~4*>.

ÎSJ?

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Ü3C'.ÏS

KE3

/■

iii

w»

<v >

Bsgr;

SVÄ

Cv..

*:*&*■.*

h)

■A [

' ]*kś,

W-

Li

L(

«?<.

Gc

Biblioteka Politechniki Krakowskie)

fiCr'ï

tfirr,

C⁴

cr

C +

vC<~

:c<

c

Y,

{

1

kg

«

fi

J

iS«

fi

f

r<

S

S

2*i45 6 5"

{bi?« gę3

f 6 2-

462-5/1

AbZ-o ÜOfc> /

tbLffgliï /

^2^4 2 cf- 3

x° 7

■ v.    t,;C

Die Gefammtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architektur« ift am Schluffe des

vorliegenden Heftes zu finden.

Ebendafelbft ift auch ein Verzeichnifs der bereits erfchienenen Bände beigefügt.

Jeder Band, bezw. jeder Halb-Band und jedes Heft des »Handbuches der Architektur« bildet ein für fich

abgefchloffenes Ganze und ift einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR.

Unter Mitwirkung von Faehgenoffen

herausgegeben von Baudirector

Profeffor Dr. Jofef Durm

in Karlsruhe,

Geheimer Baurath

Profeffor Dr. Eduard Schmitt

in Darmftadt

Geheimer Regierungsrath Profeffor Hermann Ende

in Berlin,

und

Geheimer Baurath

Profeffor Heinrich Wagner

in Darmftadt.

Vierter Theil.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

6. Halb-Band:

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

4. Heft:

Gebäude für Sammlungen und A u s f t e 11 u n g e n.

Archive und Bibliotheken.

Mufeen.

Pflanzenhäufer.

Aquarien.

Ausftellungsbauten.

-H-

VERLAG von ARNOLD BERGSTRÄSSER in DARMSTADT.

1893.

ENTWERFEN,

ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER THEIL.

6. Halb-Band:

* Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

4. Heft:

Gebäude für Sammlungen und Ausftellungen.

Archive.

Von Rudolf Opfermann,

Architekt in Mainz.

Bibliotheken.

Von

und

Albert Kortüm,

Stadt-Baurath in Erfurt,

Dr. Eduard Schmitt,

Grofsh. Heff. Geh. Baurath und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

M u f e e n.

Von Heinrich Wagner,

Grofsh. Heff. Geh. Baurath und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Pflanzenhäufe r.

f Adalbert Kerler,

Baurath in Karlsruhe,

Von

und

Aquarien.

Von Otto Lindheimer,

Architekt in Frankfurt a. M.

Dr. Eduard Schmitt,

Grofsh. Heff. Geh. Baurath und Profeffor an der technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Ausftellungsbauten.

Von Alfred Meffel,

Regierungs-Baumeifter und Lehrer an der technifchen Hochfchule in Berlin-Charlottenburg.

Mit 626 in den Text eingedruckten Abbildungen, fo wie 8 in den Text eingeliefteten Tafeln.

DARMSTADT 1893.

VERLAG VON ARNOLD BERGSTRÄSSER,

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

BJ6ŁI9TEKA POLIiECKlüBZM

KRAKÓW

;>

ém%

hm * #

-g.

Ci

\w

Zink-Hochätzungen aus der k. k. Hof-Photogr. Kunft-Anftalt von C. Angerer & Göschl in Wien und aus der Photochemigraphifchen Kunftanftalt von Meisenbach, Riffarth & Co. in München. Druck der Union Deutsche Verlagsös;s4llsci}aft in Stuttgart.

Akc. Nr.

Handbuch der Architektur.

IV. Theil.

Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

6. Halbband, Heft 4.

INH ALTS-VERZEICHNISS.

Sechfte Abtheilung:

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

4. Abfchnitt:

Gebäude für Sammlungen und Aufteilungen.

Seite

Vorbemerkungen ..........

A. Archive und Bibliotheken

1. Kap. Archive .    .......

a)    Kennzeichnung und Gefammtanlage

b)    Beftandtheile und Einrichtung

24

c)    Neun Beifpiele......

Literatur über »Archive«.

a) Anlage und Einrichtung ß) Ausführungen

40

40

2. Kap. Bibliotheken..............

a)    Allgemeines und Gefchichtliches.........

b)    Erforderniffe und Gefammtanlage........

c)    Beftandtheile und Einrichtung.........

1)    Bücherräume ...........

a) Allgemeines...........

ß) Büchergerüfte und Zubehör......

y) Andere Einrichtungsgegenftände und Anlagen

2)    Sonftige Sammlungsräume.......

3)    Leferäume.............

4)    Sonftige Räume für das Publicum ....

5)    Räume für die Verwaltung......

41

41

44

75

75

75

Si

104

105

110

134

136

VI

Seite

d) Befonderheiten der Conflruction und Ausflattung .

e) Beifpiele

140

143

1)    Staats- und Landesbibliotheken

Acht Beifpiele.......

2)    Univerfitäts-Bibliotheken¹......

Fünf Beifpiele.......

3)    Sonftige Bibliotheken.....

Fünf Beifpiele .......

Literatur über »Bibliotheken«.

a) Anlage und Einrichtung ß) Ausführungen und Projecte

*43

143

*54

154

160

160

167

169

B. Mufeen

173

3. Kap. Mufeen im Allgemeinen

173

a)    Gefchichtliche Entwickelung .

1)    Claffifches Alterthum .

2)    Mittelalter bis Neuzeit

3)    Umwandelungen

b)    Gefammtanlage.....

173

¹73

175

186

187

1)    Allgemeine Erforderniffe und Grundzüge

2)    Räume und deren Vertheilung .

3)    Einrichtung und Ausflattung

4)    Bau- und Einrichtungskoften .    .    .    .

187

192

194

198

Literatur über »Mufeen im Allgemeinen«

200

4. Kap. Mufeen für Kunft, Kunftwiffenfchaft und Alterthumskunde .

200

a)    Raumbemeffung.........

b)    Grundrifsbildung und Geftaltung

1)    Allgemeines.......

2)    Eingefchoffige Mufeen

Sieben Beifpiele.....

3)    Mehrgefchoffige Mufeen .

Siebzehn Beifpiele ....

c)    Erhellung mittels Tageslicht.....

1)    Deckenlicht und Deckenlichtfäle

2)    Seitenlicht und Seitenlichträume

d)    Künftliche Beleuchtung.......

e)    Einrichtung ..........

201

204

204

205 205 208 208

223

224

1 ) Gemälde-Galerien .................

2)    Sculptur-Sammlungen................

3)    Kupferftich-Cabinete...............

4)    Münz-Cabinete..................

5)    Sammlungen von Alterthümern, Waffen u. f. w......

f) Befondere Beifpiele.....................

x) Eingefchoffige Anlagen.......... .    ....    .

Drei Beifpiele ..............

2) Zwei- und mehrgefchoffige Anlagen ...........

Zwölf Beifpiele.................

Literatur über »Mufeen für Kunft, Kunftwiffenfchaft und Alterthumskunde«.

01) Anlage und Einrichtung...........

ß) Ausführungen und Projecte ...........

Cl) Deutfchland und Oefterreich........

b) Frankreich, England und andere fremde Länder . y) Sonftige Entwürfe.............

272

276

277

279

■279

279

279

283

283    "

3o8

308

3°8

310

VII

5. Kap. Mufeen für Kunfthandwerk und für Gewerbe

a)    Gefchichtliches und Allgemeines......

b)    Gefammtanlage und befondere Einrichtungen

c)    Beifpiele .............

1) Grofse und miUelgrofse Anlagen

Fünf Beifpiele 2) Kleine Anlagen Drei Beifpiele

Literatur über »Mufeen für Kunfthandwerk und für Gewerbe«.

Seite

312

3¹²

3H

320

320

320

333

333

Cf.) Anlage und Einrichtung ß) Ausführungen und Projecte 6. Kap. Mufeen für Naturkunde und Völkerkunde

a)    Gefchichtliches und Allgemeines.....

b)    Gefammtanlage und befondere Einrichtungen

c)    Beifpiele .    ............

kO O kO kO

co CO CO CO CO CO CO CO

342

353

Sieben Beifpiele von Mufeen für Naturkunde Ein Beifpiel von Mufeen für Völkerkunde Literatur über »Mufeen für Naturkunde« Literatur über »Mufeen für Völkerkunde«

353

370

373

374

7.    Kap. Mufeen für befondere Zwecke.................

Sieben Beifpiele.....................

. '    Literatur über »Mufeen für befondere Zwecke« (Ausführungen und Projecte)

8.    Kap. Mufeen für verfchiedenartige Sammlungen (Vereinigte Sammlungen) • .

. •    Zehn Beifpiele .......... ...    .......

Literatur über »Vereinigte Sammlungen« (Ausführungen und Projecte) .    .    .    .

C. Sonftige Gebäude für Sammlungen und Ausftellungen.............

9.    Kap. Pflanzenhäufer.........•..............

a) Culturhäufer........................

374

•    378

•    385

•    386 • 388

401

403

403

404

Vergleichende Zufammenftellung von verfchiedenen Pflanzenhäufern Sechs Beifpiele..............

b) Confdrvationshäufer

• 407

412

418

Vergleichende Zufammenftellung von Grundrißen verfchiedener Pflanzenhäufer Vergleichende Zufammenftellung von verfchiedenen Palmenhäufern etc.

Sechs Beifpiele

c) Schmuck- und Prunkhäufer

Sechs Beifpiele von Pflanzenhäufern in Verbindung mit Wohngebäuden Drei Beifpiele von Wintergärten.............

■    434

437

' Zwei Beifpiele von Orangeriehäufern

44i

Zwei Beifpiele von öffentlichen Wintergärten etc. d) Einzelheiten der Anlage und Conftruction .... Literatur über »Pflanzenhäufer«.

Ot) Anlage und Einrichtung ß) Ausführungen und Projecte

443

■ 445

• 45²

452

10. Kap. Aquarien ...

a)    Anlage und Einrichtung

b)    Beifpiele ....

•    454

454

Neun Beifpiele Literatur über »Aquarien«.

c.) Anlage und Einrichtung ß) Ausführungen und Projecte

CO co

kO kO

4-

II. Kap. Ausflellungsbauten

a)    Kennzeichnung und Anlage

b)    Entwickelung und Beifpiele

•    472

472

VIII

Seite

1)    Einheitsbauten.................

Sechs Beifpiele

2)    Theilbauten...................

Neun Beifpiele................

3)    Bauten nach anderen Syftemen...........

Vierzehn Beifpiele .    ..............

Literatur über »Ausftellungsbauten« (Ausführungen und Projecte)

• 479

479

487

• 437

<■*> m O O O ^

lIT)

Verzeichnis

der in den Text eingehefteten Tafeln.

Zu Seite 20 : Stadtarchiv zu Worms.

»    »    64    :    Britifh Mufeum    zu    London. —    Erdgefchofs    und Zwifchengefchofs.

»    «    393    :    Britifh Mufeum    zu    London. —    Obergefchofs.

»    »    418: Temperirtes Haus in Kew-Gardens (bei London) und Palmenhaus

zu Schönbrunn (bei Wien).

»    » 438 : Wintergarten des Schloffes Laeken bei Brüffel.

«    » 456: Süfswaffer-Aquarium der Weltausftellung zu Paris 1878.

»    »    491    :    Weltausftellung    zu    Paris 1878.

.»    »    505    :    Weltausftellung    zu    Wien 1873.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

SECHSTE ABTHEILUNG.

GEBÄUDE

FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT UND

KUNST.

4. ABSCHNITT.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

’

-

GEBÄUDE FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT UND KUNST.

4. Abfćhnitt.

Gebäude für Sammlungen und Aufteilungen.

In den im vorliegenden Abfchnitt vorzuführenden Gebäudearten werden Gegen- ¹-ftände aller Art angefammelt und aufbewahrt, bezw. aufgehellt, nicht feiten auch bcmerkungen. ausgehellt, bezw. zur Schauflellung gebracht.

Gegenftände der Sammlung, Aufbewahrung, Aufhellung, Ausheilung und Schauheilung find bald Werke der Kunh und Wiffenfchaft, bald folche der Induhrie und der Kleingewerbe ; he find bald lebende Thiere und Pflanzen, bald andere Naturerzeug-niffe; he können aber auch Rehe von Lebewefen fein, welche für die Auf- und Schauhellung in geeigneter Weife vorbereitet find, fo wie fonhige Erzeugniffe des menfchliehen Könnens.

Das Sammeln, Auf bewahren, Auf-, Aus- und Schauhellen diefer Gegenhände gefchieht aus verfchiedenen Gründen und zu verfchiedenen Zwecken. Demzufolge find auch, wie die einzelnen Kapitel diefes Abfchnittes zeigen werden, Anlage und Einrichtung der betreffenden Gebäude fehr verfchiedenartig.

Bei den unter A behandelten Gebäuden (Archive und Bibliotheken) tritt das Anfammeln und Aufbewahren, bezw. Aufhellen der Sammlungsgegenhände und die dadurch ermöglichte Nutzbarmachung derfelben in den Vordergrund. Nicht feiten werden auch einzelne derfelben ausgehellt; doch ih die Zahl diefer gegenüber der Gefammtmengc der Sammlungsgegenhände eine fehr geringe.

Die unter B vorzuführenden Mufeen bedingen hingegen ein derartiges Anfammeln und Aufhellen der Sammlungsgegenhände, dafs, wenn möglich, jeder einzelne derfelben dem Publikum zugänglich, bezw. für die Befucher hchtbar ih, um dadurch dem allgemeinen Verhändnifs zugeführt zu werden. Doch fpielt auch die Förderung von Kunh, Kunhhandwerk, Gewerbe und Wiffenfchaft dabei eine hervorragende Rolle.

Das letztere Moment tritt bei der Gruppe C der hier zu befchreibenden Baulichkeiten etwas in den Hintergrund. Wohl dienen Ausheilungen gleichfalls zur Hebung und Förderung von Handel und Induhrie; auch den Zwecken von Kunh und Wiffenfchaft wird dadurch nicht feiten Vorfchub geleihct; doch bleibt das »Aushellen« und »Zurfchauhellen« und damit der Zweck der allgemeinen Belehrung und Hebung der Volksbildung im Wefentlichen das Hauptmoment; es foll zur Nachahmung angeregt und die Entfcheidung der öffentlichen Meinung hervorgerufen werden. Bei den PhanzeJihäufern werden zum Theile noch andere Zwecke verfolgt.

• A. Archive und Bibliotheken.

i. Kapitel.

Archive.

Von Rudolf Opfermann.

a) Kennzeichnung und Gefammtanlage.

1.

Zweck.

3-

Gefchichtliches.

Als Archive werden diejenigen Gebäude bezeichnet, deren Zweck im Allgemeinen in der Sammlung und forgfältigen Aufbewahrung von Schriftftücken be-fteht, welche auf die politifche, Rechts-, Verfaffungs-, Cultur- und Kirchengefchichte des Staates Bezug haben¹). Die Archive haben der Verwaltung, dem Rechtfprechen, der Gefchichtsforfchung, den politifchen, vermögensrechtlichen und Familienintereffen zu dienen²).

Ueber den Inhalt der Archive geben gedrängte Auszüge aus den Repertorien und Regeften-Sammlungen, fo wie Befchreibungen von werthvollen Urkunden, Codices,. Amtsbüchern, Acten-Serien, wichtigen Privat-Correfpondenzen, Tagebüchern und Aufzeichnungen von Perfonen, die für die Gefchichte des betreffenden Staates von Bedeutung find, Auffchlufsy).

Der Name «Archiv« kommt aus dem griechifchen àpyrj, àpysiov, öffentliches, geheiligtes Gebäude und deffen ficherfter geheimfter Ort; dann die darin verwahrten öffentlichen Urkunden und Papiere. Lateinifch: archivmn, archivium, arcivum⁴). Die fchon von JuJlinian angeführten Vorfteher heifsen-archiota, archivarius, archivifta.

Sammlungen von Urkunden und Verhandlungen werden bereits bei den ältetten Völkern erwähnt. Ifraeliten und Römer hatten lie in den Tempeln angelegt.

Für die chrillliche Kirche gaben befonders die gerichtlichen Verhandlungen, fo wie die über ihre Bekenner verhängten Strafen und deren Vollzug Anlafs zur Sammlung actenmäfsiger Aufzeichnungen hierüber. Für Rom wurde bereits unter Papft Clemens I. (j- um ioo n. Chr.) für jede der lieben Regionen der Stadt ein Notar zu diefem Zwecke aufgeftellt und für Aufbewahrung der Aufzeichnungen im Kirchenarchiv Sorge getragen. Spuren des päpftlichen Archivs, das im XII. Jahrhundert mit dem Schatze vereinigt wird, finden fich gegen Ende des IV. Jahrhundertes⁵). Unter den l'ränkifchen Königen wird eines archivium pcilalii oder palatinum gedacht, wo Urkunden und Gefetze niedergelegt wurden. Carl der Grofse und fein Sohn Ludwig follen das kaiferliche Archiv in der Pfalz zu Aachen, die folgenden deutfehen Carolinger die werthvolllten Urkunden in der Capelle zu Regensburg bewahrt haben⁰).

Bei den häufigen Wanderungen der deutfehen Kaifer wanderten die Archive von einer Stadt in die andere, und die Folge davon war, dafs, der in der älteften Zeit darauf verwendeten Sorgfalt ungeachtet, doch wenig oder nichts auf die unferige gekommen ift. Die Geiftlichkeit war befonders auf die Erhaltung ihrer Erwerbsurkunden und Freiheiten bedacht, und zahllofe Archive der Kirchen und Klöfter haben die-felben auf das forgfältigfte bewahrt. Die Archive wurden fogar mit auf die Kriegszüge genommen. So-verlor /vager von Sicilien bei Benevent 1132 fein ganzes Archiv, eben fo im Jahre 1194 Philipp Auguß

J) Vergl. : Ermisch. Ueber Voliftändigkeit und Einheitlichkeit der Staatsarchive. Archivai. Zeitfchr., Bd. 3, S. 4.

²)    Vergl.: Archivai. Zeitfchr., Bd. 2, S. 1.

³)    Vergl. : Löher, F. v. Vom Beruf unterer Archive in der Gegenwart. Archivai. Zeitfchr., Bd. 1, S. 2.

Ermisch. Ueber Voliftändigkeit und Einheitlichkeit der Staatsarchive. Ebendaf., Bd. 3, S. 4.

B Vergl.: Ersch , J. S. & J. G. Gruber. Allgemeine Encyclopädie der WilTenfchaften und Künfte. Theit V. Leipzig 1820. S. 154—159.

⁵) Siche ebendaf.

I!) Vergl.: Wattenbach, W. Das Schriftwefeu im Mittelalter. Leipzig 1875. S. 538.

von Frankreich, und wir erfahren, dafs in Folge des letzten Unfalles die neu geordneten Urkunden in der Sie. Chapelle du Palais verwahrt werden follen. In gleicher Weife kommen die Archive mit den Päpften an das Wandern; fic folgten ihnen nach Viterbo, Orvieto und Avignon, wobei fehr Vieles zu Grunde gegangen in.

Bei den italienifchen Republiken im XIII. und XIV. Jahrhundert war es allgemein üblich, den Mönchen mit den öffentlichen Geldern auch die Archive zur Aufbewahrung zu übergeben.

Das Archiv des deutfchen Reiches theilte die Schickfale des Reiches. Die Urkunden find in Neapel, Turin, Pifa, München, Dresden, Wien und anderen Orten zerftreut. Die Archive der gröfsten deutfchen Adelsgeljphlechter und Fürftenhäufer reichen feiten über das XIII. Jahrhundert.

Der Anfang der ftädtifchen Archive kann höchftens in das XII. Jahrhundert gefetzt werden. Viele der vormaligen deutfchen Reichsftädte werden erfl fpäter durch ihre Anhänglichkeit an die Kaifer mit Vorrechten und Privilegien aller Art belohnt, welche fie nun auf das forgfältigfte Ordnen und Aufbewahren derfelben bedacht fein liefs.

Rathhaus und Kirchen, namentlich der Mendicantenorden (Dominicaner, Franciscaner und Carme-liter), nehmen im Anfänge die werthvollen Urkunden auf. Immerhin find ihre Archive nicht fo reichhaltig, als jene der alten Klöfter und Stifte, indem ihnen durch innere ZWilligkeiten, Krieg und Feuersgefahr die gröfsten Verlüde beigebracht wurden. Fromme Ehrerbietung für die Gotteshäufer, Klöfter und •die dazu gehörigen Gebäude hielt meiftens, feibft in den Zeiten der gröfsten Verwirrung, die verheerenden Folgen von denfelben ab, wogegen die von den Fürften und dem Adel gehafften Städte belagert, verheert und öfters auch ihre Archive geplündert und verbrannt wurden. Der Schutz diefer geweihten Stätten wird im Mittelalter oft von dem zerftreut im Lande, auf abgelegenen Sclilöffern lebenden Adel für die Urkunden in Anfprüch genommen. Defshalb bergen die geiftlichen Archive vielfach Urkunden, die zum Befitzftand der betreffenden geiftlichen Anftalt in keiner Beziehung flehen.

In den Städten war das Rathhaus der natürlichfte Aufbewahrungsort für die Schriftftücke, auf denen das rechtliche Leben der Stadt beruhte; aber auch dort fuchte man zuweilen Zuflucht und Sicherheit füllen Urkundenfchatz im Bereich der Kirche, ln Lübeck ift das Archiv feit der Gründung unverfehrt erhalten: ein fettes Gewölbe über der Rathscapelle. Von Breslau wiffen wir, dafs die Privilegien im Erkerthurm an der Südoftecke des um die Mitte des XIV. Jahrhundertes erbauten Rathhaufes von Anfang an untergebracht waren, ln Worms befanden fich die Privilegien im alten Archivgebäude des Bürgerhofes, das den grofsen Brand überftand, und die beiden jetzt zum Archiv dienenden neu hergerichteten Gewölbe dafelbft find fomit nur ihrer einftigen Beftimmung zurückgegeben worden. Die Stadt Freiburg im Breisgau bewahrte laut einer Aufzeichnung vom 8. Juni 1414 ihre Urkunden in dem Gewölbe »zum Hähnen in uns lieben frowen Miinfter«, das find die Ilahnenthürme, die beiden Thiirme des romanifchen Mittelbaues am Miinfter, welche den Chor zu beiden Seiten abfchliefsen, in deren fiidlichem feither ununterbrochen ein Theil der Stadt-Regiftratur auf bewahrt wurde. Im Jahre 1551 wird dann im Gebäude •des grofsen Rathsfaales ein befonderes Rathshof-Archiv vorgefehen, das in zwei über einander liegenden, im fpätgothifchen Stil ausgeführten, hiibfchen, kleinen Kreuzgewölben heute noch befteht.

In England wird das Archiv im Tower zuerft unter Eduard I. 1305 erwähnt. Abgefondert davon war in Weftminfter das Archiv der Schatzkammer⁷).

In Dänemark gab es im Mittelalter königliche Archive auf den Schlöffern Roeskilde und Vordingborg auf Seeland. Nach einer Plandfefte des Königs Hans vom 1. Februar 1483 follen der Schatz und die Briefe des Reiches auf dem Kallundborger Schlofs im Schlofsthurm bleiben, und es wird diefes Archiv im Laufe des folgenden Jahrhundertes oft erwähnt. Von dort mufs es vor dem Jahre 1596 weggeführt und mit dem Archiv auf dem Schlöffe zu Kopenhagen vereinigt worden fein. Jm Jahre 1720 erhält das Archiv fein eigenes Gebäude; 1850 werden feine Räume bedeutend erweitert; 1860 kommt das fog. Gewölbe Chriftians IV. dazu, das jedoch erft 1866 — 67 zum Gebrauche fertig wurde.

Von den Archiven des Mittelalters in Norwegen haben wir nur fpärliche Nachrichten. Wichtige Urkunden werden auf Schlofs Akershus und beim Erzbifchof von Drontheim bewahrt. Am 26. Juli 1732 meldet ein Statthalter der nun dänifchen Provinz Norwegen dem König, dafs er das Archiv »einem Schweineftall ähnlicher, als einem Archiv« gefunden.

Die erften Anlpielungen eines Reichsarchivs in Schweden finden fich in der Verfchreibung des Königs Sigismund aus dem Jahre 1594, wo es heifst, dafs »ein gewiffes Local < angewiefen werden foll. Erft 1618 erhielt das Archiv eine feilere Organifation ; im Jahre 1626 wird Stockholm als Aufenthaltsort beftimml und drei Gewölbe werden dem Archiv angewiefen⁸).

ft Siehe: Wattenp.ach, a. a. O.

⁸) Vergl. : Secher. Das Archivwefen im fkandinavifchen Norden. Archivai. Zeitfchr., Bd. 6, S. 44, 80, 87.

Rufsland beginnt 1614 Ordnung in feine Urkunden zu bringen⁹).

Im uralten Culturland Japan waren fchon in alten Zeiten in jeder Provinz Schreiber angeftellt, welche die Urkunden aufzeichneten, und wenn auch das Meifte diefer Schriftftücke untergegangen ift, fo befitzt es heute noch viele Tempelarchive, welche den Schriftfammlungen unferer Bisthümer und Klöfter entfprechen, fo wie in der Hauptftadt Tokio vier grofse weltliche Archive.

Wenn nun auch zu fall allen Zeiten der Aufbewahrung wichtiger Schriftftücke grofse Sorgfalt zugewendet wurde, fo waren doch wenige Archive fo glücklich, dafs fie nicht im Zufammenhange mit anderen Gebäuden flehen.

In Deutfchland fing man erft zu Ende des vorigen Jahrhundertes an, beim Archivgebäude in der ehemaligen Reichsftadt Wetzlar für das kaiferliche Reichskammergerichts-Archiv, 1782—92 erbaut, darauf Bedacht zu nehmen. Von einer Befchreibung und Darftellung jener älteren Bauten kann defshalb füglich Abftand genommen werden.

Die Zerfplitterung Deutfchlands in fo viele Staaten und die Hartnäckigkeit, mit welcher Fürften, Gemeinden und Genoffenfchaften an ihrer Selbftändigkeit, zu welcher eine Archivkammer als nothwendiges Zubehör erachtet wurde, feft hielten, war Urfache, dafs die Zahl der Archive eine ganz aufsergewöhnliche Höhe erreichte. Obgleich die Révolutions- und Kriegsftürme zahlreiche Archive der Klöfter, Stiftungen, Reichsftädte, Ritterorden und anderer Reichsftände eingezogen und theilweife nach allen Richtungen hin zerftreut haben, zählen wir im deutfchen Reiche heute noch etwa 800, und wenn Oefterreich-Ungarn, die Schweiz, Luxemburg und die ruffifchen Oftfeelande hinzugerechnet werden, weit über 1000 felbftändige Archive¹⁰).

Es ift defshalb begreiflich, dafs die neue Zeit fich die Aufgabe ftellen muffte, den Archiven, denen eine hohe Bedeutung für unfer Volksleben zuerkannt werden mufs, die gröfstmögliche Sicherung gegen jederlei Gefahr durch zweckentfprechende Neubauten angedeihen zu laffen.

4-

Bauplatz

und

Umgebung.

5-

Erfordern! (Te.

Von grofser Wichtigkeit ift die Lage eines Archivs in Bezug auf feine Umgebung. Für einen Neubau follte die Wahl eines in genügender Entfernung von Gebäuden liegenden freien Platzes als felbftverftändlich angenommen werden. Der vornehme, ruhige Theil einer Stadt, eine Vorftadt mit Gärten und Landhäufern dürfte fielt am beften eignen.

Ift der Untergrund bezüglich der auffteigenden Bodenfeuchtigkeit ungünftig, fo ift auf eine durchgehende wirkfante Ifolirung des Mauerwerkes zu achten, und die Aufsenmauern find möglichft mit abgedeckten und gelüfteten Luftcanälen zu verteilen. Unter allen Umftänden follte das Gebäude ganz unterkellert werden.

Die Möglichkeit, jederzeit eine ausgiebige Lüftung vornehmen zu können, ift für den werthvollen Inhalt der Archive von Belang, wefshalb die Nähe von Fabrikanlagen mit Rufs und Staub vermieden werden follte, zumal ein Ort, abfeits vom Geräufelt des gefchäftlichen Lebens, die Schaffensfreudigkeit der Beamten und Archivbenutzer nur erhöhen kann.

Das Hauptgebäude follte, wenn möglich, in der Mitte des mit Gartenanlagen verfehenen Grundftückes errichtet und Dienftwohnungen für Beamte und Auffeher getrennt vom eigentlichen Archiv angelegt werden.

Möglichft gleichntäfsige Licht- und Wärmezufuhr laffen es wünfehenswerth erfcheinen, die Hauptfeite des Gebäudes nach Süden zu richten. Eine Schutz-ntauer, nach der Hauptftrafse vielleicht auch ein Gitter, foll das ganze Anwefen umfchliefsen, und die Wohnräume des Auffehers, fo fern fie in einem befonderen Gebäude untergebracht werden konnten, follen fo gelegen fein, dafs der Eingang zum Archivhaus von dort leicht überfehen werden kann.

Die in der Neuzeit entftandenen Archivgebäude zeigen im Allgemeinen, mehr

-¹) Siehe: Löher, F. v. Von ruffifchen Archiven, insbefondere dem Moskauer Hauptarchiv des Minifteriums des Aeufseren. Archivai. Zeitfchr., Bd. 5, S. 56.

Allg. Ztg. 1887, Nr. 332.

zur

I0) Siehe: Beil.

oder weniger erweitert, die gleichen Erforderniffe, welche im Ganzen auch unter gleicher Bezeichnung Vorkommen und, wie folgt, zuSammenzufaffen find:

i) Räume zur iiberfichtlichen, zweckentfprechenden Aufftellung der Urkunden, Codices, Amtsbücher, Acten und Karten, überhaupt des ganzen archivalifchen

Materials ;

2) Räume für den Gefchäftsverkehr, als: Zimmer für den Vorftand, Zimmer für Beamte und Archivbenutzer nebft Raum für eine Handbibliothek, Kanzlei

zimmer, Regelten- und Repertorien-Zimmer, Lefefaal, Expéditions-, Dienerzimmer und Buchbinderei, Vorrathszimmer, fo wie Raum für Killen und Geräthe ;

3)    Kleiderablagen, fo wie Wafch- und Bedürfnifsraum, und

4)    Zimmer für den Hausmeifter.

6.

Gefammt-

anlage.

Grundrifs

bildung.

Die Anlage der Archive weist grofse Verfchiedenheiten auf, je nachdem es fich um ein kleines Stadtarchiv, ein Landesarchiv oder die Centralftelle eines grofsen Staatsarchivs handelt.

Da kleinere Archive nur in feltenen Fällen frei flehend im eigenen Haufe hergeftellt werden können, ift um fo mehr Sorgfalt darauf zu verwenden, dafs fie gegen Feuers- und Einbruchsgefahr gefichert werden und dafs die Geschäftsräume, erforderlichenfalls auch die Hausmeillerswohnung, durch Brandmauern vom Archiv-faale getrennt werden.

Bei gröfseren Anlagen findet fich nur in feltenen Fällen die Wohnung des Hausmeifters im Haupthaufe untergebracht, wenn auch die Gefchäftsräume öfter mit demfelben verbunden und nicht einmal immer mit Brandmauern vom eigentlichen Archiv getrennt find.

Andere Anlagen zeigen ein Haupthaus, in dem nur die Archivalien untergebracht find; das Wohn- und Verwaltungshaus für Beamte und Schreiber befindet fich entweder in einiger Entfernung (von ungefähr 40m) von jenem, oder es ift in die Nähe gerückt und durch einen verdeckten Gang mit dem Haupthaufe verbunden. In diefem Falle führt der einzige Eingang zum Archiv durch diefes Geschäftshaus. Selbstverständlich iSt es nicht ausgefchloSlen, daSs im Erdgefchofs des Haupthaufes noch andere grofse Thüröffnungen angebracht werden, die bei hereinbrechender Gefahr Gelegenheit bieten, das werthvolle Material rafch zu retten.

Eine weitere wefentliche Unterscheidung, welche Schon in der Durchbildung des Aeufseren zum Ausdruck kommt, befteht in der Art, wie die oberen Gefache der Actengerüfte, welche nicht mehr durch Ausftrecken der Hände erreicht werden können, zugänglich gemacht find.

In einem Falle (z. B. in Weimar) ift das Magazinfyftem der Bibliotheken (Siehe das nächste Kapitel) zu Grunde gelegt, während im anderen (z. B. in Wiesbaden) bei GeSchoSshöhen, welche 4,o bis 4,5 m kaum überfchreiten, die oberen Abtheilungen der Actengerüfte jeweils mit der Leiter erreicht werden müffen. Beim Magazinfyftem wird eine Höhe von 2,5 m von Gefchofs zu Gefchofs erforderlich fein.

Bei der Grundrifsbildung, welche, wenn möglich, in den Grundmauern und Abtheilungen die hiftorifchen Hauptgruppen des Archivs berücksichtigen Soll, wird es Sich zunächst darum handeln, ob zwifchen den Actengerüften, die jeweils Doppel-gerüSte, alfo von zwei Seiten zugänglich find, Urkundenfehränke, welche nicht die Höhe der Geriifte haben, aufgeftellt werden Sollen oder nicht. Im erften Falle wird die Axenweite der Fenfter annähernd zu 4,o bis 4,5m, im letzten annähernd zu 2,5 bis 3,om angenommen werden können. Sollen jedoch die Urkunden

in den Actengerüften Platz finden (wie z. B. in Weimar), fo ift es beim Magazinfyftem bei einer Axenweite der Fenfter von 4,om und bei grofser Ausbildung derfelben durch zwei Gefchoffe möglich, ein weiteres Doppelgerüft in der Richtung der Fenfteraxe aufzuftellen.

Eine reichere, aber mehr Raum beanfpruchende, im Ganzen fich an das Magazinfyftem anlehnende Löfung zeigt, an Stelle der eben erwähnten Doppel-geriifte in der Richtung der Fenfteraxe, Urkundenfehränke, etwa l,im hoch, deren obere Tifchplatte bequemes Auflegen der aus den Gerütten genommenen Schrift-ftiieke ermöglicht. Der Zwifchenraum zwifchen den in der Richtung der Pfeiler-axen aufgeftellten Doppelgerüfte beträgt dann etwa 3,6m, und es find im oberen Gefchofs die Böden nicht durchgehend, fondern nur als l,om breite Galerien ausgebildet, zu denen an geeigneten Punkten Wendeltreppen führen (wie z. B. in Frank-furt a. M.). Pis ift einleuchtend, dafs hierdurch nicht nur ein fchöneres Bild des Innenraumes, fondern auch bei bedeutender Fenfterausbildung eine wirkfame Beleuchtung auf eine Tiefe des Raumes von 10 bis llm erreicht wird, während fonft die l'iefe im Allgemeinen 6 bis 7m nicht überfteigen follte.

Der Zwifchenraum zwifchen den Actengerüften, bezw. zwifchen den Gerütten und den Urkundenfehränken ift verfchieden ; doch darf wohl auch beim Magazinfyftem der z. B. in Weimar gewählte Abttand von 1,45m als noch ausreichend betrachtet werden.

Es wird kaum Vorkommen, dafs mehr wie zwei Gefchoffe, bezw. beim Magazinbau mehr wie zwei HauptgefcholTe errichtet werden. Sind die Archivalien in einem befonderen Bau untergebracht, fo liegt keine Befchränkung für die Zahl der Gefchoffe vor, wenn nur ein Zugang verlangt wird.

Sollen die Gefchäftsräume jedoch in innigere Verbindung mit dem Archiv-faale gebracht und nur durch Brandmauern von demfelben getrennt werden, fo müflen bei einer zweigefchoffigen Anlage die Gefchäftsräume die gleiche Höhe des Gefchoffes, bezw. des Doppelgefchoffes beim Magazinfyftem erhalten.

Innerer

Ausbau.

Die Archive find wegen ihres theilweife unerfetzlichen Inhaltes in ertter Linie gegen Feuersgefahr zu fchützen, und es ift das Holz bei den Bauconftructions-theilen vollftändig auszufchliefsen. In wie weit daffelbe bei Herftellung von P'ufs-bodenbelägen und Actengerüften umgangen werden kann und foll, wird ftets von den Anfchauungen der beim Bau mafsgebenden Perfonen und den zur Verfügung flehenden Mitteln abhängig fein.

Die Treppenverbindung im mehrgefchoffigen Archivfaal ift je nach der Ausdehnung durch eine oder mehrere in Eifen conftruirte, etwa l,om breite, gerade Treppenläufe herzuftellen. Befinden fich die Gefchäftsräume in zwei Gefchoffen und unter demfelben Dache, fo wird die Treppe aufserhalb des Archivfaales in Stein oder Eifen und in Abmeffungen, welche der Würde des ganzen Baues entfprechen, errichtet werden müffen.

Was Heizung und Lüftung betrifft, fo darf wohl auf das im nächften Kapitel bei den Bibliotheken Vorzuführende verwiefen werden. Die NothWendigkeit, die Archivfäle mit einer Sammelheizung zu verfehen, wird in Deutfchland nicht überall anerkannt; wenigftens find verfchiedene Neubauten der jüngften Zeit nicht damit verfehen worden, ohne dafs man fchlechte Erfahrungen dabei gemacht hätte.

Befondere Aufmerkfamkeit erheifchen die Feuerlöfcheinrichtungen in allen Gefchoffen. Die Aufzüge und Fahrftühle, welche die Beförderung der Archivalien in

den verschiedenen Gefchoffen vermitteln, Sollen So eingerichtet Sein, dafs Sie nicht in einen Schacht zu liegen kommen und im Falle einer raSch nothwendigen Rettung denSelben verftopfen können.

Bezüglich der Gefahr gegen Einbruch wird es Sich im Allgemeinen empfehlen, keine Vorrichtungen zu treffen, welche bei der Nothwendigkeit, die Archivalien durch die Fenfter retten zu müffen, Hinderniffe bereiten.

Zahl und Gröfse der Geschäftsräume wachfen mit der Gröfsc des Archivs, und es werden hier die im Folgenden (unter c) zu beschreibenden Beifpiele ausgeführter Bauten den nöthigen Auffchlufs geben.

9-

Gefchäftsräume.

b) Beftandtheile und Einrichtung.

Ein Vergleich der Archiv-Neubauten mit den Neubauten von Bibliotheken er-giebt, dafs die neueren Bibliothekfyfteme den Anforderungen der Archivanlagen fehr gut entfprechen, und dafs die Bedürfniffe für beide Gattungen von Bauten ähnliche, wenn nicht oft ganz gleiche find. Es wird defshalb hier auf eine eingehende Betrachtung der einzelnen Räume, bezw. Gebäudetheile, nicht näher einzugehen Sein.

Die Innen-Architektur der Aufbewahrungsräume wird Sich Stets dem Flaupt-zwecke, die Actengerüfte bequem aufffellen und die Reinigungsarbeit gut und in leichter Weife vornehmen zu können, in einfachster Weife unterordnen müffen, während Eingang, Treppenhaus und etwa auch die Lefezimmer, dem Stil des Gebäudes und den vorhandenen Mitteln entsprechend, ausgebildet werden können.

Ein Beifpiel eines reich durchgebildeten Lefefaales ift der Round-room im Reichsarchiv zu London, der von einem wohlthuend gedämpften Deckenlicht erhellt wird. Der die AufSicht führende Beamte hat von Seinem erhöhten Pultfitz freien Ueber-blick auf den rundum herlaufenden Arbeitstifch der Archivbenutzer.

Während in den Bibliotheken die Bücher Schon durch den feften Einband ge-fclititzt Sind, liegen Urkunden, Acten, Karten u. dergl. in den Archiven offen und verlangen, abgefehen davon, dafs Sie nur in einem Plxemplare vorhanden Sind, eine Sorgfältigere Art der Aufbewahrung.

Mehr einfach, als zweckmäfsig wird die Einrichtung des alten Frankfurter Archivs gefchildert, das in den Thürmen der Leonhards-Kirche aufgerollt ohne Sonderung in Säcken lag. War ein Sack voll, fo wurde ein neuer angefangen. Dies foll bis 1589 gedauert haben, war aber doch wohl kaum der urfprüng-liche Zufhind. Anfänglich genügte ein grofser Kalten oder Koffer, die cifta civitatis, welche in Hamburg 1293 erwähnt wird, in der thezauraria, trezekamere mit der Stadt Geldern und Koftbarkeiten ; fpäter bedurfte es neuer Behälter; die Stadt Aachen gab 1338 acht Schillinge aus pro duobus parvis fcrineis in quibus quitancie pofite fuerunt, 11 pro una lada ad itnponendum cartas novas, 1349 heben Schilling pro fera tnagna ad cifiam.

Eine recht alterthümliche und zweckmäfsige Einrichtung befindet hch im Hofkammergericht in Ofen. Durch luftige Gewölbe gehen eiferne Stangen, an denen Beutel hängen, ficher gegen Mäufe und Feuchtigkeit. Die Bafis bildet ein viereckiges Brett, etwa von 1 Quadratfufs; darauf fleht die Signatur. Der Archivar durchfchreitet mit einer langen Ofengabel bewaffnet diefe Räume, muftert das Firmament und langt fich feinen Beutel herunter; er löst die eifernen Haken, in welche die vier Zipfel auslaufen, von dem Ring, der fie zufammenhält, und wie nun die Zipfel feitwärts niederfallen, liegen die Acten zu bequemer Benutzung vor uns.

Im englifchen Staatsarchiv find noch aus alter Zeit hanaperia, hampers, Körbe vorhanden, deren jeder mit feinem label verfehen ift; darin wurden Complexe einzelner Originalurkunden auf bewahrtłl).

Bei Einrichtung eines Archivs mufs zunächft die Frage beantwortet werden, ob das zahlreiche und befonders das aus den weniger koftbaren Acten, Amtsbüchern

10.

Innenräume.

Mobiliar.

12.

Acten -aufftellung.

i3-

Acten -geriifte.

IO

und Codices begehende Actenmaterial flehend oder liegend aufbewahrt werden foll. Wenn die Behauptung, dafs das liegende Material weniger Raum beanfprucht, zum Theile richtig ift, fo ergeben fich doch auch wieder aus diefer Aufbewahrungsart viele Unzuträglichkeiten. Bei Ueberfiillung der einzelnen Abtheilungen verurfacht das Ausheben und Reponiren der Acten oft grofse Mühe, und bei mäfsiger Be-fetzung ift die Raumerfparnifs illuforifch.

Wenn nun auch in verfchiedenen Archiven gewiffe Beftände aus Mangel an Zeit für Neuordnung noch liegend aufbewahrt werden, fo wird doch faft allgemein und ganz befonders bei Neubauten dem Stellen der Acten, und gewifs mit Recht, der Vorzug gegeben, ganz abgefehen davon, dafs in Archiven mehr oder weniger gebundenes Material vorhanden ift¹²).

Der einfachfle Mobiliargegenftand zur Aufbewahrung des oben bezeichneten Actenmaterials ift das Actengerüft, das Actengeftell oder die Repoiitur, welche meift als Doppelgeriift hergeftellt wird.

Diefe Geriifte find in der Regel ganz aus Holz angefertigt und richten fleh in ihrer Höhe nach dem dem Baue zu Grunde gelegten Syftem.

Die Höhe der Geriifte follte aber wegen der dazu erforderlichen Leitern 3,o ¹¹¹ nicht iiber-fchreiten. Für die Tiefe reichen 25 bis 40cm aus, wenn das Gerüft eine einfache Archivalienreihe, und 45 bis 70cm, wenn es noch eine Reihe hinter der vorderen enthält. In diefem Falle wird über dem Fachbrett, rückwärts, etwa 12 bis 16cm höher, ein zweites Brett angebracht, welches nur auf die halbe l iefe des Gefaches reicht (Fig. i ¹³). So ragen die Acten und Bücher mit ihren Köpfen über die vordere Reihe empor, fo dafs die Auffchrift leicht zu lefen ift.

Diefe Aufftellung in Doppelreihen wird für Archi-valbände und in reichlich angefüllten Archiven, wo es der Raum zuläfft und das Zufammen-

Fig. I.

Il 11

>.2:

iumm

Mil

'mmal

Mi

Wm

Actengerüft¹³). — Y25 n- Gr.

gehörige zufammen bleiben foll, lehr empfohlen, obgleich diefe Aufftellungsart für Acten, die viel gebraucht werden, gewifs nicht

befonders empfehlenswerth ift.

Die neuen Actengerüfte im Staatsarchiv zu Marburg haben in der Höhe eine Zehntheilung erhalten, fo dafs jedes Gefach, von unten anfangend, dem be-ftimmten Jahrgänge eines Jahrzehnts entfpricht (Fig. 2 u).

Die Breite eines Gefaches im Lichten beträgt 25 find durch eine 3 cm ftarke, lothrechte Wand feit zufammengefügt, während die dazwifchen liegenden loth-rechten Theilungen durch 12 find, hergeftellt werden. Die Zwifchenwände nur auf eine Tiefe von 29cm, von vorn gemeffen, fo dafs hinter den Archivalien in jeder wagrechten Gefachreihe die Luft durchziehen kann. Die ganze Höhe des Gerüftes beträgt 2,91 m-

cm

und die Höhe 26 cm. Je fünf Gefachreihen

mm ftarke Brettchen, welche zwifchen die wagrechten Bretter eingefchnitten Tiefe diefer Doppelgerfifte ift je 40cm; doch reichen die lothrechten

U) Siehe: Burkhardt. Ueber Archivneubau und -Einrichtungen. Archivai. Zeitfchr., Bd. i, S.

U) Nach: Archivai. Zeitfchr., Bd. i, S. 205.

M) Diefe Abbildungen wurden vom Verf. nach Zeichnungen angefertigt, welche der Director der preufsifchen Staatsarchive, Herr Geh. Oberregierungsrath v. Sybel, zur Verfügung zu ftelien die Güte hatte.

200.

!"

Fig. 2.

'fL

^£j.r..-ZŹ

BH

FFft

rrr

I I lii

--0.20-

L 3S J

ii.f-

'?■

II

'Ó

Pl!ij

■mil

1-6 z

i"

"ę 0 .2 ê—

E9f

*---------0.85 - -

-0.26- -

- -0.25-

mjr

;; i -

■i

----0.4 o---

3Ür

£---0.2Ç---5E-o.ic

I «-ato*³*--0.29---’

Actengerllft im Staatsarchiv zu Marburg¹⁴).

Fig. 3.

nra

— 0.52.---1

- 0.42 --

-0.2.7-

i)

1. té

O

<N

p2£& Kg

ife

a

mi

ii,

in

II

i

“2

fi

w.

. ^.........;.......

' i ■" i

=t=® .

;\

IŁ.

mm

i«----oAJ --

Verfchliefsbarer Actenfchrank im Staatsarchiv zu Marburg¹⁴). ¹/25 u- Gr.

- - A.ZZ

-4

Ein durch Flügelthüren verfchliefsbarer Actenfchrank, wie er im Staatsarchiv zu Marburg ausgeführt wurde, ift in Fig. 3 ¹⁴) dargeftellt.

Im Staatsarchiv zu Wiesbaden hat zum gröfsten Theile das alte Idfteiner Mobiliar Verwendung finden müffen, und es zeigen die Doppelgerüfte dort neun Gefache in der Höhe, im Lichten je 30cm breit, 40cm hoch und 38,5 cm tief, mit gefchloffener Rückwand (Fig. 4 ¹⁵).

l'ig- 4-

r in

LLU.

icn\

(pcz

□

''fern.

305...

Sä

• i i .1

nr-—i¹

ITT

um

2 Sc

.....280 .

423

14.

Urkunden

verwahrung.

Actengerüfte im Staatsarchiv zu Wiesbaden¹⁵), ca. Jli25 n. Gr.

Schöner und luftiger dagegen bauen fich ohne Rückwand die Doppelgerüfte des Frankfurter Stadtarchivs, dem dort zu Grunde gelegten Magazinfyftem folgend, in je fechs Abtheilungen über einander auf. Die lichte Höhe eines Gefaches beträgt dort 45cm, die Breite 1,10 m und die Tiefe bis auf die Mitte der jede Doppel-gerüftreihe wagrecht trennenden Latte 42,5cm. Es wird von diefen Actengeriiften noch unter c (bei Befchreibung des Stadtarchivs zu Frankfurt a. M.) die Rede fein.

Handelt es fich nur um das Aufftellen von gewöhnlichen Acten, fo können die Gerüfte llatt aus Brettern auch nur aus Latten oder Leiften mit Zwifchenräumen hergeftellt werden.

Wenn die Actengerüfte auch am Kopfende, am Fufse und am oberen Abfchluffe eine Verzierung, einen Kehlftofs oder bekrönende Glieder erhalten, fo füllten die Gefachtheilungen glatt und unverziert bleiben und nur mit Rückficht auf den praktifchen Gebrauch ausgebildet werden. Zum Schutz gegen Moder und Infecten wird es fich empfehlen, das Holz mit Oelfarbe anzuftreichen oder daffelbc durch Ocl oder Beize und Lafuren zu behandeln und ihm dadurch zugleich ein gefälliges Ausfehen zu geben.

ln alten Archiveinrichtungen ordnete man vielfach an dem längs der Wände aufgerichteten Fächerwerk obere und untere Reihen von Schiebladen an, welche gewöhnlich lang und tief und eher fchmal, als breit waren. Darin lagen die Urkunden in ihren alten Falten und Brüchen durch einander und mufften, da ihnen die Luft fall; vollftändfg entzogen wurde, empfindlichen Schaden leiden 1(i).

Es machte fich defshalb das Bedürfnifs geltend, die Urkunden zu mehreren oder einzeln mit einer fchiitzenden Hülle zu verfehen und in Schränken, die meid

*•"') Nach Aufnahmen, welche mit gütiger Erlaubnifs des Herrn Staatsarchivars Archivrath Dr. IV. Sauer in Wiesbaden vom Verf. vorgenommen worden find.

Ifi) Siehe: Löher, F. v. Einrichtung von Archiven. Archivai. Zeitfchr., Bd. 6 bis u.

i3

zum Verfchliefsen eingerichtet wurden, aufzuftellen. Diefe Schränke erhalten dann in den äufseren und inneren Wandungen, fo wie in den Thüren Oeffnungen, durch welche die Luft durchziehen kann, während dem Eindringen von Infecten und Ungeziefer durch Ueberfpannen cliefer Oeffnungen mit Drahtgeflecht oder Stramin möglichft vorgebeugt wird.

15-

Fascikel.

Die Urkunden felbft finden wir darin in verfchiedener Weife aufgeftellt oder gelegt, und zwar :

i) In Fascikeln, von denen jeder, je nachdem es der chronologifche Ab-fchnitt verlangt, eine oder mehrere Urkunden enthält. Diefe Fascikel werden mit Bindfaden zugefchnürt. Wenn auch auf diefe Weife die Urkunden ziemlich vor Staub und die Siegel bei forgfältiger Einlage vor Befchädigung bewahrt bleiben, fo ift diefe Aufbewahrungsart doch nicht lehr zu empfehlen, weil die geringfte Sorg-lofigkeit in der Handhabung üble Folge haben mufs und das Auf- und Zubinden viele Zeit und Mühe in Anfpruch nimmt.

Fig- 5-

ta

■/

nr-

_3=.

. "lj

SM

, .

Lp"

It......

5SSS®

11

_ . ,4'^L

-'IJÊ

IÊÊÊËmm0ki

il    lÉfeà

\m-■

fr

ff

I/l

l|pf§=

W~.

/T

mi

H"

nBHflÜÉÉHH

(à

:s

jHij

Urkundenfehrank nach Burkhardt¹⁷). — n. Gr.

2) In Umfchlägen von ftarkem Papier oder leichtem Pappdeckel (Fig. 5 ¹⁷). Jede Urkunde erhält ihren befonderen Umfchlag, der diefelbe, fo wie das Siegel vollftändig umgiebt. Soll ein Umfchlag mehrere Urkunden aufnehmen, Pappdeckel, fo empfiehlt es fleh, denfelben im Rücken ein- oder mehrere Male zu brechen. Das Format der Umfchläge erfcheint in zwei bis drei Gröfsen, und es ftehen die Umschläge in der chronologischen Folge, wie Bücher, neben einander. Urkunden, welche wegen aufsergewöhnlicher Gröfse nicht dort untergebracht werden können, find dann in einem befonderen Schrank zu verwahren.

i6.

Umfchläge aus leichtem

U) Nach: Archivai. Zeitfchr., Bd. i, S. 207.

*w..

Behältnifs zum Aufbewahren von Teflamenten im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M.¹⁸).

*-

a?

T~'

Kr

-, -

Aj

oj

G/7

(In

— o. 'î 5 — -a

---hs

o.^s------->

Fig. 8.

Urkundenbehältnifs im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M.¹⁸\

St

9*1

iß

Fig. 6.

>>T

Urkundenfchachtel im Stadtarchiv zu Worms¹⁹)-

//

o?

vO

sS5/7

aS

'■■tili

V\

hi

'Ę

Śi

VÄ

Fig. 9.

1«;

Urkundenbehältnifs im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M. ¹⁸).

o. 2.§5"

'S

•o'

■P'

---0.2SS

Fig. 7-

>9?f- o««

BT.

atwroamm

N)

'^7

$>

3)    In Behältern von feftem Pappdeckel. Diefe buch- oder kaften-förmigen Behältniffe von Pappdeckel find gewöhnlich in Grofsfolio-Format angefertigt; der Deckel ift beweglich, in der Regel oben an Leinwandflreifen auf der linken, Pappdeckel, feft flehenden Langfeite befeftigt und greift an den drei anderen Seiten mehr oder weniger über. Die rechte Langfeite ift gleichfalls beweglich, indem fic nur mit der unteren Lage des Behälters durch Leinwand verbunden ift. Vortheilhaft ift es, die Fugen diefer Behälter mit Baumwollftreifen zu dichten.

Fig. 3 ¹⁸) zeigt ein Behältnifs aus dem Stadtarchiv in P'rankfurt a. M., das zum Aufbewahrern von Teftamenten dient, Fig. 7 ¹⁸) ein Behältnifs dafelbft in Buchform, das mit eingehefteten Bändern zugebunden wird, Fig. 6 ¹⁸) ein folches dafelbft mit Lederzungeverfchlufs und Fig. 9 ¹⁹) eine Schachtel aus dem Stadtarchiv zu Worms, wie folche in dem weiter unten dargeftellten Schranke ftehen und in welche die aus Pappdeckel und Leinwand angefertigten Urkundenmappen aufrecht geftellt werden.

4)    In Flächenauslagen. Die Urkunden werden aus ihren alten Brüchen entfaltet, jede einzeln auf einem Carton eben ausgebreitet und leicht aufgeklebt, gefleckt, genäht oder mit leichten Schiebern befeftigt. Die Siegel hängen oder liegen dann frei an der Lùft und werden auf diefe Weife beffer vor Austrocknen, als durch einhüllende Watte oder dergl. bewahrt und erhalten. In diefer Weife werden nun eine Anzahl Urkunden, jede durch einen leichten Pappdeckel von anderen getrennt, in niedrigen Schiebladen über einander liegend, untergebracht oder in Fächern aufrecht, jede Urkunde mit einem an der oberen Langfeite aufgeklebten und tiber-hängenden Papierbogen gefchützt, neben einander aufgeftellt. Die Schiebladen befinden fich meift in Schränken, die eine Höhe von 1,2.-, m nicht iiberfchreiten, damit die obere Fläche des Schrankes noch als Tifchplatte für die herausgenommenen Urkunden dienen kann, oder in tragbaren Urkundenfehreinen.

Im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M. find die kaifer-

17-

Behälter von feftem

18.

Flächen

auslagen.

Fig. 10.

fttind <buo*nihvir

gm

mm    mm

z~i3=| von»ct v*- mä*    • r—. 'jF

MMMKhBMi

WAU

Aufbewahrung der kaiferlichen Urkunden im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M. ²⁰).

liehen Urkunden in folgender Weife ausgelegt. Auf dem Boden der 70 X 70cm im Lichten meffenden Schieblade befindet fich ein flarker Pappdeckel. Darauf liegen 10 bis 12 blaue Cartons, worauf je eine Urkunde mit Nadel befeftigt ift. Das Ganze wird mit einer 4cm breiten Leinengurte, welche durch den Pappdeckel gezogen ift, mit einer Schnalle auf dem-felben feil gefchnallt. Die Siegel und Bullen hängen frei, ohne Schachteln daran, herab (Fig. 10 ²⁰). Diefe werthvollen Urkunden find in tragbaren Schreinen, von denen fpäter die Rede fein wird, verwahrt.

Im Vorftehenden find nur die Arten der Urkunden Verwahrung, wie fie in Deutfchland üblich find, gefchildert, und wenn auch in

nun

ftehen, fo verdient doch keine derfelben den Vorzug.

den europäifchen Ländern noch manche andere Einrichtungen be-

In einigen Archiven Frankreichs und Italiens heftet man die Urkunden lofe an einander oder bindet lie gar in Bände ein. Bequem zwar, um ein Stück bald zu finden, «aber fchwer zu handhaben beim Lefen und Copieren.

ls) Nach Aufnahmen, welche mit gütiger Erlaubnifs des Herrn Dr. Grotefend, früher Stadtarchivar in Frankfurt a. M. vom Verf. vorgenommen worden find.

¹⁹)    Nach den vom Verf. an Ort und Stelle gemachten Aufnahmen.

²⁰)    Nach einer Zeichnung des Verf.

t₉.

Urkunden

fehränke.

Das fonderbare Rollenvvefen Englands mit leinen Unbequemlichkeiten fei hier nur erwähnt²⁰). Der Krönungsrotel der Königin Victoria foll 600 Fufs lang fein. Der Anfang ift am innerften Ende und oft find beide Seiten befchrieben²¹).

Auch in dem reichen und fchönen Archiv der Uffizien zu Florenz werden 140000 Urkunden als Rollen und Röllchen aufbewahrt.

Die Urkundenfehränke haben verfchiedene Form und Einrichtung erhalten; letztere hängt hauptfächlich von der Art der Actenverwahrung ab. Im Folgenden feien einige Beifpiele vorgeführt, zunächft das Schrankwerk aus dem Staatsarchiv zu Marburg.

Fig. ii.

*1

bi

il

flii

--

I >..........-_.'K....'.'

- o.5S§

— o. 5 85 —

o. 8 S

-0.07s-------ii*-— 0.67s-

----------14o ----------

Zweiflügeliger Urkundenfehrank im Staatsarchiv zu Marburg¹⁴). — Y25 n. Gr.

Ein zweiflügeliger Urkundenfehrank von 1,49 m Breite, 2,33 m Höhe und 0,sam Tiefe (Doppelfehrank) ift in Fig. ii¹⁴) dargeftellt. Die Thürflügel haben keine Holzfüllungen, fondern auf der inneren Seite ein feines Drahtgeflecht erhalten. Je nach der Gröfse des Aufftellungsraumes find mehrere Schränke zu einem Ganzen mit gemeinfchaftlichen Zwifchenwänden, Fufs- und Kopfleiften verbunden ; letztere kehren an den Querfeiten, die l'onft ganz glatt ausgebildet find, um.

Der Urkundenfehrank in Fig. 12 ¹⁴) ift 1,00 m breit, 1,20 m hoch und 1,39 m tief (Doppelfchrank) und dient zur Aufnahme der älteren Urkunden in Flächenauslagen. Der Schrank ift einflügelig und hat 14 Gefache; in jedem Gefach befindet fich eine Platte, die lieh mittels einer vorn, an der unteren Seite eingefchnitzten Kerbe, in welche man hineinfafft, leicht hervorziehen läfft. Die Füllungen der Thürflügel beftehen aus einem Drahtgeflecht.

Der Urkundenfehrank in Fig. 13¹⁴) zeigt einen 1,14 m breiten, 1,25 m hohen und 1,15 m tiefen Doppelfchrank für aufrecht neben einander zu ftellende Archivalien. Der Schrank ift zweiflügelig mit Drahtgeflecht-Füllungen, und es enthält je ein einfacher Schrank 30 Gefache von 35cm Höhe und 10cm Breite. Die wagrechten Fachbretter, welche auf die ganze Tiefe von 51cm eine Tafel bilden, find 3cm

Fig. 12.

ftark, während die lothrechten Zwifchenthei-lungen nur 1 cm Stärke haben und von vorn gemeffen nur 84cm in die Tiefe gehen. Jede Rückwand hat 12 bis 15 Ausfchnitte von 6 X 10cm Gröfse, fo dafs auch hier für ein Durchftrömen von Luft geforgt ift. Eine ge-meinfame, 8 cm ftarke, 5cm vorflehende Tifch-platte deckt je einen Doppelfchrank ab. Die Seitenflächen find ganz glatt.

Der Siegelfchrank in Fig. 14¹⁴) ift 1,07 m breit, l,2j m hoch und l,i5 m tief. Derfelbe ift zweiflügelig, ohne Füllungen, und die Flügel dienen zunächft nur zum Verfchlufs der 13 mit je 2 Ziehknöpfen verfehenen und zwifchen Leiften laufenden Schiebladen. Diefelben find 94cm im Lichten breit und 45 cm tief. Eine gemeinfame Tifchplatte deckt den Doppelfchrank ab. In der glatten Seitenwand find auf der Mitte 2 mit Drahtgeflecht befpannte Oeffnungen von je 6cm Breite und 26cm Höhe.

Der Karten- und Rollenfchrank in Fig. 15 ¹⁴) ift 1,07 m breit, l,io m hoch und l,i8m tief; derfelbe hat zwei Flügel mit feiten Füllungen. Im unteren Theile befinden fleh in Abftänden von 10cm in der Höhe, wie in der ganzen Tiefe Latten mit je 10 bogenförmigen Ausfchnitten zur Aufnahme der Rollen. Darüber find in Höhenabftänden von je 12 cm 5 auf die ganze Tiefe des Schrankes gehende und an 3 Seiten auf Leiften ruhende Tafeln zum Auflegen der Karten dargeftellt.

1 öS

I!

I. 16

sis

■Bl

; •

II

0.0 ]t>

c.oJ6

*--------1.00

Urkundenfehrank im Staatsarchiv zu Marburg ¹⁴). V25 «• Gr.

-124

Tür

- o.2)4 —

t---0.&4---

----o.<§> 1 - -

'■Q £

ol

<5

*-

! o cJ

Fig. 13-

1 Zo

^25 n- Gr.

gu

126

!    ^ ^ w/ÿ//'/. v/v/z/A W///,'//////s

le

-----L09

Urkundenfehrank im Staatsarchiv zu Marburg¹⁴).

— - 1. oQ

SM

i.

OUI

S f .f

I,

Łtf

îf.

I'

pa

2o[.

iH

r.-

Iggp

■!

" WH

lii! i

■sn

Siegelfchrank

B®==-

"Il

1 01

1111

Fig. 14.

S

4>

§ rc

.1

im Staatsarchiv zu Marburg¹⁴). ^25 n- Gr.

Car

2C

!L",'î ... '.

1.2, <5

IS

i.oj

1.01

aa -

Karten- und Rollenfchrank

Ie-

°4°-

T‘l

*iï

j»

■i

- "KET '■; _j2T

Fig- p-

J. 1 8

-- 1. J2-----

1.1 8

•^5

• pa

■-

pu»

£*

aa

i pm i

p" &

Sü

19

Fig. 16.

A»

"xi

-1

«>

QJLliPBBDt

36

T:"|

HI

.10 0.

faffungswänden derfelben. In manchen kleineren Bib

■>e/

(S. 66) im Allgemeinen befprochen wurde, ift 1878—85 nach den Plänen v. Landauer § erbaut worden.

Literatur

186

Während man bei den eingefchoffigen Anlagen die Rä

AV

*7

268

2) Zwei- und mehrgefchoffige Anlagen.

Das Kaiferliehe Mufeum der fchonen Kiinfle zu Petersburg liefs Nicolaus I. 1839—49 nach den Plänen v. Klenzes errichten 360).

==f] ||P===

336

Das Muféum dhißoire naturelle zu Paris enthält die zur Unterbringung der natur-wiffenfchaftlichen Sammlungen dienende Gebäudegruppe, welche am fiidweftlichen Ende des botanifchen Gartens fteht und, in fo weit bis jetzt ausgeführt, in Fig. 424417)

Literatur

Literatur

a) Culturhäufer.

Vergleichende Zufammenftellung von Grundriffen verfchiedener Pflanzenhäufer.

angefetztem Halbkreis; die lichte Breite beträgt 4

gili

■HH

Querfchnitt zu Fig. 587 538).

Grenze des Geländes, ebenfalls faft die ganze Brei

fl! fl

*11

QJLliPBBDt

L-:

'"A

“--t

h x: p, y

-1    \ i i /

e \U

r\

\,.

r-'

“ï

I!

"x

x.

ji

1-

Stadtarchiv zu Worms¹). — 7125 n- Gr.

In zweiter Reihe fei das Schrankwerk aus dem ftädtifchen Archiv zu Worms

vorgeführt.

i|i

kiJiiEl

iiiï

=3 p p]jcD □ □ CT! lH

.......1

IS

□ c=j ob

[| T..- V

qq|cj[

Fig. 17.

m

ifei

I r—

□ □bq

¹/50 n Gr.

''Ui

c'[=]

«i

11

1 5&-

1.55-

Urkundenfehrank im Stadtarchiv zu Worms¹).

20

Die beiden Gewölbe (fiehe die neben flehende Tafel u. Fig. 16²²), in welchen das Archiv der weiland freien Stadt und freien Reichsftadt Worms untergebracht ift, gehören dem älteften Theile des Bürgerhofes an und haben den grofsen Brand 1689 glücklich überdauert²³). -

Bei der Wiederherftellung wurde dem neuen Mobiliar die gröfste Sorgfalt gewidmet. Der in Fig. 17 ²²) dargeflellte Urkundenfehrank (Doppelfchrank) ift einer der beiden frei flehenden Schränke im gröfseren Gewölbe, enthält in je 5 Gefachen von 42cm Höhe und 30cm Tiefe die Archivalienbände und Urkundenbehältniffe theils auf Tafeln von Holz, theils auf einem Geflecht von flachen, 2mm breiten Meffingfläbchen, welche, kreuzweife in einander geflochten, je eine quadratifche Oeffnung von 2*/2 zwifchen fleh laffen. Auch bei diefen Schränken wird das Durchfpielen der Luft durch kleine, in den Thürflügeln angebrachte, mit Drahtgeflecht überfpannte Oeffnungen ermöglicht.

mm

Fig. 18.

WÊÊêÊÊiiiÊËÊÊÈÊÊ.

Arfuu^nfa<)?/'

IV

1330-WO.

Inneres eines Urkundenfehrankes im Stadtarchiv zu Worms ²²).

Fig. 18²²) zeigt die Ausbildung eines Gefaches des im kleineren Gewölbe vor dem Pfeiler zwifchen den beiden Durchgängen aufgebauten Schrankes, der wie die übrigen Möbel in diefem Gewölbe auf das reichfle in Eichenholz mit Schnitzereien und mit verzierten eifernen Bändern ausgeführt worden ift. Die in Fig. 9 (S. 14) dargeflellten Urkundenfchachteln flehen hier auf einem 1 mm flarken Geflechte von Meffingfläbchen, das in einen 15

min

breiten Rahmen von Meffingblech eingefetzt ift. Der ganze Rahmen,

23) Die Mittel zur Neuordnung und Wiederherftellung wurden in hochherziger Weife vom Freiherrn Heyl zu Herrnsheim gewährt und die Ausführung durch den Architekten Gabriel Seidl und den Maler Otto Hupp, beide in München, bethätigt.

*■

vt

" ••’• 2

RI

li

,11

iS

ft&ä

f.:

.fl

4\'

!?*$

JA

I;

r!

! !

‘v

»•-»Äi

fit»

L?r.. %i

•** !!-»

":M

r-

fi

yi

w,-n

/j

~Li.

«j

Zu S. 20.

u »«-w]

******

$f W |«M» '

I⁴*»

—-AC

[i

§0'

l|§

»

Pi

(ft

Ę^r

I?:

osa di

--

— 'iN

. ■■■

5/ |||

l \\\ U

! iii il

WM 1 I ś I !

' liki:

itor

r»; *>$0m

.4.

ÄS

iV' ..........

Sc

hL

"V

Stadtarchiv zu Worms.

21

der vorn wie hinten 7 mm nach unten rechtwinkelig umgebogen ift, ruht in einer U'fôrmig 3mm im Lichten melkenden Laufnuth von 3 mm ftarkem Meffmgblech, deffen oberer wagrechter Schenkel 5 mm und deffen unterer Schenkel 10 nach vorn gezogen werden, dafs die Schachtel bequem herauszunehmen und zu öffnen ift. Am unteren Schenkel der Laufnuth ragt, in gleichem Abftand von vorn gemeffen, je eine in der Wagrechten liegende kleine Zunge hervor, damit der Meffingrahmen dort aufgehalten wird und nicht ganz herausgezogen werden kann.

mm

von den Seitenwänden des Schrankes abftehen. Der Rahmen kann fo weit

Keiner der Schränke ift unmittelbar an die Wand angebaut, fondera überall ift mehr oder weniger Spielraum gelaffen, und für den Luftdurchzug ift durch Schlitze, Ausfchnitte und Drahtgeflecht geforgt worden.

Daffelbe gilt von den Einrichtungen im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M. und von anderen forgfältigen

Ausführungen.

Bei Neueinrichtungen follte ftets ein befonderer Werth darauf gelegt werden, dafs das ganze Urkundenarchiv in Fällen der Gefahr leicht fortgefchafit werden kann. Grofse Schränke find um fo weniger dazu geeignet, als das Gewicht der Pergamenturkunden meift fchon ein fehr bedeutendes ift; eben fo wenig wird es in der Eile immer möglich fein, alle Schiebladen herauszuziehen und fortzutragen. Es

20.

Tragbare

Urkunden

fehreine.

Fig. 19.

---.. 0.74S._..........-aj

O.80

ggf

==

% »_* * [

îâÂÉMlÂSil’.

it-

Ł!

rJ

..    „ -'L~

»_3l.

mi

■1 %•

lilii

w.

mg

h-

musu

mi,

'* 4 W

lu

Urkundenfehrank im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M.¹⁸). I/25 n. Gr.

empfiehlt fich defshalb, tragbare und verfchliefsbare Urkundenfehreine herzuftellen, welche am beften von gleicher Gröfse angefertigt werden und fich einfach fo zu-fammenftellen laffen, dafs die oberen Decken fortlaufende Tafeln bilden.

Fig. 19 ¹⁸) zeigt die tragbaren Urkundenfehreine aus dem Stadtarchiv zu Frankfurt a. M.

Dort find in der Richtung der Fenfteraxen (flehe den Grundrifs in Fig. 32) zwifchen den Acten-

und die Decken 25mm ftark. Jeder Schrein hat 3 Schiebladen, deren auf ²/î der

mm

gerüften je 8 X 31 a^° Je 24 Schreine zufammengeftellt und mit einer in der ganzen Länge einmal ge-ftofsenen Tifchplatte aus Eichenholz abgedeckt. Die einzelnen Schreine find 80cm lang und 74,5 cm breit. Die unteren Schreine flehen nicht unmittelbar auf dem Fufsboden (Cementeftrich), fondera auf Lagerhölzern. Eine gemeinfchaftliche Fufsleifte läuft um die 24 Schreine herum. Die Höhe, von Oberkante der zum Aufheben eingerichteten Fufsbodentafeln bis Oberkante der Tifchplatte gemeffen, beträgt 1,21 m. Die Schreine find der Hauptfache nach in Tannenholz ausgeführt; die feitlichen Wandungen find 32ram, die Böden 20

die feitlichen 12mm ftark. Je zwei Knöpfe an der vorderen und hinteren Seite dienen zum Aufziehen der Schiebladen in beliebiger Richtung, und je

mm

Schiebladenhöhe, zu beiden Seiten 12 mm breite und 20 mm hohe aufgefchraubte eichene Leiften zwifchen 22mm hohen und auf die Seitenwände der Lade aufgefchraubten Leiften leicht und gut laufen. Die vorderen und hinteren Wände der Schiebladen find 16

21.

Verfchliefsbare

Schreine.

22

zwei kreisrunde, mit feinem Drahtgeflecht itberfpannte Ausfchnitte von ungefähr 3,5 cm Durchmeffer vermitteln den Luftwechfel.

In der Regel werden die Schiebladen nur in einer Richtung ausgezogen, und es verhindert eine auf der entgegengefetzten Seite unten in einen Schliefskloben eingeftellte und oben in der Tifchplatte mit einem Riegel beteiligte, 80 mm breite und 32 mm dicke Leifte, dafs die Schieblade zu weit nach rückwärts gefchoben wird. Eiferne Handgriffe, 5,5cm hoch und 9cm lang, welche niedergeklappt in der äufseren Wandebene des Schreines liegen, find auf 9cm und ll,5cm eingelaffenen eifernen Platten aufgefchraubt. Zum feileren Halt diefer Verfchraubung ift an der inneren Seite eine 22 mm flarke Verdoppelung in Holz angebracht.

Während die vorftehend befchriebenen tragbaren Urkundenfehreine des ftädti-fchen Archivs zu Frankfurt a. M. nicht verfchliefsbar find, hat man an anderen Orten die Schreine mit verfchliefsbaren Fltigelthüren verfehen, deren Schlofs in der Mitte nach beiden Seiten einen inneren Riegel bewegt, welcher beim Zufchliefsen in die Seitenwände des Schreines eingreift. Die Schlüffel find für fämmtliche Schreine,

Fig. 20.

di

,o

.66]

1.64

imSs

t;'~~ -•-- ---- •- -- -    _

JB

■■■

-ISS-

fi

i:------>

o.Q3

jj

f—0.1 b-i

. —©.24—

---a? •«

o . ,Z

22.

Auslagen unter Glas und Rahmen.

Urkundenfehrein mit liegenden Schaukaflen zu Marburg¹⁴). V25 n- Gr.

einige mit dem koftbarften Inhalt ausgenommen, welche befondere Schlüffel haben, gemeinfchaftlich.

In Mufeen, Bibliotheken und Archiven fieht man vielfach Auslagen von feltenen Urkunden in Glaskaften, und es verdienen die koftbarften Archivalien eines Archivs, als da find Kaiferurkunden, ältefte Hausurkunden und Stiftungsbriefe, Urkunden mit Goldbullen und Bildwerk, feltene Codices, alte Pergamentbücher mit Miniaturen, eigenhändige Briefe berühmter Perfonen und Wappenbücher, fehr wohl in einer Weife auf bewahrt zu werden, dafs fie nicht den geringften Schaden leiden und zugleich dem grofsen Publikum Freude und Belehrung gewähren, fo wie allgemeines Intereffe an Archivfachen zu erwecken im Stande find.

So fehen wir hängende Schaukaften, welche den mittelalterlichen Altarbild-gehäufen nachgebildet find, bei denen das Ganze durch die Flügel bedeckt bleibt und fich erft beim Erfchliefsen entfaltet.

23

Eine andere Art folcher Ausheilung wird durch Gerät'hfchaften, welche aus Pulten und Schreinen beftehen, bewirkt, wie fie zur Auslage und Aufbewahrung des reichhaltigen Urkundenmaterials im Ritterfaal des Staatsarchivs auf dem hohen Schlots zu Marburg zur Ausführung gekommen find (Fig. 20 ¹⁴).

Das Gefchränke fetzt fich aus den Theilen A, B, C zufammen, die fich leicht zerlegen und forttragen laffen, und fteht zur Sicherung gegen Feuchtigkeit frei in der Mitte des Saales. Ueber je zwei neben einander und als Doppelfchrein hinter einander geftellten Schreinen liegt ein Doppelpult. Pulte und Schreine find wohl verfchliefsbar ; jedoch find an gegenüber liegenden Stellen der Stirnfeiten Oeffnungen angebracht, die mit feinem Drahtgeflecht überzogen find, um Staub und Infecten abzuhalten. Die hinteren Wände der Schreine haben ähnlich, wie in Fig. 14 (S. 18), Luftöffnungen erhalten.

In den neun Gefachen der mit Thitren verfehenen Schreine werden die Urkunden aufbewahrt,

während die feltenflen und koft-barften Urkunden in den oberen Schaukaften unter Glas ausgebreitet liegen. Die Urkunden find, wie die Siegel, vor Hin-und Herbewegen gefichert. Die eine Hälfte eines Doppelpultes enthält je zwei Auslagegehäufe, von denen das obere mit dem unteren durch Bänder beteiligt ift und lothrecht aufgeftellt werden kann. Dadurch find zwei Schaufeiten gewonnen, und es ift zugleich der Vortheil erreicht worden, dafs nach dem Wiederumklappen des oberen Gehäufes die Urkunden vor der zwar lang-famen, aber immerhinzerftörenden Einwirkung des Lichtes gefchützt werden. Diefes Gefchränke ift auf das reichfte ausgeftattet ; die I    Flächen der Thüren und Stirn

feiten find mit Intarfien fchmückt.

Fig. 21.

will

.o-«¹

1.56

:A.

V:.

v:

*i

Fahrbarer Tifch im Staatsarchiv zu Wiesbaden²⁴).

Fig. 22.

0.81

■*

ge-

Haben die Pulte nur ein mit einer Glastafel abgefchloffenes Gehäufe, fo ift Sorge zu tragen, dafs ein undurchrichtiges Tuch oder eine Tafel von Holz oder Pappdeckel, welche erft beim Befchauen zu entfernen find, die ganze Fläche vor dem fchädlichen Sonnenlicht fchtitzen.

Leitern der verfchiedenften Art und Gröfse, tragbare und fahrbare, mit und ohne Geländer, wie fie in den Bibliotheken gebraucht werden, kommen auch in den Archiven zur Verwendung. (Siehe hierüber im nächften Kapitel, unter c, 1, ß.)

Zum Hin- und Herbefördern einer gröfseren Anzahl Acten u. dergl. find fahrbare Geräthe: Tifche und Schiebekarren im Gebrauch, wie in Fig. 21 u. 22 ²⁴) an zwei Beifpielen aus Wiesbaden und Frankfurt a. M. gezeigt ift.

ff«

-- O-OA/ ■ ■ ~

cp

JtL___

Schiebekarren im Stadtarchiv zu Frankfurt a. M. ²⁴).

23-

Leitern.

24.

Fahrbare Tifche und Karren.

²⁴) Nach vom Verf. an Ort und Stelle gemachten Aufnahmen.

25.

Staatsarchiv zu Weimar.

24

c) Beifpiele.

Dem neuen Staatsarchivgebäude zu Weimar (Fig. 23 u. 24² u. ³) ift das Magazinfyftem zu Grunde gelegt, und die Gefchäftsräume befinden fich, durch ftarke Brandmauern vom Archivfaale getrennt, mit diefem unter einem Dache.

Das Gebäude liegt fern von ftaubigen Wegen im Hofgarten und an den Ausläufern des Parkes, nach Norden zu an einer grofsen, den Park abfchliefsenden Wiefenfläche.

Beim Bau wurde als unerläfslich betont, dafs fämmtliche Archivalien ohne die geringfte Beihilfe einer Leiter zu erreichen find und das Aufftellen des Archivs ohne Zuhilfenahme von Wandflächen ermöglicht wurde. Die Conftruction des Archivfaales zeigt grofse Einfachheit und Gleichmäfsigkeit. Der ganze Raum ift unterkellert, der Keller gelüftet, und fämmtliche Mauern find ifolirt.

Die in einem Abftand von 1,45 m angeordneten, durch vier Gefchoffe in Holz aufgebauten Doppel -geriifte ruhen jeweils auf einer im Keller auf die ganze Breite des Gebäudes durchgehenden, nur durch einzelne Bogenöffnungen durchbrochenen Mauer. Diefe Mauern find unter fich durch flache Gewölbe, welche die Kellerdecke bilden, verfpannt. Kreuzförmig gebildete eiferne Stützen, welche innerhalb der Actengerüfte flehen, tragen fowohl die eifernen Bälkchen für den Belag der durchbrochenen eifernen Zwifchenböden, als auch die oberften Barken eifernen Träger, zwifchen welchen die mit einer ftarken Cementfchicht abgeglichene Wölbung des Dachbodens eingefpannt ift. Entfprechende Zugftangen halten fowohl diefe Hauptconftruction, wie die Conftruction der Actengerüfte zufammen.

T, j m ; m I jr, jfrj m i j

Xt

B e - am t e

Fig. 23.

■ i-rfft f*t I -jcfl łt-f ät-i-wj-Si-i-iai {-jai t

----- Erdgefchofs²).

ATc]i.|Dieuer:

1:500

10 9 8 7 6 5

h-KH'H'-

10

15

zo™

Staatsarchiv zu Weimar.

Eine eiferne Podefttreppe mit geraden Läufen und ein dahinter liegender Aufzug verbinden die vier Gefchoffe in der Mitte des 21,5ora langen Archivfaales; aufserdem kann in dem l,so m breiten Mittelgang durch Aufheben des eifernen Bodenbelages an jedem der neun Doppelgerüfte ein Aufzug angebracht werden⁴). Eine an der Schmalfeite in der Längsaxe des Gebäudes und in der dem Eingang zum Verwaltungsgebäude entgegengefetzten Richtung angelegte grofse Thüröffnung foll in Brandfällen zur fchnellen Rettung der Archivalien dienen.

Die gleichmäfsige Beleuchtung der Archivräume erfolgt durch grofse, 4,00 m hohe, für die beiden unteren Gefchoffe 2,40 m breite und für die beiden oberen Gefchoffe 2,10 m breite Fenfter. Die Doppelgerüfte find demnach fowohl auf die Pfeiler-, wie auf die Fenfteraxen gerichtet und beginnen in einem Abftand von l,oo m von der inneren Flucht der Umfaffungsmauer, um den Verkehr der Abtheilungen unter einander zu erleichtern und die Verbreitung des Lichtes zu ermöglichen. Die eifernen Zwifchenböden find aufserdem durchbrochen, um noch mehr Licht den Gängen zuzuführen. Diefe Böden beftehen aus Schmiede-eifen und werden von T-Eifen gebildet, die nahe genug an einander liegen, um bequem und ficher gehen zu können⁵). Immerhin dürfte ftets fehr reiflich in Erwägung gezogen werden, ob nicht einem voll-ftändig ebenen Fufsbodenbelag für das fichere Stehen und Schreiten der Vorzug zu geben ift.

Auf der Südfeite wird das Sonnenlicht durch matt gefchliffene Fenftergläfer gemildert. Eine Heizungsanlage (Heifswafferheizung mit Mittelhochdruck), wie fie für die Gefchäftsräume ausgeführt wurde,

Hj

■ma.

I

i

I

1.C

QI

^5.

i

g

U

i@

iËS

■

5*i

mm

c ;

SB

:

i

S

■

k

W~

M!

Utel

WM

u

' :/■><»

m

H

I

!

:

i

gj

³ b

■m

.

Ik

i

Ü!

V

Fig. 24.

h:

____ jp^nagn«^^»

w³WSESSĘW

:

issilpif

/':

BSÖ

tajgę

lÜBlllB

i

::

:llj i

3-/#

obb]

ÖÜIIEBi

HjH||

m

£

IM

y

PL

k

%

a

-

m

-

mm

•: " i

ara

m

M

i!

a

.1

SteM-.

f

fm

iüi9

am

St

mm

mHGH

if|

.-

.

HIHI

K“4—!—î—i—f—f—?—t—f -1—i°Mrt"

Staatsarchiv zu Weimar.

Längenfchnitt²⁰).

....

m

Irai

26.

Staatsarchiv zu Breslau.

27-

Staatsarchiv zu Münfter.

2Ó

ift für den Archivfaal vorerfl nur vorgefehen worden; doch konnte bis jetzt von jeder künftlichen Erwärmung abgefehen werden, da beim ftrengften Winter nur eine Mindefttemperatur von nicht ganz 1 Grad erzielt wurde, während der höchfte Wärmegrad bei der völlig freien Lage des Gebäudes 15 Grad R. betrug. Auch von der vorforglich in Ausficht genommenen Befchaffung von Vorfenftern konnte Abftand genommen werden, da bei anhaltendem feuchten Wetter das Hygrometer nur 65 bis 70 Procent Feuchtigkeit aufgewiefen hat. Zur Sicherung gegen Einbruch find bewegliche Eifengitter (D. R.-P.) angebracht worden, welche jedoch das Handhaben der Lüftungsvorrichtungen an den Fenftern ermöglichen, ohne dafs die Gitter geöffnet werden mtiffen.

Befondere Urkundenfehränke find nicht zur Aufftellung gekommen. Zum Schutz gegen Feuersgefahr ift die Wafferleitung durch den ganzen Archivraum geführt worden. Der Abfchlufs des Archivfaales gegen das Verwaltungsgebäude ift durch eiferne Rollthüren mit hölzernen Vorthüren bewirkt. Die Verbindung ift im Erdgefchofs und in der Plöhe der zweiten Zwifchenbodenebene hergeftellt, indem die Stockwerkshöhen des zweigefchoffigen Verwaltungsgebäudes jeweils der Höhe von zwei Actengerüften des Archivraums, zu-fammen gleich 5,oo m, entfprechen. Diefe Gefchäftsräume find ebenfalls feuerficher gewölbt.

Im unteren Gefchofs befinden fich die Zimmer der Diener und Benutzer ; im oberen liegen das geräumige Vorftands- und Expeditionszimmer, welche auch in eifernen Gerüften die Handbibliothek enthalten und von denen aus der Zutritt in den Archivraum erfolgt.

Eine Treppe in Eifen und Stein verbindet die beiden Gefchoffe; die Gefchäftsräume in den beiden Gefchoffen find durch telephonifche Verbindung in engften Verkehr gefetzt.

In einem befonderen, feuerfeft abgefchloffenen Raume erfteigt man vom Treppenhaus den Dachraum, der auf hölzernem Einbau mit einem flachen Dache (Häusler’fche Conftruction) abgedeckt und mit reichlicher Wafferleitung verfehen ift. Bei Ablieferung umfaffender Archivalien wird diefer Raum als erfter Dispofitionsraum benutzt.

Die bei den erften Entwürfen veranfchlagte Baufumme, welche nicht iiberfchritten werden follte, wird auf 105 bis 110000 Mark angegeben; die Jahreskoften für die Heizung des Verwaltungsgebäudes betragen 300 Mark.

Beim neuen Staatsarchivgebäude zu Breslau ift die Trennung des zweigefchoffigen Aufbewahrungshaufes von dem dreigefchoffigen Dienerwohnhaus ebenfalls nur durch Brandmauern bewerkftelligt.

Entwurf und Ausführung des Baues rühren von Knorr her, und es ift das Gebäude, einestheils an der Ecke einer Strafse, anderentheils am grofsen freien Platz vor dem Oberfchlefifchen Bahnhof gelegen, in den Jahren 1875—76 begonnen und fertig geftellt worden.

Das Aufbewahrungshaus, zu dem für aufsergewöhnliche Fälle ein Eingang vom Treppenhaus führt, wird durch die Arbeitsräume im Erdgefchofs und I. Obergefchofs betreten. Das Haus ift durchaus feuerficher erbaut; die Decken find zwifchen eifernen Trägern gewölbt. Eiferne Läden bilden den Sicherheits-verfchlufs der Fenfter; gegen Feuersgefahr ift die Wafferleitung in alle Theile des Kaufes bis unter das Dach geführt. Die Länge des Aufbewahrungshaufes beträgt 22,00m, die Tiefe 16,00 m und die Höhe bis zum Dach 17,00 m.

Die Ordnung der Beftände des Archivs nach den früheren Fürftenthümern war im Grofsen und Ganzen für die Gröfse und Lage der einzelnen Räume beftimmend. Das Haus ift zunächft durch eine den beiden Fenfterfronten parallele Mittelmauer getheilt und enthält neun Zimmer von verfchiedener Gröfse, alle 6,42 m tief und 4,55 m hoch; darunter befinden fich vier Säle von durchfchnittlich 18,00 m Länge. Eine eiferne Wendeltreppe, fo wie ein leicht zu handhabender Aufzug ftellen den Verkehr der beiden Gefchoffe in inniger Weife her. Hölzerne Actengerüfte und theilweife 2,ss m hohe Urkundenfehränke bergen Acten und Urkunden. Im Dienftwohnhaus befinden fich aufser den Arbeitszimmern der Beamten die Wohnungen des Staatsarchivars und des Archivdieners.

Nach den bis zum Jahre 1877 feft geftellten Rechnungen betrugen die Koften für den Bauplatz 100000 Mark, für die innere Einrichtung 13000 Mark und für den Bau 138000 Mark, insgefammt rund 251000 Mark⁶).

Das neue Staatsarchivgebäude in Münfter i. W. (Fig. 25 bis 27 ⁷) zeigt für den Archivraum das Magazinfyftem. Das Gefchäftshaus ift hier vom eigentlichen Archivgebäude getrennt und nur durch einen 5,50 m langen Zwifchenbau verbunden.

27

Das Gebäude fteht auf einem vor dem Hörfterthor gelegenen Grundftitck, welches auf zwei Seiten von Strafsen, auf den beiden anderen Seiten von einem zu den Nachbargrundftücken führenden Intereffenten-

Fig- 25

EEEE

mm

=====

r.^==r-

miiL- .^ir

gn

==^r."

T    /g.

=£

Ł*

•- v.

; t]

ml

ift.

L_ -

iS

HP

[J¹ r

I -|

Bf

»

I

fl§l

1 -

Fig. 26,

K ü c îi

JT T Tt

II

iixxxx^sYyyv

BT*“*

Erdgefchofs.

10 9 8 7 6 î

M-* }■* M » 1

Hfesgg

si

|||

«r

I.

:y~

«

EP

gm

mm

iss

«=

8j jj

■;.v

-=2

■:

IŚ

Tl

23

iy

Schaubild.

Fig. 27.

z i ÏÏL-

Bi

fl 8 a m

XXXYçxm

iT

XX

1; 500

10

15

I. Obergefchofs.

20™

Staatsarchiv zu Breslau³⁰). Arch. : Endeil & Balłzer.

weg begrenzt wird. Die Entfernung von allen Nachbargebäuden beträgt mindeftens 10,00 m. Der Entwurf wurde im Miniflerium der öffentlichen Arbeiten zu Berlin von Endeil ausgearbeitet; die Bauausführung ift Balłzer, welcher auch bei der Ausarbeitung des Entwurfes und der Veranfchlagung betheiligt war, übertragen worden,

28.

Staatsarchiv zu Wiesbaden.

28

während mit der befonderen Leitung Rattey betraut wurde. Bei der ganzen Baugruppe ift die feuerfichere Conftruction der Treppen und Decken durchgeführt; die letzteren werden theilweife maffiv gewölbt, theil-weife durch Gewölbe zwifchen eifernen Trägern ausgeführt. Die Dachftühle werden ganz in Schmiede-eifen hergeflellt, und es erhalten fowohl die Satteldächer des Archivgebäudes und des Verbindungsbaues, als auch das Zeltdach des Gefchäftshaufes eine Eindeckung mit deutfchen Schiefern.

Das eigentliche Archivgebäude (für 1670üm Actengerüflflächen) erhebt fich über einem 3,oo m hohen Kellergefchofs mit 2,24m hohem Sockel auf einer Grundfläche von 22,28 m Länge und 12,68 m Breite. Fünf niedrige Gefchoffe, deren Höhen vom Erdgefchofs an gerechnet 2,30, 2,40, 2,32, 2,32 und 3,16 m betragen, dienen zur Unterbringung der Archivalien.

Bei einer Axenweite der Fender von annähernd 2,15 m find die in Eifen condruirten Doppel-gertide, welche in den beiden unteren, bezw. in den drei oberen Gefchoffen der Höhe nach durchgreifen, nur auf die Pfeiler gerichtet. Ein 2,oo m breiter Mittelflur mit Kreuzgewölben auf Steinpfeilern, welche einestheils der Breitenabmeffung der Doppelgerüde entfprechen, theilt den ganzen Raum in der Längsrichtung des Gebäudes, und derfelbe erhält mittels grofser, durch Mittelgewände getheilter Fender in den beiden Giebelmauern fein Licht.

Die Länge der Actengerüde beträgt nach dem Plane 4,40 m, und die in der Höhe der Fufsböden des I., III. und IV. Gefchoffes vom Mittelflur aus zugänglichen Abtheilungen haben zwifchen eifernen Trägern gewölbte Decken erhalten. Die Laufgänge diefer Abtheilungen find zum Theile aus gufseifernen durchbrochenen Platten, zum Theile aus Monier-Maffe hergedellt worden. Eine in der Queraxe des Gebäudes vom Eingang des Verbindungsbaues unmittelbar erreichbare einläufige, in Eilen condruirte Treppe délit den Verkehr zwifchen den einzelnen Gefchoffen her.

Eine Warmwafferheizung id durch Anlage eines angemeffenen Schorndeines und die entfprechende Vorkehrung im Kellergefchofs des Gefchäftshaufes vorgefehen worden; die Ausführung diefer Heizanlage foll jedoch erd fpäter bei eintretendem Bedarf bewerkdelligt werden.

Das Gefchäftshaus enthält auf einer Grundfläche von 13,78 X 14,78 m ein 2,60m hohes Kellergefchofs, und über einem 1,24 m hohen Sockel find ein 3,31 m hohes Erdgefchofs, fo wie ein 4,70 m hohes Obergefchofs angeordnet. Im Erdgefchofs find die Wohnung des Archivdieners, fo wie das Botenzimmer untergebracht, während fich im Obergefchofs die Gefchäftsräume und das Lefezimmer für die Beamten befinden.

