmftadt. Journal von und für Deutfchland 1784 — II, S. 217.

Das Zeughaus dargeftellt in 4 lithographirten Blättern. Darmftadt 1824.

527-

Beifpiel

fo würde das Exercierhaus für I Bataillon mit ca. 600 cim grofs genug fein ; für

2    Bataillone ergeben fich 800    ; für das Exercierhaus eines Regimentes von

3    Bataillonen endlich ca. 1200 lm. Wenn jedoch an einem Garnifons-Orte lange, fchneereiche Winter herrfchen, und auch in anderen Fällen, wenn genügende Mittel vorhanden find, geht man über diefe geringften Gröfsen hinaus ; man macht namentlich die Exercierhäufer einzeln cafernirender Bataillone (Jäger etc.) gern verhältnifs-mäfsig gröfser.

Nachdem in folcher Weife die Grundfläche des Haufes feil geftellt wurde, beftimmt man zunächft die Tiefe des Gebäudes, die man in neuerer Zeit, mit Rückficht auf das Exercieren in Zügen, zu 21 bis 23m annimmt. Gröfsere Gebäudetiefen vermeidet man nur defshalb, weil noch weiter gefpannte Dachbinder den Bau nicht unerheblich vertheuern würden.

Aus diefen Beftimmungen entfpringt für den Exercierhaus-Grundrifs die einfache Form eines länglichen Rechteckes. Wo gröfste Sparfamkeit geboten ift, mufs es auch bei diefer einfachften Grundrifsform verbleiben; höchftens, dafs man die Einförmigkeit der Hauptfront durch eine nur wenige Centimeter vorfpringende Mittelvorlage unterbricht. Zweckmäfsig für die Benutzung und höchft vortheilhaft für die Façade ift es aber, wenn vor jene Mitte der Haupteingang befinden wird — eine mehr oder weniger tiefe Vorhalle gelegt werden kann. Eine folche geftattet auch mit Leichtigkeit die Einfügung einer Galerie für Zufchauer, falls in dem Haufe auch parademäfsige Vorführungen, militä-rifche feierliche Acte etc. abgehalten werden follen.

Das Exercierhaus erfordert mehrere Eingänge, breit genug, um die Truppe in Sections-Front einmarfchiren zu laffen — ca. 4m.

Um genügende Erleuchtung zu fichern, werden die etwas hoch anzubringenden Fenfter zufammen nicht unter x/9 der Fufsbodenfläche grofs fein dürfen. Der Fufs-boden verlangt befondere Beachtung ; in den meiften Fällen ftellt man ihn als Lehmtenne her. Für den Lehmeftrich fpricht hauptfächlich feine Wohlfeilheit; feine Widerftandsfähigkeit aber gegen die ftarke Abnutzung durch die Marfchübungen und namentlich das Einüben der Wendungen auf der Stelle ift eigentlich ungenügend, indem er fehr bald Löcher bekommt und trotz Befprengens mit Waffer eine läftige Staubbildung verurfacht. Am zweckmäfsigften ift ohne Zweifel die Afphaltirung ; doch wird einer folchen der Koftenpunkt noch oft entgegenftehen ; Cement-Fufsboden auf Beton-Unterlage ift ebenfalls brauchbar ; Steinpflafter dagegen würde unzweckmäfsig fein. Kleinere Exercierhäufer erhalten zuweilen einen hölzernen Fufsboden. Dielen von weichem Holze miiffen hierbei wenigftens 50 Die Lüftung, welche mittels der Ventilations-Flügel der Fenfter bewirkt wird, ift zweckmäfsiger Weife durch Dunftabzüge im Dachfirft zu unterftützen.

Die erften deutfchen Exercierhäufer dürften drei bei Berlin erbaute gewefen fein, die gleichmäfsig 125,54 m äufsere Länge bei 25,n m äufserer Breite erhielten. Fig. 597 ftellt verfchiedene wagrechte Schnitte, Fig. 598 den Querfchnitt des jiingften unter jenen drei Gebäuden dar (1829—30 von Hcnnpel erbaut ⁵³²).

Der Exercierraum ift, bei 22,60 m Breite und 120,52 m Länge, 2723,7 ü™ grofs; zu demfelben führen 8 Thore (von 3,14 m Weite): je 3 in der Mittelvorlage jeder Längsfront und ein Thor in jeder Giebelfeite. Die innere Höhe, bis Balkenunterkante, ift 7,84™. Das Dachgerüft ift durchaus von Holz; die

in der fich in der Regel auch

mm

ftark fein.

532) Nach: Crelle's Journ. f. Bauk., Band 7, S. 95.

Binder deffelben find in Abftänden von 4,81 m auf-geftellt. Das Dach hat die beträchtliche Höhe von 11,60 m, entfprechend einer Dachneigung von ungefähr 37 Grad ; es ift mit Ziegeln eingedeckt. Der Dachraum ift durch eine hölzerne Caffetten-

Fig- 597-

......;......124.60..

w\

kt i i ł tTr

IS

!5

Decke vom Exercierfaal abgefchloffen ; zu dem-felben führen zwei 1,20 m breite Treppen, längs der Giebelmauern angeordnet und hinter den dafelbft angebrachten hölzernen Wänden verborgen.

........120.58.......

Q IÇ3

L..JL

Die 40 Fenfter und 6 halbkreisförmigen Oberlichter haben zufammen 346 qm Fläche ; die Fenfterfläche beträgt alfo reichlich ¹/s der Saalgrundfläche. Der Fufsboden befteht aus einem 15 cm dicken Lehmeftrich ohne Beimengung von Sand und Kies. Die Umfaffungsmauern find von Backfteinen beiderfeits geputzt, die Gründung von Kalkftein ; die Plinthe, 95 cm hoch, ift mit Granitplatten bekleidet.

Die Erbauungskoften haben ca. 180 000 Mark (einfchl. 13800 Mark für Erd- und Planirungs-Arbeiten) betragen ;    1 qm bebaute

Grundfläche koftet alfo 57,10 Mark.

Grundrifs. — Ü1000 ¹¹ • Gr.

Fig. 598.

]/500 n- Gr.

Exercierhaus bei Berlin ⁵³²).

Querfchnitt.

Arch. : Hampel.

Die fpäter errichteten Exercierhäufer ähneln zumeift dem vorbefchriebenen Bauwerke, in den Hauptverhältniffen des Grundriffes und in fo fern, als die Um-faffungen ebenfalls als Schaft-, Schild- und Bogenmauer fich darftellen ; in den Dachwerken jedoch kommt das Eifen mehr und mehr zur Anwendung, die Zwifchen-decke fällt weg, die niedrigeren, flacheren Dächer geftatten die billige Eindeckung mit Dachpappe und erweifen fleh felbftverftändlich auch für die Façadenbildung höchft giinftig.

Ein 1850 im Invalidenpark bei Berlin von Drewitz erbautes Exercierhaus, ur-fpriinglich nur für 300 gleichzeitig übende Rekruten beftimmt, hat 73,5 m Länge, bei 18,83 m Breite im Lichten. Auf jeden Rekruten entfallen alfo 4,73 9m (das Bauprogramm hatte 3,5 5 9m für genügend erklärt).

Die Umfaffungsmauern find 7,22 m hoch; jedes Schild derfelben hat zwei gekuppelte Fenfter. Die Binder des mit Schiefer eingedeckten Pfettendaches beftehen aus hölzernen Streben, welche durch eine eiferne Abfprengung verftärkt find. Die Binderabftände betragen 4,40 m. Der Fufsboden ift Lehmeftrich, nach Art der Scheunentennen bearbeitet.

Die Gelammtbaukoften betrugen 61651 Mark oder, bei 1649,4 üm bebauter Fläche, 38,07 Mark für 1 qm (werden die Nebenkoften in Abzug gebracht, fo koftet das Gebäude felbft nur 56880 Mark, mithin 1 qm bebaute Fläche nur 35,12 Mark ⁵³³).

Abweichend von der üblichen Form des lang geftreckten Rechteckes hat das zur Cafernengruppe am Welfen-Platz in Hannover gehörende Exercierhaus nur die doppelte Breite zur Länge erhalten, wobei allerdings erftere 29,2t m im Lichten mifft.

Das Gebäude hat alfo 58,42 m Länge im Inneren, 1706qm nutzbare Fläche und 1835 üm bebaute Grundfläche; die Umfaffungsmauern find 6,72 m hoch. Die Erleuchtungsflächen betragen mehr als die Hälfte der nutzbaren Grundfläche.

Die beträchtliche Gebäudetiefe nöthigte zur Conftruction aufsergewöhnlich ftarker Dachbinder ; man wählte defshalb den englifchen Dachftuhl. Die Streben wurden aus verdübelten kiefernen Balken von 487 mm Gefammthöhe und 243 mm Breite gebildet; alle übrigen Theile find Gufs- und Schmiedeeifen ’³⁴).

528.

Beifpiel

II.

529.

Beifpiel

533)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 459.

⁵³⁴)    Siehe: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1878, S. 309.

53°-

Beifpiel

IV.

Als Beifpiel eines Exercierhaufes, bei welchem die in der Mitte der Hauptfront gelegene Vorlage eine Vorhalle des eigentlichen Exercierraumes bildet, kann das von Weinlig 1867 zu Dresden errichtete Exercierhaus dienen (Fig. 599 u. 600).

Fig. 600.

Fig- 599-

-a'er—

13,50

»-------14,44

.......7,92.....

«2 AD»

Grundrifs.

1:1000

10

20

30

40

50~

10 987 6 54321 O

Querfchnitt.

1:500

10

15

20»

531-

Beifpiel

V.

Exercierhaus für 4 Bataillone zu Dresden. Arch. : Weinlig.

¹

Nach: Revue gen. de l'arch. 1867, Bl. 11.

Die Vorhalle mit dem Haupteingange des Gebäudes ift 14,44 m breit und 5,09 m tief. Die Höhe der Umfaffungsmauern von nahezu 8 m erlaubte, durch Einziehen eines Zwifchenbodens eine Galerie über der Vorhalle anzubringen, auf welche man mittels einer eifernen Wendeltreppe gelangt.