Ein zweigefchoffiger Zwifchenbau, deffen Gefchofshöhen 3,31 m, bezw. 3,70m betragen, verbindet das Gefchäftshaus mit dem Archivgebäude.

Die Räume des Gefchäftshaufes erhalten Holzfufsböden, und die Erwärmung der Räume wird durch Kachelöfen bewirkt. Für die nur unter erfchwerenden Umftänden auszuführenden Gründungsarbeiten waren 13 500 Mark veranfchlagt, und die Anfchlagsfumme mit diefen Erd- und Gründungsarbeiten betrug 179000 Mark. Für Nebenanlagen waren noch 8000 Mark vorgefehen; die Koften des Inventars wurden befonders beftritten. Die bebaute Grundfläche beträgt 507,08 Qm, fo dafs fich der Einheitspreis des Koften anfchlages für 1 qm bebaute Fläche auf 326,40 Mark und für 1 cbm Gebäudeinhalt auf 21,50 Mark ftellt³⁰).

Das Staatsarchiv zu Wiesbaden (Fig. 28 u. 29 ³¹) befteht aus einem einzigen Gebäude, in dem die Archivalien untergebracht find und fich fowohl die Gefchäftsräume, als auch die Wohnung des Dieners befinden.

Der Entwurf wurde im Minifterium der öffentlichen Arbeiten in Berlin ausgearbeitet und mit der Ausführung Helbig betraut.

Das Gebäude ift 1880 — 81 erbaut worden und liegt auf der Südfeite der Stadt in einem grofsen, ringsum eingefriedigten, an die Mainzer Strafse angrenzenden, vorerft nur von Aeckern umgebenen Grund-ftück. In dem 2,so m im Lichten hohen Kellergefchofs ift die Wohnung für einen Archivdiener angeordnet, welche auch durch eine befondere Treppe von dem im Erdgefchofs neben dem Portal gelegenen Dienerzimmer erreicht werden kann.

Das Erdgefchofs hat eine lichte Höhe von 4,50 m und enthält drei Archivfäle und ein Lefezimmer, fo wie drei Bureauräume. Das I. und II. Obergefchofs von annähernd gleicher Höhe, wie das Erdgefchofs, enthalten gleichmäfsig je drei durch die maffive fteinerne Haupttreppe erreichbare Archivfäle. Zur Erzielung möglichfter Feuerficherheit find fämmtliche Räume, die gröfseren mit Zuhilfenahme eiferner Stützen und Träger, überwölbt worden.

Die oberen Gefache der Actengerüfte, die faft durchgängig aus den Beftänden des alten Idfteiner Archivs hergeftellt worden find, müffen von der Leiter aus erreicht werden. Die Axenweite der Fenfter beträgt annähernd 2,som und 3,00 m, der Abftand zwifchen den Doppelgerüften ca. 2,00 m, derjenige

zwilchen den Kopffeiten der Actengerüfte und den längs der Wände aufgeftellten Schränken 1,70 bis 1,73 ™. Die Tiefenabmeffung des von beiden Seiten mit Fenftern verfehenen Mittelraumes ift ca. 9,so m, diejenige der einfeitig beleuchteten, über den Mittelbau vorfpringenden Eckfäle 6,so m.

Die Fenfler (dreitheilig 1,40 X 2,40 m) haben Blechläden, welche fich in die Fenlterlaibung zu-fammenklappen laffen; die Thüröffnungen, welche vom Treppenhaus zu den Archivfälen führen, find mit äufseren Flügelthiiren in Holz und eben folchen inneren Thüren in Blech verfehen. Die Läden, wie die Thüren (1,32 X 2,65 m) find aus 3 m™ Harken Blechen mit beiderfeitigen Verftärkungen von 40 mm Breite und 7 mm, bezw. 5 ram Stärke hergeftellt.

Die Archivfäle haben keine Heizung erhalten; in der Dienerwohnung und den Gefchäftsräumen liehen Füllreguliröfen.

Der Dachltuhl ift in Holz conftruirt, und die Eindeckung befteht aus rheinifchen Schiefern auf Schalung. Die auf Kreuzgewölben fich auf bauende Haupttreppe ift aus Bafaltlava; der Fufsbodenbelag im Keller befteht aus einem Ziegelpflafter. Die Flurgänge in den Gefchoffen, fo wie die Archivfäle haben Mettlacher Bodenplatten, das Dachgefchofs einen Afphaltellrich erhalten.

Erdgefchofs.

Fig. 28.

caBfl

Fig. 29.

Beamte

Lese-

zim.

Diener

Archiv

-Säle

I. Obergefchofs.

B e U a m ti e

rn

1: 500

:i> 987 654321 0

H ■ 1¹1¹1 ' 1¹1¹1 *+* f i-l-

10

15

20”’

Staatsarchiv zu Wiesbaden ³ *)• Arch. : Helbig.

Die bebaute und ganz unterkellerte Fläche beträgt 679,50 0™ und der Rauminhalt 13250cbm, die Höhen der drei Gefchoffe, einfchl. Gebälke und Gewölbe, je 4,so ™, die Höhe des Knieftocks l,so m und die Anfichtsfläche der Actengerüfte 2683 0™.

Die Baukoften haben, einfchl. der inneren Ausftattung und der Bauführung, 244414 Mark betragen, fo dafs fich 1 qm bebauter Grundfläche zu 359,69 Mark und 1 cbm Rauminhalt zu 18,44 Mark berechnet³9.

Das Kreisarchiv zu Nürnberg (Fig. 30 u. 32 ³²) befteht aus dem eigentlichen Archivgebäude und dem Wohnhaus, welche durch einen 15,45 m langen gedeckten Gang mit einander verbunden find.

Das Archiv liegt etwa 10 Minuten vom Thiergärtnerthor entfernt, umgeben von Gärten und Villen einer fich langfam ausdehnenden Vorftadt. Das 15 0000™ grofse Grundftück wurde bei der Erwerbung von einem viel gröfseren Anwefen unter der Bedingung losgelöst, dafs auf dem übrigen Theile niemals eine Fabrik angelegt werden dürfe.

Der Entwurf rührt von v. Degmaier her; an der Ausführung waren Jacobi und Haufser betheiligt.

sl) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 466.

32) Nach: Löher, F. v. Das Kreisarchiv zu Nürnberg im neuen Gebäude. Archivai. Zeitfchr., Bd. 7, S. 298.

29.

Kreisarchiv zu Nürnberg.

nrn nm>cm •:

_ \! :.' V!    V! • / _ _ _ \

"ZT -

d]

p: I

T

zn

P:

UZI

Aren. : v. Degmaier.

Kreisarchiv zu Nürnberg³²).

-'O

--3

■Hf

1:500

Erdgefchofs.

u!

N.

!IV

11 / v

Fig. 31.

\ G e r ä t Ti e

J-' B

1C

■ ?>

I. Obergefchofs.

Sa

JL

::

i ; ''i ;

Fig- 3°-

j: G eritlie

i.

Plan^kame r

cm

S a 1;

-i

P:

cm

t:

i>

ii

i|

-•

3i

Das Archivgebäude erhebt fich auf einer Fläche von 85,oo m Länge und 18,55 m Breite (1576,75 üra Grundfläche); im Programm wurden 24000Q”¹ Wandfläche für die Archivalien verlangt. Das Wohnhaus ift 26,17 m lang und 15,iom breit.

Das Archivgebäude liegt im Süden an der Strafse und ift von der Einfriedigungsmauer im Often 8,50 m, im Wellen 10,oo m und im Norden 37,50 m entfernt. Ein auf dem Grundftück erbautes Wafchhaus ift von der einen Ecke des Archivgebäudes 23,oo m und von der anderen Ecke 35,oo m entfernt. Das Grundftück ift mit Gartenanlagen verfehen, in denen Abzugsrohre mit Verfitzgruben angeordnet find, um die Feuchtigkeit von den Gebäuden möglich!! fern zu halten. Aus demfelben Grunde haben fämmtliche Grundmauern eine Afphalt-lfolirfchicht erhalten. Das ganze Gebäude ift unterkellert.

Durch das Portal tritt man in eine reich ausgeftattete Halle; zwei Syenitfäulen ftützen die fechs Kreuzgewölbe; Wandflächen und Pilafter find von Stuckmarmor. Doppelthiiren, die äufseren von ftarkem Eifenblech, die inneren von Holz, führen nach beiden Seiten in die Archivfäle. Im Hintergründe erreicht man die fteinerne Treppe, unter der man in gerader Richtung durch den Verbindungsgang nach dem Wohnhaus gelangt. Das mit einem caffettirten Tonnengewölbe nach oben abgefchloffene Treppenhaus -ift der Halle entfprechend decorirt, eben fo der über der Halle gelegene Empfangsfaal im I. Obergefchofs, der aufserdem mit acht grofsen, in Oel gemalten Fürftenbildern gefchmückt werden foll.

Die Grundriffe der beiden Gefchoffe in Fig. 30 u. 31 zeigen ganz gleiche Anordnung: an den Ecken jeweils einen durch je drei Fenfter von Nord und Süd erhellten Saal von 11,50 m Breite und 18,00 m Länge und zwifchen der Halle und den Eckfälen unten und zwifchen dem Empfangsfaal und den Eckfälen oben auf der einen Seite je vier kleinere einfenftrige (5,00 X 8,00m) und zwei gröfsere zweifenftrige (8,00 X 10,80m), auf der anderen Seite je acht kleinere einfenftrige (5,00 X 8,00 m) Säle. Von Nord nach Süd find diefe Raumgruppen je durch zwei Durchgänge verbunden; der Luftdurchzug wird durch grofse runde Oeffnungen oben in den Wänden gegenüber den Fenftern hergeftellt. Die Fenfter haben eine unbewegliche Vergitterung erhalten.

Der Dachftuhl ift von Holz und das Dach mit Schiefer eingedeckt. Ueber den Eckfälen find mit Eifen verftärkte Hängewerke in Holz zur Ausführung gekommen. Zum Fufsboden der Archivfäle ift im Erdgefchofs Cement, im Obergefchofs find tannene und im Empfangsfaal eichene Riemen gewählt worden. Gegen Feuersgefahr ift durch die Zuführung der ftädtifchen Wafferleitung Vorforge getroffen und für die telegraphifche Verbindung mit der ftädtifchen Feuerwache geforgt.

In den Archivfälen dehnen fich an den Wänden die Actengerüfte aus; in der Mitte flehen die Urkundenfeh reine, die, zu fechs oder acht zufammengefchoben, ein gutes Auflager für die von den Actengerüften genommenen Acten bilden. Die Zahl der verfchliefsbaren, leicht aus einander zu nehmenden und tragbaren Schreine beträgt 336; über die Einrichtung derfelben wurde bereits in Art. 20 (S. 21) das Erforderliche gefagt. Leitern und Treppenftühle ermöglichen, die oberen Gefache der Actengerüfte zu erreichen.

Im Erdgefchofs ift der nach Often gelegene Eckfaal mit befonderer Sorgfalt auf Fettigkeit hergeftellt worden. Durch zwei Eifenthüren in den Brandmauern von den anftofsenden Räumen nochmals befonders abgefchloffen, erfcheint diefer Saal mit feinen fechs Granitfäulen und Kugelgewölben als ficherfter und vornelimfter Aufbewahrungsort der koftbaren Urkunden. Pulte mit Glasdecken liehen zwifchen den Säulen und zeigen feltene Codices mit ihren Bildwerken, und an den Wänden reihen fich Schreine und Geftelle mit werthvollen Schriftftücken an einander, während die Wandflächen mit Geleitsfchwertern, Amts- und Kalendertafeln und ähnlichen Dingen gefchmückt find.

Die kleinen Räume zu beiden Seiten des Treppenhaufes im oberen und unteren Gefchofs dienen zum Auf bewahren von Killen und Geräthfchaften, fo wie zum Aufftellen von Büchern, Zeitfchriften, fo weit diefelben in den Gefchäftszimmern nicht gebraucht werden. Der Verbindungsgang kann durch zwei grofse Rollläden zum Durchfahren geöffnet werden.

Im Wohnhaufe befinden fich im Erdgefchofs drei Gefchäftszimmer, die Wohnung des Archiv-Secretärs (drei kleine Zimmer mit Kammer, Küche und Magdkammer), fo wie die Wohnung des Archivdieners (ein Zimmer mit Kammer und Küche); das ganze Obergefchofs wird von der Wohnung des Vorftandes eingenommen.

Die Baukoften haben, einfchl. Bauplatz (ca. 50 000 Mark), innerer Einrichtung und Ueberfiedelung, nahezu 430 000 Mark betragen.

30.

Stadtarchiv

zu

Das ftädtifche Archiv in Frankfurt a. M. befindet fich im I. Obergefchofs eines in den Jahren 1874—77, nach den Plänen Denzinger s und unter deffen Leitung, ausgeführten Neubaues, der im Erdgefchofs die Sammlung ftädtifcher Kunft- und Frankfurt a. m. Alterthumsgegenftände aufzunehmen hatte.

.....zi<i"

o 1.....,42o

-------* -

....4.4o__

-■ł—

,A4o—.

*T

...4.4o_.

"T-

.4.54

-4-

Grundrifs des Erdgefchoffes.

Arch. : Denzinger.

Stadtarchiv zu Frankfurt a. M. ³³).

oo^z '

jsoof⁵i< T—-H<------g/g.....*4------001,-.....‘“isj»;*......00-ÿ......

E=3 œ

CB

CS

«9°{

-4.00.

---OO’Jf

tgol>l ■■■&

.-»S»,

es

CS

-2.J2..........55o.....

FFB I 1 B

M B If I a T=T

Fig. 32.

1:250

6    7 a 9    10    11    12    13    11    15m

Grundrifs des Galerie-Gefcholfes.

3.72-----4,......400......4°%<-

25 00

■-U

- V"

..4.4 o....

...4.4 o____

*k-

...4.54.

.uK,

CS

*or*.

I»

.2 3< >___,

.-.4.00......*l......3.72—a<~

W-m-A

es

CS

H3

CE

Fig- 33-

55,

.2 8c

85,

2 80

35o.....

r'^r

CS

ES

root^

Das Gebäude ift in der Nähe des Domes am Weckmarkt gelegen und befteht aus einem dreigefchoffigen Querbau, an welchen lieh ein breiter Flügel anlegt; es fteht nur theilweife frei. Das Erdgefchofs ift mit Gewölben gedeckt. Eine fteinerne gewendelte Treppe, von der Strafse durch einen befonderen Eingang erreichbar, führt im I. Obergefchofs (Fig. 32 u. 33 S3) zu einer geräumigen Halle (8,30 X 14,50 m, die Decke durch drei eiferne Säulen geftützt), aus der man an den beiden Langfeiten zu den Gefchäftsräumen gelangt, während an der der Fenfterfeite gegenüber liegenden Schmalfeite durch zwei Flügelthüren der Zugang in die beiden gleich grofsen Archivfäle von 22,00 m Länge, ll,oom Breite und 6,31 m lichter Höhe bewirkt wird, hölzernen Flügelthüren befinden fich an der inneren Mauerflucht des Saales eiferne Schiebethüren. Die Langfeite eines jeden Saales hat, bei einer Axenweite von 4,43 m, fünf mit gothifchem Mafswerk gezierte Fenfter von 1,65 m Breite und ca. 4,50™ Höhe (Fig. 34³³) erhalten, während die der Eingangswand entgegengefetzte Schmalfeite bei einer Axenweite von ca. 8,so ™ deren je drei aufweist.

In der Richtung der Pfeileraxen find vier doppelte Actengerüfte auf die ganze Breite und Höhe der Säle in Holz aufgebaut, während an der mit Fenftern verfehenen Schmalfeite die Doppelgerüfte in der Anficht nur eine Länge von je 2,so ™ haben. Zwei in der Mittelmauer der beiden Säle gelegene, gleich weit von der Mitte entfernte, grofse, hohe Bogenöffnungen ftellen den Verkehr in der Höhe des I. Obergefchoffes her, und es haben hier (Fig. 33) zugleich zwei in der Aufgangsrichtung entgegengefetzt angeordnete, nur 0,70 ™ breite, aber bequem und gefchickt angelegte hölzerne gewendelte Treppen Platz, welche zu den 8,31 ™ über dem Fufsboden liegenden, l,oo m breiten Galerien führen (Fig. 33).

In jeder Doppelgertiftreihe flehen in gleichen Abhanden zwei gufseiferne Plohlfäulen mit kreuzförmigen Anfätzen; um diefe und mit ihnen theilweife verbunden flehen auf die ganze Tiefe des Doppel-geriiftes und in einer Breite von 0,2 9 ™ aufrecht flehende, aus Winkeleifen gebildete und mit Flacheifen kreuz-und gitterweife verfteifte Geftelle, an welchen wiederum die eifernen Unterzüge und I-Bälkchen der Galerien befeftigt find. Die ganze Eifen-Conflruction fteht in einem eifernen Schuh, der einen Steinquader als

J.00.4

V.J.oa

t-

T

L. .0.80..

w/-/' v X ’

SUS

-T°

Stadtarchiv zu Frankfurt a. M. Querfchnitt durch die Actengerüfte³³). *lm n■ Gr.

Big- 35-

II

rîîiiflt

Hinter diefen

TOB

l'-i

ff

Stadtarchiv zu Frankfurt a. M.

Schnitt durch einen Laufgang zwifchen den Actengerüften³³). — ¹lj25 n. Gr.

³³) Nach den im Archiv felbft verwahrten Plänen und eigenen Aufnahmen des Verf. Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

31-

Reichsarchiv

zu

München.

34

Unterlager hat und über der im Erdgefchofs flehenden Steinfäule liegt. Die eifernen Säulen nehmen über den l,i8 m unter der Decke befindlichen, aber wie die ganze Eifen-Conftruction bis dahin durch kaften-förmige Holzbekleidung verdeckten Kapitellen, auf mit Mafswerk verzierten Auskragungen Unterzüge auf, welche wiederum die 0,7 5 m aus einander liegenden und durch Gewölbe verfpannten I-Eifen tragen.

Die Verbindung in der Längsrichtung des Saales ift unten auf der Mitte des der Mittelmauer zu-nächft liegenden Drittels jeweils durch eine 1,09 m breite und in der Höhe durch fünf Gerüftgefache gehende Oeffnung hergeftellt. Auf den Galerien ift diefe Oeffnung in der Breite von l,oom ganz an die Mittelmauer gerückt. Die Galerien find mit einem l,oo ra hohen, eifernen, gut abgefleiften Geländer ver-fehen, das an den Kopfenden des Längsganges auf dem etwa 1,55 m meffenden Zwifchenraum je einen Ab-lagetifch trägt. Da die Höhe der oberen und unteren Actengerüfte 3,oo m beträgt, fo find auch hier kleine Leitern nöthig, um die oberen Gefache zu erreichen. Zwifchen den Actengerüften in der Richtung der Fenfteraxe find tragbare Urkundenfehreine oder niedrige, ca. l,io m hohe Geftelle aufgeftellt, welche mit frei aufliegenden grofsen Tifchplatten zum Auflegen der Acten abgedeckt find.

Ein in der Mauer liegender Aufzug von kleinen Abmeffungen führt nach dem Kellergefchofs. Die Gefchäftsräume im Querbau haben eine Höhe von 4,85 m, einfchl. der eifernen Träger und der Wölbung; das Gefchofs darüber, das auch zur Aufbewahrung von Archivalien dient, ift 3,so m hoch. Die Verbindung diefer beiden Gefchoffe unter einander, fo wie der Zugang zum Bodenraum und Kellergefchofs ift durch eine befondere Wendeltreppe in Stein hergeftellt. In den Raumgruppen links und rechts der Halle find fechs Zimmer untergebracht, welche als Vorftandszimmer, Arbeitszimmer für die Benutzer, Expéditions-, Dienerzimmer und Buchbinderei verwendet werden. Aufserdem find zwei Vorrathsräume, fo wie Vorzimmer zum Kleiderablegen und zwei gefonderte Bedürfnifsräume mit einem Vorraum mit Wafcheinrichtung vorhanden.

Die Dachungen find ganz in Eifen conftruirt und mit Schiefer gedeckt. Der Dachraum hat einen Steinplattenbelag erhalten. Reichliche und umfaffende Vorkehrungen durch Wafferzuftihrung in alle Theile des Gebäudes mögen auch bei einem in der Nähe ausbrechenden Brande gute und ausreichende Dienfte thun.

Das Gebäude bedeckt eine Fläche von 1030 üm; die Gefammtfumme der Baukoften, das Erdgefchofs mit eingerechnet, beträgt 407 000 Mark.

Das Reichsarchiv zu München ift eine der gröfsten Anlagen Deutfchland haben ; daffelbe ift nach den Plänen v. Gärtner s und unter feiner Leitung in den Jahren 1832—43 zur Ausführung gebracht worden.

Das Gebäude liegt an der ca. 40 m breiten Ludwigsftrafse, ift von feiner Nachbarfchaft durch eine Umfaffungsmauer weit abgetrennt und fchliefst zwei grofse (41,00 X 46,50 m) Höfe ein. Die Frontlänge beträgt 150,oo m, die Breite etwa 76,60 m und die Höhe nahezu 30,00 m. Das Reichsarchiv nimmt das ganze fehr hohe untere Gefchofs (Fig. 36³⁴) ein, während in den beiden oberen Gefchofsen die Hof- und Staatsbibliothek untergebracht find. (Siehe hierüber im folgenden Kapitel, unter e, 1.)

Das Archiv hat 15 Gefchäftszimmer und 39 eigentliche Archivfäle, welche von verfchiedener Gröfse und Lage durch bequeme Durchgänge mit einander verbunden, hell, hoch, geräumig und maffiv überwölbt find. Der ganze Raum für das Archiv zerfällt in vier grofse Abtheilungen, von welchen die eine die Gefchäftszimmer und die Bibliothek, die drei anderen die Archivalien umfaffen. Die beiden vorderen Abtheilungen find unter fich durch die grofse Eingangshalle und von den anderen je durch Durchfahrts-thore getrennt.

In die grofse Vorhalle eintretend, gelangt man, fich rechts wendend, durch den 4,00 m breiten Mittelflur zu den Gefchäftsräumen des Archivs. Diefe beftehen aus einem Zimmer für den Bureau-Director, drei Zimmern für Gehilfen, zwei Zimmern für Adjuncte (fämmtlich je 25 üm), einem Zimmer für den Archiv-Director (ca. 50 qm), einem Zimmer für den Secretär, einem Kanzleizimmer, einem Zimmer für Gelehrte und Archivbenutzer (je ca. 40 üm grofs). Nach der Strafse ift in der ca. 5,00 m breiten und etwa 48,00 m langen und eben fo wie Flur und Zimmer gewölbten und nur durch eine Quermauer in der Mitte getrennten Halle die Archivs-Bibliothek angeordnet. Ferner find hier noch eine Treppe zu den Gefchäftszimmern der Hof- und Staatsbibliothek, ein Zimmer für den Heizer, Bedürfnifsräume und eine kleine, zum Kellergefchofs führende Wendeltreppe untergebracht.

Die diefer Raumgruppe entfprechende Abtheilung auf der anderen Seite der Vorhalle dient nur zur Aufftellung von Urkunden. Der nach der Strafse gelegene und auf 20 rechteckigen Pfeilern mit Kreuzgewölben abgedeckte Theil hat ca. 900<Im, drei im fenkrecht daran ftofsenden Bau mit Tonnen gewölbte Räume haben ca. 232 üm Bodenfläche.

die wir in

Lief. 1, Bl. II.

3f) Nach : Ausgeführte Gebäude von F. v. Gartner. München 1845.

Fig. 36.

. iXliMla1-^^l

m m m m aBf ^ m m " "

U r le ann 4 e n-|

Mxj

iXh ji>-| LiXj

iHpXjr] je ijt|! Xj

mm

V-'U

-'A r Cors erji- v at.

PNt a/h-Va^R.

-v----y

x h i F-

-4

Vf

ifl 4--

IV

m ï pjj&è jointe!

n'-vÏT'Wl

rit u n. - û e n -É IsammiTun^l /

ti'    A~iV

¹ t~f

Erdgefchofs.

1:1000

10 S 6 4 2 o

10

20

:o

-s

Königl. Reichsarchiv zu München³⁴). Arch. : v. Gärtner.

Zwei gleiche Raumgruppen des nach rückwärts gelegenen Theiles des grofsen Gebäudes nehmen einestheils Urkunden, anderentheils Acten und zwei Räume von je 95üm Grundfläche das königliche Archiv-Confervatorium, fo wie die Plankammer (von etwa 48 Bodenfläche) auf.

In der Axenrichtung des Haupteinganges und der Haupttreppe und vom Vorderhaus nach Ueber-fchreitung der mittleren Durchfahrt durch einen befonderen Treppenaufgang erreichbar, liegt der kleine (100 üm) und grofse (250 ü"¹), mit vier reich gegliederten Säulen beftandene Wappenfaal, in der Mitte der Acten- und Urkundenfäle, zwifchen diefen innige Verbindung herftellend. Die Wappenfäle dienen zur Herrichtung von Archivalien, zur Aufftellung der Siegelabgufs-Saminlung und zum Aufbewahren von Stempeln und Aehnlichem. Auch hier find, gleich weit von der Mitte entfernt, zwei Nebentreppen zu den beiden oberen Gefchoffen angeordnet. Im Mittelbau, nach Ueberfchreitung der Durchfahrt, befindet fich ein grofses Zimmer des Hausmeifters mit einer kleinen Wendeltreppe zur Küche deffelben, fo wie ein gleich grofses Zimmer für den Heizer, aus welchem eine Wendeltreppe zum Kellergefchofs führt.

Unter der grofs angelegten Haupttreppe hat fich im Mittelpunkt des ganzen Baues ein umfaffender Platz für Feuerlöfchgeräthe ergeben.

Das von van Clêemputte im Jahre 1849 erbaute Archiv des Rechnungshofes zu Paris (Fig. 37 bis 40 ³⁵) ift ein nach allen Seiten frei flehendes, von der Strafse 8,50m und von den Nachbargrenzen im Ganzen 3,50 m entfernt liegendes, fünf-gefchoffiges und 19,20 m (bis Gefimsoberkante) hohes Gebäude.

In der Vorderanficht 27,00 m, verjüngt es fich bei einer Tiefe von 34,50 m auf 26,00 m und überbaut eine Fläche von 914,251m.

Zwei kleine, an der Strafse gelegene, aber auch nahezu 3,00 m vom Archiv entfernte, zweigefchoffige Pavillons geben im Erdgefchofs einem Archivdiener, fo wie einer militärifchen Wache Aufenthalt, während im Obergefchofs fich einerfeits noch Wohn- und Schlafräume des Dieners, andererfeits die Wohnung des Archivars befinden.

³⁵) Nach: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics, projetés et conftruits en France depuis le commencement du XIX« Jiècle. Paris 1849. Bd. 3, PI. 380, 381.

32-

Archiv des Rechnungshofes zu Paris.

¹

) Nach eigener Aufnahme des Verf.

²

)    Nach den von Herrn Archiv-Director Dr. Burkhardt in Weimar gütigft zur Verfügung geftellten Plänen.

³

)    Facf.-Repr. nach: Archivai. Zeitfchr., Bd. u, S. 192.

⁴

)    Diefe Einrichtung foll fich befonders bei der Ueberliedelung des Archivs als praktifch bewährt haben.

⁵

)    Eine von Herrn Archiv-Director Dr. Burkhardt beim Bau in Anregung gebrachte Verbeflerung des eifemen Fufsbodens durch eingefügte, im Niveau des Bodens liegende Laufbretter ift nicht zur Ausführung gekommen.

⁶

   Nach: Döbner, R. Das neue Staatsarchivgebäude zu Breslau. Archivai. Zeitfchr., Bd. 2,'S. 319.

⁷

³⁰)    Nach: Centralbl. d. Bauvervv. 1887, S. 312.

36

Durch den Eingang gelangt man in einen in der Mitte des Gebäudes liegenden Saal, der fein Licht von dem im Plateau angebrachten, 6,so X 6,so m meffenden Deckenlicht des nach allen Seiten ab-gewalmten Daches erhält. Im Hintergrund, in der Längsaxe des Gebäudes, befindet fich die fteinerne Haupttreppe, welche mit einer kleineren, ebenfalls maffiv conftruirten Treppe, feitlich vom Eingang, den Verkehr in den Gefchoffen unter einander vermitteln. Das ganze Plaus ift, mit Ausnahme des im etwas vorfpringenden Mittelbau über dem Eingang gelegenen, 10,30 m langen und 7,50 m breiten, zum Ordnen der Schriftftücke beftimmten Saales, zur Aufnahme der Acten eingerichtet.

Maffive Mauern trennen die einzelnen, fall durchweg 8,30 X 6,80 m meffenden, jeweils durch ein Fenfter erhellten Räume, deren fämmtliche Wände mit Actengerüften beflellt find. Gleiche Gerüfte bekleiden auch die Wände des grofsen, von oben erleuchteten Mittelraumes, um den in allen Gefchoffen l,oom breite Galerien, welche das Licht in den oben angegebenen Abmeffungen zwifchen fich durchlaffen, herumführen.

zum

Je vier Durchgangsfluchten in der Längs- wie in der Querrichtung ftellen den Verkehr in jedem Gefchofs in genügender und überfichtlicher Weife her. Der gewölbte Keller hat eine Höhe bis

Fig. 38.

Fig. 37-

■

ln

Hg SPi feü

H±bj)j ei es

ü Sf*

si ce

U achschlage-

Saal

Erdgefchofs.

I. Obergefchofs.

,0387

6 5 4 3 2 1 0

l'M'bP+H-

1: 500

10

15

20m

33-

Archiv zu Bordeaux,

Archiv des Rechnungshofes zu Paris³⁵). Arch. : CUemputte.

Scheitel von 8,00 m. Die Gefchofshöhen im Lichten betragen von unten beginnend 6,00 — 4,so — 4,so — 4,50 m- Im oberften Gefchofs reichen die Actengerüfte in den nach aufsen liegenden Räumen des Gebäudes bis unter die Dachfläche, beim Dachanfallspunkt unten auf 4,00 m und oben auf 7,00 m Höhe, während im mittleren Deckenlichtraum die Höhe der mit einem Gefimfe abgefchloffenen Actengerüfte 4,50 m beträgt.

Bei der Conftruction der Gebälke und des Dachftuhles ift das Holz ausgefchloffen und nur Eifen verwendet; das Dach ift in Zink eingedeckt worden. Decken und Fufsböden find in Gyps, letztere in einem Ellrich hergeftellt; zwifchen beiden befindet fich ein Hohlraum.

Die Gefammtbaukoften betrugen 480000 Mark (= 600000 Francs).

Das Départemental-Archiv zu Bordeaux (Fig-. 41 bis 43 ³⁶) wurde von Labée 1861 begonnen und 1866 vollendet. An drei Seiten von Strafsen umgeben, wird es an der vierten Seite von einem 5,00 m breiten, gegen die Strafse durch Gitter abgefchloffenen Weg begrenzt.

Zwei 81,20 m lange und 15,20 m breite Flügel des Gebäudes enthalten die Archivalien und werden, indem fie einen quadratifchen Hof von 17,so m Seitenlange begrenzen, durch einen dreigefchoffigen, 13,80 m

3c) Nach: Revue gin. de Varchitecture 1872, S. 56 u. PI. 13—17.

37

breiten Querbau verbunden, in dem fich im Erdgefchofs zwei Zimmer des Dieners, ein Bureau und die Treppe, im I. Obergefchofs ein grofser Lefefaal, fo wie ein Zimmer des Archivars und im II. Obergefchofs die Wohnung deflelben befinden. Das Gebäude ifl, abgefehen von einem kleinen Raum unter der Treppe, nicht unterkellert.

Das 6,00 m hohe Erdgefchofs hat in den beiden Flügelbauten durchweg Kreuzgewölbe in Häuflein auf Pfeilern erhalten. Der Bodenbelag dafelbfl, wie im I. Obergefchofs, befleht aus Steinplatten. Die Decke

Fig- 39-

'S

je

IsiiS

dj-i

IM

II

=s

Ir

ifl

si

II

ni

Querfchnitt.

Fig. 40.

rs

II

1?

«

il

j j "•    *01I

E .7

Hl

iä:

ItoX

iS:

T’D-ZlL

,\7

tS

n nr

Längenfchnitt.

¹/ö00 ¹¹ • Gr.

Archiv des Rechnungshofes zu Paris³⁵).

der im oberen Gefchofs 9,00 m hohen Archivfäle ifl zwifchen eifernen Trägern gewölbt; die Dachfliihle der drei von einander getrennt angeordneten und abgewalmten Dächer find in Eifen conflruirt.

In einer Höhe von 2,70 m über dem Boden des I. Obergefchoffes läuft eine l,oo m breite Galerie herum. Hier, wie unten, find die Actengerüfle von beiden Seiten zugänglich, und durch entfprechende Durchbrechungen der Widerlagspfeiler wird der Zugang zu den nach aufsen gekehrten Seiten ermöglicht. Die Gerüfle find im Erdgefchofs und I. Obergefchofs 2,30 m, auf den Galerien nur 2,00 m hoch.

■J-A--X ■;

;X

V....

A_

V /    \    /    \    /

/X'Àn'A,

'-TT----- *=1

MX

Fig. 41.

iiiiiiiliüliiiiii ,    *

lilJt

Archi-

ID

ïfj

] ![)—

—2.

Für üas. Publicum

I. Obergefchofs.

Fig. 42.

fnf

■* x-"

I. • w I I

1!    ihi i !i!

iri:

c:::

XXX

: i ;■ v =x

X >; x

1098765 « 321 0

Erdgefchofs. 1-. 500

10

15

₂₍ji»

Departemental-Archiv zu Bordeaux ³⁶). Arch. : Labée.

Die äufseren Abtheilungen unter der Galerie erhalten durch kleine Fenfter ihr Licht, während 2,70 m hohe Fenfter allfeitig den grofsen Innenraum erhellen. Vier in den Ecken jedes Flügels angebrachte Wendeltreppen verbinden Gefchoffe und Galerie unter einander. Die Fenfter haben keine befondere Vergitterung , fondern nur eine entfprechende eiferne Sproffeneintheilung erhalten. Die Baukoften betrugen 278578 Mark (= 348223 Francs).

t' '

,,,,

Flg- 43-

Si

:.,r,

Kii.

EH

KllI

ira

SâSIscaio

Igfeo

g=î:

jg

■ilpïEn

VH h

II

§1

t~

!l

é"

V—i

i:rf

KSI

ici

?.üi

üâ

v; •

-1

...

'fl'

WS

ni

«B

pp

iESL

lam

.....

ÄT

E3s

JTi

iB

IB!

mmmmmm

fcrf!

:>

WÊÊm

s-

P-

as |!

ai

F5

-■

IB[

HBI

MBMgasa

WÊÊm

■H4

Klilülift

V'-A

n: ■ I

MmÊÊÊm

-11111

! ||g|

JÜ

•j! i

l®

1.-250

s 9    10    11

r*H

Departemental-Archiv zu Bordeaux.

Schnitt A £ in Fig. 41 u 423t>).

r.

ift

-m

m

-i

Icn-W

l-

Pi

~rm

WŁ

m

Literatur

über * Archive«.

a) Anlage und Einrichtung.

Bedencken von Einrichtung der Archiven und Regiftraturen. Frankfurt und Leipzig 1767.

Chevrieres, de. Le nouvel archiviße etc. Paris 1775.

Prąctifche Anweifung zur Diplomatik und zu einer guten Einrichtung der Archive. Aus dem Franzöfifchen der Herren le Moine und Batteney. Nürnberg 1776. — Dazu: Suppl.-Bd. Nürnberg 1777.

Ueber praktifch-fyftematifche Einrichtung fürftlicher Archiven überhaupt.

Spiess, Ph. E. Von Archiven. Halle 1777. Eckartshausen, K. v.

München 1786.

Zinkernagel, K. F. B. Handbuch für angehende Archivare und Regiflratoren. Nördlingen 1800. Bachmann , G. A. Heber Archive, deren Natur und Eigenfchaften, Einrichtung und Benutzung etc. Amberg und Sulzbach 1801.

Sinnhold, A. Der Archivar und das Archivwefen etc. Weimar 1842.

Seizinger , J. G. Theorie und Praxis der Bibliothekswiffenfchaft. Grundlinien der Archivwiffenfchaft. Dresden 1863.

Burkhardt. Ueber Archivneubau und Einrichtungen. Archivai. Zeitfchr. 1876, S. 200.

Beruf und Einrichtung des Archivwefens. Jahrb. f. Gefetzg., Verw. und Volkswirthfch. 1877, S. 393. Der Beruf der Archive. Im neuen Reich 1877 — I, S. 684.

Holtzinger, G. & F. Leist. Katechismus der Regiftratur und Archivkunde. Leipzig 1883.

Endell & Frommann. Statiflifche Nachweifungen betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. i, VII—X: Univerfitätsbauten, wiffenfchaftliche und künftlerifche Inftitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 160 ff. RlCHOU. Traité théorétique et pratique des archives publiques. Paris 1883.

Löher, F. v. Archivlehre etc. Paderborn 1890.

Lorenz & Wiethoff. Statiflifche Nachweifungen betreffend die im Jahre 1890 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten etc. Abth. 5, VII—X, B : Gebäude für wiffenfchaftliche, künftlerifche u. f. w. Zwecke. Berlin 1892. S. 18.

Ferner :

Zeitfchrift für die Archive Deutfchlands. Bef. von F. T. Friedemann. Gotha 1847.

Archivalifche Zeitfchrift. Herausg. von F. v. Löher. Erfcheint feit 1876.

Correfpondenzblatt der deutfchen Archive. Red. v. Burkhardt. Leipzig 1878—80.

Annuario del cuerpo facultative de archiveros, bibliotecarios y anticuarios. Madrid. Erfcheint feit 1881. Bulletin des bibliothèques et des archives. Paris. Erfcheint feit 1884.

ß) Ausführungen.

Gärtner, F. v. Sammlung der Entwürfe ausgeführter Gebäude. Lief. 1 u. 2 : Bibliotheks- und Archivgebäude in München. München 1844—45.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conßruits en France depuis le commencement du XIXme ßecle. Paris 1845—5°-Bd. 3, PL 380, 381 : Archive de la cour des comptes a Paris, rue de Lille.

Labbé, A. Les archives départementales de la Gironde. Revue gén. de Parch. 1872, S. 56 u. PI. 13—17. Das alte Archiv zu Coin a. Rh. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1877, S. 200.

Staatsarchiv zu Wiesbaden. Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 466.

Narjoux, F. Paris. Monuments élevés par la ville i8jo—1880. Paris 1883.

Bd. 1 : Archives municipales et départementales; von Roguet.

Städtifches Archiv in Frankfurt a. M. : Frankfurt a. M. und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 134. Neubau des Staatsarchivgebäudes in Münfter i. W. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 312.

Archiv zu Köln: Köln und feine Bauten. Köln 1888. S. 462.

Neubau des Staatsarchivs in Aurich. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 271.

Der Erweiterungsbau des Archiv- und Bibliothekgebäudes in Hannover. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 529. Croquis d’architecture. Intime-Club. Paris.

1872, No. III, f. 6 : Un palais des archives.

4i

2. Kapitel.

Bibliotheken.

Von Albert Kortüm und Dr. Eduard Schmitt.

a) Allgemeines und Gefchichtliches.

34-

Zweck

und

Durch die Buchdruckerkunft find Herftellung und Verbrauch der Bücher in einem, wie es fcheint, unberechenbaren Grade gewachten. Seitdem die Bücher nicht mehr einzeln abgefchrieben zu werden brauchen, ift das Anfertigen von taufendenVerfchiedênheit. fo leicht möglich, wie vordem die Herftellung eines einzigen Buches. Andererfeits ift die Menge der wirklich zu einer und derfelben Zeit entftandenen Bücher wiederum in fo fern befchränkt, als durch den Gebrauch und das Wandern von Hand zu Hand unter Millionen von Perfonen die Bücher verhältnifsmäfsig fchnell abgenutzt, bezw. verbraucht werden.

Es ift eine ausgemachte Erfahrung, dafs jedes Buch, welches etwa ioo Jahre alt ift, durch diefes Alter fchon feiten geworden ift, und dafs deffen Seltenheit gewöhnlich in gleichem Verhältnifs mit feinem Alter fteigt.

Wenn auch in unterer Zeit Privatbibliotheken, fo wie das leicht mögliche Anfehaffen von Büchern das Studium begünftigen und fördern, fo ift es doch zweifellos, dafs in Folge der zunehmenden Cultur und der Specialifirung jedes einzelnen Zweiges der Wiffenfchaft, der Kunft und des Gewerbes die Nothwendigkeit des Be-ftehens grofser und öffentlicher Biicherfammlungen oder Büchereien, die wir Bibliotheken nennen, als fett ftehend und unentbehrlich angefehen werden mufs.

Unter einer Bibliothek wird hiernach (mit Grafel¹ 2) eine zum Zwecke privater oder öffentlicher Benutzung aufgeflellte Sammlung von Büchern zu verftehen fein.

Dafs eine Bibliothek aufgeftellt fein mufs, um den Namen einer folchen überhaupt zu verdienen, betont fchon MolbechZK), wenn er fagt: »Das blofse Vorhandenfein einer Menge an einem Orte befindlicher, in Kalten eingepackter, wie Brennholz aufgeltapelter oder auf eine andere Weife wie Güter und Handelswaaren aufgehäufter Bücher macht noch keine Bibliothek aus. Dies wird fie erft, wenn eine bedeutende Bücherfammlung zweckmäfsig in einem oder mehreren Bücherfälen aufgeftellt wird.«

Mit dem Worte »Bibliothek« (ßißXcotbjxv], d. i. Bücherbehälter).bezeichnet man eben fo das Gebäude, worin die Bücher auf bewahrt werden, wie auch die Bücherfammlung felbft.

Im Vorliegenden werden in erfter Reihe die grofsen öffentlichen (Staats- oder Landes-) Bibliotheken zu behandeln fein ; doch werden auch die Univerfitäts-Biblio-theken, die kleineren Bibliotheken der technifchen Hochfchulen, Akademien und anderer Lehranftalten, die mit Mufeen und fonftigen wiffenfchaftlichen, bezw. Kunft-inflituten verbundenen Bibliotheken mit berückfichtigt werden ; eben fo werden die Stadt- und die Volksbibliotheken von der Betrachtung nicht ausgefchloffen fein.

35-

Gefchichtliches.

Die Gefchichte hat uns Erinnerungen von den berühmten Bibliotheken in Alexandrien und Pergamon aufbewahrt; ferner von den Zeiten, wo für reiche und vornehme Römer es ein Luxusgegenftand war, eine Bibliothek zu befitzen. Aus Citaten alter Schriftfteller können wir Schlüffe auf die Reichhaltigkeit der Privat-fammlungen, die ihnen zu Gebote geftanden haben, ziehen.

42

Als die ältefte Bibliothek galt die des ägyptifchen Königs Ofymandias, deren Gebäude nach Einigen das Memnonium, nach Anderen das Ramefium zu Memphis war. In letzterer Stadt foll eine andere Bibliothek im Tempel des Phta gewefen fein. Bei den Hebräern bildeten die heiligen Bücher die erften Bibliotheken in den Tempeln. In Perfien wird einer Bibliothek der Könige in Sufa erwähnt. Für Affyrien betrachtet man die in den Ruinen zu Ninive gefundenen Thonplatten mit Keilfchrift als eine Art Bibliothek in Thon, deren Gründung dem König Sardanapal (650 v. Chr.) zugefchrieben wird.

Bei den Griechen beftanden, wie auch bei anderen.Nationen, die erften Bibliotheken aus den in Tempeln auf bewahrten Archiven. Pifßratus foll (600 v. Chr.) die erfte öffentliche Bibliothek zu Athen gegründet haben, die Xerxes nach Perfien und Seleucns Nikator wieder zurückbrachte. Aufser den Schul-bibliötheken gab es noch zahlreiche, in der Regel unter den Schutz einer Gottheit geftellte, deren wich-tigfte die zu Alexandria war. Später beftanden die gröfsten Bibliotheken zu Alexandria und zu Pergamon ; von letzterer find die baulichen Ueberrefte aufgefunden worden. Antonius fchenkte der Kleopatra die Pergamenifche Bibliothek zur Begründung einer neuen.

In Rom fcheint die erfte Bibliothek diejenige des Aemilius Paulus (168 v. Chr.) gewefen zu fein, die als Kriegsbeute mitgebracht und fpäter von Sulla bereichert wurde. Auch Lucullus führte (54 v. Chr.) als Siegesbeute eine Bibliothek nach Rom, die er dem Befuche offen gehalten haben foll. Augußus brachte Cäßar’s Plan einer öffentlichen Bibliothek durch Ajinius Pollio zur Ausführung und ftiftete zwei Bibliotheken: die Octavianifche im Portikus der Octavia, feiner Schwefter, und die Palatinifche auf dem Palatinifchen Hügel ; letztere beftand bis auf Papft Gregor den Gro/sen, der die Schriften der Alten zer-ftören liefs. Auch einzelne Nachfolger des Augußus bereicherten die Bibliotheken Roms, fo Tiberius, Vefpaßtan und Dotnitian. Die gröfste römifche Bibliothek war die des Kaifers Trajanus auf dem Forum des Trajan. Aufser den kaiferlichen Bibliotheken in Rom gab es auch Bibliotheken in den gröfseren Städten des Reiches. Seit Augußus gehörte eine Privatbibliothek zu den Bedürfniffen des vornehmen Römers ³).

In chriftlicher Zeit wurden Kirchen von einiger Bedeutung mit den für den Unterricht nöthigen Büchern verfehen. Die Kirchen waren, wie früher die heidnifchen Tempel, Aufbewahrungsplätze, bezw. Archive für Diplome und Brieffchaften (fiehe das vorhergehende Kapitel, insbefondere Art. 3, S. 4). Später erhielten diefelben in der Nähe der Kirchen befondere Gebäude und eigene Auffeher, die fog. biblio-thecarii. Mit den Urkunden wurden in den Kirchen zugleich Bücher aufbewahrt.

Vom VI. Jahrhundert an waren die Klöfter die wichtigften Sammelplätze und Pflanzfchulen für Handfchriften ; indefs ift nur ein geringer Theil aller diefer Sammlungen auf unfere Zeit gekommen. So weit nicht Zerftörungen durch Gewalt und Zeit ausgeübt wurden, ift durch Unwiffenheit und barbarifche Religiofität eine Unzahl der alten Handfchriften vernichtet worden, in fo fern als abgekratzte Pergamente zu geiftlichen Schriften benutzt wurden.

Nach dem Untergange des weftrömifchen Reiches gründete Conßantius eine Bibliothek zu Byzanz, die durch Julian und Theodofius den Jüngeren vermehrt wurde. Während der Völkerwanderung gingen viele Bücherfchätze zu Grunde. Später erwarben fich hauptfächlich Mohammedanifche Fürften um die Sammlung von Büchern Verdienfte.

Im Mittelalter fchufen die Mönchsorden, insbefondere die Benedictiner, durch maffenhaftes Ab-fchreiben von Handfchriften Bibliotheken. Durch fie entftanden die Bibliotheken von Monte Cafftno,

Flaury an der Loire, Clugny, Corbie, in England jene von Cambridge, Canterbury, York, Durham, Peter-borough etc. Auch weltliche Fürften liefsen Bücherfchätze fammeln; Carl der Grofse gründete Klofter-fchulen mit Bibliotheken. So entftanden reiche Stifte mit Bücherfammlungen zu Hersfeld, Regensburg, Reichenau, Corvei, Fulda. Alcuin legte zu Tours eine Sammlung an; in Paris entftand eine folche zu St. Germain-des-Près, die bedeutendfte jener Zeit zu St. Gallen⁴).

Weltliche Bücherfammlungen, befonders feit dem XIV. Jahrhundert, führten fchliefslich zur Errichtung der eigentlichen öffentlichen Bibliotheken, in Italien feit der Mitte des XV. Jahrhundertes.

Vom XIV. Jahrhundert an entftanden die Univerfitäts-Bibliotheken, wie in Prag, Heidelberg, Leipzig. In Italien fammelten befonders die Mediceer und lchufen die Laurentiana zu Florenz. In Rom entftand durch Nicolaus V. und Sixtus V. die Vaticana, in Ungarn durch Mathias Corvinus die berühmte Corvina, in Mailand die Ambrofianifche Bibliothek u. f. w.⁴¹).

Mit der Erfindung der Buchdruckerkunft begann auch für die Bibliotheken eine neue Zeit; denn von diefem Augenblicke an war die Bildung einer Bibliothek nicht mehr mit fo vielen Schwierigkeiten und fo bedeutenden Koften verbunden, wie in früherer Zeit. Durch das Aufheben verfchiedener Klöfter in Folge der Reformation fielen deren Bibliotheken entweder den Städten und Kirchen oder den Landesherren und gelehrten Bildungsanftalten zu, welche die erhaltenen Schätze zu Jedermanns Gebrauch aufftellen und ordnen liefsen. Allein es erfolgte auch die Gründung neuer fürftlicher und ftädtifcher Bibliotheken.

Der dreifsigjährige Krieg, wie die Napoleon fchen Beraubungen haben den deutfchen und italienifchen Bibliotheken empfindlich gefchadet; dennoch entftanden im XVIII. und zu Beginn des XIX. Jahrhundertes bedeutende Bibliotheken, fo z. B. jene zu Göttingen (1737), zu Bonn (1818) etc.

Einige deutfche Städte gründeten fchon im XVI. Jahrhundert ftädtifche Bibliotheken (Hamburg 1529), welche fich jedoch mit wenigen Ausnahmen als nicht lebensfähig erwiefen. Ramfay s Leihbibliotheken verforgten in fpäterer Zeit die Bürger mit billigem und erwünfchtem Lefeftoff.

Erft in den Jahren 1848—49 begann auf diefem Gebiete die grofse reformatorifche Thätigkeit ziemlich gleichzeitig in England und Amerika. Manchefter und Liverpool eröffneten ihre Volksbibliotheken im Jahre 1852; dreifsig Jahre fpäter zählte Grofs-britannien 100 Volksbibliotheken {public libraries, free libraries) ;    1890 hatten

wenigftens 40 Städte namhafte Volksbüchereien. Manchefter hat den erften Rang erreicht; 1890 wies feine Bibliothek 1560000 Benutzungen auf, weit mehr als die Bibliothek des Britifh Mufeum zu London und die Bibliothèque nationale zu Paris⁴²).

In Nordamerika übernahm 1848 Bofton die FÜihrung; die Bibliothek diefer Stadt zählt gegenwärtig 600000 Bände und gehört zu den gröfsten Büchereien der Welt. New-York befitzt 4 und Baltimore 3 grofse Bibliotheken; die kleineren Städte haben faft durchwegs ihre Büchereien, die verhältnifsmäfsig eben fo ftark benutzt werden, wie diejenigen der grofsen Culturcentren.

In Deutfchland begann die Bewegung wenige Jahre nach der englifch-amerika-nifchen Reform ; indefs laffen die Ergebniffe derzeit viel zu wünfchen übrig. Dagegen hat Paris feit 1860 grofsartige Erfolge aufzuweifen; im Jahre 1890 erzielten die Parifer Volksbibliotheken 2 Milk Benutzungen, während die eben erwähnte grofse National-Bibliothek nur x/2 Milk Benutzungen in der Stadt verzeichnet⁴³).

36.

Umfang.

Die Mittelmeerländer befafsen fchon im Alterthum Bibliotheken mit mehreren hunderttaufend Manufcripten, welche ausfchliefslich den gelehrten Ständen dienftbar waren. Die chriftlichen Culturftaaten blieben in Bezug auf Menge und Werth des aufgefpeicherten Materials w.eit hinter diefen Vorbildern zurück. Erft mit dem Buchdruck kam für die Bibliotheken eine neue Zeit; deffen ungeachtet blieben die meiften Büchereien nach heutigen Begriffen befcheiden. Im XVII. Jahrhundert befafsen die

⁴¹)    Nach: Brockhaus, a. a. O.

⁴²)    England geftattete im Jahre 1850 gefetzlich die Bildung von Volksbibliotheken in allen Städten über 5000 Einwohner gegen Eihebung eines Steuerzufchlages. Nach dem Rapport de la commi/ßon des bibliothèques (Paris 1883) befafs England fchon damals 85, Schottland 10 und Irland x derartige Bibliothek; die gröfsten waren jene in Manchefter (mit jährlich mehr als 970000 gelefenen Bänden) und in Liverpool (mit jährlich über 512000 gelefenen Bänden).

⁴³)    Nach: Reyer, E. Entwicklung und Bedeutung der Volksbibliotheken. Deutfche Rundfchau 1892, S. 133.

44

mitteleuropäifchen Staaten keine Bibliothek mit iooooo Bänden; nur die Hofbibliothek zu Wien und die Bibliothèque Mazarin zu Paris zählten (um das Jahr 1660) bezw. 80000 und 40000 Bände.

Das XIX. Jahrhundert hat auch auf diefem Gebiete einen ungeahnten Auf-fchwung gebracht, und es ift auffallend, dafs der Schwerpunkt der einfchlägigen Leiftungen immer weiter gegen Weiten vorrückt.

Um die Mitte der dreifsiger Jahre hatten die zwei gröfsten Bibliotheken jener Zeit (Paris und München) je x/2 Mill. Bände; die Bibliotheken von Wien, Berlin und Göttingen zählten je ¹/ą Mili. und die Bibliothek des Britifh Mufeum zu London Million Bände. Die bedeutendfte Bücherei Amerikas (Cambridge) befafs damals erft 70000 Bände.

Gegenwärtig (1891) hat die Bibliothèque nationale zu Paris etwa 2 Milk, die Bibliothek des Britifh Mufeum zu London 1,7 Mill. Bände, und die amerikanifchen Bibliotheken kommen mit Riefenfehritten unferen erften europäifchen Bücherfammlungen nach. Die Bibliothek von Wafhington zählt bereits 1 Mill. Bände; es reihen fich dem Range nach die Hof- und Staatsbibliothek zu München mit 0,9 Mill. und die Königliche Bibliothek zu Berlin mit 800000 Bänden an; es folgen dann die Volksbibliothek zu Bolton mit 600000, die Hofbibliothek zu Wien mit 500000 und die Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen mit 440000 Bänden.

Ein riefiges Anwachfen zeigen die amerikanifchen Volksbibliotheken. Der Umfang der Boitoner Bücherei wurde bereits angegeben. Die vier New-Yorker Bibliotheken zählen ¹/i Mill. Bände und die drei Baltimorer 240000 Bände; in Chicago beginnt eben Poole’s Bibliothek einen Neubau, welcher für 1 Mill. Bände Raum darbietet⁵).

b) Erfordernifie und Gefammtanlage.

37-

Gegenftände

der

Im XVIII. Jahrhundert fing man an, fich in der Verwaltung der gröfseren Bibliotheken von einer durch Vorurtheil, Vorliebe für gewiffe Fächer oder einer durch Sammlung, einfeitige Gelehrfamkeit bedingten, planlofen Willkür und vom pedamtifchem Egoismus los zu machen. Man erkannte, dafs gegenüber der auf gelehrten Schulen, Univerfitäten, Akademien etc. gepflegten lebendigen Wiffenfchaft die Bibliotheken als öffentliche Bildungsanftalten ihren Werth und ihre Bedeutung darin haben müffen, dafs fie in univerfeller Weife zur Aufbewahrung des gefchichtlichen Theiles der Fort-fchritte des menfchlichen Geifles in Bezug auf Wiffenfchaft und Kunft dienen. Die Sammlungen, welche die gröfstmögliche Reichhaltigkeit und Vollftändigkeit, vereint mit dem gröfsten reellen Werth, befitzen follen, müffen fowohl für die Gegenwart die gröfstmögliche Benutzbarkeit gewähren, als auch künftigen Gefchlechtern auf das forgfältigfte aufbewahrt werden.

Diefen Gefichtspunkten entfprechend umfaffen gegenwärtig die Sammlungen einer gröfseren öffentlichen Bibliothek (Staats- oder Landesbibliothek):

1)    Bücher,

2)    Zeitungen und Zeitfchriften, Flugblätter und Brofchüren,

3)    Handfchriften,

4)    Mufikalien und Kartenwerke,

5)    Kupferwerke und Photographien,

6)    handfchriftliche, feltene oder künftlerifch hervorragend ausgeftattete Drucke, fog. Kleinodien, und

7)    Drucke aus der erften Zeit nach der Erfindung der Buchdruckerkunft oder fog. Incunabeln.

Dazu kommen meiftens noch

8)    die Doubletten, welche in der Regel zum Ausleihen beftimmt werden.

Die meiften Univerfitäts-Bibliotheken weifen den gleichen Umfang an Samm-lungsgegenftänden auf. Den Bibliotheken der technifchen Hochfchulen, der Akademien etc., den mit Mufeen und anderen wiffenfchaftlichen, bezw. Kunflinflituten verbundenen Bibliotheken fehlen manche der angeführten Sammlungsgegenftände, da fie, ihrem Sonderzwecke entfprechend, in ihren Sammlungen vorwiegend auch eine befondere Richtung verfolgen. Am einfeitigften verfährt man in diefer Beziehung naturgemäfs bei den fog. Volks- und Freibibliotheken.

Befondere

Gebäude

und

Anfchlufs an andere.

39-

Erforderniffe.

Für die bedeutenderen Staats- und Landesbibliotheken, eben fo für die gröfseren Univerfitäts-Bibliotheken errichtet man, namentlich in neuerer Zeit, befondere Gebäude, welche keinem anderen Zwecke zu dienen oder äufserftenfalls in untergeordneter Weife andere Räume aufzunehmen haben. Manche Univerfitäts-Bibliotheken (darunter auch die grofse zu Wien) find mit den betreffenden Collegienhäufern verbunden; das Gleiche ift meift der Fall bei den Bibliotheken, welche zu Mufeen, Archiven, technifchen Hochfchulen, Akademien und fonftigen wiffenfchaftlichen, bezw. Kunftinftituten gehören. Für die free und public libraries Englands und Amerikas find vielfach eigene, für diefen Zweck beftimmte Gebäude errichtet worden.

Für die Stadtbibliotheken find verhältnifsmäfsig feiten befondere Gebäude errichtet worden, fo z. B. in Frankfurt a. M. ; meift werden die bezüglichen Sammlungen in geeigneten Theilen des Rath-, bezw. Stadthaufes oder anderer ftädtifcher Gebäude untergebracht.

In manchen Fällen hat man Staatsbibliothek und Staatsarchiv im gleichen Gebäude untergebracht, fo z. B. in München und in Hannover. In wieder anderen Fällen ift die Staatsbibliothek mit den anderen Sammlungen des Staates, alfo namentlich mit den Mufeen, in einem Gebäude vereinigt worden, wodurch die fog. »Vereinigten Sammlungen« entftanden find, wie z. B. in Karlsruhe, Grenoble, Britifh Mufeum zu London etc. ; unter B wird (in Kap. 8) von derartigen Gebäuden befonders die Rede fein. Auch mit den public und free libraries in England und Amerika find mehrfach andere öffentliche Sammlungen verbunden. In Marfeille ift die öffentliche Bibliothek mit der Kunftfchule in einem Gebäude (école des beaux arts et bibliothèque) vereinigt etc.

Die' in einer Bibliothek erforderlichen Räumlichkeiten find im Wefentlichen dreifacher Art:

1)    Räume, in denen die Bücher und die übrigen Sammlungsgegenftände untergebracht werden — Bücher- und andere Sammlungsräume ;

2)    Räume, in denen dem Publicum die Möglichkeit gewährt wird, Bücher zu ftudiren , bezw. zur Benutzung zu entleihen , von Kupferftichen etc. Einficht zu nehmen etc. — im Wefentlichen Lefe- und Ausleiheräume ;

3)    Räume für die Verwaltung.

Hierzu kommen in der Regel noch :

4)    einige Dienftwohnungen für den Hausverwalter, den Pförtner, den Hausdiener etc.

5) In manchen englifchen und amerikanifchen Volksbibliotheken find ferner ein grofser Hörfaal für öffentliche Vorträge, ein Raum für Kunftausftellungen, ein Mufikzimmer etc. vorgefehen.

40.

Ob fämmtliche der genannten Räume im Bibliothekgebäude unterzubringen find-, bezw. in welcher Ausdehnung dies gefchehen foll, hängt von der Art der Be- der Benutzung.

nutzung und nicht feiten von den örtlichen Verhältniffen, von der gefchäftlichen Organifation, von den beftehenden Beftimmungen etc. ab.

Es giebt viele Bibliotheken, welche nur auf einen Betrieb innerhalb des Bibliothekgebäudes Rückficht zu nehmen haben, wo alfo gar keine oder doch nur eine be-fchränkte Ausleihe von Büchern aufserhalb des Gebäudes ftattfindet. In anderen wieder vollzieht fich eine regelmäfsige Ausleihe nach aufsen, fo dafs in diefem Falle aufser den Leferäumen auch noch Ausleihezimmer vorzufehen find, während fich im erfteren Falle der Verkehr des Publicums auf die Benutzung der Fefefäle befchränkt.

Letzteres trifft in den allermeiften englifchen Bibliotheken zu, eben fo in der Bibliothèque nationale zu Paris u. a. Die Anlage der grofsen Lefefäle in der Bibliothek Ste.-Geneviève und der Bibliothèque nationale zu Paris, in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London, erfterer mit 420 und die beiden letzteren mit bezw. 344 und 364 Sitzplätzen, ift hiervon eine naturgemäfse Folge.

In ähnlicher Weife, und doch auf anderen Grundlagen fufsend, zeigen die zahlreichen gröfseren und kleineren ftädtifchen Bibliotheken Nordamerikas einen tlarken Befuch ihrer Lefefäle⁴⁵). Das Gleiche gilt von den Volksbibliotheken in Frankreich, der Schweiz, Belgien und England.

Eine weitere Verfchiedenheit in der Benutzung von Bibliotheken ift noch darin zu finden, dafs einerfeits (und zwar meiftens) die Bücherräume nur von den Bibliothekbeamten , nicht aber vom Publicum betreten werden dürfen, dafs andererfeits aber auch Ausnahmen hiervon Vorkommen. In den deutfchen und öfterreichifchen Uni-verfitäts-Bibliotheken befteht die Einrichtung, dafs den zugehörigen Univerfitätslehrern, auch wohl fremden Gelehrten, der Zutritt zu den Bücherräumen, fo wie die Benutzung der Bücher am Aufftellungsorte geftattet ift. Gleiches findet fich in den Bibliotheken der technifchen Hochfchulen, vieler Akademien etc.

4'-

Bedingungen für die Gefammtanlage.

42.

Bauliche Entwickelung : Aeltere Anlagen.

Bei der Gefammtanlage und Einrichtung einer Bibliothek find vor Allem folgende drei Bedingungen zu erfüllen :

1)    Für die Benutzbarkeit der Bibliothek müffen Geräumigkeit, Bequemlichkeit und Zweckmäfsigkeit in weit gehendftem Mafse vorhanden fein.

2)    Die Bücherfammlung mufs vor f'euersgefahr, vor Feuchtigkeit und vor allen anderen fchädlichen Einflüßen thunlichft vollkommen gefchiitzt fein.

3)    Der Bauplatz mufs fo grofs gewählt und die Grundrifsanordnung in folcher Weife getroffen fein, dafs die in der Folge nothwendig werdende Erweiterung ohne befondere Schwierigkeiten möglich wird.

Erft in der neueften Zeit hat man den vorftehenden allgemeinen Bedingungen durch eine zweckmäfsige Anordnung des Grundriffes und der Conftructionsweife der betreffenden Gebäude genüge zu leiften verfucht. In früheren Jahrhunderten wurden Bibliothekgebäude, in fo fern folche überhaupt eigens für Bibliothekzwecke errichtet worden find, in der Regel als Repräfentationsbauten, als Schaubibliotheken ausgeführt. Sie waren äufserlich als Paläfte geftaltet und enthielten im Inneren eine Anzahl gröfserer, architektonifch ausgeftalteter Säle, in denen die Bücher längs der Wände innerhalb hoher Büchergerüfte oder Bücherfchränke aufgeftellt waren. Wir nennen in diefer Beziehung die Biblioteca Laurenziana zu Florenz, nach den Entwürfen von Michelangelo 1524 angefangen, deren Vorhalle von ihm felbft erbaut und deren Treppe 1571 von Vafari vollendet wurde, fo wie diz Libreria vecchia zu Venedig, 1536 von Sanfovino errichtet, eine der prächtiglten Profanbauten von Italien (Fig. 444 6).

45) In dem Werke »Public libraries in the United States (New-York 1876)« wird beifpielsweife der öffentliche Leferaum der Cooper Union zu New-York erwähnt, welcher feiner Zeit 318 Zeitungen und Zeitfchriften, ungefähr 100 Monatsfchriften und 17000 Bücher enthielt. Die Zahl feiner Befucher flieg fchon im Jahre 1875 auf 581798 bei einem täglichen Befuch von 800 bis 2500 Perfonen.

48) Facf.-Repr. nach: Encyclopédie d'arch. 1881, PI. 765—766.

fî

â

m

□1

PI N33?

5S7"

!B

«

a

l

iii

ÜI

= i

ÜI

il

!

II

Fig- 44-

Ü

I

I

Ü

ti

3K-

!/

H

.1

O

tn

o

J

;

!

üi;

il

Ni

iii

I

■

iii

i

il!

il!

Il

te!

■

Jt

w

5^S

■:

a

»

Si

fpt

mil

m

m%

u

n

1!

... ,

!

¹    7»

_

EBHffln

□

m

i in

7\

I

P

a

:-?

7777

77 «

!

I

7~i

-7 ; •

7' i"

|p

■

r

K

T‘v

wtm

Bibliothek San Marco (Libreria vecchiä) zu Venedig⁴⁶).

b50 n. Gr.

Arch. : Sanfoz'ino.

irJ

mm

Mm

*

Kill

\1

A. i

Fig. 45-

■P

mmm.

Fl

11

i?

1 IbgJ

________j

mm

Hl

IH

rm

ii «»-11

i/l

in

h;i

fjjii lilii

■ r®ilf

lali

Querfchnitt. — Vl50 n- Gr.

Fig. 46.

Cour haute

Ï¥¥T1 *

3 ptitiïffitTi

■ ».jer

~1 V

M-gS

IHBMi

Ii

31

[|n

la E a

Cour de la B.bliclhćcfue

- Ł-

;h

,M. "I "J JS

Bibliothèque de Sixte Quint

Cour banse iduj.

Belvedere

ff

A. Galerien der Bibliothek.

Grundrifs. — ’iooo n- Gr.

C. Zimmer des Bibliothekars.

F. Archive.

B. Lefefäle.

E. Galerie der Infchriften.

D. Mufeum Chiaramonti.

Bibliothek im Vatican zu Rom ⁴⁷).

Arch. : Fontana.

Ferner ift die Bibliothek im Vatican (Biblioteca Vaticana) hervorzuheben (Fig. 45 u. 46⁴⁷), welche Papft Sixtus V 1588 durch Fontana erbauen liefs.

Diefes Bibliothekgebäude, welches Pius IX. prachtvoll reftauriren liefs, durchfchneidet den grofsen Hof des Bramante. Der grofse Bibliothekfaal ift 70,8 m lang, 15,6 m breit und 9,o m hoch; die gewölbte Decke ruht auf fechs Pfeilern. An den Wänden befinden fich Fresken, welche fich auf die Gefchichte der Päpfte und der Wiffenfchaften beziehen. An den Wänden und um die Pfeiler flehen niedrige Schränke, in denen Handfchriften auf bewahrt find; in der Mitte des Saales find prachtvolle Gefchenke an Päpfte und an die Vaticanifche Bibliothek aufgeftellt. An diefen Saal fchliefsen fich rechts und links ausgedehnte Galerien oder Corridore an, in denen gleichfalls Handfchriften aufbewahrt find.

Auch der berühmten, von Bodley (1597) geschaffenen Bibliothek zu Oxford, Bodleiana genannt, ift an diefer Stelle zu gedenken; diefelbe wurde 1634—40 erweitert, wodurch die ganze Anlage im Grundrifs die H-P'orm erhielt.

Mit wenigen Ausnahmen wurden, wie bereits gefagt wurde, in den älteren Bibliothekgebäuden die Bücher längs der Wände in Schränken oder auf hohen Biicher-geriiften untergebracht, die in ihren oberen Theilen durch Leitern erreichbar waren.

Später wurden an den Bücher-gerüften, um deren höher gelegene Abtheilungen bequemer erreichen zu können, vorgekragte Galerien angebracht. Als eines der alterten Beifpiele einer Bibliothek mit Galerieeinrichtung fei in P'ig. 47 ⁴⁸) ein Theil des Inneren im Erweiterungsbau der eben erwähnten Bodleiana

lüg. 47-

p-7

WWSŁ wiigttäF³

im

r    .....h r|SPll

HSMWW-ł. . ? V \ v

!ß

^7-

agy__

■MU I

I© 1

Vzmm

■'V

ESI ;

IW

vorgeführt.

In diefen fog. Saalbibliotheken fehlten in der

___

1

Erweiterungsbau der Bodleiana zu Oxford⁴⁸).

Regel befondere Leferäume zum Gebrauch des Publicums. Vermehrten Sich die Samm-

lungen in folcher Weife, dafs die an den Wänden aufgeftellten Büchergerüfte nicht mehr ausreichten, fo wurden im mittleren Theile der Bücherfäle niedrigere Büchergerüfte aufgeftellt.

Unter den Späteren Saal- und Schaubibliotheken find u. a. befonders be-

merkenswerth ; die Bibliothek im ehemaligen kurfürstlichen Refidenzfchlofs zu Mannheim , die Stiftsbibliothek

zu St. Gallen (Fig. 49), welche Sich in einem früheren Benedictiner-Klofter (jetzt katholifches Lehrer-Seminar und Realfchule) befindet, und die Hofbibliothek in der Hofburg zu Wien (Fig. 48).

Die letztgenannte nimmt die ganze Südweftfeite des Jofefsplatzes ein und wurde

1722 von

Fifcher von Erlach erbaut. Breite Treppen, an deren Umfaffungswänden römifche Alterthümer aufgeftellt find, führen in den glänzend gefchmückten Bibliothekfaal von 78 m Länge und 17 m Breite.

Theile deffelben find

Im mittleren

marmorne

Das mächtige Kuppelgewölbe befitzt Fresken von Daniel Gran.

Standbilder Carl's VI. und anderer Habsburgifcher Fiirften aufgeftellt.

Eine eben fo eigenartige, wie bemerkenswertste Anordnung zeigt der Grundrifs der vom Herzog Anton Ulrich zu Wolfenbüttel 1706 —23 erbauten Bibliothek, in der

⁴⁷) Facf.-Repr. nach: Letarouilly, P. Le Vatican etc. Paris.

4S) Facf.-Repr. nach: Edwards, E. Manoirs of libraries etc. London 1859. Bd. 2, S. 670. Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

ço

Fig. 48.

PfcSS^s

'\ \i i

⁴I#I1

ff i

i ■ w

S\ " i fc

— - ü.,.l-r

*£s®g36-

m

RB

-=»«m

mn:|

11

il

la

UM'*

P*

•ik

....,. ~r_r.

üü

lös

ItkMÉ&MÉÆw&mmm

mm

•;

m

h** : r

;;

K*

WE

Sfi

f?

Wm

mm

- .i

iSWdltitmro^fa

VJ

77

.

Mil

11 liHlttfSS

... “^SBi

• ~

TZ

W>.

Si

»■:

[d

V» SSS :

LA

.■

UP~

âsX

'

&:Y • W

llfgÉi^

vi.; aei:£-

,:. :*#S$ÈÊ?1 < *#&•

"f ;

WgF

;>

>w.î 1

>tä&imSk£%

■ SS

Wv#S*§

Hofbibliothek in der Hofburg 7Ai Wien.

Arch. : Fifcher von Erlach.

5i

zuerft der Gedanke eines Centralbaues mit Beleuchtung von oben auftritt (Fig. 50 u. 51 ⁴⁹)-

Den Mittelpunkt diefer nach den Plänen Korb's ausgeführten Anlage bildet ein ovaler Rundbau mit 12 Freiltützen, welche eine aufgefetzte Laterne mit 24 Fenftern tragen. An der Südfeite ift ein bequemes Treppenhaus vorgelegt, und an den vier Ecken befindet ’fich je ein fünfeckiges Zimmer für die Verwaltung, Kataloge, Handfchriften etc.

In noch mächtigerer Weife ift der Gedanke eines Centralbaues bei der von Gibbs um das Jahr 1740 gebauten Radcliffe library zu Oxford (Fig. 52 u. 53 ⁵⁰)

Fig. 49.

"jt

i> :

Wm

Sjn i

G

Vf

ICSI-

Ege

’ CCX îjif

ca»

8.

91U.I

I»

31ŻJ

fl 1

Iff I

Ł.

pjl

fc£S

Ar-

Stiftsbibliothek zu St. Gallen.

zum Ausdruck gekommen. Auch bei diefen beiden Anlagen ift die Aufftellung der Büchergerüfte längs der Wände in verhältnifsmäfsig hohen Gefchoffen beibehalten ; in Folge deffen konnten fie, wie die bereits erwähnten Saalbibliotheken, nur kleineren Verhältniffen genügen.

Einen etwas mehr gegliederten Grundrifs zeigt die alte, 1765 erbaute Herzogliche Bibliothek zu Karlsruhe, welche durch einen kreuzförmig geftalteten Flurgang

*⁹) Nach: Deutfche Bauz. 1884, S. 389.

⁵⁰) Facf.-Repr. nach: Edwards, a. a. O , S. 681, 682.

43-

Spätere

Anlagen.

Fig- 5°-

$Ùl

Anficht.

52

x/ö00 n. Gr.

LJ

„ B^B I I

■ : III 1

Sk

Arch. : Korb.

«sa

•• iii.

Mik*-¹

1111

il- -1

I & \ i |H" s.;

I Bü

..

Fig- 5i-

¹!l000 n- Gr.

Grundrifs.

ii

Herzogl. Bibliothek zu Wolfenbitttel⁴⁹).

(Fig. 54ól) in vier Haupträume zerlegt ift; letztere lind durch Zwischenwände, welche Senkrecht zu den Längsmauern des Baues geftellt find, in einfenftrige Räume getheilt ; A, B, C, D find zur Aufbewahrung von Handfchriften bestimmt.

Das Aufftellen der BüchergerüSte an den Wänden der Bücherräume wurde verhältnifsmäfsig lange beibehalten. Es findet Sich noch in der 1774 — 80 durch Ungei' & Boumann errichteten Königl. Bibliothek zu Berlin; diefelbe enthielt in ihrer ursprünglichen Anordnung in der ganzen Ausdehnung des Gebäudes einen einzigen, durch beide ObergeSchoffe reichenden und durch eine Galerie getheilten Bücherfaal von 81,0 m Länge und 17,5 m Breite. Auch die 1824 von Cheuffey (für 50 bis 60000 Bände) erbaute öffentliche Bibliothek zu Amiens (Fig. 55 bis 57⁵²) befitzt blofs an den beiden Langwänden des von oben beleuchteten Bücherfaales BüchergerüSte mit Galerien, und SelbSt in der 1832—43 nach v. Gärtners Entwürfen ausgeführten Hof- und Staatsbibliothek zu München (Fig. 58 ⁵³) wurden die Bücher nur längs der Wände aufgeftellt, allerdings unter Aufgeben des Leiterfyftemes. Durch Anordnung von niedrigen Galerien von 2,2 m Höhe find dafelbft die 8m hohen

öl) Facf.-Repr. nach: Edwards, a. a. O., S. 683. — Die Quelle enthält keinen Mafsftab.

52)    Facf.-Repr. nach : Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XIXme Jïe.cle. Paris 1845—50. Bd. 1, Pl. 34, 35.

⁵³)    Nach: Ausgeführte Gebäude von F. v. Gärtner. München. Lief, x, Bl. III. — Siehe auch den zugehörigen Grundrifs des Erdgefchofles in Fig. 36 (S. 35).

Rndcliffe library zu Oxford⁵⁰).

Fig. 54-

Bücherfäle in 3 Gefchoffe getheilt; Leferäume, fo wie Ausleihe- und mehrere Verwaltungsräume find vorhanden, allerdings in nicht befonders zweckmäfsiger Weife mit den Vorräumen verbunden.

FvUa-

s§£

WA

=ÉL

•"~~^=E==-

==h==^=:£L.-

KSI

,A=ü

/gjl

.

Kg®

âL

il

P»

Fig. 52.

Schaubild.

tjjH

A

fl

—Mi

pii

Wtt

7g!ü5g

Fig- 53-

mmm

SM

Inneres.

!îü

1-

i i:

'j

rmw

Es liegt auf der Hand, dafs in einem Biicherfaal die Raumausnutzung keine günftige fein kann, wenn Biichergerüfte nur an den Umfaffungswänden aufgeftellt find. Von dielem Gefichts-punkte fcheint della Santa bei dem Plan für eine »öffentliche allgemeine Bibliothek« ausgegangen zu fein, den er feinem 1816 erfchienenen Werke⁵⁴) beigegeben hat, und der in Fig. 59⁵⁵) wiedergegeben ift. Wie leicht erfichtlich, follte die Bücherfamm-lung in einer längeren Reihe von Zellen (10) untergebracht werden, an deren Umfaffungswänden die Büchergerüfte aufzu-ftellen waren. Dafs bei einer folchen Grundrifsbildung die Ueber-ficht über die Bücherfammlung verloren geht, ift augenfällig.

Florenz 1816.

5i) Della coftruzione e del regolamenlo di una pubblica univer/ale biblioteca etc.

Alte Herzogl. Bibliothek zu Karlsruhe⁵¹).

⁵“) Facf.-Repr. nach ebenda!.

rt

* *-fr

Grundrifs. — '/soo n. Gr.

■ m ir

Hi

A. Bücherfäle.

A’. Lefefaal.

C. Wohnung des Bibliothekars.

’t=*

Ml

jE3 Ö '    ; I

U    ' V    «TÉ - V    «TI    ■ V    r

IJ**Q Jłrr^r™¹

imi

mm

Lv.

■L S -Sni

Anficht. — J/-2r,o n. Gr.

IT

Fig- 55-

=T

rmm

1!

i-

'm

.1 i.._......-

liai usai

i!

Arch. : Chetiffey.

Opftentliche Bibliothek zu Amiens ⁵²).

Längenfchnitt. — ¹ !250 n- Gr.

Ifeii    fc^l

aa

:.\-j

Fig- 56-

mam

Diefe Ueberficht kann nur durch Schaffung grofser Biicherfale erzielt werden. Eine beffere Raumausnutzung in denfelben wurde dadurch erreicht, dafs man in der Ouerrichtung (winkelrecht zu den Längswänden) der Bücherräume doppelte Büchergerüfte frei in die Säle einftellte und diefe von beiden Seiten zugänglich machte ; die Büchergerüfte treten alsdann als raumtheilende Scheidewände auf, und je geringer man die Axenweite derfelben wählt, defto günftiger ift die in Rede ftehende Ausnutzung der Bodenfläche. Eine folche Anordnung findet fleh in der 1795 durch Sotokof erbauten Kaiferl. öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg (Fig. 60 u. 61 ⁶ 7 8) und in der durch Labrouße 1843 — 50 errichteten Bibliothek Ste.-Geneviève zu Paris (Fig. 62 ⁹); in letzterer find die oberen Theile der vom Fufs-boden bis zur Decke reichenden Büchergerüfte mittels Schiebeleitern erreichbar.

Fig. 58.

eia

Gu-

Di-

stos

rectcrr

[L—

j|V OTpl.jfe

sitz-ji 2 ® ij Zeitschrift-u

flyj-■ r

Zim

-,

- S a al

j Praktikanten

"1

p:

L__----

Er

rn I r~

c II

IŁUJ

M a. - j Ipj g a z i

L---!---!

FT

td

füll

hsn f ]

! 11 rfrrt

u

C Î1

r~

L._.

T'

ml

; y/ gAiiiseheii

-*—4

«    l\/

’ ii ïAi

i • y

*<\f\/:

I. Obergelchofs. 1:500

10

15

20«

Hof- und Staatsbibliothek zu München ⁵³). Arch. : v. Gärtner.

Diefe und andere in ähnlicher Weife ausgeführte Anlagen zeigen noch den Mifsftand, dafs fie meift mit Leiterbetrieb verbunden find; letzterer ift nicht allein unbequem, er kann auch gefährlich werden. Um das Leiterfyftem zu vermeiden, hat man, wie fchon angedeutet wurde, an den Biichergerüften Galerien angebracht, deren Fufsböden in folchem Höhenabftand gelegen find, dafs man felbft in die oberften Buchreihen ohne Anwendung einer Leiter mit der Hand greifen kann.

Man ging auf diefem Wege noch einen Schritt weiter. Man rückte die Büchergerüfte auf den lediglich durch Verkehrsrückfichten bedingten Abftand an einander, erfetzte je zwei einander gegenüber liegende Galerien durch durchgehende Zwifchen-

44.

Neuere

Anlagen.

böden, welche von Büchergerüft zu Büchergerüft reichen, und bildete durch diefelben fog. Büchergefchoffe, deren Höhe gleichfalls fo bemeffen war, dafs man ohne Leitern die Bücher der oberften Reihe mit der Hand erreichen konnte. Auf diefe

Fig- 59-

¹

)    Grundzüge der Bibliothekenlehrc etc. Leipzig 1890. S. 6.

²

)    In: Ueber Bibliothekswiflenfchaft etc. Leipzig 1833. S. 19.

³

   Nach: Brockhaus’ Konverfations-Lexikon, 14. Aufl., Bd. 3, S. 969.

⁴

⁴⁰)    Nach: Brockhaus, a. a. O.

⁵

) Nach : Reyer, a. a. O.

⁶

987654321 0

⁷

H » !¹1¹1¹1¹1¹ i » 1¹1 » I

⁸

) Facf.-Repr. nach: Edwards, a. a. O., S. 688. — Die Quelle enthält keinen Mafsftab.

⁹

L1) Nach: Allg. Bauz. 1852, Bl. 471.

T:"|

lo

TI

7 »,

£-

io

/<?

io

Jo

ZT

Uratxua

'•L.

7°

Zj 7o*ea/tt

i : iooo.

Della Santals Plan für eine Bibliothek⁵⁵).

/. Eingang.

2.    Treppe.

3.    Flurhalle.

4.    Lefefaal.

j. Katalog-Beamter.

10, Gewöhnliche Bücher.

//. Magazine, Werkftätte, Aborte etc.

12.    Gänge.

13.    Nebentreppe.

14.    Höfe.

6. Katalog-Zimmer.

7- Privatzimmer.

8. Zimmer des Bibliothekars und feines Gehilfen. ç. Seltene Bücher.

Weife gelangte man zu einer Art der Aufftellung der Bücherfammlung, für welche die Bezeichnungen Magazin- oder Magazinirungs-Syftem ziemlich allgemein angenommen find.

Fig. 61.

<s>

Hauptgefchofs.

Erdgefchofs.

S’

^7.

w rH *

Fig. 60.

Erdgefchofs.

/i

Kaiferl. öffentliche Bibliothek zu St. Petersburg⁵⁶).

Arch. : Sotokof.

C. Freie und mechanifche Künfte. F. Literatur. H. Naturwiffenfchaften, Mathematik und Phyfik. I. Gefchichte. K. Philofophie und Jurisprudenz. L, M, N. Doubletten, im Erfcheinen begriffene Werke etc. O, P. Handfchriften.

er -

Bit „ ch.

20*“

15

TpT

L:-jTi

Sm® ®[°][a

JSIPfoMülföllöyül

[ŚH2HH Ë!°]® (DUKsi

^ölföljä¹ ^nmn^nr^r

g]®®

cm

B——rT|(| bciaJ

®E

■SŒ1SS-

EU IUI

Râlai

KD S® MB® Ê30H

[SilSf

^liaJlsl iPiłeJla [allais, HHH® IMäHl] ®|ö]l

1:500

-i

D ou-

Wetten

etc.

TEEEI

10

lü 987654321 0

KP-H+H4+-HÏ+P-M-

Bibliothek Ste.-Geneviève zu Paris⁵⁷). Arch. : Labroufte.

Fig. 62.

mi

Fig. 63.

spat

II

j jy

fr.....

ft.

Im i

ił

i-:

®Ś

ii

iffli ii

iii

3 _

Si*

É

ife

hi

mm

ÆÊ

tfi

.71

£>3

23y?

T~~\

liii.

li

gWj

ïïfnp!

■i

Erji

■Tli

Bi

Univerfitäts-Bibliothek zu Kopenhagen⁵⁸).

Fig. 64.

i«

■fc

X:,

II

aSîÉHHBBÜ

«s

HT?

B.

Imm£m

77

R—si 1 i\

iü^HE "

11

WM

IS:. EH

h\

gifiii'iîss:

li

lit

1»

£31 fi

■S

1/

l!

Ili

ly

¹ ■.

If J

iËffl

|r

II. S

i:'

11

71

itgMÎ

ifi

•r

II

Ui,

iiiiilüiiiniijiniij

iii li

■: i

w

! f; l:ï

IBB

SB=

h,~:

fi

Wż\

iàiABtâSaGî

ui ni.

jnjgn I

"-■mĄ

m

JïïL¹

IISSB

Luinimnimniiii

™?i

i.

f' I

lU Vj

?:;g,

Bibliothek des Wellesley-College zu Wellesley⁵⁹).

Diefes Syftem wurde grundfätzlich in vollem Umfange zuerft im Erweiterungsbau der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London (zu Anfang der fünfziger Jahre) und bald darauf in der Bibliothèque nationale zu Paris zur Ausführung gebracht, und

Fig. 65.

XU

ftvC-

i.

Hi

C⁷-:-

::

mm

fi

*.N

'Ki

Jj

«j

mm

■fik

‘îi

■;

fj-.¹ 1

£:;c

■A_

wali

mn

1«

;ij

mm

WKÊ

il

;i .

V.

sss iii

fjggfjfs

-■■■ " ''1

iAAC

Wi:n

: ; “I:.""“.»-*-

prr

mL®

■*

äii

h

Zs

'Â

to

iiïï

aes«®^: a*-' -* ------

Ssiagr

Peabody library zu Baltimore ⁵⁹).

feit jener Zeit find die meiften neueren gröfseren Bibliotheken als fog. Magazins-Bibliotheken erbaut und eingerichtet worden.

welche nicht nach

Eine der wenigen Ausnahmen auf unferem Continent diefem Syftem eingerichtet ift, bildet die neue Univerfitäts-Bibliothek zu Kopen-

5S) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1884, S. 7.

M) Facf.-Repr. nach: Herbert, B. A. The ftudy of hiftory in American colleges and univerßties. Wafhington 1887.

6o

hagen, welche zu Ende der fiebenziger Jahre erbaut wurde und einen Innenraum von fchöner Wirkung (Fig. 63 ⁵⁸) befitzt. Ein Flurgang geht durch die Mitte des Gebäudes durch, und zwar durch zwei Gefchoffe; fenkrecht dazu und zu den Fenfterwänden find rechts und links die Büchergerüfte aufgeftellt ; die Gefchofshöhen find fo grofs, dafs Feitern angewendet werden müffen. Dies und die durch den Flurgang unterbrochenen Querverbindungen zwifchen den Büchergerüften find empfindliche Mängel diefer Anlage.

Fig. 66.

VA

1.

ff

wÈiiil ^ 1

iHli

HIÜhEHI

il MF-life

Sr

wm

fw

st-J»

<L&Æst

A ifi-

//■

SS

rnrnimm

HBbP

"""•w

n§

" ■■

PS

n*—^

HlHll

sa

wm

'V

Wim

H’

Wm

Wm

»1

WÊÈ,

WŁ

1/1

v sr,

V\\±

11

lé

iS

ras®

•x'-A

4001L I lif j

Ül

.A¹

aifiiiE

'i

4|;

r*!

V;"

FT.V —

s*b

MA

BSL

MmÉÉI

•i;. ■: iWa.    _

IgBEeśsśHfa -

ga-iiiigai—

^jäamaä^'-Sm-r

S.

Courts of Scotland folicitors library zu Edinburgh)-

Arch: Dunn.

In Amerika ift eine verwandte Anordnung feit langer Zeit und bis in die letzten Jahre in der Uebung gewefen ; nach Art der alten Saalbibliotheken bilden dort Büchermagazin und Lefefaal einen einzigen Raum. Der letztere hat an beiden Fangfeiten Fenfter; von diefen Langwänden laufen die doppelten Büchergerüfte in der Querrichtung nach Art der Scherwände aus und bilden an jeder Seite eine Reihe von Abtheilungen oder Kojen, die fich nach dem mittleren

⁶⁰) Facf.-Repr. nach: Building news, Bd. 55.

6i

Theile des Saales öffnen; diefe Bücherkojen find meift in mehreren Gefchoffen über einander angeordnet und werden fämmtlich von der Seite her beleuchtet. Der mittlere Theil des Saales dient als Leferaum und wird durch Deckenlicht erhellt. In Fig. 64 u. 65 ⁵⁹) ift das Innere einer kleineren und einer gröfseren Anlage diefer Art mitgetheilt.

Die öffentlichen Bibliotheken zu Bofton und zu Cincinnati, das Boftoner Athenäum, die Aftor-Bibliothek zu New-York, die Congrefs-Bibliothek zu Wafhington etc. find fämmtlich nach diefem Schema erbaut.

Auch in England und Schottland find in neuerer Zeit einige Bibliotheken in ähnlicher Weife erbaut worden; dabei wurden in Fufsbodenhöhe des Lefefaales die Bücherkojen zur Aufftellung von kleineren Lefetifchen benutzt. Fig. 66 ⁶⁰) zeigt den zur Ausführung beftimmten Entwurf für die Courts of Scotland folicitors library zu Edinburg.

Die Nachtheile einer folchen Anlage liegen auf der Hand: die Benutzung des leeren Mittelraumes als Lefefaal bringt die gröfsten Störungen und Unbequemlichkeiten für ein ruhiges Studium mit fich ; das Büchermagazin ift in zwei von einander völlig gefchiedene Theile getrennt und fchwer zu überwachen ; das Herbeiholen der Bücher ift meift nur auf grofsen Umwegen möglich ; zur Winterszeit ift die Heizung fchwierig und koftfpielig; die Wärme fteigt nach oben, wodurch der Aufenthalt in den oberften Büchergefchoffen unerträglich wird und die Büchereinbände ftark leiden.

Die Vereinigung der amerikanifchen Bibliothekare hat 1881 auf dem Congrefs zu Wafhington diefes Syftem des Bibliothekbaues einftimmig verworfen.

Wo es irgend erreichbar ift, find Bibliotheken, wegen der Sicherung gegen Feuersgefahr, auf einem möglichft frei gelegenen Bauplatze als frei ftehende Gebäudeanlagen zu errichten. Bei folcher Ausführung werden auch die übrigen Er-forderniffe an reichlicher Licht- und Luftzuführung zu den Sammlungsräumen und den Lefefälen fich leicht erfüllen laffen, und die Möglichkeit einer ausgiebigen Erweiterung läfft fich gleichfalls leicht fichern.

Bezüglich der erforderlichen Feuerficherheit entfprechen mehrere bedeutende Bibliothekanlagen den ausgefprochenen Bedingungen nicht oder doch nur zum geringen Theile.

So ift z. B. aus Fig. 67 ⁶¹) zu erfehen, dafs das Grundftück, auf welchem fich die Bibliothèque nationale (früher Bibliothèque impériale) zu Paris befindet, von vier nicht breiten Strafsen (rue Richelieu, rue Vi-vienne, rue des Petits-Champs und rue Colberf) umfchloffen ift. In einer fehr regen Gefchäftsgegend gelegen, find diefe Strafsen fämmtlich mit Läden und Magazinen befetzt, und bis vor nicht zu langer Zeit war felbft ein Theil des jetzigen Bibliothek-Grundftückes an der Ecke der rue Vivienne und rue Colbert noch von Wohnungen und Läden eingenommen. Die Erweiterung der urfprünglich engen Bibliothekräume, welche fich feit dem Jahre 1724 im alten Hôtel Mazarin (an der Ecke der rue Vivienne und der rue des Petits-Champs) befanden, ift durch allmähliche Ankäufe von benachbarten Grundftitcken bewirkt worden, bis vor etwa zehn Jahren, wie eben erwähnt, der Reft erworben wurde.

Um die reichen Sammlungen diefer Bibliothek⁶²) auf einem zweckmäfsiger gelegenen und gegen Feuersgefahr beffer gefchützten Grundftücke unterzubringen, find wiederholt Verfuche und Pläne gemacht worden, ohne dafs diefelben Erfolg gehabt hätten. So wurde feiner Zeit vor Beginn des Erweiterungsbaues des Louvre und der Tuilerien ernftlich der Plan erwogen, auf dem Platze zwifchen den beiden Pa-läften die Bibliothek zu errichten. Ein anderer Plan befchäftigte fich mit der Ueberfiedelung der Bibliothek in das Palais du Luxembourg.

el) Facf.-Repr. nach: Revue gén. de l'arch. 1878, PI. 40.

⁶'²) Bereits im Jahre 1883 war (nach: Centralbl. f. Bibi. 1883) die Zahl der Bände auf 2^2 Mill. gediegen. Der Saal der Handfchriften enthielt 92000 gebundene, brofchirte oder in Cartons auf bewahrte Bände, fo wie 144000 Medaillen aller Zeitabfchnitte. Die Sammlung der Kupferdiche umfaffte mehr als 2 Mill. Stück in 14500 Bänden und 4000 Mappen; aufser-dem wurden 80000 der kodbarden in der Referve-Galerie auf bewahrt. Der Bedand an geographifchen Karten wurde auf 300000 Stück angegeben.

45-

Bauplatz.

Kls=ë£"V

ül

"TïBSHb

•" Jr ^

fôrîfSïlSMi

sĘkffisM

•iri

i Jir-Jl F

rM-SF

|ÏÏI:'ï

Hfii

wmm

||

ipHSa|(

|BM

g ■ 1 1 M

ij

f.

y;

m.

Richelieu

Il

PI1IW

wm

■m

mm:rn

iÿj

SÄ

fall

i!

■es?.î ;

>•

'stè

î®

f.

'.'.. -)jc H

mmm

«g

*lg- 67.

U 3,A!A

te

®]*vç

;te

te'

g®

UM*

lÿjpj«

EFSF/t

; i;

V-D-i

>;s>;

! 8;

,

f    fi

.'■i

UM

Ä5:

PS

I 1FF S;' F, !

;>>;î

gg

1:1000

OS

£M

ai

-N

*■*£31

r ,

I.....- --j ,.■■

•fc**—-;-âï- . F-

f““

■. V y .M

iQMianiiiiiif[iiini    ta mI

10

If

*'? ■-.

&î

jF

~>~M

». F

i IMf

xLH

L « i : i—

âü

rfci

.HSH;

il |pjl|

» gg

« ïn£

H

FFtef

10 H 6 4 2 0

Bibliothèque nationale zu Paris. — Erdgefchols ⁶¹).

Arch. : H. Labroufle.

Rue

uare

Sq

48, 48. Auffeher.

4Q. Feuerwache.

30.    Medaillen-Sammlung.

31.    Eingang.

32.    Hof.

33.    Pförtner.

34.    Treppe.

33. Heizerwohnung.

36.    Dienfttreppe.

37.    Vorhalle.

38.    Hörfaal.

3ç. Profefforzimmer.

60.    60. Klebezimmer.

61.    Buchbinderei.

62.    Secretär-Wohnung.

2Q. Kupferftichausftellung. jo, J/. Kupferftichzimmer.

32.    Lefefaal.

33.    Katalogfaal.

34.    3S■ Dienfttreppe.

36.    36. Luftfchächte.

37.    Feuerpoften.

38.    Zimmer des Bibliothekars.

3ç. Zimmer des Kupferftich-Con-

fervators.

40.    Kupferftichfammlung.

41,    42, 43. Büchermagazin.

44. Vorraum

43- Regenfchirme.

46.    Pförtner.

47.    Treppe.

13. Proviforifcher Bibliothekeingang.

16.    Pförtner.

17.    Dienerzimmer.

18.    Regenfchirme. iç. Flur.

20.    Dienfttreppe.

21.    Pförtnerwohnung.

22.    Vorhalle.

23.    Ausleihezimmer.

24.    Flurhalle.

23. Treppe zum Manufcripten-raum.

26.    Vorraum.

27.    Verwaltungsräume.

28.    Jardin Vivienne.

1.    Haupteingang.

2.    2. Pförtner.

3.    Raum für neu eingehende Bücher etc.

4.    Zeitfchriften-Magazin.

3, 3. Aborte und Piffoirs.

6.    Ehrenhof.

7,    8. Verfügbar.

9, 9. Früheres Büchermagazin.

10.    Frühere Haupttreppe.

11.    Pförtner.

12.    12. Geographifche Ausheilung.

13.    CoronelliiOcift Globen.

14.    Fremde unbewegliche Gegen-ftände.

Wenn auch dadurch, dafs die Gefahr bringenden Wohnungen und Magazine aus dem Gebäude felbft entfernt find, die Sicherheit gegen Feuersgefahr eine gröfsere geworden ift, fo ift immerhin die Lage des Gebäudes in Bezug auf Feuerficherheit nur als eine bedingt gute zu bezeichnen.

Zieht man die Bibliothek des Britifk Mufeum zu London zum Vergleich heran, fo ergeben fich auch hier mehrfache Bedenken gegen die feuerfichere Unterbringung derfelben.

Die verfchiedenen umfangreichen Sammlungen, welche in dem grofsen Gebäude untergebracht find (fiehe die umftehende Tafel), greifen in den verfchiedenen Gefchoffen in und über einander. Der Erweiterungsbau, welcher für die Zwecke der Bibliothek im grofsen Hofraum des Mufeums errichtet worden ift, ift in einem Abftand von 8,2 bis 9,o ra zwifchen den beider-feitigen Umfaffungsmauern ausgeführt worden. Unter Berück-fichtigung diefer Verhältniffe, namentlich aber auch des Um-ftandes, dafs der gedachte Erweiterungsbau im Wefentlichen durch Dachlicht erhellt wird, erfcheint im Falle einer Feuersgefahr die Gefährdung der Bibliothekfammlungen nicht zweifellos, da die Dachlichter gegen Flugfeuer nicht hinreichend Schutz gewähren und die Verbindung des Erweiterungsbaues mit den Ausgängen immer nur eine befchränkte ift, fo dafs diefe in allen baulichen und conftructiven Einrichtungen bemerkens-werthe und bedeutungsvolle Anlage bezüglich der Feuerficherheit nicht als muftergiltig betrachtet werden kann.

Als Beifpiele genügend frei gelegener Gebäudeanlagen können die Bibliotheken Ste.-Geneviève zu Paris, jene zu München, Stockholm, Halle, Greifswald, Kiel, Stuttgart, Göttingen, Wolfenbüttel etc. genannt werden.

Die Grundrifsanlage ift eine fehr einfache, fo-bald es fich um den Entwurf für eine fog. Saal-bibliothek handelt, alfo für eine Bibliothek, die aus einem einzigen Saale befteht, der nicht nur zur Aufftellung der Bücherfammlung beftimmt ift, fon-dern auch als Lefefaal und als Arbeitsraum für die Beamten zu dienen hat. In der Regel werden diefem Saal noch ein oder zwei Vorräume vorzulegen fein. Als ein Beifpiel für eine derartige Bibliothek fei in Fig. 68 ⁶³) der Grundrifs der 1876—78 erbauten Bibliothek der École de droit zu Paris mit-getheilt, die aus einem Vorraum und zwei Sälen befteht, die eben fo als Bücher-, wie als Leferäume dienen.

46.

Grundrifs

anlage.

Für gröfsere Bibliotheken ift eine folche Anlage felbftredend unanwendbar, und man mufs für jeden der drei Zwecke, die in einem Bibliothek-gebäude zu erfüllen find, drei befondere Raumgruppen fchaffen.

⁶³) Facf.-Repr. nach: Narjoux, F. Paris. Monuments élevés par la ville j830—So. Paris 1883. Bd. 2. ‘

Bei der Grundrifsanordnung folcher Bibliothekgebäude ift darauf zu fehen, dafs die Verwaltungsräume den Kern der ganzen Anlage ausmachen und dafs fie in gefchickter Weife mit den Bücherräumen, befon ers aber mit den dem öffentlichen Verkehr dienenden Räumen verbu den werden.

Fig. 68.

Die Bücherräume und die Räume der Verwaltung find von einander zu trennen. Es ift dies nicht allein im Intereffe eines

neten Bibliothekbetriebes erwünfcht, fondern auch die Feuerficher-

geord-

’/looo n. Gr.

heit wird dadurch erhöht, weil man die beiderfeitigen Anlagen Bibliothek der École

für Heizung und künftliche Beleuchtung kann.

von einander trennen de droit zu Paris6S)-

Arch. : Lheureux.

Ausleihe- und Lefezimmer find auch fo anzuordnen, dafs das Publicum die-felben thunlichft unmittelbar von der Strafse aus erreichen kann; die für daffelbe beftimmten Kleiderablagen, Bedürfnifs- und Wafchräume find neben dem Eingang anzulegen. Bezüglich letzterer Gelaffe, fo wie auch des Einganges felbft ift dafür Sorge zu tragen, dafs fie von einem Beamten überwacht werden können. Mehr als einen einzigen Eingang für das Publicum follte man nur dann vorfehen, wenn die gerade vorliegenden Verhältniffe ganz befonderen Anlafs dazu geben.

Lefe- und Ausleihezimmer find ferner fo zu legen, dafs das Herbeifchaffen von Büchern aus den Büchermagazinen in folcher Weife möglich ift, dafs kein Buch Räume zu paffiren hat, die von Nichtbibliothekbeamten betreten werden dürfen.

Bezüglich der Leferäume ift endlich erwünfcht, dafs fie möglichfl entfernt vom Strafsengeräufch gelegen find, dafs von ihnen die Bücherräume ohne grofse Umwege erreicht werden können und dafs die Bedienung möglichft fchnell erfolgen kann ti4).

Fig. 69.

[1—i mim

mnm ei

Aus dem Gefagten geht hervor, dafs es zweckmäfsig fein wird, die Lefe- und die Verwaltungsräume, wo es der Bauplatz und die verfügbaren Geldmittel geftatten, in einen befonderen Gebäudeflügel zu verlegen, weil fie in der Conftruction, Verbindung und Benutzung, auch in der Beleuchtung und Heizung, grundfätzlich anders behandelt werden müffen, als die Bücherräume. Bei folcher Grundrifsanordnung wird auch eine fpäter noth-wendig werdende Erweiterung viel leichter möglich fein, als bei ganz gefchloffenen Grundrifsanlagen.

tiooo n. Gr. Univerfitäts-Biblio-thek zu Kiel. Erdgefchofs⁶⁵). Arch. :

Gropius Pf Schmieden.

Man hat wohl auch den Lefefaal in die Mitte gefetzt und an jeder Seite deffelben je einen Bücherraum angeordnet (z. B. in der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M., in der Valliano fehen Bibliothek zu Athen etc.). Wenn man dadurch allerdings erreicht, dafs die Bücher auf kürzeftem Wege in den Lefefaal verbracht werden können, fo wird hingegen der Zufammenhang der Bücherfammlung geftört, die Ueberflcht und Bedienung erfchwert.

Ganz gefchloffene, im Grundrifs rechteckig geftaltete Bauten mit ftreng durchgeführtem Axenfyftem find die Univerfitäts-Biblio-theken zu Halle, Greifswald und Kiel. Von letzterer ift in

M) Nach Win/or laufen die in baulicher Beziehung an eine Bibliothek zu Hellenden Anforderungen auf Erfparnifs an Raum und Zeit hinaus. (» The main idea 0/ the modern public library building' is compact ftowage to /ave /pace, and /hört diftances to /ave time.«)

⁶⁵) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 59.

OJ

cO

£19:;

16

Zu S. 64.

fm

HllÉl

j, 2. Eingangs- und Flurhalle.

3. Infchriftenfaal.

Römifche Galerie. j. Verwaltung.

6, 7. Beamte.

8—//. Griechifch-römifche Sammlung.

12.    Archaifch-griechifche Sculpturen.

13.    Vorzimmer.

14.    Ephefus-Saal.

13. El g in-Saal.

16.    Phigaleia-Saal (darunter im Sockelgefchofs griechifch-römifche Denkmäler).

17.    Maufoleum-Saal.

18.    Nerei'den-Saal. iq. Vorraum

20.    Nordfliigel

21.    Mittelfaal

22.    Erfrifchungsraum.

23.    Wafchtifch-Einrichtungen.

24.    Südflügel der ägyptifchen Sammlung.

23. Aflyrifcher Saal.

26.    Nimrod-Galerie.

27.    Phönicifches Zimmer.

28.    Gerätheraum für Studirende.

2Ç. Aflyrifcher Saal.

Nimrod-Mittelfaal.

31.    Kouyunjik(Ninive)-Galerie.

32.    Mofaiken.

33—37. Büchermagazine.

38. Arbeitszimmer.

3Ç—41. Mittelfäle der North library.

42.    Mufikalienfaal.

43.    Bankfian-Saal.

15

4-

30.

der ägyptifchen Sammlung.

79

is .

14

17

31

20

£1!

l^fr.....

" 18 H30Œ 2i

28$ 27 F

j»j

W/y)

29

26

24

23

V/

r:2z

f\\

;i

i*

î:

■pff

<§§ 3 "

Ii

A/M/.

vyyy

y.

.-■y⁻'.'

!22

Wmm/A

«T

12

10

v/ÿ.

wwk

:    2.5

83

HrHIf

*9 1 8

'jri .fcnnW

HÉ

IUJÜ ■ P

67 y

mm

44. Katalogfaal.

43, 46. Nordöftliche Bibliothekräume.

47.    Wafchtifch-Einrichtungen.

48.    Arbeitszimmer.

4g. Sortirfäle.

30—32. King's library.

33.    Hebräifche Bibliothek.

34.    Arbeitszimmer.

33. Chinefifche Bibliothek.

36.    Handfchriftenfammlung.

37.    Arbeitszimmer.

38.    Grenville library.

3ç. Egerton-Saal.

60.    Kartenfaal.

61.    Verbindungsflur.

62.    Arbeitszimmer.

63.    Mittelfaal

64.    Südfaal 63. Sortir- und Dienerzimmer.

66.    Lefefaal der Handfchriftenfammlung.

67.    Arbeitszimmer.

68-ôç. Zeitfchriften- und Lefefaal.

70. Treppe zum Zwifchengefchofs.

71—73. Studir- und Arbeitszimmer.

74. Raum zum Aufziehen von Stichen.

73. Diener.

76.    Arbeitszimmer.

77.    Orientalifche; Bibliothek.

78.    Colonnaden.

79, 80. Beamten-Wohnhäufer.

81.    Wafchtifch-Einrichtungen für Leferinnen.

82.    Wafchtifch-Einrichtungen für Künftlerinnen.

83.    Haupttreppe mit indifchen Sculpturen.

der Handfchriftenfammlung.

<61 6 ¹

____I

78

78

S0

1:1000

10 « 6 4 2 0

H+f-m-mf

10

20

3°

ao    ïom

H-------^

Britifh Mufeum zu London.

Erdgefchofs und Zwifcliengefchofs.

Arch. : Robert & Sidney Smirke.

Die fchraffirten Räume gehören der Bibliothek an.

■ .

Fig. 69ö5) ein Grundrifs beigefügt, aus dem hervorgeht, dafs in folchen F'ällen die Erweiterungsfähigkeit des Büchermagazins dadurch gewahrt wird, dafs man daffelbe an die eine Stirnfeite verlegt.

Fig. 70.

®x

gjp

* "3

"“3

GL

mm

/'

B jH

g g *

'■0k

lill'ilrifltZIUMWI'illl 1

l=ä (_! U«) fi.) S*#4 i______)-»- !    (—1 1 lr, 1 I &: ! “ 1 u-J I____ E3 a *5?

ÖL

la

Ügs

I.

lm

.U

11

a.    Büchermagazin.

b.    Ausleihezimmer.

c.    Zeitfchriftenzimmer.

Königl. Bibliothek zu Stuttgart. — UeberfichtsplanGC). Arch. : v. Landauer.

d.    Lefezimmer.

e.    Handfchriftenzimmer.

f.    Oberbibliothekar.

g.    Buchbinderei.

1. 1000

h.    Bibliothekar.

i.    Kataloge. k. Beamte.

10 8 6 4 2 0

I-I i I ) I I I I I |-

10

20

ao

40

501,1

Fig. 71.

imniDiDir:

fy-dchci.- SRLo^osvLvk..

m.

rs

X,

E=F3

XX

i:<i

8*.

E=3

JP

119:

ÓU.

Â-avuw

Univerfitäts-Bibliothek zu Leipzig. — I. Obergefchofs⁶⁷). Arch. : Rojstach.

®⁶) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1884, Bl. 38.

e7) Nach: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 212.

Sehr zweckmäfsig ift die l-förmige Grundrifsanlage, wie fie in der Königl.

Bibliothek zu Stuttgart (Fig. 70⁶⁶) zur Durchführung gekommen ift. Im vorderen Langbau befinden fich die Bücherräume, und im rückwärtigen Querfliigei find die Räume für die Verwaltung und das Publicum untergebracht; fpätere Erweiterungen, fowohl der Bücher- wie der Verwaltungsräume find leicht möglich.

Auch bei der neuen Univerfitäts-Bibliothek zu Leipzig (1888—91 erbaut), einer Anlage mit zwei Binnenhöfen (Fig. 71 G7), hat man eine ähnliche, ziemlich fcharfe Scheidung vorgenommen : an der Hauptfront (gegen die Beethoven-Strafse) liegen die Verwaltungsräume, an welche fich die Bücherräume organifch angliedern.

Einen ähnlichen Grundgedanken zeigt die neue Herzogi. Bibliothek zu Wolfenbüttel (1882—85 erbaut); doch fpielt hier der Lefefaal (mit nur 16 Lefeplätzen) eine nur untergeordnete Rolle; hingegen wurde der grofse Ausftellungsfaal ent-fprechend bevorzugt (Fig. 72G8).

Es wurde bereits in Art. 42 (S. 49) die alte Herzogliche Bibliothek zu Wolfenbüttel als centrale Anlage bezeichnet, und auch der Erweiterungsbau der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London (fiehe die Tafel bei S. 64) beruht auf dem Grundgedanken eines Centralbaues. Erwähnenswerth ift noch ein einfchlägiger Entwurf von DeleJJert (Fig. 73 ⁶⁹), welcher während der Vorarbeiten für die Erweiterung der Bibliothèque nationale zu Paris ent-ftanden ift.

Mi ii

IL

Herzogl. Bibliothek zu Wolfenbüttel⁶⁸). Erdgefchofs.

IlOOO n- Gr.

Arch. : Müller à? Bohn/ack.

F.    Bücherfäle.

G.    Ausftellungsfaal.

H.    Handfchriften.

J.    Bibelzimmer.

K.    Verfügbar.

A.    Flurhalle.

B.    Regiftratur.

C.    Oberbibliothekar.

D.    Lefezimmer.

E.    Zeitfchriftenzimmer.

Fig- 73-

JÜÜg

tPrföl-nS

Diefer Centralbau ift zur Aufnahme von 800000 Bänden beftimmt und bedeckt eine Grundfläche von rund 7600 ftm. Lefe- und Verwaltungsräume find im Mittelpunkt der ganzen Anlage angeordnet; die Bücherräume find ringförmig um die erfteren herum gelegen. Für diefe Planbildung war der Gedanke mafsgebend, dafs die Bücher den Benutzungsftellen thun-lichft nahe aufgeftellt werden follen.

Hierher gehört allem Anfcheine nach auch die in den achtziger Jahren von Fuller & Chillon erbaute Bibliothek des Parlamentes zu Ottawa, von der unfere Quelle leider keinen Grundrifs bringt, deren Anficht indefs in Füg. 74 ⁷⁰) wiedergegeben ift.

Bei allen diefen centralen Anlagen macht die Beleuchtungs- und die Lüftungsfrage Schwierigkeiten; Erweiterungen laffen fich nur fchwer vornehmen, und die Baukoften werden naturgemäfs gröfser fein müffen, als bei den aus rechteckig ge-ftalteten Bautheilen zufammengefetzten Grundrifsanordnungen.

ötrfa

Deleffert’s Entwurf für eine Bibliothek⁶⁹).

Paris 1835.

6S) Nach: Deutfche Bauz. 1884, S. 405.

⁶⁹) Facf.-Repr. nach: Edwards, a. a. O., S. 712. —- Siehe auch: Delessert. Projet d'une bibliothèque circulaire.

7Ü) Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1888, PI. 39.

Es fehlt nicht an Entwürfen und felbft an Ausführungen, welche dahin llreben, die Erweiterungsfähigkeit der centralen Anlagen zu verbeffern und zu vermehren.

Fig. 74-

M

■Üb,

BÄ

m • > ?

sm

t&iff

fit 1®

npa^Mil

mm

W mm/éÿËw    fA/'- 'f

»    ' i ¹ Uli

,.v.

Jr«

V:

. /WJ

jvj

Jm§Mi

3-1

..--V A

vC'

il

P$Jg|

pÇj

le l

œ

»SSM

mmm

am.

>1

: À'güS^'Ly.^'fS

d||

1§U

m

fei

HI

Bibliothek des Parlamentes zu Ottawa⁷⁰). Arch. : Füller £? Chillon.

So hat Wyatt Papworth den durch Fig. 75 ⁷¹) veranfchaulichten, mit jenem von Deleffert verwandten Entwurf für eine gröfsere Bibliothek ausgearbeitet, in

U) Facf.-Repr. nach: Edwards, a. a. 0., S. 722. — Die (Quelle enthalt keinen Mafsttab.

welchem fich an den zwölfeckig geflalteten Lefefaal die Büchermagazine ringförmig anfchliefsen und allmählich, dem wachfenden Bedarf ent-fprechend, angebaut werden follen.

Fig- 75-

in

[ IVSIïrANT's

F NT RANCE

lUÜM

rru

&ROÜND PLAN

LADIES¹ ROOM

y UNPACKIN C fl OUÜM

Ctntïi Line of GrouunAFLoor.

Extension

Vc

st

AIROASC

IpUBlIC EKTRUNCt

El

centlemen's

R. ODM,

Das gleiche Ziel wird bei dem in Fig. 76 ⁷²) dar-geftellten Entwurf dadurch zu erreichen gefucht, dafs um den kreisrunden, gleichfalls central gelegenen Lefefaal die Büchermagazine im Grundrifs nach einer Spirallinie angefchloffen werden ;

Erweiterungsfähigkeit würde alsdann für fo lange gefichert fein, als der verfügbare Bauplatz ausreicht. Das Aeufsere einer folchen Bibliothekanlage möchte fich naturgemäfs nicht allzu günftig geftalten.

Man hat derfelben Abficht aber auch in anderer Weife gerecht zu werden gefucht. Auf der Weltausftellung zu Wien 1873 war der Entwurf für eine Bibliothek zu Palermo aufgelegt, welcher gleichfalls einen central angeordneten Lefefaal zeigte, von dem aus ftrahlenförmig 6 Gebäudeflügel jausgingen, die als Büchermagazine zu dienen hatten. Von diefen Magazinsflügeln follte zunächft nur eine kleinere Zahl ausgeführt werden, und erft mit dem wachfenden Bedürfnifs würde man allmählich die übrigen Flügel anzubauen haben. Sollte nach Vollendung aller 6 Flügel eine weitere Vergröfserung der Büchermagazine nothwendig werden, fo könnte dies durch Verlängerung, wenn auch nicht aller, fo doch einiger der Magazinsflügel gefchehen.

Auf verwandtem Wege fuchen Smithmeyer & Pelz in dem von ihnen für die National-Bibliothek zu Wafhington ausgearbeiteten Entwurf die Erweiterungsfähigkeit für lange Zeit zu fichern. Wie die Grundriffe in Fig. 77 u. 78 ⁷³) zeigen, liegt auch hier im Mittelpunkt der ganzen Anlage der achteckige Lefefaal, an den fich eine grofse Zahl von Gebäudeflügeln anfchliefsen, die fämmtlich als Büchermagazine gedacht find.

Zunächft füllten nur die äufseren am Umfange der ganzen Anlage gelegenen Flügel und die Verbindungsbauten zwifchen letzteren und dem Lefefaal zur Ausführung kommen. Bei wachsendem Bedarfe füllten alsdann die übrigen Flügel

ASSISTANT^! ROOM. £

LOBBY

-V7s

7r

die

AX

\Ö\«

fasloc)

fExPfwtsin

Vq/v

EVENING

REAomr. &ÛOM

"I

Wyait Papworth’s Entwurf für eine Bibliothek⁷¹).

Obergefchofs.

Fig. 76.

AR ^    rmr—i

Entwurf für eine Bibliothek⁷²).

‘²) Facf.-Repr. nach : American architect, Bd. 19, S. 226. I³) Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1883, S. 90.

Fig- 77-

Fig. 78.

SPEZIAL

LESESAAL

Cna

GRAPHISCHE KÜNSTE

SELTENE

UJL

01

HOF

JfOs

«, MANUSKRIPTE

L

HOF

CS

HOF

’Sy

* * ihm

fiwrrt

LESClS AAL

•4*

OS

!r" —1    1 ! z Jf

^rjnrPfÉT TiiTITiri^ ÿ

^puüSTjpM J. t

HOF

HOF

HOF

Hl

1 ■ u

! ul

I? ff ! t»

SELTENE ♦+ ■*■ ł ■*"

NUSKRIPTE4J VERWALTUNG

Tt t tl: "I :l

AUTOR

Erdgefchofs.

l¹ - •«: :. j *• * 1

|^3 ii«y-|

RECHT - DEPOT

V

w SI'EZIAL

» LESESAAL #

1:1250

Obergefchofs.

10    5    0

10

30

30

40

50™

Erfter Entwurf von Smithmeyer ö° Pelz für die National-Bibliothek zu Wafhington ⁷³).

im Inneren des Baues eingefchaltet werden. Reichen auch diefe Bautheile nicht mehr aus, d. h. iiberfchreitet der Umfang der Bibliothek rund 2^4 Mill. Bände, fo kann man die im Obergefchofs zunächft als Mufeum und Ausftellungsfäle dienenden Räume diefem Zwecke entziehen und fie gleichfalls als Büchermagazine einrichten¹).

Smithmeyer arbeitete fpäter einen anderen Entwurf aus, der indefs bezüglich der in Ausficht genommenen allmählichen Erweiterungen auf gleicher Grundlage beruht und mit deffen Ausführung 1889 auch fchon begonnen worden war; derfelbe erforderte einen Koftenaufwand von 60 bis 75 Mill. ²\ Im genannten Jahre erhielt indefs der Chief of Engineers U. S. A. den Auftrag, neue Pläne zu befchaffen, durch welche keine gröfseren Baukoften als 20 Mill. bedingt fein würden.

Bildet eine Bibliothek den Beftandtheil eines Gebäudes, welches auch noch anderen Zwecken zu dienen hat, fo ift ihre Grundrifsanlage dem Organismus des ganzen Gebäudes zweckmäfsig anzupaffen.

Schliefslich fei noch folcher Bibliothekanlagen gedacht, welche in unmittelbarer Verbindung mit Mufeen den Charakter öffentlicher Schaufäle tragen (Fig. 79³). Bei folchen Ausführungen tritt das Interefle einer thunlichft zweckmäfsigen Benutzung der Bibliothek in den Hintergrund ; das praktifche Moment bleibt mehr oder weniger unberückfichtigt, und es wird in erfter Reihe das Gewicht auf einen giinftigen architektonifchen Eindruck gelegt.

Wenn die Geftaltung der Aufsen-Architektur eines Gebäudes charakteriftifch für die Beftimmung und den Zweck des Gebäudes erfcheinen foll, fo ift es fchwierig, diefe Aufgabe für eine Bibliothek in harmonifcher Weife zu löfen. Diefe Schwierig-

47-

Aeufsere

Architektur.

ig

-■

SSiËl⁸

>>?■

P£‘v::v;

Ü2

nn

si

Pp

v'*„.

P;

7Ä . K

TĄ

■>-

«s

v.

mm ■(

P®

MM

pg

,/--p

^SS£,

IA

«El

■ J '*

'■'h

PS

Zmÿ|i

Hg. 79.

fp '

.V

msmż

WÊmLÀ

S

üâÊÊfm. -MfâfWü

;:;:.p G'PP ;/i.n^&üéàr-

WÈÊMiÊjÈjjÊ^ P

âEfci

p -------;

•psSSÏ*

Ifïp

/J

-•Ś. .//

-•

tu» »on»«

Bd m ■

I 'M

8sśa .--r 'fe..........

'ßi&ßß-

7'2

^gjgÿV ■

f T “7

te!

;;

S&sjm

gUS^Iê

iS5SS||

HBi

S!i

aefe^^^ggaas

îlk!

....

7',

■■>.1; -,ńv

sopSpra!

«M-,

IM

Il

fj

...

77=

*,v

.-41

8S1 Jjj

BS

gM§gIi|J

an

SfeläiS

I;

î?rîi

mmmmm

*. <

mm

MmWm

æü. Mi

«P*

lV -^âï

hjj

; -1

R ;/

TM

mm

7:7;;:

ra

11

1:

mm

Pïi!

jjLÿj

rop

^;S

;:j

if

E.

Pli

i|

#■ pmfeh

p P. ■

lliiSiÉS«

pilRssi

P ?»ga6«aWtesBBBBMi

-7

Vom Mufeums- und Bibliotheksgebäude zu Grenoble 7(i).

Arch. : Que fiel.

ZE±

ŒL

!A

TnrwTw

sls

!■

i*i

——

i*i

!S

f»

••

II

fcf:

i

TjZlj i f\ ; i i

rf?

■S9HBM

■s

iittilss

BP

a—,

rz

c,

l£i-l II

51

-B: r r.r • ; .tx_

IB

•«SI

mMÏ

H.iJ

Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen ⁷⁷).

Univerfitäts-Bibliothek zu Halle ⁷⁸)-

Fig. 82.

lrig- 83.

ffi

K>

K:Üix

-a*.

i*

____

;;

|si

Hw    '■—!^BI8*32teSâ9ÿ!

Univerfitäts-Bibliothek zu Greifswald.

mmm

Bibliothek Ste.-Genevieve zu Paris ⁷⁹)

I—¹—1—•—h-

1:250

6    7    8    9    10    11    12    13

15m

Façaden-Syfteme.

\\

=4“

:^3S=s=

kMMoT

icœs^aoi

□ü

HS!

i'p

I, '.'A

S.

vhf. ;i

ït:

3eaa

; li'i

jULIUUUUi

■~r~iwwiiif

jO

Herzogi. Bibliothek zu ^Volfenbüttel. Fig. 85.

" ü .■ il

nß'MVßtjmm

MM

§5

tWÆr^

\ZiË

Bol

Y#

^§gg|

la

F!

SÄ

IHl

w\

.„.JlhfÂ!

SS!

si

Eü

, _j

JT::0

■ -1

*■''' ■mbHw II 1 i: Jjiii.

m\

lE

ri

ï-

III

1

SpHSSPÊSIffilHEæSsR

-Wt.Tiif:: Ypr—4 ’ ;• *J %—4

-m I 3! ;s    ,r~!r

Rfa ipï—i él të' =î tf;

fil¹-' H^Hü

ggg

j*¹

Ijlimi:-ir l

sił

_J -

|3r3

-:^ ngr oj

IfiThirH?

sip?

ipp~

■St

F'

SÜ

‘PPP

Königl. Bibliothek zu Stuttgart⁸⁰). 1:250

-H-

2    3    4

+ * i *■+

9    10    11    1?    13    14    15"’

-1—j—I—j—(—J—I—I—1—L~j—1__|—i

F açaden-Syfteme.

keit ift eine um fo gröfsere, wenn die verfchiedenen Zwecke, denen die einzelnen Räume einer Bibliothek dienen, im Aeufseren zum Ausdruck gelangen follen.

Für die Bücherräume wird, der ausreichenden Erhellung wegen, eine enge Axentheilung und bei Magazins-Bibliotheken eine geringe Gefchofshöhe zu wählen lein; beide Abmeffungen werden indefs für die Lefe- und die Verwaltungsräume nicht genügen. Es wird daher auch für die äufsere Geftaltung eines Bibliothekgebäudes die räumliche Trennung der Bücherfäle von den Verwaltungs- etc. Zimmern von Vortheil fein, wie fie z. B. in der Königl. Bibliothek zu Stuttgart durchgeführt worden ift (fiehe Art. 46, S. 66).

Von den Magazins-Bibliotheken zu Halle, zu Greifswald und zu Göttingen find Theile der Façaden in Fig. 80 bis 82 dargeftellt.

In der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle find je zwei Büchergefchofshöhen von 2,3 m zu einem Ge-bäudeftockwerk von 4,c m Höhe zufammengefafft, bei einer Axentheilung von 4,1 m- In der Univerfitäts-Bibliothek zu Greifswald ift eine ähnliche Anordnung bei einer Axentheilung von 4,0 m durchgeführt. Bei der Erweiterung der Univerfitäts-Bibliothek : u Göttingen mufften die vorhandenen Stockwerkshöhen von 5,5 m beibehalten werden; defshalb wurde in der Façade eine wagrechte Theilung bei einer Axenweite von 3,1, bezw. 4,8 m vorgenommen.

Das Façadenfyftem der Königl. Bibliothek zu Stuttgart, welches dem Büchermagazin angehört, ift aus Fig. 85 ⁸⁰) erfichtlich.

Die Façade ift hier unabhängig von der Anordnung und Conftruction des Büchermagazins durchgeführt. Bei einer Axenweite von 5,i m ift eine reiche und grofsartige Arcaden-Architektur, deren rund-bogig abgefchloffene Fenfter 4,o m breit und 9,6m hoch find, über der gefcliloffenen Architektur des Erd-gefchoffes zur Ausführung gekommen.

Charakteriftifch ift ferner die Façade der Bibliothek Ste.-Geneviève zu Paris, von der in Fig. 83 ⁷⁹) ein Theil mitgetheilt ift. Von der neuen Herzogi. Bibliothek zu Wolfenbiittel ift das Syftem der Hauptfaçade durch Fig. 84 veranfchaulicht.

Abweichend von anderen Bibliothek-Façaden, darum aber nicht weniger gelungen, ift diejenige der Valliano fchen Bibliothek zu Athen (Fig. 86⁸ *) geftaltet.

Die Gliederung der Gefammtanlage in der Weife, dafs der Mittelbau den Lefefaal und die Verwaltungsräume enthält und jeder der beiden feitlichen Bauten ein Büchermagazin bildet, ift zu fcharfem Ausdruck gebracht.

Die Ausbildung der Innen-Architektur wird fich im Allgemeinen auf wenige Räume zu befchränken haben. Der von italienifchen Architekten des XVI. und XVII. Jahrhundertes entlehnte Gedanke, das Innere einer Bibliothek als grofsen Biicherfaal oder als eine Reihe von folchen Sälen zu gehalten und mit Säulen-ftellungen und Galerien auszuftatten (fiehe Fig. 47 [S. 49], 48 [S. 50], 49 [S. 50], 53 [S. 53] u. 56 [S. 54]), entfpricht weder den Anforderungen unferer nördlicheren Klimate, noch dem gegenwärtigen Bedürfnifs der Bibliotheken. In einem Eidlichen Lande kann der Bibliothekfaal, um fich den gröfsten Theil des Jahres behaglich darin aufzuhalten, nicht grofs und hell genug fein, und in den genannten Jahrhunderten hielt man, der damaligen Befchaffenheit des Bücherwefens entfprechend, einen einzigen Saal für einen der Bibliothek auf fehr lange Zeit genügenden Raum.

In Folge der ungemein rafchen Zunahme der Sammlungen wird man in unterem Jahrhundert aus praktifchen und Zweckmäfsigkeitsgründen auf eine möglichft weit gehende Ausnutzung des Raumes vor allen Dingen Bedacht nehmen und aus diefem

U) Facf.-Repr.    nach:    Zeitfchr. d.    Arch.- u. Ing.-Ver.    zu    Hannover 1887, Bl. 5.

’i⁸) Facf.-Repr.    nach:    Wochbl. f.    Arch.    u. Ing. 1880,    S.    341.

19) Facf.-Repr.    nach:    Allg. Bauz.    1852,    Bl. 469.

s0) Facf.-Repr.    nach:    Allg. Bauz.    t888,    Bl. 39.

⁸¹) Facf.-Repr.    nach:    Allg. Bauz.    1891,    Bl. 2.

₄3.

Innen-

Architektur.

31

i““nr

J

I |l"_T:

m eHH Ira

ËR

mû

Hl

Ly I

1*

['Jailli '!

M*25

zd

)‘l. ?

âg|E§g

im {

Ms

mi

Ö

wir«

CTirl

r*r

rr

ivgfjr^rV.-,,-:

US

Arch. : v. Han/en.

Valliano fche Bibliothek zu Athen⁸¹).

mm

1Ê

Si

Âîf'

iüSS

LuZSZ

,n /-r ¹¹

,s>

III

■'ii .-Ti.. :'l

m

I

sï

;■

'T.

■M®

■"c n

r¹

an

MiiîiS®

!..

Meter.

Jgg|^

r^Sp'^di^s

"w-a&itJŁri

msm

maam

mim

M-hsx

KSssSłII

P

I ?'

: H 1

L i jH

Fig. 86.

IIP

¹

>1

rr.p ■ : -

wva

•:«

13g

>T:'

Mn

sq

s

ÜÄ-i-

^^°ig|gg^SS5ïSS5£Tr^r:jÿgg

^SÜHII^I^H

Ä:

^pl Lj

||M|

EBRf

Grunde allein fchon auf jede unnöthige Ausftattung der Biicherfäle Verzicht leiden. Eine Ausnahme hiervon wird wohl nur in denjenigen Fällen gemacht werden, in denen aus befonderer Veranlaffung der Bücherraum zugleich als Ausftellungsraum dienen foll (wie z. B. in der fchon erwähnten Bibliothek zu Grenoble) oder wo (wie z. B. der fog. hiftorifche Saal der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen, in der alten Pauliner-Kirche) derfelbe gleichzeitig als Mufeum, bezw. als Halle zum Gedächtnis an berühmte heimifche Gelehrte beftimmt ift.

Die Bücherräume werden defshalb zweckmäfsiger Weife in ihrer Erscheinung nur als Magazinsräume zur Geltung zu bringen fein. Die einfache Ausftattung der-felben ift um fo mehr geboten, als die fämmtlichen Wandflächen derfelben mit Büchern beftellt werden.

Je nach der Bedeutung der betreffenden Bibliothek und der Oertlichkeit wird fleh defshalb das architektonifche Intereffe nur auf die Ausftattung und Entwickelung des Einganges und der Vor- und Verkehrsräume für das Publicum, fo wie insbefondere auf den Schmuck der Leferäume erftrecken. Letztere find in der Bibliothek Ste.-Geneviève und der Bibliothèque nationale zu Paris, in den Bibliotheken des Britifh Mufeum und der Guildhall zu London, fo wie in den Univerfitäts-Bibliotheken zu Leipzig, Wien und Budapeft zu Stattlichen und prächtigen Räumen ausgeftaltet worden.

c) Beftandtheile und Einrichtung.

i) Bücherräume.

In Art. 37 (S. 44) wurden bereits des Näheren die Sammlungsgegenftände namhaft gemacht, welche in einer Bibliothek aufzubewahren und nutzbar zu machen find. Naturgemäfs werden die Bücher Stets den wefentlichften Theil der Sammlung ausmachen, und dem entsprechend werden auch die zu ihrer Aufbewahrung (Maga-zinirung) dienenden Säle den räumlich bedeutendsten Theil der zur Aufstellung der Sammlungen dienenden Gelaffe bilden.

Aufser diefen Bücherräumen find zur Unterbringung der übrigen Sammlungsgegenftände (Kupferstiche, Karten, Mufikwerke, Handfchriften, Kleinodien etc.) noch andere Gelaffe nothwendig, welche je nach dem Umfang der betreffenden Sammlung bald gröfser und zahlreicher, bald in Zahl und Abmeffungen befcheidener find.

Im Vorliegenden (unter 1) Sollen nunmehr die Bücherräume mit ihrer Einrichtung vorgeführt werden, während unter 2 die zur Aufbewahrung der übrigen Sammlungsgegenftände bestimmten Gelaffe zu Schildern fein werden.

a) Allgemeines.

Die Frage nach der beften Art der Aufbewahrung der Bücherfammlung ift für eine jede Bibliothek von einfehneidender Bedeutung, da nicht nur ihre Erhaltung und Bewahrung, Sondern auch ihre ausgiebige und bequeme Benutzung ganz wesentlich davon abhängig ift.

Nach dem unter b Entwickelten laffen Sich für die Anordnung und Einrichtung der Bücherräume drei Syfteme unterscheiden :

d) Die Biichergerüfte gehen auf die ganze Höhe des Bücherraumes durch, und die höheren Theile derfelben find mittels Leitern erreichbar — Bücherräume mit Leiterbetrieb.

49-

Sammlungs

räume

im

Allgemeinen

5°

Syfteme.

;6

b)    Die Büchergerüfte find mit Galerien verfehen, durch welche die höheren Theile derselben zugänglich und benutzbar find '— Galeriefyftem.

gefchoffe getheilt

c)    Die Bücherräume find mittels durchgehender Zwifchenböden in Bücher-Magazinfyftem.

Bei Bibliotheken, die nach dem Magazinfyftem eingerichtet find, pflegt man, je nach dem Umfang der Bücherfammlung, meift einen oder einige grofse Bücher-fäle zu befchafifen, welche die durch die Büchergerüfte gebildeten Büchergefchofife aufnehmen, unter Umftänden ohne irgend eine wagrechte Theilung durch maffive Decken; nur diejenigen Bücher, die gefondert von den übrigen aufgeftellt werden follen, werden in kleineren Bücherzimmern untergebracht. Dafs die Ueberfichtlich-keit der Bücherfammlung dadurch in hohem Mafse gewinnt, ift augenfällig.

Beim Bau der Univerfitäts-Bibliothek zu Leipzig (flehe Fig. 71, S. 65) hat man von diefem Verfahren Abftand genommen und für die Aufnahme von 800000 Bänden eine grofse Zahl von einzelnen Sälen hergeftellt, welche gegen einander feuerficher abgefchloffen find und in denen die Büchergerüfte nur fo hoch lind, dafs die oberfte Buchreihe ohne Benutzung eines Trittes oder einer Leiter zu erlangen ift.

Auch bei der 1882 — 85 erbauten neuen Herzogi. Bibliothek zu Wolfenbüttel (flehe Fig. 72, S. 66) ift man bei Schaffung der Bücherräume in folcher Weife vorgegangen. Diefelben waren für 400000 Bände einzurichten und fo anzuordnen, dafs die verfchiedenen Theile der Sammlung gefondert aufgeftellt werden konnten ; eiferne Schiebethiiren ermöglichen im Falle der Gefahr das Abfperren der einzelnen Räume gegen einander.

5¹-

Art

der Bücher-

Die Benutzung jeder Bibliothek ift durch die Art der Aufhellung ihrer Bücher beeinflufft, und es hängt von einer guten und zweckmäfsägen Durchführung der-auffleiiung. felben hauptfächlicli ab, ob die Benutzung mit gröfserer oder geringerer Leichtigkeit und Bequemlichkeit ftattfinden kann.

Bei manchen Bibliotheken ift die fog. mechanifche Aufhellung durchgeführt, d. h. die Bücher werden, nach Formatgröfsen gefchieden, aber ohne Be-rückfichtigung des Inhaltes, den fortlaufenden Nummern des Kataloges entfprechend, in die Büchergerüfte eingeftellt, fo dafs das Auffinden eines Buches die ftete Benutzung des Katalogs bedingt. Es ift ohne Weiteres erfichtlich, dafs hierdurch die Benutzung der Bibliothek erfchwert wird und dafs in der Uniiberfichtlichkeit der Sammlungen Gründe gefunden werden müffen, welche diefes Syftem als ein unzweck-mäfsiges erfcheinen 1 affen.

Demfelben fleht die fyftematifche Aufhellung der Bücher gegenüber, bei welcher letztere nach Inhaltsgruppen geordnet und die einzelnen Gruppen je nach der Formatgröfse in die Büchergerüfte eingereiht werden. Hierdurch werden die Sammlungen in hohem Mafse überfichtlich, und die Benutzung derfelben ift in fo fern eine leichte und bequeme, als durch die Zufammenftellung ganzer Fachabtheilungen das Suchen und Nachfchlagen in den Bücherräumen gefördert wird. Ferner wird durch diefe Aufftellungsart den Bibliothekbeamten der Dienft wefentlich erleichtert ; denn fie werden verhältnifsmäfsig rafch einen Ueberblick über die einzelnen Fachabtheilungen und vor Allem ein Ortsgedächtnifs gewinnen, welches eines der dringendften Erforderniffe zu einer leichten und ergiebigen bibliothekarifchen Ge-fchäftsfiihrung ift und durch eine blofs in den Katalogen vorhandene Ordnung niemals erfetzt werden kann.

Um bei diefer Aufftellungsart in zweckmäfsiger Weife den einzelnen Fachabtheilungen ihren Standort für längere Zeit bewahren zu können, ift es nothwendig, für die einzelnen Gruppen Platz für Zuwachs in Ausficht zu nehmen. Nur auf diefe Weife wird man den läftigen Umftellungen entgehen können.

Die Theilung nach Formaten wird nach Folio, Quart und Octav durchgeführt; die kleineren Formate, Duodez und Sedez, werden am beften unter Octav eingeftellt. Zur Ausgleichung kleiner Höhenunterfchiede innerhalb der betreffenden Formate werden am beften bewegliche Buchbretter eingeführt. Aufsergewöhnliche und über das Folio-Mafs hinausgehende Formate werden am beften in befonderen, hierzu vorgerichteten Büchergerüften aufgeftellt, welche, wo möglich, in der Nähe der zugehörigen, bezw. verwandten Abtheilungen vorgefehen werden follen.

Hie und da hat man der Geftaltung der Biichergerüfte nur zwei Höhen-abftufungen der Bücher zu Grunde gelegt, z. B. »bis 29 cm« und »über 29 bis 45 cm« Höhe, mit Ausfcheidung der »über 45 cm hohen Werke« unter die befonders auf-geftellten grofsen Bände 8 2).

Es ift darauf zu halten, dafs die Bände in den Büchergerüften aufrecht ftehen, damit Titel und Signaturen bequem abgelefen werden können und der Einband nicht leide. Die amerikanifche Sitte, der Raumerfparnifs wegen die Bücher auf den Schnitt zu legen, verdient keine Nachahmung.

Wo Doubletten in gröfserer Zahl vorhanden und wo fie, wie dies in der Regel der Fall ift, zum Ausleihen beftimmt find, vereinigt man diefelben im Bücherraum zu einer befonderen Abtheilung und ordnet fie dem Ausleihezimmer thunlichft nahe an.

In englifchen Volksbibliotheken pflegt man diejenigen Bücher, welche an das Publicum nach auswärts verliehen werden, in einem befonderen Raum (lending library) aufzuftellen ; diefer wird alsdann in der Regel mit dem Ausleihezimmer (flehe unter e, 4) vereinigt und nur durch eine Schranke davon getrennt.

Von Wichtigkeit ift es endlich, dafs alle Fachabtheilungen und Gerüfte, fo wie jedes einzelne F'ach mit deutlichen Infchriften und Bezeichnungen verfehcn werden.

52-

Erhellung bei Tag.

Die zur Aufnahme der Bücherfammlung dienenden Räume follen, wenn möglich , nicht nach Süden oder Weften gelegt werden, weil die Einwirkung des unmittelbaren Sonnenlichtes auf die Bücher fchädlich fein kann. Wo dennoch Fenfter nach den genannten Himmelsgegenden gerichtet find, hat man diefelben, wie z. B. in den Bibliotheken zu Leyden und zu Halle, mit matten Verglafungen verfehen, wodurch allerdings die unmittelbare Einwirkung der Sonnenftrahlen, aber auch die Lichtzufuhr abgefchwächt wird; oder es werden zu gleichem Zwecke, wie in der Bibliothèque nationale zu Paris, Vorhänge, die aus wenig Staub haltenden Stoffen angefertigt find, angeordnet.

Die Erhellung der Bücherräume mufs an allen Stellen eine reichliche fein. Je nach der Oertlichkeit ift Seitenlicht oder Deckenlicht, bezw. hohes Seitenlicht hierzu verwendbar.

Die Ivrhellung der Bücherräume gefchah, mit Ausnahme einiger fchon erwähnter Centralbauten, bei denen die Beleuchtung von oben zu Hilfe genommen war, in den älteren Bibliotheken von der Seite her und war in den meiften Fällen eine ein-feitige. Sobald die Raumtiefe eine etwas gröfsere war, genügte eine folche Erhellung

S2) Vergl. darüber: Zangemeister. Syftem des Real-Kataloges der Univerfitäts-Bibliothek Heidelberg. Heidelberg 1885. Vorw., S. VI.

nicht, und bei den nach dem Magazinfyftem eingerichteten Bücherfälen muffte fie naturgemäfs eine noch weniger ausreichende fein. Durch die Einführung des Eifens als Bauftoff zu den Stützen, Decken und Dächern gelang es, die Beleuchtungsfrage in anderer Weife zu löfen, namentlich dadurch, dafs man in Räumen von bedeutender Tiefe die Erhellung mittels Deckenlicht zu Hilfe nahm.

Obwohl es möglich ift, ein Büchermagazin durch Deckenlicht allein zu erhellen, fo wird man bei frei flehenden Gebäuden wohl niemals auf die Anordnung feitlicher Beleuchtung Verzicht leiften, fchon aus dem einfachen Grunde, weil fie fich in der einfachften Weife einrichten läfft und weil fie den Vortheil einer ftets wirkfamen Lüftung der Räume bietet. Dem gemäfs werden die Axenweiten der Biichergerüfte für die Axenweiten der Fenfter-pfeiler mafsgebend fein ; die Fenfter felbft werden thunlichft breit und hoch anzuordnen fein.

Auf Grund ausgeführter Anlagen (in Roftock, Halle, Greifswald, Kiel [Fig. 87⁸³)], Göttingen, Stockholm etc.) kann man bei derartiger zweifeitiger Erhellung mit der Raumtiefe bis zu 20m gehen. Bei einfeitiger Beleuchtung hingegen wird man, unter Vorausfetzung möglichft grofser Fenfterflächen, ein Tiefenmafs des Bücherraumes von (3 bis 7 m nicht überfchrei-ten dürfen.

Fig. 87.

UL

hh

rn

!hr

JJ

iT-

Auli.

Auf 2.

m •

MH

Die Wahl der Beleuchtung von oben her fetzt in der Regel voraus, dafs die feitliche Erhellung fchwierig ausführbar ift oder dafs von derfelben wegen der örtlichen Lage des Gebäudes Abftand genommen werden mufs. Bei der Anordnung von Deckenlichtern ift es Hauptbedingung, dafs die durch fie hervorgebrachte Erhellung für eine Reihe von über einander gelegenen Gefchoffen ausreichend fein mufs; dem entfprechend miiffen die Zwifchenböden der einzelnen Gefchoffe licht-durchläffig conllruirt werden. Auf Grund der bei der Bibliothèque nationale zu Paris und bei der Univerfitäts-Bibliothek zu Leyden gemachten Erfahrungen darf bei folcher Erhellung die Zahl der über einander gelegenen Gefchoffe kaum mehr als vier betragen.

Die Erhellung der Bücherräume von oben, mit Ausfchlufs allen Seitenlichtes, wurde zuerft im Erweiterungsbau der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London, 1856 durch Robert & Sidney Smirke vollendet, durchgeführt; dadurch, dafs diefer Erweiterungsbau in den grofsen Hofraum des genannten Mufeums eingefetzt werden muffte, war, wie aus den Mittheilungen in Art. 46 (S. 68) hervorgeht, Seitenlicht

im

Büchermagazin der Univerfitäts-Bibliothek zu Kiel⁸³). ’/-250 n* Gr.

⁸³) Nach: Steffenhagen, E. Die neue Aufhellung der Univerfitäts-Bibliothek zu Kiel. Kiel 1883.

fo gut wie ausgefchloffen. Eine weitere Ausbildung hat die in Rede ftehende Beleuchtungsweife bei den baulichen Erweiterungen der Bibliothèque nationale zu Paris erfahren, welche nach dem Tode Visconti s, des erften Architekten der Bibliothek, durch Labrouße zur Ausführung gekommen find. Neben dem grofsen Lefefaal wurde ein Büchermagazin für 900000 Bände hergeftellt, welches fich innerhalb vier ftarker Mauern befindet, die ohne feitliche Lichtöffnungen geblieben find; die Beleuchtung des Saales erfolgt in der ganzen Ausdehnung der Deckenfläche ; die Biichergerüfte haben 5 Gefchoffe von je 2,3 m Höhe; doch reicht an dunkeln Tagen die Beleuchtung nicht völlig aus.

Deckenlichter haben bekanntlich den Nachtheil, dafs bei ftarkem Sonnenfehein die unter ihnen befindlichen Räume in beinahe unerträglicher Weife erwärmt werden. In Büchermagazinen ftellt fich in den oberften Büchergefchoffen diefer Mifsftand gleichfalls ein, wenn nicht entfprechende Vorforge dagegen getroffen ift. Dazu gehört vor Allem, dafs ein inneres Deckenlicht und in entfprechendem Abftande darüber ein äufseres Dachlicht angebracht und der Zwifchenraum zwifchen beiden ausreichend gelüftet wird⁸⁴). Noch vorteilhafter würde es fein, von der Anordnung liegender Deckenlichter ganz abzufehen und auf den Dachfirft eine entfprechend hohe Dachlaterne aufzufetzen, durch deren lothrechte Seitenwände das Tageslicht einzufallen hätte.

Ganz zweckmäfsig hat fich in nicht feltenen Fällen die gleichzeitige Anwendung von Seiten- und Deckenlicht bewährt; einige der neueften Bauausführungen haben eine folche gemifchte Beleuchtung erhalten, und das damit erzielte Ergebnifs ift ein völlig zufriedenftellendes. So z. B. gefchieht in den Univerfitäts-Bibliotheken zu Halle, Greifswald und Kiel die Beleuchtung im Allgemeinen von der Seite her ; doch wird der durchlaufende Mittelgang mit den Treppenanlagen durch Deckenlicht erhellt.

Es wurde bereits in Art. 43 (S. 55) auseinandergefetzt, dafs fich in den Bücherfälen eine günftige Raumausnutzung nur dadurch erzielen läfft, dafs man die Büchergerüfte in der Querrichtung derfelben (winkelrecht zu ihren Längswänden) aufftellt und fie von beiden Seiten zugänglich macht; dadurch entftehen doppelte Büchergerüfle, welche als raumtheilende Scheidewände auftreten. Die Entfernungen, in denen diefe Gerüfte angeordnet werden, find bald gröfser, bald kleiner gewählt worden. Je geringer diefe Entfernung ift, defto günftiger ift felbftredend die Ausnutzung des betreffenden Saales und umgekehrt. Bei der üblichen Tiefe der Büchergerüfte dürfte als kleinftes Mafs die Axenweite von 2,o m anzufehen fein; es bleibt alsdann zwifchen je zwei benachbarten Biichergerüflen noch ein Laufgang frei, der breit genug ift, um einen leidlich bequemen und ungehinderten Verkehr zu ermöglichen ; die Benutzung von Auffteigevorrichtungen (fiehe Art. 68) ift hierbei eigentlich fchon ausgefchloffen.

Will man den Verkehr etwas freier und bequemer gehalten, fo mufs man die Axenweite bis auf etwa 2,5 m ausdehnen. Da aber in vielen deutfehen und öfter-reichifchen Univerfitäts-Bibliotheken die Büchermagazine nicht nur von den Bibliothekbeamten, fondern auch von den Univerfitätslehrern und anderen Gelehrten betreten werden, fo empfiehlt es fich, durch Wahl noch gröfserer Axenweiten die Möglichkeit der Anordnung von Arbeitsplätzen zu befchaffen. In folchen Fällen hat man

**) Vergl. hierüber auch Theil III, Band II, Heft 3 (Abth. III, ß, Abfchn. 2, C, Kap. 2: Verglaste Decken und Deckenlichter) diefes »Handbuches«.

53-

Stellung der Büchergerüfte.

8o

Axenweiten von mehr als 3,o m gewählt und ift hierbei fogar bis zu 4,o m und darüber gegangen.

In verfchiedenen ausgeführten Bibliothekgebäuden find nachftehende Axenweiten der Büchergerüfte

zu finden:

Bibliothek des New record office zu London

Univerfitäts-Bibliothek zu Greifswald......

Univerfitäts-Bibliothek zu Kiel........

Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M.......

Bibliothek der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt

Univerfitäts-Bibliothek zu Halle.......

Herzogi. Bibliothek zu Wolfenbüttel.....

Erweiterungsbau der Bibliothek des Briti/h Mu/eum zu London Königl. öffentliche Bibliothek zu Stuttgart Valliano'fche Bibliothek zu Athen .

Bibliothèque nationale zu Paris Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen Univerfitäts-Bibliothek zu Leipzig .

ca

ca

ca

ca

1,53 m,

2,oo m,

2,oo m,

2,05 m,

2,00 m,

2,10 m,

2,10 m,

2,44 m,

2,7 0 m,    •

2,80 m,

3,00 u. 3,21 m, 3,10 u. 4,80 m, 4,00

Fig. 88.

Fig. 89.

Fig. 91.

Fig. 90.

Es wurde bereits im vorhergehenden Artikel getagt, dafs bei feitlich erhellten Büchermagazinen für die Stellung der Fenfter die Axenweite der Biichergerüfle mafs-gebend fein folle. Hiervon ausgehend würde fielt eine naturgemäfse Anordnung in der Weife ergeben, dafs man die Axenentfernung der Fenfter der Axenweite der Bücher-geriifte gleich macht (Fig. 88 u. 90); die letzteren werden alsdann auf die Fenfter-pfeiler geftellt, und das durch die Fenfter einfallende Licht erhellt in ausgiebigfter Weife die Anfichtsflächen der Buchreihen.

Eine folche Fenfterftellung ift indefs nur dann zu empfehlen, wenn die Axenweite der Büchergerüfte mehr als 2,75 m beträgt; bei kleineren Axenweiten würden fleh zu fchmale Fenfter ergeben. In folchen Fällen empfiehlt fielt die Anordnung der Büchergerüfte und Fenfter nach Fig. 89 u. 91.

In einigen Büchermagazinen (z. B. zum Theile in denjenigen der Königl. Bibliothek zu Stuttgart) hat man bei der Anordnung der Fenfter auf die Stellung der Büchergerüfte gar keine Riickficht genommen. Für Büclterfäle, die im Wefent-lichen durch Deckenlicht erhellt werden, ift eine folche Rückfichtnahme auch nicht nothwendig.

Büchergerüfte, die auf die Fenfterpfeiler fallen, können entweder dicht an die-felben geftellt werden, oder man läfft an der Fenfterwand einen Gang frei (Fig. 89 u. 91; flehe auch Fig. 71, S. 65), was für den Verkehr im Büchermagazin und die Beleuchtung fehr günftig ift, die Raumausnutzung hingegen fchmälert. Ein folcher

Bi

Gang darf nicht fehlen, wenn die Axen der Fenfter und der Büchergerüfte in keinerlei Wechfelbeziehung flehen.

Die Bücherfäle, insbefondere diejenigen der Magazins-Bibliotheken, haben häufig eine folche Tiefe, dafs die Büchergerüfte nicht ungetheilt durchgehen, fondera dafs man breite Mittelgänge anordnet, gegen welche die zwifchen den Büchergerüften gelegenen Laufgänge winkelrecht anlaufen (fiehe Fig. 87, S. 78). Diefe Mittelgänge benutzt man gern zum Unterbringen der noch fpäter zu erwähnenden Lauftreppen, welche zur Verbindung der einzelnen Büchergefchoffe unter einander dienen. Wird das Büchermagazin nur von oben erhellt, fo werden die Zwifchenböden in diefen Mittelgängen durch gröfsere unbedeckte und mit Geländern verwahrte Oefif-nungen durchbrochen, durch welche reichliches Deckenlicht hindurchfallen kann.

ß) Büchergerüfte und Zubehör.

Die Abmeffungen der Büchergerüfte hängen ab :

a)    von der Art der Aufftellung der Bücher,

b)    von der Zahl und' dem Format der aufzuftellenden Bände,

c)    von der Gröfse des zu erwartenden Biicherzuwachfes.

Was den erfterwähnten Punkt anbelangt, fo ift in Art. 51 (S. 76) bereits das Erforderliche gefagt worden. Bezüglich des zweiten Punktes kommt zunächft die Gröfse der Anfichtsfläche, welche ein Büchergerüft darbietet, in Frage.

In Fällen, wo für vorhandene Biicherbeftände und deren wahrfcheinlichen Zuwachs neue Büchergerüfte zu befchaffen find, ift es das zweckmäfsigfte, wenn man die einzelnen PAchabtheilungen nach ihren Formaten und nach der Längenausdehnung der Aufftellung- ermittelt und danach für die Neuaufftellung genaue Anordnungen trifft.

Sind indefs die zu magazinirenden Bücher gar nicht oder nicht genau genug bekannt oder will man mit überfchläglichen Berechnungen fich begnügen, fo werden ziemlich zutreffend auf 1 qm der Anfichtsfläche der Büchergerüfte im Mittel 100 Bände gerechnet werden können. In diefer Durchfchnittsziffer find die lothrechten Conftructions-theile der Büchergerüfte und die von den Buchbrettern in Anfpruch genommenen Flächenflreifen mitinbegriffen. Für die Univerfitäts-Bibliothek zu Greifswald haben Gropius & Schmieden den Einheitsfatz von 130 Bänden für 1 qm angenommen, während Staender⁸⁵) nach eingehender Unterfuchung zu dem Ergebnifs gelangt, »dafs bei Bauentwürfen für Bibliotheken ähnlicher Zufammenfetzung und Organifation, wie die Greifswalder, für die Berechnung der zu erreichenden Gröfse der Bücherräume unter der Vorausfetzung ähnlicher Conftruction des Magazins und der Ge-ftelle, wie in Greifswald, über den Durchfchnittsfatz von 66 Bänden auf das Quadr.-Meter Repofitorien-Anfichtsfläche nicht hinausgegangen werden darf, wenn unliebfame Enttäufchungen vermieden werden follen.«

Diefer Ermittelung fleht die Mittheilung Gilbert's ⁸⁶) gegenüber, dafs nach den in der Greifswalder Bibliothek neuerdings vorgenommenen forgfältigen Meffungen und Zählungen auf 1 qm Anfichtsfläche 83 Bände flehen; Gilbert ift daher der Anficht, man müffe im Grofsen und Ganzen bei der Annahme, dafs fich auf 1 qm Anfichtsfläche bis 80 Bände ftellen laffen, flehen bleiben, ift jedoch geneigt, diefen Satz eher höher, als niedriger zu beftimmen. Wolff berichtet ⁸⁷), dafs 1892 für die

S5) In: Das Einheitsmafs für die Raumberechnung von Büchermagazinen. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 150, 158.

⁸⁶)    In: Centralbl. f. Bibliothekw. 1892, Heft 7 u. 8.

⁸⁷)    In: Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 342.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

54-

Abmeffungen der Büchergerüfte.

55-

An fichtsfläche der Büchergerüfte.

neuen Magazinsbauten der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. ein Belegungsplan ausgearbeitet und zu diefem Ende eine Zählung der Beftände, fo wie eine Vermeflung der vorhandenen Büchergerüfte vorgenommen worden ift; das Ergebnifs war, dafs auf 1 qm Anfichtsfläche der Büchergerüfte durchfchnittlich 102 Bände ftanden.

Man kann auch den Gilbert'fchen Ausführungen zuftimmen, wonach die Faffungs-kraft unferer Bibliotheken im Laufe der Zeit fleh verfchieben wird; »denn je mehr fleh diefelben mit den neueren Erzeugniffen der Buchdruckerkunft füllen und je geringer dem entfprechend die Quoten der mächtigen Formate von Folianten und Quartanten des XV., XVI. und XVII. Jahrhundertes in der Gefammtzahl der Bände werden, defto gröfser wird fleh auch die Zahl der Bände Hellen, die fortan auf 1 qm kommen werden.«

56-

Höhe

der Buchreihen.

und für Quart-Reihen 33 cm ;

cm

Von entfeheidender Bedeutung bei Bemeffung der Büchergefchofshöhen ift die Flöhe der Buchreihen nach der Verfchiedenheit der in Art. 51 (S. 77) bereits genannten drei Formatclaffen. Eine feft begrenzte Normalhöhe ohne zu grofse Schwankungen läflft fleh nur bei Oclav bemeffen ; in den weitaus meiden Fällen erweist fleh eine lichte Flöhe von 25cm als ausreichend; 23cm können leicht zu knapp werden, und 27cm werden nur in den allerfeltenften Fällen erforderlich. Bei Folio und Quart zeigen fleh grofse Schwankungen. Die gewöhnlichfte Höhe beträgt nach Steffenhagen⁸⁸) für Folio-Reihen 45

aufserdem kommen Höhen von 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53 und 55cm für Folio und 31, 35, 37 und 39cm für Quart vor. Die gröfste Höhe überfteigt alfo in keinem Falle 55 cm für Folio und 39 cm für Quart. Petzholdt verlangt⁸⁹) für Folio 57, Quart 42 und Octav 28cm Normalhöhe, und zwar »eher etwas mehr, als weniger.«

Die grofsen Formate werden in der Regel in den unteren Reihen, die Octav-bände und die kleineren Formate, die mit zum Octavformat gerechnet werden, in den oberen Reihen untergebracht. Es gefchieht dies dann entweder in der Weife, dafs man in jedem Büchergefchofs die Trennung der Bücherreihen nach den bekannten drei Formaten vornimmt, oder dafs man in einem durchgehenden Bücher-gerüft das unterfte Büchergefchofs für die Werke grofsen Formats und die übrigen Gefchoffe für die Bücher kleineren Formats beftimmt.

Letztere Anordnung findet fich z. B. in der Grofsherzogl. Hof- und Landesbibliothek zu Karlsruhe, wo der 7,8m hohe Bücherraum durch zwei hölzerne Zwifchenböden (in der Höhe von 2,70 und 5,si m über dem unterften Fufsboden) getheilt ift, fo dafs die einzelnen Büchergefchoffe, einfchl. Sockel und Ge-fims, je 2,49 m Höhe erhielten. Das unterfte Gefchofs enthält die Werke grofsen Formats, das zweite und dritte Gefchofs die Bücher kleineren Formats.

57-

Weite

der

Bücherfache.

Die Buchreihen eines Büchergerüftes gehen nicht ununterbrochen durch, fondern es werden durch lothrechte Zwifchentheilungen oder Gerüft-Zwifchenwände einzelne Fache gebildet. Es ift im Intereffe des Bibliothekbetriebes erwünfeht, diefen Fachen durchweg eine gleiche Weite zu geben, und es empfiehlt fleh dafür das Mafs von 0,9 bis l,o m. Der gleiche Abftand der lothrechten Gerüft-Zwifclien- oder Scheidewände von einander erleichtert unausbleibliche Umftellungen in hohem Mafse; denn letztere können alsdann ohne nennenswerthe Ueberwachung durchgeführt werden, da die Arbeit eine rein mechanifche ift.

58.

Höhe

der

Die Höhe der Büchergefchoffe, d. i. der lothrechte Abftand der fle trennenden Zwifchenböden, bezw. der Galerie-Fufsböden, follte fo gewählt werden, dafs man Büchergefchoffe. aucH die oberften Buchbretter leicht und ficher ohne Leitern, Tritte oder andere

⁸⁸1 A. a. O., S. 8.

89) In : Katechismus der Bibliothekenlehre. 3. Aufl. Leipzig 1877. S. 36.

Auffteigevorrichtungen erreichen kann. Dies fetzt eine beftimmte Höhe voraus, die nicht überfchritten werden darf. Um indefs den Raum des Büchermagazins mög-lichft auszunutzen, mufs in der Höhe jeder Raumverluft nach Thunlichkeit vermieden werden; denn ein an fich geringfügiger Ueberfchufs, auf die gefammte verfügbare Anfichtsfläche der Büchergerüfte einer Bibliothek berechnet, mufs nothwendiger Weife zu einer erheblichen und mit der Gröfse der Bibliothek fteigenden Raum-verfchwendung führen.

Steffenhagen zeigt⁴) an einem Beifpiele, dafs bei 8456)4 lauf. Meter Bücherreihen und 6 über einander liegenden Büchergefchoffen zu je 9 Buchbrettern durch Vermehrung der Höhe der Bücherreihen von 25 auf 27cm fich der Raumverluft auf 626;4 lauf. Meter Bücherreihen beziffert, was dem Aufftellungs-raum für 19000 Bände annähernd gleich kommt. Aehnlich geftaltet fich der Raumverluft, wenn in der Höhe der Büchergefchoffe Ueberfchüffe von 2cm und mehr unverwendbar bleiben.

Rückfichten nicht allein auf eine zweckmäfsige Aufhellung, fondern auch auf die gute Erhellung und bequeme Benutzung der Bücher machen es erforderlich, dafs in jedem Büchergefchofs unmittelbar über dem Zwifchenboden, bezw. dem Galerie-Fufsboden ein ca. 20ctn hoher Sockel angeordnet wird; dadurch werden die Bücher vor Befchädigungen beim Reinigen der Böden gefchützt und das Bücken beim Nachfehen und Hervorholen der Bücher in der unterften Bücherreihe erleichtert.

Soll nun erreicht werden, dafs felbft die oberften Buchbretter ohne irgend welche Auffteigevorrichtung leicht und ficher benutzbar find, fo darf die benutzbare Fläche eines Büchergefchoffes keine gröfsere Höhe als 2,20 m (über Oberkante des Galerie-Fufsbodens, bezw. Zwifchenbodens etc. gemeffen) betragen. Bei diefem Höhenmafs ift allerdings die Raumausnutzung keine günftige ; von letzterem Standpunkte aus ergiebt fich eine gröfsere Höhe als die zweckmäfsigfte.

Steffenhagen gelangt⁵) durch forgfältige Ermittelungen an der Univerfitäts-Bibliothek zu Kiel zu der Anficht, dafs die Büchergefchofshöhe von 2,4 7 m (verfügbare Höhe, von der Oberkante des unterften Buchbrettes an gerechnet) für die Raumausnutzung die vortheilhaftefte ift, was einem lothrechten Abftande der Zwifchen-boden-Oberkanten von 2,50 m entfpricht. Je weiter man unter diefe Höhe herabgeht, defto ungünftiger geftaltet fich die Raumausnutzung.

In der Bibliothèque nationale zu Paris beträgt die Normalhöhe der Büchergefchoffe thatfächlich 2,som, und in der Univerfltäts-Bibliothek zu Greifswald ift diefes Mafs ohne Weiteres angenommen.

Will man der thunlichft günftigften Raumausnutzung dadurch Rechnung tragen, dafs man die Höhe der Büchergefchoffe gröfser als 2,20 m wählt, fo mufs man durch geeignete AuffteigeVorrichtungen, unter denen die fpäter noch vorzuführenden Tritt-ftangen wohl die verbreitetften find, dafür Sorge tragen, dafs die oberfte Buchreihe leicht und bequem erreichbar ift.

Nachftehend find die Höhen der Büchergefchoffe in einigen bekannteren Bibliotheken mitgetheilt :

Erweiterungsbau des Archiv- und Bibliothekgebäudes zu Hannover

. rund 2,20 m,

Königl. Bibliothek zu Stuttgart Volksbibliothek zu Bofton

Herzogi. Bibliothek zu Wolfenbüttel.....

Univerfitäts-Bibliothek zu Halle......

Königl. Bibliothek zu Stockholm......

Univerfitäts-Bibliothek zu Kiel — 3 Gefchoffe von

2 Gefchoffe von

59.

Tiefe

der Büche gerüfte.

Neue Büchermagazine der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M.

3 Gefchoffe von .

2 Gefchoffe von ...

Bibliothek des Britifh Alufeum zu London.....

Univerfitäts-Bibliothek zu Greifswald........

Bibliothèque nationale zu Paris..........

Es ift in jedem Bücherraum darauf zu achten, dafs an den Büchern ein fteter Luftwechfel ftattfinden kann. Defshalb giebt man den Buchbrettern eine gröfsere Tiefe, als zur Aufteilung des betreffenden Buchformats nothwendig, wodurch hinter den Büchern ein gewiffer freier Luftraum beiaffen wird.

2.43    m,

2,45 «n,

2.44    m, 2,50 m, 2,50 m-

Fig. 92.

l==k

m-:

site

Li

sssfiip —1B| |

iSi

Sfflk:

ü

t ;iïli

|ï

lids

aMglgl

il^il

'Wh

IMPllI

££

El

wnmffl ¹

«a»

i"

-LÄL.

T TtF;

91HHH _

Mk»T-

ł

" ,HS5^B|§|gp^iÈf=-

- •: •'• .^1ÏÏ>"-. .

~FI~-

3?

!::=

-Fb

in-

Vom Büchermagazin der Public libr ary zu Minneapolis⁹²'). Arch. : Long à? Kees.

In manchen Bibliotheken hat man, um bezüglich der Bücherauftellung thun-lichft freie Hand zu haben, fämmtlichen Büchergeriiften die gleiche Tiefe gegeben, alfo diejenige Tiefe, welche die Folianten erfordern. In anderen Fällen wurden, den einzelnen Bücherformaten entfprechend, verfchiedene Tiefen durchgeführt. Für die Univerfitäts-Bibliothek in Göttingen z. B., wo gelegentlich der Neuaufteilung der ganze Bücherbeftand je nach den einzelnen Abtheilungen ausgemeffen worden ift, haben fich für Folio 40cm, für Quart 30cm und für Octav 20cm Tiefe ergeben.

Um auf einem und demfelben Büchergerüfte Bücher verfchiedenen Formats aufftellen zu können, kann man demfelben im unteren Theile eine gröfsere Tiefe geben, als im oberen (Fig. 92 ⁹²).

92) Facf.-Repr. nach: Building news, Bd. 60.

Das Gewicht von 1 lauf. Meter Buchreihe beträgt durchfchnittlich 20 bis 25 ks und das Gewicht eines 2,3 m hohen, l,o m langen einfeitigen Büchergerüftes durchfchnittlich 260 kg. Die Belaftungen nehmen indefs erheblich zu, falls nicht, wie bei den vorflehenden Annahmen, eine gemifchte Aufftellung aller Formate zur Berechnung kommt, fondern wenn im Wefentlichen nur grofse Formate zur Aufftellung gelangen.

Für die Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen wurde beifpielsweife nach mehreren Meffungen das Gewicht von 1 cbm Büchergerüft, welches mit gröfstem Format beftellt war, mit 835 kg ermittelt, und diefe Belattung ift der Conftruction des Gebäudes zu Grunde gelegt.

v. Tiedemann hat den ftatifchen Berechnungen für das Büchermagazin der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle die durch verfchiedene Verfuche ermittelte Annahme zu Grunde gelegt, dafs das Einheitsgewicht der Bücher im Mittel mit 0,g anzufetzen ift. Wenn man nun den Rauminhalt der Büchergerüfte als zur Hälfte gefüllt annimmt, fo ift 1 cbm Rauminhalt der Gerüfte mit 300kS in die Rechnung einzuführen. Nach v. Tiedemann s Anficht ift auf eine ftärkere Befetzung in deutfchen Bibliotheken nicht zu rechnen ; fie wird fogar bei gedrängter Aufftellung nicht wefentlich iiberfchritten, und der etwa möglichen Mehrbelaftung ift durch Be-meffung des Feftigkeits-Coefficienten für Schmiedeeifen auf 750 kS und für Gufseifen auf 500 kg für 1 qcm hinreichend Rechnung zu tragen⁶).

In Büchermagazinen von gröfserer Tiefe bekommen die Büchergerüfte in der Regel ihren Haupthalt an den Freiftützen, welche die den Bücherfaal nach oben abfchliefsende Decken-, bezw. Dach-Conftruction tragen. Diefe Freiftützen werden meift in die Büchergerüfte völlig eingebaut.

Die Hauptconftructionstheile der Büchermagazine werden faft ausnahmslos aus unverbrennlichen Stoffen hergeftellt: die Umfaffungswände aus Stein und die wefent-lichften Theile des Gerüfteinbaues aus Eifen. Für die eigentlichen Büchergerüfte jedoch kommt fowohl Eifen, wie Holz zur Anwendung. Ob das eine oder das andere Material vorzuziehen fei, läfft fich allgemein nicht beantworten. Vom Standpunkt der Feuersgefahr ift felbftredend dem Eifen der Vorzug zu geben, wiewohl es eine bekannte Thatfache ift, dafs Bücher in feftem Einbande nur fehr fchwer brennen. Ausfchlaggebend für die Wahl des Materials ift in der Regel der Um-ftand, ob die Bücherräume im Winter geheizt werden oder nicht; fehlt eine folche Heizung, fo wird in unferen Klimaten von eifernen Büchergerüften wohl ftets ab-gefehen werden müffen.

Die erwähnten Freiftützen, welche den Büchergerüften mit durchgehenden Zwifchenböden den Haupthalt gewähren, können wohl durch hölzerne Pfoften gebildet werden; allein im Intereffe der Feuerficherheit werden fie aus Eifen hergeftellt. Sie find entweder gufseiferne Säulen (wie im Erweiterungsbau der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London, in der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle etc.), oder fie werden aus Winkel-, T- oder anderen Walzeifen zufammengefetzt (wie in der Bibliothèque nationale zu Paris und in der Bibliothek des New record office zu London); in letzterem Falle empfiehlt fich namentlich der kreuzförmige Querfchnitt.

Bezüglich der Anordnung und Conftruction der durchgehenden Zwifchenböden kann nun in zweifacher Weife verfahren werden:

a) Man ordnet eiferne Balkenlagen (meift Rofte aus Walzbalken) in der Höhe jedes Zwifchenbodens an, fo dafs alfo jedes Büchergefchofs feine befondere Balken-

6o.

Gewicht der Büchergerüfte.

6i.

Conftruction der Büchergerüfte.

läge hat und letztere nur die Laft der Büchergerüfte eines Büchergefchoffes zu tragen hat.

b) Man hellt die Büchergeriifte aus einem Stück her, fo dafs fie durch mehrere Büchergefchoffe hindurchreichen ; fie müffen alsdann eine folche Standfeftigkeit haben, dafs fie die Zwifchen-

Fig. 93-

böden zu tragen vermögen.

Zum Tragen der Zwi-fchenböden werden nicht feiten die Umfaffungsmauern des Bücherraumes mit benutzt; allein in manchen Fällen find die Büchergerüfte ganz frei innerhalb der fie umfchliefsenden Mauern durchgeführt, alfo nur nach Büchergefchoffen gefchieden (Fig. 93). Ein folcher Bücher-faal bildet dann einen einzigen Hohlraum, welcher in wagrechter Richtung durch die Zwifchenböden der Büchergefchoffe, in lothrech-ter Richtung durch die Büchergerüfte getheilt wird.

Man hat aber auch einzelne fefte Zwifchen-decken eingezogen und dadurch Gebäudeftockwerke gebildet, deren Fufsböden mit denjenigen benachbarter Räume übereinftimmen ; ja man hat fogar jedes Biicher-gefchofs nach oben und unten durch eine maffive Decke abgefchloffen (wie z. B. in der Univerfitäts-Bibliothek zu Leipzig). In Rückficht auf Feuersgefahr, auf die Reinigung und die etwa vorgefehene Heizung der Büchermagazine empfiehlt es fich allerdings, je 2 oder 3 Büchergefchoffe durch fefte Decken von einander zu trennen. Bei den in 5 bis 6 Büchergefchoffen durchgehenden einheitlichen Magazinsräumen kann namentlich die Reinigung nicht mit demfelben Erfolge ausgeführt werden, da hierbei der

xnT

Id

------

S

ca

i

10

N

«f

oî’s

5,00

X-

.2,65..

-»•

Sr

^00*5

1____iizzzzżzżi:

Querfchnitt durch das Büchermagazin der Univerfitäts-Bibliothek zu Greifswald. — Viso n. Gr.

ganze Raum in Mitleidenschaft gezogen wird und der an einer Stelle befeitigte Staub an einer anderen wieder niederfallen wird.

Für die weitere Ausbildung der Büchergerüfte find vor Allem lothrechte Seiten-und Zwifchenwände erforderlich, auf und zwifchen welche die Buchbretter gefetzt werden. Um die gute Erhaltung der Bücher thunlichft zu fördern, ift darauf zu achten, dafs die Seitenflächen diefer lothrechten Wände keinerlei Vorfprünge haben, welche zum Verftecken der Bücher oder zu Beschädigungen derfelben Anlafs geben könnten. Defshalb ift unter Vermeidung aller vorstehenden Conftructionstheile aus Holz oder Eifen der Anordnung glatter Bretter- oder Blechwände der Vorzug zu geben.

Sind derlei Wände niedrig, fo können Sie bei Holz-Conftruction aus Starken Brettern, bezw. aus Bohlen hergeftellt werden; reichen Sie durch mehrere Bücher-gefchoffe hindurch, fo müffen fie aus Stärkeren Rahmftücken und eingeftemmten Füllungen zufammengefetzt werden. Den fchmiedeeifernen Gerüftwänden kann man dadurch eine gröfsere Steifigkeit gegen Ausbiegen geben, dafs man fie aus je zwei Blechplatten beftehen läfft, die durch Stahlbolzen gegen einander abgefteift find, wie dies z. B. in den neuen Büchermagazinen der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. gefchehen ift.

Es ift fchon darauf hingewiefen worden, dafs man in den Bücherräumen dafür zu Sorgen habe, dafs an den Büchern ein möglich!! ungehinderter Luftwechfel ftatt-finden kann. Defshalb find gefchloffene Rückwände hinter den einzelnen Buchreihen, eben fo Schrankgerüfte mit Thüren oder Vorhängen, zu vermeiden.

Die Frage, ob es Sich empfiehlt, die lothrechten Geriift-Scheidewände in gröfserer Höhe durchgehen zu laffen, wird bei Holz-Conftructionen vom rein praktischen Standpunkte zu entfcheiden fein. Bei geringen Axenweiten der Büchergerüfte ift auf die leichte Montirung nothwendiger Weife Rückficht zu nehmen.

Die Buchbretter werden meift aus Holz hergeftellt und find entweder einfach aus 3cm ftarken Brettern gefchnitten, oder fie beftehen aus Rahmen mit Füllung; letzteres ift z. B. in der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle der Fall, wo die Rahmen 2¹/iicm und die Füllungen 1¹/*2 Füllungen ift zwar die theuerere, aber auch die empfehlenswerthere.

Für die Buchbretter ift ftets eine Holzart zu wählen, welche den Verheerungen des Holzwurmes am wenigften ausgefetzt ift. In Rückficht auf letzteren Umftand ift fchon der Vorfchlag gemacht worden, die Buchbretter zu durchbohren, oder fie aus einzelnen, nicht dicht an einander liegenden Brettern zufammenzufetzen, oder fie an der oberen Fläche mit Metallblechen, dünnen Platten aus Glas, Schiefer, Porzellan, Steingut etc. zu belegen. Diefe Vorfchläge werden überfliiffig, fobald für eine ausreichende, genügend häufig Sich wiederholende Reinigung der Büchergerüfte Sorge getragen wird. Ein Anftrich der Buchbretter ift nicht unbedingt erforderlich; wo er zur Ausführung kommt, wähle man dafür eine helle Farbe; dadurch wird die Reinlichkeit gefördert und auch der Erhellung des Büchermagazins genützt.

Mehrfach ift für die Buchbretter anderes Material als Holz gewählt worden.

Die Büchergerüfte des New record office zu London, fo wie diejenigen mancher anderer englifcher und auch amerikanischer Bibliotheken haben Buchbretter aus ca. 2cm ftarken Schieferplatten, welche an der oberen Fläche mit Wachstuch beklebt oder mit anderem Stoff überzogen find. Auch Buchbretter aus Rohglastafeln

62.

Buchbretter.

ftark find. Die Construction mit Rahmen und

cm

- ----------

■A

26 '

r"'

63-

Stellftifte.

Fig- 95-

Diefe Achfel ift

Stellftift.

London werden in Löcher von 19 mm

von

find in Anwendung gekommen; indefs zeigen fowohl diefe, als auch die Schieferplatten den Mifsftand, dafs fie bei plötzlichen Temperaturänderungen fchwitzen, was für die Bücher fchädlich ift.

In den neuen Bücherräumen der Bibliothek des J

4

Britifh Mufeum zu London beftehen die Buchbretter aus Eifenblechplatten, welche über Holzrahmen ge-ftreckt und mit rothem Leder überzogen find; an der Vorderkante ift ein 5 cm breiter Wachstuchftreifen befeftigt, um das Eindringen von Staub in die nächft untere Reihe zu verhüten (Fig. 94⁹⁴).

Auch Wellblech, welches in Rahmen aus Winkel- oder aus Z-Eifen verlegt wird, eignet fich zur Herftellung von Buchbrettern ; diefelben miiffen allerdings mit einer Polfterung verfehen werden.

Den Buchbrettern ift bald die ganze, bald die halbe Tiefe der Doppelgerüfte zur Breite gegeben worden. In letzterem Falle kann man an beiden Schaufeiten der Gerüfte die Bretter in verfchiedener Höhe unabhängig von einander einlegen und dadurch eine bequemere Handhabung, fo wie eine günftigere Raumausnutzung erzielen. Bei manchen neueren Ausführungen wurde diefer Vortheil für nicht fo erheblich gehalten, um die Conftruction dadurch fchwieriger und theuerer zu machen.

Um innerhalb der einzelnen Bücherformate, bezw. innerhalb der einzelnen Bücherreihen kleinere Höhenänderungen vornehmen zu können und um bei vorkommenden Umftellungen möglichft freie Hand zu haben, empfiehlt es fich, durchweg bewegliche Buchbretter einzurichten. Zur Lagerung der letzteren wurden bei den meiften neueren Ausführungen fog. Stellftifte verwendet, welche zuerft in den neuen Bibliothekräumen des Britifh Mufeum in Benutzung gekommen find.

Ein folcher Stellftift (Fig. 95) ift mit einer Achfel verfehen, auf welche das Buchbrett zu liegen kommt, excentrifch angebracht; dadurch, dafs man den Stift in der einen oder in der anderen, um 180 Grad gedrehten Stellung einfteckt, liegt die Achfel und damit auch das auf derfelben ruhende Buchbrett höher oder niedriger.

Die eben erwähnten Stellftifte in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu

Abftand (von Mitte zu Mitte) eingefteckt;

durch das Drehen derfelben um 180 Grad kann ein Höhenunterfchied des Auflagers der Buchbretter 17 mm erreicht werden.

Man hat den Stellftiften auch andere Formen gegeben. So hat man z. B. die äufsere Endigung des Stiftes öfenartig geftaltet ; die Oefe kann alsdann wagrecht oder lothrecht geftellt werden, wodurch die gewünfchten kleinen Höhenunterfchiede hervorgebracht werden⁹⁵).

Jedes Buchbrett ruht auf vier derartigen Stellftiften, welche, ca. 4cm von der Kante entfernt, in die lothrechten Gerüftwände eingefteckt werden.

Durch die nothwendigen, einander ziemlich nahe flehenden Durchbohrungen werden die lothrechten Gerüftwände ftark gefchwächt. Man verringert die Schwächung und auch die Gefahr des Spaltens, wenn man diefe Durchbohrungen in zwei lothrechten Reihen neben einander ordnet und in diefen beiden Reihen die Löcher gegen einander verfetzt.

°⁴) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1884, S. 3.

⁹->) Siehe: Revue gén de l'arch. 1884, S. 214.

Fig. 96.

Noch zweckmäfsiger ift es, Einlagen von Eifenblech oder noch beffer von hartem Holz anzuwenden, welche dann die Durchbohrungen erhalten, j In Fig. 96 ift der Querschnitt der gufseifernen Pfoften dargeftellt, welche §§| j die Hauptträger der Büchergertifte der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London bilden und welche Solche Holzeinlagen zeigen.

Die einschlägige Einrichtung in den Bücherräumen der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen ift in Fig. 97 dargeftellt.

?■

■*s

mf

Fig. 97-

illll

*-----

Buchto ett

Jhötaett

r«

20..*

s >- -¹—j-si I j......-Q-

Hl!

<.___25___5,

Hier find Flacheifen von 25mm Breite und 2mm Dicke eingelegt, welche die erforderlichen Durchbohrungen befitzen. Bei anderen Büchergerüften wurden anftatt deffen eingeleimte Streifen von hartem Holz verwendet, was eine billigere und genauere Ausführung ermöglichte, da das Eifen in Folge der zahlreichen , neben einander ausgeführten Durchbohrungen fich reckte.

Fig. 98.

ll

csJ

.i

L£T

ui

d-;

In der Bibliothek des New record office zu London liegen die fchon erwähnten, aus Schieferplatten beftehenden Buchbretter auf Winkeleifen von 30 Schenkellänge (Fig. 98), welche ihrerfeits auf Stellftiften ruhen, die durch die in den lothrechten (aus T-Eifen beftehenden) Gerüftpfoften vorhandenen Löcher gedeckt werden; die Winkeleifen werden dabei über die durchgefchobenen Stifte aufgefteckt.

Um das AnftoSsen der Bücher an die StellftiSte zu vermeiden, Sind letztere in die Unterfläche der Buchbretter einzulaSSen. Damit indeSs dieSe EinSchnitte nicht zu breit werden, empfiehlt es fich, Siir die StellftiSte in den lothrechten Gerüftwänden nur eine einzige Reihe von Durchbohrungen herzuftellen.

In älteren Bibliotheken waren zur Lagerung der Buchbretter ZahnleiSten üblich, wie fie auch jetzt noch bei kleineren Büchergestellen, in BücherSchränken etc. Vorkommen. P'orm und Anordnung Solcher ZahnleiSten find bekannt; eben So find es die MiSsStände, die damit verbunden find. Letztere waren UrSache, daSs man in den neueren Bibliotheken die ZahnleiSten Saft ganz verlaSSen hatte und nahezu aus-SchlieSslich die Soeben vorgeführten StellftiSte anwandte.

In neuerer Zeit find Ebrard & Wolff wieder zu den ZahnleiSten zurückgekehrt, nachdem fie diefelben in Solcher Weife angeordnet und umgeformt hatten, dafs die früheren Uebelftände als befeitigt angefehen werden können ⁹⁶).

Die lothrechten Seiten-, bezw. Scheidewände der doppelten Büchergertifte find an den beiden Schmal- oder Schaufeiten mit gleich gerichteten Zähnen verfehen (Fig. 100); eben fo befindet fich in der lothrechten Höhenaxe derfelben e^ne an beiden Langfeiten in gleicher Weife gezahnte Leifte. Letztere fpringt vor der Wand vor; im Uebrigen ift die Wand völlig glatt. Jedes Buchbrett ift an feinen Schmalfeiten vorn und rückwärts mit je zwei eifernen Zapfen verfehen, welche fo geftaltet und bemeffen find, dafs fich das eine Paar derfelben in die Zähne an der Schaufeite der Gerüftwände, das andere in die Zähne der mittleren Zahnleiften legt. Dabei dient jede Zahnleifte für je zwei Gerüftabtheilungen : jede vordere für zwei neben einander gelegene und jede mittlere für zwei mit dem Rücken an einander ftofsende.

.40.

mm

Von den Büchergerüften der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen. — n. Gr.

Von den Büchergerüften der Bibliothek des New record office zu London. k'30 n. Gr.

64.

Zahnleiften

etc.

96) D. R.-P. Nr. 64104.

6s-

Sonftige

Einzelheiten.

Fig. 99.

jpifpillll

HL

ll

[PP

90

Fig. 100.

Fig. ioi.

ttt

Fig. 102.

.1 m i r,

Unterftützung der Buchbretter nach Ebrard &* Wolff.

Die Zapfen werden entweder in das Buchbrett eingefchraubt (Fig. ioi), oder es können befonders her-geftellte Gufsftttcke (Fig. 102) Verwendung finden. Die Zähne flehen in Entfernungen von 22 bis 32 mm-

Das Flöher- oder Tieferfetzen der Buchbretter läfft fich bei diefer Einrichtung in fehr einfacher Weife bewirken; es ift nicht einmal nothwendig, die Bücher davon zu entfernen.

Diefe Einrichtung- ift in den Erweiterungsbauten der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. und an den neuen Büchergerüften der Univerfitäts-Bibliothek zu Giefsen zur Anwendung gekommen.

In erfteren beftehen die vorderen Zahnleiften aus Gufseifen (Fig. 99) und find an den in Art. 61 (S. 87) bereits erwähnten fchmiedeeifernen Gerüflwänden angebracht; fie dienen dafelbft zur Abfteifung der beiden Blechplatten, aus denen jede Wand befteht. In Giefsen find die Büchergerüfte aus Holz conllruirt und die Zahnleiften aus Buchenholz hergeftellt. Selbftredend laffen fich auch an hölzernen Gerütten gufseiferne Zahnleiften anbringen.

Schliefslich fei noch der Einrichtung in der neuen Univerfitäts-Bibliothek zu Amfterdam gedacht, wo durch in gleichen Abftänden angeordnete Querleiften Nuthen gebildet find, in welche die Buchbretter eingefchoben werden ; diefe Conftruction ift nicht empfehlenswerth.

Bei zweifeitigen Büchergerüften müffen die Bücher gegen das Durchfchieben von einer Seite zur anderen gefchützt werden. Zu diefem Ende wird an der Hinterfeite der Buchbretter ein Blechftreifen oder eine fchmale Holzleifte von ca. 4cm Höhe und 1 x/2 cm Stärke befeftigt. In zwei Londoner Bibliotheken find zu gleichem Zwecke durchgehende Drahtgeflechte angeordnet; doch hat die erftere Einrichtung den Vorzug gröfserer Billigkeit.