Die in Abfländen von 4,35 m aufgeftellten Dachbinder (Fig. 600) find ganz aus Eifen angefertigt, eben fo die Dachpfetten, mit Ausnahme der unterften, auf welche die Sparren gekämmt find. Das Dach, unter 1 : 2,5 geneigt, ift mit Schiefer eingedeckt. Die Eingänge find nach Zahl und Gröfse etwas knapp bemeffen ; der Haupteingang hat 3,40 m, jeder der drei anderen Eingänge nur 2,83 m zur Breite.

Das Haus hat ohne die Vorhalle 2496 üm, mit der Vorhalle 2578üm nutzbare Fläche und 2834 bebaute Grundfläche; es wird von 3 Infanterie- und einem Pionier-Bataillon benutzt. Da daffelbe an ftädtifchen Strafsen und einem öffentlichen Platze liegt, fo ift man in der äufseren Architektur mit reiner Sandfteinarbeit freigebiger als fonft gewefen, was in Verbindung mit der etwas theueren Dach-Conftruction in den Erbauungskoften zum Ausdruck kommt. Letztere haben nämlich 137 100 Mark, d. i. 48,3s Mark für 1 qm bebaute Fläche betragen.

Ein Exercierhaus von ungewöhnlicher Länge (233,7 5 m Lichtmafs) ift das für 2 Regimenter (6 Bataillone) beftimmte des Cafernements der fächfifchen Grenadier-Brigade zu Dresden (Fig. 6oi bis 604).

Wie der Grundrifs in Fig. 601 zeigt, hat das Gebäude in der Mitte, fowohl der Vorder- als der Hinterfront, eine geräumige Vorhalle. Aus der erfteren führen zwei 6,25 m breite, überwölbte Durchgänge — entfprechend den beiden Haupteingangsthoren — in den Exercierraum, während die Halle der Hinterfront durch die Zwifchenräume einer Säulenftellung mit dem Exercierfaale in Verbindung fleht. Fig. 604 ftellt einen Theil des Längendurchfchnittes mit der Anficht nach der Eingangshalle hin dar. Die Galerie, welche hier fichtbar ift und die auch der Querfchnitt in Fig. 602 zeigt, ift noch nicht zur Ausführung gekommen. Wenn nun auch bei Einbauung diefer Galerie das Erdgefchofs der Eingangshalle noch reichlich 4,5 m lichte Höhe behalten hätte, fo ift doch die gegenwärtig unverminderte Höhe der Vorhalle (9,50 m) der Grofsartigkeit der ganzen Anlage entfchieden angemeffener. Wenn eine Galerie noch nothwendig werden follte, fo dürfte fie über der rückwärtigen Halle, ohne Schädigung der Innen-Architektur, Platz finden können.

Der Querfchnitt in Fig. 602 zeigt die Conftruction der Dächer und die wichtigften Höhenverhält-niffe, während Fig. 603 erkennen läfft, wie die ganz einfach gehaltene Façade durch den vorderen Mittelbau wirkfam unterbrochen und belebt wird. Letzterer ift in reiner Sandfteinarbeit hergeftellt, während an den Umfaffungsmauern des Haupthaufes nur der Sockel aus rein gearbeiteten Sandfteinplatten befteht, die Quaderung aber in Putzmörtel ausgeführt ift. Das Dach der Haupthalle ift mit Pappe eingedeckt, dasjenige des vorderen Mittelbaues mit englifchem Schiefer. Ein Dacherker über dem mittleren Thorpfeiler nimmt eine Uhr mit fichtbarem Schlagwerk auf.

Die Fenfter und Thoroberlichter haben zufammen ca. 560 qm Fläche, d. i. ungefähr llg der grofsen

Theil des Längenfchnittes.

Halle. Letztere mifft nämlich 5026 e!¹¹¹, die beiden Vorhallen 88,8, bezw. 122,4 q™. Der Fufsboden ift afphaltirt.

Theil der Vorderanficht.

Exercierhaus für 6 Grenadier-Bataillone zu Dresden.

Die Erbauungskoften diefer 1876 erbauten Halle betrugen 206753 Mark, 6. i., bei 5718 üm bebauter Grundfläche, 36,16 Mark für 1 qm.

Als Beleg für die grofsen Verfchiedenheiten, in welchen das Bedürfnifs an Exercierhäufern befriedigt wird, mögen hier noch einige Angaben über die Haupt-abmeffungen neuerer derartiger Gebäude folgen.

Ein Exercierhaus in Caffel für ein Infanterie-Regiment (flehe Fig. 487, S. 519) hat 78,58 m Länge und 18,48 m Tiefe im Lichten, mithin 1452 qm nutzbare Fläche; das neue Exercierhaus zu Darmftadt (für 3 Bataillone) ift im Lichten 94,ou m lang, 12,75 m breit und bedeckt eine Grundfläche von 1503,68 qm (Baukoften 60000 Mark oder für 1 qm rund 39 Mark); ein Exercierhaus für ein Infanterie-Regiment bei Möckern-Leipzig ift im Lichten 104,25 ™ lang und 21,5m tief, bietet alfo 2241 q™ Exercierfläche; ein Regiments - Exercierhaus in Zwickau (flehe Fig. 493, S. 522) endlich ift im Lichten 131,75 m lang und 23,om tief oder 3030 ü™ grofs. Letzteres Bauwerk (1883 errichtet) hat einen Vorbau, der eine Uhr mit Schlagwerk trägt; das Dach, von 30 eifernen Dachbindern getragen, ift mit englifchem Schiefer doppelt eingedeckt, der Fufsboden 25mm ftark afphaltirt; die Baukoften beliefen fleh auf 109207 Mark oder auf nur 33 Mark für 1 qm bebauter Fläche.

Als Beifpiel endlich eines Exercierhaufes für nur 1 Bataillon kann dasjenige der Jäger-Caferne zu Dresden dienen, das im Lichten 60,0 m lang und 21,5 m breit ift, mithin 1290 üra nutzbare Fläche darbietet.

Literatur

über »Exercierhäufer«.

Ausführungen.

Hampel. Befchreibung eines in den Jahren 1829 und 1830 zu Berlin für ein Grenadier-Regiment neu erbauten Exrcier-Haufes. Crelle’s Journ. f. Bauk., Bd. 7, S. 95.

532-

Schlufs.

Fig. 601.

Fig. 602.

“TrA

---------as'is-

7-4,85

.81.50.'.:

<.1—450.

Grundrifs.

1:1000

10 8 6 4 2 O

10

20

30

40

50“*-

10 987654321

Querfchnitt.

1:500

10

15

20m

Fig. 603.

'i/

Fig. 604.

1' ■

-■===3^5.

JfTt

ufi

gfiŁn;

IFÂÈi™

U8M

574

Das Exercirhaus zu Leipzig. Allg. Bauz. 1840, S. 269.

Bauausführungen des Preufsifchen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851. Bd. 1 : Befchreibung des Exercierhaufes für das zweite Garde - Regiment zu Fufs in Berlin. — Befchreibung des in den Jahren 1828 und 1829 erbauten Exercierhaufes für das Grenadier-Regiment Kaifer Alexander vor dem Prenzlauer Thor in Berlin. Drewitz. Exercierhaus im Invalidenpark zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 549.

New drill-hall for the queen’s Edinburgh rifle brigade. Building news, Bd. 22, S. 436.

New drill-hall and headquarters for the volunteers, Wolverhampton. Building news, Bd. 51 , S. 606, 722. Exercierhäufer in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 254.

533-

Zweck

und

Anlage.

534-

Conftruction.

535-

Gröfse.

b) Reithäufer.

Reithäufer, auch gedeckte Reitfchulen genannt, find erforderlich für Cafernen der Cavallerie, der Feld-Artillerie und des Trains, fo wie bei den meiften der ver-fchiedenartigen Militär Bildungs-Anftalten. Indem hier bezüglich der allen derartigen Gebäuden gemeinfamen Einrichtungen auf Theil IV, Halbbd. 4 (Abth. IV, Abfchn. 6, Kap. 1, a: Reitbahnen) verwiefen wird, fei nur bemerkt, dafs man fich an die ein-fachften Formen hält und den Ausbau, fo wie die Nebenräume — wenigftens bei den Cafernen-Reithäufern — auf das Nothwendigfte befchränkt. Als folche unbedingt nöthigen Beifügungen werden Kühlftälle (Warteftände) betrachtet, die nur da wegfallen können, wo die Truppenftälle mit dem Reithaufe in unmittelbarer Verbindung flehen. Der Anbau der Kühlftälle an einer oder an beiden Giebelfeiten des Haufes giebt Gelegenheit, auch Tribunen oder Perrons für Zufchauer, etwa 1 ni über dem Huffchlag liegend, ohne merkbare Koftenvermehrung und ohne Schmälerung der Reitbahnfläche anzubringen. Hoch gelegene Galerien oder Balcons kommen bei Truppen-Reithäufern feiten vor-, aufser etwa da, wo der Zugang zu einer folchen Galerie von einem anftofsenden Gebäude aus mit Leichtigkeit, namentlich ohne befonderen Treppenbau, gewonnen werden kann.

Die Reithäufer der Kriegsfchulen, Militär-Reitinftitute etc. find dagegen zuweilen mit gröfseren Tribunen in mehr oder weniger reicher Bildung ausgeftattet.

Die Militär-Reithäufer werden mafflv erbaut; in der Hauptfache ftimmt ihre Conftruction mit derjenigen der Exercierhäufer überein: Mauerfchäfte, welche die Dachbinder tragen, find durch Stich- oder Halbkreisbogen mit einander verbunden;

in den fchwächer gehaltenen Schildern werden die Fenfter angebracht. Da der Bahnraum eine geradlinige Begrenzung verlangt, fo fpringen die Mauerfchäfte in der Regel nur an der Aufsen-feite des Gebäüdes vor; werden diefelben auch im Inneren markirt, fo gefchieht dies erft oberhalb der fchrägen, hölzernen Wandbekleidung.