Um in Buchreihen, welche noch nicht ganz gefüllt find oder in denen durch Herausnehmen mehrerer Bände gröfsere Lücken ent-ftanden find, das Umfallen der Bücher zu verhindern, bedient man fich zweckmäfsiger Weife der fog. Buchhalter (Fig. 103), welche zuerft in Amerika zur Anwendung gekommen find. Diefelben beftehen aus ftarkem Zinkblech in 1-Form und werden mit dem breiteren Fufse unter mehrere Bücher untergefchoben.

Fig. 103.

15

--Ć.

: : W- - lS-.łk"

Buchhalter.

5>S

Fig. 104.

siiiiif

•j.

A,

Von den Büchergerüften der Bibliothèque nationale zu Paris.

Es ift häufig erwünfcht, in dem Buche, welches man vom Büchergerüft heruntergeholt hat, fofort nachfchlagen zu können. Sind in den Laufgängen zwifchen den Büchergerüften Tifche,

Karten etc. aufgeftellt, fo können diefe zum Auflegen der Bücher benutzt werden; find folche nicht vorhanden, fo hat man in einigen Fällen durch verfchiebbare Bretter den angedeuteten Zweck zu erreichen gefucht (Fig. 104).

Für die Werke aufsergewöhnlichen Formats (fiehe Art. 51, S. 77) conftruirt man zweck-mäfsiger Weife befondere Büchergerüfte, die man gewöhnliche am beften in der Nähe der zugehörigen Fachabtheilungen aufftellt.

In Fig. 105 bis 108 find einfchlägige Con-ftructionen aus der Univerfitäts - Bibliothek zu

66.

Büchergerüfte für aufser-

Fig. 105.

Fig. 106.

fcl

fl-

il

127.

f-'

Fig. 107

rlS

t*:

=Q

¹

)    Nach ebendaf., S. 91.

²

)    Ucber diefen Entwurf liehe: La femaine des confie., Jahrg. 13, S. 318, 380.

³

⁷®) Facf.-Repr. nach: Encyclopédie d'arch. 1876, PI. 411.

⁴

)    In: Ueber Normalhöhen für Büchergefchofle. Kiel 1885.

⁵

)    A. a. O., S. 12—30.

⁶

) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 338.

.10 0.

[Büchergerüfte für grofse Formate in der Univerfitäts-Bibliothek zu Strafsburg.

Von den Büchergerüften für grofse Formate in der Bibliothèque nationale zu Paris.

Fig. xo8.

?"

Strafsburg, aus der Bibliothèque nationale zu Paris und aus der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London dar-geftellt.

Von den Büchergerüften für grofse Formate in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London.

Bei den erftgenannten ift Gelegenheit zum Legen und Auf-rechtftellen grofser Bände gegeben; die nahe an einander geftellten Zwifchenwände erleichtern das Flerausnehmen von Werken. Bei der

Parifer Conftruction in Fig. 106 find Schiebebretter b angebracht, welche feitlich ausgenuthet find ; mit den Nuthen laufen fie in Leiften a, welche mit Meffingftiften in die Seitenwände gefleckt find;, hinter den Büchergerüften find, um ein Durchfchieben der Bretter zu verhüten, Thtiren angebracht. Bei der Londoner Einrichtung (Fig. 108) find an der Unterfeite der Buchbretter Halter aus ftarkem Zinkblech beteiligt, zwifchen denen die Bände flehend eingefchoben werden; da hiernach zur Verhütung des Durchbiegens feitliche Wände nicht vorhanden find, fo ift die Strafsburger Anordnung vorzuziehen.

il-.

ü.

■Æ*

-

Sind die Axenweiten, in denen die Büchergerüfte aufgeftellt wurden grofse, fo ergiebt fich in den Laufgängen ein paffender Platz zum Aufheben der in Rede flehenden Büchergerüfte für aufsergewöhnliche Formate, wie dies z. B. in der Bibliothèque nationale zu Paris und in der Univerfitäts-Bibliothek zu Leipzig (Fig. 109) gefchehen ift. In anderen Fällen, beifpielsweife in der Univerfitäts-Biblio-thek zu Göttingen, find die fraglichen Büchergerüfte im breiten Mittelgange des Büchermagazins aufgeftellt.

fehl*

Fig. 109.

SM

-Lr ■ '

mm

mm

M'^jr

PpF

r-ta

«Hi

V-

m=

ai

;m mm

f»

>1

n;

mm

â

M|:

S!

- • * -:1s*

,. . ■■

Von den Büchermagazinen der Univerlitäts-Bibliothek zu Leipzig.

67.

Galerien

und

Zwifchenböden.

Um die einzelnen Büchergefchoffe zugänglich zu machen, werden, wie bereits lriehrfach erwähnt, entweder vorgekragte Galerien oder durchgehende Zwifchenböden angeordnet. Ob die einen oder die anderen angewendet werden follen, hängt von der Axenweite der Büchergerüfte ab. Ift letztere bedeutend, fo zieht man in der Regel Galerien vor; für diefelben ift ein Breitenmafs von mindeftens 80 bis 85 erforderlich ; fchmalere Galerien geftatten beim Einftellen und Herausnehmen von Büchern kein genügend bequemes Bücken.

Die Galerien werden meift durch Auskragen von wagrechten Balken gebildet,

cm

93

Fig. in.

Fig. i io.

welche in die Conftruction des Büchergerüftes eingefügt find ; an den freien Enden diefer Balken wird auch das Schutzgeländer, welches niemals fehlen und nicht unter 90cm hoch fein darf, be-feftigt.

NH©

gen.

—v_

ic

..........°-⁸-mAus]aalc,

Galerien in den kleineren Bücherräumen der Bibliothèque nationale zu Paris.

In den kleineren Büchermagazinen der Bibliothèque nationale zu Paris find die hölzernen Büchergerüfte mit 85cm weit ausladenden Galerien verfehen (Fig. m). Sie haben hölzerne Fufsböden erhalten, welche durch ausgekragte Balken unterftützt wurden; letztere find durch feitlich angefchraubte Flacheifen verftärkt (Fig. iio). Die Beteiligung der Geländerpfoften ift aus Fig. in erfichtlich.

Die Galerie-Conftruction in den Bücherräumen der Uni-

verfitäts-Bibliothek zu Göttingen geht aus Fig. 112 u. 113⁹⁷) hervor. Die Galerien ruhen auf Traghölzern, welche auf die unter denfelben befindlichen Büchergerüfte gelegt find; zur Verringerung ihrer Conftructionshöhe find diefe Hölzer beiderfeits mit Flacheifen verftärkt (Fig. ii 3). In den Galerieböden find längs der Büchergerüfte Licht-fchlitze frei gelaffen worden (Fig. 112), welche für die Beleuchtung der oberen

Fig. 112.

OpÖfj

200____WA. .200

-H

__ Soo\

Buchreihen der unteren Büchergerüfte von Wichtigkeit find. Um das Fehltreten der auf der Galerie gehenden Perfonen, fo wie das Herabfallen von Büchern zu verhüten

— I ;?o ----1

...800

—06O ...

-0|—

.....360 ____

-_/7i---4 ►. -

ns

1_______

^ Kinfcdim Brettbelng.

',65 l

wurden diefe Lichtfchlitze mit eifernen Schutzftangen umgeben und mit Fallnetzen abgedeckt.

Die Galerien der öffentlichen Bibliothek zu Maiden (Nordamerika) zeigt Fig. 114⁹⁸).

Die Zwifchenböden wer-

den ohne und mit Durch-

.270..

650.

-st-

I*

Ml

V25 n- Gr.

es

brechungen ausgeführt; letztere find unbedingt nothwendig, wenn die Beleuchtung der Buchreihen ganz oder zum Theile von oben gefchieht. Am einfachften con-ftruirt man diefe Zwifchenböden, wie fchon angedeutet wurde, als fchmiedeeiferne Rofte, welche aus Walzbalken (von meiffc I-oder T-förmigem Querfchnitt)

Fig. 113.

-W

zufammengefetzt werden ; brau-M ideïfauriai ‘ ^ n- Gr- chen fie kein Licht durchzu-

<    ! ptwallel

HlÏS

PHp *    Doppelter•

' n'eBrettbelay

Gusscisen _

laffen, fo legt man auf diefe Rofte einen Bretterboden, maf-five Gufsplatten, Blechplatten

'.SM

■i

Galerien in den Bücherräumen der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen⁹⁷).

⁹1) Facf-Repr. nach: Zeitfchr, d. Arch.-u. Ing.-Ver. zu Hannover 1887, Bl. n.

°⁸) Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1881, PI. 13—14.

68.

oder Platten aus Monier-, bezvv. Rabitz-Maffe. Durchbrochene Zwifchenböden werden ftets aus Gufseifen hergeftellt. Die Form der Durchbrechungen ift ziemlich gleichgiltig, wenn nur Deckenlicht zur Anwendung kommt. Soll aber Seitenlicht durch diefe Durchbrechungen fallen, fo müffen fie als Längsfchlitze, welche dem Lichteinfall parallel laufen, geftaltet werden (Fig. 11 5). Diefe Richtung ift diefelbe, wie diejenige der Laufgänge zwifchen den Gerüften ; es ift dies auch aus dem Grunde vortheilhaft, weil das Gehen winkelrecht zur Richtung der Schlitzöffnungen unbequem ift; man bleibt dabei häufig mit der Fufsfpitze in den Schlitzen hängen. Statt durchbrochener Gufsplatten laßen fich auch Rohglastafeln verwenden.

Gefchieht die Erhellung der Buchreihen ganz oder doch zum gröfsten Theile von oben, fo hat man in manchen Fällen das Licht nicht blofs durch die Durchbrechungen der Zwifchenböden einfallen laßen, fondera hat, wie z. B. in der Bibliothek des Briiifh Mu-feum zu London und in der Bibliotii'eque nationale zu Paris, längs der Büchergerüfte in einer Breite von 27cm mit gutem Erfolg Lichtfchlitze angeordnet; in Paris hat man in denfelben Hanfnetze, in Halle Drahtgeflechte ausgefpannt, um das Fehltreten und das Durchfallen von Büchern zu verhüten. Bei

Fig. 114.

stß

WmÉïl

?i

)\

ii

EiSkc

mfff

fpäteren Ausführungen hat der Lichtfchlitz, auch »Kluft« genannt, eine Breite von 18 bis 30cm erhalten; bei folcher Breite ift die Gefahr vorhanden, dafs die Perfonen, welche an den Büchergerüften zu thun haben, durch Unvorfichtigkeit in diefelben gerathen, fich befchädigen etc. können ; defshalb werden Schutzftangen angeordnet, welche diefe Gefahr befeitigen.

Eine eigenartige Einrichtung, die einzelnen Büchergefchofie zugänglich zu machen, ift im Erweiterungsbau der Stadtbibliothek zu Cöln durchgeführt worden. In der Höhe der fonfl: anzubringenden Zwifchenböden find kleine Schiebekarren angebracht, welche fich auf eifernen Schienen längs der Gerüfte bewegen laßen "). Es wird dadurch allerdings der Vortheil erreicht, dafs der Lichteinfall ein bedeutender ift; immerhin hätte fich ein annähernd gleiches Ergebnifs

il i

ii

Vom Büchermagazin der öffentlichen Bibliothek zu Maiden ⁹⁸).

und vielleicht bequemer durch Anordnung durchbrochener eiferner Galerien erreichen laßen.

Auffteige-

vorrichtungen

Es wurde bereits angedeutet, dafs man, fobald die Büchergefchofshöhe das Mafs von 2,20 m überfteigt, für Einrichtungen Sorge zu tragen habe, mittels deren die oberften Buchreihen leicht und bequem zugänglich find. Am häufigften werden

") Siehe darüber: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 510.

fog. Tritt- oder Auftrittftangen angewendet, welche in geeigneter Höhe den Büchergerüften entlang angebracht find. Diefelben find aus den bereits im vorhergehenden Artikel befchriebenen Schutzftangen entftanden, und zwar zuerft in der Univerfitäts-Bibliothek zu Leyden, wo man diefen Stangen einen ftärkeren Durchmeffer gab, um das Befteigen derfelben zu ermög-Łą.— liehen. Bei fpäteren Ausführungen * hat man an den Gerüftpfoften oder an dazu geeigneten lothrechten Scheidewänden der Biichergerüfte Handhaben oder Bügel angebracht, die zum Fefthalten dienen, fobald man die Trittftange befteigen will (fiehe Fig. 109, S. 92).

Die Höhe, in der diefe Trittftangen angeordnet werden, foll nicht gröfser fein, als die Sockelhöhe des betreffenden Büchergefchoffes ; bei gröfserer Höhe würde fich die unterfte Bücherreihe, in der meift die gröfsten und fchwerften Bände auf-geftellt find, nicht genügend leicht herausnehmen und wieder einftellen laffen.

Die Anordnung folcher Trittftangen ift aus Fig. 116 ¹⁰ °), von der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle herrührend, er-fichtlich.

l,07m.

nn

Jü uu

JJUU

Gang

B i c Ł e i g trist'

B ii c h e r g e r rü .s t

Zwifchenböden in den Büchermagazinen der Bibliothèque nationale zu Paris. — Y25 n. Gr.

Fig. 116.

Trittst an ge

Diefe Trittftangen beftehen aus Gasrohren von 27 mm äufserem Durchmeffer, welche in einer Art von eifernen Confolen lagern, die an die lothrechten, hölzernen Gerüftwände angefchraubt find. Fig. 116 zeigt auch den 25 cm breiten Lichtfchlitz und die fchlitzförmigen Durchbrechungen der den Zwifchenböden bildenden Gufsplatten; die Breite diefer Durchbrechungen beträgt 3cm-

So lange die Büchergefchofshöhe das Mafs von 2,3 5 ra nicht überfteigt, kann man unter Benutzung der Trittftangen die oberfte Buchreihe bequem genug nachfehen, die erforderliche Reinigung vornehmen etc. Sobald indefs das gedachte Höhenmafs iiberfchritten wird, reichen die Trittftangen nicht mehr aus, und man mufs für andere Auffteigevorrichtungen Sorge tragen. Es ift vorgefchlagen worden, an den lothrechten Gerüft-Scheidewänden oberhalb der Trittftangen eiferne Fufs-tritte anzufchrauben ; meiftens jedoch werden bewegliche Auffteigevorrichtungen verwendet, wie folche, der Bibliothèque nationale zu Paris und der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London entnommen, in Fig. 117 u. 118 dargeftellt find. Da-

«ECCÜ

mm

Titz

Von den Büchergerüften der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle¹⁰⁰).

100) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 340.

69.

Auffchriften.

mit folche Einrichtungen auf den eifernen Zwifchenböden leicht gleiten, follen ihre Unterflächen ohne Vorfprünge oder Füfse glatt durchgehen.

Zur flcheren und leichten Orientirung in den Bücherräumen, befonders in folchen Bibliotheken, wo nicht ausfchliefslich Beamte die Bücherräume benutzen, find, wie fchon in Art. 5 1 (S. 76) angedeutet wurde, deutliche Bezeichnungen und Auffchriften an den Büchergerüften anzubringen. Bei der Conftruction der letzteren ift hierauf genügende Rückficht zu nehmen und in Augenhöhe für das Anbringen der Auffchriften ausreichender Platz zu laffen.

Fig. 117.

.4°-

.-•1

---*

>0

oJ

...i

i.

k-

V³⁰

Bibliothèque nationale zu Paris.

Auffleigevorrichtungen in der

Bibliothek des Briti/h Mufeum zu London.

7°.

Lauftreppen

und

Aufzüge.

Die Auffchriften werden am beften als lofe Zettel in Blechtafchen (dies find Blechtafeln, welche an den Rändern umgebogen find) eingefteckt; fie laffen fich alsdann behufs Ergänzung oder Berichtigung oder für den Fall einer veränderten Aufftellung der Bücher leicht herausnehmen.

Zur bequemen Verbindung zwifchen den einzelnen Büchergefchoffen find Lauftreppen in nicht zu geringer Zahl anzubringen (Fig. 119¹⁰¹). Im Bücherraum des

Briti/h Mufeum zu London find folche in Entfernungen von je 12 m angelegt. In den Univerfitäts-Bibliotheken zu Halle,

Greifswald, Kiel und Göttingen, fo wie in der Königl. Bibliothek zu Stuttgart, in der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. etc. werden die Büchergerüfte von einem Mittel- M gang unterbrochen, in welchem die Lauf- j treppen angeordnet find ; hierdurch ift eine leichte Orientirung 'ermöglicht.    mk

Die Zahl der anzuordnenden Lauf- j|g treppen wird hauptfächlich von der Zahl der verfügbaren Beamten abhängig zu machen fein.

Fig. 119.

Mr

»*

...

"1

-.1

m. *

Die Lauftreppen müffen flets aus geraden Läufen zufammengefetzt werden, da jede gewundene Treppe für den Betrieb . BL unbequem ift. Sie bedürfen alsdann auch keiner grofsen Breite; fo beträgt in der

'sj- •

v/TV

V,

Bibliothèque nationale zu Paris diefe Breite, zwifchen den Handläufern gemeffen, nur 55cm, und es wird diefes Mafs als völlig ausreichend angefehen.

Querfchnitt durch ein Büchermagazin der Valliano'fchen Bibliothek zu Athen¹⁰¹)* V250 n. Gr.

101) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 189t, Bl. 5.

Je nach Erfordernifs und den Betriebsmitteln entfprechend werden noch kleine Bücheraufzüge, Jaisweilen auch Perfonenaufzüge vorgefehen. Ob die Ausführung der einen oder der anderen Art von Aufzügen zweckmäfsig ift, wird von der verfügbaren Beamtenzahl abhängen.

Handaufzüge, welche nur zum Heben geringer Bücherlaften zu benutzen find, bedingen bei ihrer Anlage, dafs in jedem durchfahrenen Gefchofs beflimmte Beamte vorhanden find, welche den Aufzug bedienen; ift folches nicht der Fall, fo wird die beabfichtigte Erleichterung des Dienftes, d. h. das rafche Erledigen der Aufträge und das Vermeiden von unnöthigem Treppenfteigen, nicht erreicht.

Unter diefer Voräusfetzung ift z. B. der Dienft in der Bibliothek des Britifh Mufemn zu London und in der Bibliothèque nationale zu Paris eingerichtet. In jedem Gefchofs befindet fich ein Beamter,

welcher während der Dienftftunden fich dauernd dafelbft aufhält und die erforderliche Bedienung des Aufzuges beforgt, ohne eine Treppe zu betreten.

Zwei Handaufzüge, der eine aus der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London, der andere aus der Univerfitäts-

zu Göttingen herrührend, findinFig. 120 u. 12 1 dargeftellt.

Uer erftere befteht aus einem kleinen Aufzugskaften, der fich an einem 7 cm breiten Lederriemen auf- und abbewegt; an der Seite ift ein Führungsfeil angebracht. Das Gerippe des Kaftens befteht aus 15 mm ftarken Eifenftäben mit Zwifchenthei-lungen aus Draht; die Bodenplatte fowohl, als auch die Eifen-theile find mit Leder überzogen. In der Bibliothek des Britifh Mufeum find viele derartige Aufzüge vorhanden, welche der geringen Belattung wegen fchnell bewegt werden können. Damit fich die Beamten rafch unter

Fig. 120.

! '■■2 a

Fig. 121.

Bibliothek

A~k

cJ

Sc_.

irsk Ai

PTT

CO

Handaufzug in der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen.

einander verftändigen und Aufträge auf Zetteln einander fchnell zu-ftellen können, ift im Fahrfchacht jedes Aufzuges die in Fig. 120 veran-fchaulichte Einrichtung angebracht, bei der mit Hilfe eines an einer Leine Handaufzug in der Bibliothek hängenden Federfchneppers die Zettelbeförderung bewirkt wird, des Britifh Mufeum zu London.

Der Göttinger Handaufzug in Fig. 121 ift den in der Bibliothèque nationale zu Paris vorhandenen nachgebildet. Derfelbe ift doppelt und das Seil, an dem der Aufzugskaften hängt, oben und unten über Seilfeheiben geführt. Das Kaftengerippe befteht aus 13 mm ftarkem Rundeifen mit Blechboden; fämmtliche Conftructionstheile find mit Leder über

zogen. Die Vorderfeite des Kaftens ift offen und nur im unterften Theile durch einen 13cm hohen Lederftreifen abgefchloffen ; im Inneren ift an der einen Seitenwand eine Tafche zur Aufnahme von Zetteln angebracht. Die Führung des Kaftens gefchieht durch vier Paar Meffingdaumen, welche um T-Eifen faffen (fiehe die Theilfigur).

Kleinere Bibliotheken, welche nicht über eine' annähernd fo grofse Zahl von Hilfs- oder Unterbeamten verfügen, wie die eben betrachteten grofsen Inftitute, werden in der Anwendung von Handaufzügen befchränkt bleiben ; dagegen wird es für diefelben zweckmäfsig fein, Perfonenaufzüge einzurichten, welche durch die dien ft -thuenden Beamten, unter Mitnahme der auszuwechfelnden Bücher, befahren und

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

7¹-

bewegt werden können ¹⁰²). Bei Vorhandenfein von Druckwaffer-leitungen wird die Anlage folcher Aufzüge ohne Schwierigkeiten ausführbar fein. Derartige Einrichtungen find in der Königl. Bibliothek zu Stuttgart, in der Grofs-herzogl. Bibliothek zu Karlsruhe, in der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen etc. anzutreffen ; der Aufzug der letztgenannten Bibliothek ift in Fig. 122 veranfchaulicht.

Der Fahrftuhl befteht aus einem oberen und unteren Rahmen von Winkel-

eifen, die durch Rundeifenftangen ausge-fteift find.

Er ift

<« 6;4-, .>

A'

81Z

...IZO-

so...

-r{

550

an einem darüber liegenden fchmiedeeifernen Diagonalkreuz aufgehängt und durch ein Gegengewicht ausbalancirt. Das Gleitfeil ift über gerippte Seilrollen geführt, welche durch eine Kurbel bewegt werden; durch die etwas fchwingende Aufhängevorrichtung werden die Spannungen des Gleitfeiles ausgeglichen und Schwankungen vermieden. Zum Feftftellen beim Auf- und Abfahren ift ein Sperrrad mit Sperrklinke vorgefehen. Der Fahrftuhl wiegt 116kg, das Gegengewicht 183 kg, und die Auflaft ift mit 99 kg feft gefetzt.

<■

Perfonenaufzug in der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen. kioo n. Gr.

Zur Erläuterung des im Vorhergehenden Entwickelten feien nachftehend einige

Büchergerüüe. ausgeführte Conftructioneii von Büchergeriiften kurz befchrieben und durch die bei

gefügten Abbildungen näher erläutert.

ö) Durch Fig. 123 ¹⁰³) find die vier oberen Büchergefchoffe im Büchermagazin der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle im Querfchnitt veranfchaulicht.

ÈK

Fig. 123.

¹hrn n. Gr.

tl-

!S»i

si

—l\

Querfchnitt durch das Büchermagazin der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle ¹⁰³).

»Handbuches«.

ln2) Ueber die Conftruction derartiger Aufzüge flehe Theil Ilf, Band 3, Heft 2 (Abth. IV, Abfchn. 2, unter B) diefes

103) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1892, Bl. 49.

Sämmtliche Büchergerüfte ruhen auf der Decken-Conftruction, welche fich über dem I. Obergefchofs des Bibliothekgebäudes erftreckt. Jedes Büchergeriift (Fig. 124) wird von zwei nach der Tiefe des ganzen

Gebäudes liegenden Trägern, deren Abftand von einander 70cm beträgt, getragen; diefe ruhen || ihrerfeits auf nach der Länge des Gebäudes verlegten Unterzügen, welch letztere von gufseifernen Säulen getragen werden. Die Eifenträger, auf welche fich die Büchergerüfte unmittelbar ftützen, find im Mauerwerk der Gewölbe und in deren

SJPTP

Fig. 124.

•2.3 0

Hintermauerung verborgen, fo dafs fie bei einem etwaigen Brande gefchützt find.

Die Freiftützen

welche die Decke des

g:x::r----°y

°L    P    ÖL

5F

i.

-24

Büchermagazins tragen, flehen über den eben erwähnten gufseifernen Säulen und find, bei 9,2 m Höhe, als hohle gufseiferne Säulen von 27cm äufserem Durchmeffer conftruirt, die aus je zwei Stücken zufammengefetzt find. So weit die in Höhen von 2,3 m Uber einander wiederkehrenden durchbrochenen gufseifernen Zwifchenböden nicht von den Büchergerüften getragen werden, alfo in den 4,2 m breiten Mittelgängen aller Bücher-gefchoffe, war noch eine Balkenlage von Walz-eifen mit einem Balkenabftand von 1,05 m erforderlich; diefe Balken find mit den von Säule zu Säule gefpannten Längsbalken durch Winkellafchen verfchraubt und tragen kleine T-Eifen, welche den durchbrochenen Gufseifenplatten ein ficheres Auflager gewähren.

Die auf 9,2 m Höhe durchgehenden Büchergerüfte find aus Holz hergeftellt und haben aufser

dem Büchergewicht noch die Laft der Zwifchenböden aufzunehmen.

Die erforderliche Stand-

OS ’S

feftigkeit gegen Ausknicken erhielten fie haupt-fächlich durch fefte Verbindung mit den Säulen und mit den Trägern zur Seite des Mittelganges, fo dafs nur noch die Beanfpruchung auf Druck-feftigkeit auf eine Höhe von 2,3 m übrig blieb. In Rückficht auf diefe wurde jede Gerüft-Seiten-

—    wand, bezw. -Scheidewand aus zwei Rahmftücken von Kiefernholz (11,5 cm breit und 5cm dick) gebildet und in der Höhe jedes Zwifchenbodens ein Querriegel eingezogen (Fig. 124); die Füllungen beftehen aus 2cm ftarken Fichtenbrettern. Die lothrechten Gerüftwände find unter einander in jeder Zwifchenbodenhöhe durch zwei fefte Buchbretter, 25cm über einander, verbunden, die, um

—    die Holzftärken nicht durch eingefchobene Grate oder Zapfen zu fchwächen, mit Winkeleifen an

S die Wände beteiligt wurden. In halber Höhe eines H jeden Büchergefchoffes ift noch ein drittes feftes — Buchbrett in gleicher Weife angebracht; alle übrigen Buchbretter, aus 3cm ftarken Kiefernrahmen mit 1,5 cm ftarken fichtenen Füllungen hergeftellt, find verftellbar, gehen jedoch auf die ganze Tiefe der Büchergerüfte hindurch; fie ruhen auf meffingenen Stellftiften, welche in die fauber ausgeführten Bohrungen der kiefernen Rahmftiicke der lothrechten Gerüftwände eingefteckt werden. Die Breite der Doppelgertifte beträgt 50cm und ift im unteren Theile auf 70cm vergröfsert.

-2

P

p4

1,6 0..........j.

111

Si

t

<sT

.0,70

= 95 >

2,10..............

Querfchnitt durch zwei Büchergerüfte in Fig. 123. ¹/eo n- Gr.

,<•

sL.

IOO

Um die durchbrochenen Gufsplatten der Zwifchenböden lagern zu können, find in den Laufgängen von Gerüft zu Gerüft, immer auf die Mitten der lothrechten Gerüftwände treffend, leichte Formeifen verlegt und an diefe Wände mit Holzfchrauben befeftigt; von einem Eifen zum anderen find in die Falze die quadratifchen Gufsplatten von 8cm Dicke eingelegt (fiehe Fig. x 16, S. 95). Die Anordnung der 25cm breiten Lichtfchlitze und der 27mm ftarken Trittftangen wurde bereits in Art. 68 (S. 95) erwähnt ¹⁰⁴).

b)    Eine ähnliche Conftruction ift in der von Gt'opius & Schmieden erbauten Univerfitäts-Bibliothek zu Kiel ausgeführt worden.

Anftatt der hölzernen Büchergeriiftftänder ift durchweg Schmiedeeifen, und zwar für die tragenden und für die ftützenden Theile, verwendet. Nach dem Vorbild der Bibliothèque nationale zu Paris ift jedes Büchergefchofs durch ein vollftändiges eifernes Netzwerk in lothrechter und wagrechter Richtung gebildet.

fig- I25-

Beiden Conftructionen haftet der Mangel an, dafs die unteren und die oberen Fache jedes Büchergefchoffes fchwer zu benutzen find und dafs die lothrechten Seiten-, bezw. Zwifchen-wände mit Vor- und Rückfprüngen verfehen find, an denen die Bücher leicht befchädigt werden können.

c)    In Fig. 125 u. 126 ¹⁰⁵) ift das Büchermagazin der Univerfitäts-Bibliothek zu Amfterdam (von de Greef erbaut) im Grundrifs und Querfchnitt mitgetheilt; dalfelbe hat iooooo Bände aufzunehmen. Die Con

ftruction der Büchergefchofle und -Gerüfte ift aus Fig. 125 bis 128 ¹⁰⁵) erfichtlich.

Ifhr

In der Längsaxe des Bücherraumes ift eine eiferne Freiftiitzen-reihe angeordnet (Fig. 125 u. 126); auf diefe und die Langwände des Saales find die drei Zwifchenböden der vier Biichergefchoffe (von je 2,5 m Höhe) gelagert; diefe Böden find von Eifen, mit Schlitzen verfehen (Fig. 128) und gehen durch. Die Trag-Con-ftruction, auf welche diefelben gelegt find, befteht aus Eifen (Fig. 128), eben fo der Dachfluhl.

Die Büchergerüfte felbft find aus Holz hergeftellt; die Buch-bretter find, wie bereits in Art. 64 (S. 90) gefagt worden ift, auf feV

Schnitt A B.

Fig. 126.

CQ

-J-

r-

-T

-■i-

.T"

Hof

<!

S}. CP

•ai g

d: ci •Si o

■Sj

g'

Hof

1:250

13    11    15 "1

4-i i i-i

12    3    15    6    7

H-ł-H

Mrf

Büchermagazin der Univerfitäts-Bibliothek zu Amfterdam ¹⁰⁵).

1°1) Nach: Zeitlohn f. Bauw. 1882, S. 336 u. ff. 105) Nach: Allg. Bauz. 1884, BI. 37.

IOI

Fig. 127.

Fig. 128.

IL

:o

odUlbo 1 :

:    °| CX

T) 1°    ;

WMM

m,

ił! fe

KjXJ'

q_

V25 n. Gr.

Einzelheiten zu Fig. 125 u. 126 ¹⁰⁵).

hölzerne Leiften gelagert, welche in gleichen Abftänden auf den lothrechten Zwifchenwänden angebracht find (Fig. 127). Die Anordnung der Trittftangen und Lichtfchlitze zeigt Fig. 127.

Fig. 129.

_A£-jn j d;

■84 - ł

;}■

.84..

.84... \............240

i• 84

72 .

.84...

j, . 140. j. 84

72...

84..

i ...70...

ri-r-t

I__

TiscTi

■4*

«....86..88 le - -±0Z-.-p!

.<--10 0 >,

dZJ

.3,16.

64..^.

.4,16

f-64 *

.3,16.....

MW

.2,46.

2,46 *-84-,

3,16

■i 64..*

4,16

■*

64

.3,16.

S4.

.2,46 ...

■Ti

!... 123,8

218,0

ikikikibi

.1-—.—— r/Wi' '?

ihri

Ś |f..840..

T    84 ,-7Ł- ^84

—i»-ł -i—rr T ri    » a i—*f ■ j

JU1L

.169,5... .

Łł

.277,0

.1.

107,5 .

nnffl

Büchergerüfte in der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen. ¹!l25 «• Gr.

72.

Leitern.

Die Erhellung erfolgt durch Deckenlicht und einfeitiges Seitenlicht; die feitlichen Fenfter gehen durch je zwei Büchergefchoffe hindurch (Fig. 125).

b) Für die mit Galerien (liehe Art. 67, fo wie Fig. 112 u. 113, S. 93) verliehenen Büchergerüfte der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen (Fig. 129) wurden die eifernen Flauptftützen (Fig. 130¹⁰⁶) doppelt angeordnet mit Rückficht darauf, dafs die doppelten Büchergerüfte der Tiefe nach dem Abftande der Stützen entfprechen füllten ; diefe Stützen dienen auch zum Tragen des Dachftuhles über den Bücherräumen. Die Büchergerüfte felbft find aus Holz conftruirt ; Einzelheiten derfelben wurden bereits durch Fig. 97 (S. 89), 121 (S. 97) u. 122 (S. 98) und den beigefügten Text erläutert.

e) Als weiteres Beifpiel eiferner Büchergerüfte find in Fig. 131 ¹⁰⁷) diejenigen in der Königl. öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart wiedergegeben.

Die Länge derfelben beträgt 3,so bis 6,00 m, ihre Höhe 2,27 m und ihre Tiefe 0,75 m- Im Grundrifs find die fchmiede-eifernen, im Querfchnitt kreuzförmig geftalteten Freiftützen zu erkennen, welche der ganzen Conftruction den Ilaupthalt gewähren; fie geftatten in einfachfter Weife das Anbringen der lothrechten Gerüftwände. Die Buchbretter beftehen aus Holz.

Die Trittftangen find mittels eiferner Confolen an den Gerüft-wänden beteiligt ; auch die Handgriffe, an denen man fich beim Befteigen der Trittftangen halten kann, find ap diefen Wänden fett gemacht. Die Zwifchenböden beftehen aus 3,3 cm ftarken eichenen Riemen, die auf eifernen Walzbalken lagern.

Für hohe Büchergerüfte, wie diefelben noch ________V(f.j

in vielen Bibliotheken vorhanden find, wird die Anwendung von Leitern erforderlich, fobald man die höher gelegenen Theile diefer Gerüfte benutzen will. Diefe Leitern find in ziemlich mannigfaltiger Weife conftruirt worden.

a) Stellleitern; dies find Leitern, welche in der Regel an die Büchergerüfte angelehnt werden. Damit letzteres mit der nöthigen Sicherheit gefchehen kann und die Bücher nicht befchädigt werden, ift geeignete Vorkehrung zu treffen.

Eine zweckmäfsige und brauchbare Stellleiter ift in der Bibliothèque Royale zu Briiffel in Verwendung (Lig. 132).

Diefelbe befleht aus Fichtenholz und ift trotz der Länge der Leiterbäume von 3,65m fehr leicht. In der Höhenlage, welche der normalen Stellung der Leiter entfpricht, find drei Buchbretter um je 2 cm weit vorgekragt, gegen welche die Stützen s gelegt werden, fo dafs hierdurch Befchädigungen von Büchern Stützen zu Fig. 129¹⁰⁶). — G5 n. Gr.

Fig. 130.

ph

Dachstuhl-StiUxe'

O^O^O O    o o^o^o

II Obergeschoss.

i___

6H0

..iss .

Obergeschosse^

V,

T

». LS

l. /M ..I

_______FußAo^rdßesc/wssct

mro

Grundplatte

950

-- 690

4-

' öT

1.1I

r\v_/r

106)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1887, El. xi.

1⁰⁷)    Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1884, El. 38.

B.

jj

IL

nn

Büchergerüfle in der Königl. Bibliothek zu Stuttgart¹⁰⁷).

¹I50 n. Gr.

-i

i...........».-s

103

Fig. 131.

-it

-UU----

jjl

QD

0.851

■Xx 0.851

--------Zx 1'lOi •

LÜJ

■1,101

1.

Ti

es

ausgefchloffen find. Bei x find Gelenkbänder angebracht, um die Leiter verfchieden hoch aufftellen können.

zu

In Abftänden von je vier Stufen find die Leiterbäume verankert. Die unterften acht Stufen be-fitzen zur Verftärkung eiferne Flachfchienen ; die oben angeordnete kleine Plattform geftattet das bequeme Auflegen von Büchern.

Für manche Zwecke find Stellleitern erwünfcht, welche frei in den Raum vor

133).

die Büchergerüfte geftellt werden. Ein brauchbares Beifpiel diefer Art ift in der Univerfitäts-Bibliothek zu Strafsburg im Gebrauch (Fig.

CD

.A.

Fig. 132.

-v

-i-

-A

.A

.v:.

K*......

Fig- 133-

Fig. 134-

>*■

«...

*54..

A?

co

<=o

*•

...93.

k"

> "T

...93

>;

Stellleiter

Stellleiter

in der Bibliothèque Royale zu Brüffel.

Fahrleiter

in der Univerfitäts-Bibliothek zu Strafsburg.

73-

Handwagen

und

Rolltifche.

CO

Fig- 135-

b) Fahrleitern, welche mit Hilfe von unten angebrachten Rollen oder kleinen Rädern fortbewegt werden. Leichtigkeit in der Bewegung und Sicherheit bei der Benutzung find die Hauptanfor-

oder Roll-

Fahrrolle zu Fig. 136. derungen, die man an folche Leitern ftellt.

Gute Ausführungen diefer Art find in der Bibliothek des Briiifh Mufeum zu London, in der Bibliothèque nationale zu Paris und in der Univerfitäts-Bibliothek zu Strafsburg zu finden.

Die zuletzt erwähnten Leitern wurden bis zu 3m Flöhe ausgeführt, ein Höhenmafs, ftruction bedingt. In Fig. 134 bis 136 find zwei Beifpiele aus |< Strafsburg mitgetheilt, die fich durch zweckmäfsige Anordnung und leichte Conftruction auszeichnen, indefs gleichfalls bis an die Grenze der für eine praktifche Benutzung zuläffigen Flöhe hinanreichen.

PL

00

welches eine fchwerfällige Con-

150.

.A

Fahrleiter in der Univerfitäts-Bibliothek zu Strafsburg.

In der Bibliothek Ste.-Genevieve zu Paris find, abweichend von den fonft üblichen Con-ftructionen, Fahrleitern im Gebrauch, welche parallel zu den Reihen der Büchergerüfte an eifernen * f Schienen, bezw. Winkeleifen geführt werden | '

(Fig- 137)-

14*.......54......«

Diefelben find l,r,c m lang, 0,54 m breit und 2,20 m hoch ; die vier Fufsrollen (von 6,5

geflellt. Durch die gewählte Führung der Leiter ift fie mit dem zugehörigen Büchergerüft verbunden; eine Verwendung der Leiter an anderem    Orte ift    defshalb ausgefchloffen. In    n    fjgg

lieh find.    i §§||

em

Durchmeffer) find aus Holz ber

Dafs der Leiterbetrieb ftets unbequem und : umftändlich, ja felbft gefährlich ift, wurde bereits t an anderer Stelle angedeutet, eben fo, dafs bei Verwendung von Stellleitern Befchädigungen von Büchern Vorkommen können.

*......

Fig. 137-

{14

54

........156

I.......V.

Grundrifs.

Vorderanficht.

Schiebeleiter in der Bibliothèque Ste.-Genevieve zu Paris. — ¹Uo n. Gr.

7) Andere Einrichtungsgegenftände und Anlagen.

Zum wagrechten P'ortbewegen von Büchern in gröfseren Mengen find Handwagen oder Rolltifche nothwendig. Es empfiehlt fich, diefelben fo leicht, als irgend möglich, zu conftruiren und fie leicht drehbar einzurichten. Sowohl in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London, als auch in der Bibliothèque nationale zu Paris ift eine ganze Reihe von Modellen im Gebrauch. In Fig. 138 ift der Handwagen dar-geftellt, der in der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen in Verwendung ift und fich dort fehr gut bewährt hat.

Der Boden des Kadens bedeht aus Holz, und die Seitenwandungen dnd aus 16 mm darkem Rundeifen hergedellt; Alles id mit Leder tiberfpannt. Die beiden Kadenlangwände laffen dcb nach unten klappen und durch Lederriemen in der aufgedellten Lage fed halten. Die drei Räder find mit Gummiringen belegt; das Lenkrad dreht fich um einen aufgehängten Rundzapfen, welcher das Drehen des Wagens auf der Stelle gedattet.

Die in der Leipziger Uni-verfitäts-Bibliothek im Gebrauch befindlichen Handwagen find aus Fig. 109 (S. 92) zu erfehen. Auch fei auf die Handwagen in Fig. 21 u. 22 (S. 23) hingewiefen.

Das Fernhalten von Staub aus den Bibliothekräumen ift als ein wichtiges Er-fordernifs anzufehen. Defshalb müffen von Zeit zu Zeit (möglichft alljährlich) die Bücher von den Büchergertiften herabgenommen, ausgeklopft und abgewifcht, eben fo die Büchergertifte mit einem angefeuchteten Tuche vollkommen gereinigt werden. Auch die Fufsböden find einer öfteren Reinigung zu unterziehen.

Auf diefe Erforderniffe ift bei der baulichen Anlage Rückficht zu nehmen. So find in der Bibliothek des Britifh Mufeum und nach deren Vorbild in der Uni-verfitäts-Bibliothek zu Göttingen in jedem Gefchofs offene Balcons vorgefehen, auf denen die Bücher im Freien ausgeklopft werden. Die Reinigung der Bücher kann auf diefe Weife bequem und ohne befchwerliches Hin- und Herfchaffen derfelben vollzogen werden.

Aus gleichem Grunde ift es nothwendig, die Büchergertifte leicht zugänglich und revifionsfähig zu machen, was am einfachften beim Magazinfyftem mit mög-lichft geringem Höhenabftande zwifchen den einzelnen Zwifchenböden erreicht werden kann. Auch die Anordnung einer maffiven Decke zwifchen den unteren und den oberen Biichergefchoffen erleichtert, wie in Art. 61 (S. 86) bereits erörtert wurde, die wirkfame Reinigung der Bücherräume. Endlich find die Fenfter, wo folche vorhanden find, möglichft ftaubdicht zu conftruiren.

In den Bücherräumen ift für Nothausgänge im Falle einer Feuersgefahr ftets Sorge zu tragen. Diefelben werden zweckmäfsiger Weife mit feuerficheren und durch maffive Mauern umfchloffenen Treppenanlagen in Verbindung gebracht, die durch alle Gefchoffe reichen.

In der Nähe der Bücherlaie ift, wenn möglich in jedem Stockwerk, ein Raum oder doch ein Behälter vorzufehen, in welchem vorräthige Blechtafchen, Buchhalter, Geräthfchaften zum Reinigen der Bücher etc. aufbewahrt werden können.

105

cm

.51

.49

pM

sj

.....45

'-'O

Handwagen in der Univerfitäts-BibHothek zu Göttingen. Ho n. Gr.

74-

Reinigung.

75-

Sonftige

Anlagen.

2) Sonftige Sammlungsräume.

Für das Aufbewahren grofser Blätter, als Kupferftiche, Kartenblätter etc., bleiben im Allgemeinen die für Bücher grofsen Formates vorgeführten Angaben mafsgebend , wenn auch felbftredend mit der Einfchränkung, dafs ein grofser und wefentlicher Theil diefer Sammlungsgegenftande fowohl dem Inhalte, als auch dem Werthe und der Form nach lieh dazu eignet, dem gewöhnlichen Büchermagazin einverleibt zu werden. Allerdings ift zu berückfichtigen, dafs die in Rede flehenden, theilweife fehr werthvollen Sammlungsgegenftande möglichft gegen Staub und Sonnen-

76.

Räumlichkeiten.

io6

hitze zu fchützen und unter Verfchlufs zu halten find, dafs ferner zu deren Ordnen und Befichtigen genügend grofse Tifchplätze in unmittelbarer Nähe der fchrank-artigen Gerüfte, in denen fie auf bewahrt werden, vorhanden fein müffen.

Von letzterem Gefichtspunkte aus ergiebt fich eine andere Raum- und Axen-theilung des betreffenden Gebäudetheiles, welche von derjenigen eines Büchermagazins abweicht. In grofsen Bibliotheken, z. B. in denjenigen des Britifh Mufeuni zu London und in der Bibliothèque nationale zu Paris, bilden die Karten- und Kupfer-ftichfammlungen befondere Abtheilungen der Bibliothek, welche unter eigenen Verwaltungsbeamten flehen. In kleineren Bibliotheken werden fie in der Regel, wegen ihres geringeren Umfanges, in Einzelzimmern untergebracht.

In manchen Bibliotheken hat man für Prachtwerke, für Seltenheiten von be-fonderem gefchichtlichem oder künftlerifchem Werth etc. einen befonderen Aus-ftellungsfaal gefchafifen, dem dann auch im Grundrifs eine bevorzugte Lage gegeben worden ift.

So wurde beim Neubau der Herzogi. Bibliothek zu Wolfenbuttel (fiehe Fig. 72, S. 66) zum Auslegen der Kunftfchätze ein Ausftellungsfaal vorgefehen, der durch Erd- und Obergefchofs hindurchreicht. Er ift in der Hauptaxe des Gebäudes angeordnet und feitlich durch grofse Oeffnungen mit den Bücherfälen in unmittelbaren Zufammenhang gebracht.

Stuttgart (fiehe Art. 46, S. 66) enthält einen Prunk- und

zu

Die Königl. öffentliche Bibliothek

Centralfaal, in welchem die Prachtwerke, Handfchriften, Incunabeln etc. theils auf Schautifchen, theils auf Gerütten, die mittels Galerien in drei Gefchoffen zugänglich find, auf bewahrt werden. Diefer Saal ift im Aeufseren durch den mächtigen, attikagekrönten Mittelrifalit gekennzeichnet.

In noch anderen Bibliotheken hat man für befonders werthvolle Sammlungs-gegenftände (Kleinodien etc.) eine fog. Schatzkammer vorgefehen, welche befonders feuerficher conftruirt wird.

77-

Karten-

und

Die zum Aufbewahren der Karten und Kupferftiche dienenden Schränke find faft ftets mit Schiebladeneinrichtung verfehen. Dabei ift vor Allem auf die be-Kupferftich- fonders gute Dichtung der Thüren und Klappen der Schiebladen zu achten. Filzdichtung ift wegen der damit verbundenen Mottengefahr zu verwerfen ; die Dichtung mit Gummiröhren wird häufig angewendet; doch ift, da Gummi bald brüchig wird, ein öfteres Erneuern nothwendig. Die Schiebladen felbft werden mit oder ohne Zwifchenboden ausgeführt. Hat eine Lade befonders fchwere Laften aufzunehmen, fo verftärkt man ihren Unterboden in geeigneter W’eife durch Eifenftäbe. Um die Schiebladen bequem einräumen und ihren Inhalt leicht überwachen zu können, empfiehlt es fich, diefelben an den vorderen Theilen mittels Gelenkbändern und

Fig- 139-

Fig. 140.

Fig. 141.

Fig. 142.

Ch

Fig. 143-

WM, m.

‘116 n- Gr.

¹l40 n- Gr-

Karten- und Kupferftichfchränke in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London ¹⁰⁸).

i07

Fig. 144.

Fig. 145.

-o-

I)

im.

Fig. 146.

J/

Kupferftichlchrank in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London.

Fig. 147.

Fig. 148.

!»

Fig. 149.

'*0.6

>v b

Von den Kupferftichfchränken in der Bibliothèque Royale zu Brüffel.

Einzelheiten zu Fig. 144.

Sperrfedern beweglich zu machen, und zwar entweder ihre Kopfplatte allein oder diefe und einen Theil des Unterbodens. Auch ift dafür Sorge zu tragen, dafs fich die in die Schiebladen eingelegten Blätter an der

Hinterfeite nicht aufbiegen können.

Bislang wurde angenommen, dafs die Schiebladen aus Holz conftruirt find, was auch meiftens zutrifft. Indefs läfft fich auch Eifen dazu verwenden, und es

bildet das Wellblech für die Unterböden ein fehr geeignetes Material. Um folche Böden beweglich zu machen, werden an das Kopfftück der Lade Stahlbänder befeftigt.

Die Schiebladen werden im Inneren mit Wachstuch oder Leder überzogen. In einigen Fällen hat man ftatt der Schiebladen nur Schiebeböden angeordnet; der Verfchlufs nach vorn gefchieht alsdann mit Hilfe von Schrankthiiren.

Fig. 150.

i___

-gl 7 pH •

Kartenrollentifch in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London¹⁰⁹).

I08

Fig. 151.

Bisweilen werden die À zum Aufbewahren von Karten t| und Kupferftichen dienenden ^ Scliränke an ihrer Oberfeite ^ mit Ausftellungskaften verbunden.    JH

Tn Fig. 139 bis 147 find einige Karten- und Kupfer-ftichfchränke aus der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London dargeftellt.

Aus Fig. 142 ift die Dichtung mit Gummiröhren erfichtlich, und Fig. 143 zeigt, wie zur Verftärkung des Unterbodens der Schieblade ein I-Eifen eingefchoben ift. In Fig. 145 ift ein Klappenboden dargeftellt, und an der Hinterfeite der Schieblade ift ein in Gelenkbändern bewegliches Brettchen angeordnet, um dem Aufbiegen der Blätter an diefer Stelle vorzubeugen. Fig. 146 veranfchauliclit eine eiferne Schieb-

..85...

58

Ivartenfchrank in der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen.

laden-Conftruction; die Stahlbänder

find an jeder dritten oder vierten Welle des Unterbodens befeftigt.

Eine zweckmäfsige Conftruction einer Schieblade zum Aufbewahren von Kupferftichen, aus der Bibliothèque Royale zu Brüffel herrührend, zeigen Fig. 148 u. 149.

Bei a, a find Federn angebracht; drückt man auf diefelben, fo öffnet fich das Brett ö, und die Kopfwand c klappt herunter. Die an der Hinterwand befindlichen Klötzchen d geftatten das Einfchieben der Hand von oben, wodurch das Herausnehmen einzelner Blätter, befonders bei gröfserem Format, fehr erleichtert wird.

Den in der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen befindlichen Kartenfehrank,

Fig- 153-

Fig. 152.

"i

v/\ \

Eli

........>r

.38,5! *15,5 *13

......*

r.......v

Mitte

127,5

4.....

.60,5 ..

Ausftel lungsfehrank im Kupfer ftichfaal der Bibliothèque nationale zu Paris.

Ausftellungsfehrank in der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen. — ¹/-25 n. Gr.

Fig. 154-

der nach dem Mufter eines in der Uni-verfitäts-Bibliothek zu Strafsburg vorhandenen ausgeführt worden ift, veranfchau-licht Fig. 151.

Fig- 155-

Die einzelnen Schiebeböden beftehen aus einem Rahmen mit verzinkter und verleimter Zapfenverbindung und ftarkem, aufgeleimtem Pappebelag ; fie bewegen fich in Nuthen von hartem Holz. Die

--i_' Schrankthüren werden, nachdem fie geöffnet und da-

Ausftellungsfchrank in der bei um 90 Grad gedreht worden find, durch eine in Ausftellungskaften in Bibliothèque Ste.-Genevieve Gelenkbändern gehende Eifenftange feft gehalten, fo zu Paris. — ¹/^o n. Gr. dafs die Schiebeböden, wenn fie herausgezogen werden, jg l'arfenal zu Paris, auf Leiften aufruhen, die an den Thüren, mit den

Laufnuthen übereinftimmend, aufruhen. Da fich die Böden ganz herausziehen laffen, ift das Umordnen etc. mehrerer derfelben an Ort und Stelle, ohne Zuhilfenahme von befonderen Tifchen, möglich.

Auf einem ähnlichen Grundgedanken beruht die Einrichtung des Kartenrollentifches in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London in Fig. 150 ¹⁰⁹).

In die fehr dicht an einander geftellten Bohrungen der lothrechten Wangen der Tifche werden die Drehzapfen der mit Tuch überklebten Rollen eingefchoben, und auf letztere werden die Mappen, bezw. die einzelnen grofsen Werke aufgelegt. Eine der Rollen mufs behufs Herausnehmen und Einlegen derfelben lofe fein.

Zur Aus- und Schauftellung von Hand-fchriften, Kleinodien, einzelnen fchönen Blättern, Radirungen etc. verwendet man entweder Schränke oder Drehftänder. Die erfteren find

c—

70 ....

T-'

der Bibliothèque

Fig. 156.

II

Fig. 157-

78.

Fig. 158.

fl

fl

Ausftellungs-

fchränke

und

-Ständer.

in fehr mannigfaltiger Form und fehr ver-fchiedenartiger Einrichtung ausgeführt worden.

Die in Art. 22 (S. 22) befchriebenen und in Fig. 20 dargeftellten Schaukaften find auch hier anwendbar; im Uebrigen find in Fig. 152 bis 155 mehrere andere Beifpiele mitgetheilt.

Die in Fig. 152 bis 154 dargeftellten Ausftellungs-fchränke bedürfen wohl keiner weiteren Erklärung. Beim Schrank in Fig. 155 wäre hinzuzufügen, dafs der Zwifchen-boden b beweglich ift, und zwar durch die vier Stell-fchrauben a etwas gehoben oder gefenkt werden kann.

Bei den Drehftändern (Fig. 156 u. 157) find an einem central angeordneten lothrechten Pfoften radial geflehte Tafeln oder Rahmen angebracht, welche an den erfteren mittels Stift-Charnieren aufgehängt werden. Die aus-zuftellenden Gegenftände werden auf die Tafeln aufgeheftet, bezw. in die verglasten Rahmen eingelegt.

Grofse Landkarten werden bisweilen in gleich grofse Rechtecke zerfchnitten, alsdann auf Leinwand aufgeklebt, Landkartenftänder in der hierauf zufammengelegt und wie Bücher in Biichergerüften Landkarten Bibliothek des Britifh Mufeum zu London¹¹⁰).

111

3Q1I

!!

II

Drehftänder in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London¹¹⁰).

Fig. 159-

Drehftänder für Landkarten.

¹125 n. Gr.

79-

Aufbewahren

von

etc.

80.

Räume für das Publicum.

81.

Lefefäle.

! IO

aufgeftellt. Beffer ift es indefs, die Landkarten im Ganzen auf Leinwand aufzu-fpannen und fie alsdann als Wandkarten hängend oder im gerollten Zuftande auf Rollenftändern aufzubewahren.

In Fig. 158 ift ein derartiger, zum Drehen eingerichteter Ständer dargeftellt. Ein frei flehender Ständer aus der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London ift durch Fig. 1 59 ¹¹ °) veranfchaulicht.

Es ift nicht feiten erwünfcht, an einem frei flehenden Ständer mehrere hinter einander hängende Karten je nach Bedarf zu befichtigen ; alsdann ift eine felbft-thätige Stellvorrichtung beim Auf- und Niederlaffen der Karten erforderlich. Es giebt zu diefem Ende manche patentirte amerikanifche Conftructionen ; doch ift auch die Schlor’(che, urfpriinglich für Rollvorhänge beftimmte Einrichtung 11X) anwendbar.

Mufikwerke werden, wenn fie nicht zu grofses Format befitzen, ähnlich wie die Bücher, bei gröfserem Format eben fo wie Kupferftiche auf bewahrt.

3) Leferäume.

Es wurde bereits in Art. 39 (S. 45) angedeutet, dafs für die Benutzung der Bibliothek vor Allem Ausleihe- und Lefezimmer oder, wenn ein Verleihen von Büchern nach auswärts nicht ftattfindet, nur letztere vorzufehen find. Aufserdem find Kleiderablagen, Aborte und Piffoirs nothwendig; zweckmäfsig ift auch das Anbringen von Wafchtifch-Einrichtungen.

Je nach dem Umfang und der Betriebsart der Bibliothek ift für einen oder mehrere Leferäume zu forgen. Im allgemeinen Leferaum werden Zeitfchriften, Brofchiiren und Manufcripte wohl nur feiten benutzt werden dürfen, und aus diefem Grunde ift es zweckmäfsig, für letztere, wenn thunlich, befondere Räume anzulegen.

Die Lefefäle in den öffentlichen Bibliotheken Frankreichs, Englands und Nordamerikas find in der Regel wefentlich gröfser, als diejenigen in Deutfchland und Oefterreich-Ungarn. In letzteren ift man mit dem Ausleihen der Bücher nicht fo zurückhaltend und ängfllich, wie in elfteren. In Deutfchland und Oefterreich-Ungarn hat das häusliche Studium das Uebergewicht über dem Arbeiten im Lefefaal, und in den Univerfitäts-Bibliotheken geht man, wie bereits erwähnt worden ift, fogar fo weit, den Mitgliedern des Profefforen-Collegiums und felbft anderen Gelehrten das Betreten der Bücherräume, das Arbeiten in denfelben und die Auswahl der zu entleihenden Bücher an ihren Standorten zu geftatten. In Folge deflen erhält der öffentliche Lefefaal wefentlich geringere Abmeffungen.

In Leferäumen mufs für ausreichende Erhellung, wirkfame Lüftung und zweck-mäfsige Heizung Sorge getragen werden. Dafs diefelben thunlichft fern vom Ge-räufch der Strafsen gelegen fein follen, wurde bereits gefagt; allein auch der Verkehr innerhalb des Bibliothekgebäudes felbft foll von denfelben möglichft fern gehalten werden.

Wichtig ill es ferner, den Fufsboden derart auszuführen, dafs durch das Begehen deffelben die Lefer nicht geftört werden. Im Intereffe der Feuerficherheit empfehlen fich Terrazzoböden oder Eftriche ; doch werden auch hölzerne Fufsböden verlegt. Unter allen Verhältniffen find diefe Fufsböden mit fchalldämpfenden und ftaubfreien Stoffen zu belegen. Linoleum eignet fich hierzu ganz gut; in den Lefe-fälen der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London und der Bibliothèque nationale zu Paris ift für diefen Belag Kamptulikon gewählt worden.

1U) D. R.-P. Nr. 21457.

Eingehend befchrieben in: Deutfche Bauz. 1883, S. 471.

Die Lefefäle der allermeiden Bibliotheken find im Grundrifs rechteckig ge-ftaltete Räume, in denen für die Befucher die Lefetifche in Längs- oder Querreihen aufgeftellt find. Hingegen find der Lefefaal der Bibliothek des Britifk Mufeum zu London, welcher im neuen Erweiterungsbau gelegen ift, fo wie die Lefefäle anderer centraler Anlagen, im Grundrifs nach einem Kreis oder Vieleck geformt und dem entfprechend in der Regel als Kuppelraum etc. ausgebildet.

Die Lefefäle werden bei Tage entweder durch Seitenlicht oder durch Deckenlicht oder durch beides zugleich erhellt.

Soll ein Lefefaal nur durch feitliche Fender beleuchtet fein, fo werden folche in den allermeiften Fällen an beiden Langfeiten nothwendig werden. Sobald die Saaltiefe eine etwas bedeutendere ift, ift die Erhellung von nur einer Seite her für die von den Fendern weiter entfernten Lefeplätze eine unzureichende; der Lefefaal in der Hof- und Staatsbibliothek zu München liefert einen deutlichen Beweis dafür.

82.

Erhellung.

Um eine möglichd gute Beleuchtung zu erzielen, laffe man die Fender bis nahe an die Decke reichen ; da man die Umfaffungswände gern zur Aufhellung von Wörterbüchern und anderen Nachfchlagewerken benutzt, kommt nicht feiten hohes Seitenlicht zur Anwendung.

Die Forderung, den Lefefaal an beiden Langfeiten mit Fendern zu verfehen, bringt bei der Grundrifsanlage nicht feiten grofse Schwierigkeiten; dazu kommt noch, dafs die Lefeplätze um fo fchlechter beleuchtet find, je weiter de von den Fenderwänden abdehen. Es id defshalb nahe liegend, den Lefefaal in das oberde Ge-fchofs zu verlegen und ihn von oben her zu erhellen, und thatfächlich id in fad allen gröfseren Bibliotheken für den Lefefaal Deckenlicht herangezogen worden. Bietet dich dabei Gelegenheit, auch noch feitliche Fender anzuordnen, fo werden diefe mit zur Beleuchtung herangezogen.

Fig. 160 ¹¹²).

OOQ

In manchen kleineren Bibliotheken Englands hat man die feitliche Erhellung der Lefefäle in der Weife zur Ausführung gebracht, dafs man die im dortigen ■ Wohnhausbau fo fehr beliebten erkerartigen Ausbauten (bow Windows) auch hierher übertrug (Fig. 160¹¹²); in jedem derartigen Erker id alsdann ein Lefetifch auf-gedellt, der felbdredend fehr gut beleuchtet id.

Für die Stellung und fondige Anordnung der

83-

Tifche, bezw. Tifchreihen fmd mafsgebend:

Anordnung

der

Lefetifche.

a) die Art der Erhellung;

ß) das Bedreben nach thunlichder Raumausnutzung, und

Y) die Bedingung, dafs die Lefenden durch den Verkehr zwifchen den Tifchreihen nicht gedört werden follen.

Gefchieht die Erhellung der Lefetifche nur von der Seite her, fo find die Tifchreihen fenkrecht zu den Fenderwänden zu dellen, damit die Lefer das Licht von der Seite her empfangen. Würde man die Reihen den Fenderwänden parallel dellen, fo würden die Lefenden, welche letzteren den Rücken zuwenden, Schatten auf ihren Arbeitsplatz werfen; auch das Sehen nach den Lichtßächen würde dörend fein. Da es nun am angenehmden und auch am zweckmäfsigden id, wenn das Licht von links einfällt, fo würde dies auf einfeitig zu benutzende Lefetifche hinweifen; that-

U'2) Nach: Revue gen. de l'arch. 1884, S. 107.

I 12

fachlich find auch in manchen Fällen derartige Lefetifche zur Anwendung gekommen (Fig. 161 ¹¹³). Indefs mufs man im Intereffe der Raumausnutzung in der Regel hiervon abfehen, und man ordnet meift fo breite Tifche an, dafs fie an beiden Langfeiten von Lefern benutzt werden können.

Wird der Lefefaal durch Deckenlicht erhellt, fo ift von dem Standpunkte aus, dafs jeder Arbeitsplatz möglichh gut beleuchtet fein foll, die Stellung der Tifche völlig gleichgiltig; der Gefichtspunkt der thunlichften Raumausnutzung, unter Be-

Fig. 161.

mm

■gälte Hüni

~Æ»

SSIÉIIÏ

sSsSsæ

WÆ

mm

yA

*1 IV

■KHuF

gT

Si

WSÊ*

■Sium

■

ÉàsiÂ

Pi

É*1

A:

lai

fl

r;

IM

k;M

Mfcr.

HüSSl

Igggr

■EH gfl

il

ifj

[%*

\ c. %

WPPsSr

HP

Lefefaal in der Volksbibliothek zu Birmingham¹¹³).

rückfichtigung der unter y gehellten Anforderung, wird vor Allem mafsgebend fein. Hiervon ausgehend und unter Vorausfetzung eines im Grundrifs rechteckig geflalteten Lefefaales, wird man die Tifchreihen parallel zu den Lang- oder Schmalfeiten des-felben zu hellen haben ; jede andere Anordnung gehattet keine fo günhige Ausnutzung des Raumes. Dienen zur Erhellung des Saales aufser dem Deckenlicht auch noch feitliche Fenher, fo hat man auch hier die Tifchreihen fenkrecht zu den Fenherwänden zu hellen; im Uebrigen achte man darauf, dafs die Lefenden durch den Verkehr möglichh wenig gehört werden

U3) Facf.-Repr. nach: Revue gin. de l'arch. 1884, S. 59.

In kreisförmig oder vieleckig geftalteten Lefefälen hat man, wie dies fchon bezüglich desjenigen in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London mitgetheilt worden ift, die Tifchreihen radial aufgeftellt. Vom Standpunkte der Raumausnutzung kann eine folche Anordnung niemals vortheilhaft fein ; fie wird es auch dann kaum fein, wenn man die Tifche an den dem Saalmittelpunkte zugewendeten Stellen mög-lichft nahe an einander fetzt oder deren Breite dahin etwas abnehmen läfft, ganz abgefehen davon, dafs alsdann der Verkehr und die an jenen Stellen Lefenden dadurch beeinträchtigt werden.

Wenn man die Möglichkeit der Ueberwachung fämmtlicher Lefetifche durch die Auffichtsbeamten als ein Haupterfordernifs anfieht, dann ift allerdings die radiale Stellung der Lefetifche, fobald jene Beamten ihren Platz im Mittelpunkt des Saales haben, die vortheilhaftefte.

Eine vortheilhaftere Raumausnutzung liefse fich durch Anordnung von con-centrifch geftalteten Lefetifchen erzielen, wiewohl die gekrümmte F'orm der letzteren mancherlei Unzuträglichkeiten mit fich bringen würde. Durch radial geftellte Gänge müfften diefe Tifchreihen unterbrochen werden.

Berghöffer hat für den Lefefaal des Britifh Mufeum zu London derartige Lefetifche an Stelle der beftehenden, ftrahlenförmig angeordneten in Vorfchlag gebracht. Um die Ueberwachung durch den im Saalmittelpunkt befindlichen Auffichtsbeamten in gleichem Mafse, wie feither, zu fichera, follen diefe Tifche nur an der äufseren Seite befetzt werden, fo dafs die Lefer hinter einander fitzen.

Form und Conftruction der Lefetifche unterfcheiden fich im Ganzen und

Grofsen nur wenig von derjenigen anderer kräftig gebauter Tifche ; die fpäter vorzuführenden Beifpiele werden die Einzelheiten noch darthun.

Bezüglich der Abmeffungen ift auch die Höhe der Lefetifche von derjenigen anderer Arbeitstifche nicht verfchieden; fie beträgt in der Regel 76 bis 78 cm.

Die Breite der Tifche hängt von der erforderlichen Tiefe der Arbeitsplätze ab. Erfahrungsgemäfs ift in diefer Beziehung das knappfte Tiefenmafs 60 cm, fo dafs ein an beiden Langfeiten benutzter Lefetifch niemals unter 1,20 m Breite haben follte. Indefs find diefe Abmeffungen für ein bequemes Arbeiten eigentlich zu klein; unter 70 cm Tiefe des Arbeitsplatzes, alfo unter 1,40 m Tifchbreite, möchte, wo dies irgend zuläffig ift, nicht gegangen werden. Allein felbft diefe Abmeffungen fetzen voraus, dafs die beiden gegenüber liegenden Arbeitsplätze nicht durch Schranken oder andere Einrichtungen von einander getrennt find, durch welche ein nennens-werthes Breitenmafs der Tifchplatte in Anfpruch genommen wird. Sobald folche Einrichtungen vorhanden find, wird die Tifchbreite eine noch gröfsere, und man ift in diefer Beziehung fchon bis zu 1,8 0 m gegangen.

Die Länge eines Sitzplatzes ift vielfach mit l,oo m oder wenig darüber gewählt worden, und thatfächlich ift diefes Mafs auch ausreichend. In einigen wenigen Fällen ift man über diefe Sitzlänge hinausgegangen, bis 1,25 m und darüber; wefentlich kleinere Längenabmeffungen, die bis zu 65 cra herab Vorkommen, find unzureichend.

In der umflehenden Tabelle find einige Abmeffungen von Lefetifchen mitgetheilt.

Fur den Abftand der Tifchreihen von einander ift vor Allem der in Art. 83 (S. in) fchon berührte Gefichtspunkt mafsgebend, dafs die Lefenden durch den Verkehr im Lefefaal nicht geftört werden follen. Hiernach mufs zwifchen den längs der Tifche aufgeftellten Stuhlreihen ein Gang von folcher Breite frei bleiben, dafs der Verkehr in demfelben ohne Störung der die Stühle Benutzenden ftattfinden

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

84.

Lefetifche.

II4

Lefefaal in der

Sitzlänge

Der Tifchplatten Höhe

Höhe

Tiefe

(einfeitig)

der

Stuhlfitze

Bibliothek des Britifh Mufeum zu London Bibliothèque nationale zu Paris    . . . .

Bibliothèque Ste.-Geneviève zu Paris . Grofsherzogl. Bibliothek zu Karlsruhe . Univerfitäts-Bibliothek zu Leyden

Bibliothèque Royale zu Briiffel.....

Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen . Univerfitäts-Bibliothek zu Halle . . .    .

i-L O 1—^‘

OOOOOOOK) O o C O Ü« Ol O

(MCOlßCOOJC'NOJ

OOOOOOOO

CO    CO    »ß    OC    CO    CO    00    .

r*    r»    r*    r-    r-    r*    I

ö    o    o    o    ö    o    o    ¹

»o cd r- » ococot-

H T "T    '"I ^

O Ö Ö O O O O

Meter

kann. Erfahrungsgemäfs hat man alsdann bei fchmalen Lefetifchen den Abftand derfelben von Mitte zu Mitte nicht unter 3,2om, bei breiteren Tifchen nicht unter 3,35 m zu wählen; kann man die Abmeffungen reichlicher wählen, fo gehe man im erften Falle bis 3,3 o m und im zweiten bis 3,5 o m.

Zur Abgrenzung der einander gegenüber liegenden Arbeitsplätze ift eine Theilung des Lefetifches in der Längenrichtung erwünfcht. In den meiften Fällen ift eine kräftige, etwa 10 bis 12 cm über die Tifchplatte vorfpringende und profilirte Leifte für ausreichend erachtet worden; bisweilen ift eine förmliche Schranke von 50 bis 60 cm Höhe errichtet worden, durch welche das Sehen auf den gegenüber liegenden Platz verhindert wird, die aber auch zum Anlehnen von Büchern etc. benutzt werden kann. Die Ueberficht über die Lefetifche wird dadurch erfchwert.

Im Lefefaal der neuen Univerfitäts-Bibliothek zu Leipzig wurde diefe Schranke auch dazu benutzt, um an derfelben zwifchen je zwei Lefeplätzen eine Lampe für Abendbeleuchtung anzubringen.

Die vorhin erwähnte Zwifchenleifte wird in der Regel zum Anbringen der Tintenfäffer benutzt; auch profilirt man fie in folcher Weife, dafs fie im unterften Theile zum Auflegen von Federn, Bleiftiften und anderem Schreibzeug dienen kann. Die Anwendung lofer Tintenfäffer, wie z. B. im Lefefaal der Bibliothèque nationale zu Paris, kann leicht zu Befleckungen der Bücher und Tifche Veranlaffung geben. Aus diefem Grunde vermeidet man es wohl auch, die in den Zwifchenleiften eingefetzten Tintenfäffer fo einzurichten, dafs fle von oben herausgenommen werden können ; beffer erfolgt deren Finftellen von unten.

Die Tifchplatten werden meift mit Leder (Bibliothek des Britifh Mufeum -y zu London), Tuch oder Wachstuch überzogen; faft ausfchliefslich wird j fchwarzes Material gewählt. Seltener » wird ein folcher Ueberzug durch fchwar-

Fig. 162.

*— 25 — * -

--------js

— 25

rfh

"T----f

zen Oelfarbenanftrich [Bibliothèque na- j    Sj || T~f| e

tionale zu Paris) erfetzt, Tifchplatten —L.    .

aus fchwarz gebeiztem Eichenholz (Uni-verfltäts-Bibliothek zu Halle) follen fleh bewährt haben.

i<-

125 —

Lefetifch im Lefefaal der Bibliothèque nationale zu Paris.

Für den Betrieb einer geordneten Bibliothek ift es nahezu unerläfslich, dafs die einzelnen Tifchplätze numerirt find. Beim Verlangen eines Buches mufs die Platznummer auf dem Beftellzettel angegeben werden.

Fig. 162 zeigt die Lefetifche im Lefefaal der Bibliothèque nationale zu Paris.

Fig-. 163.

Fig. 164.

"’S

..

.....*.....5 6.....

.j ₁₈

CO

OO

Lefetifche im Lefefaal des Britifh Mufeum zu London.

Auf jedem Platze find unterhalb der Mittelleifle über der Tifchplatte Aushöhlungen a für ein Tinten-fafs vorhanden; letzteres tritt auf der anderen Seite vor. Für je vier Plätze dient eine gemeinfame Feder-fchwinge b. Jeder Sitzplatz ift unter der Tifchplatte durch eine fefle Querwand abgetheilt; an diefer find

Knöpfe c zum Aufhängen der Hüte angebracht. Die unter den Tifchen angebrachten Warmwafferrohre d dienen zum Auffetzen und Erwärmen der Füfse.

Die Lefetifche im Lefefaal der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London find in Fig. 163 bis 166 dargeftellt.

Damit gegenüber fitzende Lefer einander nicht ftören, bezw. einander nicht in das Geficht fehen, ift bei den in Fig. 163 veranfchaulichten Lefetifchen in der Längen-axe eine aufrechte Schranke errichtet. Aus

Fig. 165.

r-

öS

,V

Kl,

'S

•o

Einzelheiten zu Fig. 163.

der letzteren läfft fich über jedem Platze rechts vom Schreibzeug ein Lefepult her^us-klappen; fobald letzteres nicht mehr noth-wendig ift, kann man feine Theile leicht in einander klappen und das Ganze wieder zu-Fig. 166. rücklegen (Fig. 165). Eine eiferne Thür /, durch zwei Gelenkbänder gebrochen, ift in die Trennungsfehranke S eingehängt; an ihrer äufseren Hälfte (d. h. an der-jenigen, die nur an einer Seite Bänder be-fitzt) befindet fich dicht bei der Gelenk-ftelle eine Zahnreihe h (fiehe auch Fig. 166^ für eine Strebe g.

Letztere hält ein

Brett b von der Gröfse der ganzen eifernen Verfchlufsthtir t zur Aufnahme der Bücher; daffelbe ift in zwei Gelenkbändern an der Oberkante der äufseren Hälfte der Thür t befeftigt und trägt an feinem, unteren Ende ebenfalls in zwei Gelenkbändern einen Verlängerungstheil c, welcher, auf das Hauptbrett

116

geklappt, durch eine eiferne Feder fett gehalten wird, herabgeklappt aber mit dem Hauptbrett eine Fläche bildet und fo diefes verlängert; unten ift eine Tragleifte e befeftigt.

Links vom Schreibzeug befindet fich ein wagrechtes Klappbrett, welches ebenfalls, wenn nicht benutzt, in die Schranke hineingeklappt werden kann.

Die Platten der Lefetifche find ganz aus verzinktem Blech hergeftellt und mit Leder überklebt.

Aus Fig. 167 u. 168 ift die Einrichtung der Lefetifche im Lefefaal der Univeriitäts-Bibliothek zu Göttingen er-fichtlich.

Fig. 167.

21

Der Abftand der Tifche mit 3,45 m von Mitte zu Mitte fchliefst eine Störung der Lefenden durch den Verkehr zwifchen den Tifchreihen fo gut wie aus; die gewählte Sitzlänge von l,oom genügt im Allgemeinen vollkommen. Die Zwifchen-leifte, welche in der Längsaxe des Tifches angebracht ift, ift aus Fig. 168 erfichtlich; Fig. 167 zeigt, wie die Tintenfäffer von unten in diefe Leifte eingefetzt werden. Die Tifchplatten find mit fchwarzem Wachstuch überzogen; die einzelnen Sitzplätze find durch lothrechte Querwände von einander getrennt.

In den meiften Lefefälen fleht Arbeitsplätze, man für diejenigen, welche mehrere Werke gleichzeitig ftudiren wollen, welche alfo mehr Raum benöthigen, als der Normalfitz gewährt, eine Anzahl gröfserer, in der Regel auch befonders ausgerüfteter Arbeitsplätze an einzelnen Tifchen vor.

Im Lefefaal der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen find die in Fig. 169 u. 170 dargeftellten gröfseren Arbeitstifche hierfür vorhanden; die Platten derfelben find verftellbar, um die aufgelegten Bücher je nach Bedarf bequem benutzen zu können.

wmm.

Fig. 168.

1Ü3

85-

“i

1!

Gröfsere

.......

Lefetifche im Lefefaal der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen.

86.

Aufficht.

In anderen Lefefälen behilft man fich mit verftellbaren und beweglichen kleinen Lefepulten, auf denen bei gleichzeitiger Benutzung mehrerer Werke die Bücher feit-wärts aufgeftellt werden. Einige ein-fchlägige Einrichtungen, die fich im Gebrauch bewährt haben, werden durch Fig. 171 bis 173 veranfchaulicht.

Es empfiehlt fich, für die Auffichtsbeamten einen Platz vorzufehen, von dem aus fie den Ein- und Ausgang, fo wie den Verkehr im Lefefaal und die Benutzung der Bücher auf den Lefe-tifchen vollftändig überfehen können. Am beften ift es, für fie einen über dem Fufsboden des Saales erhöhten Platz zu fchafifen.

Fig. 169.

1°

/UM-/

Fig. 170.

130

a"

‘X’"

00

Gröfserer Arbeitsplatz in der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen.

Fig. 171.

éÊÊÊïr—

Lefepult in der Bibliothèque de l'arfenal zu Paris.

Fig. 172.

Fig- 173-

Für die Beamten, welche die von den Befuchern des Lefefaales gewiinfchten Bücher herbeifchaffen und ausliefern, fo wie die zurückgegebenen Bücher wieder in Empfang nehmen, find geeignet gelegene Arbeitsplätze vorzufehen. In der Nähe letzterer find auch Pulte zum Schreiben der Beftellzettel aufzuftellen, und eben fo ift für die unter Umftänden vorhandenen und an Ort und Stelle zu benutzenden Kataloge das erforderliche Mobiliar anzuordnen.

Bei fog. theken werden

87.

Platz für die Beamten.

A.

-f

Saalbiblio-die Um-faffungswände ftets zur Auf-ftellung der Bücherfammlung benutzt, zu welchem Ende geeignete Büchergerüfte zu errichten find. Um die höheren Theile der letzteren erreichen zu können, mufs man entweder Leitern anwenden oder an den Ge-

88.

Büchergerüfte

und

Galerien.

rüften Galerien anbringen, die mit Hilfe von Treppen zugänglich find. In Art. 42 (S. 46) wurden mehrere Beifpiele älterer Saalbibliotheken mitgetheilt; in Fig. 175 ¹¹⁵) ift der vordere Saal der durch Fig. 68 (S. 64) bereits veranfchaulichten Bibliothek

der Ecole de droit zu Paris und in Fig. 176 ¹¹⁶) die Bibliothek im People palace zu London dar-3 geftellt; letztere bildet ein Achteck von 23,3 2 m lichter Weite.

Allein auch in Lefefälen, die nicht zugleich als Büchermagazin dienen, finden häufig benutzte Wörterbücher, Encyclopädien und andere Nachfchlagewerke in der Regel gleichfalls Aufhellung, und zwar meiftens an den Um-

Univerfal-Lefepult¹¹⁴).

Lefepult in der Bibliothèque nationale zu Paris.

Fig. 174.

««fa

J---

i-----

---1

___t

Von der Volksbibliothek in Grafton-Street Eaft zu London¹¹⁷). —- Y250 n. Gr.

U4) Nach: Edwards, a. a. O.

llä) Facf.-Repr. nach: Narjoux, F. Paris. Monuments élevés par la ville 1850—1880. Paris 1883. Bd. 2.

U6) Facf.-Repr. nach: Builder, Bd. 57.

¹ U) Facf.-Repr. nach: Building news, Bd. 24.

;,v

jB

||

"v

Mm

aa

Ü1

MHB

silił

mm

imm.

ÉMü

F*

P^ijT ' ;

Up

M§

fjffj

:i

-i

iii

mbUsm

l|||ffi

|w£

i®

.1

ip

ąmm

1 •-3 mm

bs

,,

Fig- 175-

lllffis

iw

igmi

fi

im

/ ..- __ !. -

'fi]

TJ

A,

■dk

-4

T:

IHT

>£-

T-

7 'ÆW J§[

graj

km9 Ud

ET'

r-f

IV

’1

wr

g_

SÉSEÏ

XT

iii

_i

Li IB

liii I

«Łg T

Hk-=

!.|$L

[-

----

*&*?■ TS

mm

| ÉÉ|

\- -i

m

IH

os

S»iS

min

Im

!*f ¹ m i

MMttj

Ntj

Ę5:

rr

S|.

MlHi

-gl

8Ë

j; ■

toi

~''V

Ł-.—

r "i

—i W3L $8? w

jfila

2ZZ

biel m

00

m

Sit

ïSÏ

L GL

fiTsSl

Lm

gT

0Ï

SfeîïSü

-----

Bibliothek der École de droit

zu

Paris ¹¹⁵).

Arch. : Lheureux.

faffungswänden derfelben. In manchen kleineren Bibliotheken * Englands hat man die betreffenden Büchergerüfte wohl auch couliffenartig (nach Art der Scherwände) von den Fenfterpfeilern aus in den Lefefaal hineinragen laffen; dadurch entfliehen zwifchen je zwei Biichergerüften kleine Abtheilungen oder Kojen, in deren jeder

Fig. 176.

WM

s.

warn

PL

WM

IX'

iVvÄ

If/rn

ï MJmä

pp®

Iff

xm

*%$Ë:

eM

•i.

,p

5'

fl!

■■

>!

mm

'■/yJA

mm

::7

fl

MIKI

p :¹ ■.]    .

f;r

BË3U

tTTrtfTT

v.

Lwllilil

^Ęjjpy-^r

■ »'•i i jj«; - 'Ui ,.?■ V|;ńi:l|,:^ffH'i; n

WÉSfejCfTi

h\

ESSÎ23Î

■1

"~rZ

mieiimi

TfflŒEiifaœtes

Wi

rnwTOÖäprä MEte

ami

ii»

LaregäiUL»

piWggg

II

y..

KWTiSiqi m

ÜH Ilsfc

I'PM

ikJ1| IW miiRLmv

»111

ra

J|

^iFIgFäl

f „

WÊÊêÊËÎ

Bibliothek im People palace zu London¹¹⁶). Arch. : Robfon.

ein Lefetifch aufgeftellt werden kann (Fig. 174 ¹¹⁷). Es leuchtet ohne Weiteres ein dafs bei folcher Anordnung die Lefer einander möglichft wenig ftören, dafs aber die Aufficht über den Lefefaal fehr erfchwert ift.

In verfchiedenen Volksbibliotheken Englands ift für Wörterbücher, Encyclo-pädien und fonftige Nachfchlagewerke ein befonderes Lefezimmer (reference library)

120

vorgefehen. An den Umfaffungswänden find die betreffenden Bücher aufgeftellt; in der Mitte des Raumes find Lefetifche angeordnet, und an geeigneter Stelle befindet fich der erhöhte Platz für den Auffichtsbeamten.

Um den bedeutenden Hohlraum, den ein Lefefaal darbietet, noch beffer auszunutzen, bringt man nicht feiten im oberen Theile deffelben ein-, auch zweigefchoffige Galerien an, die zur Aufftellung von Büchergerüften verwendet werden (Fig. 177 ¹). So fehr ein folches Verfahren im Sinne thunlichfter Raumausnutzung zu empfehlen ift, fo ift es auf der anderen Seite doch nicht ohne Bedenken, da zur Winterszeit die Temperatur in den oberen Theilen des Saales eine ungemein hohe ift und die Hitze den Büchern, insbefondere den Einbänden, fehr fchadet; auch dem Staub find

Fig. 177.

TTf

fftrm

fTTTT

i i I i ilT

TT

ITT

LEI

i:ipÄiSI8«

teil Iliäiiiisäa BH

SSS

.-m

piii

assisiip

lüwi

üiiii

piil

lilii;

V.

rn g»    I 5

■ .......

1:250

12345

I ■ I ■ I i l ■ ! H-

Lefefaal in der Valllano'fchen Bibliothek zu Athen¹). Arch. : v. Haufen.

-H-4

10    11    12    13 u 15™

8g.

Befchreibung

einiger

Lefefäle.

die fo aufgeftellten Bücher in höherem Grade ausgefetzt, als die im eigentlichen Büchermagazin befindlichen.

Den vorftehenden allgemeinen Erörterungen folgt nunmehr die kurze Be-fchreibung einiger ausgeführter Lefefäle.

a) Den Lefefaal der Bibliothèque nationale zu Paris zeigt Fig. 178 im Grundrifs; f’ig. 179²) u. 180³) geben einen Querfchnitt und die Innenanficht deffelben.

Dieter Saal hat eine Bodenfläche von rund 1300 0m und enthält 344 Sitzplätze. Der Raum für das Publicum liegt um einige Stufen tiefer, als derjenige für die Auffichtsbeamten, und ift von letzterem durch ein Gitter getrennt. Diefe Abtheilung a für die Beamten, Hémicycle genannt, hat 140Grundfläche und fteht durch ein grofses, vorn mit Karyatiden gefchmticktes Portal mit den dahinter befindlichen Bücherräumen in Verbindung.

Der eigentliche Lefefaal ift mit neun gleich grofsen fphärifchen Gewölben bedeckt, welche von 16 fchlanken gufseifernen Säulen getragen werden; 12 diefer Säulen flehen an den Wänden und 4 in

der Mitte des Raumes. Die Erhellung erfolgt durch eine grofse Fenfteröffnung über dem Haupteingang, fo wie durch kreisrunde Deckenlichter von je 4,oo m Durchmeffer, welche in den Spiegeln der 9 Fächergewölbe angebracht find; über dem Raume für die Auffichtsbeamten ift ein befonderes, halbelliptifch ge-ftaltetes Deckenlicht angeordnet. Hiernach find die Lichtflächen nicht gerade reichlich bemeffen; doch ift

B U C 11 E

■ m. a g a z 1 n e Fffl M H II

lllllllllllllll

F)

L.

'O

*0

□wri

Ł.

5-

Fig. 178.

Eh

on □ o[

Arch. :

H. Labroufie.

eU

SA

on no [

Biichermagaz.

1:500

pi

SA

WR:

Lefefaal der Bibliothèque nationale zu Paris.

die Erhellung eine ausreichende, da die Kuppeln der 9 Fächergewölbe mit Schmelzkacheln belegt find, die eine bedeutende Vertheilung der Lichtftrahlen hervorbringen.

Das Publicum betritt den Saal von der Nordfeite bei b, wo auch die Aufficht ausgeübt wird; ein breiter, in der Längsaxe des Saales angeordneter Gang führt nach dem Pult der beiden Beamten, welche die Bücherauslieferung leiten und überwachen; diefes Pult fpringt aus der für die Beamten beftimmten Abtheilung vor ; rechts und links davon flehen die Katalogfchränke. An beiden Seiten des Mittelganges

_

W

1

I!

*

i

M

I

Fig. 179.

yj-nfï

mm

1

!■

Md,

m

\

*

m

1

1

1

■

SrfO_____

1

m

i

i

1:

:

I

if

~r:;±A. '

-----------/at f*-\-------

. -/tja--------

§:

it-

ii >

11

I

:|

m

1

wm

1:250

12    3*567

8    9    10

h-H

■4

3

p-

>

8

Querschnitt¹¹⁹).

Fig. i8o.

fl

1PÜ

r' P« V«

1 LirVi

Sc X‘

M

ic

m

cP

^    7

sr;

P=I

mm

y

mmmmsm

2P

ü

53

&J

iinübkfLgH

n

mm

m

ewMg

I

3c

■J

reSSB-fràrU

i.

2

m

9

iSi

fl

55

f!i

&

wn

2

T

S"

mi

⁹

«

à—ni

P-

■

gfo

i

il

11

PÉÉ

Ai

hm

AI

w

Y

O’

PI

I

JE

H

:

p

3r

mm*?

IsliSi

‘

«

.

^rvjh-4

ßi

irrt

1

PS

M

n

’i&WSfti

.

1

El

D

aMa^^ifcgülilgi

m

III

SH

r

-

■ :

■:

ss

:;Y

«UM

I

m

ii

pp

mm

■

■

\

&

r

L

■

m

,

Z-

Md

i

I

(Ci-

,

m

Innenanficht ¹²°).

Lefefaal der Bibliothèque nationale zu Paris.

flehen 4 verftellbare Pulte, welche 2,20 m lang und 1,24 m breit find und zum Auflegen grofser Werke dienen; die Tifchreihen find fenkrecht zum Mittelgang aufgeftellt; die Tifche find fortlaufend nach dem Alphabet mit Buchftaben bezeichnet, und jeder Platz hat feine befondere Nummer. Für zwei refervirte Plätze find Tifche vorhanden. Die Lefetifche wurden bereits in Art. 1x5 (S. 84) befchrieben und durch Fig. 162 (S. 114) veranfchaulicht.

Afor* t h - di L. b r cl r y

Fig. 181.

1.    Auffichtsbeamte.

2.    Kataloge.

Lefetifche.

4. Zugang der Beamten. j. Verbindung mit der Royal-library.

6. Verbindung mit der North-library.

3-

Gr a l l t v y

s>;

il

0.

Grundrifs.

o:

^    7. Eingang für das Publi

cum.

Æ S. Contrôle.

r r—, o. Aborte für Frauen, i*" 't 'Il H

h ,    10.    Unterbeamte.

S -o //. Oberbeamte.

^ 12. Schirme.

=T3

₀ ij. Aborte und Wafch-tifch-Einrichtungen für Herren.

13

/¥

Fig. 182.

fflffil

ufî) Hï\ O (T\ fi\\f

Querfchnitt.

II

UlllÄS

HHM

10 8 6 4 2 0

10

1:1000

20

40

60¹*

Lefefaal der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London ⁴).

An den beiden Langwänden find zwifchen je zwei Säulen Büchergerüfte von erreichbarer Höhe aufgeftellt, auf denen fich Nachfchlagewerke befinden. Dicht an den Wänden laufen nochmals Büchergerüfte, deren Zugänge indefs für das Publicum durch Gitter abgefchloffen find. Auf den Galerien des Saales find 80000 Bände aufgeftellt.

SMS

sBSBasffig

H

m⁵

m

ïd

s»

Www. iemêM"

mssHM    - — ~:

il lÿl ....

S⁵

gpl

21

SI

jS?

V •>

K-

Arch. : Robert à? Sidney Smirke.

Innenanficht des Lefefaales in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London ¹²²).

il

' :?•

£V

:;.H

::

ii

■i

il

i_

II

i*

KHrSSRÏESS

...

•!

•d

f.

IKS

wg

ff^ll

fSW«-«

«É;

BM

g§

w;

\m

Ssgtlp«

XZr2

11

^iah

!Zr

V*

>V

JBpHRBmeH

ïrnm

II

mmm

^§1

ÿljgg^M

lilii

Ipt

Mas

Ml g||

»iS®

gp

wiiSh

/v •

Lv

n!

:,!:.....T

>»

fcl

r&

•;

zkvê

SÂiBïr

Mk ïfrJ^tS

tSf

iN

Fig. 183.

rai

m.

0Ś

’'Æ

mm

y.ï À

.d

#n

-1 ?-

rj

::

«PHaSSe»»

ÉSÉi

Rlr*

rlS«

ra®^v-i

11 gpil M

la

i;

.i‘

liP"

il

■■

nfS»

mmmm

4v:y</vÂ

ÉHw|

'■H&

sg?

g©

•' i'.

mmà

_    3a£?5 #'

ry,

f:

CI

LTl

Arch. :

Labrouße.

Ê. Aufficht.

□H

Sri

’t

ja gg pgg^s apii'ÊH 2BBaa aa g ptj'gg a mm sa ^ a

][

□ dZ

Il .......... III ni

i b¹""* a

liiiiniTïïr

laBffiPtaaojgJBl: g bm tic a ad bb n o ei d e a b b s: e

20™

15

10

1:500

ii_!_l[

a gr^'ii^ fl©

n ■■■■mniiwiiirtiiiiwii iiiiini ~.............. ni "’mncr—i

r ....... —

Cà

Fig. 184.

[T&ph a a a sbn ëb aja s ap 3MBaa ńu sa s a saë^| FBPBoaBae'Bfil'a’gbôaaoogg^gBaaoogB^

10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Lefefaal der Bibliothèque Ste.-Geneviève zu Paris¹²³).

Obergefchofs.

A. Lefetifche.

ß) In Fig. 181 bis 183 lind Grundrifs, Querfchnitt und Innen-anficht des Lefefaales der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London mitgetheilt.

Der im Grundrifs kreisförmig ge-ftaltete Lefefaal hat einen lichten Durch-meffer von 42,67 m, 1364 Q™ Bodenfläche, eine Höhe von 32,3om und enthält 364 Sitzplätze. Iin Mittelpunkt deffelben ift der um 46cm über dem Saalfufsboden erhöhte Platz für den Auffichtsbeamten angeordnet. Die Verbindung diefes Platzes mit den Bücherräumen ift gegenüber dem Haupteingange in den Saal durch einen mit Schranken abgegrenzten Gang hergeftellt; derfelbe fteigt rampenartig gegen den erhöhten Beamtenplatz an. Ringförmig um den letzteren herum find die Katalogtifche in zwei concentrifchen Reihen angebracht.

Von den letzteren aus laufen die Lefetifche, welche bereits in Art. 85 (S. 115) befchrieben worden find, radial nach den Umfaffungswänden hin; fie bieten 302 Sitzplätze dar; Tifche und Sitzplätze find numerirt. Später wurden zwifchen diefe Haupttifche kleinere Lefetifche eingefcho-ben, wodurch die Zahl der Sitzplätze aut 364 erhöht wurde. Diefe kleineren Tifche werden nach der Mitte des Saales zu lchmaler, haben keine Schranke und find weniger bequem, als die gröfseren Tifche (vergl. Fig. 163 bis 166, S. 115).

Ringsherum an den Wänden befinden fleh in der erreichbaren Höhe von 2,44 m die Gerüfte für Lexica, Encyclopädien und andere Nachfchlagewerke, welche aus-fchliefslich zur Publicum beftimmt find, bibliothek umfafft etwa 20000 Bände aus allen Wiffensgebieten.

Ueber diefen Büchergerüften find noch zwei Galerien angeordnet, welche gleichfalls Büchergerüfle enthalten, indefs nicht vom Saal aus zugänglich find, fondern unmittelbar mit den Bücherräumen im Zu-fammenhange flehen. Die hier aufgeftellten Bücher (40 000 an der Zahl) find auch des Abends bei elektrifcher Beleuchtung, wenn aus den eigentlichen Bücherräumen nichts verabfolgt wird, erhältlich.

Die Erhellung des Saales erfolgt in ausreichender Weife durch 20 Fenfler von je 3,65 m Breite und 8,24 m Höhe, welche

122) Facf.-Repr. nach: Bm7der,BA. 13, S. 139.

Benutzung durch das Diefe Hand-

Fig. 185.

Fig. 186.

'TWI

g

jrf;.

il

-■!

■;i|:

M¹!

t-

k.

SB

m:

[ddbdziI

»

JL

lit

«E*

SBBdB

-,

ni

BS

m

"imr

...

Ifpiî

ilSSSi

* illiî

pii

111

SH

»I

Si

P

ii

11

I    U*- |Ig||

isra^i&Hl

KSI

Querfchnitt.

ItZJEtZZlI

ID!

fcv:

.(M

gm

53

mm

II

WX-i.

. j

If

iœ me

«É

Hn!=2=a\

Bibliothèque Ste.-Geneviève zu Paris¹²³).

1:250

«23tSB789

i.

!|

?■

\v-

■s

■a

■■

m-

■111

il

Querfchnitt nach A B

in

ss    P

iSSii    Lj

Fig. 187.

...

nn

Smuźt

MM

:    ... j

Di

raqpuc

;j

Lefefaal der Univerfitäts-Bibliothek zu Budapeft¹²⁴).

Fig. 187.

CP

im Tambour der Kuppel angebracht find, und durch ein central angeordnetes Deckenlicht von 12,oom Durchmefier.

7) Der Lefefaal der Bibliothèque Sie .-Geneviève zu Paris (Fig. 184 u. 185 ¹²³) ift eine zweifchiffige Anlage, deren Raumwirkung fchön und harmo-nifch ift.

3DDC

Q0GÜ00C

]QQC

□ooodoo j paoooao

Da5SOB0na |^⁰aDonoDD°

D0DD0D0 i",

Cs⁸ i:¹

3Q00C

ii

□a

lesezim . f.ïrofess.

□ü

□□

o

□□

Lefefaal der Univerfitäts-Bibliothek zu Budapeft. — '/soo n. Gr.

Arch. : Szkalnitzky &? Koch.

Diefer Saal enthält bei 1780 üm Bodenfläche an feinen Lefetifchen A 420 Sitze; er ift in der Mitte durch 18 eiferne Freiftützen und zwifchen diefelben geftellte, 2,50 m hohe Biicher-gerüfte getheilt; dadurch wird die Ueberficht vom Platze B des Auffichtsbeamten aus erfchwert. Die Decke des Saales ruht auf gufseifernen Bogen, welche von den eben erwähnten Freiftützen getragen werden. Die Wände find auf 5,00 m Höhe mit Büchern beftellt; in 2,50 m Plöhe läuft eine an der fchmalften Stelle 43cm breite Galerie herum; hinter derfelben find zwifchen den Widerlagern der Aufsenmauern kleine Räume entftanden, welche gleichfalls zur Aufftellung von Büchergerüften benutzt find; diefelben find mangelhaft beleuchtet. Schranken fchliefsen das Publicum von der Benutzung der auf den Gerütten befindlichen Bücher ab. Die Stellung des Auffichtsbeamten, fo wie der Katalogtifche ift aus Fig. 184 erfichtlich. Im Saal find 100000 Bände aufgeftellt; er wird durch hohes Seitenlicht erhellt.

ö) Aus der Reihe der Univerfitäts-Bibliotheken fei zunächft der Lefefaal derjenigen zu Budapeft in Fig. 186 u. 187¹²⁴) vorgeführt.

Fig. 188.

p......

■-----------V----------■.....—    .......■—B----------■—

"*

E3

cm

- ft.....

■.........

■........

-■........

Bücher-

i--g

m-\

ii

Zeit sehr. jjDirect| B u r e a a | Ca,u y

I    I ¹⁰ 9E I

K L e i d e r-atl.

Uli

10 987654321 8

lf500

10

15

20*

Univerfitäts-Bibliothek zu Wien. — L Obergefchofs ¹²⁵). Arch. : v. Ferftel.

123) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1852, Bl. 472 u. 473. *24) Nach: Allg. Bauz. 1880, Bl. 26, 28.

125) Nach: Allg. Bauz. 1884, Bl. 36.

Derfelbe bietet Platz für 180 Lebende; die Erhellung erfolgt durch Seiten- und Deckenlicht. An den Wänden ift in vertieften Schränken die Handbibliothek (die am meiften gelefenen Werke) aufgeftellt, welche ca. 12000 Bände umfatft. Die darüber befindliche, teppichartig bemalte Wandfläche foll durch Fresken gefchmitckt werden. Die breite, durch Stichkappen unterbrochene Hohlkehle, welche das grofse Decken-

Fig. 189.

J—[

in

gm

ff

===rrr.-.TTUS

.5

■t-j

FFFF

M=l

rao

-j

01

g-,

1:250

U 12    13    14    15™

$234-56789    10

I : I ! [ I ! I --I—4—f~. | « | . |

Querfchnitt der Univerfitäts-Bibliothek zu Wien¹²⁵).

licht umrahmt

ifl durch in Wachsfarben ausgeführte Zwickelfiguren, die Künfte und Wiffenfchaften dar-ftellend, geziert, unter denen fich Portrait-Medaillons hervorragender Vertreter derfelben befinden.

s) Der Lefefaal der Univerfitäts-Bibliothek zu Wien (Fig. 188 u. 189 ¹²⁵) zeigt eine durch die Einreihung der Bibliothek in das Univerfitätsgebäude ¹²⁶) gebundene Anordnung, namentlich bezüglich der Zugänge und Nebenräume.

lie) Siehe die beiden Grundriffe deffelben in Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (Fig. 39 u. 40, S. 48 u. 49) diefes »Handbuches«.

Fig. 190.

i ■' , ' J

Nilf

%-

r'Vw

mf'Mi

MàMIM

ylt

I’v*

ON

VÏ

Ortl

WM

;lL

tj

*-L

'iS

ïifer*““

IS 1

im.

Si

|]

'M 1

.j*-.

ZJi

r"Ji

|p7

~ê„.

p.....

HM

Lefefaal der Univerfitäts-Bibliothek zu Leipzig. Arch. : Ro/sbach.

Der Saal hat 46,50 m Länge und ift an jeder Schmalfeite durch eine Arcadenreihe abgetheilt, welche fich in geringerem Abftande von den Mauern auch an den Langfeiten des Saales hinzieht. Zweigefchoffige Galerien, welche mit 50000 Bänden beftellt werden können, umziehen den Raum. Die Erhellung wird ausfchliefslich durch Deckenlicht bewirkt.

Diefer Saal foll 400 Lefenden Platz bieten, was wohl nur durch die gewählte geringe Breite der Lefetifche (95cm) möglich gewefen ift.

C) Ein Bild des Lefefaales in der neuen Univerfitäts-Bibliothek zu Leipzig (fiehe Fig. 71, S. 65) giebt Fig. 190. Derfelbe bietet 200 Lefenden Platz, wird

Fig. 191.

►f»

Obergefchofs.

u°

«•fl

1 — 13. Büchergerüfte.

A, B, C, D, E, F. desgl.

*» r

[ZD

»tJ

a. Auffichtsbeamte.

b. Lefetifche.

c. Standleuchter.

CJ

1:250

•w

Lefefaal der London Inßitution zu London.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

in feinem halbrunden, kuppelförmig geftalteten Theile durch hohes Seitenlicht und im übrigen Theile durch Deckenlicht erhellt.

Fig. 192.

Pauliner Kirche.

BiiclierT&uiiL

neseTv.-Ärbeitsz

□I

Jp

oC

Zeits drriftenoQ n □□□□□□ n

□□□□□□ ^ Lese z imm e r DIH

Il 1 ~T

Custo dLen -S aal

MH

□ t-¹

e s fal □ o I □ o

il

nflri

Haupttreppe

1:250

9    10    11

4-M-* I ■ !

■3

r:

Univerfitäts-Bibliothelc zu Göttingen.

an.

7j) Die feither vorgeführten Beifpiele gehörten ausfchliefslich grofsen Anlagen Unter den kleineren Ausführungen fei der Bibliothek der London Inftitution

13 I

gedacht, deren Vereinshaus bereits in Theil IV, Halbband 4 (Art. 441 , Fig. 340 u. 341 auf S. 343 u. 344) diefes »Handbuches« vorgeführt worden ift. Der Lefe-faal, welcher das ganze Obergefchofs des Vorderbaues einnimmt und zugleich als Büchermagazin dient, ift in Fig. 191 in gröfserem Mafsftabe dargeftellt.

Derfelbe ift 29,56 m lang, 12,80 m breit und 8,53 m hoch. Eigenartig ift die fchon früher erwähnte, durch quer geftellte Scherwände bewirkte Abfcheidung kleinerer Räume, welche zum Theile zum Aufheben von Büchern dienen, aber auch abgefchloffene Arbeitsplätze darbieten.

i>) Der Lefefaal der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen mit den unmittelbar anftofsenden Räumen ift durch Fig. 192 u. 193 12 7) veranfchaulicht.

Fig- 193-

öö

fi n n n fl iTfl ii n fi n rc fi A n ii

D—

SU

ta

apSpDB

l_n:

ÎRHRnP

L.

ÖD

□g

il.J I

:    i"'.    :

liS

i inap//j

Süiljüi

;    ' î; : ; j

jirt

4+4~ " *    jfr.—J|---Hf

*p! -t-* —■ ■”> -*■ —pip= • “j|    ■1,1 '"l'T j~

rrm

j=i

at——

maFPi

BT 51

un

if

g;

îk-

WÊm

Querfchnitt der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen ¹²⁷). ]/250 n- Gr.

Die Grundfläche des Lefefaales mifft 237,91 Qm ; an den 4 Lefetifchen find 56 Arbeitsplätze vor-gefehen. Diefelben mufften mitten in den Arbeitsraum geftellt werden, da Galerien erforderlich wurden, welche zur Aufhellung der zum Gebrauche nothwendigen Nachfchlagewerke etc. benutzt werden und deren Unterftützung an den Umfaffungsmauern nur durch untere Büchergerüfte, bezw. Kleiderfländer gefchaffen werden konnte. Unter folchen Verhältniffen erfchien der feitliche Lichteinfall nicht genügend, und es wurde noch ein Deckenlicht von 54,38 üm lichtgebender Fläche angeordnet.

Für den Auflicht führenden Beamten ift ein erhöhter Sitz vorgefehen, und aufser den Lefetifchen mit feilen Tifchplatten find noch befondere Arbeitstifche mit beweglichen Tifchplatten zum Auflegen von gröfseren Werken in fchräger Lage (fiehe Fig. 169 u. 170, S. 116) aufgeftellt.

1) In Fig. 194 ¹²⁸) ift der Grundrifs des Lefefaales in der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle wiedergegeben.

¹²⁷)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover.

¹²⁸)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1885, Bl. 48.

90.

Heizung.

91.

Sonftige

gefundheitliche

Anforderungen.

Fig. 194.

ZL^ eX_._L._o

l£

rn \

,B-

Gy--

SlvUt

O-;

BU

Q __1_ _Ù

B-r-O

“t

V.

, d___i_-ö\

a...

P—1-0

7^-* O—-

----B

l-:q

eL.Ljs

O7

.Ko

ą\.L'ń

Ö3SL

ü\

I. Obergefchofs.

,<d—L..Ö

Æ..X..Ù

a...

1:250

8    0    10    11    12    13    11    15™

■t-H i I ¹ I 1 I ■i-hH-H

H- i-> 1 ■*■■ 1

Lefefaal der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle¹²⁸). Arch. : v. Tiedemann.

In demfelben ftehen 5 Lefetifche von fchwarz gebeiztem Eichenholz, je 5,00 m lang und 1,25 m breit; fie ruhen auf je 8 ftarken, gedrehten Ftifsen. Im Abftand von 17 cm unter der 5cm Harken Tifchplatte ift eine fchwächere Platte zum Aufbewahren der Kopfbedeckungen der Lefenden angebracht. Jeder Tifch bietet 10 Arbeitsplätze dar. Einer der Tifche ift für die Benutzung werthvoller Kupferwerke beftimmt; auf demfelben befinden fich keine Tintenfäffer ; doch ftehen darauf kleine Auffatzpulte, auf denen fich die meid grofsen Formate leichter handhaben laffen. Die Stühle find gleichfalls aus fchwarz gebeiztem Eichenholz angefertigt und mit gelb polirten, amerikanifchen Fournierplatten in Sitz und Rücklehne belegt.

Die lange Wand zu beiden Seiten des Einganges ift mit Büchergerüften aus braun gebeiztem Eichenholz befetzt, welche die Handbibliothek, beftehend aus Wörterbüchern, F.ncyclopädien und fonftigen Nach-fchlagewerken, aufnehmen. Am Mittelpfeiler der füdlichen Fenfterwand ift das Arbeitspult des die Aufficht führenden Beamten angeordnet, zu deffen beiden Seiten fich Tifche zum vorläufigen Niederlegen der von den Lefenden zurückgelieferten Bücher befinden. Der Fufsboden ift aus Eichenriemen gebildet, welche in Afphalt auf einer Unterlage von Ziegelpflafter verlegt wurden; der Gang zwifchen den Lefe-tifchen und der Handbibliothek, der hauptfächlich für den Verkehr beftimmt ift, ift mit einem Korkteppich belegt.

Es wird von der Heizung der Räumlichkeiten einer Bibliothek noch in Art. 103 die Rede fein. An diefer Stelle fei nur hervorgehoben, dafs jeder Lefefaal, wenn er zur Winterszeit benutzt werden foll, mit einer ausreichenden Heizeinrichtung zu verfehen ift; Sammelheizungen, mit denen die Lüftungsanlagen verbunden find, find die vortheilhafteften.

Die Heizung des Lefefaales in der Bibliothèque nationale zu Paris gefchieht mittels erwärmter Luft, welche durch 24 Wandöffnungen in der oberen Galerie zugeführt wird. Zur Luftanfeuchtung dienen grofse, urnenartige Wafferbeclcen, welche in den Bogennifchen des Saales aufgeftellt find.

Im Lefefaal der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London ift gleichfalls eine Feuerluftheizung eingerichtet. Die warme Luft wird mittels Druck unterhalb des Fufsbodens dem Saale in Canälen zugeführt, welche, der Stellung der Tifche entfprechend, ftrahlenförmig innerhalb des fteinernen Fufsbodens aus-gefpart find; fie tritt feitlich durch mit Draht vergitterte Oeffnungen, welche in den Fufsgeftellen der Lefetifche angebracht find, aus. In gleicher Weife erfolgt die Luftzuführung durch die in der Mitte auf-gefchlitzten Katalogtifche. In dem mehr als 32,00 m hohen Raum fteigt die Luft zu rafch empor, fo dafs das Gefühl von Zug empfunden wird; auch leiden die auf der oberen Galerie aufgeftellten Bücher durch die unmittelbar nach oben auffteigende Warmluft in hohem Grade.

In einigen Fällen hat man unter den Lefetifchen Heizrohre angebracht, auf welche die Lefer die Füfse aufftellen können; indefs wird eine folche Einrichtung vom Publicum unangenehm empfunden; auch entfteht durch die Erwärmung des Schuh Werkes unangenehmer Geruch.

Es genügt nicht, einen Lefefaal fo zu geftalten und einzurichten, dafs er den aus feinem Zweck entfpringenden und den technifchen Bedingungen entfpricht, fondern

er mufs auch die gefundheitlichen Anforderungen in weitgehendfter Weife erfüllen. Dahin gehören vor Allem die fchon berührten Einrichtungen für Lüftung und Heizung und die Sorge für möglichft günftige und reichliche Erhellung. Des Weiteren ift auch fonft Alles zu vermeiden, was die Gefundheit der Lefer benachteiligen, hauptfächlich Alles, was deren Augen blenden oder in anderer Weife nachtheilig beeinfluffen würde; letzterer Gefichtspunkt wird namentlich bei Wahl der Farben für die Wände, Decken, Tifchplatten etc. zu berückfichtigen fein¹²⁹).

Kleinere

Lefezimmer.

Für die Benutzung von Zeitfchriften, Zeitungen, Flugfchriften etc. empfiehlt es fich, in gröfseren Bibliotheken aufser dem grofsen Lefefaal und wenn möglich an-

Fig- 195-

¹

)    Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1891, Bl. 4.

²

)    Facf.-Repr. nach: Nouv. annales de la co7iß. 1869, PI. 21.

³

120)    Facf.-Repr. nach: Revue gèn. de Varch. 1878, PI. 41.

⁴

Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1884, Bl. 36.

■>e/

EN?⁵

/5

os

|up

: 'iÉ.i'Éfe^ÔI

Hfc

üitl

■/

an

1Ü

SV-

!..

⁷v53IPIi^‘',4ÿ£î

m

Wà rlr

ém

üi

31

IJRHijè

IraaBil

BPsi.

* iUBC

iC]

ï4 k

Pif

rç»

W;xVriÉP

\\ w* \ V-A ’ “ I y*

"1:

/>-

jfilllPSÂ'

=rWß^SS^ ‘    lliffir

ap? H& '    w

i- "

Hii

fH

ai!

lï#^'

'9

Lefezimmer für Frauen in der Public library Arch. : Long à? Kees.

zu

Minneapolis ¹³°).

fchliefsend an denfelben noch einen befonderen Raum zu befchaffen, in dem die gedachten Druckfchriften ausgelegt werden. In Univerfitäts-Bibliotheken kommt in der Regel noch ein befonderes Lefezimmer für die Profefforen und andere Gelehrte hinzu.

U9) Letzterer Gefichtspunkt fand fchon in den erften Jahrhunderten unferer Zeitrechnung für die damaligen Bibliotheken Berückfichtigung. So muffte z. B. der Gebrauch des römifchen Pergamentes, auf dem fo viele Bücher gefchrieben zu werden pflegten, aufgegeben werden, weil die aufserordentliche Weifse deflelben den Augen der Lefer fchadete. Nach IJidorus von Spatiien (Bifchof von Sevilla 600—636) verurtheilten die Architekten, welche Bibliotheken zu erbauen hatten, die Anwendung von Deckenvergoldungen und beftanden auf der Benutzung von Caryftian- (d. h. grünem) Marmor für den Bodenbelag, da das Grün die Augen erfrifche und wohlthuend fei (quod auri fulgor hebetat et Caryfti viriditas reficiat oculos). Aus dem gleichen Grunde hatten die Studirenden in der Abtheilung für Münzen die Denaren auf myrthengriinem Tuch zu unterfuchen etc.

130) Facf.-Repr. nach: Building news, Bd. 60.

93-

Amerikanifche

Zeitfchriftenfäle.

94.

Ausleihe

zimmer.

Die Zeitfchriften etc. werden entweder in demfelben Zuftande, in dem fie eingeliefert worden find, in das Zeitfchriften- oder Journal-Zimmer verbracht, oder aber fie werden lofe geheftet, wohl auch mit Schutzdeckeln verfehen oder in anderer Weife vor Befchädigung oder Zufall verwahrt. In reicher ausgeftatteten Bibliotheken ift für jede Zeitfchrift ein befonderer Lefeplatz vorhanden, auf dem ftets die neuefte Nummer, das neuefte Heft etc. derfelben ausliegt. Die vorangegangenen Nummern, Hefte etc. werden in Gerüften aufbewahrt, welche an den Wänden des in Rede flehenden Raumes errichtet find und in denen fie fo lange bleiben, bis ein Jahrgang, ein Band etc. vollftändig ift und eingebunden werden kann. Bei einfacherer Aus-rüftung find nur diefe Gerüfte und ein Lefetifch vorhanden ; fobald Jemand eine Zeitfchrift etc. lefen will, mufs er diefelbe vom Gerüft herunterholen, kann alsdann auf dem Tifch Einficht davon nehmen und hat fie nach gefchehener Benutzung wieder in das Gerüft zu verbringen.

Die fraglichen Gerüfte find nach dem Mufter der in öffentlichen Lefefälen und Zeitungshallen gebräuchlichen eingerichtet. Sie bilden offene Gefache, deren Tiefe bis zu 50cm zu bemeffen ift. Je nachdem die Zeitfchriften darin liegend oder flehend aufbewahrt werden follen, ift die Breite und Höhe der Fache zu wählen. Bei liegender Aufbewahrung ift die Formatbreite für die Fachbreite mafsgebend ; 20 bis 25 cm Höhe werden alsdann in der Regel genügen. Sollen die (meift ungebundenen) Zeitfchriften in die Fache eingeftellt werden, dann richtet fich deren Höhe nach der Formathöhe der Zeitfchriften; die Breite bemifft man nicht gern mit mehr als 8 bis 10 cm.

In den Volksbibliotheken Englands und Amerikas ift häufig ein befonderes Lefezimmer für Frauen (Fig. 195 ¹³⁰), bisweilen auch ein folches für Knaben* ja felbft eines für Mädchen vorgefehen.

Wie aus dem Vorhergehenden zu erfehen ift, fpielen die für die Zeitfchriften beftimmten Lefezimmer in unferen Bibliotheken keine zu grofse Rolle. Anders ift dies bei den englifchen, namentlich aber bei den amerikanifchen Volksbibliotheken; in den gröfseren derfelben liegen ftändig mehrere hundert Zeitfchriften auf.

Im Zeitungsfaal zu Bofton, welcher täglich bis 10 Uhr Nachts offen fleht, lagen 1880 über 800 Zeitungen auf, und diefe wurden von ¹/z Mill. Lefern benutzt. Cooper's Bibliothek in London legte 1880 über 300 Zeitfchriften auf, welche von 400000 Lefern benutzt wurden. Leeds verzeichnet 1890 1,3 Mill. Befucher der Zeitungsfäle und Manchefler im gleichen Jahre 3 Mill. ¹³¹).

4) Sonftige Räume für das Publicum.

Das Ausleihezimmer follte ftets, auch bei kleineren Bibliotheken, von den Arbeitsräumen der Beamten getrennt werden ; fonft werden die letzteren in ihrer Thätigkeit zu fehr geftört. Daffelbe mufs für die Benutzer der Bibliothek leicht auffindbar und zugänglich, fo wie in feinen Gröfsenverhältniffen derart bemeffen fein, dafs es auch bei gröfserem Andrange, wie diefer an den Tagen der allgemeinen Bücherrücklieferung und Neuausleihung flattfindet, immer noch genügt¹³²).

In den Ausleihezimmern ift vor Allem die Trennung des Publicums von den das Verleihegefchäft beforgenden Beamten zu erzielen. Am häufigften und ein-fachften gefchieht dies durch eine Schranke.

Für das Publicum find vor diefer Schranke gut beleuchtete Tifche und Pulte, fo wie einige Sitzplätze zu fchaffen ; follen auch die Kataloge dafelbft zugänglich

Ul) Nach: Reyer, a. a. O.

,3'²) Siehe: Gräsel, a. a. O., S. 33.

fein, fo mufs für deren Aufteilung und Benutzbarkeit gleichfalls Sorge getragen werden. Hinter der Schranke find befondere Büchergeftelle für die eingelieferten und für die auszuleihenden Bücher anzubringen ; auch ein Platz zum Schreiben darf nicht fehlen. Für das Aufbewahren der verfchiedenen Leihfcheine oder Ausleihezettel dürften Schiebekaften am empfehlenswertheften fein, welche man ähnlich, wie die zur Aufbewahrung der Zettelkataloge dienenden (fiehe Art. 97) einrichtet.

In gröfseren Bibliotheken follte ein befonderes Nebenzimmer für die das Aus-leihegefchäft beforgenden Beamten nicht fehlen.

Bei kleineren Bibliotheken wird bisweilen das Ausleihezimmer mit dem Lefe-faal vereinigt; die beiden Räume werden alsdann durch eine Glaswand oder in fonft geeigneter Weife gefchieden. Bei nicht grofsem Befuch des Lefefaales kann alsdann ein Beamter beide Räume beauffichtigen und bedienen.

Fig. 196.

aaifiigi

WÆk

JH

'-i

ii

'r~~

|ï

h.

K®

iU.i

!..

i:

fs

Kunftgalerie in der Volksbibliothek zu Minneapolis¹³³). Arch. : Long &? Kees.

Die Volksbibliotheken Englands, namentlich aber diejenigen in den gröfseren Städten von Nordamerika verdienen vielfach nur zum Theile die Bezeichnung »Bibliothek« , weil darin nicht allein die reichhaltige Bücherfammlung zur Benutzung frei fteht, fondern auch durch das Abhalten von Vorträgen das Wiffen gefördert, fo wie durch Ausftellung von Gemälden und Bildwerken, durch Ertheilen von Kunft-unterricht und durch Veranftalten von Concerten auf das Gemüth gewirkt und der Sinn für das Schöne gepflegt wird. Um diefen Zwecken zu dienen, find Ausftel-lungsräume (Fig. 196 ¹³³), Mufikzimmer etc. erforderlich.

Nahe am Eingang in die Leferäume find Aborte und Piffoirs anzulegen ; an gleicher Stelle ift auch ein Gelafs mit Wafchtifch-Einrichtungen vorzufehen, da die Benutzung der Bücher in der Regel das Bedürfnifs nach Reinigung der Hände ergiebt.

U3) Facf.-Repr. nach: Building neivs, Bd. 60, April 17.

95-

Andere

Räume.

96.

Erforderliche

Räume.

97-

Katalog

zimmer.

5) Räume für die Verwaltung.

In gröfseren Bibliotheken find für die Zwecke der Verwaltung folgende Räume erforderlich :

1)    Das, bezw. die Zimmer (Arbeits- und Empfangszimmer) des Vorftandes.

2)    Das Secrétariat, bezw. die Regiftratur, in welchem nicht allein diejenigen Arbeiten vollzogen werden, die durch den angeführten Namen diefes Raumes bezeichnet find, fondern wo auch das Eingangsbuch geführt wird, in welches alle neu eingelieferten Bücher eingetragen werden.

3)    Das Auslegezimmer, in welchem die neu eingelieferten Bücher, nachdem fie eingetragen worden find, ausgelegt werden; hier bleiben diefelben einige Zeit, fo dafs Einficht davon genommen werden kann; Werke, welche in Lieferungen er-fcheinen, bleiben fo lange liegen, bis fie vollftändig find, bezw. eingebunden werden können etc. Diefes Zimmer mufs mit dem unter 2 genannten Raume in unmittelbarem Zufammenhang Rehen; es wird wohl auch mit demfelben vereinigt. In kleineren Bibliotheken wird für den fraglichen Zweck eine beftimmte Stelle des Lefefaales oder ein Arbeitszimmer der Beamten benutzt.

4)    Die Buchbinderei. Kleinere Bibliotheken befitzen keine eigene Buchbinderei; das Einbinden der Bücher etc. wird aufserhalb derfelben beforgt.

5)    Die Druckerei, in welcher die verfchiedenen Auffchriften, Signaturen, Kataloge etc. gedruckt werden; nur wenige Bibliotheken befitzen eine folche Druckerei.

6)    Einige weitere Arbeitszimmer für die Cuftoden und andere Beamte, in welchen die übrigen Verwaltungsarbeiten bewirkt werden ; insbefondere erfolgt hier auch das Katalogifiren der Bücher, fobald fie aus der Buchbinderei eingetroffen und bevor fie dem Büchermagazin übergeben worden find.

7)    Das Katalogzimmer, in welchem die Kataloge Aufftellung finden. Bisweilen werden auch die Katalogifirungsarbeiten in diefem Raume vorgenommen.

8)    Pack- und Kiftenräume, Gelaffe für Geräthfchaften, Packmaterial etc.

Die meiften gröfseren Bibliotheken flehen, zum Theile fchon feit Beginn diefes Jahrhundertes, in einem Austaufchverhältnifs. Wo von demfelben viel Gebrauch gemacht wird, mufs für die Aufbewahrung der auf diefem Wege entliehenen Werke ein befonderer Raum oder doch mindeftens in einem der Verwaltungsräume ein be-fonderer Platz vorgefehen werden.

Das wichtigfte und fchwierigfte Gefchäft des Bibliothek-Perfonals befleht in der Herftellung der Kataloge. Diefelben find bei den einzelnen Bibliotheken in verfchiedenartigfter Weife eingerichtet, bezw. durchgeführt.

Für jede Bibliothek find verfchiedene und mannigfaltige Verzeichniffe und Kataloge erforderlich. Von der geringeren oder gröfseren Reichhaltigkeit der Sammlungen hängt es vor Allem ab, ob man die Kataloge einfacher geftalten kann oder fie gröfser und umfangreicher einrichten mufs. Im Allgemeinen benöthigt jede Bibliothek drei Arten von Katalogen :

a) alphabetifche oder Nominal-Kataloge, in welche die Bücher nach der alpha-betifchen Reihenfolge ihrer Verfaffer etc. eingetragen werden ;

ß) Standorts- oder Local-Kataloge, welche die Bücher in der Weife aufführen, wie fie im Bücherraum aufgeftellt find, alfo nach ihrem Standort, und

Y) Real-Kataloge, auch fyftematifche oder wiffenfchaftliche Kataloge genannt, in welche die Bücher ihrem fachlichen Inhalt nach eingetragen werden.

Aufser diefen drei allgemeinen oder Univerfal-Katalogen hat man, namentlich früher, noch das Anlegen eines

S) fog. allgemeinen alphabetifchen Real-Katalogs dringend empfohlen, in welchem alle Materien, worüber die in der Bibliothek vorhandenen Werke handeln, in alpha-betifcher Reihenfolge aufgezählt und unter jeder Rubrik die Titel der betreffenden Werke angeführt werden follen.

Jedenfalls kommen noch hinzu:

s) Sonderkataloge für Kupferftiche, für Mufikalien, Handfchriften etc., felbft für Doubletten.

Die Kataloge werden entweder als Zettelkataloge oder gefchrieben in Buchform geführt. Nur eine kleine Zahl von Bibliotheken ift in der Lage, gedruckte Kataloge über ihre Sammlungen, bezw. über einzelne Abtheilungen derfelben, zu befitzen.

Die Benutzung der Kataloge durch das Publicum hat erfahrungsmäfsig wenig Werth; denn abgefehen davon, dafs diefelbe für den Laien fchwierig ift, wird es ftets Aufgabe des Bibliothekbeamten fein, die im Ausleihe- oder Lefezimmer Seitens des Publicums aufgegebene Beftellung nach Mafsgabe des Katalogs zu prüfen und diefelbe demnächft zur Ausführung zu bringen. Da nun gefchriebene Kataloge, fchon allein ihres Werthes wegen, der öffentlichen Benutzung nicht gern übergeben werden, fo werden nur wenige Bibliotheken in der Lage fein, fowohl im Ausleihe-, als auch im Lefezimmer Kataloge für die Benutzung des Publicums aufzuftellen. Es wird defshalb in der Regel bei der räumlichen Bemeffung der Ausleihe- und Leferäume auf eine Aufhellung von Katalogen nicht Rückficht zu nehmen fein.

Bei der Wichtigkeit der Kataloge für den Betrieb jeder Bibliothek und bei der Nothwendigkeit, diefelben fortlaufend in Ordnung zu halten, ift es nothwendig, ^efondere Räumlichkeiten zur Vornahme der Katalogifirungsarbeiten und zur Aufhellung der Kataloge vorzufehen. Es ih zu empfehlen, diefe Räume mit den übrigen Verwaltungsräumen, fo wie mit den Leferäumen in möglichh engen Zufammenhang zu bringen.

A"---

OT'T

__

........m......

Fig. 197.

Sä

Katalogfchrank in der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen.

In den Katalogzimmern ih vor Allem für die Befchaffung einer hinreichenden Zahl von Arbeitsplätzen, auf denen die Katalogifirungsarbeiten vorgenommen werden können, und der zur Aufhellung der Kataloge erforderlichen Gerühe Sorge zu tragen. Eine grofse Anzahl von Bibliotheken befitzt die Kataloge nur in Zettel form, einige fowohl in Buch-, als auch in Zettelform zugleich; hiervon werden Conhruction und Einrichtung der betreffenden Gerühe etc. wefentlich abhängen.

Der Vorzug des Zettelfyftemes beruht auf der Beweglichkeit der Blätter;

denn dadurch ift nicht allein die Möglichkeit geboten, eine vollkommene Ordnung, fei es eine alpha-betifche oder eine fachliche, genau und dauernd zu bewahren und damit einen Katalog fortwährend auf dem Laufenden zu erhalten, fondera erforderlichenfalls auch eine veraltete Ordnung leicht und fchnell zu ändern. Dabei ift aber die Gefahr vorhanden, dafs «j die lofen Zettel bei der Benutzung in Unordnung ge- *• rathen, verloren gehen oder gar entwendet werden, j Diefen Uebelftand vermeidet zwar das Bandfyftem, ^ fchliefst aber ftatt deffen den noch fchlimmeren

Fig. 198.

22,

!"

Mangel in fich, dafs auch bei anfänglich reichem Platzlaffen für Nachträge doch über kurz oder lang v eine Unterbrechung des genauen Einordnens Büchertitel nothwendig wird oder Raummangel für diefelben fich herausftellt.

neuer

Katalogkaften in der Hof- und Staats-Bibliothek zu München.

In Fig. 197 u. 198 find Pulttifche dargeftellt, welche zur Aufbewahrung der in Buchform vorhandenen Kataloge dienen ; die Pultflächen gewähren die Möglichkeit, die meift grofsen und fchweren Bände an Ort und Stelle auffchlagen zu können. Um diefe grofsen und fchweren Bände felbft, aber auch die Geriiftböden und -Seiten-theile gegen Befchädigungen zu fchiitzen, fchlage man alles Holzwerk mit Leder aus.

Für die Zettel der Zettelkataloge wähle man ein möglichft grofses Format, um die Bezeichnung jedes Buches thunlichft ausführlich darauf wiedergeben zu können. Zur Aufbewahrung diefer Zettel find befondere Gerüfte nothwendig, deren Einrichtung derart zu treffen ift, dafs fle eine fchnelle und fichere Ueberficht, fo wie ein bequemes Hervorholen und Wiedereinlegen der Zettel^ geftattet. Der erftere Punkt ift von grofser Wichtigkeit, da von der Ordnung im Katalog die Sicherheit des Betriebes der Bibliothek abhängig ift. Je nach der Betriebsart einer Bibliothek, d. h. je nachdem die Zugänglichkeit zum Zettelkatalog nur einzelnen oder fämmtlichen Beamten geftattet ift, hat man für einen weniger oder mehr geflcherten Verfchlufs des Zettelkataloges zu forgen. Man wird daher je nach den beftehenden Verhältniffen offene oder verfchliefsbare Kaften einzurichten haben.

Eine Einrichtung zum Auf bewahren des Zettelkataloges mit unverfchliefsbaren Kaften, aus der Univerfltäts-Bibliothek zu Leyden ftammend, zeigt Fig. 199.

Die oberen Kaften b find feft ; a dagegen find Schiebekaften, welche durch die ganze Breite des Gerüftes hindurch gehen, in der Mitte getheilt find und das Einftellen der Zettel von beiden Seiten ge-ftatten ; das Herausfallen der fchweren Kaften ift durch diefe Anordnung unmöglich gemacht. Die Kaften felbft find aus Holz angefertigt; die Seitenwände der-felben haben bei c Einfchnitte, in welche oben abgerundete Zinkblechtafeln eingefchoben werden, die je nach der Füllung der Kaften verftellt werden können. Die Fache d des Unterfatzes werden zum Aufftellen von Büchern benutzt.

Eine ähnliche Conftruction ift in der Univerfltäts-Bibliothek zu Göttingen zur

Fig. 199.

ivän

nr~Ki

I H 0 I "b |P Q I

g a    g—g

nnui a- um

Zettelkatalogfchrank in der Univerfltäts-Bibliothek zu Leyden.

Ausführung gekommen (Fig. 200), indefs mit der Abänderung, dafs ein Verfchlufs der Kaften noth-wendig wurde.

Die Schiebekaften haben eine doppelte Rückwand erhalten; an der Unter fläche des Zwifchenbodens fitzt bei b eine Stahlfeder, welche beim Herausziehen des Kaftens gegen die hintere Rückwand drückt und das Herausfallen deffelben verhindert. Biegt man von unten her die Feder mit der Hand nach oben, fo kann man den Kaften ganz herausziehen. Bei a find Einreiber mit Dorn und Auffteckfchlüffel angebracht, durch welche der Kaftenverfchlufs bewirkt wird. Bei c find zu gleichem Zwecke, wie in Fig. 199, Einfchnitte in den Seitenwänden der Kaften vorhanden.

f.

\v|

Fig. 200.

r.....

$9...

.J.

1 2 0cm'-

Vom Zettelkatalogfchrank in der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen.

Da fowohl das Buch-, wie das Zettelfyftem wefentliche Vortheile, aber auch wefentliche Mifsftände zeigt, fo war man vielfach bemüht, eine Katalogform zu finden, welche die Vorzüge der beiden genannten Syfteme vereinigt und damit die Mängel derfelben von felbft vermeidet.

Dies fcheint zuerft in holländifchen Bibliotheken in der Weife erftrebt worden zu fein, dafs man die Zettel mit einer Art Einbanddecke fo in Verbindung brachte, dafs fie jederzeit gelöst und herausgenommen, bezw. eingelegt und befeftigt werden konnten; als Befeftigungsmittel wählte man Fäden, welche durch in den Einbanddeckeln und Zetteln angebrachte Einfügungen oder Löcher gewunden oder gezogen wurden. Den gleichen Zweck verfolgen das Syftem Sacconi, welches anftatt der Fäden Schrauben hat; ferner die franzöfifchen reliures de fureté und das Zettelkaftenfyftem Bonnange, beide mit Schrauben ohne Ende und Schlüffe!; weiters das Kaftenfyftem Staderini mit Metallzahnftab, Feder und Schlüffel; endlich das Kaftenfyftem mit durchlöcherten Zetteln und durchgefteckten Metallftäben, welches z. B. in der Bibliothek Ste.-Genevi'eve zu Paris und der Guildhall library zu London angenommen ift etc.

Indefs bedingen die meiften diefer Syfteme eine verhältnifsmäfsig fchnelle Abnutzung der Zettel. In manchen Bibliotheken werden die Zettel gruppenweife mit Lederriemen zufammengefchnallt und dann als Packet in Kaften auf bewahrt u. dergl. mehr. Selbftredend müffen die jeweilig nothwendig werdenden Gerüfte, Schränke, Kaften etc. dem in der betreffenden Bibliothek üblichen Katalogfyftem angepafft werden.

Sonftige

Bezüglich der übrigen für die Beamten beftimmten Arbeitsräume wird von manchen Verwaltungen die Lage nach Norden bevorzugt, weil fie dem Auge das Arbeitsräume, gleichmäfsigfte Licht darbietet; allerdings ift bei folcher Lage die Erwärmung zur Winterszeit erfchwert. Aufser den Einrichtungen für diefe Erwärmung find auch Vorkehrungen für ausgiebige Lufterneuerung vorzufehen, um den gefundheitsfchäd-lichen Einwirkungen des Bücherftaubes zu begegnen.

In diefen Arbeitsräumen find kräftig conftruirte Schreibtifche mit verfchliefs-baren Kaften aufzuftellen ; auf diefelben find, wenn möglich, P'achgeftelle zur Aufnahme von Büchern etc. zu fetzen. Auch einige Schreibpulte find vorzufehen, und an den Wänden find Gerüfte anzuordnen, auf denen die für die Gefchäftsführung erforderlichen bibliographifchen Hilfsmittel unterzubringen find; diefelben find um fo umfangreicher, je gröfser die zu verwaltende Bibliothek ift.

Bei der Einrichtung des Zimmers des Vorftandes ift darauf Rückficht zu nehmen, dafs derfelbe häufig Befuche zu empfangen hat.

d) Befonderheiten der Conftruction und Ausftattung.

99-

Sicherung gegen Feuer.

IOO.

Feuchtigkeit und Staub.

IOI.

Fufsböden.

Auch bezüglich der in einem Bibliothekgebäude zu wählenden Conftructionen des inneren Ausbaues und der den Räumen zu gebenden Ausftattung ift, wie bei der Gefammtanlage, als Hauptgefichtspunkt feft zu halten, dafs die Bücherfammlung vor Feuersgefahr ¹³⁴), vor Feuchtigkeit und vor allen anderen fchädlichen Einflüffen möglichft vollkommen gefchiitzt fein müffe.

Damit Feuersgefahr thunlichft ausgefchloffen fei, ift die weit gehendfte Benutzung von Eifen zu Stützen, Decken und Dächern zu empfehlen, im Uebrigen Holz möglichft zu vermeiden und fonft nur Stein-Conftruction in Anwendung zu bringen.

In der Univerfitäts-Bibliothek zu Roftock ift das Gewölbe des oberften Gefchoffes, obwohl fich ein eiferner Dachftuhl darüber befindet, gegen Wafferüberfluthung bei einem etwaigen Brande durch eine Lehmeftrichdecke und eine darüber gelegte, nach aufsen abzuwäffernde Holzcement-Abdeckung gefchiitzt — eine Vorfichtsmafsregel, deren Nachahmung empfehlenswerth ift.

Um Feuchtigkeit von der Bücherfammlung fern zu halten, find vor Allem die üblichen Vorkehrungen gegen auffteigende Bodenfeuchtigkeit zu treffen; die weiteren Hauptmittel find Anlagen für ausgiebige Lufterneuerung und die Heizung fämmt-licher Bibliothekräume.

Schon in Vitruv’a Anweifungen über die Anlage von Bibliotheken (Lib. 6, Cap. IV) wird die Sicherung gegen Feuchtigkeit berückfichtigt : » Cubicula et bibliothecae ad orientem fpectare debent, ufus enim matutinum poßulat lumen item in bibliothecis libri non putrescent, nam quaecumque ad meridiem et occidentem fpectant, a tineis et humore vitiantur, quod venti humidi advenientes procréant eas et alunt in-fundentesque humidos fpiritus palore Volumina corrumpunt.«

Abgefehen von den vorerwähnten Mitteln gegen das Auffteigen der Bodenfeuchtigkeit ift auch die Unterkellerung des Gebäudes wohl geeignet, dem fchlimmften Feind der Bücher entgegenzuwirken. Wo eine folche Unterkellerung nicht möglich oder aus fonftigen Gründen nicht erwünfcht ift, fehe man unter dem Erdgefchofs mindeftens einen durchgehenden Hohlraum vor, für deffen kräftige Lüftung geforgt werden mufs.

Das Gebäude der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle ift nur zu einem kleinen Theile unterkellert. Unter dem nicht unterkellerten Gebäudetheil wurde ein Hohlraum von 80cm Höhe angeordnet, deffen ausgiebige Lüftung mit Hilfe der Sammelheizanlage bewirkt wird.

Das Büchermagazin im Neubau der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt ift zum Theile im Sockel-gefchofs gelegen. Zum Zweck der Ifolirung von der Bodenfeuchtigkeit wurde unter demfelben ein Hohlraum von 90cm lichter Höhe vorgefehen.

Im Intereffe der Feuerficherheit follten hölzerne Fufsböden thunlichft vermieden werden ; wo folche nicht zu umgehen find, verlege man fie in Afphalt. Sonft verwende man Afphalt-, Gyps- oder Cementeftriche, unter Umftänden auch Beläge mit Mettlacher Platten oder Terrazzoböden; wo der Zweck des Raumes es erfordert, ift alsdann ein Belag mit Linoleum oder Kamptulikon aufzubringen.

In der neuen Univerfitäts-Bibliothek zu Leipzig find fämmtliche Fufsböden aus Cement hergeftellt; im Lefefaal und in den Verwaltungsräumen ift der Cementeftrich mit Linoleum belegt. Das 1890 neu erbaute Büchermagazin der Univerfitäts-Bibliothek zu Bonn hat Terrazzo-Fufsboden erhalten.

Ul) Wie wenig in früherer Zeit diefe beinahe felbftverftändliche Bedingung Berückfichtigung fand, dafür giebt die alte Herzogi. Bibliothek zu Wolfenbüttel, von der in Art. 42 (S. 51) bereits die Rede war, einen augenfälligen Beweis. Nur das Erdgefchofs war maffiv in Bruchftein ausgeführt; die beiden Obergefchofife hingegen, der Dachftuhl und die von einem Globus gekrönte Kuppel beftanden aus Holz-Fachwerk, waren im Inneren fogar theilweife nur aus Brettern hergeftellt, mit hölzernen Gefimfen und Pilafterftellungen verfehen und geputzt, bezw. mit Stuck bekleidet. Das Gebäude enthielt überhaupt mehr als 1800 <ini trockene Bretterfchalung.

Hi

Von den Fufsböden in den Lefeialen war auch fchon unter c, 3 (Art. 81, S. 110) die Rede.

102.

Künftliche

Beleuchtung.

103.

Lüftung

und

Heizung.

Bei vielen Bibliotheken findet der Betrieb nur bei Tageslicht ftatt, zum Theile um die durch die Einrichtungen für künftliche Beleuchtung bedingte Feuersgefahr zu vermeiden, zum Theile defshalb, weil man das Beamtenperfonal vermehren mtiffte. Um indefs in weit gehendfter Weife die Benutzung von Bibliotheken zu ermöglichen, werden diefelben mehrfach, namentlich zur Winterszeit, auch des Abends zugänglich gemacht; alsdann find Anlagen für künftliche Erhellung erforderlich. Früher war es hauptfächlich die Gasbeleuchtung, welche in folchen Fällen eingeführt wurde, wie in der Bibliothek Ste.-Geneviève zu Paris, der Bibliothek des New record office zu London und der Guildhall library of the City of London etc. Gegenwärtig wird wohl die elektrifche Beleuchtung allein in Frage kommen, welche denn auch fchon feit längerer Zeit in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London, in der Bibliothèque nationale zu Paris, in der Königl. Bibliothek zu Berlin und in manchen anderen Bibliotheken im Betrieb ift. Die 1888—91 erbaute Univerfitäts-Bibliothek zu Leipzig wurde mit Gasbeleuchtung verfehen, allerdings nur im Lefefaal, im Treppenhaus und in den Flurgängen.

Im Allgemeinen ift die künftliche Beleuchtung für die Bibliotheken, insbefondere für die zur Auf-ftellung von Büchern dienenden Räume, nicht günftig. Leuchtgas fchadet, weil es die Temperatur erhöht, den Einbänden. So fand eine von der öffentlichen Bibliothek zu Birmingham eingefetzte Com-miffion, dafs Leder, welches der unreinen Luft eines Rauchzimmers ausgefetzt war, in dem 1000 Stunden Gas gebrannt worden, bedeutend gelitten hatte, indem deffen Ausdehnbarkeit von 10 auf 5 Procent vermindert war, während der Druck, den es ertragen kann, im Verhältnifs von 35 : 17 herabgegangen war¹).

Allein auch das elektrifche Licht fcheint nicht ohne Nachtheile zu fein. Wiesner will gefunden haben, dafs daffelbe eine Vergilbung des Papiers, die auf einem Oxydationsvorgang beruht, herbeiführt²).

Unter allen Umftänden find die Ein- und Zugänge, die Treppen und Gänge mit Einrichtungen für künftliche Beleuchtung zu verfehen, um diefelben im Falle der Gefahr in Betrieb fetzen zu können.

In der Münchener Bibliothek find zu diefem Ende auf den Flurgängen und Treppen, in der Nähe der Feuerhähne, Rtiböllampen angebracht, die allwöchentlich bezüglich ihrer Betriebsficherheit geprüft werden.

In der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen find auf den Treppen Rtiböllampen und auf den Dachböden Laternen mit Stearinkerzen angebracht.

Für vorkommende Zufälligkeiten empfiehlt es fich, zur Benutzung innerhalb der Bücherfäle und auf den Dachböden Sturmlaternen an paffender Stelle bereit zu halten, nach Art der bei den Feuerwehren im Gebrauch befindlichen.

Wie fchon mehrfach angedeutet wurde, ift zur guten Erhaltung der Bücher eine reichliche Lufterneuerung, fo wie eine möglichft gleichmäfsige Temperatur erforderlich. Dabei ift es wichtig, für eine thunlichft ftaubfreie Luftzuführung zu forgen und ein Heizverfahren zu wählen, welches die Entwickelung von Staub möglichft ausfchliefst.

Die für das Publicum und für die Verwaltung beftimmten Räume bedürfen unbedingt einer Heizungseinrichtung. Ob auch die Bücherräume im Winter erwärmt werden follen, hängt von örtlichen Verhältniffen und von der Benutzungsart der betreffenden Bibliothek ab.

In Rückficht auf die Heizung der Bücherräume erweifen fich Büchergefchoffe

mit mafliven Decken günftiger, als Magazinbauten, bei denen 5 bis 6 oder noch mehr über einander angeordnete Büchergefchoffe mit durchbrochenen eifernen Zwifchenböden eine gleichmäfsige Heizung des Raumes ausfchliefsen.

Manche Bücherräume werden gar nicht geheizt, fo z. B. jene in der Grofs-herzogl. Hof- und Landes-Bibliothek zu Carlsruhe und in der Grofsherzogl. Hofbibliothek zu Darmftadt, diejenigen in den Königl. Bibliotheken zu Stuttgart und zu Stockholm, jene in der Univerfitäts-Bibliothek zu Roftock, diejenigen in der neuen Herzogi. Bibliothek zu Wolfenbüttel etc.

Von der Heizung der Lefefäle war bereits unter c, 3 (Art. 90, S. 132) die Rede. In manchen derfelben wird eine künftliche Erwärmung des Fufsbodens noth-wendig; diefelbe läfft fich unter Umftänden einfach und billig dadurch erreichen, dafs man die aus dem Lefefaal abziehenden Gafe unter dem Fufsboden abführt.

104.

Blitzableiter,

Feuerlöfch-

etc.

Fine fachgemäfse Blitzableitungsanlage follte niemals fehlen. Derfelben ift um fo gröfsere Aufmerkfamkeit in der Anlage, Herftellung und Unterhaltung zuzuwenden, Vorrichtungen je freier und von anderen Gebäuden abgefondert die Bibliothek da fleht.

In Magazinsbibliotheken ift in der Regel ein flarkes Gerippe von Eifen-Con-ftructionen vorhanden, wodurch befondere Vorficht und Sorgfalt bei der Anlage der Blitzableitungen nothwendig wird. Nach einem von v. Helmholtz¹³⁷) abgegebenen Gutachten würde man fich in einem folchen Falle vergeblich bemühen, aufserhalb des Gebäudes eine Feitung herzuftellen, welche den umfangreichen Eifen-Conftruc-tionen im Inneren gegenüber nur einigermafsen in Frage kommen könnte. Namentlich liegt in gufseifernen Säulen, welche einerfeits bis nahezu auf den Baugrund, andererfeits bis in den Dachboden hineinreichen und unter fich durch eiferne Balkenlagen verbunden find, eine fo bedeutende Leitungsfähigkeit, dafs, fo viele Kupfer-ftangen oder -Kabel man auch am Aeufseren des Gebäudes herabführen will, immer die Gefahr vorhanden ift, dafs der elektrifche Schlag in das Innere des Gebäudes iiberfpringt.

Aus diefen Gründen kann es in derartigen Fällen geboten fein, auf alle äufseren Ableitungen vollftändig zu verzichten und den eifernen Einbau felbft zur Ableitung der Blitzfehläge zu benutzen. Wo der elektrifche Schlag eine gute Feitung findet, ift eine zerftörende Wirkung deffelben nicht zu befürchten, und es ift felbft an ein Erglühen der Fifen-Conftruction in Rückficht auf die grofsen Querfchnitte nicht zu denken. Es wird fich demnach bei derartigen Anlagen darum handeln, die Blitzfehläge einerfeits auf geeignetem Wege in die Eifen-Conftruction einzuleiten und andererfeits die letztere mit einer zuverläffigen Erdleitung in Verbindung zu fetzen.

In folcher Weife ift man beim Neubau der Univerfitäts-Bibliothek zu Halle verfahren. Auf dem Dache diefes Gebäudes nimmt ein ziemlich central gelegenes, auf dem hölzernen Sparrenwerk befefligtes Dachlicht den höchflen Punkt ein. Daffelbe wurde mit Umgehung des Holzes an die Eifen-Conftruction in der Weife angefchloffen, dafs man vier ftarke eiferne Verbindungsftangen einerfeits mit der Unterfläche der Dachlichtfparren, andererfeits mit den vorhandenen gufseifernen Dachftuhlfäulen (flehe Fig. 123, S. 98) verfchraubte. Auf die äufserften Dachlichtfparren wurden zwei Auffangeftangen mit Platinfpitzen aufgefetzt. Bei Anlage der Erdleitung wurden nicht alle im Erdgefchofs vorhandenen Säulen mit Ableitungen in den Untergrund verfehen ; fondera es wurden drei derfelben ausgewählt, welche mit metallifchen Verbindungen die Leitung bis zum Dachboden fortfetzen, ohne durch Mauerwerk unterbrochen zu fein. Diefe Säulen wurden an den Fufsenden metallifch blank gefeilt, mit Kupferkabeln mehrfach umwickelt und letztere bis

m) Aus Anlafs der für die Univerfitäts-Bibliothek zu Halle auszuführenden Blitzableitungen. — Siehe darüber : Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 348.

zu folchen Stellen der Kellerfohle geleitet, an denen fich bei Ausführung der Gründungsarbeiten Quellen gezeigt hatten; an diefen Stellen wurden die kupfernen Erdplatten eingefenkt¹³⁸).

Für ausgiebige Feuerlöfch-Einrichtungen, und zwar eben fo in der unmittelbaren Umgebung der Bibliothek und am Gebäudeäufseren, wie im Inneren ift Sorge zu tragen.

In neuerer Zeit wurden in ausgedehnteren Anlagen auch Fernfprech-Einrich-tungen ausgeführt, welche die wichtigeren Räume mit einander in Verbindung fetzen.

e) Beifpiele.

i) Staats- und Landesbibliotheken.

Im Vorhergehenden wurde bereits einer gröfseren Zahl von Staats- und Landesbibliotheken gedacht, fo der Königl. Bibliothek zu Berlin in Art. 53 (S. 52), der National-Bibliothek zu Wafhington in Art. 46 (S. 68), der Kaiferl. öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg in Art. 43 (S. 5 5), der Herzogi. Bibliothek zu Wolfenbüttel in Art. 46 (S. 66) u. 50 (S. 76), der Bibliothèque Royale zu Brüffel in Art. 72 (S. 102) u. 77 (S. 108) etc. Im Nachftehenden feien einige folcher Bibliotheken, von denen indefs auch fchon mehrfach die Rede war, etwas eingehender vorgeführt, und    zwar    nach    der Zeit geordnet, in der fie    erbaut worden find.

Die    Hof-    und Staats-Bibliothek zu    München, von der bereits in Art. 43

(S. 52) die Rede war, nimmt die beiden Obergefchoffe des von v. Gärtner 1832—43 errichteten Baues ein, in deffen Erdgefchofs das Reichsarchiv untergebracht ift. Letzteres wurde bereits im vorhergehenden Kapitel (Art. 31 , S. 34) vorgeführt und    dabei    auch    fchon die gefammte Anlage    in ihren Hauptzügen befchrieben. Der

Grundrifs    des I. Obergefchoffes ift in Fig.    58 (S. 55) mitgetheilt; das II. Ober-

gefchofs enthält faft nur Bücherfäle; Fig. 201 giebt einen Querfchnitt durch die Bücherräume. An diefer Stelle ift noch das Nachftehende hinzuzufügen.

Mit einer florentinifchen Palaft-Façade in grofsen Verhält-niffen ausgezeichnet, umfchliefst das Gebäude zwei grofse Binnenhöfe. Die Verwaltungsräume ftofsen unmittelbar an das in der Hauptaxe angeordnete, grofsartig entwickelte Treppenhaus. Die Bücherfäle, welche über 1300000 Bände umfaffen, find fehr weiträumig. Wegen ihrer bedeutenden Höhe von 8m find in denfelben zwei hölzerne Galerien über einander angeordnet, welche an allen Wänden herumlaufen (Fig. 201). Die Treppenverbindungen befinden fich jedesmal zwifchen zwei Sälen an einer Seite der maffiven Scheidewände, verkleidet durch die Büchergerüfte. Da die Galerien eine Höhe von nur 2,2 m haben, find Leitern nicht nothwendig. Der räumliche Eindruck der Bücherfäle ift licht und grofsartig.

Da die Büchergerüfte nur an den Umfaffungswänden aufgeftellt find, ift die Anlage eine fehr weiträumige geworden, die Raumausnutzung eine ungünftige und der Betrieb er-fchwert.

105.

Beifpiel

I.

Fig. 201.

mmm

ani

TU

_JD]{ ^[upTaV]

Mn

IaTnaiPb

|£j

Hof- und Staats-Bibliothek zu München. Querfchnitt. — ^500 n. Gr.

Arch. : v. Gärtner.

Der Lefefaal erhält, ungeachtet feiner ziemlich grofsen Tiefe, das Licht nur von einer Seite, fo dafs er nicht ausreichend beleuchtet ift; auch ift feine Lage keine genügend ab-gefonderte, weil er gleichzeitig als Durchgang nach den feitlichen Flurgängen und nach den Beamtenzimmern benutzt werden

138) Nach ebendaf.

106.

Beifpiel

II.

107.

Beifpiel

III.

mufs. Die Verwaltungsräume und die Ausleihe find mit den Vorräumen und den Leferäumen in nicht befonders zweckmäfsiger Weife verbunden.

Von der Bibliothek Ste.-Geneviève zu Paris, 1843—50 durch Labrouße erbaut, wurde in Fig. 184 (S. 125) der Grundrifs des Obergefchoffes, welches den grofsen Lefefaal enthält, in Fig. 62 (S. 57) der Grundrifs des im Wefentlichen als Büchermagazin dienenden Erdgefchoffes und in Fig. 185 (S. 126) ein Querfchnitt durch den ganzen Bau mitgetheilt; in letzterem ift auch die grofse, reich gezierte Eingangshalle erfichtlich.

Die Büchergerüfte reichen vom Fufsboden bis zur Decke ununterbrochen hindurch und werden durch Schiebeleitern von 1,36m unterer Länge, 0,55 m Breite und 2,20 m Flöhe (fiehe Fig. 137, S. 104) erfliegen, welche parallel zu den Gerütten geführt werden. Die vier Rollen der Ftifse haben 6,5cm Durchmeffer und find aus Holz angefertigt; die beiden den Gerüflen zunächft befindlichen Rollen laufen auf einem Winkeleifen, die beiden anderen auf dem Gypsfufsboden. Oben hat die Leiter eine gabelförmige Führung, welche über den Schenkel eines Winkeleifens fafft. Für jedes Büchergerüft ift eine befondere Fahrleiter nothwendig.

Der Lefefaal diefer Bibliothek wurde bereits in Art. 89 (S. 127) befchrieben. Die Verbindung deffelben mit den darunter gelegenen Bücherräumen ift durch zwei kleine Wendeltreppen hergeftellt, welche für die Bedienung unbequem find. Die Verwaltungsräume find in einem Nachbargebäude untergebracht. Von den Ausftellungsfchränken war in Art. 78 (S. 109) die Rede.

Die gefammte Anordnung diefes Bibliothekgebäudes ift eigenartig; doch ift fowohl im Erd-, wie im Obergefchofs der Raum ungenügend ausgenutzt und für einen leichten Verkehr nicht ausreichend geforgt. In Folge der räumlich wenig fparfamen Anlage des Lefefaales war es nicht möglich, in demfelben Ge-fchofs noch befondere Bücherräume zu befchaffen. Das Façadenfyftem wurde in Fig. 83 (S. 71) mitgetheilt.

Die Bibliothek des Britifh Mufeum zu London bildet einen Theil fämmt-licher Staatsfammlungen Englands, welche in 12 Abtheilungen zerfallen. Von dem in feinen alten Theilen 1827—47 ausgeführten Gebäude, welches einen grofsen Theil diefer Sammlungen zur Zeit beherbergt, ift auf der Tafel bei S. 64 der Grundrifs des Erd- und Zwifchengefchoffes dargeftellt, und es wird von diefem Bauwerk noch unter B (in Kap. 8) die Rede fein ; die Räume, welche der Bibliothek angehören, find durch Schraffirung gekennzeichnet. Der grofse Binnenhof wurde, als das Bedürfnifs, die Räumlichkeiten zum Unterbringen der Bücher zu vergröfsern und einen grofsen Lefefaal zu be-fchafifen, immer dringlicher geworden war, dazu benutzt, um einen grofsen Erweiterungsbau dafelbft zu errichten (fiehe Art. 45, S. 63). Der Urheber diefes Gedankens war der damalige Oberbibliothekar Panizzi; der Entwurf rührt vom Erbauer des Britifh Mufeum, Robert Sniirke, her, und nach deffen Tode leitete die Ausführung fein Bruder Sidney Smirke\ der Erweiterungsbau wurde 1856 vollendet.

Ein ganz neuer Flügel wurde feit 1879 am fiidöftlichen Theile des Gebäudes errichtet; derfelbe enthält hauptfächlich die für Manufcripte, Zeitschriften, Parlaments-fchriften etc. beftimmten Räume.

Die Bibliothekräume der urfprünglichen Anlage umfaffen im Saal ^ die Bibliothek des Thomas Greti-ville (20 240 Bände), die Säle y für Manufcripte und in dem ausdrücklich für feinen Zweck erbauten und eingerichteten Saal 6 die King s library, eine von Georg III. gefammelte und von Georg IV. der Nation gefchenkte Sammlung von 80 000 Bänden (fchöne und feltene Ausgaben). Die urfprtingliche Ausftattung aller diefer Räume ift noch jetzt im Gebrauch und zeigt an den Wänden aufgeftellte Büchergerüfte, welche durch Leitern erfliegen werden.

In einem Abftande von 8,2, bezw. 9,o m von den Umfaffungsmauern des grofsen Binnenhofes ift der Erweiterungsbau errichtet. Mittelpunkt deffelben ift der neu gefchaffene Leferaum, als Kuppelfaal von 42,67 m Durchmeffer und 32,30 m Höhe geftaltet; derfelbe wurde in Art. 89 (S. 125) bereits befchrieben und durch Fig. 181 bis 183 (S. 123 u. 124) des Näheren veranfchaulicht.

Die Conftruction und Einrichtung der ihn umgebenden, nach dem Magazinfyftem ausgeführten Bücherräume ift originell und zweckentfprechend. Die Entfernung zweier Büchergertiftreihen beträgt 2,44 m von Mitte zu Mitte. In Höhenabftänden von 2,44 m find über einander 3 Zwifchenböden angeordnet; die-felben find als fchmiedeeiferner Roft conftruirt und mit durchbrochenen Gufseifenplatten belegt. Vier loth-rechte gufseiferne Pfoften tragen fiir die Tiefe eines doppelten Büchergerüftes den gedachten Roft, welcher das Auflager für das nächft folgende Büchergefchofs bildet. Längs der Büchergerüfte ift ein Lichtfchlitz von 27cm Breite vorhanden, welcher das Licht von oben nach unten voll durchfallen läfft. Um ein Durchtreten durch den Schlitz zu verhüten, find längs deffelben in 27cm Höhe über dem Fufsboden Schutzftangen angeordnet; um die oberften Buchreihen bequemer erreichen zu können, bedient man fich der in Fig. n8 (S. 96) bereits dargeftellten Tritte, welche auf dem eifernen Boden leicht gleiten. Ueber verfchiedene andere Einzelheiten ift fchon im Vorhergehenden berichtet worden.

Die Bibliothèque nationale (früher Bibliothèque Impériale) zu Paris befindet fich, wie in Art. 45 (S. 61) bereits mitgetheilt wurde, feit 1724 im Hôtel Mazanin und in den nach und nach entflandenen Erweiterungen diefes Baues (flehe den Ueber-fichtsplan in Füg. 67, S. 62). Bezüglich der Entwickelung des ganzen Baues fei auf die unten genannten Quellen¹³⁹) verwiefen. Die Pläne Viscontis, welche für die letzte Erweiterung ausgearbeitet worden waren, find nur theilweife zur Ausführung gelangt. Labrouße übernahm nach Viscontis Tode die Bauleitung (1854—75), und es rühren von ihm der Bau des grofsen Lefefaales und des grofsen Büchermagazins her.

Der grofse Lefefaal, welcher fchon in Art. 89 (S. 120) befchrieben, fo wie durch den dort beigefügten Grundrifs und Querfchnitt erläutert worden ift, wurde 1859—67 erbaut. Er hat eine centrale Lage erhalten, um für die Bedienung möglichft bequem und um vom Strafsengeräufch möglichft entfernt zu fein.

Die Sammlungsräume lind fehr ausgedehnt. Der Beftand an Büchern ift etwa 3 Mill. Bände, der der Manufcripte 150000 Stück; die geographifche Sammlung enthält 300000 Karten, Pläne etc.; die Kupferftichfammlung befteht aus 8000 Bänden und 1 Mill. Blättern; der jährliche Zuwachs beträgt etwa 50000 Bände. Bei diefen ungeheueren Beftänden ift die Bibliothek, ähnlich wie die des Britifh Mufeum, in 4 Abtheilungen gefchieden : gedruckte Bücher, Karten und andere geographifche Sammlungen, Manufcripte, Medaillen, Antiken und Kupferftiche.

Aus dem Lefefaal gelangt man unmittelbar in das grofse Büchermagazin, welches nach dem Mufter desjenigen im Britifh Mufeum zu London eingerichtet wurde und 900000 Bände enthält.

Ein Gerippe aus fchmiedeeifernen Stützen (4 Winkeleifen) in Hauptaxen von 8,00 und 8,21 m trägt in 5 über einander folgenden Gefchoffen von je 2,3m Höhe Querrofte von Schmiedeeifen mit darauf lagernden, durchbrochenen, gufseifernen Zwifchenböden. Das unterfte Büchergefchofs liegt unterhalb des Einganges vom Beamtenraume und entfpricht der Erhöhung deffelben über dem Leferaum; im betreffenden Kellerraum find zwei Schienengleife angelegt, welche zu den in den Lichtfchächten hinter dem Beamtenraume aufgeftellten Aufzügen führen. Ein Gang in der Mitte dient als Arbeitsraum, in welchem Arbeitsplätze eingerichtet find und an deffen beiden Seiten Lauftreppen, fo wie kleine Aufzüge vorhanden find. Die Tiefe für ein doppeltes Büchergeriift beträgt 80cm; die Gerüfte und die Buchbretter beftehen aus Holz. Jede Hauptaxe der Büchergerüfte ift dreigetheilt, fo dafs fich für jedes Fach das Längenmafs von 1,07m (von Mitte zu Mitte) ergiebt. Die Schlitze der gufseifernen Platten, welche die Zwifchenböden bilden, find in der Längsrichtung angeordnet (fiehe Fig. 115, S. 95); wo fie in der Querrichtung angebracht werden mufften, find dünne und fchmale Kautfchuk- oder Kamptulikon-Läufer gelegt, um beim Gehen nicht zu fallen.

Die Erhellung des Büchermagazins erfolgt ausfchliefslich durch Deckenlicht; bei dunklem Wetter genügt fie indefs für die unteren Gefchoffe nicht. Lichtfchlitze und Schutzftangen find in der Weife, wie in der Bibliothek des Britifh Mufeum zu London angebracht. Ueber den Schlitzen find, wie fchon in Art. 67 (S. 94) angedeutet, um ein etwaiges Durchfallen der Bücher zu verhindern, Drahtgeflechte angebracht. Die Schutzftangen werden nicht befliegen; will man die oberften Buchreihen erreichen, fo bedient man fich der in Fig. 117 (S. 96) dargeftellten Holzfchemel, welche leicht gleitend auf dem eifernen Roft fortbewegt werden können.

In den längs der Strafsenfronten angeordneten Bücherfälen, welche durch maffive Decken in mehrere Stockwerke getheilt find, find die Büchergerüfte in Holz conftruirt und durch ausgekragte Galerien (flehe Art. 67, S. 93) in den oberen Theilen zugänglich gemacht.

l:i9) Montreuil, T. La bibliothèque nationale etc. Paris 1878.

Des bibliothèques publiques. Revue gén, de l'.arch. 1849—50, S. 41s. Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

IO

108.

Beifpiel

IV.

P-ł

tSJ

cd

C=D

=dft==

:d

(6

pp

Ober-

Bibi.

CQ

Sp r e c lt.

n!

□nn

É1

SD

Art

Biieher-a u s g .

ta

- We

ii

«MP

eiziBCZ^i- -....... y^zpiaEzz]

□OD

□OD

fi"!

| B i lljjj

II

II

li

II

M.nscr-nt

VI

.Mi

40 987654321 O

Fig. 202.

o llo

lvf ii n z s

Räume], B ii[j] |łi | e| p?

M. Ser.

1:500

10

15

20™

II

II

Üi|B ii c pjLer maj|g

WH

liiTi

:•

II

I li I Pl ^

l=jt~ “

SB „

V-

il

TT

cd

ii

rd

||

SB -3

ii

■f

aï

pq

M a ]|g a

!

jr

zili

-z

i-

Grofsherzogl. Hof- und Landesbibliothek zu Karlsruhe¹¹⁰)

(v, v. Durchfichten.)

Arch. : Berckmüller.

lt0) In diefem Grundrifs ift das am meiften nach links gelegene Büchermagazin aus Mangel an Raum nicht ganz wiedergegeben: daffelbe hat die gleiche Länge, wie das dazu fymmetrifch auf der rechten Seite befindliche Büchermagazin.

Fig. 203.

Der Fufsboden der Bücherräume ruht in

Die Anordnung des grofsen Lefefaales in der Mitte der Gefammtanlage, entfernt vom Strafsen-geräufch, fo wie in möglichfter Nähe der Bücherräume, ift als zweckmäfsig zu erkennen. Obwohl der Lefefaal erft 1867 vollendet wurde, fo entfprechen feine Gröfsenverhältniffe fchon lange nicht mehr dem Bedttrfnifs ¹⁴¹). Es ift defshalb geplant, auf dem mit Magazinen bisher noch nicht befetzten Theile des Grundftückes (Ecke der rue Colbert und rue Vivienne) einen Lefefaal von gröfseren Abmeffungen zu errichten- und die zur Zeit proviforifch untergebrachten Verwaltungsräume in einem mittleren Verbindungs-fltigel einzurichten.

Die G rofsherzogl. Hof- und Landesbibliothek zu Karlsruhe bildet einen Theil des 1865—73 nach den Entwürfen Berckmüllers ausgeführten Gebäudes für die Vereinigten Grofsherzogl. Sammlungen, von dem noch unter B (in Kap. 8) die Rede fein wird, und ift in den oberen Gefchoffen deffelben untergebracht; defshalb muffte fich ihre Grundrifsanlage der Gefammtanordnung jenes Bauwerkes unterordnen (Fig. 202 u. 203). Sie umfafft 140 000 Bände.

Das Gebäude weist eine zur Hauptaxe fymmetrifch geftaltete Hufeifenform auf. Wegen der Unterbringung der Sammlungsgegenftände des Mufeums, der Alter thumshalle und des Naturalien-Cabinets

im Erdgefchofs wurden die grofsen Axenweiten der Fenfter bedingt, welche für die Bibliothek nicht nothwendig gewefen wären. Die Vertheilung der Räume ift aus dem Grundrifs in Fig. 202 ¹⁴⁰) erfichtlich. Weltlich von der Haupttreppe liegt eine gewölbte Nebentreppe als feuerficherer Zugang zu den Aufbewahrungsorten der werthvoll-ften Handfchriften. Die Verwaltungsräume, Ausleihe- und Lefezimmer find im rückwärtigen Theile des Mittelbaues getrennt von den Bücherräumen untergebracht; doch liehen erftere in unmittelbarer Verbindung unter einander. Diefelben find mit Gasleitung, fo wie mit einer vereinigten Dampf-und Wafferheizung verfehen; die Bücherräume find nicht geheizt.

den Zwifchenbauten und Pavillons auf fteinernen

109.

Beifpiel

V.

1:250

10

11    15™

Querfchnitt zu Fig. 202.

Säulen und hat Holzgebälke; der Fufsboden des Kuppelfaaleś hingegen ift unterwölbt. Die rechts und links davon angeordneten Handfchriftenräume haben feuerfefte Böden und Decken. Auf den Säulen und fonftigen Freiftützen des Erdgefchoffes find eiferne Säulen aufgefetzt, welche das Decken-

gewölbe tragen (Fig. 203); vom Fufsboden bis zu den Kämpfern der Gewölbe beträgt die Höhe 7,8 m. Für die Aufteilung der Bücher ift die ganze Höhe ausgenutzt. Die lothrechten hölzernen Scheide-

Fufsboden bis zu den Gewölbekämpfern durch.

wände der Büchergerüfte gehen in einer Höhe 2,7 und 5,31 m über dem Fufsboden find im Mittelbau Galerien, in den eigentlichen Bücherräumen durchlaufende Zwifchenböden angebracht, durch welche der Raum in 3 Btichergefchoffe zerlegt wird. Die Ge-rüfte jedes Büchergefchoffes haben (einfchl. Sockel und Gefimfe) 2,49m Höhe, und die Bücher können überall ohne Anwendung von Leitern erreicht werden.

vom

Der Kuppelfaal ift durch feitliche Fenfter und durch ein Deckenlicht erhellt; die übrigen Räume

den Ecken, wo die Flügelbauten mit

haben nur Seitenlicht erhalten. Die Beleuchtung genügt; den Pavillons zufammenftofsen, wäre eine ausreichendere Erhellung erwtinfcht. Durch die grofse Axen-

nur an

weite der Fenfter war auch eine grofse Axenweite der Büchergerüfte bedingt; in Folge deffen ift es möglich, in den Zwifchenräumen zwifchen je zwei Gerütten Tifche und Stühle aufzuftellen, fo wie bibliothe-karifche Arbeiten vorzunehmen.

¹⁴¹) Im Jahre 1868 wurde diefer Saal auf 70000 geft regen.

von 24000

Perfonen benutzt; bereits im Jahre 1883 war die Zahl der Befucher

OC

In jedem Saale führen Treppen von einem Büchergefchofs zu den anderen ; im Kuppelfaal und in den Handfchriftenzimmern find es Wendeltreppen, fond vortheilhafter Weife geradläufige Treppen. In den Durchgängen rechts und links vom Kuppelfaal ift je ein Fahrfluhl vorgefehen, auf welchem eine Perfon mit einer beflimmten Büchermenge fich felbft auf- und abwärts ziehen kann.

Aich.:

Dahl.

!'■

J"

:---------Ej--—'!

IIO.

Beifpiel

VI.

Die Königl. Bibliothek zu Stockholm umfafft 20000o Bände und 8ooo Handfchriften ; das Gebäude wurde 1871—77 von Dahl errichtet (Fig. 204 u. 205 14 2).

Daffelbe ift 81 m lang und 23m breit, vollftändig in Stein und Eifen con-ftruirt und durch maffive Decken in 2 Stock-

cd

cd

01

<U

03

<L>

<+-<

• 03

werke getheilt; gufseiferne Freiftützen tragen I-Träger, zwifchen denen Gewölbe einge-fpannt find. Die Raumvertheilung im Erd-gefchofs zeigt Fig. 204 ; das Obergefchofs bildet, dem Rifalit und den beiden Rücklagen entfprechend, drei grofse Bücher-inagazinsräume. Jedes Stockwerk ift durch 2 Zwifchenböden in je 3 Büchergefchoffe von 2,38 m Höhe zerlegt (Fig. 205); dieselben beftehen aus Gufseifen und find durchbrochen.

pi

<Ü

<T$

Ł-r

Ph

■ti.....rplfll '*&:à

y • 6i];p Jw. 13^

Leihe

-f

Ljl ⁰⁰ II " Il lillÜ

♦---M

.jri—

Die Oeffnungen in den durchgehenden Quermauern find durch

i U iâ roü S

kr. #* + *

y Liw ü ¹

H ia

:L

feuerlefte Thüren abgefchloffen; die Erhellung erfolgt durch Seitenlicht ; für reichliche Treppenverbindung, für Hand- und Perfonenaufzüge g ift geforgt; Telegraphen-und Telephonleitungen dienen

6łX‘B-M-,I9A

«¥

Königl. Bibliothek zu Stockholm¹⁴²).

zur Erleichterung des Verkehres. Die Bücher-

] CZ

:ï

ei-

gerüfte haben eiferne Zwifchenwände; nur

] CI

die beweglichen Buchbretter beftehen

aus Holz.

~ I IH

] IZ

ui.

Beifpiel

VII.

Der Lefefaal ift mit numerirten Sitzplätzen ausgerüftet; in Wandgeftellen befindet fich eine grofse Anzahl von Nachschlagewerken. Neben dem Lefefaal liegt ein Ausftellungsraum für die Handfchriften etc.

Das ganze Gebäude wird im Winter durch eine Warmwaflerheizung erwärmt; tür reichliche Lufterneuerung ift geforgt.

Die Königl. öffentliche zu Stuttgart (Fig. 206 bis 208 ¹¹³), deren Grundrifsanordnung fchon in Art. 46

Bibliothek

U2) Nach: Allg. Bauz. 1884, Bl. 39 u. 40. H3) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1888,

Bl. 38, 40, 41.

6 x. K

nn cz

- a 9 M.D "n g !

] CI

] CI

] CI

3 CI

Fig. 204.

Erdgefchofs.

mm

Fig. 206.

hmmtm

ffmnn

IWJ

Si

Ec

0^1

Di

mm

HB

ËÉ

Querfchnitt zu Fig. 208 “³).

I-

Im t

(■HA

rrncni

j!

1:250

t'l— -

Fig. 205.

jLLI__LL

Ll_t—LU

Querfchnitt zu Fig. 204 i*²).

ID

LL

LLL-LL

■L

le

urn

I----T^s

JSZ

\\~

mn in

hi .-^

:„r;

fifi'

□rma

gf-'-'-TJjo

-xi-y

!5

~T

......

fi

□cz~: Sr" □p: pç \

id

□p :

O -UCT

ISMPI

wÊm

. i oi: "—io

1 c3r~" '■ja

ifcürfi

st

fi

J¹

Oi

JC ‘

«FR

•:

•v J

■ TT .    .... K

Or

nr-cmjtfH

pr---30

bjinap *“LJnnü

Çb !

JJ

Äf'-HRSäS,®® !

WT    lr-b^=^

«MÉ®

KB

IMM

□ cr=r :dc g-:3c

qbï :ïc,

Q<= :

cpr~i|

:ic.

mmrr ^it±

ai itou

fi

Fig. 207.

fis

□rrgg ! a F

i=ot

fai;

ni

mmm

ffl

:si

X3l

HQ

il

:e

ne

i|OE

.■i n ■ XK,

LC

mm

WÈS.

io

□ C -"

rj?

PL —Flic

aczn=3o| rpzbzjci j|

□l . ::;jd Q£=3a.

v/

s=ë

_î3 TN71

atzrr

□er-" 3 a

at=»a

iilEEfi

pv.

in

|i

Hp

1 Dcrrrig

□t-—JG

ïïhM

cjt "ma,

ina

sa

b b

1ééi

}i I ¹ I t I i f ¹ I i I i I I I i I ¹ fit-fi-fi¹ I ¹ I

mSt tl a it U 01 6 8 i 9 s » £ 2 * 0S2:l

Längenfchnitt.

aÇS=

ri '

WF

n

■Bill

HEBI

' :vfi

MË

k:

«ai

b-

iJaal

fi-'-.-    .

Igll

b.i

HÉ

V____

b b

'ü

«lIÉI

31=

[T

yeyaae

~Vfi1

..........

i°

Arch.

fj

v. Landauer,

I. Katalogfaal.

m. Beamter für das Ausleihegefchäft.

n. Treppenhaus.

o. Büchermagazin.

p. Aufzug.

q. Wafchtifch-Einnchtungen.

r. Aborte.

s. Deckenlicht.

t. Waflerleitung.

Lichtfchacht.

et»

Gi

]Q

4:

«**

<=*-

<4w;

ff

CB ::⁰1⁰

■HBi

0:10

rr~i3

■i

es

\o

JÜË

0 :D

rrm oo

EB

?â

b?

30 C=D

oo I I

cm

<5?

20»

15

10

? 1 ~ ’—ą I F

⁰ *c

CQ

?E

:<C

3ł

00S 'I

40..

......«......9°

IW^

g*

'«♦a

0,

8*S H

CTC

cào

C=D

co

10 98765 A 321 0

-1¹1¹111 » h 1¹1¹1¹H+-

r~~j

Königl. öffentliche Bibliothek zu Stuttgart14a).

CZ=3

rzm

!=□ oo

Fig. 208.

Obergefchofs.

Oberbibliothekar.

<s

b. Handfchriften.

Lefefaal.

c.

d. Zeitfchnftenzimmer.

e. Kleiderablage.

f. Flurhalle.

p-, Ausleihezimmer.

h. Bibliothekar.

î. Buchbinderei.

k. Katalogzimmer.

I ' ' I O©

cm

E±

rro

au

D :: D

FÜ1 II' P*

sms

¹

) Siehe : Centralbl. f. Bibi. 1888, S. 551.

²

U6) Siehe hierüber: Cowel, P. Electric lighting in public libraries, London r883. — Vergl. auch: Küster. Verwendung des elektrifchen Lichtes zu Zwecken der Kunft- und Unterrichtsverwaltung. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 183.

(S. 66) im Allgemeinen befprochen wurde, ift 1878—85 nach den Plänen v. Landauer § erbaut worden.

Diefes Gebäude befteht aus Sockelgefchofs, Erdgefchofs und Obergefchofs. Im 3,7 m hoben Sockel-gefchofs find die Sammlungen der in Württemberg gefundenen römifchen Steindenkmäler (das fog. Lapidarium) und der lithographifchen Steine der Landesvermeffung untergebracht, während das 5,om hohe Erdgefchofs vorerft die württembergifche Alterthumsfammlung aufgenommen hat. Das Obergefchofs, welches eine Gefammthöhe von 9,8m hat, dient Bibliothekszwecken, und es bildet, wie an der eben erwähnten Stelle bereits gefagt wurde, der vordere, 98m lange und 29 m tiefe Langbau das Büchermagazin, während im rückwärtigen Mittelflügel (von 35m Länge und 32m Tiefe) die Räume für das Publicum und die Verwaltung untergebracht find.

Der Haupteingang befindet fich an der Vorderfront des die Bticherfammlung enthaltenden Langbaues; eine Freitreppe und eine Auffahrtsrampe führen zum Portal, durch welches man in eine grofse Flurhalle gelangt, von der aus links und rechts die Räume der Alterthumsfammlung etc. erreicht werden können. An die Flurhalle fchliefst fich ein breiter Mittelgang an, welcher zu der im rückwärtigen Flügel gelegenen, einarmigen Prachttreppe führt, über welche Beamte und Befucher der Bibliothek in das Obergefchofs (Fig. 208) gelangen. In letzterem angekommen, befindet man fich in einer grofsen Vorhalle, von der aus der Lefefaal, das Zeitfchriftenzimmer, der Handfchriftenraum, das Ausleihezimmer und die Verwaltungsräume unmittelbar erreicht werden können.

Aus dem Ausleihezimmer führt eine in der Hauptaxe des Gebäudes gelegene Thür in das Treppenhaus des Büchermagazins und in derfelben Axe weiter eine Thür in den fchon äufserlich gekennzeichneten Prunk- und Hauptfaal des Gebäudes, in welchem die Prachtwerke, Handfchriften und Incunabeln theils auf Schautifchen, theils auf Gerüflen, die in drei Gefchoffen mittels Galerien zugänglich find (Fig. 207), aufbewahrt werden. Auf der im eben erwähnten Treppenhaus angeordneten doppelten Treppe gelangt man eben fo auf diefe Galerien, wie auch in die 4 Biichergefchoffe der beiderfeitigen Büchermagazine ; in letzteren find noch weitere 6 Lauftreppen angeordnet. Die beiden Eckrifalite zeigen die Erweiterungsfähigkeit des Büchermagazins durch nach rückwärts zu führende Flügelbauten, durch welche der Magazinsbau die Hufeifenform erhalten wird (fiehe Fig. 70, S. 65).

Die Stellung der Büchergerüfle ift aus dem Grundrifs in Fig. 208 zu erfehen; im Laufgang zwifchen je zweien derfelben find fchmale Tifche aufgeftellt, auf denen die Bücher vor dem Einftellen aufgelegt werden können. Die Conftruction der Gerüfte wurde in Art. 71 (S. 103) vorgeführt. Die fchon erwähnte Treppenverbindung ift eine reichliche ; aufserdem find mehrere Perfonenaufzüge angebracht. Die Erwärmung der Bücherfäle mittels Dampfheizung ift zwar vorgefehen, vorerft aber nur die Rohrleitung verlegt.

Die Belegfähigkeit des Büchermagazins reicht bis unmittelbar unter die Dachfläche des durchaus feuerficher conftruirten eifernen Dachftuhles. Daffelbe nahm urfprtinglich 300000 Bände auf; doch kann nahezu die doppelte Zahl aufgeftellt werden.

Die Decken zwifchen Erd- und Obergefchofs, eben fo diejenigen zwifchen Sockel- und Erdgefchofs beftehen aus Betongewölben zwifchen eifernen Trägern, diejenigen zwifchen Obergefchofs und Dachboden aus einem auf bombirtem Wellblech ruhenden Eftrich. Die durchgehenden Zwifchenböden der Bücher-gefchoffe find aus gefederten, 3,3cm ftarken eichenen Riemen hergeftellt, die auf eifernen Walzbalken lagern.

Das Büchermagazin wird durch 31 grofse feitliche Fenfter von 4,10 m Breite und 9,66 m Höhe, fo wie durch ein Dachlicht, welches der ganzen Länge nach über dem zwifchen den Büchergerüften befindlichen Mittelgang angeordnet ift, erhellt.

Im Lefefaal liehen 3 lange Tifche, welche mit grünem Tuch überzogen, mit Tintenzeugen und vom Boden auffteigender Gasbeleuchtung verfehen find; der Raum ift mit einem Spiegelgewölbe und einer roth und blau gefärbten, caffettirten und reich verzierten Decke abgefchloffen. Ein mächtiger, offener Bücher-fchrank enthält die den Lefern zur freien Verfügung geftellte Literatur. In dem an den Lefefaal ftofsen-den Zeitfchriftenzimmer ift ein Geriift mit einer grofsen Zahl von Gefachen aufgeftellt, welches 600 Zeit-fchriften etc. beherbergt, die auf Verlangen in den Lefefaal abgegeben werden.

Im Verwaltungsgebäude find fämmtliche Decken aus Betonplatten zwifchen Eifenträgern hergeftellt ; in der Vorhalle und den Flurgängen ift Terrazzoboden ausgeführt. Alle Räume werden durch Mantelöfen geheizt.

Die Umfaffungsmauern find zum gröfsten Theile aus Quadern hergeftellt. Für den Unterbau wurde rother (Maulbronner) Plauftein verwendet, während für das Obergefchofs grünlicher Keuperfandftein genommen wurde. Das Façadenfyftem wurde in Fig. 85 (S. 72) mitgetheilt. Reicher bildnerifcher Schmuck ziert die Vorderfront.

Alle Theile des Baues find mit einer bis über das Dach reichenden Wafferleitung verfehen, durch welche die mit Zinkblech gedeckten Dächer bei Feuersgefahr mit Waffer überriefelt werden können.

Die Baukoften haben, ohne bildnerifchen Schmuck, 1991000 Mark betragen; bei 3478überbauter Grundfläche beziffert fleh 1 qm zu 454,10 Mark und bei 69 369cbm Rauminhalt 1 cbm zu 22,7g Mark¹⁴⁴).

Fig. 209.

ji^yuL-i—a

ssüi

□ DD

bc

.xöo

#1—1 EZ

Cj □ ü G ü O

>888

■A—JBr-

Z:

SI

Q O O

ü Q ü G G O

#nz] czj m

a d □

ü D □

[_]•

KvY:

□ DD

j.

Ami rx⁵®

mSà

gs/lYVi—

1*

!«;

r ..

-

11

1:500

î° 9 3

5 4 3 2 1

W+H-M

10

20rQ

Valliano'fche Bibliothek zu Athen. Erdgefchofs Arch. : v. Hänfen.

112.

Beifpiel

VIII.

Die Valliano fche Bibliothek zu Athen (Fig. 209 ¹⁴⁵) wurde 1887—92 nach den Entwürfen v. Haufens und unter der Leitung Ziller s erbaut. Die Mittel zu diefer öffentlichen Bibliothek wurden von den Brüdern Valliano gefpendet.

Nach: Allg. Bauz. 1888, S. 47 — fo wie: Wochbl. f. Baukde., S. 455, 469. U5) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1891, Bl. 1.

i54

Diefes Gebäude bildet das Seitenftiick zu der gleichfalls von v. Hänfen herrührenden Akademie der Wiffenfchaften14f!). Im Grundrifs gliedert fich daffelbe in einen Mittel- und zwei feitliche Bauten, der Höhe nach in ein Unter- und Obergefchofs ; letzteres ift durch eine rampenartige Freitreppe erreichbar. Die ieitlichen Bauten bilden, wie der bereits in Fig. 119 (S. 96) wiedergegebene Querfchnitt derfelben zeigt, durch Unter- und Obergefchofs hindurch je ein grofses Büchermagazin; fie ftehen durch kurze Querbauten mit dem Mittelbau in Verbindung. Letzterer enthält im Untergefchofs die Wohnung des Pförtners, Magazine und anderen Zwecken dienende Räume; im Obergefchofs ift nach vorn die Eingangshalle gelegen, an welche fich der grofse Lefefaal anfchliefst; hinter letzterem befinden fich, in drei Gefchoflen vertheilt, die Zimmer für die Verwaltung und Lefezimmer für die Profefforen. Die vier kleinen Binnenhöfe dienen zur Erhellung der Büchermagazine der Querbauten und der Aborte.

Jedes Büchermagazin hat 5 Büchergefchoffe von je rund 2,5m Höhe; die Büchergerüfte find ganz aus Eifen hergeftellt. Im Aeufseren bilden die 3 oberen Büchergefchoffe einen einheitlichen Aufbau mit grofsen feitlichen Fenftern ohne Stockwerksuntertheilung.

Der Lefefaal, von dem bereits in Fig. 177 (S. 120) der Längenfchnitt mitgetheilt worden ift, be-fitzt einen Umfangsbau von jonifchen Säulen aus Marmor, hinter denen an den Umfaffungswänden Büchergerüfte und Büchergalerien fich befinden; der Saal wird ausfehliefslich durch Deckenlicht erhellt. Die Caffetten-Decke in Verbindung mit dem eifernen Dachftuhl ift polychrom behandelt. Auf den Bücher-gerüften des Lefefaales und in den beiden Büchermagazinen können 400000 Bände aufgeftellt werden.

Die in althellenifchem Stil gehaltene Façade, von der Fig. 86 (S. 74) ein Bild giebt, zeigt in eben fo fcharfer, wie kiinftlerifch gelungener Weife die vorhin erwähnte Dreitheilung des Baues. Giebel und Friefe haben bildnerifchen Schmuck erhalten. Der Unterbau ift aus einem fetten Kalkfinter aus der Umgebung von Athen und der Aufbau aus pentelifchem Marmor hergeftellt ; die Quader find ohne allen Mörtel verfetzt und die Fugen fein auf einander gefchliffen. Aufser den Thiiren ift kein Holz verwendet.

Der Bau war zu rund 2 Milk Mark (= 2538441 Drachmen) veranfchlagt. Die Bedingungen, welche in Art. 46 (S. 64) für eine fachgemäfse Raumvertheilung in einem Bibliothekgebäude aufgeftellt worden find, erfcheinen hier faft ausnahmslos erfüllt; nur die Scheidung der Biicherfammlung in zwei von einander völlig gefchiedene Magazine ift für den Betrieb keinesfalls günftig¹ 2).

2) Univerfitäts-Bibliotheken.

Von den meiden wichtigeren Univerfitäts-Bibliotheken ift unter b bis d mehrfach gefprochen worden ; über einige derfelben wird im Nachftehenden noch Näheres mitgetheilt. Bezüglich der Univerfitäts-Bibliothek zu Kiel fei auf Art. 46 (S. 64) u.

71    (S. 100), fo wie auf Fig. 87 (S. 78), jener zu Leipzig auf Art. 46 (S. 66), 50 (S. 76) u. 89 (S. 129), derjenigen zu Amfterdam auf Art. 71 (S. 100), jener zu Kopenhagen auf Art. 44 (S. 59) und derjenigen zu Strafsburg auf Art. 66 (S. 91) u.

72    (S. 103) verwiefen.

”3-

Beifpiel

IX.

Die Univerfitäts-Bibliothek zu Halle (Fig. 210 u. 211 ³), welche nach v. Tiedemann's Entwürfen 1878—80 ausgeführt worden ift, gehört mit der im nächft folgenden Artikel vorzuführenden Bibliothek der Univerfität zu Greifswald zu den gefchloffenen, im Grundrifs rechteckig geftalteten Anlagen (ftehe Art. 46, S. 64).

Diefes Gebäude ift an der Ecke der Friedrich- und Wilhelmftrafse gelegen; die Längsaxe ift von Weiten nach Often, parallel zur Wilhelmftrafse, gerichtet. Die Hauptbibliothek kann 500 bis 600000 Bände aufnehmen.