In den Dachgerüften werden die durchaus hölzernen Binder mit Hänge- und Sprengwerk, wie beifpielsweife Fig. 605 zeigt, neuerdings durch folche erfetzt, die aus hölzernen Streben mit eiferner Abfprengung beftehen ; die koft-fpieligeren ganz eifernen Dächer werden feltener ausgeführt. Das Deckungsmaterial ift Schiefer oder Afphaltpappe.

Bezüglich der Gröfse der Reithäufer gilt feit 1876 für den Bereich der deutfchen Heeresverwaltungen die Beftimmung, dafs für 1 bis 3 Escadronen zu gewähren ift:

Fig. 605.

...19.47

nt

Querfchnitt eines älteren Reithaufes. VöOO n. Gr.

575

eine bedeckte Reitbahn von 37 m Länge und 17 m Breite im Lichten, und dafs für 4 oder 5 Escadronen zwei Reithäufer diefer Abmeffungen zu erbauen find.

Eine ältere preufsifche Vorfchrift (von 1860) gab den bedeckten Reitbahnen für I oder 2 Escadronen nur 26,4 m Länge und 18,2 m Breite; denjenigen für 3 oder 4 Escadronen 31,4 m Länge bei 13,8 m Breite im Lichten, an der Sohle der fchrägen Bahnwand gemeffen.

536-

Deutfche

Reithäufer.

Fig. 606.

Fig. 607.

Den Querfchnitt eines den Normalien von

1876 entfprechenden Reit-haufes ftellt Fig. 606 ⁵³⁵) dar. Der Bau hat offenbar etwas Gedrücktes ; die Dachbinder - Conftruction macht den Eindruck des befonders Schweren.

.........i7, str..........

1 CT

;S

.........17,35,..........

Î0 987654321 0

H ■ I ¹ I H ¹ I ■ i ■ i ¹ I I i j-

Normalplan eines preufsifchen Reit-haufes ⁵³⁵).

1:500

10

15

20™

Günftiger wirkt, in Folge gröfserer Höhe der Umfaffungsmauern und der

Geftaltung der eifernen Abfprengung des Dachbinders, das Reithaus der reitenden Artillerie in Hannover (Fig. 607). Zur Zierde und Annehmlichkeit gereichen demfelben zwei Galerien an den beiden Giebel-

Reithaus der Caferne für reitende Artillerie zu Hannover.

mauern ; diefelben find von den Obergefchoffen der anftofsenden Stallgebäude aus zugänglich. Die innere Länge des Gebäudes beträgt 40,56 m-

Die vor Bekanntgebung der Beftimmungen von 1876 erbauten Reithäufer find an Gröfse fehr ver-fchieden. Am nächften den erwähnten Vorfchriften kommt die in den Jahren 1875 — 77 zu Berlin erbaute Caferne für ein Regiment Cavallerie, indem fie zwei bedeckte Reitbahnen erhalten hat, die aber nur die Lichtmafse von 16,5 und 30,25 m erhalten haben (fiehe Fig. 498, S. 525).

Das Reithaus der 2. Garde-Ulanen bei Moabit (fiehe Fig. 496, S. 524), urfprünglich nur für 4 Escadronen, hat bei 38,3 m innerer Länge eine innere Breite von 19,5 m; das Reithaus für 2 Abtheilungen (8 Feldbatterien) des Feldartillerie-Regimentes Nr. 12 bei Dresden (fiehe Fig. 502, S. 528) ift im Lichten 63,75 ™ lang und 18,60 ™ breit; das Cavallerie-Regiments-Cafernement, ebenfalls bei Dresden 1876 — 77 erbaut (fiehe Fig. 497, S. 524), befitzt endlich ein Reithaus von 132,00 ™ Länge bei 18,50 ™ Breite im Inneren.

Ermittelt man die relative Gröfse der Reithäufer in Beziehung auf die Pferdezahl der Truppe, fo ordnen fich die hier erwähnten 5 Beifpiele wie folgt. Auf jedes Pferd des Friedensftandes entfallen an bedeckter Reitbahn: in der Caferne bei Moabit ca. l,i q™ ; in der neuen Cavallerie - Caferne zu Berlin

1.3    q™, in der Artillerie-Caferne zu Hannover 2,5 q™, in der Cavallerie-Caferne zu Dresden 3,1 q™ und in der Artillerie-Caferne zu Dresden 3,7 q™.

Die Baukoften Hellen fich bei Reithäufern nicht wefentlich verfchieden von denjenigen der Exercier-häufer gleicher Gröfse und Bauart. Sie betrugen z. B. für die beiden zuletzt namhaft gemachten Reithäufer bei Dresden (mit maffiven Umfaffungen, Thorflügeln von Eichenholz, eifernen Fenflerrahmen, Pappdach mit einfachen Polonceau - Bindern, zinkenen Dunft - Abzugsrohren, Blitzableitung) beim Cavallerie-Reithaufe (133,7™ lang und 20,2™ tief) 91372 Mark und beim Artillerie - Reithaufe (65,45 ™ lang und

20.3    ™ tief) 47924 Mark oder für 1 q™ bebauter Fläche bezw.

Fig. 608.

33,80 und 36,00 Mark.

Eine etwas reichere Anordnung, als diefe Cafernen-Reithäufer zeigen, wie fchon erwähnt, zuweilen die Reithäufer der Militärfchulen etc., beifpielsweife dasjenige der Kriegsfchule zu Caffel (Fig. 608) , indem an eine Lang-

PŒÎ1MD

ym

1=1

JL

1:1000

20

30

40

50^

535) Nach einer amtlichen Informations-Zeichnung.

10 8 6 4 2 0

| ! I U <4-ł-M-ł-

Reithaus und Stallungen der Kriegsfchule zu Caffel.

576

unter der Galerie, dient zur Aufbewahrung von Gartengeräth-

feite deffelben ein ca. 15 m langer Tribunen-Bau angefügt worden ift, der feinen befonderen Zugang von aufsen hat (der Raum zu ebener Erde fchaften). Die Reitbahn felbft hat die Abmeffungen 17 X 34m. Der Aufwand für diefes in Backftein-Rohbau, mit Gefimfen und Gliederungen in Häuflein ausgeführte und mit rheinifchem Schiefer gedeckte Gebäude betrug 35565 Mark oder rund 5° Mark auf 1 qm bebauter Fläche.

Fig. 608 zeigt zugleich die Anordnung der mit böhmifchen Kappen überwölbten Stallungen für 6 Offiziers- und 40 Truppen-Pferde, welche Stallungen zu erbauen 26592 Mark Koften (578 Mark für 1 Pferd) verurfachte. Auf jedes bellandsmäfsige Pferd kommen hier 12,5 qm Reitbahnfläche.

Von den 6 bedeckten Reitbahnen des Militär-Reitinftitutes zu Hannover (bereits in Theil IV, Halbband 4 diefes Handbuches, Art. 464, S. 356 befprochen) find 4 mit Balcons, 2 mit Tribunen für Befucher ausgeftattet worden. Da hier die Flächenfumme aller 6 bedeckten Bahnen rund 3825 üm beträgt, fo kommen auf jedes der 408 beftandsmäfsigen Pferde ungefähr 9,3 üm Reitbahnfläche.

Fig. 609.

Fig. 610.

H*

1______n_____xi____xi.___xi_____n.

XI. XI......XT-i—XT—_.XT._____XI

esa

³fEt

-•

i*......8.05.....i.

i k.......................22,55.....................

i\ j (Kleine Reitschulej

.39.80.....................

r-i I (Grosse Reitschule)

bîfiziei

jZimmei

Mj B

FTüJuerrî ! ! i Zim. Il

i.

i_r

..8 G5------j

Grofse gedeckte Reitfchule in Oefterreich-Ungarn °³⁶). Arch. : v. Gruber.

¹/1000 n- Gr.

Reitfchule der Caferne zu Oedenburg.

Arch. : Wendler.

537-

Oefterreichifche

Reithäufer.

Die grofse Sorgfalt, welche man in Oefterreich-Ungarn der Ausbildung der Cavallerie zuwendet, fpricht fich in den baulichen Einrichtungen, befonders durch Gröfse und Anzahl der gedeckten Reitfchulen, aus, die man für die Cafernen fordert. Nach den von v. Gruber ausgearbeiteten und vom Reichs-Kriegs-

Minifterium adoptirten Anforderungen an neue Cafernen foll jedes Cavallerie-Regiment von 6 Escadronen 3 grofse gedeckte Reitfchulen und eine eben folche kleinere erhalten. Tene foll 29,80 m und diefe 22,55 m im Lichten tief fein, während die Länge gleichmäfsig mit 59,55 m bemeffen ift. Fig. 609 ftellt ⁵³⁶) die Grundriffe beider Gebäudearten und die zwei Vorbauten an den Giebelfeiten der grofsen Reitfchule dar. Die kleine Reitfchule erhält nur einen einfeitigen Vorbau mit Kühlftand für 5 Pferde, Offizierszimmer, Perrons für Zufchauer, Abort etc.

Ausgeführt find die grofsen gedeckten Reitfchulen im Cafernement zu Oedenburg, 1881—82 von Wendler erbaut. Von der Ausführung einer kleinen Reitfchule hat man dagegen, wohl aus Erfparungs-rückfichten, dafelbft Abftand genommen. Der Gruber’{ehe Normalplan ift nur in fo fern modificirt, als die Nebenräume nicht auf zwei Vorbauten vertheilt, fondera in einem einzigen vergröfserten Anbau vereinigt worden find (Fig. 610). Den Querfchnitt des Haufes und die innere Giebelanficht, nach der Seite des Vorbaues hin, giebt Fig. 611. Wie erfichtlich, veranlaffte die beträchtliche Gebäudetiefe die Anwendung des Doppel-ZbAx/rtwoDachbinders.

Fig. 611.

~3ÜX

Querfchnitt zu Fig. 610. — ¹/f,oo n. Gr.

536) Nach: Gruber, F. Beifpiele für die Anlage von Kavallerie-Kafernen. Wien 1880. Bl. 7.

c) Schiefshäufer.