Das Gebäude enthält ein Erdgefchofs und drei Obergefchoffe, von denen die beiden oberften ganz vom Büchermagazin eingenommen find. Die Vertbeilung der Räume im Erd- und I. Obergefchofs ift aus den beiden Grundriffen in Fig. 210 u. 211 erfichtlich, und es war bei der Gefammtanlage die Rückficht mafsgebend, dafs dem Gebäude nach der Oftfeite die Erweiterungsfähigkeit gekichert fei. Eine Unterkellerung des ganzen Gebäudes wurde nicht für nothwendig gehalten; diefelbe wurde nur in dem Umfange ausgeführt, als zur Anlage einer Sammelheizung erforderlich war. Zur Abhaltung der Feuchtigkeit wurde,

wie fchon in Art. ioo (S. 140) gefagt worden ift, in dem nicht unterkellerten Gebäudetheil ein Hohlraum von 80cm Höhe angelegt, für deffen kräftige Lüftung durch eine zweckentfprechende Anordnung der Heizung Sorge getragen wurde.

Die aus Granitftufen hergeftellte Haupttreppe wird durch ein Deckenlicht erhellt; letzteres würde den Verkehr im Büchermagazin des II. Obergefchoffes in empfindlicher Weife unterbrechen, wenn es in gewöhnlicher Art verglast wäre; es wurde defshalb begehbar ausgeführt. Aufser der Haupttreppe ift in der nordöftlichen Ecke eine kleine Hilfstreppe vorgefehen; damit fie bei eintretender Feuersgefahr benutzbar ift, wurde fie in feuerficherer Bauweife (aus frei tragenden Granitftufen) ausgeführt und gegen die Bücherräume durch eiferne Thüren abgefchloffen. Für den Verkehr innerhalb des Büchermagazins wurden in den beiden oberften Gefchoffen zwei eiferne Treppen, in den darunter befindlichen Stockwerken deren je eine, frei im Mittelgang auffteigend, angeordnet.

******

jl

Hleider-[

=1

■--VeVJ

abl. g

■L

(Ds

I. Obergefchofs

Fig. 210.

mM

NTTiK'/itB

! sXa ; i a..

-TT-iüb-if-

und

obere Büchergefchoffe.

11

mmm

QoO n- Gr-

Arch. :

v. Tiedemann.

Fig. 211.

jsînJMdl; X * UA..Aili/-NNllP

sülafcïu

nyk

-1

UL

iS'

l/p-i

Eickrmag.

Erdgefchofs.

Ipfeąt

ingtS;

tofetwąTlŁe f

Univerfitäts-Bibliothek zu Halle¹⁴⁸).

Die Einrichtung der in den Büchermagazinen aufgeftellten Büchergerüfte wurde bereits in Art. 71 (S. 98) befchrieben und in Fig. 123 (S. 98) ein Querfchnitt durch erftere, in Fig. 124 (S. 99) ein Quer-ichnitt durch letztere mitgetheilt. Der Querfchnitt in Fig. 123 zeigt auch, dafs der Dachftuhl des Gebäudes aus gufseifernen Säulen befteht ; auf diefen ruhen die Pfetten aus I-Eifen, und über letztere find die hölzernen Sparren in der für Holzcementdeckung geeigneten flachen Neigung gelegt. Der in Art. 89 (S. 131) bereits gefchilderte Lefefaal enthält 45 Lefeplätze.

Die Façade ift in Backftein-Rohbau durchgeführt unter Verwendung von Formfteinen und Terra-cotten; das Syftem derfelben zeigt Fig. 81 (S. 71). Die Fufsböden find im Flur, Treppenhaus und allen Bücherräumen mit Mettlacher Platten belegt; das Zimmer der morgenländifchen Gefellfchaft und die Pack-kammer haben Afphaltfufsböden erhalten; in den Lefe- und den Verwaltungsräumen find Eichenriemen-Fufsböden in Afphalt verlegt worden.

Zur Erwärmung des Gebäudes während der Winterszeit dient eine Feuerluftheizung. Sämmtliche Räume, in denen gearbeitet wird (Lefefaal, Docenten-Arbeitszimmer, Zimmer der morgenländifchen Gefellfchaft), werden auf -ft 20 Grad C., die Bücherfäle, die Zimmer für die Handfchriften, die Sammlung der

Fig. 212.

Fig. 213.

J

k.L

C Î1

iD0=

E xp e i.

eB!¹

i

V-

ticher I ausg

3p

.ąiŁaj-

H a uns die fjn er

j!

C u sto s

Erdgefchofs.

Univerfitäts-Bibliothek zu Greifswald ¹⁵⁰). Arch. : Gropius «5z⁵ Schmieden.

1:500

I. Obergefchofs

10 3 8 7

10

15

SO“

Fig. 214.

Theil G

Mter Theil.

S"

CT]

Arbeitszinjmer

a.o

rTy-T

ËH

□ £□ ArcHiv

Hof P.

i r«

l!

“panno O

°[iïj

1 1 J¹'

J1.7S

üOMPj

n; Zeitschriften-« jD

■J jp^pin Ij'oo^QS '

ifTdj

Pedellen l-Zimmer.r

ong L

I

-DcST-

ri

={f«QPflP=nf«[îiF

i-lfiM- m

Hmff

Oî=opni^imli

-HH

jfi

si

il

eżld

CTf^Qr^CÇjjl

nAoO

en il f.

The

Buchbinderz

mr

-O

HofM.

Theil C.

Haupttreppenflur.

Hof N.

M

^ lifeiill.

Abort

iii

\l

fl

fl-

S=

EZU

I*

i muni 2

, Kl.Hufziiqe.

ffl Bücher- iïi;i!i:i!.33KiF-15g3- •

Saal

il

jg

il U

L.

LJ

JSi

! B I üH

U E

If

LJ

isi

i.J

L__________

Erweiterungsbau der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen. I. Obergefchofs¹⁵¹).

Kupferwerke und für die v. Ponikau’iohQ Bibliothek auf rund -j- 10 Grad C. geheizt. Gasbeleuchtung ifl nur im Flur und Treppenhaus eingerichtet. Der Blitzableitungen ifl fchon in Art. 104 (S. 142) gedacht worden ⁴ 5 6).

Die gefammten Baukoften haben 375 000 Mark betragen, worin die Koflen der inneren Einrichtung (286000 Mark), der Büchergerüfte (12300 Mark), der Nebenanlagen und der Bauleitung mit enthalten find. Die Baukoften im engeren Sinne beziffern fich bei 890 üm überbauter Grundfläche mit 321,30 Mark für 1 qm und bei 21 802cbra Rauminhalt mit 13,10 Mark für 1 cbm.

Die Univerfitäts-Bibliothek zu Greifswald (Fig. 212 u. 213 ¹⁵°) wurde 1880—82 nach den Entwürfen von Gropius & Schmieden ausgeführt.

Diefelbe befteht aus einem 1,2 m über Terrain reichenden Kellergefchofs, einem Erd- und zwei Obergefchoffen von bezw. 4,5, 5,o und 4,0 m lichter Höhe. Wie der Querfchnitt in Fig. 93 (S. 86) zeigt, reicht das Büchermagazin durch alle Stockwerke ; es nimmt im I. Obergefchofs 3 Axen ein, während es fich im Erdgefchofs und II. Obergefchofs noch um eine Axe verbreitert. Es wird durch eine gewölbte Decke und 4 eiferne Zwifchenböden in 6 Büchergefchoffe von je 2,5 m Höhe getheilt. Die Büchergerüfte find in parallelen Reihen lothrecht über einander angeordnet und haben 2400üm Anfichtsfläche; die aus durchbrochenen gufseifernen Platten hergeftellten Zwifchenböden ruhen auf Längsträgern und Winkel-fttitzen; letztere bilden mit ihren wagrechten und ihren diagonal geflehten Verbindungen in 2m Entfernung parallele Querwände, welche zugleich als Rückwände für je zwei Büchergerüfte dienen.

Die fonftige Raumvertheilung im Erd- und I. Obergefchofs ifl aus Fig. 212 u. 213 zu erfehen; das im Erdgefchofs gelegene Archiv dient zur Aufbewahrung befonders werthvoller Handfchriften etc. Im II. Obergefchofs befinden fich neben dem Büchermagazin zwei Räume für Kupferftich- und Handfchriften-Sammlungen. Das Gebäude hat Feuerluftheizung erhalten.

Die Façade ifl in Bacldlein-Rohbau mit an die Renaiffance fich anfchliefsenden Formen und bei fparfamer Verwendung von Formfteinen in rother Farbe mit gelben Gliederungen und Geflmfen ausgeführt (flehe das Façaden-Syftem in Fig. 82, S. 71). Die Decken find gewölbt; die frei tragende Haupttreppe befteht aus Granitftufen, und das Dach ifl mit deutfchem Schiefer gedeckt.

Die Baukoften haben 217200 Mark betragen, was nach Abzug der Koften für die innere Einrichtung (118971 Mark), die Nebenanlagen und die Bauleitung bei 529 ⁽lm überbauter Grundfläche 224,80 Mark für 1 qm und bei 9792 cbm Rauminhalt 12,io Mark für 1 cbm ergiebt.

Vom ökonomifchen Standpunkte aus können die Univerfitäts-Bibliotheken zu Kiel, Halle und Greifswald als muftergiltig bezeichnet werden, da in denfelben eine weit gehende Raumausnutzung erreicht worden ift. Ob es aber zweckmäfsig gewefen ift, alle Raumtheilungen dem durch die fparfame Raumausnutzung des Büchermagazins bedingten Conftructionsprincip anzupaffen, obwohl die Verwaltungs- und Leferäume etc. gegenüber den Magazinsräumen ganz anderen Bedingungen zu ent-fprechen haben, wird durch die längere Benutzung der Gebäude erft zu beweifen fein. Namentlich fcheint es fraglich, ob die Erweiterung der genannten Gebäude im Bedarfsfälle in zufriedenftellender Weife wird gelöst werden können.

Die Univerfitäts-Bibliothek zu Göttin ge 11 ift ein Erweiterungsbau einer älteren Anlage, welcher 1878—83 unter der Leitung Korlüm s nur zum Theile zur Ausführung gekommen ift. Der Grundrifs des I. Obergefchoffes in Fig. 214 15 x) zeigt die Anordnung der Verwaltungs- und der Leferäume in Verbindung mit den Bücherräumen ; das darunter befindliche Gefchofs enthält Bücherräume und im Gebäudeflügel an der Prinzenftrafse einen kleinen Hörfaal, fo wie das Ausleihezimmer. Die Verwaltungsräume find, mit Ausnahme des Ausleihezimmers, in der Mitte der ganzen Anlage angeordnet worden.

Die Grundzüge der früher beftandenen Einrichtung mufften bei der Erweiterung berückfichtigt werden. Namentlich wurde auf einheitliche Gefchofshöhen Gewicht gelegt, fo dafs die im alten Gebäude vorhandenen Stockwerkshöhen von 5,5m durchgeführt werden mufften. Ferner wurde verlangt, dafs die Be-

114.

Beifpiel

X.

”5-

Beifpiel

XI.

I58

nutzung der Biicherfammlung durch die Profefforen in der bisher gewohnten Weife ftattfinden und dem gemäfs hierfür der nöthige Platz und die erforderliche Bequemlichkeit für die Studien an Ort und Stelle vorgefehen werden folle. Aufserdem füllten die Büchergerüfte mit Leiterbetrieb beibehalten werden. Da diefelben indefs bei der Anordnung der Geriifte fenkrecht zur Längsaxe des Gebäudes ohne Unzuträglichkeiten nicht zur Anwendung kommen konnten, wurden bei der Ausführung der Einrichtung die einzelnen Stockwerke durch an den Gerütten angebrachte Galerien untergetheilt und hierdurch der Betrieb mit hohen Leitern befeitigt. Die verhältnifsmäfsig grofsen Abftände der Fenfteraxen in den Bücherfälen von 3,io m find diefen Mafsnahmen zuzufchreiben; man gewann dadurch den Vortheil, dafs zwifchen den Gerütten Tifche etc. aufgeftellt werden konnten.

Die in zwei Stockwerken befindlichen Bücherräume find durch maffive Decken von einander getrennt und durch maffive Treppen mit einander in Verbindung gefetzt. Die fie untertheilenden Galerien find fo angeordnet, dafs von der verbleibenden lichten Höhe des Raumes (4,95 m) das obere Büchergefchofs eine Höhe von 2,18 m erhalten hat, fo dafs die Benutzung der dafelbtt aufgeftellten Büchergerüfte ohne Beihilfe von Auffteigevorrichtungen durchgeführt werden kann. Der untere Theil der Büchergerüfte von 2,77 m Höhe ift in den oberen Buchreihen durch leichte Tritte zugänglich gemacht, welche auf die vor-ftehende Platte (in 1,07 m Höhe über Fufsboden; fiehe auch Fig. 121, S. 101) aufgelegt werden.

Die Conftruction der Büchergerüfte wurde bereits in Art. 71 (S. 102), jene der Galerien in Art. 67 (S. 93) gefchildert; zu den letzteren führen in Entfernungen von 15 bis 20m Lauftreppen. Grofse Perfonenaufzüge (fiehe Art. 70, S. 98) vermitteln aufserdem den Verkehr zwifchen den einzelnen Stockwerken; in jedem Stockwerk find ferner kleine Handaufzüge (fiehe Art. 70, S. 97) zur bequemen Verbindung nach den Galerien angebracht.

Fig. 215.

os. Î

T:

ffl

,.rd

Querfchnitt a i.

ThciLuntcr_d^cL Th.eil aber ~aTZ~cL

I!

tl

ffl

•0

Fig. 216.

Grundrifs.

I,-

Umverfitäts-Bibliothek zu

Leyden⁷).

1.    Büchermagazin (alte Kirche).

2.    Büchermagazin (im Anbau).

3.    Ausleihezimmer.

4.    Lefefaal (darüber im Obergefchofs Katalogzimmer). 8. Vorplatz

J. Flur.

6. Orientalifche Handfchriften

7. Handfchriften

darüber im Obergefchofs : Gefchäftszimmer des Oberbibliothekars.

Der Lefefaal wurde bereits in Art. 89 (S. 130) befchrieben und durch Sonderzeichnungen erläutert. Die Dampfwafferheizung erftreckt fich nur auf die Gefchäftsräume ; die Bücherräume find nicht geheizt⁸). Bezüglich des Façadenfyftemes fei auf Fig. 80 (S. 71) verwiefen.

Abgefehen von den Befchränkungen, welche durch den Anfchlufs an die ältere Anlage entftanden find, ift die Gefammtanordnung für die Benutzung der Bibliothek, wie diefelbe nach Vollendung des ganzen Baues ftattfinden wird, eine zweckmäfsige, wenn auch andererfeits die Trennung des Ausleihezimmers von den übrigen Räumen der Verwaltung nicht empfohlen werden kann.

1x6.

Beifpiel

XII.

Die Univerfitäts-Bibliothek zu Leyden, welche 300000 Bände und 5600 Handfchriften enthält, wurde unter Benutzung einer alten Kirche erbaut (Fig. 215 u. 216¹⁵²).

Für die Aufftellung der Bücher ift der gröfsere Theil des Kirchenraumes eingerichtet, an den fpäter ein Anbau, gleichfalls für Bücheraufftellung, angefügt wurde; die Räume für das Publicum, für die Handfchriften und für die Verwaltung find im vorderen neuen Querbau untergebracht. Eigenartig und für kleinere Verhältniffe nachahmenswerth ift die Anordnung des Ausleihezimmers in Verbindung mit dem Lefefaal; der Beamte (g im Raume j>) beforgt gleichzeitig das Ausleihegefchäft und die Aufficht über den Lefefaal; diefer ift durch eine Glaswand vom Ausleihezimmer getrennt, ln letzterem find an den Wänden die Kataloge und Nachfchlagewerke aufgeftellt und die nöthigen Pulte und Tifche zum Zettelfchreiben vorgefehen.

Der Kirchenraum, aus dem die Gewölbe entfernt find, ift durch eine Balkenlage mit eiferner Unter-ftützung in zwei Stockwerke getrennt; das untere hat Erhellung durch Seitenlicht (durch die alten Kirchen-fenfter) ; das obere Stockwerk, fo wie der Anbau find nur durch Dachlicht erhellt, letzterer in ungenügendem Mafse.

Das untere Stockwerk von 6,3 m Höhe ift durch eine hölzerne Galerie getheilt; das obere ift durch einen durchbrochenen eifernen Zwifchenboden in zwei Büchergefchoffe zerlegt; eben fo ift der Anbau durch drei folche Zwifchenboden in vier Büchergefchoffe gefchieden. Dafs hier die längs der Lichtfchlitze angeordneten Schutzftangen zum erften Male als Trittftangen ausgeführt worden find, wurde fchon in Art. 68 (S. 95) mitgetheilt; fie liegen 27cm über dem Fufsboden. An jeder lothrechten Zwifchenwand der Büchergertifte ift ein eiferner Griff angebracht, um fich beim Auffteigen auf die Trittftangen daran halten zu können.

Fig. 217.

i...

-, r~i

___I

f”“l

k~.

L.

L____!

L___1

LJ

L_J

sue

"I

ra

L______J

I.

1____

uv

W#

• • ».......r 1 • ~w~ *

IM

ft

10 987 6 5 4 3 2 1 0

1:500

10

15

20™

Univerfitäts-Bibliothek zu Wien. — Erdgefchofs. Arch. : v. Ferftel.

IGO

117.

Beifpiel

XIII.

Bisher wurden Univerfitäts-Bibliotheken vorgeführt, welche felbftändige Gebäude bilden, und es trifft dies bei den meiften neueren Anlagen auch zu. In einigen wenigen Fällen ift die Bibliothek in einem befonderen Theile des allgemeinen Collegienhaufes untergebracht worden, fo z. B. im neuen Univerfitäts-Gebäude zu Wien.

In Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (Fig. 39 u. 40, S. 48 u. 49) find die Grundriffe des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes diefes Collegienhaufes mitgetheilt worden; aus denfelben ift erüchtlich, dafs die Räume der Univerfitäts-Bibliothek im rückwärtigen Bau central, dem Haupteingang und dem grofsen Feft-faal gegenüber, gelegen find. Der Grundrifs des I. Obergefchoffes, in welchem fich der Lefefaal befindet, ift in Fig. 188 (S. 127) dargeftellt und in Fig. 189 (S. 128) ein Querfchnitt durch den ganzen rückwärtigen Bau beigefügt. Fig. 217 zeigt den Grundrifs des Erdgefchoffes, welches als Büchermagazin verwendet ift. Aus den Gefammtgrundriffen des Collegienhaufes fowohl, als auch aus den beiden Sonderplänen ift zu erfehen, dafs für die Bibliothek eine befondere Treppe angeordnet worden ift. Der Lefefaal wurde in Art. 89 (S. 128) befchrieben.

3) Sonftige Bibliotheken.

118.

Beifpiel

XIV.

An die Univerfitäts-Bibliotheken fchliefsen fich naturgemäfs diejenigen Büchereien an, die mit technifchen Hochfchulen, Akademien, fonffigen wiffenfchaftlichen und Kunftinftituten etc. in Verbindung ftehen. Unter b und c wurde in diefer Beziehung bereits gedacht: der Bibliothek der École de droit zu Paris (fiehe Art. 46 [S. 63] u. 88 [S. ii7]), der Bibliothek des Wellesley-College zu Wellesley (fiehe Fig. 64, S. 58), der Library of the London Inßitution zu London (fiehe Art. 89, S. 130) etc. ; an diefer Stelle feien als einfchlägiges Beifpiel die im Neubau der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt (Arch. : Wagner) vorgefehenen Bibliothekräume vorgeführt.

Diefe Bibliothek nimmt das Erd- und das Sockelgefchofs des in der Hauptaxe des Collegienhaufes angeordneten Mittelflügels ein und fchliefst fleh unmittelbar an die beiden Haupttreppen an, welch letztere an die Wandelhalle grenzen. Die im Erdgefchofs gelegenen Räumlichkeiten find in Fig. 218 dargeftellt.

Nach Offen find der Lefefaal für die Studirenden und das Lefezimmer für die Docenten angeordnet; letzteres ift zugleich Zeitfchriftenzimmer. Nach Weiten liegen zwei Magazinsräume, welche nach oben und unten durch maffive Decken abgefchloffen und durch einen Zwifchenboden in je zwei Büchergefchoffe von je 2,5 m Höhe getheilt find. Zwifchen den öftlichen und weltlichen Räumen befindet fich das Zimmer für den Bibliothekar und feinen Gehilfen. Unter allen diefen fünf Räumen find eben

Fig. 218.

[Lese-

um

S a. al

D 0 c ente

lcd*

d[

Lesezim.,

Cf¹

iii

B e amte

⁶⁰ [ cd

°C

cd

IHM!

Mm

Wandelhalle

Bibliothek im Neubau der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt. Erdgefchofs. — I/500 n. Gr.

Arch. : Wagner.

fo viele Büchermagazine vorgefehen, welche indefs nicht die gelammte Höhe des Sockelgefchoffes einnehmen, fondera nur ein Büchergefchofs von 2,5 m Höhe bilden; ftp werden nach unten durch eine maffive Decken-Conftruction begrenzt, und unter denfelben ift ein Hohlraum von 90cm lichter Höhe, welcher die Bodenfeuchtigkeit von der Bücherfammlung

119.

Beifpiel

XV.

abhält, angeordnet.

Bezüglich der Stadtbibliotheken wurde in Art. 67 (S. 94) bereits der neuen ftädtifchen Bücherei zu Cöln Erwähnung gethan. An diefer Stelle feien als Beifpiel die Pläne der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. (Fig. 219 bis 221 ¹⁵⁴) mitgetheilt.

I54) Nach den von Herrn Stadt-Bauinfpector Wolff in Frankfurt a. M. gütigft überladenen Plänen.

1 t a -tfWfiTïiïHH- a a qa -mmmi-tml- u g

B ii à e r-

mag.

db

•v

CQ

na

P Jpieilerl

ahl.

r¹

Fig. 220.

g g g

I <3

□ Or^P O

r~i rfn r~i

Obergefchofs.

ąp

Miin :• , C a.h.

20«

'6 o tu -Ihhhh-w+h- j a qa -hwiihiiiIh- q g

B ii cli e r-

m a. 9-

15

10

1:500

• 6 T? ui • wmiumttf-.T a q o -1+I+h-hh+h4- ti g

stellg.

]J!l

Biblio

'Ö

D

ojQ D|

D[

czn

087654321

-*1

Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. ¹⁵⁴).

Arch. : He/s, Müller à? Wolff.

GSD

O. Ś'2r

PP

nr~i

Fig. 219.

ii!

sr

T-T

iji.iü

“K

Halle

Erdgefchofs.

co

G~sl

C łtal-

pi

=»

□o n

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

IÖ2

Fig. 221.

il

Arch.:

Müller &> Wolff.

1: 250

234-56789

l-H

=i

'S

•Cn

Querfchnitt durch die neuen Flügelbauten der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M.¹⁵⁴).

Diefelbe befteht aus drei zu verfchiedenen Zeiten errichteten Theilen. Der vordere Langbau wurde 1820—25 nach den von Hefs aufgeftellten und von Möller begutachteten Entwürfen durch erfteren zur Ausführung gebracht. Diefes Gebäude ift durch feine fchönen Verhältniffe und die edlen einfachen Formen bemerkenswerth. Das Erdgefchofs enthielt nur Bücherräume, eben fo das Obergefchofs, mit Ausnahme zweier kleiner, nach rückwärts gelegener Räume, welche das zugleich als Verwaltungsraum dienende Lefe-zimmer und das Zimmer des Bibliothekars bildeten. Die Bücherräume waren nach dem früher üblichen Saalfyftem eingerichtet und mit Galerien verfehen. Hervorzuheben ift die fchöne Eingangshalle mit der Statue Goethe's von MarcheßXhh').

In den Jahren 1891—92 wurde die fchon lange Zeit dringend nothwendige Erweiterung in der Weife durchgeführt, dafs an der Ritckfeite zwei als Büchermagazine dienende Flügel angebaut wurden. Es gefchah dies durch Woiß' nach dem preisgekrönten Entwurf von Müller. Die Räume des urfprünglichen Baues erhielten zum gröfsten Theile eine anderweitige Verwendung, wie dies aus den Grundriffen in Fig. 219 u. 220 hervorgeht. Hervorgehoben fei nur der im Obergefchofs befindliche, central gelegene Lefefaal, in welchem die Galerien verblieben find, die indefs nicht mehr zur Aufftellung von Büchern verwendet werden follen.

|3eamtefËU Büc\ e t m a 9 a zin

HP

rrr

à. U 0 Tl -

Fig. 222.

__ JL

Publicum

*& jljO

0000

tim.

Fig. 223.

ÛÛQÛÛQÛÛ

Erdgefchofs.

*/500 n- Gr.

—i H sr

00000000 - s a. al

OOOO

0^00

O/

O/

LJ

Beamte

Obergefchofs.

Arch. : M’Beath.

O

...........

Volksbibliothek zu Sale ⁹ 10).

I63

Die neuen Büchermagazine enthalten fünf Büchergefchoffe von je 2,45, bezw. 2,43 m Höhe; die Zwifchenböden find aus Eichenholz hergeftellt und die lothrechten Wände der Biichergerüfte in der fchon in Art. 61 (S. 87). befchriebenen Weife ausgeführt. Die Lagerung der Buchbretter gefchah nach dem Syftem Ebrard Wolff, wie folches bereits in Art. 64 (S. 90) vorgeführt worden ift.

Die Eingangshalle wurde an den Umfaffungswänden und Fenftern nach Wolffs Entwürfen mit farbigem Schmuck verfehen; die Decke erhielt ein von Kirehbach ausgeführtes Gemälde, die Francofurtia als Befchützerin der Künfte und Wiffenfchaften darftellend.

Von Volksbibliotheken war im Vorhergehenden mehrfach die Rede; es wurde gedacht: der Peabody library zu Baltimore in Fig. 65 (S. 59), der Public library zu Minneapolis in Fig. 92 (S. 84), 195 (S. 133) u. 196 (S. 135), der Bibliothek im People palace zu London in Art. 88 (S. 117), der Volksbibliothek zu Birmingham in Fig. 161 (S. ii 2), der Volksbibliothek in Grafton Street Eaft Art. 88, S. ii9) etc. Im Nachftehenden follen drei Beifpiele von englifchen und amerikanifchen Volksbibliotheken vorgeführt werden.

Als erfbes diene die von M'Beath 1890 erbaute Volksbibliothek zu Sale, einer Vorftadt von Manchefter (Fig. 222 u. 223 ¹⁵⁶).

Fig. 224.

7).

ses'

120.

Beifpiel

XVI.

London (fiehe

zu

—«êtes,

)VwX.v

si«

•T-dP''p

Wj)

■<

fff:

Schaubild.

B UJü

|r

tLe ae-i

Fig. 225.

IM

□ [

3»HaT

S a. a. 1

Fi;

ici

!*=*

p-¹ |s

Erdgefchofs.

'"Ö?

Vorg.

V500 n- Gr.

frf

Ver-

Arch. : Richardfon.

CT)

ri

-waltung

--m W

Volksbibliothek zu Maiden lo7).

157) Nach: Motiiteur des arch. 1886, PI. 13—14.

Fig. 226.

I64

®sc

ïVl

iC

■m

IM

Lefefaal

in der Volks

Arch. :

lia

bibliothek

Richard/oti.

zu

Maiden¹⁵⁷).

Ürï

||J;|

121.

Beifpiel

XVII.

Wie die beiden Grundriffe zeigen, find Büchermagazin und allgemeiner Lefefaal im Erdgefchofs untergebracht, und der Raum für das bücherentlehnende Publicum ift fo angeordnet, dafs die im Lefefaal Befindlichen in keiner Weife geftört werden und der Bibliothekbeamte das ganze Gefchofs überblicken kann, und zwar ift letzteres auch von feinem Zimmer aus möglich, da diefes nur durch Glaswände abgetrennt ift. Durch eine Nebentreppe kann er leicht in das Obergefchofs gelangen, wo aufser dem Lefezimmer für Frauen auch ein befonderer Lefefaal gelegen ift, in welchem Wörterbücher und andere Nachfchlagewerke aufgeftellt find (fiehe Art. 88, S. 119).

Sämmtliche Räume werden durch eine Heifswafferheizung erwärmt; nur im Zimmer des Bibliothekars befindet fich ein offener Kamin.

Eine kleinere amerikanifche Volksbibliothek ift diejenige zu Maiden im Staate Maffachufets (Fig. 224 bis 226¹⁵⁷), welche nach den Plänen von Richardfon erbaut worden ift.

Wie aus dem Grundrifs zu erfehen ift, ftofsen Büchermagazin und Lefefaal unmittelbar an einander, fo dafs durch eine grofse, zwifchen beiden angeordnete Wandöffnung die zum Lefen verlangten Bücher aus-, bezw. eingeliefert werden können. Die mit Galerien verfehenen Büchergerüfte wurden bereits in Fig. 114 (S. 94) dargeftellt, während Fig. 226 das Innere des Lefefaales zeigt.

Von den Bibliothekräumen durch einen Flur getrennt ift der Raum, welcher als KunftausHeilung dient ; die darin aufgeftellten Sitze veranfchau-licht Fig. 227 ¹⁵⁷).

Das eigenartige Aeufsere diefer Bibliothek, deffen Formen zum Theile dem mittelalterlichen Klofterbau entnommen find, ift aus Fig. 224 zu entnehmen.

Fig. 227.

- -L

Sitze in der Kunftausftellung der Volksbibliothek zu Maiden 15 7).

122.

Beifpiel

XVIII.

Eine der gröfsten Volksbibliotheken ift die Public library zu Bofton, welche 1888—90 nach den Entwürfen von Mc Kim, Mead & White erbaut worden ift und von der in Fig. 229 u. 230¹⁵⁸) die Grundriffe der beiden ObergefcholTe wiedergegeben find.

Diefes Bibliothekgebäude bildet im Grundrifs ein Rechteck von 68,58 m Länge und 69,80 m Tiefe; Vorderbau, Hinterbau und die beiden feitlichen Bauten fchliefsen einen grofsen Binnenhof ein. Das unter den beiden gedachten Obergefchoffen befindliche Erdgefchofs enthält im Vorderbau in der Mitte die Vor-

158) Nach: American architeci, Bd. 23, Nr. 648 u. 657.

rtiw 'r ;-M".i: 9

'I

Ht-

VM

jjj

—Tl

jgiipasay

ÜES

«e

PEBfKHIVS

Vf-

ni

Î!

XI

! i'Im

9l f y

~T

Fig. 228.

BS

mm

mmm

z

mmr

g)

Æl

a,

ft

vâ

WÂ

mm

CÉora.:

ans

wmm

v-

'- s Z

bs

Zx

fi

X.

1^%._

Lefefaal in der Public library zu Bofton ¹⁵⁸).

Arch. : Mc Kim, Mead &* White.

Fig. 229.

ü.

i il

X,

Ausleihez.

Beamte

*Xł

888

S t u-

-i i r -

ÂlZ

Warte zim .

Z eit s chr i f t e Ji z i m .

C a t a, 1 0 g e

IQ

cd

Schreibz.

und die Eingangshalle, welche zur Haupttreppe führen, links (füdlich) davon Katalogzimmer und andere Räume der Verwaltung, rechts (nördlich) davon Räume für Landkarten, gebundene Zeitfchriften, Doubletten und Flugfchriften ; der Hinterbau und der gröfste Theil der beiden Seitenbauten bilden ein grofses Büchermagazin.

Die Vertheilung der Räume im I. Obergefchofs zeigt Fig. 229. Der Lefefaal ift 66,44 m lang und 12,80 m tief; er reicht durch beide Obergefchoffe hindurch und hat eine lichte Höhe von 15,24 m; an den beiden Stirnfeiten find halbkreisförmige Räume durch Vergitterungen abgetrennt, von denen der eine zur Aufhellung von Katalogen, der andere zum Schreiben beftimmt ift; der Saal ift, wie die Innenanficht in Fig. 228 ¹⁵⁸) zeigt, reich ausgeftattet und ringsum mit einer hohen Eichenholztäfelung verfehen.

Das II. Obergefchofs (Fig. 230) enthält faft ausfchliefslich Büchermagazine; doch gehören diefelben verfchiedenen Sonderbibliotheken an. Hiernach find in drei über einander gelegenen Gebäudeftockwerken die Büchermagazine angeordnet; fie find in fechs Büchergefchoffe von je 2,285 m Höhe gefchieden.

Für das Aeufsere des in Rede flehenden Bibliothekgebäudes (Fig. 231 ¹⁵⁸) wurde Granit, im Inneren reichlich Marmor verwendet. Der Haupteingang ift durch Statuen gefchmückt.

Fig. 230.

fÿwl\^vIVI\<||y|:v/lNylN.|\(|:>lvl\/f'vil,./ \A

„ Pat.ent-Bitl.. Birtu - Sin. Parler -B ilil. Y ,    _X

X .    . \    , PF³ t> ^

, X . .

il/ '-J L-' V.

-~s

/\

/\

/\

■ ^?rXinbxn!>ontxjni>oniXinj>xrrxin;x]i;;;x:n[xjn[xï

É3

" EŚ

ai

Meaicm

xx

xxxx:

ïxxxxy

Vi

IS3

X>

>o<

■■■■■

x_

XXX>

'xi

<x

<x>

Xx

5 ! Êà

■y/Yy^y/ÿyX'^yxyS

~i mmûWÀ88%

>§

j......3 “§

L.3_

Bill.

Xx>

X-

Sonde

/ >>

/m

S?l

•**«*•7x7 -■ Vi

~CX~

rcd

_xjfi' \

XtxfvTV

ï/ \iLÜ/ mLÜAlU.<X \

pi

ü il

il i!

s ai; ;■ a ]

31

i!

i! ü

!! :!

!|

!!!!

IL Obergefchofs.

Arch. : Mc Kim, Mead à? White.

¹

) Siehe darüber Theil IV, Halbband 4 (Abth. IV, Abfchn. 5, Kap. 4, a: Gebäude für die Akademien der Wiffenfchaften) diefes »Handbuches«.

²

]47) Nach: Allg. Bauz. 1891, S. 7.

³

) Nach: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 340.

⁴

)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 331.

⁵

150)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, Bl. 61 u. 188?, S. 135.

⁶

)    Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1887, Bl. 9.

⁷

) Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1884, Bl. 36.

⁸

Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1887, S. 157, 205.

⁹

   Näheres über den urfprünglichen Bau in: Frankfurt und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 139.

¹⁰

   Nach : Building news, Bd. 59, S. 320.

zu Bolton 15S).

Literatur

über »Bibliotheken«.

a) Anlage und Einrichtung.

Naudé, G. Advis pour dr eff er une bibliothèque. Paris 1627. — 2. Aufl. 1644.

Le Gallois. Traité des plus belles bibliothèques de VEurope etc. Paris 1685.

Kayser, A. Ch. Ueber die Manipulation bei der Einrichtung einer Bibliothek etc. Bayreuth 1790. Desessarts, N.-L.-M. Notice hißorique des grandes bibliothèques de toutes les nations etc. Paris 1803. Ebert, A. Ueber öffentliche Bibliotheken, befonders deutfche Univerfitätsbibliotheken, und Vorfchläge zu einer zweckmäfsigen Einrichtung derfelben. Freiberg 1811.

Santa, L. della. Deila coßruzione e del regolamento di una pubblica univerfale biblioteca con la pianta dimonßrativa. Florenz 1816.

Petit-Radel, L.-Ch.-F. Recherches fur les bibliothèques anciennes et modernes etc. Paris 1819. Schrettinger. M. Verfuch eines vollftändigen Lehrbuchs der Bibliothek-Wiffenfchaft etc. München 1829.

=SÂ==tss*⁵:

-4

i68

Fig. 231.

A/

A\

==e

I511

€Z

ssa

;pf||§

IP

s®

S«

lsfefë—

Binfc—

|\M-.3l I U |wir: _____

ii

il i

mm

m!

mm

1111

3-

S,

-rifV

Ban

wvum.

hrH

K IV T~

ajS"

-L

lü

3L

sSsffiS

mm

•- ”, J

âS#®¹ /]

—-fr"---

ßUßD

ÉÉlr

. Jk-_ ?-/'-

^>0-

Public library zu Bofton ¹⁵⁸).

Molbech, Ch. Om offentlige Bibliotheken, Bibliothekar er og det man har kaldet Bibliotheksvidenskab. Kopenhagen 1829. — Deutfche Ueberfetzung: lieber Bibliothekswiffenfchaft, oder Einrichtung und Verwaltung öffentlicher Bibliotheken. Von H. Ratjen. Leipzig 1833.

Schrettinger, M. Handbuch der Bibliothek-Wiffenfchaft etc. Wien 1834.

Preusker, K. Ueber öffentliche, Vereins- und Privat-Bibliotheken fo wie andere Sammlungen" etc. Leipzig 1839.

Schmidt, J. A. F. Handbuch der Bibliothekwiffenfchaft, der Literatur- und Bücherkunde etc. Weimar 1840. Vogel, E. G. Literatur früherer und noch beflehender europäifcher öffentlicher und Corporations-Bibliotheken. Leipzig 1840.

Constantin, L. A. Bibliothéconomie, ou nouveau manuel complet pour Farrangement, la confervation et l’ad?ninißration des bibliothèques. Paris 1839. — Deutfche Ueberfetzung: Bibliothekonomie oder Lehre von der Anordnung, Bewahrung und Verwaltung der Bibliotheken. Leipzig 1840. — 2. Aufl. 1842.

Zoller, E. Die Bibliothekswiffenfchaft im Umriffe. Stuttgart 1846.

Vogel , E. F. Hitlorifche und technifche Erörterungen über die paffendfte architectonifche Einrichtung von Bibliotheksgebäuden. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1848, S. 317.

Dały, C. Des bibliothèques publiques. Revue gén. de l’arch. 1849—50, S. 415 u. PI. 38—42. Oeffentliche Bibliotheken. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1852, S. 79.

Petzholdt, J. Handbuch deutfcher Bibliotheken. Halle 1853.

Petzholdt, J. Katechismus der Bibliothekenlehre etc. Leipzig 1856. — 3. Aufl. 1877.

Edwards, E. Memoirs of libraries etc. London 1859.

Rhees, W. J. Manual of public libraries, inßitutions and focieties in the United States. Philadelphia 1859. Formation and arrangement of the library. Builder, Bd. 17, S. 167.

Leightons. Libraries. Building news, Bd. 5, S. 205, 231.

i6g

Seizinger, J. G. Theorie und Praxis der Bibliothekswiffenfchaft etc. Dresden 1863.

Edwards, E. Libraries and founders of libraries. London 1865.

Edwards, E. Free town libraries, their formation, management and hifiory etc. London 1869.

Petzholdt, J. Adrefsbuch der Bibliotheken Deutfchlands mit Einfchlufs von Oefterreich-Ungarn und der Schweiz. Dresden 1874.

Ed. by S. R. War r en 6° S. Ar. Clark.

Public libraries in the United States of America etc.

Wafhington 1876.

Fireproof libraries. Building news, Bd. 37, S. 367.

Archer, W. Suggeflions as to public library buildings. Dublin 1881.

Grassauer. Handbuch für ölterreichifche Univerfitäts- und Studien-Bibliotheken etc. Wien 1883.

Endell & Frommann. Statiftifche Nachweifungen betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. I. Berlin 1883. VII—X: Uni-verfitätsbauten, wiffenfchaftliche und künftlerifche Inftitute und Sammlungen etc. S. 144.

Neuere Bibliotheken und deren Einrichtungen. Deutfche Bauz. 1883, S. 89, 101, 113.

Kortüm, A. Die Univerfitäts-Bibliothek in Göttingen, nebft Bemerkungen über Bau und Einrichtung von Bibliotheken. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 247, 261, 271, 279.

Kortum. Anlage und Einrichtung von Bibliotheken. Allg. Bauz. 1884, S. 49.

PASCAL, J. L. Les bibliothèques et les facultés de médecine en Angleterre. Revue gén. de l’arch. 1884, S- 53, 97, 155, 207, 260 u. PI. 18, 19.

Steffenhagen, E. Ueber Normalhöhen für Büchergefchoffe etc. Kiel 1885.

A new defign for libraries. American architect, Bd. 19, S. 226.

Gräsel, A. Grundzüge der Bibliothekslehre etc. Leipzig 1890.

Gottlieb, Th. Ueber mittelalterliche Bibliotheken. Leipzig 1890.

Free public libraries. Building news, Bd. 58, S. 195, 789, 896; Bd. 59, S. 70, 138, 206, 349, 495, 601, 674, 814; Bd. 60, S. 2, 155, 323, 462, 562, 697; Bd. 61, S. 210, 422, 564.

Ruepprecht, Ch. Bedeutung und Aufgabe der Bibliotheken. Beil. z. Allg. Ztg. 1891, Beil.-Nr. 263.

WlETHOFF. Statiftifche Nachweifungen betreffend die in den Jahren 1881 bis einfchl. 1885 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. IV. Berlin 1892. VII bis X, B, a: Bibliotheken. S. 92.

Wolf, C. Das Einheitsmafs für die Raumberechnung der Büchermagazine. Centralbl. d. Bauverw. 1892,

.S. 342.

Staender. Das Einheitsmafs für die Raumberechnung von Büchermagazinen. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 150, 158. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1892.

Reyer, E. Entwicklung und Bedeutung der Volksbibliotheken. Deutfche Rundfchau 1892, S. 133.

Wolff, C. Verftellbare Lagerung der Tragebretter an Büchergerüflen, Schränken u. f. w. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 553.

Ferner :

Anzeiger für Literatur der Bibliothekwiffenfchaft. Dresden und Leipzig 1840—55.

Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwiffenfchaft. Begr. von J. Petzholdt. Herausg. unter Red. von J. Kürschner. Dresden 1856—86.

Serapeum. Zeitfchrift für Bibliothekwiffenfchaft, Handfchriftenkunde und ältere Literatur. Herausg. von R. Naumann. Leipzig 1840—70.

Giornale delle biblioteche. Herausg. von E. Blanchi. Florenz 1867.

Library journal etc. Herausg. von C. A. Cutter. New-York. Erfcheint feit 1876.

Anuario del citerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios. Madrid. Erfcheint feit 1881.

Centralblatt für Bibliothekswefen. Herausg. von O. Hartwig & K. Schulz. Leipzig. Erfcheint feit 1884.

Bulletin des bibliothèques et des archives etc. Paris. Erfcheint feit 1884.

Rivißa delle biblioteche etc. Red. von G. Biagi. Florenz. Erfcheint feit 1888.

The library. Herausg. von J. Y. W. Mac Alister. London. Erfcheint feit 1889.

Ex-libris. Zeitfchrift für Bücherzeichen — Bibliothekenkunde und Gelehrtengefchichte. Herausg. von G. A. Seyler. Berlin. Erfcheint feit 1892.

ß) Ausführungen und Projecte.

GlBBS. Bibliotheca Radcliviana, or a defcription of the Radcliffe library at Oxford etc. London 1747. Ebert, F. A. Gefchichte und Befchreibung der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden. Leipzig 1822.

Jaeck, H. J. Vollftändige Befchreibung der öffentlichen Bibliothek zu Bamberg etc. Nürnberg 1831. Delessert. Projet d’une bibliothèque circulaire. Paris 1835.

Wimmel, C. Das neue Bibliothek-, Gymnafial- und Schulgebäude in Hamburg. Allg. Bauz. 1839. ' Falkenstein, K. Befchreibung der königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden. Dresden 1839. Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et confiruits en France depuis le commencement du XLXme fiècle. Paris 1845—50.

Bd. I, PI. 34, 35: Bibliothèque publique a Atniens.

Bd. 3, PI. 387—389: Nouvelle bibliothèque Sainte-Geneviève, a Paris.

Labrouste. Die Bibliothek St. Geneviève in Paris. Allg. Bauz. 1851, S. 66; 1852, S. 139. Labrouste. Bibliothèque Sainte-Geneviève a Paris. Revue gén. de l'arcli. 1852, S. 379 u. PL 21—27; 1853. S. 392 u. PI. 30—32.

The library of St. Geneviève, Paris. Builder, Bd. 11, S. 184.

Borstell, G. & F. Koch. Die Bibliothek St. Geneviève. Zeitfchr. f. Bauw. 1854, S. 293.

Britifh mufeum: New reading room in quadrangle. Builder, Bd. 13, S. 133, 138, 139.

The new reading-room of the Britifh mufeum. Builder, Bd. 15, S. 229.

Liverpool free library and mufeum. Building news, Bd. 3, S. 12, 635-

The new reading room and library, Britifh mufeum. Building news, Bd. 3, S. 449.

The arrangement of the reading-room at the Britifh mufeum. Builder, Bd. 17, S. 507.

New library, Middle Temple, London. Builder, Bd. 18, S. 800.

Britifh Mufeum. The new reading room and the library. London 1867.

Nouvelle falle de lecture de la bibliothèque impériale de Paris. Nouv. annales de la confi. 1869, S. 1, 42. Die neuen Einrichtungen der Bibliothek des Britifh Mufeum. Leipz. Illuflr. Zeitg. 1869.

Raschdorff, J. Die Bibliothek der Schulverwaltung zu Köln. Deutfche Bauz. 1870, S. 370.

Library and mufeum of the corporation of London. Builder, Bd. 28, S. 684.

Greengate brauch free library, Salford. Building news, Bd. 19, S. 444.

The free public library of Cincinnati, Ohio. Building news, Bd. 21, S. 452.

Library and mufeum of the corporation of London. Builder, Bd. 28, S. 684.

Library building, New York. Builder, Bd. 30, S. 444.

New library, Grajfon-fireet Eaß, Tottenham Court-road. Building news, Bd. 24, S. 360.

Labrouste, H. Bibliothèque nationale, rue Richelieu, a Paris. Revue gén. de l'arch. 1873, S. 245 u.

PI. 56—58; 1878, S. 144 u. PI. 40—42; 1879, S. 3 u. PI. 1—3, 40, 41.

Mufée et bibliothèque a Grenoble. Encyclopédie d’arch. 1874, PI. 169—170, 175, 224; 1875, S. 9 u. PI. 249, 254—255, 270, 279, 302 — 303; 1876, PI. 396, 411.

Brambach. Die grofsherzogliche Hof- und Landesbibliothek in Carlsruhe. Carlsruhe 1875.

Hereford free library and mufeum. Builder, Bd. 33, S. 140.

Hof- und Staatsbibliothek in München: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 140. Lnterior of library, fhowing élévation of bookeafe, etc. Building news, Bd. 30, S. 244.

Compétition defegns for the free library and mufeum, Derby. Building news, Bd. 30, S. 462.

Free library and mufeum, Derby. Building news, Bd. 31, S. 468.

EspÉrandieu, H. Ecole des beaux-arts et bibliothèque de la ville à Marfeille. Revue gén. de ïarch. 1876, S. 7 u. PL 3—10; 1877, S. 58 u. PL 14—18; 1878, S. 152 u. PL 43—46.

Leithe, F. Die k. k. Univerfitäts-Bibliothek in Wien etc. Wien 1877.

Oeffentliche Bibliotheken in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 147.

A model public library. Building news, Bd. 32, S. 587.

La nouvelle bibliothèque de l'école de droit. La femaine des confi. 1877 — 78, S. 115*

Sauvageot, L. Le nouveau mu fée-bibliothèque de Rouen. Gaz. des arch. et du bât. 18791 S. 192.

The new free library and mufeum, Derby. Builder, Bd. 37, S. 1260.

Sunderland mufeum and free library. Builder, Bd. 37, S. 1316.

Lundstedt, B. Kunglica biblioteket in Stockholm. Stockholm 1879.

Sherlock, C. The Picton reading-room, Liverpool. Engineer, Bd. 48, S. 242.

Szkalnitzky & Koch. Königl. ungarifche Univerfitäts-Bibliothek in Budapefl. Allg. Bauz. 1880, S. 27. Der Neubau der k. öffentlichen Bibliothek in Stuttgart. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 253.

Tiedemann, v. Die neue Univerfitäts-Bibliothek zu Halle a. S. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 338. New mufeum and library, Rouen. Builder, Bd. 38, S. 322.

Library at Noyon. Building news, Bd. 38, S. 484.

New free library, mufeum, and fcience and art fchools, Cardiff. Building news, Bd. 38, S. 484.

i7i

Weyer/. Der Neubau der Stadtbibliothek zu Köln. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 510.

Bibliothèque de l'école de droit, a Paris. Encyclopédie d'arch. 1881, S. 91 u. PL 728, 737, 764.

Dziadzko. Die Bibliothek und der Lefefaal des Britifchen Mufeums. Preufs. Jahrb., Jahrg. 1881 S. 346.

La bibliothèque Saint-Marc, à Venife dite »Libreria vecchia«. Encyclopédie d'arch. 1881, S. 95 u. PI. 765—766. Richmond free public library. Builder, Bd. 40, S. 370.

The l7iner Temple library. Building news, Bd. 41, S. 626, 692.

Szilagyi, A. v. Die Königl. ungarifche Univerfitäts-Bibliothek zu Budapeft etc. Budapeft 1882. Univerfitätsbibliothek in Greifswald. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 135.

Bibliothek der Univerfität zu Kiel. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 507.

Die neue Univerfitäts-Bibliothek zu Halle a. S. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 616.

A defign for free library and mufeum, Oldham. Builder, Bd. 42, S. 53-Defign for public library, Oldham. Architect, Bd. i8, S. 175.

Narjoux, F. Paris. Monuments élevés par la ville i8jo —1880. Paris 1883.

Bd. 2 : Bibliothèque de l'école de droit; von Lheureux.

New library and mufeum, Melbourne. Builder, Bd. 42, S. 386.

The Harris free public library and mufeum, Preßon. Builder, Bd. 43, S. 347.

The Gilflrap free library, Newark-on-Trent. Building news, Bd. 44, S. 286.

Free library, Beifaß. Building news, Bd. 45, S. 768, 848.

Das neue Bibliothekgebäude in Stuttgart: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 66.

Der Neubau der Bibliothek zu Wolfenbüttel. Deutfche Bauz. 1884, S. 389, 401.

Müller. Das alte und neue Bibliotheksgebäude zu Wolfenbüttel. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 88. Die Bibliothek der neuen Univerfität. Wiener Bauind.-Zeitg., Jahrg. 2, S. 83, 99.

Deßgn for Beifaß free, library. Builder, Bd. 46, S. 230.

Defign for free library, Beifaß. Architect, Bd. 32, S. 389.

Lincoln library, Lincoln. American architect, Bd. 15, S. 126.

Free library, Watertown. American architect, Bd. 15, S. 222.

The Britifh mufeum and the bibliothèque national reading-rooms. American architect, Bd. 16, S. 292.

So me fmaller Paris libraries. American architect, Bd. 16, S. 303.

Tiedemann, v. Die Univerfitäts-Bibliothek in Halle a. S. Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 331.

The Leyland free library and mufeum at Hindley. Builder, Bd. 49, S. 767.

Prize defigns for the public library buildings, Boßon. American architect, Bd. 16, S. 79.

Dartmouth college library ( Wilfon Halt), Hatinover. American architect, Bd. 17, S. 128.

Library of univerfily of Michigan. American architect, Bd. 18, S. 55-

Roth, F. W. E. Gefchichte und Befchreibung der königl. Landesbibliothek in Wiesbaden. Frankfurt a. M. 1886.

Stadtbibliothek in Frankfurt a. M.: Frankfurt a. M. und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 139. Landauer, v. Die neue Kgl. öffentliche Bibliothek in Stuttgart. Wochbl. f. Baukde. 1886, S. 455, 469. Bibliothèque ptcblique a Maiden. Moniteur des arch. 1886, S. 46 u. PI. 13, 14.

Public library, Darlington. Architect, Bd. 35, S. 221.

The Brunner free library. Architect, Bd. 35, S. 311.

Library of Drew theological feminary, Madifon. American architect, Bd. 19, S. 138.

Public library, Sommerville. American architect, Bd. 20, S. 6.

The Queen city of Vermont and its »Billings library«. Building, Bd. 5, S. 39, 43.

CüNO. Der Erweiterungsbau der Univerfitäts-Bibliothek zu Göttingen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1887, S. 205.

Hunt. Bibliothèque Lenox a New-York. Moniteur des arch. 1887, S. 176 u. PI. 64.

La bibliothèque Schoelcher. Confiruction moderne, Jahrg. 2, S. 417, 425, 438 u. PI. 69, 70.

Selected deßgn for Edinburgh public library. Builder, Bd. 53, S. 92, 168, 215.

New free library, Norwood. Builder, Bd. 53, S. 426.

The new library for Lambeth. Builder, Bd. 53, S. 839.

Poole free library. Building news, Bd. 53, S. 244.

Co7npetitive deßgn for the Carnegie library. A7nerican architect, Bd. 21, S. 80, 150.

Bibliotheken in Köln: Köln und feine Bauten. Köln 1888. S. 464.

Landauer, Th. v. Die königliche öffentliche Bibliothek in Stuttgart. Allg. Bauz. 1888, S. 47.

Bibliothèque du parlement a Ottawa. Moniteur des arch. 1888, S. 104 u. PL 39.

Batterfea free library. Builder, Bd. 55, S. 414.

Courts of Scotland folicitors' library, Edinburgh. Building news, Bd. 55, S. 170.

New public library, Boßon. American architect, Bd. 23, S. 246, 270.

The rejected defign for the congreffional library, Wafhington. American architect, Bd. 24, S. 206.

GÉNY, J. & G. C. Knod. Die Stadtbibliothek zu Schlettftadt. Feftfchrift zur Einweihung des neuen Bibliotheksgebäudes am 6. Juni 1889. Strafsburg 1889.

Bohnsack, G. Die herzogliche Bibliothek zu Wolfenbüttel. Baugwks.-Ztg. 1889, S. 294.

Die Bibliothek für das Parlament der Vereinigten Staaten zu Wafhington. Uhland’s Ind. Rundfcham, Jahrg. 4, S. 43.

Bibliothèque du congres des États-Unis a Wafhington. La femaine des confir., Jahrg. 13, S. 380.

Defign for a libraiy. Builder, Bd. 56, S. 108.

The library of » The People's palace*. Builder, Bd. 57) S. 174-

The Tate library, South Lambert-road. Building neivs, Bd. 56, S. 542>

Clerkenwell free public library. Building news, Bd. 56, S. 684.

Public library, Chelfea. Building news, Bd. 56, S. 813.

Univerfitäts-Bibliothek zu Halle : Pistor , M. Antlalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheits-wefens in Preufsen. Berlin 1890. S. 314.

Der Erweiterungsbau des Archiv- und Bibliothekgebäudes in Hannover. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 529.

Die Königliche Bibliothek in Berlin. Blätter f. Arch. u. Kunfthdwk. 1890, S. 18.

Bibliothèque Schoelcher a Port-de-France. Nouv. annales de la conft. 1890, S. 6.

Defign for a public library. Builder, Bd. 59) S. 346.

Aberdeen public library. Builditig news, Bd. 59, S. 72.

Sale public library. Building news, Bd. 59, S. 320.

Free library, Ladbroke Grove, Notting Hill. Architect, Bd. 43, S. 387.

Defign for Bermondfey free library. Architect, Bd. 44, S. 319.

Robbins memorial library, Arlington. American architect, Bd. 30, S. 199.

Umbau der Univerfitäts-Bibliothek in Bonn. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 58.

Hansen, Th. v. Die Valliano'fche Bibliothek in Athen. Allg. Bauz. 1891, S. 7.

The central library, Chelfea. Builder, Bd. 60, S. 68.

Minneapolis public library. Building news, Bd. 60, S. 532.

Southampton free library felected defign. Building news, Bd. 61, S. 500.

The central library, Brixton. Building news, Bd. 61, S. 666.

Univerfitätsbibliothek in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 207.

Public library, Bermondfey. Building news, Bd. 62, S. 168.

Lewisham central public library. Building news, Bd. 63, S. 351.

Selected defign for Poplar public library. Building news, Bd. 63, S. 525.

Whitechapel free public library and mufeum. Building news, Bd. 63, S. 595.

St. George, Hanover fquare, public library. Building news, Bd. 63, S. 701.

Carnegie free library, Ayr. Building news, Bd. 63, S. 489.

Defign for public library, Newington. Architect, Bd. 47, S. 173.

Newington public library. Architecture and building, Bd. 17, S. 79.

Entwürfe des Architecten-Vereins zu Berlin. Neue Folge.

1875, Bl. 1—4: Entwurf einer Landesbibliothek für Berlin; von 0. Hossfeld. Architektonifches Skizzenbuch. Berlin.

Lieft 121 : Façade des Bibliothekgebäudes der Schulverwaltung in Cöln; von Raschdorff. Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1892, Taf. 17: Entwurf zu einer öffentlichen Bibliothek in Ayr; von A. Morris & Hunter. Taf. 71: Oeffentliche Bibliothek in Kalamazoo; von Patton & Fisher.

Croquis d’architecture. Intime club. Paris.

1867 — 68, No. IX, F. 2, y : Bibliothèque.

187g, No. V, F. 6: L’efcalier principal d’une bibliothèque publique.

M u f e e n.

B.

Von Heinrich Wagner.

3. Kapitel.

Mufeen im Allgemeinen.

123. Zweck, Wefen und

Eine Fülle von Kunstwerken, Kostbarkeiten und Merkwürdigkeiten aller Art, ein unermefslicher Schatz von Naturgebilden, von der vorgeschichtlichen Zeit bis auf die Jetztzeit, Sind uns überliefert worden. Die Gebäude, in denen fie gefammelt, Einteilung, geordnet und auf bewahrt werden und die dazu bestimmt find, Sie dem VerStändniSs aller KreiSe der Mit- und Nachwelt zugänglich zu machen, heifsen Mufeen. Zu ihrer Bereicherung trägt untere Zeit ihren Antheil bei, indem Sie auf allen Schaffensgebieten Stets neue Schöpfungen hervorbringt, die der Erhaltung werth find. So hat Sich denn längft die Nothwendigkeit der Abfcheidung der Sammlungen nach ihrem Inhalt und nach der Errichtung neuer Sammlungen für einzelne Zweige der Wiffen-fchaft, Kunft und Technik herausgeftellt. Dem gemäfs kann man heute unterscheiden:

1)    Mufeen für Kunft, KunftwiSSenSchaft und Alterthumskunde;

2)    Mufeen für Kunfthandwerk und Gewerbe ;

3)    Mufeen für Naturkunde, Völkerkunde und verwandte Wiffenfchaften ;

4)    Mufeen für befondere Zwecke, für Gegenstände aus einzelnen Fachgebieten, und

5)    Mufeen für mehrere verschiedenartige Sammlungen.

Die Mufeen gehören heutzutage gewiffermafsen . zu den Culturmeffern eines Volkes. Sie find unentbehrliche Anftalten im Staat und Gemeinwefen, Sowohl zu Zwecken der Belehrung und allgemeinen Bildung des Volkes, als zur Förderung ernften Studiums des Gelehrten und Künftlers.

a) Geschichtliche Entwickelung¹).

1) Claffifches Alterthum.

124.

Griechenland.

Mufeion ([xooaeîov) hiefs urfprünglich bei den Griechen ein jeder den Mufen geheiligter Raum. Die Alten übertrugen das Wort auf Anftalten, die wir heute Univerfität oder Akademie nennen würden, die alfo mit unferen Mufeen nur das Gemeinfame hatten, dafs Sie den Wiffenfchaften und Künften dienten.

Das bedeutendste Mufeum des Alterthums beftand in Alexandrien²), mit deffen berühmter Bibliothek (Siehe Art. 35, S. 42) es verbunden war. Unter Ptolemaios II. Philadelphos gelangten beide Anftalten zur höchsten Bliithe.

Das Mufeum von Alexandrien ftand mit den dortigen königlichen Paläften im Zufammenhang und war eine Heimftätte für Gelehrte, die in den gemeinfchaftlichen Hör- und Speifefälen, in den Wandelbahnen, Säulengängen und Exedren des weiten Gebäudes fich der Ergründung und Förderung aller Wiffenfchaften und Künfte widmeten. Sie lebten darin auf öffentliche Koften in einer Art klöfterlichen Gemein-

fchaft unter der Oberauflicht von Prieftern, welche während drei Jahrhunderten die einheimifchen Könige und unter der Römerherrfchaft die Kaifer einfetzten. Auch diefe unterhielten das Mufeum zu Alexandrien mit befonderer Vorliebe. Seit der Schleifung der Stadt unter Diocletian (296 n. Chr.) wird des Mufeums nicht weiter gedacht ; feine gleichzeitige Zerftörung erfcheint aufser Zweifel. Die Rette deffelben nahm wahrfcheinlich das Serapeum zu Alexandrien in fich auf, und mit der Umwandelung diefes Tempels in eine chriftliche Kirche (389 n. Chr.) verfanken fie in völlige Dunkelheit.

Die Thätigkeit des Alexandrinifchen Mufeums übhrtraf die aller Schwefter-anftalten des Alterthums, die in Athen, Antiochia, Tarfos, Pergamon u. f. w. be-ftanden, bei Weitem. Sie alle waren keine eigentliche Mufeen in unferem Sinne. Solche gab es in Griechenland überhaupt nicht. Die Kunftwerke der Hellenen wurden nicht für Sammlungen gefchaffen. Es waren glückliche Zeiten, als noch die Werke der Bildnerkunft auf den Plätzen ihrer eigentlichen Beftimmung ftanden, als eine Quadriga des Zeus, eine Juno oder eine Pallas noch auf den Giebeln ihrer Tempel thronten, als Venus noch in den Gärten des Alkmenes, Merkur, Herkules und Eros noch in den Gymnafien, Neptun, Tritonen und Nereiden noch am Meer und Diana im heiligen Haine ftanden. In folcher Umgebung erweckten die Schöpfungen der Kunft des Befchauers Begeifterung und erfüllten dadurch ihren erhabenften Zweck.

Das reihenweife Auffpeichern von Kunftwerken in Sammlungsräumen wider-fprach dem Geifte des Alterthums ³). Der claffifche Schönheitsfinn muffte noth- _ wendig darauf ausgehen, die verfchiedenen Stücke in einer Weife anzuordnen, welche den Zufammenhang derfelben unter einander und mit der umgebenden Architektur vermittelte. In diefem Sinne hat man fich wohl das Anbringen der Tafelbilder zu denken, die fich mit der Zeit in der als »Pinakothek« bezeichneten Nordhalle der Propyläen zu Athen⁴ 5 6) anfammelten, fo wie der Stuckgemälde, mit denen die Wände derfelben gefchmückt -waren.

Die alten Schriftftelier erzählen, dafs die Machthaber der Diadochenzeit und die reichen Privatleute Griechenlands damals mit Eifer Kunftwerke fammelten und unerhörte Summen dafür bezahlten 16y).

Schon Ptolemaios Philadelphos befafs eine Anzahl Gemälde älterer, fykonifcher Schule ; denn er fchmückte damit die Wände des von Kallixenos befchriebenen Prachtzeltes. Und nicht weniger als 100 Bildfäulen waren vor den Pilaftern, welche die Wandfelder des Zeltes fchieden, aufgeftellt. Auch die Könige von Pergamon fcheinen fich bemüht zu haben, alte Kunftwerke zu erwerben. Der makedonifche Hof war reich an Statuen und Gemälden. Ambrakia in Epirus, einft die Refidenz des Pyrrhos, war voll von Kunftfchätzen, bis fie 189 v. Chr. der Conful M. Fulvius nach Rom bringen liefs.

Die koftbaren, auf Lindenholz gemalten Tafelbilder waren leichter Befchädigungen ausgefetzt, als die Stuckgemälde. Defshalb wurden jene zu ihrer befleren Sicherung in einem befonders für fie eingerichteten Raum, in der »Pinakothek«, untergebracht, welche nach Vitruv einen nothwendigen Beftandtheil des helleniftifchen Wohnhaufes bildete.

Auch in den Tempeln mochte fich mit der Zeit eine gröfsere Anzahl von Tafelbildern anfammeln. Eine Menge anderweitiger Weihegefchenke, Waffen, Cultus-und Hausgeräthe, die an den Wänden anzubringen waren, muffte zwar das Hervortreten der Gemälde beeinträchtigen ; fie bildeten aber insgefammt einen Schatz von Kunftwerken, eine Art Mufeum ³).

i75

125.

Rom.

126.

Wiederbelebung

des

claffifchen

Alterthums.

In Rom dienten die aus Griechenland geraubten Kunftwerke auch zum Schmuck von Tempeln und Paläften, von Theatern, Thermen und Säulengängen. Hierzu gefeilten fich die Schöpfungen der eigenen Kunftthätigkeit, die fich Anfangs haupt-fächlich der Entwickelung der Malerei zuwendete, fpäterhin das hiftorifche Relief fchuf, das den malerifchen Schmuck zum Theile erfetzte. Befonders productiv war die Kaiferzeit, und unter den damals zur Blüthe gelangten Kunftzweigen müffen die Mofaik, die Glyptik und die Toreutik genannt werden. Bald gab es nun Sammlungen mancherlei Art. Sulla und Cicero fammelten gefchnittene Steine. Ferner werden Sammlungen murrhinifcher Gefäffe (aus Murrhaftein, Flufsfpath) erwähnt. In Bibliotheken pflegten Biiften von Gelehrten, Dichtern und anderen berühmten Männern aufgeftellt zu werden.

2) Mittelalter bis Neuzeit.

Im Mittelalter begannen die gelehrten Humaniften Italiens nicht allein den Schriften, fondera auch den Ruinen, Statuen, Gemmen, Medaillen und Münzen des Alterthums ihre Aufmerkfamkeit zuzuwenden. Schon Cola di Rienzo bemühte fich, das alte Rom im neuen Rom aufzufuchen, die Monumente und Trümmer zu deuten, die Infchriften zu lefen und in einer Sammlung zu vereinigen⁷). Petrarca war, fo viel wir wiffen, der erfte, der antike Münzen und Medaillen mit Leidenfchaft fammelte. Es war fein Stolz, Carl IV. 1354 einige Münzen römifcher Kaifer als Denkmäler feiner Vorfahren zum Gefchenk zu machen. Francesco Squarcione brachte von feinen Reifen durch Griechenland zu Anfang des XV. Jahrhundertes viele antike Kunftwerke, namentlich Sculpturen, in die Heimath ⁸). Nach dem grofsen Kirchen-Schisma hörte in Rom nach und nach das Kalkbrennen aus antiken Marmorwerken auf. Die Alterthümer wurden mehr und mehr beachtet ; Ausgrabungen fanden ftatt. Um die Mitte des XV. Jahrhundertes begannen die Mediceer in Florenz, fchon Cofimo und dann fein Bruder Lorenzo Magnifico, im Palafte neben San Marco das erfte Mufeum anzulegen⁹), das fleh durch feine Schätze an antiken Sculpturen, gefchnittenen Steinen und Gemälden auszeichnete. Auch die aus demfelben Haufe hervorgegangenen kunftfinnigen Päpfte, Leo X. und Clemens VII, legten Sammlungen, erfterer in der Villa Medici auf dem Monte Pincio in Rom, an; er erliefs 1515 ein Breve, das Raffael zum Auffeher über alle Ausgrabungen in und bei Rom bis auf den Umkreis von 10 Miglien ernannte ¹⁰) und fomit das Schickfal der Alterthümer wefentlich in feine Hände legte. Nach und nach gehörten »zu der Pracht eines Herrn« nicht blofs Pferde, Hunde, Hofnarren und Poeten, fondera auch antike Kunftwerke, welche dann in ftattlicher Zahl in den Paläften der Mattei, Borghefe, Barberini, Farnefe u. f. w. Aufnahme fanden. Befonders beliebt war eine ferie de' Cefari, d. h. eine möglichft vollftändige Reihenfolge von Statuen und Büften der römifchen Kaifer. Bald wurden Kunftwerke des Alterthums in ganz Europa gefammelt.

Damals fanden die Werke der Plaftik noch eine würdige Aufftellung, die ent-fprechend dem Geifte der Renaiffance vielfach an die urfprüngliche Bedeutung der

10 987 6 54321 0

M¹¹1¹¹1¹¹1 |T⁺t⁺f+i-H+f-

1.500

-hs

Public library

Vs

du

//

jj

jL

c^es

sar.

^a/f

L’>

erie

śŁ5\,

F'\

'•-■"/J

-'j

li

CQb‘n,n

v fu®

m—ÉÜü

I76

Fig. 232.

⁴*s*

⁷ .«ŚT*¹

rfe'foU

V-1

\;

r>

/•*

.r,v

A®..

J*c"‘ i

//i

*    ^ 7~>~

*«•»«V

ÉkâV/fV/V jb^

M a#.

<*

njaiAc

,r

Nicchione

grandę niche

Belvédère

*«//.

•VeVe

ix\

//

du

fel

Ï0

Vestibule

'1

ii C) V/ ®    ; A

a ua    IrfcO

V*£s ’ jlWW

......

li

1/ N/

A,

Cabinet..<łuTor8e

rejRgs

de]] a

Pigna

........: i

1:500

10 9 8

K+f

5 4 3 2 1 0

l'i'I'W

10

15

20 n»

Statuenhof im Belvedere des Vatican zu Rom¹⁶⁹).

Werke erinnerte. In der Villa Borghefe wurde ein Aeskulap-Tempel für die alte Statue des Gottes erbaut; dafelbft befand fich ein Dianen-Tempel mit der dazu gehörigen Antike. Den achteckigen Statuenhof im Belvedere des Vatican (Fig. 232 u. 233 ¹⁶⁹) liefs Julius II. nach Plänen Bramantes zur Aufnahme jener bedeutenden Bildwerke errichten ¹⁷⁰), welche fich noch heute in dem fpäter ftark veränderten Bauwerke finden. Auch in der Villa Albani waren die Statuen in prächtigen Hallen gut vertheilt.

17)

169) Facf.-Repr. nach : Letarouilly, P. Le Vatican etc. Paris 1882.    (Mu/èe Pio Clementhio, PI. 2 u.

110) Vergl. : Michaelis, A. Gefchichte des Statuenhofes im Vaticanifchen Belvedere. Jahrbuch des Kaiferl. deutfehen Archäologifchen Inftituts. Bd. V (1890), S. 23, 56.

g^;

p^~zzgg=5

Statuenhof im Belvedere des Vatican zu Rom ¹⁶⁹).

Die Kunhwerke des Mittelalters und der Renaiffance zu fammeln, kam zur Zeit ihrer Enthebung Niemand in den Sinn. Sie waren im wahren Sinne des Wortes Gemeingut des Volkes; denn fie fchmiickten gröfstentheils Kirchen, Capellen und Klöfter. Die als Tafelbilder gemalten Altarblätter, fo wie plaftifche Bildwerke, Denkmäler, kirchliche Gegenftände aller Art hatten an den Plätzen ihrer Beftimmung, trotz der meift mangelhaften Beleuchtung¹²), eine erhöhte Bedeutung; Kunftfchöpfungen und kunftgewerbliche Werke weltlicher Art waren faft immer für befondere Zwecke, denen fie am Ort ihrer Aufhellung in Schlöffern, Hallen und Gärten, in Rath- und Zunfthäufern u. f. w. dienten, gefchaffen. Wohl mögen manche felbhändige Kunh-werke, Kohbarkeiten, Merkwürdigkeiten ihrer Zeit in die Wohnungen der Reichen und in die für das Gemeinwefen behimmten Stadthäufer gekommen und darin aufbewahrt worden fein ¹³); allein zur Ausbreitung und Aufhellung folcher Schätze in be-

12

Fig. 233.

MUL

..

illl

wm

ffś

ii

!/■

myl

..

11

T!~xri

ii

!.

fl

Fig- 234.

ei»«--—

ÜEÜS

\J.

fit » n a

'?ï

«WMK

SS»

mms0

fl

CP

m\

Mh

mm

6 m

'■M

'\y

Mi

»K XAu

^ kl ;?*\1

KW*®» ilk^

AJ: ■

M| ■%!

■ÈlI-'-r

fH

l^vj

Si

w'

«I

!■ ”

j.

CC JRIf.

?»

Mmmm

mîfÆm

mi

W A

¹ ■'

.    r:..    s ;i

;:■■.

j*lS£łpsiEE^

SI

HPr

I®

jî^Sl % JJ

an

fc-^-Æ ;J

m£jzsrvr-*&7T I

fy'â

'3 «*/ i

Wâ

'>v

V yfV

' *    ' ' — ■•    - ■ ‘XtOsCSS

[ q| ?

X ' • wS\l

4 * •'.sK^asüsr-i.swtÂ

y:v :,- x -,

*^gÿggg|i

Uffizien zu Florenz,

vom

Bogen gegen den Arno (unter dem zweiten Flurgang in Fig. 235) aus gefehen.

fonderen Gebäuden, alfo zur Errichtung eigentlicher Sammlungen, gaben fie vorerlt keinen Anlafs.

Erft feit dem Anfang des XVI. Jahrhundertes, als die Entftehung der Sammlungen von Antiken eine weitere Entwickelung derfelben gezeitigt hatte, als fodann durch Erb-fchaft und Kauf allmählich immer mehr und mehr Kunftfchätze aller Art in den

Befitz Einzelner gelangt waren, und als insbefondere die Erwerbung von Gemälden eine grofse Ausdehnung angenommen hatte, da muffte man fie, wohl gefchützt und geordnet, in befonders dafür eingerichteten Sammlungsfälen und Galerien bergen.

Eines der intereffanteften Beifpiele für die gefchichtliche Entwickelung der Mufeen bilden die Sammlungen der Mediceer, deren Anfänge oben bereits erwähnt wurden. Diefe Sammlungen find durch den Jahrhunderte lang wirkenden Kunftfinn jener berühmten Familie zu der Flöhe angewachfen, wie fie heute noch in Florenz zur Freude der gebildeten Welt beftehen. Sie waren Anfangs in den Paläften und Gärten

vertheilt. Im Jahre 1580 fah fich Franz /., zweiter Grofsherzog von Toscana, veranlafft, das oberfte Gefchofs der fog. Uffizien, jenes kurz vorher von Giorgio Vafari zur Aufnahme der vereinigten Verwaltungsräume errichteten, höchft wirkungsvollen Gebäudes, zum Zwecke der Unterbringung der mediceifchen Kunftfammlungen einzurichten (Fig. 234 u. 235). Er verband es mit dem Palazzo Pitti durch den bekannten Gang, der oberhalb Ponte vecchio über den Arno führt, liefs durch Buontalenti die erforderlichen Umbauten vornehmen und u. A. die Tribuna

I27.

Florenz.

iüg. 235-

Dcutacheł 3 J    I ^^^Komdorbi9 zumPal“

apiâs à

Italiener

Tribur-.a *

ind :

IToskanjSchule

«S

Dritter Korridor

Bnifotg

KUn3tler-

bildnisse«

ir2v.,f B""""*] uar.sike

Statuen

Saat

bA

occio

Ko r r i d o r

(Skulpturen u-Gemälde)

Intike

I jgs

Uffizien zu Florenz. ^2000 n- Gr.

(Fig. 243) zur Aufnahme der noch heute darin befindlichen Sculpturwerke einrichten. Unter Ferdinand II. (1021—70) wurde die Sammlung anfehnlich vermehrt, befonders durch eine grofse Anzahl bedeutender Gemälde aus dem Nachlaffe der Familie Rovero. Anna Maria, die letzte Mediceerin, vermachte 1737 alle Kunftfchätze des Haufes der Medici dem Staate mit der Beftimmung, dafs diefelben für ewige Zeiten in der Stadt Florenz aufgeftellt werden follten. Aber erft Leopold I. (ï 765—90) vereinigte die Werke aus feinen Schlöffern in der Galerie der Uffizien, machte diefelbe dem Publicum zugänglich und legte auch das naturwiffenfchaftliche Mufeum zu Florenz an.

Das Jahr 1471 bildet eine Epoche in der Gefchichte der Antiken-Sammlungen Roms durch die Gründung des capi-tolinifchen Mufeums, welchem der Stifter Sixtus V. von Anfang an feileren Beftand und öffentlichen Charakter verlieh, indem er diefe Sammlungen dem römifchen Volke fchenkte. Nicht minder ungewöhnlich war ihr Inhalt: eine kleine, aber ftatt-

128.

Rom

und Neapel«

liehe Reihe von Grofsbronzen, noch heute ein Schmuck des Capitols¹⁷³).

Die unvergleichlichen Sammlungen des Vatican entftanden Anfang bis Mitte des XVI. Jahrhundertes unter den Päpften Julius II, Leo X., Clemens VII. und Paul III. in dem von Bramante erbauten und mit dem Vatican verbundenen Belvedere. Was Clemens XIV. (feit 1769) und Pius VI. (feit 1775) durch den berühmten E. Q. Visconti daraus machen und was die nachfolgenden Päpfte in diefem Jahrhundert hinzufügen liefsen, davon giebt der in Fig. 237 ¹⁷⁴) abgebildete Grundrifs der Vaticanifchen Sammlungen einen Begriff.

Die erfte wirkliche Waffenfammlung fcheint die Prunkrüftkammer gewefen zu fein, welche der 1558 geftorbene Marfchall Strozzi hinterliefs, da fie drei grofse Säle im Schlöffe Burgo zu Rom einnahm ¹⁷⁵).

Das Mufeo nazionale zu Neapel wurde 1790 für die Königlichen Sammlungen der Alterthümer und Gemälde, welchen Ferdinand I. 1816 den Namen Mufeo Reale Borbonico gab, eingerichtet. Es vereinigt in fich die verfchiedenen älteren und neueren Sammlungen der Krone Neapels, die aus Rom und Parma ftammende der Farnefe, fo wie jene aus den Paläften von Portici und Capodimonte, endlich die Ergebniffe

¹⁷³) Nach: Michaelis, a. a. O., S. 9.

m) Facf.-Repr. nach: Letarouilly, a. a. O., Bd. I (Enfemble des bâtiments, PI. s). ¹⁷⁵) Nach: Demmin, a. a. O.

i8o

I29.

Dresden.

der Ausgrabungen von Herculaneum, Pompeji, Stabiä, Cumä und gehört jetzt zu den erften Mufeen der Welt (Fig. 236).

Die von Italien einft ausgegangene Bewegung für die Pflege von Kunft und Wiffenfchaft hatte fleh im Zeitalter der Renaiffance allen anderen Culturländern

Fig. 236.

PIHACOITECA

Sc. Toscan.. I Sc.BoU.yn.

M EID A B L I

R IE

Biblioteca

CO

Sc.

TIE C A

Rom- Türm Laub I Tenet

rupiri rapiri

I Tiu/vw

,iP

Bibli tera

mitgetheilt.

In Deutfchland wurden die erften

IM

Biblioteca

130.

München.

felbftändigen Sammlungen von Bedeutung in Dresden gegründet. Bereits im XVI. Jahrhundert unter Kurfürft Augufi von Sachfen entftanden die Bibliothek, die Kunft- und Naturalienkammern ¹⁷⁶). Letztere bildeten den Grundftock verfchiedener fpäterer Sammlungen : des grünen Gewölbes, der Gemäldegalerie und der Rüftkammer. Epochemachend in der Gefchichte der Mufeen find die Zeiten Anguß des Starken und feines Nachfolgers Anguß III. Auguß der Starke beauftragte eine Commiffion, »alle Bibliotequen, Medaillen, Antiquen, Kupferftiche, Phyfic-, Anatomie- und mathematifche Inftrumenten-Cabinetter, auch überhaupt alle vorräthigen zu Künften und Wiffenfchaften gehörigen Raritäten« zum gemeinfamen Beften einzurichten. In Folge deffen wurden 1727 die Galeries des fciences im Zwinger eingerichtet (Fig. 238 u. 239 ¹⁷⁷) und gleich den erwähnten älteren Sammlungen dem Befuche des Publicums zugänglich gemacht. Im weiteren Verlauf der Entwickelung fand die Ausfcheidung der Curiofitäten und die Umgeftaltung der Sammlungen im Geifte der Neuzeit ftatt. Der Neubau des Dresdener Mufeums fällt in die Mitte diefes Jahrhundertes.

In Bayern kam fchon unter Albrecht V. (1550 — 79) eine eigentliche Gemäldefammlung zu Stande¹⁷⁸). Allein die Sammlerluft diefes Fürften war in erfter Reihe auf die Erwerbung von Prachtgeräthen gerichtet, fo dafs feitdem die bayerifche Schatzkammer, die ihm die vorzüglichften ihrer Schätze verdankt, als die künftlerifch erfte der Welt da fteht. Weniger glücklich war er in der Sammlung von Antiken; viele feiner Anfchaffungen fallen in das Gebiet der Curiofitäten. Maximilian, der nachmalige erfte Kurfürft von Bayern, bereicherte mit Vorliebe die Schatzkammer und antike Münzfammlung ¹⁷⁹); auch erwarb er eine Anzahl Dürer'fcher Hauptwerke und Gemälde niederländifcher Meifter. Seinem Enkel Max Emanuel (1679—1726) war es Vorbehalten, feine Gemäldefammlung zu einer der erften Europas zu erheben. Er hatte fchon in den erften Jahren feiner Regierung fo viele Bilder erworben, dafs er den Ban eines befonderen Galeriefchloffes zu Schleifsheim ausführen liefs. Plier und in den Schlöffern zu München, Nymphenburg und Dachau barg er feine grofsen Kunftfchätze — gegen 2000 Gemälde — darunter Hunderte auserlefener Stücke von Rubens, Van Dyck und anderen trefflichen vlämifchen Meiftern, auch einige bedeutende Italiener und Spanier. Die nächften Nachfolger Max Emanuel's trugen nur wenig zur Bereicherung der bayerifchen Sammlungen bei. Carl Theodor liefs für fle den in architektonifcher Hinficht allerdings unbedeutenden Galeriebau an der Nordfeite des Hofgartens zu München errichten. Als nach feinem Tode die Linie Pfalz-Zweibrücken mit Max yofeph fuccedirte, fand 1799 die Ueberführung der Zweibrückener und bald hernach die der Mannheimer Sammlungen ftatt. Die Säcularifation der geiftlichen Güter 1803, die in die folgenden Jahre fallenden Einverleibungen der Reichsftädte, der fränkifchen Markgraffchaften und Stifter lieferten viel Ausbeute. Allein alle diefe Erwerbungen aus ganz Bayern flehen an Werth hinter den Schätzen der Düffeldorfer Galerie zurück, deren Verbringen nach München 1805 befohlen und 1806 ausgeführt wurde. Die nachfolgenden Erwerbungen und insbefondere die herrlichen Kunftfchätze, die das zielbewuffte Vorgehen des Königs Ludwig I. herbeifchaffte, brauchen nicht befchrieben zu werden. Die unter ihm und feinen Nachfolgern erbauten Mufeen gehören zu den hervorragenden Schöpfungen der Neuzeit.

Ltctnaml

PICCOLlO BRONZI

Mufeo nazionale zu Neapel. Hauptgefchofs. — ¹/2000 n- Gr.

131-

Berlin.

Der ältefte Beftand der Sammlungen Berlins flammt zum Theile noch aus der Zeit Joachim's II. (1535—71). Doch ift ihr Inhalt im Wefentlichen erft durch die Ankäufe des Grofsen Kurfürften (1640—88)

I,c) Siehe: Dresden und feine Bauten. Dresden 1878. S. 161. — Ueber Kunft- und Schatzkammern jener Zeit liehe : Sammeln und Sammlungen. Blätter f. Kunftgwbe., Bd. 17 ( 1888), S. 7.

Itt) Facf.-Repr. nach: Dresden und feine Bauten. Dresden 1878. S. 81 u. 85.

M8) Nach: Katalog der Gemälde-Sammlung der Kgl. älteren Pinakothek in München. Mit einer hiftorifchen Einleitung von F. v. Reber. Illuftrirte Ausgabe. München o. J. (Einl., S. V.)

119) Maximilian liefs das berühmte Kleinod der Elfenbeinfchnitzerei, den jetzt im National-Mufeum zu München aufbewahrten Goldmünzenfehrank des Weilheimers Chr. Angermair, anfertigen.

"Ca

IfÆ^r

mM

G!

xffîl

A*

Oà

i™

a|-j Musée Pio- But

rr

Clemnntino

z

;>■

?■

*<

A ;

Ä ■■ :

*fl :

pas

kK-

a:

-, •]

a fAvaa e

a:

îifrA

Il •?

La

?yMsl : zj

;v

\m*

ip

PL

-= :

ktm****

ir^ivviPM^ -

ipL

k\

■j

mm

■ ffc

Fig. 237.

M*

I

H|S|j

»# axxâacxj^'i j

de Sixte V    - *3

1:2000

s-

Vaticanilches Mufeum ¹⁷⁴).

10 5 O

.a'.¹

ti

r~»

u»

rfeia-f

SRVJjL

e*® ,

p^vèa;

Zp.

.,44

01

Hl

V<

:ïM

Chapelle \xtine

Due*¹*

AvO

[fil

Fig. 238.

u. mm t'iirtüWTJ

\m

111

fiïtSB

«ml

biB

m

=fcF

h RH

MM

;ôr=i

■4

SSP?

Üj

II! =

............ —¹

y!

«ninnininin

si

■** •

ji

j!

il

j²°n

Südöftlicher Saalbau

....__

JG

<L 'Ł 9. v/r jfV'-’Sr*-

i 'L‘L «JM

31 «. ejl

<L 9L

i.

i %

12

:i

: S:

11 ■ ■tt «j

a-

!i

IlISi

rte

Fig. 239.

ej

Grundrifs.

iii

yi

soi

ii g

::

n

TJ;

::

::

i

...

I

*■

1 Ht lili t :

|Æg§|

n» > «    «=c %s

■i-N

10 5    0

fw+Hmf

1: 2000

10

-+

L’O

30

40

f»0

60

70    80

90    100    110 m

Zwinger zu Dresden ] 7 7).

gebildet worden ¹⁸°). Sein Nachfolger, König Friedrich I, unter dem die Anordnung einer »Kundkammer« erfolgte, vermehrte die Sammlungen durch Münzen, Friedrich Wilhelm I. durch Handzeichnungen und Kupferdiche, Friedrich der Grofse durch zahlreiche und werthvolle Sculpturen. Friedrich Wilhelm III., dem die bedeutendde Erweiterung der Gemälde-Galerie zu danken id, liefs zur Aufnahme der vereinigten und neu geordneten Kundfammlungen das »Alte Mufeum« am Ludgarten erbauen. Von König Friedrich Wilhelm IV., als deffen im Wefentlichen felbdändige Schöpfungen die Sammlungen des ägyptifchen Mufeums und der Gypsabgiiffe gelten können, rührt der grofsartige Gedanke her, den ganzen hinter dem Alten Mufeum liegenden nördlichen Theil der Spree-Infel Cöln zu einem der Kund und der Alterthumskunde geweihten Bezirke zu bedimmen und mit entfprechenden Monumentalbauten, fo wie gärtnerifchen Schmuckanlagen und Bildwerken auszudatten. Behufs Verwirklichung diefes Gedankens wurde unter ihm

Fig. 240.

»sti

r-r;

ms

hä*. i

HK i

«H

fât

WmWœ

wm

wmm

\Xm

•:

5 y,j ‘V

< Z-'0gcÂ*C ^'ïj' ■ -'i    • 4

sl%splk$l§j

mHÊttÊÊ^èWmm

''.Lfl

?!

■?

Hs

El

jbâtk'ïi

SÈss

HETg!

SSE

■s.*-

f-

II

y.

nii

■

••

<1

''

SVV=

=§§=

<^$<

Unterer Saal.

Fig. 241.

lŹ-usoĄ

l *®»“' J

Etayenoble

1693—1724 von Hildebrand

für

:jî«~

rj~

Prinz Engen erbaut.

^    n*[irn

T “* T ” “ ł

ISffltHÄfl

¹    's

Grundrifs.

feoo m Gr.

Belvedere zu Wien ¹⁴ 15).

das »Neue Mufeum«, unter König Wilhelm I die »National-Galerie« erbaut, und die Errichtung von drei weiteren, mit diefen Bauwerken in Verbindung zu bringenden Mufeen auf der Spree-Infel deht bevor.

132-

Wien.

Die Entdehung der Wiener Sammlungen reicht zum Theile bis zum Anfang des XVI. Jahrhundertes zurück. Manche Stücke der K. K. Gemälde-Galerie wurden fchon von den Kaifern Maximilian I. und Rudolf II. erworben¹⁶). Erzherzog Leopold Wilhelm trug während feiner Statthalterfchaft in den Niederlanden wefentlich zur Vermehrung der Sammlung bei, welche durch Carl VI. detig vergröfsert, unter Maria Therefia hauptfächlich mit den grofsen Rubens bereichert, durch fofef II. mit den Bildern fämrnt-

licher kaiferlicher Schlöffer 1776 im oberen Belvedere, das Prinz Eugen von Savoyen 1693—1724 hatte erbauen laffen, vereinigt wurde (Fig. 240 u. 241 ¹⁸¹). Hier wuchs die Gemäldefammlung allmählich zu ihrer jetzigen Gröfse und Bedeutung, die fie im neuen Kunfthiftorifchen Hofmufeum nunmehr entfalten kann, heran. Das Kupferftich-Cabinet der Hofbibliothek wurde ebenfalls von Eugen von Savoyen begonnen und enthält jetzt mehr als 300000 Blätter und 900 Bände. Auch die Sammlung von Handzeichnungen und Stichen, die nach ihrem kunftfmnigen Stifter, Herzog Albert von Sachfen-Tefchen, Albertina genannt wird, ift eine der reichften und intereffanteften Europas. Der Grundftock des Antiken- und Mtinz-Cabinets, fo wie des unvergleichlichen Waffenmufeums des öfterreichifchen Kaiferhaufes 1S3) flammt aus dem Nach-laffe Maximilians I. Die nachfolgenden Herrfcher und Angehörigen des Haufes Oeflerreich trugen zur Vermehrung des Inhaltes bei, bis endlich die Sammlungen durch die Vereinigung mit denen Lothringens ihre jetzige Bedeutung erlangten. Bemerkenswerth ift auch die K. K. Schatzkammer durch den Reichthum und die Schönheit von Schmuckwerk, Edelfleinen, Koflbarkeiten, Gewändern und hiflorifchen Merk

würdigkeiten.

I33-

Paris.

An der Spitze der Kunftliebhaber und Kunftfammler Frankreichs fleht E'ranz I. Aber erft unter Ludwig XIV., deffen Machtgefühl ihn auch für Kunflpflege empfänglich machte, regte fich der Sammeleifer in weiteren Kreifen. Das Cabinet du Roi vereinigte fchon damals eine Fülle der köfllichflen Gemälde. Es wurde beträchtlich vermehrt, von Fontainebleau in das Louvre nach Paris, fpäter nach Verfailles verlegt und fchliefslich wieder in das Louvre zurückgeführt, als die franzöfifche Revolution das Syftem der Centralifation auch für die Kunftfammlungen zur Anwendung brachte. Die in anderen königlichen Schlöffern noch zerflreuten Kunflfchätze wurden gleichfalls in das Louvre gefchafft, und als vollends die franzöfifchen Heere aus Italien, den Niederlanden und Deutfchland maffenhafte Kunftbeute nach Paris brachten, fland die Louvre-Sammlung nicht allein an der Spitze aller ähnlichen Anflalten, fondern konnte geradezu als das Mufeum Europas gelten. Auch heute noch wird es von keinem Mufeum der Welt an Reichthum und Bedeutung übertroffen (Fig. 242). Aufser den eigentlichen Kunflfammlungen umfafft das Louvre ein ethnographifches Mufeum, ein Marine-Mufeum u. dergl. m.

134-

London

Die Anlage der grofsartigen Sammlungen des Britifh Mufeum zu London erfolgte nach Annahme einer Parlamentsacte¹⁸⁴), kraft welcher 1753 die Bibliothek und die fonfligen Sammlungen, welche Sir Hans Sloane gefliftet hatte, vom Staate übernommen und mit der Harley'fchen Handfchriftenfammlung und der Cotton'fchen Bibliothek in dem behufs ihrer Aufnahme angekauften Montague Houfe vereinigt wurden. Hier fand im Januar 1759 die Eröffnung des Britifh Myfeum flatt, das hiermit dem Publicum zur Berichtigung und Benutzung übergeben war. Es enthielt damals drei Abtheilungen : eine für gedruckte Bücher, eine für Manufcripte und eine für Naturwiffenfchaft. Hierzu kam eine vierte : die Kunfl- und Alterthümer-Abtheilung, als das Mufeum von Georg III. 1801 eine Sammlung ägyptifcher Fundflücke zum Gefchenk erhielt, bald hernach die Hamilton- und 7bw«A/-Alterthtimer, fodann 1816 die Eigin Marbles erwarb, wodurch gerade diefe Sammlung zu ganz aufserordentlicher Bedeutung gelangte. Als Montague Houfe und deffen nothdürftige Erweiterungsbauten nicht mehr ausreichten, wurde 1823—52 das neue Mufeumsgebäude errichtet¹⁸⁵). Demfelben muffte zum Zweck der Aufnahme der Maufoleum-Sculpturen, welche William White’s Vermächtnifs hinzubrachte, feit 1879 ein vollfländig neuer Flügel an der Südofl-feite des Mufeums angebaut werden. Seine Sammlungen zerfallen gegenwärtig in heben Abtheilungen : die für gedruckte Bücher, Manufcripte, Kunftdrucke und Handzeichnungen, für orientalifclie Alterthümer, britifche und mittelalterliche Alterthümer und Ethnographie, für griechifche und römifche Alterthümer, Münzen und Medaillen. Die weiteren 5 Abtheilungen der nunmehr ausgefchiedenen naturgefchichtlichen Sammlungen befinden fich im neuen Gebäude des ATatural Hißory Mufeum in South-Kenfington ¹⁸⁶). Die National-Galerie zu London¹⁸⁷) ifl eine Schöpfung des erften Drittels diefes Jahrhundertes.