Der höchft wichtige Dienftbetrieb der Ausbildung im Schiefsen erfolgt bei den Truppen grundfätzlich in der Weife, dafs lieh die Friedensübungen dem Ernft-gebrauche der Waffe im Kriege thunlichft nähern; alfo in der Regel ohne Schutz des Schiefsenden gegen Sonne, Wind und Wetter. Schiefshäufer werden demnach für den Gebrauch der Truppen nicht erfordert, wohl aber in befchränkter Anzahl für höhere Schiefsfchulen, für Anftalten, die lediglich das Einfchiefsen neuer Gewehre zu beforgen haben u. dergl., damit man dafelbft im Stande fei, die Eigen-fchaften einer Schufswaffe ganz unabhängig von äufseren ftörenden Einflüffen feft zu ftellen, balliftifche Verfuche zu machen etc. Für die Truppen felbft genügen einfache, unbedeckte Schiefsftände.

Die Schiefsftände erfordern im Allgemeinen nur wenige und einfache Bauarbeiten. So weit Conftruction und Einrichtung derfelben in das Gebiet des Architekten gehören, ift bereits in Theil IV, Halbbd. 4 (Abth. IV, Abfchn. 6, Kap. 2: Schiefsftätten und Schützenhäufer) die Rede gewefen. Was fpeciell die bei militäri-fchen Schiefsftänden erforderlichen Erd- und Planirungsarbeiten (behufs Einrichtung der eigentlichen Schiefsbahn), die Errichtung des Gefchofsfanges und die Erbauung einer Deckung für die Anzeiger am Ziele etc. anbelangt, fo gehören diefe Gegen-ftände dem Arbeitsfelde des Ingenieur- und des Artillerie-Offiziers an und haben an diefer Stelle keinen Platz zu finden.

Die Militär-Schiefshäufer werden in ihren wefentlichen Theilen mit den Einrichtungen der bürgerlichen Schützenhäufer übereinftimmen müffen, und es kann daher bezüglich jener auf die eben genannte Stelle diefes »Handbuches« verwiefen werden. Gaftzimmer, Gefellfchaftsräume, Küchenanlagen etc. entfallen jedoch hier, und ein Militär-SchiefshauS wird daher etwa folgende Räumlichkeiten bieten müffen : eine Schiefshalle, ein Offiziers-Zimmer, ein Unterrichts- oder Gefchäftszimmer, eine Büchfenmacher-Werkftätte mit Waffen- und Requifiten-Kammer, vielleicht auch einen Laborier-Raum (nicht fowohl für Neuanfertigung von Munition, als vielmehr, um unter Umftänden Modificationen der Ladung auf der Stelle verfuchen, die Befchaffenheit vertagender Patronen fofort feft ftellen zu können etc.); ferner .einen Aufbewahrungs-raum für Scheiben und Schiefsgeräthe, eine Wachftube oder eine Wärterwohnung, Abortanlagen.

Fig. 6x2.

53⁸-

Vor

bemerkungen.

539-

Schiefs

häufer.

Fig. 613.

Offi ci er-Ziml

,c

\i/

7A

fi¹

Kan z 1 e i

tej?

S c 3i i e sis Ti a X 1 e

B u cli s cum Wertest.

Reąuisiten-Kam]

Wacîi smt e

©Brani en ^

H o f

M agazii

12    3*5

I ■ I ... l-t- I I I

Querfchnitt.

1:250

6    7    8    9    10

11    12    13 u

4-I I i ! i !

15m

1:500

h-

s-

Grundrifs.

Arch. : Amerling.

Schiefshaus mit zwei Schiefsftänden.

Handbuch der Architektur. IV. 7.

37

54°-

Beifpiel.

541-

Wachen.

54²*

Hauptwachen.

578

Als Beifpiel einer derartigen kleineren Schiefshaus-Anlage ift in Fig. 612 u. 613 ein Entwurf Amerling’s wiedergegeben, der weiterer Erläuterungen nicht bedürfen wird. Das Gebäude ift für eine mit Schutzvorrichtungen verfehene, 11,38 m breite Schiefsbahn berechnet.

4. Kapitel.

Wachgebäude.

Für die dem Wachdienfte in einem Garnifons-Orte obliegenden Truppenabtheilungen, welche in der Regel täglich wechfeln, find Wach-Locale erforderlich, die zuweilen in den zu bewachenden Schlöffern und öffentlichen Gebäuden felbft angewiefen werden, namentlich wenn man diefen zugleich eine Sicherheitsbefatzung dadurch zutheilen will, aufserdem aber befondere Gebäude nothwendig machen. Fall; immer wird wenigftens die Hauptwache einer Garnifons-Stadt ein felbftändiger Bau fein.

Für deutfche Verhältniffe gelten über Militärwachen, fo weit die Gebäude in Frage kommen, im Wefentlichen folgende Beftimmungen.

Die Wachen werden hinfichtlich der Gröfse und Einrichtung in Haupt- und Nebenwachen eingetheilt. In jeder Garnifon befindet fich nur eine Hauptwache.

Die Gröfse der Hauptwache hängt — aufser von der Stärke und Zufammen-fetzung der Wachmannfchaft — hauptfächlich mit davon ab, ob der Garnifons-Ort ein befonderes Militär-Arrefthaus befitzt oder nicht; in letzterem F"alle müffen eine angemeffene Zahl Arreft-Locale im Hauptwachgebäude befchafft werden. Für alle Wachen gilt bezüglich der Gröfse der Räume, dafs eine Wachftube für einen Offizier 15qm, eine folche für zwei Offiziere 22,5 ftm Grundfläche bedarf; in der Mannfchafts-Wachftube dagegen, die zugleich den Unteroffizieren, Spielleuten und Offiziersburfchen zum Aufenthalt dient, follen auf jeden nach Befetzung der Poften zurückbleibenden Mann 2,5 ftm Grundfläche entfallen — eine Beftimmung, die den neueren hygienifchen Anforderungen allerdings nicht mehr entfpricht. Hierbei ift zu unterfuchen, ob auch die erforderlichen Pritfchen, Tifche und Bänke Platz finden, widrigenfalls jenes Flächenmafs eine mäfsige Erhöhung erfahren kann.

Die Tiefe der Wachftube wird wo möglich nicht unter 5,o m angenommen; die Höhe des Raumes foll bei gröfseren Wachen 4,o bis 4,5m betragen und darf auch bei kleineren nicht unter 3,5 m herabgehen.

Die Wachftuben müffen an der Vorderfeite des Gebäudes im Erdgefchofs gelegen fein; die Thüren derfelben follen fo angeordnet fein, dafs Offiziere und Mannfchaft fchnellftens und ohne Umwege auf den Vorplatz gelangen können.

Die Fufsböden der Wachftuben find am zweckmäfsigften zu dielen; doch ift auch ein Belag mit Steinfliefen oder ein Klinkerpflafter zuläffig.

Die Wachgebäude find maffiv zu erbauen; Holz- und F'achwerkbau ift nur geftattet, wenn der Zweck der Wache ein vorübergehender ift.

In der Regel ift im Wachgebäude vor der Wachftube eine geräumige Halle anzubringen, in welcher die Gewehre, vor Näffe gefchützt, aufbewahrt werden können. Ift die Einbauung einer folchen Halle unthunlich, fo foll das Dach des Haufes wenigftens 1 m vor die Frontmauer vorfpringen, um einen gefchützten Raum zu fchaffen.

Der Waffenplatz vor der Wache wird mit einem eifernen Gitter umgeben. Wo es üblich ift, auf diefem Platze Gewehrftützen anzubringen, foll zwifchen der Linie derfelben und der Front des Gebäudes ein 2,5 bis 3,o m breiter freier Gang verbleiben.

Jedem Wachgebäude ift wo möglich ein kleiner Hof beizugeben, auf welchem Brennmaterial abgeladen und zerkleinert werden kann und der auch die Abortanlage aufzunehmen hat. Jede Wache foll ferner auf ihrer Grundfläche oder doch in unmittelbarer Nähe einen Brunnen haben.

Bezüglich der Arreftzellen, die unter Umftänden in einem Hauptwachgebäude mit unterzubringen find, möge hier nur bemerkt werden, dafs die Einzel-Arrefte, bei mindeftens 6qm, beffer 8qm Grundfläche, 3,5m, wenigftens aber 3,om Höhe erhalten müffen und dafs man im Durchfchnitt auf iooo Mann der Befatzung täglich io bis 12 Arreftaten (einfchl. der nur in Unterfuchungshaft befindlichen Perfonen) rechnet, fo wie endlich, dafs eine Arreftftube für Offiziere 12,5 bis 14;o qm grofs angetragen wird. Die befonderen Einrichtungen der Arreft-Locale, welche einerfeits die Entweichung der Arreftaten unmöglich machen, andererfeits dem Gewahrfam alles Gefundheitfchädliche benehmen follen, an diefer Stelle ausführlich zu befprechen, würde zu weit führen, und es mufs in diefer Beziehung auf Abfchn. 2, Kap. 2 des vorliegenden Bandes verwiefen werden.

Bei aller Einfachheit, welche in der Regel das Bauprogramm für eine Wache beherrfcht, hat diefe Gebäudeart doch von jeher die Phantafie der Architekten angeregt, felbft in den Zeiten, da alle fonftigen Militärbauten die gröfste Nüchternheit zeigten. Die Waffenhalle, diefer wefentliche Beftandtheil jedes felbftändigen Wachgebäudes, wurde zum fruchtbringenden Motiv. Bildete man die Halle durch einen Säulenvorbau und konnte man die geforderten Räumlichkeiten in einem mäfsig grofsen, länglichen Viereck unterbringen, fo lag es nahe — insbefondere für die zu Anfang diefes Jahrhundertes herrfchenden Anfchauungen — in der Aufsen-Architektur die griechifche Tempelform des Proftylos hier wieder auf leben zu laffen und den Plrnft und die Strenge des dorifchen Stils hierfür geeignet zu finden.

Fig. 616.

Fig. 614.

llLüFH-l

LT

p=

m il

ä (I

Eii

i±

Ilh 1Ü

Tb

«A

Aiificht. — 1/500 n. Gr.

Anficht. — I/500 n. Gr.

Fig. 615.

^500 «• Gr.

r„

Grund-

rifs.

Fig. 617.

rn

Jte

Śnij

Grundrifs.

¹/l000 n- Gr.

Arch. : Schinkel.

Hauptwache zu Dresden ⁵³⁸).

Hauptwachgebäude.

Fig. 614 u. 615 zeigen ein folches Wachgebäude, nach Weifs und von diefem bereits 1820 als befonders »zeitgemäfs« empfohlen ⁵³⁷). Die innere Eintheilung ift allerdings nicht nachahmenswerth, wahr-fcheinlich aber mit verfchuldet durch Fefthalten an der Vorfchrift, dafs die vordere Cella-Mauer aufser einer einzigen Thür keine Oeffnung erhalten dürfe.

Gebrauch bei der k. k. Genie-Akademie. — (Unveränderter Ab-

S3Î) Siehe: Weiss, Lehrbuch der Baukunft, zum druck.) Wien 1854.

⁵³⁸) Siehe : Schinkel, K. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—24. Taf. 123.

Fig. 618.

5 So

Schinkel hat fich von diefer Rücklicht auf das antike Vorbild frei gemacht, wie unter anderen ein dem obigen ähnlicher kleiner Monumentalbau, die ehemalige Wache am Potsdamer Thore zu Berlin (Fig. 618 u. 619 ⁵³⁹), erkennen läfft. (An die Rückfeite fchliefst fich ein in der Grundrifsfkizze nicht wiedergegebener kleiner Flof.)

Ein der Wache im Aeufseren gleiches Gebäude (für Steuereinnahme) fteht jener gegenüber ; zwifchen beiden befand fich der Gitterabfchlufs mit den Thoröffnungen.

Wenn ein Wachgebäude nicht zugleich als Arrefthaus dienen foll, fo find demfelben doch immerhin einige Arreftzellen, zur einftweiligen Aufbewahrung Arretirter bis zur Abgabe an ihren Truppentheil, bezw. an die Polizei, beizufügen; daneben erhält man aber vermehrte Gelegenheit, andere befondere Sicherheit erheifchende Räume militärifcher Benutzung gut unterzubringen.

Schinkel hat Aufgaben diefer Art auf verfchiedene Weife gelöst. Die Berliner Hauptwache (Königswache), welche neben der grofsen Mannfchafts-Wachftube, der Offiziers-Wachftube und mehreren Arreftzellen auch Militär-Gefchäftszimmer enthält, ge-ftaltete er als lang geftrecktes Viereck mit innerem Hof, das durch feine thurmartigen Eckverftärkungen »an ein römifches Caftell erinnern« füllte ⁵⁴°). Vor die Hauptfront (eine Schmalfeite des Viereckes) legte er eine dorifche Halle mit 6 Säulen in der Front und einem reliefgefchmiickten Giebelfelde.

In der Hauptwache zu Dresden dagegen, welche im Erdgefchofs aufser den Wachzimmern und Arreftzellen eine Arreftftube für Offiziere und eine Hausmannswohnung enthält (Fig. 616 u. 61753S), hat er die grofse Halle (6 Säulen und 2 Pilafter in der Front) zwifchen zwei Flügelbauten eingefchloffen. Das Obergefchofs diefer letzteren enthält Landwehr-Montirungskammern.

Offenbar mit Rückficht auf die in der Nähe befindlichen Bauwerke hat der Künftler hier, trotz der Beftimmung feines Gebäudes, den anmuthigen jonifchen Stil für angemeffen erachtet. Die Hinterfront des Mittelbaues zeigt eine der vorderen Säulenftellung entfprechende Pilafter-Architektur, ebenfalls mit Giebelfeld , in welchem ein Mars thront, während im vorderen Giebelfelde eine Saxonia angebracht ift. Die Façaden find in rein bearbeitetem Sandftein ausgeführt, die Säulen find Monolithe. Die Erbauungskoften betrugen (ohne die Gründungsarbeiten) 120000 Mark (1831—33).

543-    In Oefterreich-Ungarn fetzen die neueren Beftimmungen über die Gröfse der

^ach-LocaK⁶ Wach-Locale feft, dafs die Mannfchafts-Wachftube gröfserer Wachen 10ftm für jeden »Porten« (von 3 Mann, von welchen aber nur 2 Mann fich gleichzeitig in der Wachftube aufhalten) gewähren foll und hierbei nicht weniger als 3m Höhe haben darf. Jenes Flächenmafs herabzufetzen ift nur geftattet, wenn das Wach-Local eine

gröfsere innere Höhe hat; die Verminderung darf aber nur fo weit gehen, dafs noch auf jeden Porten 30 cbm Luftraum entfallen. Die kleinfte Wachftube (für einen Porten nebft Wach-Commandant) mufs 15 ftm Grundfläche haben. Für ein Offiziers-, Wach- oder Infpections-Zimmer werden 18 bis 24ftm Grundfläche gefordert.

Fig. 620 zeigt die Grundrifs-Skizze einer Thorwache für ein Cavallerie-Regiments-Cafernement (einem Normal-Beifpiele v. Gruber'’s entnommen). Da ein befonderes Arrefthaus vorhanden ift, fo hat das Wachgebäude keine Arreftzellen ; wohl aber ift die Regiments-Caffe, fehr zweckmäfsiger Weife,

jF2SE;

HE

ZS

Anficht. — 1/.250 n. Gr.

Fig. 619.

ksoo n. Gr.

\h

Grundrifs.

Arch. : Schinkel.

Ehemalige Wache am Potsdamer Thor zu Berlin ⁵³⁹).

Fig. 620.

ôfô

Wacht

Stute

Stute

Halle

Oefterreichifche Cafernen-Thorwache. — ¹/$oo n. Gr. Arch. : v. Gruber.

539)    Nach: Schinkel, K. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—24. Taf.. 54.

540)    Siehe ebendaf., Taf. 2—4.

58l

in demfelben untergebracht. Das Caffen-Local, überwölbt und mit allen Sicherheitsvorrichtungen aus-geftattet, ift nur durch das Offizier-Infpections-Zimmer zugänglich.

Den bisher betrachteten Wachgebäuden wohnt eine befondere, aus der baulichen Anordnung hervorgehende Vertheidigungsfäbigkeit nicht inne; die Waffenhalle bildet fogar einen befonders fchwachen Punkt, fo lange ihre Oeffnungen nicht Wachgebaude. bis zur Anfchlaghöhe des Gewehres durch Balken geblendet werden. In den meiften Fällen wird eine folche Vertheidigungs-fähigkeit auch nicht erforderlich fein ; andererfeits aber wird inan durch die der neueren Zeit eigenthümlichen Strafsenkämpfe bei inneren Unruhen darauf hingewiefen, Wachgebäude, deren Befitz für die Beherrfchung eines Stadttheiles, einer Brücke, für den Schutz öffentlicher Gebäude etc. befonders wichtig ift, auch befonders widerftandsfähig zu machen. Dies wird nur erreicht durch Anordnungen, welche ein Beftreichen der angreifbaren Gebäudefronten durch Gewehrfeuer ermöglichen; blofses Frontal-Feuer genügt zur nachhaltigen Vertheidigung nicht. Die vorfpringenden thurm- oder erkerartigen Theile brauchen nicht eben grofs zu fein, da wenige Gewehre in folchen Fällen zur wirkfamen Vertheidigung ausreichen, ja faft immer das blofse Vorhandenfein jener Einrichtungen jeder aufftändifchen Horde die Luft zu einem Sturmangriffe benehmen wird, zumal wenn ein ftandfähiges eifernes Gitter einen überrafchenden Anfall unmöglich macht.

Als Beifpiel eines vertheidigungs-fähigen Wachgebäudes kann Fig. 621 54 ]) dienen. Da das Wachgebäude die Ecke bildet, in welcher fich zwei gefchloffene Häuferreihen treffen, fo hat es nur zwei zu beftreichende Fronten. Das maffive, mit Schiefsfeharten verfehene Schilderhaus an der Ecke genügt zu diefem Zwecke.

Diefes Wachgebäude muffte, wegen feiner Lage zwifchen hohen Wohnhäufern, ebenfalls drei bewohnte Obergefchoffe erhalten; der Schilderhausbau fetzt fich als Thurm durch alle Stockwerke fort und ift in allen diefen mit Schiefsfeharten verfehen. Dem Treppenvorflur des Erd-gefchoffes entfprechen in den oberen Ge-fchoffen die Küchen ; fonft ftimmt die Eintheilung diefer mit der des Erdge-fchoffes überein.

Ein Wachgebäude mit zwei fchufs-feften Schilderhäufern vor der Flauptfront ift das in Fig. 622 u. 623 fkizzirte, in Dresden — Albert-Stadt zwifchen zwei Re-giments-Cafernen 1877 errichtete (Arch.

Rumpelhx2). Dadurch, dafs das Gebäude vor die Frontlinie der Cafernen vor-fpringt, kann es, aufser der eigenen Vertheidigung, auch die Flankirung jener

L. IB

544-

Vertheidigungs-

fähige

Fig. 622.

ÊÈÊ

.•

Fig. 621.

loificiersl 1 Stühe I

Flur

suit

Ehemalige Wache am Unterbaum zu Berlin⁵⁴¹). ’/sOO n. Gr.

•1

mm

vö

ualiisisi

aEi

: L -

' —---sr=r= c. .ü—___-__r——:-:———- ~ .-    —~—~-----

A rlr ela t-, Z g|t 1 le 31

A.Z.

R.

i m e ti t s • u r e |a u

Anficht.

1:500

10

15

20"‘

Fig. 623.

T==f

Z\

e si t -1 el a

R e gl i me t s -B uU r e a

u. Bl. 56.

⁵⁴¹) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 467

⁵⁴²) Siehe Fig. 492 (S. 521).

Grundrifs.

Wachgebäude zu Dresden — Albert-Stadt. Arch. : Rumpel.

582

— aus den Gewehr-Schiefsfcharten der beiden Bureau-Räume — übernehmen. Da aber diefe Gebäudegruppe wohl fchwerlich jemals das Ziel eines offenen Angriffes fein wird, fo dienen die Vertheidigungs-einrichtungen hier in erfler Linie dazu, den Charakter des Bauwerkes zum Ausdruck zu bringen.