I35-

Anderwärts.

Mit einem Worte nur fei des Reichthums der Mufeen von Spanien, von Belgien und Holland gedacht. Ihre gefchichtliche Entwickelung, fo wie die der Mufeen anderer Länder foll hier nicht verfolgt werden.

Einen Theil derfelben bildet die Ambrafer Sammlung, welche von Erzherzog Ferdinand, dem zweiten Sohne des Kaifers Ferdinand /., auf dem Schlöffe Ambras in Tirol angelegt und hiernach benannt worden war. Sie befand fich mit der Antikenfammlung im unteren Belvedere, bis beide neuerdings in das Kunfthiftorifche Hofmufeum übergeführt wurden. l⁸*) Siehe : A Guide to the Exhibition Galleries of the Britifh Mufeum. London 1890. S. XXX11I.

185)    Ueber die Bibliothek des Britifh Mufeum fiehe das vorhergehende Kapitel.

186)    Vergl. hierüber Kap. 6.

187)    Vergl. hierüber Kap. 4 (unter f).

Plac e

Louvre

fl In

ouvelles acquisitions

—1 1    ¹ 1 h

’c etRenaissance .

I Cou.

L.rnoir

Pr *

S-

tiennes A

slstoLn

Pastels

Salle

Antiquités Egyp

|d«I>i$i«;iWraiie,S.Cm]

IC'olonnesf' "t i    r

I— JC amp a u a

O I 7i____JÜ££?

'■H

des

I

Z    *0. fl

mm -

t J    * j

T"“”T

aSoiaojjjjp no

l-³

V~*

X

?■

>s

s»TI«S

Uts

’u

■ ■ ■ mi aj <

8TIt«D    | I¹ I

J i !

Julius 1Î0[[V\KJ

.•■s

«I uouody.p at.iaiT»9

■SM

mifI3pl

BM

od^eiaa piuj-ig

• WÿP

LlZĄ ?"»3

UOVBS

I-

sa«n?K %das

»dp x«f)

=r '

Pavillon Denon

II? Gai.Français e

GALERIE

i taliennes.

0>

1:2000

II

De non

•nuv

Salle

dits

E fat K

10 s 0

0>

'S

Fig. 242.

Louvre zu Paris.

rs

w'

cc

tsŁ

GRANDE

s°

I’H'-t-ttï'

asraàuBJj dtoù'j

Oe

GALERIE

GRANDE*

Ecoles hollandaise, flamande

¹

)    Unter Benutzung eines von Herrn Profeffor Oscar Sommer zu Frankfurt a. M. freundlich!! zur Verfügung geflehten Manufcriptes.

²

)    Siehe : Parthey, G. Das Alexandrinifche Mufeum. Berlin 1838 — ferner : Ersch & Gruber. Allgemeine Ency clopädie der Wiffenfchaften und Künfte. Leipzig 1818 ff. Bd. III. S. 48 u. 49 Anm.

³

   Siehe: Helbig, W. Unterfuchungen über die campanifche Wandmalerei. Leipzig 1873. S. 129.

⁴

   Siehe: Bursian , C. Geographie von Griechenland. Bd. I. Leipzig 1862. S. 308 (mit Stellenangaben aus Pauf. C. 22, 6, Plin. h. n. 35, 10, 36, 101) — fo wie: Dörpfeld’s Plan der Propyläen in: Deutfche Bauz. 1886, S. 10t.

⁵

¹⁶³)    Siehe: Hei.big, a. a. O., S. 181, 128.

⁶

   »Untere Mufeen haben ihr Vorbild in den Tempeln des alten Griechenlandes . . .« (Siehe: Lessing, J. Unterer Väter Werke. Berlin 1889. S. 11.)

⁷

)    Siehe: Voigt, S. Die Wiederbelebung des claffifchen Alterthums oder das erfte Jahrhundert des Humanismus. 2. Aufl. Berlin 1880—81. Bd. 1, S. 269, 47, 52, 66.

⁸

)    Siehe: Nagler, G. K. Neues allgemeines Künftler-Lexicon. Bd. 17. S. 192—193.

⁹

Wl) Siehe: Gsell-Fels, Th. Ober-Italien. Hildburghaufen 1872. S. 917.

¹⁰

) Siehe: Kunft und Künftler des Mittelalters und der Neuzeit bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Herausg. von R. Dohme. Leipzig 1877 ff. Bd. II, 2. S. 314.

¹¹

Obergefchofs.

¹²

   »Wie ift es möglich, Werke aus der grofsen claffifchen Zeit in Kirchen an Altären zu geniefsen, die zwifchen und vor den Fenftern liehen, denen fie die Rückfeite zukehren, fo dafs fie jeden directen Lichtftrahl entbehren?« (Siehe: Magnus, E. Ueber Einrichtung und Beleuchtung von Räumen zur Aufllellung von Sculpturen. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 201.)

¹³

   Zur Zeit der Renaiffance befafsen fchon Cöln, Ulm, Augsburg und Nürnberg bedeutende Kunftfammler, befonders unter den Patriziern, von denen Pirkheitner, Dürer’s Freund, einer der bekannteften ift. Selbft die Keramik, namentlich die italienifche Fayence (Majolika) gehörte bereits damals in Deutfchland zu den gefuchteften Kunftgegenftänden und wurde gut bezahlt, wie das »Unkoftpuch Willibald I. Im Hof« zu Nürnberg von 1574—77 bezeugt. (Nach: Demmin, A. Sammler und Sammlungen. Frankf. Ztg. 1892 )

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

¹⁴

   Siehe: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. S. 151.

¹⁵

   Facf.-Repr. nach: Baufchatz. Wien o. J. Bd. I, Bl. 25 u. 36. (Entnommen aus: Kleiner. Palais des Prinzen Eugen von Savoyen. Augsburg 1738.)

¹⁶

   Siehe: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. Wien 1873. Bd. II, S. 1.

186

3) Umwandelungen.

136.

Oeffentlicher

Befuch.

Aus den vorhergegangenen Darlegungen erhellt, dafs einzelne Mufeen feit Mitte des XVIII. Jahrhundertes weiteren Kreifen der Bevölkerung geöffnet und dadurch ihrem Hauptzweck dienlich gemacht wurden. Allein erft die franzöfifche Revolution verfchafifte der Erkenntnifs, dafs die Werke der Kunft und Wiffenfchaft Gemeingüter der Menfchheit find, nach und nach allgemeine Geltung. Seit Anfang diefes Jahrhundertes begann man fo ziemlich überall, die Mufeen nach beftimmter Ordnung dem Publicum zugänglich zu machen.

Nunmehr zeigte fich, dafs die Aufftellung der Sammlungsgegenftände an vielen Orten eine recht ungenügende war, dafs auch die fie bergenden, urfprünglich für andere Zwecke errichteten Baulichkeiten für die Erhaltung der Gegenftände nicht den nöthigen Schutz, für die überfichtliche, fyftematifche Anordnung der Sammlungen nicht Raum genug gewährten. Man fing im erften Viertel diefes Jahrhundertes — und zwar zuerft in Deutfchland — an, neue, für Aufnahme der Sammlungen geeignete Mufeumsgebäude zu errichten.

I37-Kunftanfchauungen fonft

Die deutfchen Gelehrten aber hatten fich die Kunftanfchauungen, die in der Blüthezeit Griechenlands vorherrfchten, zu eigen gemacht und konnten fich anfänglich und jetzt, nicht in die durchaus verfchiedenen Beftrebungen der Neuzeit und ihre Erforderniffe hineinfinden. Sie verlangten eine ähnliche Verwendung von Werken der Kunft, zu-nächft denen der Plaftik, wie bei den Griechen. So gut wir durch die Erbauung von Denkmälern zur Erinnerung an grofse Thaten und Ereigniffe, fo wie durch Errichtung von Bildfäulen zum Gedächtnifs grofser Männer auf öffentlichen Plätzen und Orten ein Gefühl tiefer Ehrfurcht, weihevollen Andenkens und wirklicher Be-geifterung hervorrufen können, meinten fie, eben fo gut feien wir im Stande, anftatt die Sculpturen vergangener Zeiten in die Mufeen zu bannen, durch die Anwendung diefer Kunftwerke zu erhabenen Zwecken auf die Menge zu wirken. Immerhin wohl angemeffen, wenn auch untergeordneter, erfchien ihnen der Zweck der Kunftwerke, wenn fie nur fchmücken und verzieren. Die Kunft »dient« in diefem P'alle, fagten fie, waren doch auch (nach Auffaffung der Griechen) die Grazien Dienerinnen der Olympier. Harte aber und unwürdige Dienftbarkeit wartet der Kunft, da wo fie nur lehrt, da wo ihre Werke, in Sammlungen zufammengeftapelt, der trockenen Ge-lehrfamkeit zur Grundlage dienen müffen. Dazu kam, dafs häufig das blofs Seltfame und Merkwürdige vom Schönen nicht unterfchieden wurde und dafs fich nicht feiten Reliquien mit der Antike mifchten. Böttiger nennt in einem Vortrage um 1808 folche Mufeen Invalidenhäufer oder Lazarethe der Antike. Herder ruft aus :

O Zeit, ftatt deiner Heldenideale,

Erkenne dich und bau’ dir Hofpitale!

Böttiger findet eine Sammlung von Kunftwerken in unferem Sinne nur ent-fchuldbar, wenn diefelbe wenigftens eine fchmückend ausfehende Aufftellung erfahren.

Wir haben uns längft mit dem Gedanken der Mufeen ausgeföhnt; wir haben den Namen »Mufeum« auf den Inbegriff aller Sammlungen übertragen ¹⁸⁸) und uns

1S8) Vergebens eifeÿe der Meifter der Glyptothek und der Alten Pinakothek zu München, Leo v. Klenze, gegen die Beibehaltung des allbekannten, aber ganz verfchiedenartige Zwecke bezeichnenden Namens Mufäum. »Welche Mufe des Par-naffes«, fo fragt er, »ftand wohl der Bildhauerkunft oder der Malerei vor?« (Siehe defien : Sammlung architektonifcher Entwürfe, welche ausgeführt oder für die Ausführung entworfen find. München 1831—50. S. 1.)

i«7

auch an das Mufeums- Kunftleben vollftändig gewöhnt. Mufften fich fogar die Künftler dazu verliehen, ihre Werke nun unmittelbar für die Mufeen zu fchaften!

Hierdurch hat begreiflicher Weife das Bauen von Mufeen eine erhöhte Bedeutung erlangt. Bei deren Errichtung wie bei ihrer Ausrüftung follte aber unfer oberfter Grundfatz ftets fein und bleiben, dafs ein Mufeum kein blofses Magazin, und wäre es auch noch fo wohl geordnet, fondern ein Rahmen für die Kunftwerke fein (oll, der würdig genug ift, ihre urfpriingliche Bedeutung für das Leben anzudeuten.

Dann lehrt die Kunft nicht nur, fie fchmückt auch und begeiftert, im Sinne der in unferer Zeit herrfchenden hiftorifchen Anfchauung.

In den meiften der oben befchriebenen Mufeen waren urfprünglich die Kunft-und Alterthümerfammlungen mit den wiffenfchaftlichen Sammlungen, hier und dort auch mit den Bibliotheken¹⁸⁹) vereinigt. So ift es an manchen Orten bis heute noch geblieben. In den grofsen Städten aber mufften im Laufe der Zeit die Sammlungen getrennt und befondere Mufeen für einzelne Gebiete der Kunft und Wifien-fchaft errichtet werden.

Namentlich die Mufeen für Naturkunde find jetzt meift aus ihrem früheren Verbände mit anderen Sammlungen losgelöst und in eigenen Gebäuden untergebracht.

Eine wirklich felbftändige Entftehung und Entwickelung hat von den alten Anhalten diefer Art nur das Muféum d'hißoire naturelle zu Paris, deffen Gründung in das Jahr 1626 fällt¹⁹⁰), ferner eine Anzahl der in neuerer Zeit gefchaffenen Mufeen für Naturkunde. Sie erfordern, ihrer gefchichtlichen und fachlichen Bedeutung gemäfs, eine befondere Betrachtung (fiehe Kap. 6), die fich auch auf die Mufeen für Völkerkunde, diefe jüngften Errungen fchaften der wiffenfchaftlichen Forfchung, erftrecken kann.

Das ältefte Mufeum für Kunfthandwerk und Gewerbe befteht im Confervatoire des arts et métiers zu Paris, das aus der Zeit der franzöfifchen Revolution ftammt¹⁹¹).

Seine Anlage erfolgte auf Grund eines Befchluffes des Convents, dahin lautend, dafs »die Gründung Kunfthandwerk eines öffentlichen Lagers {dépôt public) für Mafchinen, Modelle, Werkzeuge, Zeichnungen, Befchreibungen und Bücher aller Zjveige der Künfte und der Gewerbe (de tous les genres d'art et métiers)« erfolge. Dies gefchah durch Decret vom io. October 1794, welches diefer Anftalt den Namen gab, den fie noch heute führt. Die Ausführung des Decrets fand aber erft mehrere Jahre fpäter unter dem Directorium ftatt, das durch Gefetz vom 10. Juni 1798 beftimmte, dafs dem Confervatoire des arts et métiers die Gebäude der ehemaligen Benedictiner-Abtei St. Martin-des-Champs zugewiefen werden. Mufeum und Schule wurden da-felbft im April 1799 eröffnet.

Die vielen fonftigen Mufeen für Kunfthandwerk und Gewerbe find Schöpfungen der neueften Zeit. Ihre Entftehung ift auf den Erfolg der erften Weltausftellung zu London von 1851 zurückzuführen.

Von diefen, fo wie von Mufeen für einzelne Fachgebiete wird in den folgenden Kapiteln die Rede fein.

138.

Sammlungen

verfchiedener

Art.

I39-

Mufeen

für

Naturkunde.

140.

Mufeen

für

und Gewerbe.

b) Gefammtanlage.

1) Allgemeine Erforderniffe und Grundzüge.

Die Mufeumsanlage im Grofsen und Ganzen, fo wie der Bedarf an Räumen im Befonderen richten fich nach den Sammlungen, die im Gebäude aufgenommen werden follen, und nach dem Umfang derfelben.

141.

Raumbedarf.

¹³⁹) Siehe Ait. 38 (S. 45).

1") Siehe: Revue gén. de Varch. 1883, S. 17. I⁹¹) Siehe: Encyclopédie d'arch. 1883, S. 34.

188

Für Mufeen von Provinzialftädten und felbft für die von Hauptflädten kleiner Länder ift es, wenn die einzelnen Sammlungen nicht zu grofs find, wohl zuläffig und aus Erfparnifsrückfichten rathfam, alle Sammlungen des Ortes in einem einzigen Gebäude zu vereinigen. So findet man denn, wie bereits in Art. 138 (S. 187) erwähnt, in den Mufeen oft aufser den Abtheilungen für Kunft, Kunftwiffenfchaft und Alterthumskunde auch jene für Kunfthandwerk, ferner diejenigen für Naturkunde, Völkerkunde und verwandte Wiffenfchaften, fo wie die für Koftbarkeiten und Merkwürdigkeiten mannigfacher Art aufgenommen. Hier und dort find auch die Bibliotheken mit den Mufeen vereinigt ¹). Wenn aber diefe einzelnen Sammlungen einen grofsen Umfang und hohe Bedeutung haben, fo ift es meift nothwendig, für jedes diefer Hauptgebiete ein befonderes Mufeum anzulegen und für feine Zwecke je ein eigenes Gebäude zu errichten. In letzterer Weife pflegen die Mufeen unferer grofsen Hauptftädte in der Neuzeit angelegt zu werden. Dort finden fich auch für einzelne Zweige der Kunft und Wiffenfchaft Sondermufeen, z. B. folche, die vornehmlich für Gemälde, andere, welche für Sculpturwerke u. f. w. beftimmt find. Weitere Sondermufeen enthalten theils nur Werke eines Meifters, theils Funde von beftimmten Orten, theils Gegenftände eigenartiger Fachrichtungen (fiehe Kap. 7).

Die Sammlungsfäle find naturgemäfs immer die Haupträume der Mufeen, in kleineren Anlagen diefer Art mitunter fall die einzigen Räume derfelben. In gröfseren, vollftändigeren Sammlungsgebäuden dürfen allerdings, aufser den öffentlichen Vor- und Verbindungsräumen des Haufes, auch Studien- und Arbeitszimmer, Verwaltungs- und Gefchäftszimmer, fo wie andere befondere Räume, die in Art. 146 verzeichnet und befprochen find, nicht fehlen.

Alle Sammlungsfäle find fo reichlich zu bemeffen, dafs die zu erwartende Vermehrung ihres Inhaltes bewerkftelligt werden kann. Unter Berückfichtigung deffen ift, je nach Zahl und Gröfse der aufzunehmenden Gegenftände, die Beanfpruchung an Wand- und Bodenflächen, überhaupt der Raumbedarf der Sammlung zu ermitteln (flehe Kap. 4 bis 6, unter a).    .

142.

Bauplatz.

Einen Begriff von der annähernd erforderlichen Flächenausdehnung des Gebäudes verfchafft man fich dann auf dem in Art. 146 angegebenen Wege. Der Bauplatz mufs grofs genug fein, um darauf das Mufeum in folchen Abftänden von benachbarten Häufern zu errichten, dafs einestheils bei Ausbruch eines Brandes die unmittelbare Uebertragung des Feuers auf das Sammlungsgebäude und deffen Schätze nicht zu befürchten ift, anderentheils der Lichteinfall, überhaupt die Erhellung der Räume, nicht beeinträchtigt wird. Nach Umftänden werden Entfernungen von den Nachbargebäuden bis zu 50m und darüber erforderlich. Dem entfprechend mufs das Mufeum, je nach Lage der Bauftelle, hinter die Bauflucht des Platzes oder der Strafse zurückgerückt werden, und dies erfcheint auch im Intereffe der äufseren Er-fcheinung des Gebäudes, fo wie zur Abhaltung des Strafsenftaubes u. f. w., meift nothwendig. Die höchft mifsftändigen Einwirkungen des Reflexlichtes von vorhandenen oder vielleicht noch zu errichtenden Gebäuden können nur durch angemeffen grofse Entfernung letzterer vom Mufeum vermieden werden.

Am günftigften ift offenbar ein Bauplatz in ganz freier Umgebung, auf welchem dem Gebäude diejenige Stellung gegeben werden kann, die es mit Rückficht auf die Natur der Sammlungen und das Er-fordernifs guter Erhellung haben foll. Für manche Zwecke ift vorwiegend nördliche Lage der Räume erforderlich.

Der Bauplatz foll möglichft im Mittelpunkt des Verkehres liegen, damit das Mufeum allen Kreifen der Bevölkerung leicht zugänglich fei und fomit feinem Hauptzweck diene. Allein nur in feltenen Fällen gelingt es, für das zu errichtende Mufeum'einen Platz, der allen vorgenannten Bedingungen genügt, zu erlangen.

189

*43-

Syftem

der

Die Mufeen Tollen vor Allem zweckgemäfs, alfo in erfter Linie zum befchau-lichen Genufs, zur geiftigen Veredelung, zur Freude und Belehrung der Menge, in zweiter Linie zu ernftem Studium der Fachmänner, Kiinftler und Gelehrten angelegt Schaufteiiung. fein. In diefem Sinne ift für die Errichtung eines Mufeums dasjenige Syftem der Anordnung der Räume, welches für Zwecke der Kunft und Wiffenfchaft und für die Schaufteiiung ihrer Erzeugniffe je nach deren Natur am beften geeignet erfcheint, von der Mufeumsverwaltung von vornherein feft zu ftellen.

Man findet im Allgemeinen den Grundfatz durchgeführt, die Gegenftände nach den Epochen ihrer Entwickelung, nach Zeit und Ort ihres Vorkommens, nach Völker-fchaften und Ländern, nach Art und Wefen zu ordnen. Werke der fchönen Künfte und der vielen damit verwandten Schafifenszweige müffen insbefondere nach dem Stil und der Schule, deren Gepräge fie haben, unterfchieden werden. Es pflegt alfo die fachliche, einheitliche und überfichtliche Ordnung der Sammlung obzuwalten, fo viel wie möglich auch die chronologifche und geographifche Reihenfolge eingehalten zu fein. Doch darf man nicht flreng und pedantifch dabei verfahren.

Damit das Intereffe des Befchauers nicht erlahme und die Fülle der gleichartigen, annähernd gleichwerthigen Schöpfungen ihn nicht ermüde, follen Werke allererften Ranges, Gebilde ganz aufserordentlicher Art, in folcher Weife aufgeftellt werden, dafs Vie zu der ihnen gebührenden Geltung kommen und mit ihrer Umgebung im Einklang find. Zu diefem Zweck wird folchen Hauptftücken ein Ehrenplatz eingeräumt: es wird eine Raumerweiterung, mitunter ein befonderer Prunkraum ge fchaffen (Fig. 243), in welchem fie mit anderen damit in Beziehung flehenden, charakteriflifchen Stücken vereinigt und durch die Ausftattung des Raumes wirkfam gehoben find. Man darf aber in diefer Richtung nicht zu weit gehen. Man befolgt kein richtiges Kunftprincip, wenn man das Befte, ohne alle Rückficht auf die Zu-fammengehörigkeit, neben einander aufftellt²).

Es mehren fich die Stimmen, welche verlangen, dafs die Kunftfchöpfungen in ihrem lebendigen Zufammenhange mit der Umgebung, zu der fie gehören und der fie entnommen find, zur Anfchauung gebracht werden.

So erklärt u. a. der Verfaffer von »Rembrandt als Erzieher« die übliche Aufltellung in den Mufeen, nach Rubriken als direct kunftwidrig. Je wiffenfchaftlicher unfere Mufeen feien, defto unkünftlerifcher erfcheinen fie. Mufeen follen Erziehungsorgane für das gefammte Volk, nicht aber blofse Beleg-fammlungen für wiffenfchaftliche Forfchung fein. Es erfcheine daher rathfam und zweckmäfsig, den Grundgedanken einzelner einheitlich decorirter Innenräume, wie man es in gröfseren Ausftellungen und Mufeen theilweife fchon anzuwenden begonnen, zu erweitern.

Auch Möbius³) fpricht fich fehr entfchieden gegen die herkömmliche Einrichtung der grofsen Mufeen aus, welche das grofse Laienpublicum benachtheilige, ohne den Wenigen, die Studien machen wollen, befondere Vortheile zu bieten. Beiden Theilen werde geholfen und, namentlich auch in Kunft-mufeen, eine äfthetifch wohlthudnde und erhebende Aüsftellung von Kunftwerken, anftatt eines blofsen Magazins von Kunftgegenftänden, gefchaffen fein, wenn die beften zu einer Schaufammluug ausgewählt und deren Aufftellung in Räumen bewerkftelligt werde, welche dem Inhalte entfpräche. Wenn diefe Auswahl getroffen fei, fo liefsen fich alle anderen Sammlungsgegenftände defto beffer nach fyftematifchen Grundfätzen fo magaziniren, dafs fie von Kunftkennern und Künftlern zu eingehenden Studien ungeftörter und bequemer benutzt werden könnten, als in einem Mufeum, das nur Schaufammlungsfäle enthalte.

Für manche Sammlungen, namentlich für alle naturwiffenfchaftlichen, hat der Gedanke des Zerlegens in eine Schau- und eine Studienfammlung, die beide räumlich getrennt find, bei Fachmännern und Laien Beifall gefunden. Aber für Mufeen

ISK-ł

TH'    %

ßßx&f-J. 1

lite '.’

■ ii y

fi

\- !

mm.

s 4i

~Ą

$nm

::imm §

Äf'

mm

mm

->

if;

m

*i

ii

■■■

tS

ii

h

f,

liii

Htl.....^Jjm

;    - li W

., : . : ii M

4.1

f,

Hü?

isi.

F#511

Tribuna der Uffizien zu Florenz.

Jyr-1⁸^

* §-

li y ?

y 4,

Mi:

K; ;-J

f-IMi

* O Wl

B

<»' :•!»■! Ife

Ä F

|ą|

g&L ||Ä

",

fsËmËÈ

11

'• U

|iii Ä« 1 :

li

$|U

ggH'

•• jt

?rl

p(

1Ä

Isa»

Ù'

ïi

>i

!4l

>,jm

IM

i»

*r

rj

kl

fe ?;:g

ii

liFgp

Ii-Mi

Fig- 243-

i'

ii-iii

«WSj

-•U

ggfjjP

*s§

SI i

I v«r^sŁ

LW

iii

Jj

«•

Â^É

-4«

a «W-

Ï9¹

der bildenden Künfte, der Kunftgewerbe und der Völkerkunde wird die Auswahl einer Schaufammlung in mafsgebenden Kreifen für unzweckmäfsig und unausführbar gehalten, weil angenommen wird, dafs die grofse Menge für Gemälde, Bildwerke, Alterthiimer, für kunftgewerbliche Arbeiten, für ethnographifche Gegenftände u. f. w. fo viel Intereffe habe, dafs man ihr gar nichts vorenthalten dürfe. Dies trifft wohl für kleinere Sammlungen und den engen Kreis ihrer Befucher zu ; es gilt dagegen nicht für grofse hauptftädtifche Sammlungen und die vielen Leute, die fie befuchen und die in einer grofsen Menge ähnlicher Schaugegenftände nur ermüdende Wiederholungen erblicken.

Defshalb wird man nicht umhin können, in allen grofsen Mufeen, die ja mit der Zeit mehr und mehr überfüllt werden, früher oder fpäter eine Scheidung des Inhaltes in eine Schau- und eine Studienfammlung vorzunehmen.

14+.

Baulicher

Organismus

und

Grundrifs

bildung.

Im Vorftehenden ift bereits der innere Organismus des Mufeums und einiger-mafsen deffen Ausgeftaltung in Betracht gezogen ; denn man mufs fich über alle diefe Dinge, die zum Syftem der Anordnung der Sammlung gehören, vollkommen klar fein, ehe man zum Entwerfen des Gebäudes, deffen Gefammtanlage davon abhängt, fchreiten kann. Wollte man z. B. die Vorfchläge, die in der unten angegebenen Quelle ¹⁹⁵) bezüglich der Reorganifation der Kunftmufeen gemacht worden find, annehmen und auf Mufeen überhaupt übertragen, fo müffte man folgerichtiger Weife die Herftellung einzelner, durch einen Park getrennter und allenfalls durch gedeckte Gänge verbundener Gebäude, »welche in ihrer Bauart den verfchiedenen Zeitaltern und Völkergruppen zu entfprechen hätten«, vornehmen. In letzterer Hinficht geht diefer Gedanke, felbft für unfere dem Stilwechfel huldigende Zeit, offenbar zu weit. Wohl aber läfft fich eine architektonifch fchöne, wohl geordnete Gruppirung mehrerer Mufeen, deren Abfonderung mancherlei Vorzüge hat, in verfchiedener Weife fchaffen. Solche Anlagen find da und dort fchon geplant und zum Theile ausgeführt worden.

Hierher gehört der von König Friedrich Wilhelm IV. gefaffte, von ihm und feinen Nachfolgern verwirklichte Gedanke der Errichtung eines Bezirkes von Mufeen für Kunft und Alterthumswiffenfchaft auf dem nördlichen Theil der Spree-Infel zu Berlin (fiehe Art. 131, S. 183).

Auch für die Hof-Mufeen zu Wien hatten fowohl v. Ferftel, als v. Hänfen eine zufammenhängende Anlage von Gebäuden, die einen ausfchliefslich der Wiffenfchaft und Kunft geweihten Mufenhof zu bilden beftimmt waren, entworfen ¹⁹⁶).

Aus neuerer Zeit flammt der fchöne Entwurf zu einem National-Mufeum für Bukareft von Schmieden, v. Weltzien 6° Speer¹⁹⁷), wobei drei durch Hallen mit einander verbundene Sammlungsgebäude angenommen find.

Mag man fich nun die Mufeumsgebäude der Zukunft geplant denken, wie man will¹⁹⁸), fo werden fie doch ficherlich die heutzutage beftehenden Typen diefer Bauwerke nicht verdrängen.

¹⁹⁵)    Krell, P. F. Ein neues Syftem für Kunftausftellungen und Galerien. Beil, zur Allg. Zeitung 1889, No. 279, S. 2. — Der Verfaffer denkt fich die Gemälde-Mufeen aus Bildern folgender Gruppen zufammengefetzt:

a) Gefchichtsbilder, d. h. Darftellungen aus der politifchen und der Culturgefchichte, in einer Anzahl Säle, welche je den grofsen, gefchichtlichen Epochen gewidmet wären.

ß) Das Leben der Neuzeit, in eine gröfsere Zahl von Abtheilungen gefchieden : Dafein und Treiben der Bevölkerung in grofsen Städten, Landfchaften, die damit in Beziehung ftehen. Das Leben in kleinen Städten, auf dem Lande, im Gebirge, am Meere, mit zugehörigen Landfchaften und Thierbildern.

y) Die Welt der religiöfen Vorftellungen und Darftellungen des kirchlichen Lebens. Phantafiewelt der mythologifchen und allegorifchen Schöpfungen, denen fich die fog. claffifchen Landfchaften anzufchliefsen haben würden.

¹⁹⁶)    Siehe: Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1867, Bl. 8 u. 9.

¹⁹⁷)    Siehe: Deutfche Bauz. 1887, S. 145.

198)    Die ;n den grofsen Mufeen von London und Paris wahrgenommenen Mängel des üblichen Syftems der Grundrifsanordnung, bedingt'durch das Aneinanderreihen rechteckiger Sammlungsräume, bilden den Gegenftand eines Auffatzes (f. u.), deffen Verfaffer für Sammlungsgebäude von grofser Ausdehnung die radiale und concentrifche Raumeintheilung nach ähnlichem Grundgedanken-, wie bei der Parifer Weltausftellung von 1867 empfiehlt. Das Syftem fei eben fowohl auf den halb-

192

Die von Alters her übernommenen Sammlungsgebäude haben grofsentheils eine zeitgemäfse Umgeftaltung erfahren, und feit Anfang diefes Jahrhundertes find eine Reihe neuer typifcher Mufeumsbauten gefchafifen worden, die auch für die Zukunft grundlegend bleiben werden. Diefe in den folgenden Kapiteln zu befchreibenden Grundrifsbildungen derfelben find entwickelungsfähig. Sie laffen, wenn der Wandel der Anfchauungen folches erfordert, das Zerlegen des Gebäudes in eine Anzahl von Abtheilungen zu, derart, dafs die Scheidung recht augenfällig gemacht werden kann, fowohl in der Anordnung der Zugänge, als in der Bemeffung der Säle, Zimmer und Höfe, fo wie in deren Ausgeftaltung.

HS-

Agglomerations-

Syftem.

Eine weit durchgreifendere Aenderung bezweckt das fog. Agglomerations-Syftem ¹⁹⁹). Es beruht auf dem nach dem Bedürfnifs fich richtenden Aneinanderreihen verfchiedener Baukörper für die einzelnen Haupttheile der Sammlungen und fleht fomit im Gegenfatz zur vorherrfchenden Anordnung der Vereinigung aller Sammlungsabtheilungen in einem einheitlichen Gebäude.

Nach diefem Grundgedanken ift der Entwurf des neu zu errichtenden Landesmufeums der Schweiz, als deffen Sitz Zürich beftimmt ift, erdacht.

2) Räume und deren Vertheilung.

146.

Ausdehnung und Gefchofs-theilung.

Die Zahl und die Gröfsenverhältniffe der Räume werden von Fall zu Fall nach den Erforderniffen der Aufgabe, die der Sammlungsräume insbefondere auf Grund der Anfätze, die in den nachfolgenden Darlegungen über die einzelnen Arten von Mufeen gemacht find, feft geftellt. Nach dem Gefammtflächeninhalt der Räume und nach der Zahl der Stockwerke, auf welche fich jene vertheilen, ift ' unter Hinzurechnung des nöthigen Raumaufwandes für Mauerdicken, Treppen, Gänge, Flurhallen u. dergl., der etwa 50 bis 60 Procent beträgt, die ungefähre Flächenausdehnung des Gebäudes zu ermitteln ²⁰⁰). Mufeen, die nur aus einem zu unterkellernden Erdgefchofs beflehen, find zweckmäfsig, aber verhältnifsmäfsig feiten. Am häufigften ift die Anlage von zwei Gefchoffen über dem Sockelgefchofs. Das Hauptgefchofs mit den Deckenlichtfälen pflegt das I. Obergefchofs zu bilden, und die grofse Höhe, welche diefelben bedürfen, giebt mitunter Veranlaffung dazu, noch in einem II. Obergefchofs Gemächer um die Deckenlichtfäle herum anzuordnen. Sind glasbedeckte Binnenhöfe vorhanden, fo nehmen diefelben die ganze Gebäudehöhe vom Erdgefchofsfufsboden an ein. Sie pflegen in jedem Gefchofs mit hallenartigen, offenen Flurgängen umgeben zu fein und im Erdgefchofs, gleich den Sälen, zur Aufftellung von Sammlungsgegenftänden geringerer Bedeutung benutzt zu werden.

H7-

Treppen und Flure.

In folchen Fällen, wie überhaupt in mehrgefchoffigen Mufeen, ift die Anlage der Haupttreppe von grofser Wichtigkeit. Sie mufs in fchöner, iiberfichtlicher Beziehung zum Hauseingang und im Zufammenhang mit den Flurhallen jedes Gefchoffes ftehen, darf aber nicht die Reihenfolge der Räume jedes Gefchoffes ftörend unterbrechen und foll auch keinen werthvollen Platz an einer der Aufsenfronten, welcher zu Mufeumszwecken verwendet werden könnte, einnehmen. Aus diefen Gründen liegt die Haupttreppe oft im Inneren der Gebäudeanlage und wird dann theils mit

kreisförmigen Grundrifs übertragbar (der bekanntlich bei der Patent- und Mufterfchutz-Ausftellung zu Frankfurt a. M. 1881 angewendet worden ift) und laffe fich auch bei zweigefchoffigen Mufeen durchführen. Die vergleichende Betrachtung von Werken derfelben Art, die in den concentrifchen Ringen aufzuftellen wären, laffe fich verbinden mit der geographifchen Zufammen-gehörigkeit, wenn jedem Land und Volk ein Sector für fich zugetheilt werde. (Siehe : Barr-Ferree. Notes on mu/eum arrangements abroad. Architecture and building, Bd. 14, S. 19.)

I90) Siehe: Deutfche Bauz. 1891, S. 547.

20ft) Siehe die Tabelle auf S. 199, insbefondere Spalte V u. VI.

Deckenlicht, theils mit Seitenlicht von grofsen Höfen aus erhellt. Liegt fie aber an einer Aufsenwand, fo hat die Anordnung immer in folcher Weife zu gefchehen, dafs die Façadenbildung dadurch nicht gehört wird. Der Haupteingang ift theils an der Mitte der Langfront, theils an der Mitte der Schmalfront angebracht.

Die geordnete Aufeinanderfolge der Eingangshalle, Flure und Flurhallen, ihr Zufammenhang mit den Treppen, etwaigen Höfen und Durchfahrten fteht in inniger Wechfelbeziehung mit dem ganzen baulichen Organismus des Mufeums.

Die Anlage aller zufammengehörigen Sammlungsräume mufs in folcher Weife geplant fein, dafs der Verkehr des Publicums in jedem Gefchofs in fich gefchloffen ift, dafs man alfo nach Eintritt in die Mufeumsräume die ununterbrochene Reihe Sammiungs-derfelben durchfchreiten und wieder an derfelben Stelle austreten kann. Aufserdem follten aber, wenn Sammlungen verfchiedener Art in einem Gefchofs vereinigt find, die Räume der einzelnen Hauptgruppen für fich von einem gemeinfamen Flur aus, welchem die hierfür zweckdienlichhe rechteckige, runde oder polygonale Grundform bei geeigneter Anordnung zu geben ift, zugänglich fein. Für die herzuftellende Verbindung giebt das in Art. 143 (S. 189) befprochene Syftem der Aufhellung der Sammlungen, fo wie der demfelben anzupaffende bauliche Organismus des Mufeums (fiehe Art. 144, S. 191 ) die Richtfchnur.

Zu einer folchen Flur- oder Centralhalle, in welcher gröfsere, in Vorräume paffende Sammlungsgegenhände aufgehellt zu werden pflegen, eignet fich befonders ein glasüberdeckter Binnenhof.

Auch die Gefchäftsräume der mit dem Publicum verkehrenden Beamten müffen bequem gelegen und die Kleiderablagen für die Befucher in Verbindung mit der Hauptflurhalle gebracht fein ; das Hausmeiher- oder Pförtnerzimmer ih in nachher Verwaitungs-

•    r    räume.

Nähe des Haupteinganges vorzufehen.

Leichtigkeit und Ueberflchtlichkeit des Verkehres der Befuchermenge werden durch die eben befchriebenen Anordnungen geflchert. Erfrifchungsräume fehlen in den grofsen englifchen Mufeen niemals und finden fich auch manchmal anderwärts.

Auch für den ungehörten Verkehr der Mufeumsbeamten und der Bedienheten mufs Sorge getragen fein. Dazu dienen befondere Eingänge, Dienhflure und Lauftreppen , welche nicht nur mit den Hauptabtheilungen der Sammlungen, fondern auch mit den Gelaffen für Aufbewahrung von Geräthfchaften und Vorräthen, mit den Packräumen und Aufzügen für grofse Sammlungshücke, mit den Werkhätten, den Arbeitszimmern der Beamten, den Räumen für Unterfuchung, Ausbefferung oder Herheilung von Gegenhänden u. f. w. in gute Verbindung zu bringen und gut zu erhellen find.

Befondere Sorgfalt erheifcht die Anlage von grofsen Vortragsfälen, falls die Zwecke des Mufeums die Herheilung folcher erfordern. Vor Allem ih die Regelung des Ab- und Zuganges der Zuhörer, die Möglichkeit rafcher und ficherer Entleerung der Säle zu bewirken. Näheres über die Vorkehrungen hierzu, ferner über die Einrichtungen folcher Säle, fo wie der zugehörigen Vorbereitungs- und Nebenräume, ih in Theil IV, Band 6, Heft 2 (Art. 23 bis 32, S. 17 bis 29) diefes »Handbuches« zu finden.

148.

Zufammenhang

der

räume.

149.

Gefchäfts-

und

150.

Vortragsfale.

Fah jedes Mufeum hat feine eigene, wenn auch meih kleine Bibliothek. Die-felbe ih jedoch in manchen Fällen von fehr beträchtlichem Umfang und wird dem Zutritt von aufserhalb der Anhalt behenden Lefern geöffnet. Dann gelten die im vorhergehenden Kapitel gemachten Angaben.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

I5I-

Bibliothek.

In der Regel werden in Mufeen keine andern Dienftwohnungen, als die des Hausmeifters oder Pförtners, des Mafchiniften, Heizers oder eines fonftigen Dieners verlangt. Sie pflegen aus 3 Wohnräumen und Küche mit Zubehör zu beftehen und im Sockelgefchofs, theilweife auch im ebenerdigen Gefchofs, ganz getrennt von den Mufeumsräumen, angeordnet und mit befonderem Eingang und eigener Treppe ver-fehen zu fein.

152.

Dienft

wohnungen.

IS3-

Bedürfnifs-

und

Aufser den Bequemlichkeitsräumen für die Beamten und Diener dürfen folche für das Publicum nicht fehlen. Sie find an geeigneten Stellen unterzubringen und Wafchräume. jn Verbindung mit zugehörigen Wafchräumen in der bei anderen öffentlichen Gebäuden üblichen, zweckdienlichen Weife einzurichten.

3) Einrichtung und Ausftattung.

»54-Bauart und innerer Ausbau.

ISS-

Geräthe.

Die Sammlungen bedürfen behufs geficherter Erhaltung der darin aufbewahrten Gegenftände des Schutzes gegen Staub und Feuchtigkeit, fo wie gegen Sonnenfehein und gröfsere Temperaturfchwankungen. Die Abhaltung diefer Einflüße bewirkt man durch zweckmäfsige Bauart des Haufes, Verwendung geeigneter Bauftofife und Ifolirungsmittel, durch Einrichtungen für Heizung und Lüftung, gute Erhellung und Schutzvorkehrungen gegen das Eindringen des unmittelbaren Sonnenlichtes. Auch müffen Fenfter und Fufsböden der Sammlungsräume dicht gearbeitet fein.

Die Erwärmung derfelben ift in mäfsigen Grenzen (14 bis 18 Grad C. der Luft bei 50 bis 55 Procent Feuchtigkeitsgehalt) zu halten und erfolgt am beften mittels Dampf- oder Wafferheizung, wobei darauf zu achten ift, dafs die Heizkörper möglichft entfernt von den Sammlungsgegenftänden anzuordnen find. Ueberhaupt find folche Pleizeinrichtungen, die möglicher Weife die Schädigung der Sammlungen durch den Austritt von Feuergafen, Rauch, Dampf, Waffer u. f. w. herbeiführen könnten, forgfältig zu vermeiden. Feuerluftheizungen oder gar Ofenheizungen erfcheinen wegen des hierdurch den Räumen zugeführten Staubes unzweckmäfsig. In den meiften Fällen genügt natürliche Lüftung.

Die Erhellung ift für alle Mufeen von grofser Wichtigkeit, von ganz aufser-ordentlicher Bedeutung aber für Kunftmufeen und wird defshalb im Zufammenhang mit den Mitteln zur Dämpfung und Abhaltung des grellen Lichtes im nächftfolgen-den* Kapitel (unter c und d) eingehend erörtert werden.

Vorkehrungen zur leichten Reinigung der Hoch wände, Fenfter und Decken, fo wie der frei in den Sammlungsräumen aufgeftellten oder aufgehängten Gegenftände find unerläfslich. Auch die um letztere angebrachten Schutzgeländer dürfen nicht fehlen. Zur Reinigung und Ausbefferung der Dach- und Deckenfenfter benutzt man die im Kap. 4 (unter e, 1) noch zu befchreibenden Mittel.

Zur Aufbewahrung der in den Sammlungen verwendeten, eigenartigen Leitern und Gerüfte dienen paffend gelegene Nebenräume. Zur Fortbewegung fchwerer, grofser Schauftücke auf Wagen pflegen im Sockelgefchofs Schienengleife von der Abladeftelle bis zu den Aufzügen zu führen. Diefe, fo wie die Aufzugsöffnungen find, je nachdem fie für grofse Bilder, Sculpturwerke oder Naturalien u. f. w. be-ftimmt find, entfprechend zu conftruiren und zu bemeffen. Diefelben Vorkehrungen dienen bei geeigneter Einrichtung auch zum Herabfehaffen von Sammlungsgegenftänden und zur Bergung derfelben bei Feuersgefahr.

156.

Sicherung gegen Feuersund Waffersnoth.

Mitunter ftöfst eine Seite des Mufeums, namentlich bei älteren Gebäudeanlagen, an Nachbarhäufer oder angrenzende, vielleicht fpäter zu bebauende Grundftücke.

Dann mufs eine ftarke Brandmauer an diefer Stelle errichtet werden. Auch werden bei grofser Ausdehnung des Sammlungsgebäudes Brandmauern im Inneren eingezogen, um mittels derfelben einzelne Abtheilungen abzutrennen. In fo weit dennoch einzelne Verbindungen derfelben nothwendig erfcheinen, find die Oeffnungen durch eiferne Thüren oder Rollläden leicht verfchliefsbar zu machen. Wefentlich ift auch die Her-ftellung von Gewölben oder Betondecken über Sälen, Fluren und Treppen, überhaupt die Anwendung möglichft feuerficherer Bauart.

Bei Einrichtung der Wafferleitung ift befonders darauf zu achten, dafs etwa

Fig. 244.

SS

IMP

IŁ

*ll8f

*tsl

HE:']

§p

(I

vi

iMp

'C.j

h.

tli

il

SA

(i

Ul

jh

BÉSJt Ägys

li

I- i

-'-•i

11

!I

sa

Igpör^

ÄL S

F ?

..

KSl

S M

®lgf

1; \i

f|!

if

j'

IplS

-.V

mm i    _____\r—-......"

-,

Atrio Quadrato des Vatican⁴).

vorkommende Schäden derfelben fofort erkennbar find und keine Ueberfchwemmung der Sammlungen zur Folge haben können.

Bei etwaiger Einführung von ktinftlicher Beleuchtung in die Sammlungsräume ift bei den zu treffenden Anordnungen äufserfte Vorficht nöthig. Bei Verwendung von Gaslicht mtiffen auch wirkfame Vorkehrungen zur Entfernung der Verbrennungsgafe, welche Gemälde und manche andere Sammlungsgegenftände fehr fchädigen, wenn fie die Luft des Raumes verunreinigen, angewendet werden.

I57>

Ausrüftung.

Bezüglich Anordnung und Ausführung der Schränke und Schaukaften, in welchen viele Stücke der Sammlungen aufbewahrt werden müffen, feien hier die Be-

196

dingungen, welche an folche Behälter zu ftellen find ⁵), kurz zufammengefafft: Leichtigkeit der Benutzung, Möglichkeit überfichtlicher Aufftellung, fo wie bequemer Reinigung und leichter Beweglichkeit aller Gegenftände, Ausnutzung des Raumes und forgfältige Herftellung. Obwohl einfache Holz-Conftruction auch für Glasfchränke in den meiften Fällen genügt, fo hat man doch neuerdings, im Intereffe des leichten Ausfehens und der Platzgewinnung, blank gefeiltes, vermeffingtes Eifen oder

Fig- 245-

Xi

li"

;i

■■ ■

—7t

35?

Si

ySmß.

Pf/fSl

V/

mt

\m

t/»

-v*IX ^

sMteŚK

Sf'iWm

mfi màM

î'/:; T:

'.Äg

•' )f/|

!/'

!"

rt

\^1!

3S) 2ö5 g°q fFij

ä'

2P£

Sfîfr'

35

//

if-t

OL

■_____________j^Ssi

gÉH

/ .•

y___u<(3, |

■ "V

fs

<>

z(.

r-

'"■'S

lll'A.

ri

ü¹

oc

ilrV

b-

f'v\\

:ü üä

::l

!' •

fcs

'w

a-

■r

/'

|:J

.7

ggp

Rotunde im Alten Mufeum zu Berlin⁶). Arch. : Schinkel.

Bronze zu Hilfe genommen. Auch pflegen zur Verglafung ganze Spiegelfcheiben mit Metallfläben in Winkel- und Sproffenform, zu den Zwifchenböden ebenfalls Glasplatten von der nöthigen Dicke verwendet zu werden ⁷). Rahmenwerk und Boden der Glasfchränke erhalten gewöhnlich eine tief dunkle Tönung oder Färbung, weil

die meiften Gegenftände fich hiervon am beften abheben. Die Formen find einfach, gefällig abgerundet, ohne fcharfe Kanten und Ecken.

In vielen Mufeen, namentlich in Gemälde- und Sculptur-Galerien, mufs den Befuchern Gelegenheit zum Ausruhen geboten fein. Dies gefchieht durch gröfsere Ruhebänke in den Sälen, durch leicht bewegliche Sitze in kleineren Räumen.

Von fonftigen befonderen Gegenftänden der Einrichtung und Ausrüftung der verfchiedenen Arten von Mufeen wird in den nachfolgenden Kapiteln die Rede fein.

158.

Ausgeftaltung

und

Schmuck.

Die architektonifche Geftaltung und Formgebung der Mufeen foll der Schätze, die fie bergen, würdig, grofs erdacht und fchön durchgeführt fein. Man verlangt

Fig. 246.

AA

EfJ

ii

¹¹

sam

/'i

■■

//

/Ź,

SB

|§

ii

\!

■a/a

fTj

1U

. AaA^

jc

Cx'\

SiAW

A\

' r,

Nj

■'

'4

VI¹

I!

1 fi

r> /i

."i

A:

fe

71

gSfii

■■ A - : ■ ,<

-Ii

li

BBSH

'•'A;-

L-7-7-

•yS

.aC~

Galerie der Candelaber im Vatican ⁸).

mit Recht, dafs fich die Eigenart des Bauwerkes in feiner Erfcheinung auspräge. Zur Kennzeichnung derfelben im Aeufseren geben Hauptportal, hervorragende und krönende Bautheile, Giebel und deren plaftifcher, mufivifcher und überhaupt farbiger Schmuck, Veranlaffung.

Flurhallen, Höfe und Treppenhäufer follen in Uebereinftimmung mit der äufseren Architektur geflaltet und nach Früherem bis auf einen gewiffen Grad zur Aufteilung von Sammlungsgegenftänden mitbenutzt werden, damit man fchon in diefen Vorräumen des Mufeums für die Betrachtung feines Inhaltes vorbereitet werde. Die Anwendung auserlefener und edler Bauftofife in Flurhallen und Treppenhäufern (z. B. in der National-Galerie zu Berlin und in den Hofmufeen zu Wien) trägt zu monumentaler, vornehmer Erfcheinung des Bauwerkes fehr viel bei.

In den Sammlungsräumen felbft darf fich die Architektur nirgends vordrängen; fie foll aber wirkfame, fchöne Umrahmungen für die darin zur Schau gebrachten Gegenftände fchaffen. Die Form- und Farbgebung ift diefem Zweck unterzuordnen, damit fie nicht den Blick auf fich ziehe, fondern in erfter Reihe auf den Inhalt des Mufeums lenke. Für die Aufhellung der meiften Gegenftände find Wand- und Bodenflächen ganz fchlicht zu halten. Der obere Theil der Wände darf dagegen einfachen Schmuck, die Decke oder Wölbung etwas reicheren, paffenden Schmuck zeigen. Immer aber fei er folcher Art, dafs er den Befchauer in die Welt verfetze, aus welcher die betreffende Abtheilung der Sammlung entnommen ift. Insbefondere in Mufeen für Naturkunde, Völkerkunde u. dergl. kann mit malerifchen und bild-nerifchen Darftellungen gewirkt werden. Am vorfichtigften und enthaltfamften ift in diefer Hinficht bei Gemälde-Galerien zu verfahren (flehe Fig. 243 , S. 190). In Sculpturfammlungen find für ganz hervorragende Bildwerke befondere Formbildung und Theilung der Räume erforderlich (Fig. 244²⁰¹) u. 245 ²⁰³), fo wie 232 u. 233, S. 177) und mafsvolle architektonifche Gliederung der Wand- und Deckenflächen gerechtfertigt ⁹). Daffelbe gilt auch bis zu einem gewiffen Grade für Alter-thümer-Mufeen (Fig. 246 ²⁰⁵), Kunftgewerbe-Mufeen u. a. m.

Die unteren Theile der Wände werden häufig getäfelt oder gleich den oberen Wandflächen aus Stuck, die Thürumrahmungen aus Marmor, Zierglieder und Schmuckwerk aus Bronze hergeftellt. Glasmalereien find im Inneren der Sammlungen nur in einzelnen feltenen Fällen, wohl aber in Treppenhäufern am Platz.

Die Eingangs- und Trennungsräume verfchiedenartiger Sammlungen, fo wie befondere Schau- und Prunkräume derfelben werden in Form und Abmeffung be-fonders ausgezeichnet.

4) Bau- und Einrichtungskoften.

159-

Baukoften.

Die Höhe der Baukoften eines neu zu errichtenden Mufeums kann von vornherein nur nach den unter ähnlichen Verhältniffen in neuerer Zeit ausgeführten gleichartigen Gebäuden annähernd bemeffen werden; doch ift von Fall zu Fall der Ver-fchiedenartigkeit der inneren und äufseren Ausftattung, gleich wie der fonftigen Umftände Rechnung zu tragen. Unter diefem Vorbehalt können die in neben fliehender Tabelle zufammengeftellten Ermittelungen der Koften einiger feit 1871 hergeftellten Mufeen zur ungefähren Veranfchlagung beabfichtigter Neubauten folcher Art benutzt werden. Der Preis für 1 cbm des umbauten Raumes, von Kellerfufsboden Oberkante bis Hauptgeflms Oberkante gerechnet (mit angemeffenem Zufchlag für höher geführte Aufbauten), bewegt fleh, wenn man von dem aufsergewöhnlich einfachen Beifpiel 6 abfleht, zwifchen 14,8 und 34,0 Mark.

im

IX

Bemerkungen

\ Quaderverblendung * Aeufseren ; Haupttreppe aus Marmor.

Quaderverblendung im Aeufseren ; Haupttreppe aus Marmor.

X.

Koflen

der

inneren

Aus-

flattung

I 71 263

120000 -

54000 Quaderverblendung.

IQuaderverblendg; grofse il > Einfachheit der Aus-75000 J führung.

I)Architekturtheile v. Sand-/ ftein, Flächen in Blend-) ftejnen ; tiefe Erdboggdg.

1 Putzbau, Architekturtheile ; von Werkftein; Balken-) decken; eif. Dachftuhl. Architekturthl. v. Sandft., Flächen i. Blendft., Terra -und Goldmofaik glasbedeckter Lichthof. ^Quaderbau, Granittrepp., / Marmorfäulen i. Inneren. Hauptfr. a. Sandft., Seiten-u. Hoffr. aus Backft. mit Sandft. - Architekturthl. ; Pfeiler u. Säulen i.Inn. a. Grt.; Haupttr. a. Marmor. Sandft. Architekturtheile, Blendft. Mauerflächen ; Haupttr. a. Marmor.

Häuflein Vorbau, Back-ftein Flügelbauten.

cotten

64 OOO

2 642

335 000

fchlagt : 300 OOO

467 000

350000

970000

IX.

Baukoften einfchl. Heizung, Gas- und Waflerleitung fowie Bauleitung

im Ganzen I für 1 cbm

3°,70

959585

3 ¹,40 34,oo

1 228600 1180000

21,35

21,35

10,40

«9>8I

an-

19,83

I 8,6 4

14,80 ²⁰⁹)

I7>5

Mark

ooooog

337500

90692

0001 zgz

ver-

2835058

2 040 OOO

1 092 000 ²⁰⁹)

3 200000

VIII.

Umbauter

Raum-

inhalt

31 217

39 132 34 732

48 511

15 812

8 761

132 300

142 936

109 423

73 895

182 303

Cub.-Met.

VII.

Höhe

von Keller-fufsboden bis Hauptgefims-Oberkante

’IA

Bebaute

Grund

fläche

des Erd-

gefchofles

2085,

1020 15,9 bis 16,9

16,o bis 20o, 18,o bis 26,o

20,65 bis 25,35

15,2 bis 19,3

7,3 bis 10,9

16,3

22,2

19,o bis 29,2

25,35

21,85 bis 26,o

Met.

wovon

unterkell.

'A

Nutzraumfläche 20 7)

Uoz'u^RR^np

sajjoippo

S3UI3

1485

1132    2035

1055    1879

1504    2290

1022

009

1067,

wovon 214 unterkell.

4960

5865

4431

2915

8145

887

3030

3420

2945

2195

•jnz sjoqojaS -jaqO I -n sjoqDjaSpj^ - a

2970

2365

2119

3007

1200

887

0909

6840

5890

4390

9828 I 4914

Quadr.-Met.

'AI

Zeit

III.

Architekten der Aus-

führung

1871-77

1874-78 1864—79

1883—87

1886—88

1883—84

1877—8l

feit 1890 im Bau

98—0881

06—9881

1883 — 89

v. Dehn-Rotfelf er

Sommer

Neumann

Sommer

Manchot

Reinike

Gropius

Schmieden

Neckelmann

Ende

àf Böckmann Semper Krutifch

Tiede

II.

Gegenftand und

Ort des Baues

Gemälde-Galerie zu Caffel .    .    ,    .

Stadel’fches Kunft-Inftitut zu Frankfurt a. M. .    .

Mufeum zu Gotha Mufeum zu Braun-fchweig .... Keßner-Mufeum zu Hannover .

Akademifch. Kunft-mufeum zu Bonn

Kunflgewerbe - Mufeum zu Berlin .

Landes-Gewerbemu-feum zu Stuttgart Mufeum für Völkerkunde zu Berlin . Naturhift. Mufeum zu Hamburg . Mufeum für Naturkunde zu Berlin .

hh .laïuuinjsi 9pu9jn^^T

10

²⁹⁷) D. h. Flächeninhalt fämmtlicher Räume, ausgenommen Flure und Treppenhäufer.

²⁰⁸)    Bei den mit glasbedeckten Höfen verfehenen Mufeen Nr. 7 bis 10 ift der durchfchnittliche Nutzraum von Erdgefchofs und I. Obergefchofs berechnet. Bei Nr. 11 ift der glasbedeckte Lichthof weder in Spalte V, noch in Spalte VI, VIII und IX in Anfatz gebracht.

209)    Architekten-Honorar und gewifle Nebenkoften nicht inbegriffen.

Die Koften cler inneren Ausftattung der im Vorhergehenden verzeichneten Mufeen find in Spalte X aufgenommen.

160.

Einrichtungs-

koften.

161.

Nutzraum

und

bebaute

Grundfläche.

Ueber das Mafs der Nutzraumfläche giebt Spalte V, über die Gröfse der bebauten Grundfläche Spalte VI Auffchlufs. Der Procentfatz an nebenfächlichem Raumaufwand für Mauerdicken, Treppen, Flure u. dergl. ift hiernach ohne Weiteres zu ermitteln. Er beträgt bei den meiften Beifpielen (wie bereits in Art. 146, S. 192 angegeben) zwifchen 50 und 60 Procent des durchfchnittlichen Nutzraumes eines Ge-fchoffes.

Literatur

über »Mufeen im Allgemeinen«.

Das geöfnete Antiquitäten-Zimmer. Hamburg 1702.

Die geöffnete Raritäten- und Naturalien-Kammer. Hamburg 1704.

Neickelius, C. F. Mufeographie oder Anleitung zum rechten Begriff und nützlicher Anlegung der Mufeorum oder Raritäten-Kammer etc. Breslau 1727.

Mufeums for the metropolis. Builder, Bd. 18, S. 752.

Endell & Fromann. Statiffifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. I. Berlin 1883. VIII: Wiffen-fchaftliche und künfllerifche Inftitute, Sammlungen etc. S. 158.

Smith, O. Mufeums. Architect, Bd. 29, S. 323, 339.

Barr-Ferree. Notes on mufeum arrangements abroad. Architecture and building, Bd. 13, S. 337, 349; Bd. 14, S. 5, 19.

Möbius. Die zweckmäfsige Einrichtung grofser Mufeen. Deutfche Rundfchau 1891, S. 352.

WlETHOFF. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1881 bis einfchl. 1885 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. IV. Berlin 1892. VII bis X, B, b: Mufeen. S. 94.

WlETHOFF. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die im Jahre 1890 vollendeten und abgerechneten Staatsbauten des Hochbaues. Abth. V. Berlin 1892. VII bis X, B, b: Mufeen. S. 18.

Ferner :

Zeitfchrift für Mufeologie und Antiquitätenkunde, fo wie für verwandte Wiffenfchaften. Red. von J. G. Th. Graesse. Dresden. Erfcheint feit 1878.

4. Kapitel.

Mufeen für Kunft, Kunftwiffenfchaft und Alterthumskunde.

162.

Allgemeines.

Die in der Ueberfchrift genannten Mufeen find theils für die Aufnahme einzelner, theils für die aller in diefe Gebiete gehörigen Sammlungen beftimmt. Letztere enthalten:

1)    Gemälde;

2)    Stiche (überhaupt Kunftdrucke) und Handzeichnungen;

3)    Werke der Plaftik, und

4)    Alterthümer.

Der Begriff »Alterthümer« ift fehr weit. Er befchränkt fleh nicht nur auf die eigentlichen Antiken, fondern erftreckt fleh auf die Kunft- und kunftgewerblichen Gegenftände des Mittelalters, der Renaiffance und des XVII. bis XIX. Jahrhundertes.

201

Ferner bilden Waffen, Geräthe und Kostbarkeiten, vorgeschichtliche, geschichtliche und vaterländische Merkwürdigkeiten u. S. w. Abtheilungen der Alterthümer-MuSeen, wenn die Errichtung einzelner getrennter Sammlungen Solcher Art nicht zweckmäSsig oder möglich erScheint.

Auch die Münzen und Medaillen pflegen der Alterthümer-Sammlung anzugehören.

a) Raumbemefiung.

Die SammlungsgegenStände werden theils an den Wänden angebracht, theils im Raume frei aufgeStellt, theils in GlasSchränken und Pulten auf Tifchen und Gestellen ausgelegt. Zur BemeSfung der hierfür erforderlichen Wand- und Bodenflächen der Räume dienen die folgenden Angaben.

i) Gemälde erfordern, einfchl. des ifolirenden Abftandes derfelben und der begrenzenden Umrahmung der ganzen Bilderwände, durchfchnittlich 2,4 bis 3,4 9m Behangfläche.

Im Alten Mufeum zu Berlin²¹⁰) hängen 595 Gemälde in Deckenlichtfälen mit zufammen rund 2000tlm Bilderfläche, 452 Gemälde in Seitenlicht-Cabineten mit zufammen rund 800 qm und weitere 388 Gemälde in Nebenräuroen mit zufammen rund 1100 nm Bilderwand. Hiernach kommen auf i Gemälde in den Deckenlichtfälen 3,36 <lm, in den Seitenlicht-Cabineten 1,77 und in den Nebenräumen 2,84 qm, alfo durchfchnittlich 2,72 qm Behangfläche. Jedes Bild ift, auch in de.n Nebenräumen, bequem zugänglich.

Die neue Galerie zu Caffel enthält 764 Gemälde, aufserdem zur Zeit (1891) eine Anzahl weiterer Bilder einer Privatfammlung, die leihweife darin ausgeftellt find. Von der jetzigen Gefammtzahl von rund 900 Bildern kommen 196 auf die 4 Deckenlichtfäle mit zufammen 720e!¹¹¹ Behangfläche, die übrigen 700 auf 20 Seitenlichträume mit zufammen rund 1400 üm Behangfläche. Es beanfprucht fomit x Bild in den Deckenlichtfälen 3,67 üm, in den Seitenlichträumen 2,00 clm und durchfchnittlich 2,3 5 Behangfläche.

Die Alte Pinakothek zu München birgt im Ganzen 1433 Gemälde, und zwar 386 meift grofse Bilder in 8 .Deckenlichtfälen mit zufammen rund 3000T¹¹ Behangfläche, ferner 1047 Bilder in 4 weiteren Sälen und 23 Cabineten mit Seitenlicht, die zufammen rund 1500 Behangfläche meffen. Auf 1 Gemälde entfallen fomit in den Deckenlichtfälen 7,77 üm, in den Seitenlichträumen 1,43 und durchfchnittlich 3,i 4 üm Behangfläche.

Die Gemälde-Galerie des Kunllhiftorifchen Hofmufeums zu Wien enthält im I. Obergefchofs 2130 Gemälde, wovon rund 600 in 14 grofsen Deckenlichtfälen mit 5175 behangbarer Wandfläche und etwa 1530 in 20 Seitenlichträumen mit 2155 Scherwandfläche ausgeftellt find. Somit kommen auf 1 Gemälde in den Deckenlichtfälen 8,6 <lm, in den Seitenlichträumen 1,4 qm und durchfchnittlich 3,44 Bilderbehangfläche.

Zu bemerken ift, dafs in den Deckenlichtfälen der Münchener und Wiener Galerie meift grofse Bilder hängen.

Nach diefen Ermittelungen erfcheint die Angabe Tiedes²¹¹), der für grofse und kleine Bilder durchfchnittlich 2,o Behangfläche rechnet, etwas zu knapp be-meffen. Allerdings bleibt bei den hier angeführten Beifpielen der oberfte Theil der Wände meift unbehängt. Nur einzelne grofse Gemälde beanfpruchen fo viel Wandraum, dafs Sie der oberen Grenze der Bilderzone nahe kommen.

Das Verhältnifs des Gefammtmafses der Behangflächen von Deckenlichtfälen zu demjenigen von Seitenlichträumen ift in den einzelnen Gemälde-Galerien Sehr ver-fchieden; es beträgt meift zwifchen 2 : 4 und 2:1.

Nach dem Vorhergehenden ift diefes Verhältnifs im Alten Mufeum zu Berlin rund 2000 ’• 1900, alfo nahezu 2 : 2, während es in der Gemälde-Galerie zu Caffel 720 '• 1400, alfo beinahe 2 '• 4, dagegen in der Alten Pinakothek zu München rund 3000 : 1500 oder 2 : 1 beträgt.

Für die Gemälde-Galerie des Kunfthiftorifchen Hofmufeums zu Wien berechnet fleh, nach den vor-

²¹⁰) Nach: Merzenich, J. Der Umbau der Gemälde-Galerie in dem »alten Mufeum« in Berlin. Zeitfchr f. Bauw.

1886, S. 119.

163.

Gemälde.

²¹¹) In: Deutfehes Bauhandbuch. Band II, Theil 2. Berlin 1884. S. 555.

hergehenden Angaben²¹²), das Verhältnifs der behangbaren Wandfläche in den Deckenlichtfälen zu der in den Seitenlichträumen wie 5175 '• 2155 oder annähernd wie 7 : 3-

In englifchen Gemälde-Galerien pflegt fait ausfchliefslich (flehe unten) Deckenlicht verwendet zu fein.

Diefe für Gemälde-Galerien erforderliche Bilderwandfläche läfft fich in Bodenfläche umfetzen, wenn man den unter c, i und c, 2 zu machenden Darlegungen über die Einrichtung von Gemälderäumen vorgreift und diefe fpäteren Ermittelungen fchon jetzt der Rechnung zu Grunde legt.

Werden z. B. Deckenlichtfäle von 10 m Weite und 20 m Länge mit einer 4,5 m hohen Bilderzone angenommen, fo ergeben fich (nach Abzug von drei Thürfeiten mit zufammen 20 ft¹¹¹) 250 Behangfläche auf 200 qm Grundfläche.

Für Seitenlicht-Cabinete, ähnlich denen der Gemälde-Galerie zu Caflel (Tiefe von 6,i m, Breite von • 5,5 m an der Fenfterwand und 4,5 m an der Hinterwand), berechnen fleh, wenn man die Höhe der Bilderzone durchfchnittlich zu 3,2 m annimmt, die ganze Fenfterwand und zwei Thürfeiten in Abzug bringt, die Behangfläche zu ungefähr 49 üm und die Grundfläche zu 34 üm.

Hiernach kommen bei den angenommenen Abmeffungen in Deckenlichtfälen auf 100 ftm Bilderfläche ungefähr 80 Bodenfläche und in Seitenlichträumen auf 100 flm Bilderfläche annähernd 70 Bodenfläche.

Wefentlich andere Zahlen ergeben fich in der Gemälde-Galerie des Kunfthiftorifchen Hofmufeums zu Wien. Dort meffen:

. 2155q«, . . 1972 qm.

die Behangflächen der Deckenlichtfäle zufammen. . . . 5175ü"¹, die Fufsbodenflächen der Deckenlichtfäle zufammen . . . 2907 qm, die Scherwandflächen der Seitenlichträume zufammen die Fufsbodenflächen der Seitenlichträume zufammen

Somit entfallen auf 100 üm behangbarer Wandfläche in den Deckenlichtfälen 56,2 üm und in den Seitenlichträumen 91,5 üm Fufsbodenfläche.

Der grofse Unterfchied zwifchen diefen und den vorher gemachten Ermittelungen erklärt fich dadurch, dafs in der Wiener Gemälde-Galerie die Deckenlichtfäle eine Weite von 11,3 m und eine Behangfläche von 7,3 m Höhe haben, ferner dafs in den Seitenlichträumen nur die Scherwandfläche mit Bildern behängt ift.

164.

Kunftdrucke und Handzeichnungen.

2)    Kunftdrucke und Handzeichnungen werden theils unter Glas und Rahmen in Schaukaften ausgeftellt, theils in Laden und Mappen auf bewahrt ²¹³). Von folchen Schaukaften, die ungefähr 2,o m hoch, an den Wänden 0,8 m tief, frei im Raum aufgeftellt l,o m tief und im letzteren Falle mit doppelter Länge zu rechnen find, können etwa 45m Länge auf 100 flm Fufsbodenfläche bei 2,5 m breiten Gehbahnen aufgeftellt werden. Hiernach kommen auf 1m Schrank 2,2 2 flm, bei noch breiteren Gängen (und je nach der Anordnung) bis zu 2,5 9m Fufsbodenfläche.

In der Kupferftich-Sammlung des Reichsmufeums zu Amfterdam werden ungefähr 150 000 Kupfer-ftiche, über 400 Sammelwerke und ungefähr 400 Handzeichnungen, fo wie eine grofse Portraitfamm-lung u. a. m. in Sälen von zufammen 460 üm Fufsbodenfläche auf bewahrt. Die fchönften und feltenften Blätter find fächerartig um die Pfeiler und auf Ständern ausgeftellt (vergl. den Erdgefchofs-Grundrifs diefes Mufeums unter f, 2).

165.

Werke

der

Plaftik.

3)    Werke der Plaftik, theils im Raume frei flehend auf Schäften und Poftamenten, theils in Nifchen, auf Confolen oder in fonfliger Weife an den Wänden angebracht, bedürfen mehr Ifolirungsraum als Gemälde. Andererfeits kann man zur Schauftellung von plaftifchen Werken fowohl Boden- als Wandflächen benutzen.

Der zur Aufhellung einer Abgufsfammlung nöthige Raum kann nach Treiis

1892. S. 14.

212) Nach: Hasenauer, C. v. Ueberficht der kunfthiftorifchen Sammlungen des Allerhöchften Kaiferhaufęs. Wien

diefes Kapitels.

²¹³) Angaben über die Grofse der in den Schränken befindlichen Mappen, Zahl der Blätter u. f. w. fiehe unter e, 3

Wänden und Decken nicht numerirte

Angaben ²¹⁴) derart bemeffen werden, dafs auf den einzelnen Abgufs im Durchfchnitt rund 1,6 5 qm Grundfläche und 2,5 qm Wandfläche kommen.

Hierbei find von der Gefammtzahl der Abgüffe die kleinen Bildwerke und Bruchftücke, die ver-hältnifsmäfsig wenig Platz beanfpruchen, abgezogen, dafür aber die Theile einer Gruppe als Einzelgeltalten befonders gezählt. Dies ergab für die Sammlung des Albertinum zu Dresden die Zahl von rund 2300 grofsen und mittelgrofsen Gypfen, welche auf rund 3800 üm Grundfläche und rund 5700 ü™ Wandfläche vertheilt find. Mithin entfallen auf x Stück die oben angegebenen Flächenmafse.

In manchen Fällen,- namentlich in Sammlungen von Original-Sculpturen, beträgt der aufgewendete Raum beträchtlich mehr, nämlich für 1 Stück durchfchnittlich 4,o qm und darüber. Die Wandfläche braucht dann gar nicht in Anfatz gebracht zu werden, da diefe, wenn die Bodenfläche reichlich grofs ift, mehr Platz zu haben pflegt, als man zum Anbringen plaftifcher Werke bedarf.

Die Glyptothek zu München umfafft 336 Nummern Bildwerke, aufserdem ungefähr 80 nicht numerirte Bruchftücke. Diefe Sculpturen find in 12 Sälen von zufammen 1440Grundfläche vertheilt. Hiervon entfallen fomit auf i Nummer, zu der mitunter mehrere Figuren gehören, 4,25 Qm Bodenfläche.

Aufsergewöhnlich kunftvolle Bildwerke werden nicht feiten für fleh in einzelnen befonderen Räumen aufgeftellt. Berühmte Beifpiele enthält insbefondere der in Fig. 232 u. 233 (S. 177) dargeftellte Statuenhof im Belvedere des Vatican zu Rom.

In folchen und ähnlichen Fällen kann die Gröfse des Raumes überhaupt nicht nach Quadr.-Metern bemeffen werden.

4)    Alterthümer. Die einzelnen Stücke find zu mannigfaltiger Art und von zu verfchiedener Gröfse, als dafs nach ihrer Zahl ohne Weiteres das Raumerfordernifs feft geftellt werden könnte. Für gröfsere, frei im Raum oder längs der Wände ftehende Gegenftände kann die Bodenfläche, für flache, an den Wänden zu befeftigende Arbeiten die Behangfläche und für kleine, koftbare, in Glasfchränken ausgeftellte Erzeugniffe das- Längenmafs diefer Schaukaften (bei gegebener Tiefe und Höhe der-felben) veranfchlagt werden.

Hierfür geben theils die vorhergehenden Anfätze unter 1 bis 3, theils diejenigen, die für kunft-gewerbliche Mufeen (in Kap. 5) gemacht werden, ausreichende Anhaltspunkte.

5)    Für Münzen und Medaillen können, in fo weit fie in Schaukaften ausgelegt find, auf 1 qm der unter Glas und Rahmen gebrachten Fläche 400 bis 450 Stück gerechnet werden.

Ueber diefe und andere Einrichtungen zur Aufbewahrung der Münzen, fo wie über Schaukaften für fonftige kunftgefchichtliche Gegenftände ift Näheres unter c, 3 diefes Kapitels zu finden.

6)    Waffenfammlung. Zur Bemeffung des hierfür erforderlichen Raumes dienen die folgenden Ermittelungen über die einfehlägigen Verhältniffe im Kunft-hiftorifchen Hofmufeum zu Wien.

Die darin befindliche Waffenfammlung des öfterreichifchen Kaiferhaufes zählt rund 1600 Nummern, wovon ungefähr 1000 Nummern in 49 Schaukaften und 8 Pulten verwahrt find. Etwa 400 frei ftehende Stücke haben ihren Platz theils an Pfeilern oder Säulen, theils längs den Wänden, und die übrigen 200 find in vier Gewehrgeftellen enthalten. Diefe ganze Sammlung ift in 12 Sälen vertheilt, die zufammen rund llOOü¹¹¹ Bodenfläche meffen. Aufserdem find an Gegenftände, als Fahnen, Schwerter, Spiefse, Helmbarte, Helme u. dergl. angebracht.

Wird von diefen nicht numerirten Stücken abgefehen, fo kommen auf 100 qm Fufsbodenfläche rund 100 Gegenftände in Schaukaften und 55 ganz frei oder an den Wänden ftehende Stücke.

2U) Siehe: Treu, G. Sammlung der Abgüffe im Albertinum zu Dresden. Jahrbuch des Kaiferl. deutfehen Archäologi-fehen Inftituts, Bd. VI (1891), Beibl., S. 2.

166.

Alterthümer.

167.

Münzen

und

Medaillen.

168.

Waffen.

b) Grundrifsbildung und Geftaltung.

i) Allgemeines.

169.

Vor

ermittelungen.

Auf Grund der vorhergehenden Angaben kann das Gefammtmafs von Wand-und Bodenfläche der Sammlungsräume annähernd berechnet und nach Art. 146 (S. 192) die Gröfse des Bauwerkes ermittelt werden, wenn man die fonft noch erforderlichen Räume mit in Anfchlag bringt. Bezüglich diefer fei, unter Hinweis auf die in Art. 149 bis 153 (S. 193 u. 194) aufgezählten Gelaffe, für Kunftmufeen die Nothwendigkeit der Künftler-Arbeitsflätten für Wiederherftellung von Sammlungs-gegenftänden, fo wie mancher anderer, für Zwecke von Kunft- und Alterthums-wiffenfchaft dienender Arbeits- und Nebenräume (z. B. folcher zur Aufbewahrung von zurückgeftellten Bildern und Bilderrahmen, Staffelęien, Geräthen u. dergl.) betont. Die Anordnung befonderer Copirfäle erfcheint erforderlich.

Beim Entwerfen des Gebäudes kommt es wefentlich darauf an, ob daffelbe hauptfächlich Gemälde-Galerie oder Sculptur-Mufeum oder aber Beides zugleich fein foll, ob es zur Aufnahme von Alterthümern, fo wie von Kunft- und kunftgefchicht-lichen Werken überhaupt beftimmt ift. Die Sammlung von Stichen und Handzeichnungen pflegt mit der Gemälde-Galerie vereinigt zu fein.

Zu unterfcheiden find eingefchoffige und mehrgefchoffige Anlagen. Die ein-gefchoffigen, über einem Kellergefchofs fleh erftreckenden Mufeen verdienen unter fonft gleichen Umftänden den Vorzug vor mehrgefchoffigen. Die Errichtung letzterer wird aber meift durch Zahl und Umfang der Sammlungen, die fie äufzunehmen haben, bedingt.

Unter dem Einflufs der fonftigen, insbefondere örtlichen Erfordernifle der Aufgabe läfft fleh nun die Aneinanderreihung der Räume nach dem jeweilig geeignetften Grundrifsfyftem vollziehen. Beim Entwerfen deffelben werden naturgemäfs die mit Deckenlicht zu erhellenden Säle in das Innere, die mit Seitenlicht verfehenen Räume nach aufsen gelegt. Letztere laffen fleh in mehreren Gefchoffen über einander anbringen. Unterhalb der Deckenlichtfäle können andere Sammlungsräume angeordnet werden, wenn reichliche Erhellung derfelben möglich ift.

170.

Gemälde-

Galerien.

Es mufs hier wieder den Darlegungen unter c diefes Kapitels vorgegriffen und kurz bemerkt werden, dafs in den meiften Gemälde-Galerien fowohl Deckenlicht-, als Seitenlichträume Vorkommen und dafs es am zweckmäfsigften ift, letztere an die Nordfeite zu legen, erftere von Oft nach Weft zu richten, damit die Strahlen der Mittagsfonne nicht der Länge nach in den Saal dringen können. Daraus geht hervor, dafs fleh für Gemälde-Galerien eine lang geftreckte Grundform, deren Langfeite möglichft nach Norden gekehrt ift, am beften eignet.

I7¹.

Sculpturfäle

und

fonftige

Sammlungs

räume.

Sculptur-Sammlungen werden meift mit hohem Seitenlicht, das theils von einer, theils von zwei gegenüber liegenden Seiten einfällt, erhellt. Letztere Anordnung wird von den meiften Mufeumsvorftänden mifsbilligt, von anderen aber vorgezogen, weil bei folcher Erhellung die Hauptfeite des Bildwerkes volles, unmittelbares Licht, die fonft dunkel befchatteten Theile deffelben fchwächeres, zurückgeftrahltes Licht empfangen, alfo für genaue Betrachtung beffer beleuchtet find. Allerdings geht hierdurch der für die äfthetifche Erfcheinung der Sculpturen äufserft wirkfame Contraft zwifchem hellem Licht und tiefem Schatten, den wir bei den einfeitig erhellten, • z. B. im Cortile di Belvedere des Vatican zu Rom (flehe Art. 126, S. 176), im

u. 252

Louvre zu Paris (fiehe Art. 133, S. 184) u. f. w. fo fchön aufgeftellten claffifchen Sculpturen wahrnehmen, verloren.

Die je nach der Himmelsrichtung unmittelbar einfallenden Sonnenftrahlen müffen durch Blenden oder Vorhänge abgehalten werden.

Im Neuen Mufeum zu Berlin wird der Saal der deutfclien Bildwerke im Erdgefchofs von zwei Seiten mittels Fenftern erhellt, die zu ⁴/s ihrer urfprtinglichen Höhe durch Wandungen gefchloffen und nur im oberen Fünftel verglast find. Die Wirkung diefer von Bötticher getroffenen Anordnung ift nicht ungünftig.

Von Bauten neuerer Zeit find zu nennen: ein Saal der Antiken-Sammlung des Kunfthiftorifchen Hofmufeums zu Wien, ein folcher des Mufeums der bildenden Fünfte zu Stuttgart u. a. m., welche mittels Fenftern in zwei gegenüber liegenden Wänden erhellt werden.

Die Ei-nrichtung von Deckenlicht ift zwar auch in manchen Sälen für Bildwerke getroffen, im Allgemeinen aber durchaus nicht zu empfehlen (vergl. unter e, 2 diefes Kapitels).

Deckenlicht fowohl, als Seitenlicht find ferner für Kupferftich-Cabinete und überhaupt für die meiften fonftigen Sammlungsräume geeignet und werden dazu verwendet.

2) Eingefchoffige Mufeen.

Die eingefchoffige Anlage der Sammlungsräume ift an fich einfacher, als die mehrgefchoffige und läfft eine freie, mannigfache Geftaltung des Gebäudes in Grundrifs und Aufbau zu.

Zur Verbindung des die Sammlungen umfaffenden Stockwerkes mit Unter-gefchofs und Dachftock genügen ganz untergeordnete Treppen. Zu dem durch ein Portal oder eine Vorhalle gekennzeichneten Eingang führt oft eine Freitreppe. Auf der Ebnung, über der fich das Bauwerk erhebt, und an diefem felbft finden fich paffęnde Orte zur Aufteilung von Architektur-Fragmenten, Alterthümern und ftatuarifchem Schmuck. Mitunter wird ein Atrium vorgelegt. Auch farbige Behandlung ift hier am Platze. Die äufsere Erfcheinung des Gebäudes wird durch gärt-nerifche Anlagen mit Brunnen u. dergl. wirkfam gehoben.

Wenn das Mufeum aus wenigen Räumen, vielleicht nur aus einem Saal und einigen anftofsenden Zimmern aufser dem Eingangsflur beftehen foll, fo kann der Grundrifs einreihig, etwa nach Fig. 247 ¹⁰ 11 12) u. 249, oder zweireihig nach Fig. 251 ) angeordnet werden.

Diefe Beifpiele kleiner Mufeen find für die Sammlungen von Kunftliebhabern beftimmt.

In den Mufeen nach Fig. 247 u. 249 ift der Hauptraum des Gebäudes mit Deckenlicht, nach Fig. 251 mit hohem Seitenlicht verfehen. Unter der Privat-Galerie zu Penarth, unweit Cardiff (Arch. : Seward er“ Thomas) erftreckt fich ein ebenerdiges Gefchofs, welches aufser Eingangsflur, Halle und Treppe ein Arbeitszimmer des    Befitzers    der Sammlung und eine kleine Wohnung des    Hausverwalters enthält. Das    Mufeum

gehöft aber    dennoch    zu den eingefchoffigen Anlagen, in fo fern es    nur ein Gefchofs einnimmt.    Es heifst

Turner Houfe und enthält u. A. ausgefuchte Aquarell-Gemälde der älteren englifchen Meifter, fo wie eine Anzahl der feltenften und koftbarften Porzellane von Chelfea, Worcefter, Swanfea u. f. w.

Fig. 249 u. 251 find Studienfkizzen.

Das    Mufeum    »Broekerliuis« zu Amfterdam (Fig. 252), fo    genannt, weil die meiften Stücke aus

Broek in Nordholland flammen, enthält die Schätze einiger reichen    Sammler von Alterthümern.    Die dem

Publicum zur Befichtigung geöffneten Sammlungsräume werden mittels Seitenlicht erhellt. Diefe Flurhalle und das vordere grofse Erkerzimmer liegen um vier Stufen niedriger, als die beiden hinteren Aus-

172.

Anlage

und

Geftaltung.

173-

Einreihige

und

zweireihige

Anordnung.

174.

Beifpiele I bis IV.

lab.l

flurt

Fig. 247.

Fig. 249.

fÂijn ai elle "j ■u.Pox c ellan. \

TT'

Gemälde Sculpturen Gemälde

ZU

Privat-Galerie Penarth bei Cardiff²¹⁵).

i..l

r—,

L FlurQGie

■:.±

I---T. • m JO

mal cUefn-xî *

Mufeum

eines Kunftliebhabers.

.M:

Zaj/A>«-Kunft-Galerie zu Milwaukee ²¹⁸). Arch. : Audsley &? Mix.

Fig. 250.

tli 1n i 11 e

]ßr

1 eli 1 c k il

Kauet. Spätere

U 9 yp

syr.

u., r ö m₄ S a n m 1.

Fig. 252.

Fig. 251.

Vert-Halle

«A

J T.

JJ LL

lApp

ML

ar eu n

f?

Hcr s aall s a n

Terracottcn

von

tPluLhllllel

Bihl.

Münzll C a.~b. |D

Klei1er-Atl,

11UI

An t i -A?|q u i t ä t e n

lasse

n.

Fr

Mufeum

eines Kunftliebhabers²¹⁶).

Akad. Kunftmufeum zu Bonn. Arch. : Reinike.

•1

Fig- 253.

Stras se

Nor à en.

Mufeum »Broekerhuis« zu Amfterdam ²¹⁷). Arch. : Go/s/chalk.

Iclc-

eli

er s

ïlixr

A t lelileT s

X c le -

Saal

Saal

Eflp

L____!

'!

L.

? e|

ald e - S ale

Saal

G 6 m. a 1 d 6

(S culptuT en)

......Ç>;____

'AT

E clc-

t S C Txlp t TE T e TL I

Eck-

S a al

wmrnw

aa

&T. ïItitIl all e

Saal

S ri 1 en

Kunfthalle zu Philadelphia ²¹⁹).

1: 1000

20 7

ftellungsräume. Grundrifsbildung und Geftaltung des von Gofsfchalk entworfenen einftöckigen Bauwerkes find der landfchaftlichen Umgebung angepafft.

Sind mehrere Säle erforderlich, fo eignet fich die dreireihige Anlage nicht allein für kleine Mufeen, fondern auch für folche von gröfserem Umfange und folche von fehr bedeutender Ausdehnung.

Erfterer Art ift die Atfy&w-Kunft-Galerie, die der Stadt Milwaukee vom Stifter Layton zum Gefchenk gemacht und 1885 von Audsley entworfen und von Mix ausgeführt wurde (Fig. 248 ²¹⁸).

Das Gebäude enthält im Erdgefchofs drei Gemäldefäle und in deren Mitte einen Sculpturen-Saal, fämmtlich mit Deckenlicht erhellt, aufserdem die nöthigen Vor- und Gefchäftsräume, im Kellergefchofs Pack- und Vorrathsräume, fo wie die Kammern für Heizung und Lüftung.

Die Kunfthalle zu Philadelphia (Fig. 253 ²¹⁹) wurde für Zwecke der dortigen Weltausftellung von 1876, zugleich aber auch zur bleibenden Erinnerung an die 100-jährige Nationalfeier als Heimflätte der K*unft errichtet und von Schwarzmann entworfen und ausgeführt.

Das grofs angelegte Gebäude enthält, feiner Beftimmung gemäfs, eine Anzahl ftattlicher Säle mit Deckenlicht, die zur Aufnahme theils von Sculpturen, theils von Gemälden dienen und den mittleren, durch eine hohe Kuppel bekrönten Haupttheil der Kunfthalle einnehmen. Zur Ausftellung der Gemälde wurden hauptfächlich die beiden grofsen Seitengalerien angeordnet und durch Langwände in je drei Schiffe getheilt. Dem Andenken an die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten find vier Eckbauten gewidmet, die an der Südfeite mit Bogenftellungen, an der Nordfeite durch eine Reihe von mit Seitenlicht erhellten Räumen verbunden erfcheinen. Diefe letzteren werden für kleinere Sonderausftellungen und als Künftler-Ateliers verwendet und find in zwei Gefchoffen über einander angeordnet. Die Sculpturen ftehen vornehmlich im Kuppelfaal und in den Flurhallen. Zu diefen gelangt man mittels grofser Freitreppen an der Vorder- und Rückfeite. Zwifchen den Bogenhallen der Hauptfront und den Seitengalerien liegen offene Gärten, von denen aus die in den Ecken angebrachten Freitreppen zu Altanen führen, die fich über den Arcaden erftrecken.

Ein eigenartiges Beifpiel eines eingefchoffigen Sammlungsgebäudes mit theils zweireihigem, theils dreireihigem Grundrifs ift das von Reinike erbaute Akademifche Kunftmufeum zu Bonn (Fig. 250

Darin ift die kunftarchäologifche Sammlung der Univerfität, beftehend aus einer kleineren Anzahl von Originalwerken und einer fehr bedeutenden Zahl von Gypsabgüffen, untergebracht. Das Gebäude ift aus einem älteren, für Zwecke des Mufeums umgeänderten Univerfitätsgebäude und aus dem damit verbundenen eigentlichen Neubau zufammengefetzt. Jeder der beiden Theile für fich kann als Grundrifstypus eines kleinen Kunftfammlungs-Gebäudes dienen: der ältere Theil ift ein Centralbau mit dreireihiger Anordnung der Räume und enthält die Eingangshalle der ganzen Anlage, einen mittleren Rund-faal, an den fich links ein Hörfaal mit Nebenzimmern, rechts die Sammlungsräume für die Originalwerke anreihen ; der neue Theil bildet einen Langbau mit Deckenlichtfälen an den beiden Enden und in der Mitte, verbunden durch zweireihige Seitenlichträume. Diefer neue Langbau ift ausfchliefslich für die Gyps-fammlung beftimmt.

Die gefchloffene rechteckige Grundform mit Binnenhof fchafift eine Art von Mufenbezirk, der bei richtiger Anlage für ein den Zwecken der Kunft geweihtes Sammlungsgebäude kaum günftiger gedacht werden kann.

Diefes gilt für die ausfchliefslich für Sculpturen beftimmte Glyptothek zu München, das Meifterwerk v. Klense's, welche zugleich den erften Mufeums-Neubau unferes Jahrhundertes und eines der bemerkenswertheften Beifpiele eingefchoffiger Anlagen bildet. Das Bauwerk wird defshalb unter f zur Sprache kommen.

175-

Dreireihige

Anordnung.

176.

Beifpiel

V.

177.

Beifpiel

VI

178.

Beifpiel

VII.

220

)•

*79-

Rechteckige

Grundform

mit

Binnenhof.

²1⁸)    Nach: Building news, Bd. 49, S. 850.

²¹⁹)    Nach: Deutfche Bauz. 1876, S. 303 u. 355.

220)    Vergl. Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (Art. 34, S. 33) diefes »Handbuches«.

2o8

3) Mehrgefchoffige Mufeen.

¹

) Siehe Art. 38 (S. 45) und Kap. 8.

²

) Eine Tribuna für hervorragende Bilder aus verfchiedenen Schulen zu fchaffen, wäre nach Woltmann (fiehe : Deutfche Bauz. 1869, S. 182) ein verwerflicher Gedanke.

³

In, Die zweckmäfsige Einrichtung grofser Mufeen. Deutfche Rundfchau 1891, S. 352.

⁴

Facf.-Repr. nach: Letarouilly, a. a. O., Bd. II [Mu/ée Pio Clemeniino, PI. 20).

⁵

   Nach: Theil IV, Band 6, Heft 2 (Art. 34, S. 32) diefes »Handbuches«.

⁶

²⁰³)    Facf.-Repr. nach: Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe. Neue Ausg. Berlin 1873. Bl. 44.

⁷

   Vergl. u. A. : Die Einrichtung der K. K. Hofmufeen zu Wien in Kap. 4 (unter e, 2).

⁸

Facf.-Repr. nach: Letarouilly, a. a. O. {PI. 23).

⁹

»Man hat oft in Sammlungen der Art das ganz falfche Syftem befolgt, vermöge welchem man durch graue und farblofe Gründe und wenig oder gar keine Zierden die Antiken felbft zu fchonen und hervorzuheben glaubte. Nichts ift mehr durch den Erfolg widerfprochen. Eine gut angeordnete Pracht der Umgebungen reizt das Auge und giebt dem Befchauer die pafsliche Stimmung; lebendige Farben des Grundes laden auch das unfeheinbarfte antike Bildwerk rein und frifch erfcheinen.« (Siehe: Klenze, L. v. Sammlung architektonifcher Entwürfe, welche ausgeführt oder für die Ausführung entworfen find. München 1831—50. S. 2.)

¹⁰

   Nach : Building news, Bd. 59, S. 25c.

¹¹

   Nach; Croquis d'architecture, Jahrg. 4, No. IV, F. 6.

¹²

   Nach: Architektonifche Rundfchau. Stuttgart. 1891, Heft 7.

180.

Anlage

und

Geftaltung.

Während man bei den eingefchoffigen Anlagen die Räume nach der Länge und der Tiefe des Gebäudes in beliebiger Zahl an einander fügen kann (ähnlich wie z. B. bei Ausftellungsgebäuden), da für die Erhellung der inneren Galerien ftets Deckenlicht zur Verfügung fteht, fo wird bei zwei- oder mehrgefchoffigen Mufeen durch die Rückficht auf gute Erhellung der unteren Gefchoffe die Bemeffung der Gebäudetiefe bedingt und die Art der Aneinanderreihung der Räume beeinflufft. Aufserdem mufs der Anordnung der Haupttreppe, die bei eingefchoffigen Anlagen ganz entbehrlich ift, die nöthige Beachtung zugewendet werden.

Man pflegt im Erdgefchofs die Sculpturen, überhaupt die Sammlungen von fchweren, grofsen Gegenftänden, die mühfam zu heben find, unterzubringen, in das Obergefchofs dagegen die Gemälde-Galerien zu legen, weil hier befferes, von Reflexen weniger geftörtes Licht herrfcht.