Zwifchen zwei Cafernen-Coloffen von je 365m Länge und 22m Höhe bis zum Hauptgeflms der Mittelbauten durfte das Wachgebäude nicht zu kleine Abmeffungen erhalten. Man vereinigte daher fehr paffend mit ihm verfchiedene Verwaltungs- und Wohnräume. So befinden fich im Erdgefchofs, aufser der Wachflube mit Waffenhalle, einem kleinen Gemach für den Unteroffizier vom Schliefsen, 8 Arreftzellen, 2 Treppenfluren und Gängen etc., auch die Commando-Bureaus zweier Infanterie-Regimenter. Man kam dadurch auf 34,74m Frontlänge; auch forgte man, durch Herflellung von Obergefchoffen, für eine genügende Höhenentwickelung (13 m bis Hauptgefims-Oberkante des Mittelbaues).

In den Obergefchoffen der Flügelbauten befinden fich die Wohnungen zweier Cafernen-Infpectoren ; in

Fig. 624.

demjenigen des Mittelbaues ifl die Bibliothek der 23. Infanterie-Divifion aufgeftellt. Die Baukoften betrugen rund 95 300 Mark.

Zur vollftändigen Beftreichung eines vierfeiti-gen Gebäudes find eigentlich zwei Streichwerke an zwei einander diagonal gegenüber liegenden Ecken nothwendig und genügend. Der Symmetrie wegen wird man aber gewöhnlich auch die beiden anderen Ecken mit folchen verfehen oder auch nur die Ecken der Hauptfront und die Mitte der hinteren Seite, wie die fchematifche Abbildung Fig. 624 andeutet. In folchen Fällen ift in den neben einander liegenden flankirenden Vorfprüngen die Richtung der Schiefsfeharten fo zu regeln, dafs fich die Befatzungen nicht aus Unachtfamkeit gegenfeitig befchiefsen können.

Literatur

über »Wachgebäude«.

Ausführ ringen und Project e.

Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—40.

Heft 1, Nr. 1: Früherer Entwurf zum neuen Wacht-Gebäude in Berlin.

Nr. 2 — 4: Neues Wacht-Gebäude zu Berlin.

Nr. 54 : Leipziger Thor.

Heft 23, Nr. 144: Entwurf zu dem neuen Wachthaus in Dresden.

Das Wachhaus des Baftille-Platzes zu Paris. Allg. Bauz. 1843, S. 45.

Andreae. Die Hauptwache in Hannover. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1844, S. 49.

Entwürfe aus der Sammlung des Architekten-Vereins zu Berlin. Neue Ausgabe. Berlin 1862. — Wacht-gebäude ; von Runge.

Drewitz. Das neue Wachtgebäude am Unterbaum zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 467.

Wachen in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 241.

Die Hauptwache in Altftadt-Dresden : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 258.

Studien aus der Special-Schule von Th. v. Hansen. 9. Heft: Entwurf zu einem Wachhaufe; von J. Petlik. Wien 1880.

5. Kapitel.

Militärifche Erziehungs- und Unterrichts-Anftalten.

545-

Zweck

und

Sehr bald nach Errichtung der flehenden Heere wurde man auf die Noth-wendigkeit hingewiefen, für den regelmafsigen Nachfchub an Offizieren durch be-Verfchiedenheit. rufsmäfsige Vorbildung junger Leute Sorge zu tragen. Es entftanden in Folge deffen in allen civilifirten Staaten Anhalten verfchiedenfter Organifation und unter

5^3

mancherlei Namen, welche die Erziehung zum Offizier als Ziel verfolgten. Sie wuchfen mit den ftehenden Heeren aus kleinen Anfängen zu theilweife fehr umfangreichen Inftituten empor, hatten Anfangs insgefammt die praktifche Ausbildung vorzugsweife im Auge, neben welcher die wiffenfchaftlichen Befchäftigungen ganz in den Hintergrund traten, und behielten auch diefen Charakter lange Zeit unverändert bei. Erft in verhältnifsmäfsig neuer Zeit erkannte man, welchen Werth eine wiffenfghaftliche Ausbildung auch für den praktifchen Offizier habe, und die militärifchen Erziehungs-Inftitute nahmen zugleich den Charakter wirklicher höheren Unterrichts-Anftalten an.

Neben diefen die allgemeine Grundlage darbietenden Militärfchulen mufften fich aber auch bald Fachfchulen für die befonderen Bedürfniffe der verfchiedenen Waffengattungen bilden. Da es ferner als höchft nothwendig erkannt wurde, bei der allgemein eingeführten kürzeren Dienftzeit den Truppen einen Stamm länger dienender Unteroffiziere — Berufsfoldaten — zu fichern, fo rief man Unteroffiziers-Schulen und Unteroffiziers-Vorfchulen in das Leben.

Im Deutfchen Reiche find felbftverftändlich die Militär -Bildungs-Anftalten Preufsens auch für die unter felbftändiger Verwaltung ftehenden Theile des Reichsheeres in den wefentlichen Einrichtungen muftergiltig geworden. Für das Deutfche Reich nun ftehen im Mittelpunkte der hierher gehörenden Unterrichts-Anftalten die Kriegsfchulen, welche den Zweck haben, die bereits wiffenfchaftlich vorgebildeten Offiziers-Afpiranten aller Waffen für ihre Verwendung als Offiziere theoretifch und praktifch auszubilden und deren Befuch für jene Afpiranten vor Ablegung der Offiziers-Prüfung verbindlich ift.

Den Artillerie- und Ingenieur-Offizieren liegt fodann noch der Befuch der Vereinigten Artillerie- und Ingenieur-Schule ob, um die fachwiffenfchaftlichen Kenntniffe zu erwerben, welche ihr Dienft fordert. Den ftrebfamften und befähigtften Offizieren aller Waffen öffnet endlich die Kriegs-Akademie, eine militärifche Plochfchule, ihre Pforten.

Der Befuch aller vorgenannten Anftalten fetzt voraus, dafs die formale Bildung bereits vor der Zulaffung zur Kriegsfchule abgefchloffen worden ift. Gelegenheit, eine folche, und zwar in der Hauptfache in dem von den Real-Gymnafien gewährten Umfange, und dabei zugleich eine militärifche Erziehung zu geniefsen, bieten die Cadetten-Anftalten. Sie nehmen Knaben vom io. bis zum 15. Lebensjahre auf.

546-

Erfordernifle.

Aus diefen Andeutungen wird man fchon entnehmen, dafs die Gebäude für militärifche Unterrichts- und Erziehungs-Anftalten einerfeits Manches gemeinfam mit den Baulichkeiten für fonftige humaniftifche oder realiftifche höhere Schulen haben müffen, andererfeits aber durch Betonung der praktifchen Ausbildung, die bei jenen angetroffen wird, ihre eigenthümlichen Einrichtungen erheifchen. Hierzu kommt noch, dafs die Kriegsfchüler, die Zöglinge der Cadetten-Häufer und der Unteroffiziers-Schulen cafernirt werden, auf den höheren Anftalten aber die Schule zugleich den gefelligen, kameradfchaftlichen Vereinigungspunkt der an ihr theilnehmenden Offiziere abgiebt, mithin in der Regel mit einer Offiziers-Speife-Anftalt nebft allem Zubehör auszuftatten ift.

Bei der grofsen Verfchieden-heit der Aufgaben, welche fonach dem Architekten auf diefem Gebiete geftellt werden können, laffen fich allgemein gütige Vorfchriften nicht wohl geben, und es mag genügen, zu zeigen, wie die bekannten Anforderungen bezüglich der Wohn- und Schlafzimmer, der Unterrichtsfäle, der Räume

547-

Cadetten-

Anftalten.

für Bibliotheken und Lehrmittel-Sammlungen etc., ferner bezüglich der Exercier Turn- und Fechtfäle, der Speifefäle mit Zubehör und der gefammten, für den Wirthfchaftsbetrieb erforderlichen Räume bei einzelnen Bauten der neueren Zeit Befriedigung gefunden haben.

Das preufsifche Cadetten-Corps gliedert fich in zwei Abtheilungen, deren untere 6 Voranftalten (Provinzial-Cadetten-Häüfer) umfafft, während die obere von der Hauptanftalt gebildet wird. Neben der ftrengen militärifchen Erziehung gewähren die Voranftalten den wiffenfchaftlichen Unterricht der Real-Gymnafial-Claflen bis Ober-Tertia, während die Hauptanftalt die Claffen Unter-Secunda bis Ober-Prima und aufserdem noch eine Selecta hat, in welch letzterer die militärifchen Fach-wiffenfchaften, gleich wie auf einer Kriegsfchule, gelehrt werden.

Da nun für die Hauptanftalt 1873—77 nach Steuer's Plänen eine durchaus neue Anlage zu Grofs-Lichterfelde bei Berlin (Fig. 625 u. 626) gefchaffen worden ift, fo

Fig. 625.

[§g§

A. Directions-Gebäude mit proteftanlifcher u. katholifcher Kirche.

B. Cadetten-Wohn-

im.

p

In®

gebäude.

C.    Unterrichtsgebäude.

D.    Haus d. Commandeurs.

E.    Beamten-Wohnhaus.

F.    Wirthfchaftsgebäude.

G.    Turnhalle.

H. Wafch- u. Bade-

Anftalt.

1:5000

100    80    00    40    20    0

J ¹ i I 1 ! I i | I ! I I 1 H H 1 1 1

100

Sf,n

400^.

Lageplan.

Fig. 626.

I. Reithaus m. Stallungen.

K.    Wagen-Remife.

L.    Lazareth-Gebäude.

M.    Verwaltungsgebäude der Kranken-Station.

N.    Todtenhaus.

O.    Schlacht-Anftalt.

P.    Pförtnerhaus.

Q.    Parade-Platz.

R.    Exercier-Platz.

i*

.........160“'..............................-............

1:1500

Arch. : Steuer.

,0    20 SO 40 ooni

1 ■ H—I--4-1

Caferne für 2 Compagnien.

Haupt-Cadetten-Anftalt zu Grofs-Lichterfelde bei Berlin.

585

dürfte ein Blick auf diefe am fchnellften erkennen laffen, was Alles in bautechnifcher Hinficht bei derartigen Inftituten zu berückfichtigen ift, wenn fchon der Bau eines Cadetten-Haufes gleichen Umfanges in Deutfchland nicht wieder Vorkommen möchte.

Der Lageplan in Fig. 625 zeigt die Mannigfaltigkeit und die Gruppirung der Gebäude jener grofs-artigen, einen Bauplatz von 21,63 ha bedeckenden Hauptanftalt.

Die 880 Cadetten derfelben find für die militärifche Erziehung und Beauffichtigung in 8 Compagnien eingetheilt, von welchen je zwei mit ihren Compagnie-Offizieren, den militärifchen Lehrern und Erziehern, ein Haus gemeinfchaftlich bewohnen. In diefen cafernenartigen, dreigefchoffigen Gebäuden, deren Erdgefchofs-Grundrifs Fig. 626 wiedergiebt, erhalten je 6 Cadetten ein gemeinfames Wohnzimmer und ein gemeinfames Schlafzimmer und in jedem derfelben 25 ct>m Luftraum auf den Kopf. Ferner gewährt jede diefer Halb-Bataillons-Cafernen jeder Compagnie ein gröfseres Verfammlungszimmer, einen Fechtfaal, ein Sprechzimmer, Zimmer für Mufik- und Privat-Unterricht.

Für viel kleinere Verhältniffe berechnet, aber ebenfalls alle Anforderungen der Pädagogik, der Hygiene und der militärifchen Disciplin berückfichtigend, dabei manches Eigenthümliche bietend, fteht das Cadetten-Haus zu Dresden da, ein Neubau aus den Jahren- 1876 — 77 (Fig. 627 bis 629).

Die Pläne wurden nach Directiven der Militär - Bau-Direction durch Rumpel bearbeitet.

Die Anlage für 150 Cadetten, 2 Compagnien bildend, eingerichtet, befteht, wie der Lageplan in Fig. 627 zeigt, aus dem Hauptgebäude, welches Schulhaus und Caferne zugleich ift, dem Commandeur - Haufe, dem Speifefaal- und Küchengebäude , der Exercier-und Turnhalle und dem Pförtnerhaufe, an welches Pferdeftall und Remife angebaut find.

Da der Reitunterricht an die Cadetten in der unweit gelegenen Mili-tär-Reitanftalt ertheilt wird, fo entfiel hier die Erbauung eines Reit-haufes nebft Stallungen für Truppenpferde. Eben

fo wenig bedurfte man befonderer Baulichkeiten für die Krankenpflege, da für die Leichtkranken Räume im oberften Gefchofs des Haupthaufes Vorbehalten find, die Schwerkranken aber an das ganz in der Nähe befindliche Garnifons-Lazareth abgegeben werden.

Das Hauptgebäude ift einerfeits mit dem Commandeur - Haufe, andererfeits mit dem Speifefaal-Gebäude und der Exercierhalle durch bedeckte und verglaste Gänge verbunden. Der von den Gebäuden umfchloffene Hofraum, zugleich Exercierplatz, umfafft rund 8000 lm ; die gefammte zur Anlage

Fig. 627.

uni

Park

Gart

IO

144,50

Ji

cP

“«•

64,0

I. .17,1 OL j

3...Ÿ

-ö-

1:2500

10 CO CO 40    50

fl-1-i-1-:—

eo ro

160,0

.61,80.

TI

90 toon

+—1

Lageplan.

Fig. 628.

0 TLJ

10 8 6 4 2 0

H-HT444-i-(T-

10

UET⁻

1:1000

30

Hauptgebäude. — Erdgefchofs. Cadetten-Haus zu Dresden. Arch. : Rumpel.

144,50

40

SO³³*

586

gehörige Grundfläche aber ungefähr 17,8 ha. Die in der Nähe der Gebäudegruppe gelegenen Theile deffelben find als Sommer-Turn- und Spielplätze der Cadetten, Garten des Commandeurs, Reitplatz der Offiziere, Wirthfchaftshof, Wäfche-Trockenplatz etc. verwendet; das übrige Areal, das bis zum Priefsnitz-Bache, der die weltliche Grenze bildet, mehr als 20 m vielgeftaltig abfällt, ift als Waldpark cultivirt.

Das Hauptgebäude, von welchem das Syftem des Erdgefchofs-Grundriffes in Fig. 628 fkizzirt ift, umfafft in diefem 13 Hör- und Zeichen-Säle von je 66 bis 96üm Grundfläche, ferner Lehrerzimmer, Modellzimmer, Wohnung für einen Lieutenant etc. Das I. Obergefchofs enthält, neben zwei Offizierswohnungen, die Wohn- und Schlafräume für 90 Cadetten. Gleich wie in der Central-Anftalt zu Lichterfelde, haben in der Regel je 6 Cadetten ein gemeinfames Wohnzimmer und ein gemeinfames, unmittelbar neben jenem gelegenes Schlafzimmer. In jedem diefer Zimmer kommen rund 22 cl>m Luftraum auf den Kopf. Einige gröfseren Zimmer nehmen 7 und 8 Mann auf.

Im II. Obergefchofs befinden fich die Wohnungen für 2 Offiziere und 60 Cadetten, fo wie die 18,oom lange und 8,20 m tiefe Aula, mit welcher bei Bedarf auf zwei Seiten je ein 5,51 m breiter, 8,79 m tiefer Nebenraum (gewöhnlich durch fchwere Vorhänge abgefchloffen) zu einem grofsen Gelafs vereinigt

28.50

Fig. 629.

Cadetten-Haus zu Dresden.

Speifefaal-

und Wirthfchaftsgebäude.

rasch

10,25

Kam.

Vorräth! j&irrajthe

Ge-

s rïnrr

VeTWâli.

ur e au

\T

fBl /O

Arch. : Ruinpel.

JT...

10 9 8

If 5 00

7 6 5 <

fH+ï+i

4 3 2 10

10

20m

irtjjhsc^ftsjkücli

-_--?irrrr|a

.10.90

f-4

irichti

Aufw.-

Kam.

.....12,60.

en

.21, B5

fiirrmn

11/30

i.....6,3a......>

I eh-

JJ

11,80

r er-¹

Zimmer

ap

Z 1 JTL .

r---J

Eingang

T a ji z s a a

Tana s a al'

12,30

teesucJii i zim.

/xT3

ji

a.

"i

9.30

.7,32.

3 auj t jłä e .

Exer ci ! r - S a a]

werden kann. Die lichte Höhe aller Wohn- und Lehrzimmer ift 4,00 m, die der Aula dagegen 7,25 m. Um diefe Höhe zu erlangen , wurde der ganze Mittelbau entfprechend höher, als die übrigen Gebäudetheile aufgeführt, der von der Aula aber nicht beanfpruchte Raum zur Bildung eines III., nur 3,00 m im Lichten hohen Obergefchoffes benutzt, in welchem einestheils die Bibliothek untergebracht ift, anderentheils 4 Zimmer für Leichtkranke und ein Wärterzimmer enthalten find. Den Endvorlagen der Flügel wurde ebenfalls diefes niedrige Gefchofs beigegeben.

Die Lage der Aula kennzeichnet fich in der Hauptfaçade durch drei Gruppenfenfter, welche die Aufsen-Architektur in erwünfehter Weife beleben.

Das Kellergefchofs des Hauptgebäudes enthält die Bade-Anftalt (Braufe- und Wannen-Bäder), fo wie 7 Kelling'fche Luftheizungsöfen.

Die eigenthümliche Anlage des Speifefaal- und Wirthfchaftsgebäudes zeigt Fig. 629 im Grundrifs. Neben dem 264    (24 X 11 m) haltenden Speifefaale liegen zwei gröfsere Zimmer (11,00 X 7,50 m), in

587

welchen für gewöhnlich der Tanzunterricht ertheilt wird. Diefe drei mit eichenen Riemenfufsböden aus-geftatteten Räume haben eine Höhe von 6,75 ¹¹¹ ; der Speifefaal wird, aufser den Fenftern in zwei Aufsen-mauern , durch drei grofse Deckenlichtfenller im Dache (3,10 X 1,65 m) erhellt. Der an die Tanzfäle ftofsende Theil des Gebäudes hat zwar diefelbe Hauptgefimshöhe wie der Saalbau, ift aber in zwei Ge-fchoffe getheilt. Die Verwendung des im Lichten 3,70 m hohen Erdgefchoffes ift aus Fig. 629 zu entnehmen; das 2,90 m im Lichten hohe Obergefchofs enthält eine Familienwohnung für den Affiftenten des Rendanten und eine Stube für zwei als Schreiber und Hornift commandirte Soldaten. Auch der an den Küchenflügel anftofsende hintere Querbau ift zweigefchoffig ; fein Obergefchofs gewährt die Wohnungen der Wirthfchafterin und des weiblichen Küchen-Perfonals, fo wie einige Vorrathskammern. Ueber der gewölbten Küche und dem Anrichte-, bezw. Aufwafchraum liegt der Wäfche-Trockenboden. Der hintere Flügel ift auch zum Theile unterkellert.

Das Exercierhaus, im Inneren 60,o m lang und 18,5 m breit, ift mit 5 cm ftarlcen Pfoften gedielt. Durch eine Scheidewand, die 7,75 m vom nördlichen Giebel abfteht, wird ein heizbarer Fechtfaal von vorgenannter Breite und 18,5 m Länge abgetrennt. Durch drei grofse verglaste Bogenöffnungen mit Doppel-thüren fleht diefer Saal mit der eigentlichen Exercierhalle in Verbindung.

Das Commandantur-Gebäude hat drei bewohnte Gefchoffe. Das ganze Erdgefchofs mit gefonderten Zugängen und ein Theil des Kellergefchoffes ift dem Commandeur eingeräumt ; die beiden Obergefchoffe enthalten Dienftwohnungen für Offiziere und Beamte.

Die Summe der Baukoften diefer Cadetten-Haus-Anlage hat rund 888 600 Mark betragen ; nicht inbegriffen find hierin der Preis des Baulandes und der Erd- und Planirungs-Arbeiten, wohl aber 13 200 Mark für Gartenanlagen. Die Erd- und Planirungs-Arbeiten haben ca. 35000 Mark erfordert, während der Werth des Geländes auf 60000 Mark zu fchätzen ift.

Beim Neubau einer deutfchen Kriegsfchule würden herzuftellen fein: Dienft-

Wohnungen für den Director (Stabs-Offizier), für 8 (oder 12) Lehrer des wiffenfchaft-lichen Unterrichtes (Hauptleute oder Rittmeifter), 6 (oder 8) Infpections-Offiziere und einen Bureau-Chef (Lieutenant), einen Zahlmeifter und einen Zahlmeifter-Afpirant, ferner Wohn- und Schlafräume für eine feft gefetzte Anzahl Kriegsfchüler (diefelbe beträgt gegenwärtig bei den beftehenden 8 Kriegsfchulen 53 bis 120 Köpfe), die erforderlichen Hör- und Zeichenfäle etc., die Cafino- und Wirthfchaftsräume; ferner ein Cafer-

548.

Kriegsfchulen.

nement für 4 Unteroffiziere, einen Schneider, einen Schufter und eine gröfsere Zahl Ordonnanzen und Pferdepfleger; Stallung für diederSchule zukommenden Truppenpferde und Offizierspferde. Ferner bedarf eine Kriegsfchule noch eine Turnhalle, ein Exercierhaus und einen Gefchütz-fchuppen. Diefe

Fig. 630.

HÄ

^jppgnetterjer

/V

L,

ilp

|§

fl.

1:2500

,0 5 0    10    30    30    40    50 RO 70    80    90    ,007s

ah—i—\—i—i—:—;—i—i—h —<

Kriegsfchule zu Caffel ⁵⁴³).

Arch. : Dehn-Rot/el/er.

Gebäude gruppiren fich wo möglich um die erforderlichen Exercier-, Reit- und Turnplätze.

Als Beifpiel einer zweckentfprechenden derartigen Anlage möge hier der Lageplan der Kriegsfchule zu Caffel (Fig. 630 ⁵⁴³) wiedergegeben werden.

Als Schulgebäude ift allerdings ein altes Bauwerk (der früheren Hofverwaltung) umgebaut ; die oben namhaft gemachten Nebengebäude aber find 1867 — 68 von Dthn-Rotfelfer neu aufgeführt worden. Genannte Kriegsfchule ift für 80 Kriegsfchüler berechnet, und es werden zu ihr 30 Ordonnanzen und 16 Pferdepfleger mit 32 Truppenpferden commandirt. Das Reithaus nebfl: Stallgebäude ift bereits in Art. 536, S. 575 ausführlich befprochen und dargeflellt worden. Die Turnhalle ilt im Inneren 22,15 m lang und 14,39 m breit; der an eine Giebelfeite angebaute Gefchützfchuppen hat 11,51 m Länge und 5,75 m Tiefe im Lichten. Ein entfprechender Anbau am anderen Giebel der Turnhalle gewährt ein gröfseres, mit der Turnhalle in Verbindung flehendes Zimmer und eine Badeftube.

Die Koften der ganzen Anlage — jedoch ausfchl. des Umbaues des Schulgebäudes — haben nur rund 186000 Mark betragen, von welcher Summe auf das Reithaus rund 35600 Mark, das Stallgebäude 26600 Mark, das an letzteres angefügte kleine Cafernengebäude 29500 Mark, die Turnhalle mit den beiden Anbauten rund 31 200 Mark kommen.

549-

Militärifche

Fachfchulen.

In Fig. 63 1 ⁵⁴⁴) ift endlich der Grundrifs einer militärifchen Fachfchule, nämlich der von Schinkel erbauten alten Artillerie- und Ingenieur-Schule zu Berlin,

Fig. 631.

wiedergegeben.

TTT

rJL»-X=

Alte Artillerie- und Ingenieurfchule zu Berlin r’⁴⁴). — x/500 n. Gr. Arch. : Schinkel.

Diefe Schule hatte damals einen fo befchränkten Umfang, dafs der verhältnifsmäfsig kleine Bauplatz, in gefchloffener Häuferreihe, ausreichte, um in einem dreigefchoffigen Gebäude die Lehrfäle, die Bibliothek und die Inftrumenten-Sammlungen, die Speifefäle, die Wohnungen vieler Zöglinge und der Direc-toren und Lehrer aufzunehmen. Die Säle des Gebäudes haben 10,o bis 12,5m Länge, bei ca. 6,0 bis 6,5 m Breite. Durch eine äufsere »grofsartige Architektur« (nach Schinkel's Ausdruck) follte fich das Gebäude als ein öffentliches ankündigen. Die Façade zeigt dem gemäfs eine Pilafter-Stellung korinthifcher Ordnung, welcher das Erdgefchofs als Unterbau dient. Das Raumbedürfnifs der Schule wuchs in neuerer Zeit dermafsen, dafs das Gebäude, auch nach Befeitigung aller “Wohnungen, doch nicht Unterrichtsräume genug gewährte. Der Artillerie- und Ingenieur-Schule wurde daher 1876 eine umfangreiche, allen Anforderungen ent-fprechende Neuanlage überwiefen, das alte Gebäude aber anderen Zwecken dienflbar gemacht.

Literatur

über »Militärifche Erziehungs- und Unterrichts-Anflalten«.

Ausführungen.

Schinkel, C. F. Sammlung architelctonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—40.

Heft 3, Nr. 23 : Die vereinigte Ingenieur- und Artillerie-Schule unter den Linden zu Berlin. Ebeling. Das Cadettenhaus zu Hannover. .Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1844, S. 278.

Ernst, P. Das Norddeutfche Militär-Pädagogium zu Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1870, S. 15. Dehn-Rotfelser , v. Die Neubauten der Königlichen Kriegsfchide zu Kaffel. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1870, S. 97.

Kadettenanftalten. Annalen des deutfchen Reiches 1874, S. 218, 264.

The Royal military academy, Woolwich. Building news, Bd. 26, S. 310.

Das Gebäude der Kriegs-Akademie in Berlin und die neue Gebäude-Anlage der Artillerie- und Ingenieur-Schule dafelbft : Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 184 u. 186.

Herrig, L. Die Haupt-Cadetten-Anftalt zu Lichterfelde. Berlin 1878.

Hochfchule des Artillerie- und des Geniecorps. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1879, S. 128.

Die Königliche Kriegs-Akademie in Berlin, insbefondere das Lehrgebäude derfelben. Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 201.

5i3) Nach: Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Baukunft 1870, S. 15.

5H) Nach: Schinkel, C. F. Sammlung arcliitektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—40. Heft 3, Nr. 23.

r*

er

-*ï

fins

uihlïGZ

IÄ

KRAKOW

Berichtigungen.

S.    6,    unter    Fig.    i:    Statt »de podefla« zu lefen : »del podeßa«.

Zeile    i    v.    u.    :    Statt »Bd. 7« zu lefen:    »Bd. 1«.

S.

33.

»    6    v.    u.    :    Statt »Sunfurtenfia« zu    lefen: »Suinfurtenfia«.

S.    47,    »    2    v.    u.    :    Statt »1872« zu lefen:    »1852«.

S. 137, zwifchen Fig. iog u. Fig. 110:    ( _    ,,

„    „ .    i Statt »Helbing« zu lefen: »Helblmg«.

S. 139, Zeile 25 v. u. :    ’

S. 418, in Fig. 395: Statt »195m über Saalboden« zu lefen: »1,95m über Saalboden«.

s. 6V

/U? A €>0

[y

S

t

S

3

./

r 7 y

'J

*'*'Ą

ffi

,S

> i

y

M

>•”

i»

P

*/

JK

. -

Rfe ■

\

àg&

m

1

i ■•

i\j

w _

Û⁷" , ■

-,

SSĘ*

O

M

1

1

»y

■

'2L

i>

S

^3j

►jî]

>

g

j

>J

3j

pli

E2

i

ji'Sr

3u

t5

fs

IL

i

“L

»75

Y

N

V

ry

:

> ',

1

J

g;

S

■ ■;

L»i

Ł,

h

; ;

>

1

Î£

Pi

f

Vi

Ü:

I.

vi m^sx

S

n

}>

n

À

h

|

‘

»

)

m

ü

c>-

m

g

iTs

Pj

&

Ë

fc>

g

i

y

m

wzg:

y;'.

»)

fcS

-V

p>

>By

A®

r

r>i

----

rj

J:

mm

!•

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW I

Ł-.JS

3s.

r*'¹

*JŁ

hî

S*

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

.jflli;

il». ■MÈ'îêifka#sÉs

BP<

2?.'>

sa

■BSgfeUT,

;*r&^

xr'

ts

»•

fc.

la

L.

Druk. U

111-306417

-J

«r*

r-4

«Ä

«va

r|^ ^ *k|S

SV^i'

* |grH;-w^

r - -

fey

■*£&

ÜÈ

J ti. sr

:»j

EPfd

plP^H    r ^

w ’» -S—o

jjj

jt.

ps*

Jà-;:

i£ate!i.ÉLfmhPr-^JËÊlUtSh

V...:’

Pc

iipr^

Wp **«

|S?V

•*”35

&»

LâiM

E3fl

|Y

EÜÜ

^:V

rfS^SI

e-'J

SM

>Æ,

\w

*r

Äff

i-

S,

jBfvr “

.'.j

3Ü

fer' *<0&LŻ

i#rä

Ev/

%âeE

tKS

2$

V-.

i vÀ»

I-

«SS

K»

Si

mi

^ - ■»>»

ŁSLg

■Ś*

■f i

ra**;

«r ■

gb&ï^ .*»    Ą

* ■.'•***

iLtÆkwÈmËËM

%1

Y-

4.^ **

;j

$râg

nfß^’SS

mi&S: s*

’V

y;

S%î

..i

ii

. •'

*>

gp, V,

^.. rf'

*3

ri

.....i%tk>

dr-igg

•^i^:

S)

:#|

wg.

■*■

W-.

).

Bgpi,

bJÉÉÜS«

K»‘

Ri.

.citct

, F jlitechiiiki Kittkowskif) gSsEï

K^lisaBfeai

mm

*T

•’i

c'-l

>2

il

y ^

■ y»

Lm,

Yâ

r%âsà?s :

W'