Wenn hierbei Deckenlichtfäle an die Aufsenfronten des Gebäudes zu liegen kommen, fo find Fenfter natürlich nur in den Räumen des Untergefchoffes, nicht aber in denen des Obergefchoffes am Platze. Das Fehlen derfelben erfchwert die Aus-geftaltung der äufseren Architektur, und bei keinem der bisher errichteten Mufeen, welche eine folche Anordnung haben (Kunft-Galerie und Mufeum zu Aberdeen in Fig. 256 u. 257, Kunfthalle zu Düffeldorf in Fig. 269, Walker s Kunft-Galerie zu Liverpool, unter f), ift es gelungen, diefe Schwierigkeiten völlig zu überwinden. Die fenfterlofen, hohen Wände des Obergefchoffes erfcheinen kahl und fchwer über den Lichtöffnungen des Erdgefchoffes, und auch die Anordnung von Blendnifchen, umrahmten Feldern u. dergl. in den äufseren Hochwänden bringt keine befriedigende Wirkung hervor. Uebergrofser Reichthum von malerifchem und bildnerifchem Schmuck zur blofsen Ausfüllung der Flächen ift ebenfalls nicht am Platze, fo fehr im Uebrigen die Architektur der Mitwirkung von Malerei und Sculptur für den Bau eines Kunft-mufeums bedarf.

lSl-    Die einfachfte Grundform für ein Kunftmufeum und zugleich diejenige, welche

Grundform. für die Erhellung feiner Räume am zweckmäfsigften erfcheint, ift das Rechteck. Es ift denn auch bei einer Reihe neuerer Mufeen zur Anwendung gekommen.

182.

Einreihige

und

Für die innere Eintheilung des Kunft-Sammlungsgebäudes kann die einreihige Anordnung, unter Hinweis auf die bei den eingefchoffigen Mufeen gemachten Dar-doppeireihige legungen, bei den hier in Rede ftehenden zweigefchofflgen Mufeen aufser Betracht

Anordnung.

gelallen werden.

Die doppelreihige Anordnung erweist fleh, insbefondere bei befchränkter Tiefe des Mufeumsgebäudes, als fehr geeignet. Haupteingang und Treppe werden am beften in die Mitte der Langfront gelegt. Auf diefe Weife kann der Befuch der Sammlungsfäle vom Eintritt bis zum Austritt in jedem Gefchofs in ununterbrochenem Rundgang erfolgen.

183.

Beifpiel

VIII.

Solcher Art ift z. B. das Kunftmufeum zu Bern (Fig. 254 u. 255 22 x), das 1877—79 auf einer gegen die Aar Aed abfallenden Bauftelle von Stettier errichtet wurde.

Das Gebäude hat an der nach Norden zu gerichteten Seite eine ganz freie Lage. Es ergab fich in diefer Richtung nur eine Haustiefe von 23m, fo wie ein Höhenunterfchied von 6m und in Folge deffen die Nothwendigkeit der Anlage eines hohen Unterbaues, der nach Norden in zwei Untergefchofle

221) Nach: Allg. Bauz. i88i, S. 14.

getheilt ift und für Zwecke der Kunftfchule dient. Darüber erftreckt fich das an der füdlichen Strafsen-front zweigefchofiig erfcheinende Gebäude, welches im Erdgefchofs und Obergefchofs die in ïig. 254 u. 255 angegebenen Räume des Kunftmufeums birgt.

Fig. 254.

Fig- 255.

Fig. 256.

Fig- 257-

Biesem

p . Gem.-Saal S iRaunij Dechenli«

^MÜten-Saal |

leser

laniu 1

Bi

Schlippen

'Galerie

! :od |

CO

Mu si;e um

□I

ï0r‘

tłfjSŁa.1

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

Kunftmufeum zu Bern²²¹). Arch. : Stettier.

1:1000

I KJ

Mus e umrîfc_

gj

X-I-X / eu N

V^-r"

Llt-l

-—■#-/ a) !

,T c5~’,'x

Obergefchofs.

10

20

30

40

so™

Erdgefchofs.

Galerie- und Mufeumsgebäude zu Aberdeen ²²²).

Arch. : Matthews èf Mackenzie.

Das Galerie- und Mufeumsgebäude zu Aberdeen (Fig. 256 u. 257 ²²²) wurde 1884 von Matthews & Mackenzie erbaut.

Der grofse, 19,8 X 17a m meffende Mittelfaal des Mufeums nimmt die ganze Höhe des Erd- und Obergefchoffes ein. Eine in der Höhe des letzteren angeordnete Galerie ftellt die Verbindung mit dem Treppenhaus und den Gemäldefälen her, die an der Vorderfeite und den beiden Nebenfeiten des Obergefchoffes liegen und gleich dem Mittelfaal mit Deckenlicht erhellt find. Die Räume des Erdgefchoffes

haben Seitenlicht. Die kahlen hohen Aufsen-wände darüber wirken unfehön.

Eine unfymmetrifche doppelreihige Grundrifsanordnung zeigt das von Willebrand erbaute, 1882 er-öffnete Grofsherzogliche Mufeum zu Schwerin (Fig. 258 u. 259 ²²³).

Das Gebäude, für welches die vorhandenen Fundamente eines begonnenen Palaftes

jjj- nach Thunlichkeit benutzt werden mufften, ift

in den Formen der hellenifchen Baukunft durchgebildet. Daffelbe liegt in der Nähe des Hoftheaters und ift möglichft feuerficher ausgeführt. Das Mufeum, deffen Grundrifsein-theilung in Fig. 258 u. 259 dargeftellt ift, enthält im Erdgefchofs die Alterthümer-Samm-lung, die plaftifchen Kunftwerke, kleine Sculpturen, Vafen, das Münz-Cabinet und die Kupferftich-Sammlung, im Obergefchofs die Gemälde-Galerie, Incunabeln, Copirräume und Directorzimmer.

Der Grundrifs des Mufeums kann in der einfachen Form eines Rechteckes mit dreifacher Reihe von Räumen geftaltet werden, wenn aufser der nöthigen Gebäudetiefe allerfeits freier Lichteinfall vorhanden ift. Anderenfalls würde im Erdgefchofs der Raum unter der Mittelreihe mangelhaft erhellt fein.

184.

Beifpiel

IX.

Fig. 258.

Fig. 259.

185.

Beifpiel

A 1 t c r U.

Münz.

ü li m I] e r

Erdgefchofs.

J tat.

u.

spa.it

Sek.

JgSi I

j^aJL I) e iL-nt scheyu. aie -

derl ändlSch

Mufeum zu Schwerin ²²³). booo n. Gr.

Arch. : Willebrand.

X.

P.

C3I

I. Obergefchofs.

186.

Dreireihige

Anordnung.

222)    Nach: Building news, Bd. 45, S. 446.

223)    Nach: Deutfche Bauz. 1880, S. 405. Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

Im oberen (Haupt-) Gefchofs ordnet man in diefer Mittelreihe die tiefen Decken-lichtfäle, in den äufseren parallelen Reihen die viel weniger tiefen Seitenlichträume an, und zwar die einfenftrigen Gemälde-Cabinete, bezw. die mehrfenftrigen, durch Scherwände getheilten Gemäldefäle möglichft an der (nach Art. 170, S. 204) gegen Norden zu richtenden Langfeite, während die Räume für Stiche und Handzeichnungen oder

Fig. 260.

bi

Ml

ms

'$&■

M-

H*

1:250

9 10 11 12 13 11 15™

I ' I ' ! 1 1 ' ! ' f-H

Querfchnitt des Mufeums zu Braunfchweig ²²⁴). Arch. : Sommer.

3    4.    5    6    7

-ł-H-M- ' ! ■ !

für andere Kunftgegenftände, welche das Sonnenlicht eher vertragen, fich an der füd-lichen Langfeite unterbringen laffen. Zur Ausnutzung der für die Deckenlichtfäle erforderlichen grofsen Raumhöhe werden zuweilen über den Cabineten in einem zweiten Obergefchofs weitere Galerieräume hergeftellt und, je nach der Geftaltung der äufseren Architektur, mit Deckenlicht oder Seitenlicht verfehen.

224) Nach den von Herrn Profeflor Oscar Sommer zu Frankfurt a. M. zur Verfügung gehellten Zeichnungen.

21 I

Diefe Anordnung ift bei der National-Galerie zu Berlin, und zwar durch Erhellung der Obergefchofs-räume mittels Deckenlicht, getroffen, ferner beim Braunfehweiger Mufeum und hier mit Seitenlicht-Erhellung der Cabinete in beiden Obergefchoffen durchgeführt; letztere ftellt Fig. 260 ²²⁴) dar.

Das Erdgefchofs kann der Tiefe nach einen einzigen, nur durch Pfeiler- oder Säulenftellungen getheilten Raum bilden, wobei das Licht von zwei Seiten einfällt, wie z. B. im Dresdener Mufeum (nach Fig. 261), oder durch eine Scheidemauer in zwei Theile abgetrennt fein, von denen meift der eine nördliches, der andere füd-liches Licht empfängt, wie z. B. im Erdgefchofs der Gemälde-Galerie zu Caffel (nach Fig. 262), ferner in jenem des Mufeums zu Braunfchweig (nach Fig. 263 ²²⁴). Die erftere Anordnung hat den Vorzug der Grofsräumigkeit und eines freien Ueber-blickes, die letztere den der einheitlichen Beleuchtung ²²⁵). Wenn diefe Scheidemauer durch die Mitte der Gebäudetiefe unter den Deckenlichtfälen durchgeführt ift, fo kann fie, wie in Fig. 263, zugleich für Zwecke der Heizung derfelben nutzbar gemacht werden.

Fig. 261.

Fig. 262.

Fig. 263.

yW-

Dresden.

Erdgefchofs-Anordnung der Mufeen zu Caffel.

1:500

Braunfchweig ²²⁴).

<0 987654321 0

10

15

20"*

Diefer Grundrifstypus mit dreifacher Reihe von Räumen ift befonders in Deutfch-land verbreitet und kann, bei entfprechenden örtlichen Verhältniffen, als die ein-fachfte und vielleicht günftigfte Löfung der Aufgabe erachtet werden. Die hiernach ausgeführten Mufeen unterfcheiden fich hinfichtlich der Planbildung hauptfächlich durch die Lage und Anordnung der Haupttreppe, fo wie des damit im Zufammenhang flehenden Hauseinganges.

Soll der Eingang in das Mufeum in der Mitte der Hauptlangfeite des Gebäudes ftattfinden, fo wird man gern den Verkehr in der hierdurch gegebenen Axenrichtung weiter leiten und die Treppe an der hinteren Langfeite anbringen. Ift letztere zugleich die Südfeite, fo kann man das Treppenhaus ohne Bedenken darüber vorfpringen laffen und mit Verwaltungs- und Nebenräumen umgeben (z. B. Stadel'fches Kunftinftitut zu Frankfurt a. M., Fig. 272 u. 273 ²²⁶). Liegt die hintere

225)    Vergl. die einfehlägigen Bemerkungen in Art. 204 (S. 171).

226)    Diefer Grundrifs, fo wie die Pläne der Mufeen von Dresden, Weimar und Leipzig folgen in Fig. 270 bis 277.

187.

Beifpiel

XI.

Langfeite aber nach Norden, fo würde der Treppenbau dafelbft nicht allein den Raum mehrerer werthvoller Nordlicht-Cabinete wegnehmen, fondern auch, wenn er ftark vorfpringt, auf die neben liegenden Cabinete mifsftändige Reflexe werfen, überdies noch den Zufammenhang diefer Cabinete unterbrechen ¹). In einem folchen Falle ift es beffer, die Treppe im Inneren an Stelle eines Deckenlichtfaales der Mittelreihe, etwa wie im Mufeum zu Weimar (nach Fig. 274 u. 275) und in jenem zu Leipzig (nach Fig. 276 u. 277), einzurichten oder aber fie aufsen, am Eingang der Südfront, fei es eben-mäfsig zu beiden Seiten (Fig. 278), fei es unebenmäfsig zu einer Seite der Hauptaxe des Gebäudes anzureihen. Eine bemerkenswerthe Treppenanlage verwandter Art, jedoch mit Eingang von beiden Langfronten, findet fleh im Dresdener Mufeum (Fig 270 u. 271).

Soll dagegen der Eingang in die Sammlungen etwa an das Ende der Haupt-und Langfeite des Bauwerkes verlegt werden, wie in Braunfchweig (flehe Art. 189), oder in der Mitte der Schmalfeite erfolgen, wie in den beiden Münchener Pinakotheken (flehe Fig. 264 u. 265), in der Caffeler Gemälde-Galerie (flehe Art. 190), der Düffel-dorfer Kunfthalle (flehe Art. 191) u. a. m., fo wird die Treppe meift an die Ge-bäude-Schmalfeite, entweder mit Wiederkehr in die Längsaxe (Fig. 266) oder ebenmäfsig zu beiden Seiten derfelben nach Fig. 265, bezw. unebenmäfsig einfeitig nach Fig. 264, angeordnet, manchmal jedoch in das Innere des Haufes in der Richtung von deffen Längsaxe gelegt und mit Deckenlicht erhellt (Fig. 268 u. 269). Die im letzteren Falle um die Treppe gelegten Umgangshallen ermöglichen bei folchen kleineren Anlagen den unmittelbaren Zutritt zu jedem der umgebenden Säle, -ohne den ununterbrochenen Rundgang durch diefelben zu behindern (flehe Art. 148,

S. 193). Die Deckenlichtfäle liegen hierbei an den Aufsenfeiten des Gebäudes. Die in Fig. 264 getroffene Anordnung der Treppe in einem Seitenflügel, deffen Fenfter, beiläufig gefagt, von den Treppenläufen durchfchnitten w.erden, bedingte die I-förmige Grundrifsgeftalt und die Anlage von vier gleichen, weit vorfpringenden Seitenflügeln. Die durch fie bewirkten Reflexe beeinträchtigen die Erhellung der Seitenlichträume der Rücklagen, was namentlich für die Gemälde-Cabinete nachtheilig ift.

Sämmtliche nach folchen Grundrifsbildungen, wie Fig. 264 bis 269 ausgeführte Galerie-Gebäude entbehren naturgemäfs eines mittleren Hauptraumes der Langfeiten, der im Aeufseren auszuprägen und künftlerifch auszuzeichnen wäre. Darüber täufcht auch die mehrfach getroffene Anordnung eines zweiten, in der Mitte der Langfeite fleh öffnenden Portals nicht hinweg.

Das erfte Vorbild eines Galerie-Gebäudes von diefem Typus hat v. Klenze durch die 1826-—33 erbaute Alte Pinakothek zu München gefchaffen (Fig. 264 ²).

Die Lage des Einganges an der öftliclien Schmalfeite des Bauwerkes ³) war durch die Richtung der Hauptzugangsftrafsen, die damals aus dem alten Theile Münchens dahin führten, bedingt. Die reicheren, fäulengefchmückten Thore der füdlichen Langfeite find denn auch nur des Scheines wegen da ; denn von hier aus ift kein Zugang zu den Galerieräumen des im Grundrifs dargeftellten Hauptgefchoffes. Den Ge-mälde-Cabineten der Nordfeite entfprechend, nimmt eine in grofsen Bogenfenftern fich öffnende, reich bemalte Loggia die Länge der Südfeite zwifchen den Seitenflügeln ein. Sie follte nach der Abficht Klenzt's hauptfächlich dem Zwecke dienen, von ihr aus unmittelbar zu jeder einzelnen Abtheilung der Gemälde-Galerie kommen zu können, ohne vorher durch den Anblick anderer Bilder, deren Räume fonft zu durch-

fchreiten gewefen wären, abgelenkt und ermüdet zu werden. Das Erdgefchofs wird durch eine fünfaxige Flurhalle der Langfront in zwei Hälften getheilt und ift auch fonft für die darin enthaltenen Sammlungen von Vafen, Kupferftichen und Zeichnungen, fo wie für Erfrifchungsräume nicht fo nutzbar gemacht (vergl. Fig. 261 bis 263), wie dies naturgemäfs in fpäteren ähnlichen Gebäuden gefchehen konnte, bei denen die in Art. 186 (S. 212) befprochenen Mängel des von Klenze gefchaffenen Vorbildes, auf Grund der dabei gemachten Erfahrungen, leicht zu vermeiden waren.

Die Alte Pinakothek ift das erfte Galerie-Gebäude in Deutfchland, deffen Räume mit Heizeinrichtungen und grofsentheils mit Deckenlicht verfehen wurden. Im Aeufseren ift die römifche Hoch-Renaiffance durchgeführt. Für die Architekturtheile wurde grünlicher Sandftein, für die Mauerflächen Backftein verwendet. Auch in diefer Hinficht ift die Alte Pinakothek bemerkenswerth, als eines der früheften Beifpiele der Neuzeit, bei welchen der Backftein-Rohbau wieder zur Anwendung kam.

Fig. 264.

CD

icd

Gemälde-i

® ; i j.....i"'T&T°TmîLîe nîÆîeî ^    ü T T 1 snu a

G'miTi’flmr.......ill'iTTT iiTetlj ś....."ZTVnrf |VYIV ⁰ r;

:cd

I I ..................... I__l I |

CD

Cd

Alte Pinakothek zu München ²²⁸). Arch : v. Klenze.

1; 1000

10 8 6 4 Ï 0

10

20

•8

•s

Fig. 265.

C0

i e r c a "b i

Rottmaa-

S a al

rmr

•H

t - Si lä| 1 e

äVestibi Le

i.

rsi

H-

Neue Pinakothek zu München2J0). Arch : v. Voit.

Die Neue Pinakothek zu München (Fig. 265 in unmittelbarer Nähe der Alten Pinakothek erbaut.

Das Gebäude hat die Grundform eines einfachen Rechteckes ohne irgend welche Vorlagen. Der-im Grundrifs angegebenen Eintheilung des oberen Gefchoffes entfpricht die des Erdgefchoffes, das die Sammlung von Porzellangemälden, fo wie die des Königl. Antiquariums enthält und in der Mitte durch einen Eingang der Südfeite getheilt wird. Auch find an diefer Seite, gleich wie an der nördlichen Langfeite, im

) wurde 1846—53 von v. Voit

188.

Beifpiel

J54-

230) Nach: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S.

Erdgefchofs Fenfler angebracht. Die gefchloffenen Hoch wände des Obergefchoffes, die mit Fresken nach Kaulbach’s Entwürfen bemalt gewefen waren, haben nur noch blaffe Farbenfpuren des ehemaligen Schmuckes aufzuweifen. In Folge des Mangels jedweder Vorlagen der Façaden find allerdings alle Hörenden Reflexe vermieden; allein die höchft nüchterne, romanifirende Formbildung des Aeufseren wirkt doch gar zuwenig anregend. Von der bemerkenswerthen Einrichtung des Rotti?iann-Saales wird unter c, 1 die Rede fein.

189.

Beifpiel

XIII.

Das jüngfte der hierher gehörigen Beifpiele ift das neue Herzogliche Mufeum zu Braunfchweig, nach Sommer s Entwürfen 1883—87 erbaut (Fig. 266 u. 267 23 x).

Das dreigefchoffige Gebäude wurde nach Mafsgabe eines vom Director der Sammlungen aufgetlellten Planfchemas vom genannten Architekten entworfen und unter feiner Mitwirkung von Beamten der Herzoglichen Baudirection ausgeführt. Die in Art. 186 (S. 212) befprochenen örtlichen Verhältnifle, fo wie die Anforderung des völligen Zufammenhanges der Sammlungsräume in fämmtlichen Gefchoflen führten zu der

Fig. 267.

Fig. 266.

A n t i "k e ii

Mittel al t erl. u.

Kunst

» b

îM¹

*A¹¹ A¹ • As

cÜJi u 1 e

verw. G e g enst.

Aus g.

G y j) s -

■    ■    ■ i

A "b g ü s

püHN____________

»    j s cjliB H Hiollindi

gew.

Z cichu.

-W**"

/lO-O

ji e MG efn. äfld e

Kujjf er dru cke

Zeiclrn.

peutsclis sHhule

Erdgefchofs.

Mufeum zu Braunfchweig ²³¹). Arch. : Sommer.

I. Obergefchofs.

1; 1000

10 8 6 4 2 O

iwi-iiiiii

10

20

30

40

f.0,n

Fig. 268.

—&---v-

'Śpa Inisctie

IScMe

jBllüfhdlzeit jj deriNiedljErlänlier ËAeltelreNiecLer

lau''

/fr

an

zjösis

[Schirle

-----

Sequi lit en

Italien

der

'JDeultsche Sch. ule

Gemälde-Galerie zu Caffel. — Hauptgefchofs ²³²).

Arch. : v. Dehn-Rothfelfer.

Grundrifsbildung in Fig. 266 u. 267, mit zwei in der äufseren Erfcheinung gleichwerthigen Portalen an der nach Süden gerichteten Hauptlangfeite des Bauwerkes. Der eigentliche Zugang zu den Sammlungen findet aber nur durch die Thür und Flurhalle der weltlichen Vorlage ftatt, welche in nächfter Verbindung mit dem Treppenhaus flehen.

Das Erdgefchofs enthält die plaftifchen Werke und Alterthümer, das I. Obergefchofs die Sammlungen von Gemälden, Kunftdrucken und Zeichnungen, das II. Obergefchofs die vorgefchichtliche Sammlung, kunftgewerbliche Gegenftände, Münzen und gefchnittene Steine. Die einwärts gebogenen Scherwände, welche die Seitenlichträume der Gemälde-Galerie des I. Obergefchoffes abtheilen, find nach dem Vorbild des Kunfthiftorifchen Hofmufeums zu Wien angeordnet. Fig. 260 (S. 210) Hellt den Querfchnitt diefes Mufeums dar.

Das Aeufsere des Gebäudes bringt die Anlage des Inneren durch zwei mit Kuppeln gekrönte Seiten-

231) Nach den von Herrn Profeffor Sommer zu Frankfurt a. M. freundlichft mitgetheilten Plänen. — Vergl. ferner: Riegel, H. Das neue Mufeumsgebäude in Braunfchweig etc. Jahrbuch der Königl. Preufs. Kunftfammlungen, Jahrg. 10 (1889), S. 109.

232) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 9 u. Bl.

■4-

Vorbauten der Süd- und Nordfeiten , fo wie durch ftark vortretende Mittelbauten der Well- und Oftfeiten zum angemeffenen Ausdruck. Die Architektur ift in würdigen, der italienifchen Renaiffance entflammenden Formen durchgebildet und in Sandftein ausgeführt.

Die neue Gemälde-Galerie zu Caffel wurde nach Plänen v. Dehn-Rotfelfer's, denen forgfältige Studien über die anderwärts beftehenden Galerie-Gebäude vorausgingen, 1871—77 ausgeführt (Fig. 268 ²³²).

Auch hier, wie in den Münchener Pinakotheken, war die Lage des Einganges an der nordöftlichen Schmalfeite durch äufsere Umftände geboten. In gerader Richtung diefer Längsaxe ift die Haupttreppe angeordnet. Die füdöftliche Langfeite des auf der Höhe über der Karlsaue gelegenen Gebäudes bildet deffen Hauptfront. Sie wurde als folche durch zwei flügelartige Vorbauten an den beiden Enden, fo wie durch eine fie verbindende Loggia von 11 mächtigen, durch jonifche Halbfäulen getrennten Rundbogen-fenflern im oberen Hauptgefchofs und durch ein Karyatiden-Portal in der Mitte des Erdgefchoffes gekennzeichnet. Letzteres ift nicht für den eigentlichen Gebrauch, fondern nur aus äflhetifchen Gründen angebracht. Die nach Nordwell gerichtete hintere Langfeite bildet eine Reihe von Seitenlichträumen, welche alle, behufs Vermeidung von Reflexen, in einer und derfelben Flucht liegen. Zur Erhellung diefer Cabinete dienen hohe und weite Fenfteröffnungen, die nicht, wie diejenigen der drei anderen Seiten, bogenförmig, fondern wagrecht überdeckt find und 2,09 m über dem Fufs-boden beginnen. Die drei Fronten jeder der beiden Eckbauten haben fchwach vortretende Mittelvorlagen, die mit flachen Giebeln bekrönt und mit Bildwerk gefchmückt find. Diefes, fo wie das Ornament find etwas dürftig, Gliederung und Simswerk faft zu fein gehalten. Die äufsere Architektur ift in den Formen flrenger römifcher Renaiffance durchgebildet und in Sandftein, .die Haupttreppe in Marmor ausgeführt. Unter den in Fig. 268 angegebenen Räumen des oberen Hauptgefchoffes, welche die Gemälde-Galerie umfaßen und nach dem dort angegebenen Rundgang durchfchritten werden, erftrecken fich im Erdgefchofs die Räume der Sammlungen von Sculpturen und Gypsabgüffen, von Porzellan und Fayence, von Arbeiten der Kleinkunft und des Kunftgewerbes.

Die Kunfthalle zu Düffeldorf (Fig. 269 2 3 3), welche 1878—83 nach Entwürfen von Giefe & Weidner ausgeführt wurde, gehört auch zu den dreireihigen Grundrifsanlagen mit Eingang an der Schmalfeite, unterfcheidet fich aber fonft wefentlich von den nach dem Vorbild der Münchener Pinakothek hergeftellten Galerie-Gebäuden.

190.

Beifpiel

XIV.

Fig. 269.

T'r

bp-aanaal

yjiy

t! : SyBBsl i I

_ij TT Lx-J

•**>

IpniirlrilrirTTipi

J"

Kunfthalle zu Düffeldorf. Hauptgefchofs²³³). Arch. : Gie/e & Weidner.

191.

Beifpiel

XV.

Fig. 270.

Fig. 271.

Süd.

*1

ii

lgXI.XXI.1

I r-

icSaal

kil

Sale

■i

[Decken.-!

Ili cłit-i

r,

iS aie

sy"|

n". I ^FErhïlitrK J pilttel-ilj" |ŁSaal|-v ' ,

Bild

r C a Ib i

n.elte

io

Cal n. e -

i-i

te P

"T

Mi

Tft-

JL ;1

i|!^|

[ 'i ■ 131 J(N JT y pE

^■ń^ilpili'^^ n /Saîfrmhgnq X" X

' il4 y, nji. i,.

^ e'4 i eys ?9Śt

Ktujfjei-j

'v !

S tlicie Pasteli-G

Obergefchofs.

Nord.

Erdgefchofs.

1: 1000

10 8 6 4 2 O

H-f-n-Hif i |

10

20

40

X

r»om

Mufeum zu Dresden 2S4). Arch. : Semper.

233)    Nach: Deutfche Bauz. 1881, S. 303 — und: Architektonifche Rundfchau. Stuttgart. 1885, Tat. 77 u. 80.

²³⁴)    Nach: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 165.

216

Der Unterfchied der Planbildung befteht hauptfächlich darin, dafs die Deckenlichtfäle, wie bereits in Art. 212 (S. 186) betont wurde, an den Aufsenfeiten, anftatt in der Mittelreihe im Inneren des Haufes, liegen und dafs diefer ganze Mittelraum von der mit Deckenlicht erhellten Haupttreppe und deren Umgangshallen eingenommen wird. Die Begrenzung der bebauten Fläche und die rechteckige Grundform von 22,5 m Breite und 45,0 m Länge war durch die Richtung der Hauptftrafse (Alleeftrafse) und der darin einmündenden Seitenftrafsen gegeben. Wegen des nach Welten um 2 m abfallenden Bauplatzes wurde ein hohes Sockelgefchofs angeordnet, das, aufser den erforderlichen Arbeitsgelaffen, den Schreinerwerkftätten und Jury-Zimmern, die Räume zur Verpackung und Verfendung der Kunftwerke enthält, durch befondere Einfahrten von der füdlichen und nördlichen Langfeite zugänglich gemacht und durch einen Förderfchacht von 4 X 1 m Grundrifsabmeffungen mit fämmtlichen Gefchoffen in Verbindung gebracht ift. Im füdöltlichen Theil des Sockelgefchoffes befinden fich eine Wohnung für den Caftellan, Keller für Brennltoff u. f. w. Das Erdgefchofs umfafft den nach Welten gelegenen, durch vier Scherwände abgetheilten Saal für die permanente Ausftellung der Düffeldorfer Künltler, an der Nord- und Südfeite Säle für Arbeiten des Kunfthandwerks, bezw. für Sculpturen, fo wie neben der Eingangshalle links zwei Gefchäfts- und Sitzungszimmer, rechts die Kleiderablagen und Zubehör. Die grofsen, 12 m tiefen Säle des Obergefchoffes haben eine Höhe von 8,5 m, die fchmaleren Säle eine folche von 5,6 m bis zum Deckenlicht. Im Aeufseren find Mofelfandlteine

Ct.

!ÏTb

SP-

I! ffupfti

L'.nclu;!

Fig. 272.

lanlzeictoungenuBgftrstić

Fig. 273.

Obergefchofs.

eckenj

B e cXenli clits a. a.1

li cht S asil

(§) (§§)

ifappeiy

Mb

lung

Erdgefchofs.

■aum

C lala |d.n le t I e

1:1000

10

20

W 8 6 4 2 O

i-H-H-H U l |

Städel’fches Kunftinftitut zu Frankfurt a. M. ²³ ‘). Arch. : Sommer.

192. Beifpiel XVI bis XIX.

für die Architekturtheile, Verblend-Backfleine für die Flächenbekleidung und Niedermendiger Trachyt für den Unterbau verwendet. Das Portal, zu dem man durch eine 2,5 m hohe Freitreppe gelangt, bildet eine fall 8m weite Bogenöfifnung, deren Giebelverdachung von Karyatiden getragen und mit reichem Schmuck- und Bildwerk ausgeftattet ift.

Zu den bereits in Art. 186 (S. 211) gekennzeichneten Mufeuinsgebäuden diefes dreireihigen Grundrifstypus , welche den Eingang in der Mitte der Haupt -Langfeite haben, gehören das Dresdener Mufeum (Fig. 270 u. 271 ²³⁴) und das Stadel'fche Kunftinftitut zu Frankfurt a. M. (Fig. 272 u. 273 ²³⁵), welche bei den befonderen Beifpielen (unter f) erft befprochen werden, fodann die Mufeen zu Weimar und zu Leipzig.

Das Mufeum zu Weimar (Fig. 274 u. 275 ²³⁶) wurde von Zitek 1863—68 erbaut. Das ftädtifche

Fig. 274. Fig. 275.

Nord.

Russtellongs - rfreUer-Galeiief -Saal ¹    \

Sculp« tur en

- DećtanL g S Gfmaïèej

Saal

(Kleina

[EflderJ

,T „    ; Cartons,Stiche

Vorhalle bescłmSteme

Süd.

Obergefchofs.

235)    Nach: Frankfurt a. M. und feine Bauten. Frankfurt a. M. 1886. S. 147.

236)    Nach: Baugwks.-Ztg. 1870, S. 22 — und: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II, Theil 2. Berlin 1884. S. 516.

Erdgefchofs.

Mufeum zu Weimar ²³⁶).

booo n- Gr.

Arch. : Zitek.

Mufeum zu Leipzig (Fig. 276 u. 277 ²³⁷) beftand urfpriinglich aus einer kleineren, nach dem Entwurf Lange s errichteten Anlage, die den Mittelbau des jetzigen Mufeumsgebäudes bildet, wurde aber 1883—86 von Licht beträchtlich erweitert und erhielt hierbei feine jetzige anfehnliche Geftalt.

Bei diefen beiden Beifpielen liegt die Treppe in der mittleren Reihe von Räumen, und zwar in Fig. 274 u. 275 in der Hauptaxe des Bauwerkes, in Fig. 277 dagegen auf einer Seite diefer Mittellinie.

Im Mufeum zu Weimar gelangt man durch eine an der Südfeite fich erftreckende Vorhalle in das Erdgefchofs, welches Sculpturen und Gypsabgüffe enthält. Das Obergefchofs umfafft Gemälde, Handzeichnungen u. f. w. Im Sockelgefchofs finden fich die Gefchäftsräume der Verwaltung, Vorraths- und Heizkammern. Die äufsere, in Häuflein ausgeführte Architektur ift an den vier Seiten durch vorgelegte, mit Attika und Zeltdach bekrönte Eckbauten und an der Hauptfront durch die fie verbindenden Bogenhallen gekennzeichnet.

Beim ftädtifchen Mufeum zu Leipzig liegt der Eingang, gleich wie in den Dresdener und Frankfurter Galerie-Gebäuden, an der Nordfeite, die zugleich Hauptfeite des Haufes ift. Die neuen Anbauten umfaffen zwei durch Erdgefchofs und I. Obergefchofs reichende, glasbedeckte Höfe. Im Erdgefchofs ift der weltliche Lichthof mit den umgebenden Räumen dem Kunftverein zugetheilt, während der öftliche Lichthof und faft die ganze Reihe von Räumen der Südfeite von der Sammlung der Bildhauerarbeiten (meift Gypsabgüffe von italienifchen Werken des XIV. bis XVII. Jahrhundertes, von modernen Sculpturen

Fig. 276.

Erdgefchofs.

J tia. lli e sic n i p t

<i§

'IS

il

r[

c li elbMoierneL Bilâw. u

! B e u t]

|p Beckenïicht-l Saal f. ' I«. Gypsaïg.

kupd

sticTiel

r:.~]

Aqiianu.Cartons

fDL|

P mmÊ>iFsr'⁼*ÜBl!ü!_

Ba.cchan-i’S Ł

ten-FriesiRi §

J g b |

jE i¹

Lichthof

Î»

Fig. 277.

M ode Mil e lli s

t IjJe r

G e Me

If

snÆ jem

Obergefchofs.

¹/tooo n. Gr.

Mufeum zu Leipzig ²³⁷).

Arch. des Mittelbaues: Lange; Arch. des Um- und Neubaues: Licht.

und von deutfchen Werken des XIII. und XVI. Jahrhundertes) eingenommen wird. Das Kupferftich-Cabinet, 3 Räume für Aquarelle, Zeichnungen und Cartons, ein Raum für einige plaftifche Originale, Hähnel's Bacchanten-Fries u. f. w. reihen fich linksfeitig dem Eingang und der Kleiderablage an. Das Obergefchofs enthält im achteckigen Mittelfaal Preller's Odyffee-Cartons und in den übrigen, m*eift mit Deckenlicht erhellten Räumen die Gemälde-Sammlung. Ueber den 9 mittleren Cabineten der Nordfront erftreckt fich ein II. Obergefchofs, zu dem man von den beiden Seiten aus mittels geradläufiger Treppen gelangt und in welchem fich die grofse, von Lampe geftiftete Kupferltich-Sammlung befindet.

Die in Sandftein ausgeführten Façaden find im Stil der italienifchen Hoch-Renaiffance, deren wirkfame Ausgeftaltung den Formen des vorhandenen Mittelbaues gefchickt angepafft ift, durchgebildet ²³⁸). Das Mufeumsgebäude hat reichen Ornament- und Figurenfchmuck und ift im Inneren mit Malereien geziert. Die Bildwerke find aus iftrifchem Kalkftein; die Haupttreppe ift aus Untersberger Marmor, fo wie iftrifchem Kalkftein hergeftellt. Die Koften der Um- und Erweiterungsbauten betrugen rund 2000000 Mark.

Einigermafsen ähnlich den in Rede flehenden Planbildungen ift ferner noch jene des Palaftes der fchönen Künfte zu Brüffel (Fig. 278 ²³⁹). Er wurde von Balat erbaut und 1880 eröffnet.

²³9 Nach den von Herrn Stadtbaudirector Licht freundlichft zur Verfügung geheilten Plänen.

238) Nach: Unger, J. Palaft der fchönen Künfte in Brüflel. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1881, S. 151.

289) Lichtdruckabbildungen der Hauptfchautheile, fo wie des örtlichen Lichthofes in: Licht, H. Architektur der Gegenwart. Berlin 1886—92. Bd. I, Taf. 7 u. 8.

193-

Beifpiel

218

Der ganze Mittelbau bildet einen einzigen grofsen Deckenlichtfaal von rund 60 X 20 m, der die volle Höhe des zweiftöckigen Gebäudes einnimmt. Er dient im Erdgefchofs zur Aufflellung von Sculpturen und ift an feinen vier Seiten in beiden Stockwerken von Sälen umgeben, die zu ebener Erde mit Seitenlicht erhellt und für das Auslegen von Aquarellen, Stichen, architektonifchen Zeichnungen u. f. w. be-ftimmt find, im Obergefchofs durchweg Deckenlicht haben und die Gemälde-Sammlung enthalten. Diefe Säle find nach dem grofsen Mittelfaal zu mittels Bogenhallen geöffnet. Die ganze, an der rue de la Régence gelegene Hauptfront wird im Erdgefchofs durch die Eingangshalle beanfprucht. An beiden Enden derfelben liegen die Treppen, von denen die eine für die zum Obergefchofs hinaufgehenden, die andere für die herabkommenden Befucher beftimmt ift. Eine weitere Treppe liegt an der Rückfeite des Bauwerkes. Die in edlen, claffifchen Formen durchgebildete Schaufeite deffelben kennzeichnet fich durch ein fchönes dreitheiliges Portal, deffen vier Säulenfchäfte aus polirtem, fchottifchem Granit angefertigt find und Kapitelle und Bafen aus Bronze haben. Sockel und Gefimfe beftehen aus blauem, belgifchem Kalk-

Eck S

Gem. Galerie

Eck S.

Fig. 278.

'11000 n- Gr.

warn,

mm

Wm§J

Cjemälcle-G-a.leTi e mit Deckenlicht

O "b erike il

le s

M.

I ETdgesdi.Saals ||

für

ff

S culptur en

und.

Arckitekt.

ff

ff

Mo d e 11 e

-rtlTTTTdîtTTlH

C-emälie - Galerie mit Deckenlicht

Dleckenlichi Säl-Ie

Arch. :

Balat.

EckS.

Eok S. n GerruGalerie

1: 1000

20

_j_

40

30

-1

Palafl der fchönen Künde zu Brüffel ²³⁹).

dein ; die Mauerdächen find mit gelben Ziegeln verblendet. Der reiche bildnerifche Schmuck des Aeufseren id meid in Bronze hergedellt. Eine Freitreppe führt zum Portal.

194.

Zufammen-

gefetzte

Grundformen.

Faft alle bisher befchriebenen Mufeen zeigen die einfache Grundform des Rechteckes, das theils an den Mitten, theils an den Ecken der Aufsenfronten durch fchwache Vorlagen gegliedert ift. Bei wenigen Beifpielen (Fig. 264, 272 u. 273) find indefs fo ftark vorfpringende Baukörper angeordnet, dafs fie als eigentliche Gebäudeflügel erfcheinen. In ähnlicher Weife mufs bei grofsen Mufeen und bei befchränkter Ausdehnung des Bauplatzes dem vermehrten Raumerfordernifs durch Anwendung einer aus Rechtecken zufammengefetzten Grundform Rechnung getragen werden. Mag nun irgend eine offene Grundform, z. B. i-<, n, rn, J.» oder eine gefchloffene, mit Binnenhöfen verfehene Grundform gewählt werden, fo ift doch ftets darauf zu achten, die mit Seitenlicht erhellten Räume derart zu ordnen, dafs der Lichteinfall

nicht durch hohe, ftark vortretende Baukörper behindert und durch Reflexe ge-ftört werde.

I95-

Mufeen

mit

Binnenhöfen;

Bei vielen neueren Mufeen ift die gefchloflene rechteckige Grundform mit einem oder mehreren Binnenhöfen zur Anwendung gekommen. Solche Binnenhöfe müffen aber grofs genug fein, um die nach ihnen zugekehrten Räume, die Seitenlicht haben, genügend zu erhellen. Faft alle Erdgefchofsräume find auf Seitenlicht unbedingt angewiefen und haben ftets unter den Einflüßen des in Binnenhöfen unvermeidlichen zurückgeftrahlten Lichtes zu leiden. Für folche Sammlungsfäle des Erdgefchoffes follte daher die Lage nach den Höfen zu möglichft vermieden werden.

Fig. 279.

G 3.    1

cd

& a 1 Brie

1 : 1000

10 « 6 4 2 0

H+H+ł-Hfł-

10

20

30

I-----I

50*

Palais des arts zu Lille ²⁴⁰). Arch. : Bérard à? Delmas.

Im Obergefchofs bringt diefe Anordnung keine Mifsftände hervor, da um die Höfe hauptfächlich Deckenlichträume und aufserdem nur folche Gelaffe, die untergeordneten Zwecken dienen, gelegt zu werden pflegen. Bei nicht fehr grofser Tiefe der Gebäudeflügel reicht das nur von der Aufsenfeite eingeführte Licht für die Erdgefchofsräume aus, wenn fie entfprechend hoch find. Man follte defshalb Mufeen mit Binnenhöfen nicht dreireihig, fondern nur ein- oder zweireihig anlegen. Schon bei zweireihiger Anordnung ergiebt fleh, wie die Beifpiele zeigen, eine Flügeltiefe von mindeflens 17 m, einfehl. der Mauerdicken.

21°) Nach: La Jemaine des conftr., Jahrg. 16, S. 494.

196.

Beifpiel

XXI.

197.

Beifpiel

XXII.

Hinter der offenen Säulenvorhalle fteigen die Haupttreppen zu beiden Seiten des Einganges fenk-recht zur Axe auf. Die Räume im Erdgefchofs, gleich wie im Obergefchofs, find um die in der Mitte des

Die Gefichtspunkte, welche bei Mufeen mit offenen Grundformen für die Anlage des Einganges und Treppenhaufes, für die Vertheilung und den Zufammen-hang der Sammlungsräume u. f. w. bezeichnet wurden, gelten im Wefentlichen auch für Mufeen mit Binnenhöfen.

Die Anlage eines einzigen grofsen Binnenhofes ift hinfichtlich der Erhellung im Inneren natürlich vortheilhafter, als die mit mehreren kleineren Höfen, kommt aber feltener vor, da es fchwierig ift, bei einem Hofe die Hauptvorräume und Treppen central und bequem anzubringen. Doch kann mitunter durch Anordnung von mehreren gleichwerthigen Treppen und fonftigen Verbindungsräumen abgeholfen werden.

Ein Beifpiel diefer Art ift das Kunftmufeum (Palais des arts) zu Lille, das nach dem Entwurf von Bêrard & Delmas erbaut und 1892 der Benutzung übergeben wurde. Fig. 279 ²⁴⁰) ftellt den Grundrifs des Erdgefchoffes dar.

Man gelangt durch zwei Eingangsthüren, die an den Eckvorlagen der Vorderfeite des Gebäudes angeordnet find, in die mittels kreisrunder Deckenlichter erhellten Flurhallen und von hier aus in die Sammlungsfäle des Erdgefchoffes. Der zweireihige Hauptflügel bildet die Verbindung mit den Seitenflügeln, welche, gleich wie der rückwärtige Flügel, einreihig und von den Aufsenfeiten, fo wie vom Hofe aus erhellt find. Die hinteren kreisrunden Eckräume haben mittelbares Deckenlicht. Zur Verbindung der Gefchoffe dienen bequem gelegene Treppen. Zwei derfelben find in thurmartigen Anbauten des Vorderflügels als Haupttreppen ausgebildet und für den Verkehr des Publicums beltimmt. Die Galerien des Obergefchoffes werden im Vorderflügel mit hohem Seitenlicht, in den drei anderen Flügeln mit zwei-feitig einfallendem Dachlicht erhellt. Letztere umfaffen die Gemälde-Sammlung; erfterer enthält die Sammlung von Handzeichnungen u. dergl. Das Erdgefchofs , deffen Räume vollftändig überwölbt find, ift von den Sculptur-Galerien, den prähiftorifchen und Antiken-Sammlungen, fo wie von den Sammlungen für Archäologie, für Numismatik, für Ethnologie und für die decorativen Künfte eingenommen. Ein Saal der Gemälde-Galerie des Obergefchoffes ift in Fig. 341 (unter e), ein Theil der Sculptur-Galerie des Erdgefchoffes in Fig. 343 abgebildet.

Der Grundrifs in Fig. 279 ftellt nur die Hälfte des geplanten Mufeumsgebäudes dar. Die Eckbauten der Hinterfront follten- die Mittelbauten der Seitenfronten bilden und das Bauwerk beinahe die doppelte Ausdehnung des zur Ausführung gekommenen Theiles erhalten. Die Baukoften deffelben betrugen 3360000 Mark (=4200000 Francs). Die äufsere Architektur erfcheint fchwer, unruhig und mit Säulen, Giebelverdachungen u. f. w. überladen²⁴¹), ermangelt dagegen des vorgefehenen bildnerifchen Schmuckes.

Die Anordnung von zwei Binnenhöfen ift für ausgedehnte, in fich gefchloffene Mufeumsanlagen wohl geeignet, wenn diefe Binnenhöfe geräumig genug find, um den nach ihnen zugekehrten Seitenlichträumen ausreichendes Licht zuzuführen. Diejenigen des Erdgefchoffes find darauf unbedingt angewiefen und haben ftets unter den Einflüffen des in Binnenhöfen unvermeidlichen Reflexes zu leiden. Im Ober-gefchofs bringen diefelben keine Mifsftände hervor, da um die Höfe hauptfächlich die Deckenlichträume und aufserdem nur folche Gelaffe, die untergeordneten Zwecken dienen, gelegt werden. Die einzelnen zufammenhängenden Flügel des Gebäudes pflegen theils ein-, theils zweireihig angelegt zu fein.

Eines der bemerkenswertheften Beifpiele diefer Art ift das Alte Mufeum zu Berlin (Fig. 280 ²⁴²), das 1825—28 von Schinkel erbaut und 1830 eröffnet wurde.

Damit war in dem von Friedrich Wilhelm III. und IV. der Kunft geweihten Bezirke der Mufeums-infel (fiehe Art. 131, S. 183) das erfte jener Monumentalgebäude, die diefem hohen Zwecke dienen, ge-fchaffen 24S).

-Ul) Anlichten diefes Bauwerkes find zu finden in: La conftruction moderne, Jahrg. 7, PI. 85 u. 65 — fo wie: La femaine des conßr., Jahrg. 16, S. 495.

242)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, Bl. 24.

243)    p)ie Befchreibung der Gefammtanlage diefer Berliner Mufeen folgt unter f, 2.

Bauwerkes gelegene Rotunde (fiehe Fig. 245 Diefer fchöne, im Grundrifs kreisrunde Hauptfaal hat in der Höhe des Obergefchoffes eine von 20 korin-

S. 196), die durch beide Stockwerke reicht, angeordnet.

thifchen Säulen getragene, breite Galerie, ift mit einem caffettirten Kuppelgewölbe überfpannt und mit Deckenlicht erhellt. Die Rotunde bildet die Vorhalle für die Galerie der Original-Sculpturen, die fämmtliche Räume des Erdgefchoffes einnimmt. Gleich diefen waren die Zimmer und Säle des Obergefchoffes, das die Gemälde-Galerie umfafft, urfprünglich durchweg mit Seitenlicht erhellt, bis zuerft 1869 — 71 von Tiede probeweife ein Saal mit Deckenlicht ausgeführt, fodann 1876—84 weitere 10 folche Säle und die fämmtlichen Seitenlicht-Cabinete mit fchräg geftellten Wänden (anftatt der früheren Schinkel'fchen

-B

Fig. 280.

Obergefchofs.

il

i_rij

[:§j

lü

:___i

PS

!........J

(7

Arch.

Schinkel.

Altes Mufeum zu Berlin ²⁴²).

1:1000

10 8 6 4 2 0

UH IIII111

i0-

20

40

T ' ~C ê m Ś.T ÎT " " ]

[moi.Meister;,

; G e m ä 1 î e j ; s cIiwe d. Meister !

I" G e m ä 1 ï e 1 itia.1. u.spa.11. Meister

Fig. 281.

II. Obergefchofs.

scliwed. Meister

LJ

Arch. :

Stiller.

Gern alter

--r-k-4

r?

!:cd S

I⁻ Gemälde 1 [ni e lerl. M e i s_t erj

Kupferstich

u.

Haaizeiéiin

National-Mufeum zu Stockholm²⁴⁴).

Scherwände) von Merzenich eingerichtet wurden. Fig. 280 veranfchaulicht diefe neue Anordnung des Obergefchoffes im Grundrifs.

Eine weitere Entwickelung folcher Grundrifsbildungen von Galerie-Gebäuden mit Binnenhöfen findet man in dem nach Stiller s Plänen erbauten, 1866 eröfiheten National-Mufeum zu Stockholm (Fig. 281

)•

198.

Beifpiel

XXIII.

2U) Nach: Builder, Bd. 55, S. 215.

Durch das die Mitte der Hauptfchaufeite auszeichnende Portal gelangt man in die Flurhalle und, in derfelben Richtung der Hauptaxe fortfehreitend, weiterhin zu der in gerader Flucht auffteigenden grofsen Marmortreppe, welche mit den beiderfeits angereihten Räumen den ganzen mittleren Flügel des Gebäudes einnimmt. Gleich beim Eintritt in das Treppenhaus fällt der Blick auf drei koloffale Marmor-ftatuen nordifcher Götter : Odin und Thor unten, Baldur oben. Von den die Treppe umgebenden Hallen lind die vorderen und hinteren Reihen der Mufeumsräume zugänglich. Diefe umfaffen im Erdgefchofs die Sammlung vaterländifcher Alterthümer, die an Vollftändigkeit und Zweckmäfsigkeit der Anordnung ihresgleichen fucht, fo wie das Miinz-Cabinet. Das I. Obergefchofs enthält die keramifche Sammlung, die antiken und modernen Sculpturen, fo wie die kunftgewerbliche Sammlung. Das II. Obergefchofs ift der Gemälde-Galerie, der Sammlung von Kupferftichen und Handzeichnungen zugetheilt. Aus dem Treppenhaus tritt man geradeaus durch die von zwei antiken Säulen eingefaffte Thür in den Eingangsfaal, der mit einem aus fünf Seiten des regelmäfsigen Achteckes gebildeten Ausbau im Zufammenhang fleht. Dem Eingangsfaal gegenüber liegt der Saal der Kupferftich-Sammlung, deffen Eingangsthür ebenfalls zwei antike Säulen fchmücken. Das Mufeum wird als anfehnlicher Bau »im Renaiffance-Stil mit venetianifchen Rund-bogenfenftern« befchrieben.

rd

Pl I

Bili

Ma.leT-1 At elii-|er

Lauer

IB : ta 1 i otlal

-UT e TL

Fig. 283.

Fig. 282. ]

I. Obergefchofs.

an

Erdgefchofs.

.O

an

kc 1

□□□

Oe in. łT- I - a. e

I I I I irjEmtrittsłlfun.e t-

gewerfb e.

LJ U UuHalle

qj

1:1000

II) a 6 » 2 o

HIIHH-łlt

54-

+8

TS

199.

Beifpiel

XXIV.

245

)•

Mufeum zu Breslau ²⁴⁵).

Arch. : Rathey.

Das fchlefifche Mufeum der bildenden Künfte zu Breslau wurde 1875—79 nach den Plänen Ratheÿs erbaut und 1880 eröffnet (Fig. 282 u. 283

Im Untergefchofs ift der weltliche Theil von Verwaltungsräumen und Dienftwohnungen, der öftliche Theil vom Mufeum der fchlefifchen Alterthümer eingenommen. Das Hauptgefchofs enthält links von der Flurhalle die Gypsabgtiffe, rechts die Sammlung von kunftgewerblichen Gegenftänden, das reichhaltige Kupferftich-Cabinet und die Bibliothek, fo wie einige Bildhauer-Ateliers. Das Obergefchofs umfafft die durchweg mit Deckenlicht erhellten Räume der Gemälde-Galerie, aufserdem Maler-Ateliers, die in der Mitte der Nordfeite vorgelegt find und den Zufammenhang der Gemäldefäle unterbrechen. Die Verbindung muffte daher mittels der an den Höfen, bezw. hinter der Haupttreppe liegenden Räume hergeftellt werden. Letztere können für Ausftellungszwecke nur im Obergefchofs, nicht aber im Hauptgefchofs und noch weniger im Untergefchofs benutzt werden, weil ihnen in diefen Stockwerken genügendes Licht fehlt. Sie dienen hier, gleich den die Treppe umgebenden Corridoren, nur dem inneren Verkehr. Auch die Beleuchtung der beiden neben der Flurhalle gelegenen Räume, die nur an der Hoffeite Fenfter haben, ift unzureichend. Die zehnfäulige offene Halle, die vorgelegte ftattliche Freitreppe, die ganze Formbildung im Aeufseren geben dem Bauwerk einen feiner Beftimmung angemeffenen, durchaus monumentalen Charakter.

²⁴⁵) Nach: Deutfche Bauz. 1880, S. 311.

c) Erhellung mittels Tageslicht.

200.

Allgemeines.

Ein Hauptziel beim Entwerfen und beim Bau der Kunftmufeen ift die Be-fchaffung guter Tagesbeleuchtung für fämmtliche Sammlungsgegenftände. Die zu diefem Zweck in jedem einzelnen Raume zu treffenden Anordnungen müffen von folcher Art fein, dafs die Helligkeit auch bei ungünftigen äufseren Einflüffen noch genügt. Denn die Beleuchtung hängt nicht allein von der Lage und Stellung des Gebäudes bezüglich feiner Umgebung und der Himmelsrichtungen, fondern auch von Klima und Wetter, von Jahres- und Tageszeit ab.

Auch wird das nöthige Mafs der Helligkeit durch die Natur des Gegenftandes, der zur Schau gebracht oder ausgehellt werden foll, bedingt. Manche Gegenftände verlangen äufserft helles Licht, manche mäfsiges, gedämpftes Licht. Defshalb ift auch das Erfordernifs guter Erhellung je nach der Art der Sammlung verfchieden, bei Gemälde-Galerien anders als bei Sculptur-Mufeen, Kupferftich-Cabineten u. f. w.

Man hat daher beim Entwerfen und bei der Ausführung von Kunftmufeen mehr als bei allen anderen Sammlungsgebäuden die verfchiedenften Bedingungen bezüglich der Beleuchtung der Ausftellungsräume zu erfüllen.

Zu diefem Zweck wird theils Deckenlicht, theils Seitenlicht benutzt. Die Einrichtungen beider zu verbeffern, ift feit langer Zeit das eifrige Beftreben der hierzu berufenen Kreife von Architekten, Malern, Bildhauern und anderen Kunftverftändigen gewefen. Sie werden nicht aufhören , fich damit zu befchäftigen ; denn etwas annähernd Vollkommenes zu fchaffen, ift vielleicht auf keinem Felde der Bauwiffen-fchaften fchwieriger, als gerade auf diefem. Immerhin haben die Erfahrungen und Forfchungen, die bei den vielen Ausheilungen, beim Umbau älterer und bei der Errichtung neuer zahlreicher Mufeen feit dem erften Viertel diefes Jahrhundertes, namentlich aber in den letzten 25 Jahren gemacht wurden, fehr viel zur Aufklärung der Frage über die zweckmäfsigften Einrichtungen zur Erhellung der Räume für die verfchiedenen Sammlungen beigetragen.

Am fchwierigften ift diefe Aufgabe bei den Gemälderäumen zu erfüllen. Die Beleuchtung der Kunftmufeen mufs daher vornehmlich mit Riickficht auf die bei den Gepiälderäumen zu hellenden Anforderungen erörtert werden.

Als erhe Regel für die Anlage der zur Ausheilung von Gemälden geeigneten Räume gilt, dafs die Beleuchtung einheitlich und, fo weit überhaupt zu erreichen ih, möglichh gleichmäfsig fei. Jeder Gemälderaum darf daher nur mit einer einzigen Uichtöffnung verfehen fein. Unbedingtes Erfordernifs ih freies Himmelslicht, ungehemmt von allen vermeidbaren, die Wirkung auf die Behanghächen wefentlich hörenden Einßüffen.

Anordnung und Gröfse der Lichtöffnungen find der Gröfse des zu erhellenden Raumes entfprechend zu bemeffen, und zwar mufs fo viel Licht einfallen können, dafs die Bilder auch bei trübem Wetter hinreichend erhellt erfcheinen.

Die Beleuchtungseinrichtung mufs aber zugleich fo getroffen fein, dafs die fpiegelnde Wirkung der von der Bilderhäche zurückgeworfenen Lichthrahlen vom Befchauer nicht empfunden wird.

Aufserdem foll das hellhe Licht hets auf die Gemäldewände gelenkt und von anderen Flächen des Raumes, welche fonh gleich hell oder gar heller erfcheinen würden als jene, abgehalten werden.

224

Auch das blendende Licht der unmittelbaren Sonnenftrahlen mufs abgehalten oder genügend gemildert werden.

Es ift fehr fchwierig, allen diefen Forderungen gleichzeitig Rechnung zu tragen; .und doch ift in ihrer Erfüllung die Löfung der Aufgabe zu fuchen. Diefe Bedingungen bilden daher den Gegenftand der nächftfolgenden Darlegungen.

wo

Denfelben liegt die Annahme von diffufem Tageslicht, alfo eines nach allen Strahlenrichtungen gleichmäfsig ftarken, ruhigen Aetherlichtes überall da zu Grunde, nicht auf die Lichterfcheinungen der unmittelbaren Sonnenftrahlen eingegangen werden mufs.

1) Deckenlicht und Deckenlichtfäle.

ao1-    Magnus war der erfte, der ein auf wiffenfchaftlicher Grundlage beruhendes

verhäitnifle. Verfahren für die Ermittelung paffender Verhältniffe zwifchen den GröfsenabmelTungen des Gemälderaumes und feiner Deckenlichtöffhung erfonnen hat ²⁴⁶). Er giebt hierfür die folgenden Regeln an (Fig. 284).

f-

U = 3,6710--—;,

-7j

¹

)    Beide Mifsftände wären allenfalls zu vermeiden, wenn man nach Magnus (flehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 217 u. Bl. H, 1, Fig. X u. XI) eine mit Deckenlicht erhellte Wendeltreppe, umgeben von fächerartig geordneten Cabineten, in einem halbkreisförmigen Vorbau herftellen würde.

²

)    Nach: Klenze, L. v. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Tab. II — und: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 66 u. 151.

³

)    Daffelbe hat die gleiche Himmelsrichtung, wie die Neue Pinakothek (flehe Fig. 265).

AV

Fig. 284.

¹/l 50 n- Gr.

B étiangfl à.che-_ 5115 A⁻

----4.

.    P-,

P*

g⁵

(D

’T

4,70

7,85in= 5 Hielten

Querfchnitt

eines

Deckenlichtfaales nach Magnus.

'i

-x

LO

CO

Vf

k-

llm=7 Theilen

.J

Die Deckenlichtöffhung erhält ¹js der Breite des zu erhellenden Raumes und wird in der Höhe von ⁵|7 diefer Breite angebracht. Die Länge der Oefifnung er-giebt fich, wenn man von der Länge des Raumes an beiden Enden auch je ¹js der Raumbreite abträgt, alfo einen unverglasten Deckenftreifen von gleicher Breite an den vier Seiten des Raumes beiäfft.

Die Behangfläche beginnt 1,2 5 m (4 Fufs preufs.) über dem Fufsboden und erftreckt fleh von da ab um höchftens 4,70 m (15 Fufs) aufwärts, fo dafs der Befchauer, deffen Auge in der Höhe von 1,57 m (5 Fufs) über dem Fufsboden angenommen wird, in geeigneter Entfernung von der Bilderwand, den Blick ohne grofse An-ftrengung bis zur oberen Grenze der Behangfläche, alfo bis zur Höhe von 5,95 m vom Boden erheben kann.

Da diefe Höhen durch die mittlere Körpergröfse und Sehkraft des Menfchen bedingt find, fo konnten fie nur in abfoluten Zahlen ausgedrückt werden. Defshalb hat Magnus die von ihm ermittelten Gröfsenverhältniffe des Saales und feiner Licht-

Öffnung auch in abfolute Mafse überfetzt, indem er die Saalbreite zu 11 m (35 Fufs) annahm, hiernach das Deckenlicht 3,6 7 m weit machte und es in der Höhe von 7,8 5 m

(= y 11 ">)

über dem Fufsboden anordnete. Er hat fodann aus der in Fig. 284

verdeutlichten Conftruction gefchloffen, dafs die gröfste Helligkeit in der Entfernung von ungefähr 5,34 m (17 Fufs) von der Decke vorhanden fei, weil in diefem Punktep die Lichtftrahlenbündel den gröfsten Winkel a—ß bilden. Letzterer nimmt allerdings nach oben und unten mehr und mehr ab ; dagegen nimmt der Einfallswinkel a, bezw. ß der Lichtflrahlen mit der Bilderfläche nach oben zu, und mit dem Sinus deffelben wächst bekanntlich, unter fonft gleichen Umftänden, auch die Helligkeit.

Dafs von diefem letzteren Factor, aufser anderen Einflüßen, die Helligkeit irgend eines Punktes der Bilderfläche wefentlich mit abhängt, ift Magnus nicht entgangen; denn er gründet hierauf einen Theil feiner Betrachtungen ²⁴⁷) und bemerkt fodann ausdrücklich, dafs in Folge der unter gröfserem Winkel einfallenden oberen Lichtflrahlen der Gröfstwerth der Helligkeit in Wirklichkeit eigentlich höher liege,

4,70

Fig. 285.

150 n- Gr.

t_î"e

d ¹

73^.

:cd

in

co

4f

r-

4t-

Querfchnitt

eines

Deckenlichtfaales nach Tiede.

LLaSy

Aiiodüiahe

\\

if

<-

9,10

als in dem angegebenen Punkte p in 5,34 m Abftand von der Decke. Dennoch hat er diefen Factor bei der mitgetheilten Anleitung nicht weiter berückfichtigt.

Ein anderes Verfahren wendete Tiede ²⁴⁸) bei Herftellung des erften, im Alten Mufeum zu Berlin 1869—71 eingerichteten Deckenlichtfaales an, und auf Grund der hieraus gewonnenen günftigen Ergebniffe wurde in der Folge für die meiften übrigen Säle diefer Gemälde-Sammlung Deckenlicht angeordnet und 1876—84 von Merzenich durchgeführt. Wäre hierbei die Magnus iche Regel benutzt worden, fo würden Gröfse und Höhenlage der Lichtöfifnungen diefer Säle, bei den gegebenen Abmeffungen und der Bauart derfelben, zu gering ausgefallen fein ; die Erhellung wäre ungenügend geworden.

Die Breite des Tiede {chen Saales in Fig. 285 beträgt 9,i m (29 Fufs preufs.), die Länge 16,6 m (53 Fufs). Die Behangfläche beginnt 0,9 5 m (3 Fufs) über dem P'ufsboden und endigt 4,7 m (15 Fufs) höher ²⁴⁹). Auf ihrer Mitte c ift eine Senk-

"⁴‘) Siehe ebendaf., S. 205 (unter 1), ferner S. 208.

24S) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 185; 1886, S. 165.

²⁴⁹) Bei den in demfelben Gebäude fpäter eingerichteten Deckenlichtfälen liegt die untere Grenze der Behangfläche 1,02 m über dem Fufsboden, die obere Grenze 5,44 bis 5,40m höher, alfo 6,jg bis 6,42 m über demfelben.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

22 6

rechte zur Wand errichtet und aus dem Schnittpunkt f cliefer Senkrechten mit der Mittellinie des Saalquerfchnittes ein Kreis gefchlagen mit dem Halbmeffer fd, bezw. fe, gleich der Entfernung diefes Mittelpunktes von den Grenzen der Behangflächen. Falls die Höhenlage der Decke feft fteht, fo giebt die Sehne h z, nach welcher die wagrechte Deckenlinie den Kreis durchfchneidet, das Mafs der Deckenlichtweite. Oder wenn letztere beftimmt ift, fo ergiebt fleh daraus die Höhe des Gemälderaumes. Bei dem in Rede ftehenden Saale des Alten Mufeums zu Berlin wurde fg — f c gemacht, und in Folge deffen ift die Deckenlichtweite gleich der Höhe der Behangfläche; alfo gleich 4,7 m; die Höhe der Fichtöffnung berechnet fleh (wie in Fig. 284) zu 7,85 m.

Die auf diefer Sehne h i ftehenden Peripheriewinkel h e i und h d i, welche die Strahlenbündel am oberen und unteren Ende der Behangfläche einfchliefsen, find einander gleich, während die Winkel der Strahlenbündel, deren Spitzen zwifchen e und d liegen, von diefen Punkten aus nach einem etwas über der Mitte c liegenden Punkte p zunehmen.

Allein wenn auch von diefer Zunahme der Helligkeit abgefehen wird, fo wäre es doch offenbar irrig, darauf zu fchliefsen, dafs bei folcher Bemeffung der Gröfse und Höhenlage der Fichtöffnung im Verhältnifs zur Bilderwand »fall jeder Punkt der letzteren gleich hell beleuchtet werde« ²⁵⁰). Denn felbft bei völliger Gleichheit der Winkel der Strahlenbündel wächst doch nach dem auf S. 225 Gefagten die Helligkeit mit den Sinus der Einfallswinkel a und ß.

202.

Helligkeits-

Abftufung

Eine auch nur annähernd gleichmäfsige Helligkeit der Behangfläche kann fchon aus diefem Grunde überhaupt nicht hervorgebracht werden. Die Fichtwirkung nimmt ab und zu, und zwar nicht allein in der Höhenrichtung, fondern auch in der Längen-richtung der Bilderfläche. Denn offenbar wird der Grad der Helligkeit, der bei gegebener Lichtöffnung jedem einzelnen Punkte der Wand zukommt, durch eine Lichtpyramide erzeugt, deren Spitze das betreffende Wandelement und deren Grundfläche die Lichtöffnung ift. Für jedes Element ergiebt fleh fomit eine andere Lichtpyramide; die Grundfläche aber ift allen gemeinfam.

Schon auf dem Wege der blofsen Anfchauung kann man nun die Wirkung diefer Lichtftrahlenbündel prüfen und daraus Folgerungen über die Abftufung der Helligkeit auf der Wandfläche ziehen.

Betrachtet man zunächft diejenigen Strahlenbündel, deren Spitzen alle auf der lothrechten Mittellinie der Wandfläche (durch die Mitte des Deckenfenflers gezogen) liegen, fo ergiebt fleh ohne Weiteres, dafs von einem zu beftimmenden Punkte pm diefer Geraden aus die Helligkeit der Wand nach oben und unten abnimmt. Eben fo verhält es fleh auf jeder anderen Lothrechten derfelben Wand, auf der indefs der hellfte Punkt nie die Lichtftärke von pm erreicht. Zieht man fodann diejenigen Lichtpyramiden in Vergleich, deren Spitzen auf irgend einer Wagrechten der Wand mehr oder weniger von der Mitte entfernt liegen, fo findet man, dafs auch die Helligkeit nach beiden Seiten zu gleichmäfsig abnimmt. Somit kommt dem Punkte pm der Gröfstwerth der Helligkeit zu, der für die Wandfläche unter gegebenen Um-ftänden überhaupt entfteht, und die lothrechte Mittellinie der Wand ift Axe der Symmetrie für die Curven gleicher Helle, die um den Punkt pm gezogen werden können.

²⁵⁰) Siehe : Tiede, A. Ueber die Einrichtung eines Oberlichtfaales in der Bilder-Galerie des alten Mufeums zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 190.

Behufs Darftellung derfelben mufs der Grad der Erhellung, der auf jedem Punkt der Wandfläche durch die zugehörige Lichtpyramide hervorgebracht wird, ermittelt werden. Dies kann in verfchiedener Weife gefchehen.

Mentz befchäftigte fich mit Löfung diefer Aufgabe²⁵¹), gelangte aber im Verlauf der Arbeit zu Folgerungen, die nicht durchweg richtig find. Seine Ausführungen beruhen auf der auch hier (fiehe Art. 201, S. 224) gemachten Annahme einer folchen Lichtbefchaffenheit, dafs keine beftimmte Strahlenrichtung überwiege, vielmehr die abfolute Lichtftärke in allen Strahlenrichtungen gleich grofs fei. Ferner ift hierbei der Zutritt des unmittelbaren Wolkenlichtes durch keinerlei Hinderniffe im Dachwerk be-

203.

Linien

gleicher

Helle.

fchränkt, auch Verglafung und Sproffenwerk deffelben fortgenommen gedacht.

Unter den gleichen Vorausfetzungen hat derfelbe Verfaffer eine »Berechnung der Tagesbeleuchtung innerer Räume und Mafsftäbe dazu<

252

) aufgeftellt.

Mohrmann²⁵³) hat bei feinen Unterfuchungen über denfelben Gegenftand den Einflufs der Ver

glafung auf die Tagesbeleuchtung innerer Räume in Anfatz gebracht.

Auch mit Hilfe des in diefem »Handbuch« (Theil III, Band 4, 2. Aufl., S. 14) befchriebenen Weber’fchen Raumwinkelmeffers ²⁵⁴) wird man in den Stand gefetzt, in bereits ausgeführten oder im Entwurf vorliegenden Gebäuden den Erhellungsgrad jedes Flächenelementes annähernd zu beftimmen.

Zur genauen graphifchen Ermittelung der Linien gleicher Helle auf Wand- und Bodenflächen innerer Räume dient das folgende Verfahren ²⁵⁵).

Fig. 286.

'^1

Daffelbe beruht auf der Anwendung von Rechnungsergebniffen, die Lambert in feinem grundlegenden Werke über Photometrie fchon vor mehr als 130 Jahren mittels Integration beftimmte und die Wiener ²⁵⁶) neuerdings rein geometrifch auf fchöne und einfache Weife ableitete.

Steht nämlich dem Elemente f (Fig. 286) eine Fläche F von endlicher Ausdehnung und fowohl von gleichmäfsiger Beleuchtungsftärke, als von gleichmäfsigem Rückftrahlungsvermögen gegenüber, fo ift die von f durch F empfangene Beleuchtungsftärke eben fo grofs, wie wenn f durch denjenigen Theil F‘ einer aus dem Mittelpunkt des Elementes f mit dem Halb-meffer 1 befchriebenen Kugel beleuchtet würde, welcher die Projection von F auf die Kugeloberfläche aus dem Projectionscentrum von /ift; oder auch eben fo grofs, wie von der fenkrechten Projection F“ der F‘ auf die Ebene von /, wenn F" fenkrecht auf der Normalen von / und mit jedem feiner Punkte im Abftande 1 von f aufgeftellt wäre, fo wie wenn

\ ■ W .....-

[gm

"r-

diefe Elemente und f fenkrecht auf der Abftandslinie der Mittelpunkte von F und f ftänden — vorausgefetzt, dafs F‘ und F“ diefelbe Beleuchtungsftärke und daffelbe Rückftrahlungsvermögen, wie F befäfsen.

F“

Wird nun der Quotient - (alfo das Verhältnifs von F" zu einem Kreife mit dem Halbmeffer 1)

mit R bezeichnet und nach Wiener der Beleuchtungsraum, welcher der Fläche F dem Element f

F"

gegenüber zukommt, genannt, fo kann R = - als Mafs der Erhellung von f durch F gelten

7t

fich nicht um die abfolute Helligkeit des Flächenelementes / fondern um die Vergleichung feiner Helligkeit

wenn es

²⁵¹)    In: Beitrag zur Frage der Beleuchtung durch Oberlicht und Seitenlicht, mit fpezieller Rückfichtnahme auf Ober-lichtfäle und Seitenlichtcabinette in Gemäldegalerien. Deutfche Bauz. 1884, S. 488 u. 499.

²⁵²)    Siehe: Deutfche Bauz. 1887, S. 257.

²⁵³)    In: Ueber die Tagesbeleuchtung innerer Räume. Berlin 1885.

²⁵fi Siehe auch: Zeitfchr. f. Inftrumentenkunde, Jahrg. 4 (1884), S. 343.

255) von Herrn Profeffor Dr. Mehmke in Darmftadt erfonnen und dem Verfaffer für die Zwecke des »Handbuches der Architektur« freundlichft zur Verfügung geftellt. Die Veröffentlichung ausführlicherer Darlegungen des genannten Herrn über diefen Gegenftand fleht bevor.

25f>) In: Lehrbuch der darftellenden Geometrie. Band 1. Leipzig 1884. S. 401.

mit derjenigen anderer Elemente unter fonft gleich bleibenden Umftänden handelt.

Der Beleuchtungsraum des ganzen Himmelsgewölbes hat den Werth 1.

Denkt man fich fodann die Oeff-nung eines Deckenlichtfaales durch eine leuchtende Fläche von gleicher Be-leuchtungsftärke und gleichem Rück-ftrahlungsvermögen wie das Himmelsgewölbe erfetzt, dann wird die leuchtende Fläche das Element f in demfelben Mafse erhellen, wie der zugehörige Ausfchnitt des Himmelsgewölbes. Ift diefe leuchtende Fläche ein geradliniges Vieleck und heifsen die Winkel, unter welchen die Seiten der Figur von f aus erfcheinen, cpi, cp2, <p3..., ferner die Neigungswinkel der Ebenen diefer Winkel gegen die/"-Ebene oq, ct.o, *3 .. ., fo ift der Beleuchtungsraum ¹ 2)

R — —— (cpi cos ai -f- cp₂ cos a₂ -f- • • • <p» cos aM),

2 K

iru

,ni

\v

TI

TT⁷'

= -gÖQÖ Opi⁰ cos ai + tp2° cos a₂ + • • ■ T»0 cos «»)•

Die Winkel a find fo zu nehmen, dafs jeder mit der leuchtenden Fläche auf verfchiedenen Seiten des zugehörigen Winkels cp liegt. Ift alfo ein folcher Winkel ftumpf, fo wird fein Cofinus negativ und damit auch das betreffende Glied in der Summe negativ.

Diefe Formel fei nunmehr auf einen Saal mit rechteckiger Deckenöffnung angewendet (Fig. 287).

Für einen beliebigen Punkt p der Wand find ip und cpj die Winkel, unter welchen die zur Wand parallelen Seiten der Deckenöffnung von p aus erfcheinen, ferner a und oq die fpitzen Winkel der Ebenen von cp und cpi mit der Wand. Da nun die beiden auf der Wand fenkrechten Seitenflächen der Lichtftrahlen-Pyramide keinen Beitrag geben, weil die betreffenden Cofinus gleich Null find, fo ift der Beleuchtungsraum

258

cp cos cc — cpi cos ai

2 u

Hiernach kann R auch durch Conftruction beftimmt werden.

) cp° cos a — cpi⁰ cos ai

360°

Fig. 288.

Fig. 289.

I:

Kin

/iV‘

p"

-fc-r

Aufrifs.

>PJ

Seitenrifs.

In Fig. 288 u. 289 find die Winkel a und oq ohne Weiteres im Seitenrifs zu meffen, cp und cpi durch Herunterfchlagen der Dreiecke m np und m\ p\ p im Aufrifs zu beftimmen, zu welchem Zweck die Höhen h und h\ genannter Dreiecke aus dem Seitenrifs entnommen werden. Das Meffen der Winkel cp und cpi, d. h. ihre Umwandelung in Strecken, kann mit Hilfe einer auf Pauspapier gezeichneten Archimedifchen

L....

3,

,-⁸

..-9

■0

0,5

Spirale gefchehen (Fig. 290). Man theilt den flachen Winkel qoq' etwa in 10 Theile, trägt auf dem erften Strahl V10 der halben Längeneinheit, auf dem zweiten ²/io u. f. w. ab, fchliefslich auf o q‘ die halbe Längeneinheit ²⁵⁹) und verbindet die Endpunkte durch eine Curve. Legt man jetzt die ganze Pauspapier-Zeichnung auf den Winkel <p, fo dafs o q mit dem einen Schenkel von cp zufammenfällt, fo wird ₁₀ durch die Curve auf dem anderen

Schenkel fofort das Stück —-— abge-2 it

cp    cp 1

Hat man in folcher Weife die Strecken —-— und - ermittelt, fo mtiffen fle noch mit cos a,

2 tc    2n

bezw. cos u\ multiplicirt werden. Dies gefchieht, indem man die fraglichen Strecken im Seitenrifs von p“ aus

auf den Linien p,4m", bezw. p“ vi\" abträgt (Fig. 291) und dann auf die Senkrechte projicirt. Der Unterfchied R ift alsdann der gefuchte, als Strecke dargeftellte Beleuchtungsraum R, giebt alfo das Mafs der Erhellung des Punktes p an.

Um ein anfchauliches Bild von den Abftufungen der Helligkeit auf einer Saal wand zu bekommen, denke man fleh in jedem Punkte der Wand auf derfelben das Loth errichtet und auf dem-felben eine Strecke proportional der in diefem Punkte vorhandenen Helligkeit abgetragen; alsdann bekommt man eine Fläche. Einen Begriff von diefer Fläche erhält man, wenn man für eine Anzahl lothrechter auf der Wand gezogener Linien die Helligkeiten in ver-fchiedenen Punkten jeder diefer Lothrechten ermittelt und wie in Fig. 292 u. 293 im Seitenrifs aufträgt. Schneidet man diefe Fläche durch Ebenen parallel zur Wand, fo ergeben fleh Linien gleicher Helle ; denn offenbar herrfcht in jedem Punkte irgend einer diefer Schnittlinien die gleiche Helligkeit. Und zwar ift der Grad diefer Helligkeit nach obigen Ausführungen im Verhältnifs zur Helligkeit gleich 1, welche dem Werth des Beleuchtungsraumes des ganzen Himmelsgewölbes zukommt, zu bemeffen ²⁶⁰) und dem entfprechend im Seitenrifs und Aufrifs darzuftellen und zu bezeichnen.

In folcher Weife find die Linien gleicher Helle in Fig. 292 u. 293 ermittelt und hierdurch die Abftufungen der Helligkeit auf den Langwänden zweier Gemäl'de-fäle, deren Länge und Höhe gleich und deren Weite und Deckenfenfter nach der Magnusie hen, bezw. nach der Tiedeichen Regel bemeffen wurden, veranfchaulicht. Der Vergleich beider ergiebt, dafs bei Anwendung des letzteren Verfahrens eine viel gröfsere Helligkeit, als bei der des erfteren erzielt wird, fomit die Tiedeiche Regel den Vorzug vor der Magnus fchen verdient.

Doch foll nach den feit 1871 mit dem Tiede fchen Saale gemachten Erfahrungen die Lichtfülle fich mitunter faft zu grofs erwiefen haben²⁶¹).

Einige weitere, allgemeinere Folgerungen laffen fich aus den vorhergegangenen Darlegungen ziehen.

Zunächft findet man die gleich von vornherein (in Art. 202, S. 226) angeftellten Vorbetrachtungen beftätigt: Aufser dem auf der Wand-Mittellinie befindlichen Punkt,

fchnitten.

Fig. 291.

-öS

m”

pö

204.

Hellfte

Punkte

der

Saalwände.

259) Die Längeneinheit ift beliebig, wird aber am beften fo grofs angenommen, dafs die behufs Conftruction der Hellenlinien (in den nächftfolgenden Fig. 292 u. 293) im Seitenrifs aufzutragenden Streckenunterfchiede R fehr ftark gekrümmte

Curven ergeben.

260) ge; der pier angewendeten Conftruction nach Theilen der Längeneinheit der Archimedifchen Spirale im Seitenrifs.

261) In diefem Sinne follen fich Kaulbach, Mag7ius u. A. ausgefproçhen haben.

Fig. 292.

I I I I II I I II 1

Ą'

CD

£

0.094

0.09

:CÖ

CÎ

CTO

rS

OJ

CQ

0.07

Äug en-Höhe

'0.5s

IIIIII

Linien gleicher Helle für die Langwand eines Saales von 16,60 m Länge, ll,oom Breite und 7,85 m Höhe; das Deckenlicht mifft 9,27 X 3,67 m. — G 50 n. Gr,

Längeneinheit der Archimedifchen Spirale 125 mm.

Fig. 293.

I;|gg;§lggg;g

0.5s

Behang flache

0.16

014

0.12

il

0 1Ü_

rsKffgfts

Linien gleicher Helle für die Langwand eines Saales von 16,60 m Länge, 9,io m Breite und 7,85 m Höhe; das Deckenlicht mifft 12,20 X 4,70 m. — V150 n- Gr.

Längeneinheit der Archimedifchen Spirale 107 mm.

in welchem der Gröfstwerth der Helligkeit der ganzen Wandfläche herrfcht, giebt es für jede Lothrechte derfelben einen relativ hellften Punkt, von dem aus die Helligkeit nach oben zu rafcher, als nach unten zu abnimmt. Da, wo die Decke erreicht wird, ift die Helligkeit gleich Null.

Die Verbindungslinie diefer relativ hellften Punkte ift eine Curve ³ 4), die in Fig. 292 u. 293 im Aufrifs geftrichelt, im Grundrifs ausgezogen angegeben und fym-metrifch zur Mittellinie gekrümmt ift.

Ferner fleht man, dafs der abfolut hellfte Punkt der Saalwand viel höher liegt, als Magnus und Tie de angenommen hatten. Bei Sälen von der jetzt üblichen Breite von durchfchnittlich 10m wird diefe gröfste Helligkeit in der Höhe von ungefähr nur 2,5 m (8 Fufs preufs.) über dem Boden, welche Lage Magnus für die vortheil-haftefte hielt, fich nie befinden können, es wäre denn, dafs man die Höhenlage des Deckenlichtes, durch Verkürzung des unterhalb des hellften Punktes gelegenen Theiles der Wände, fo verminderte, dafs die Räume für die Zwecke einer Bilder-Galerie überhaupt zu niedrig würden.

Die Höhenlage des Deckenfenfters wird (aufser den erft in Art. 206 zu erörternden Bedingungen) vor Allem zu feiner Lichtweite in Beziehung ftehen, fodann auch zu feiner Länge, alfo kurz zu feiner Gröfse. Wird diefe geändert, fo ändert fich auch die Lage des hellften Punktes und damit auch die Lage fämmtlicher Hellenlinien. Die von Mehmke angefertigten Tafeln 26 3), durchweiche, bei gegebener Breite eines Gemäldefaales, die Abhängigkeit der Lage des abfolut hellften Punktes der Saalwand von der Gröfse der Deckenöffnung veranfchaulicht wird, veranlaffen zu folgenden Beobachtungen :

1)    Bei gleich bleibender Länge des Deckenlichtfenfters rückt der hellfte Punkt nach oben, wenn die Fenfterweite vergröfsert wird, und zwar um fo fchneller, je gröfser die urfpriingliche Weite ift.

2)    Bei gleich bleibender Weite des Deckenlichtfenfters rückt der hellfte Punkt nach unten, wenn die Länge des Fenfters vergröfsert wird.

3)    Die Veränderung der Länge des Deckenlichtfenfters ift von geringerem Einflufs auf die Höhenlage des hellften Punktes der Saalwand, als die Lichtweite.

4)    Die gröfste Helligkeit (d. h. die Helligkeit im hellften Punkte) nimmt mit jeder Vergröfserung der Oeffnung zu.

Dem Satze 3 ift hinzuzufügen, dafs lange Deckenlichtfenfter immerhin günftiger find, als kurze, vorausgefetzt, dafs die Lichtweite gleich bleibt. Der abfolut hellfte Punkt der Wand, alfo auch fämmtliche Hellenlinien derfelben rücken nicht allein nach unten, was eine gleichmäfsigere Abftufung der Helligkeit nach oben und unten zur Folge hat; fondern die Hellenlinien werden mehr in die Länge gezogen und laufen gegen die Mitte zu nahezu wagrecht.

Wenn man nun, wie gewöhnlich, um die Lichtöffnung an allen Seiten des Gemälderaumes eine gröfse Hohlkehle oder einen Deckenftreifen mit Gefims, durch' weg von gleich bleibender Breite, anordnet, fo entfpricht einer langen Deckenöffnung auch ein länglicher Saal, einer quadratifchen Deckenöffnung ein quadratifcher Saal. Letzterer erfordert begreiflicher Weife eine entfprechend gröfsere Lichtweite des Deckenfenfters, als ein Saal von rechteckiger Grundform, damit die Lichtfläche der Oeffnung eben fo ausgiebig ift. Unter derfelben Vorausfetzung ift die achteckige, überhaupt die vieleckige Grundform für einen Deckenlichtfaal günftiger, als die

205.

Höhenlage und Gröfse

der

Deckenöffnung.

quadratifche, weil bei Vermehrung der Seitenzahl nur die mittleren, flach gekrümmten Stücke der Hellenlinien in Betracht kommen.

Nach Alledem ift einleuchtend, dafs die lichte Weite und Länge des Decken-fenfters nicht blofs nach der Breite des Saales bemeffen werden dürfen. Damit den Bildwänden die für alle Fälle ausreichende Lichtmenge mittels der Deckenöffnung zugeführt werden könne, mufs diefe genügend grofs fein, und diefe Gröfse pflegt kurzweg mit der Gröfse der Grundfläche des betreffenden Gemälderaumes verglichen zu werden.

Beifpielsweife würde nach der Magnus fchen Regel (flehe Art. 201 , S. 224) das Deckenfenfter eines Saales von quadratifcher Grundform nur ^9 feiner Bodenfläche, dasjenige eines Saales, der doppelt fo lang als breit ift, dagegen ²|g feiner Bodenfläche meffen. Das Verhältnifs beider ftellt fleh zwifchen J/e und ^2 bei einer Anzahl der bedeutendften Gemäldefäle der Neuzeit, deren Hauptmafse auf S. 237 zufammengeftellt find.

Nach der in England gütigen Regel ²⁶⁴), die feit Errichtung der Galerien des South-Kenfington-Mufeums bei den meiften neueren Gemäldefälen des Landes angewendet wurde, foll das Verhältnifs des Deckenlichtes zur Bodenfläche eines Gemäldefaales ¹ji betragen. Auch pflegt die Oeffnung bis an die Schmalfeiten verlängert zu werden. Letztere Anordnung ermöglicht zwar eine für die beiden Langwände fehr vortheilhafte Beleuchtung, da die gegen die Ecken der Saalwände fleh umbiegenden und immer rundlicher werdenden Hellenlinien zum Theile in Wegfall kommen²⁶⁵), hat aber dagegen den Nachtheil, dafs die Schmalfeiten des Raumes vollkommen lothrecht herabfallendes Streiflicht empfangen und defshalb fo beleuchtet erfcheinen, wie Wandflächen unter freiem Himmel. Auch find die Schmalfeiten der Spiegelung (fiehe Art. 206, S. 233) fehr ausgefetzt. Sie pflegen defshalb in englifchen Gemälde-Galerien nicht mit Bildern behängt zu werden.

Eines der wenigen deutfehen Beifpiele von Gemäldefälen, deren Deckenlicht auf die ganze Saallänge durchgeführt erfcheint, ift der füdliche Mittelfaal des Städtifchen Mufeums zu Leipzig (fiehe Fig. 277, S. 217).

Aus der auf S. 231 gemachten Darlegung über die Höhenlage des abfolut hellften Punktes der Wand und der darum gezogenen Linien gleicher Helle nach Fig. 292 u. 293 geht ohne Weiteres hervor, was es mit der Forderung einer »gleich-mäfsigen« Beleuchtung der Saalwände für eine Bewandnifs hat. Die Behangfläche, von der Magnus glaubte, dafs fle unten eben fo hell fei wie oben, ift in Wirklichkeit an diefem oberen Ende faft doppelt fo hell, als an dem unteren Ende. Und dies ift für die thatfächliche Benutzung eigentlich nicht mifsftändig. Denn man pflegt naturgemäfs die obere Wandzone mit gröfseren, die untere mit kleineren Gemälden zu behängen, und letztere brauchen, weil fle in beliebiger Nähe betrachtet werden können, weniger helles Licht, als die nur von weiterer Entfernung zu überblickenden gröfseren Bilder.

Die Höhenlage des Deckenfenfters eines Gemäldefaales feft ftellen, heifst mit anderen Worten, die Höhe des Saales felbft beftimmen. Da nun nach dem unmittelbar Vorhergehenden der untere Theil der Wandfläche viel weniger hell erleuchtet ift, als der obere, fo würde man wohl die Gemälderäume beffer niedrig machen, wenn deren Höhe nur mit Rückflcht auf die Helligkeit der Bildwände zu bemeffen wäre. Diefe Höhe hängt aber noch von verfchiedenen anderen Factoren ab. Befonders auch von der Nothwendigkeit, die bei niedrigen Sälen oft vorkommende Spiegelung möglichft zu vermeiden ; fodann von dem baukünftlerifchen Erfordernifs fchöner Raum-

-6i) Nach Mittheilungen von t R- Redgrave, früher am South-Kenfington-Mufeum zu London.

1    265) Beifpielsweife würden in Fig. 292 an beiden Enden der Wand lothrechte Streifen von 3,87 m Breite, in Fig. 293

folche von 2,20m Breite abgefchnitten.

Wirkung, die bei gröfserer Höhe des Saales erzielt wird. Alle diefe Bedingungen müffen bei Feftftellung der Höhe des Gemälderaumes berückfichtigt werden. Sie foll nach Magnus    (liehe Fig. 284, S. 224), nach Tie de e/7 (liehe Fig. 285,

S. 225) der Breite betragen, und nach englifcher Regel ⁵) fogar gleich der Breite gemacht werden. In mehreren der nachfolgenden Beifpiele ift die Höhe noch über letzteres Mafs hinaus beträchtlich gefteigert, allerdings auf Koften der Lichtmenge. Schon defshalb mufs, gleiche Saalbreite vorausgefetzt, bei gröfserer Höhenlage des Deckenfenfters die Oeffnung deffelben entfprechend gröfser gemacht werden.

—Æ —

N³

w.

Fig. 294.

]ll50 n. Gr.

Querfchnitt eines Saales in der

Alten Pinakothek

£j

zu München.

8)5 Th

11,67 m

206.

Spiegelung.

Die glatte, glänzende Oberfläche der Oelgemälde wirft die Lichtftrahlen be-kanntlich unter dem gleichen Winkel zurück, unter dem fie einfallen, und wenn diefe reflectirten Lichtftrahlen in das Auge des Befchauers gelangen, fo hat er die Empfindung der Spiegelung und wird hierdurch an der Betrachtung des Bildes gehindert. Diefe Wirkung ift befonders häufig und Hörend bei den unter Glas aufbewahrten Gemälden ⁶). Die Spiegelung, welche in jedem Normalfchnitt zur Wand

entftehen kann, tritt leicht bei verhältnifsmäfsig weitem und niedrig gelegenem Deckenfenfter ein ; fie ift dagegen bei verhältnifsmäfsig fchmaler, hoch gelegener Lichtöffnung nicht wahrnehmbar.

So z. B. bei den Sälen der Alten Pinakothek zu München. Die in Fig. 294 eingezeichneten reflectirten Lichtftrahlen fallen vor dem Befchauer nieder.

Fig. 295. r— 3,67^"l_.

k-

V.

liO

*_______L 7,85 m=5Theileri_

____Behancffl.4-,7ci_-

>1

VO *<f

4-A

to _ in £ O

•"'to •'>'

io

⁸>L_

IL

' 1C---

4|0/

ïhe

LO

in

r?i

jjm - 7 The Lien.

Fig. 296.

4,70

7,85

Augenj

4,55

“*y '

"të

ri

Vû

-r-

2,35___

*-

Id

CO

Q) i

ta----

ira $ S- v0 I to à

sK

A°-

jŁ

2,IV

Atôhe

4,55

4£.

y&

94°

¹/l50 n Gr-

Letztere Anordnung hat aber wieder den grofsen Mifsftand zur Folge, dafs fowohl die Menge, als die Wirkung der Lichtftrahlen ftark vermindert wird, und zwar mitunter in folchem Grade, dafs der Saal bei trübem Wetter für Zwecke einer Gemälde-Sammlung kaum tauglich erfcheint.

Aber auch ohne in diefen Fehler zu verfallen, kann die Spiegelung bei richtiger Bemeffung und Anordnung der Lichtöffnung des Saales ganz vermieden oder doch kaum bemerkbar gemacht werden. Fig. 295 u. 296 veranfchaulichen dies.

In den Sälen des Alten Mufeums zu Berlin (Fig. 296), deren Deckenfenfter nach Tiedt s Anleitung angebracht find, kann der Befchauer, wenn nur l,oo m entfernt von der Bilderwand, diefe bis zur Höhe von 2,37 m ohne hörende Rückftrahlung des Lichtes fehen. Er mufs aber, um höher hinaufreichende Gemälde überhaupt betrachten zu können, fleh ohnehin von der Bilderwand weiter entfernen. Im Abftand von 2,50 m von derfelben reicht der Blick des Befchauers fchon bis zur Höhe von 3,24 m u. f. w., endlich im Abftand von 8,50 m bis zur Höhe von 5,05m, ohne dafs die von der glänzenden Oberfläche der Bilder wiedergefpiegelten Lichtftrahlen fein Auge treffen. Viel näher darf man nicht flehen, um die bis zu diefer Höhe fleh ei’ftreckenden Gemälde ohne Anftrengung überfehen zu können. Dagegen giebt es, für weniger hoch hängende einzelne Bilder, immer auch nähere Standpunkte, als die in Fig. 296 angegebenen,

■"a

iii¹¹®'

il

Querfchnitt eines Saales in der

Fig. 297.

Bilder-Galerie

J/j50 n- Gr.

des

(Tbe LI AL® 1! z_e_j a    118i z. ⁰ü_e_

'S.

Kunfthiftorifchen

Hofmufeums

zu Wien.

1:

iS

■

Up

Au g en-'-'ii-iiblie

m

H-

',31

■H

von denen aus man durch den Reflex gar nicht gehört ift. Es verbleibt fomit in diefem Saale nur die oberfte, hohe Zonę der Behangfläche, bei welcher der in Rede ftehende Mifsftand eintritt. Dafs

ungefähr 60

derfelbe auch bei dem nach Magmts’fcher Regel angelegten Saal in ziemlich gleichem Mafse vorkommt,

cm

erhellt aus Fig. 295.

Aus beiden neben flehenden Abbildungen geht hervor, dafs man bei ähnlichen Gröfsenverhältniffen von Raum und Deckenlicht, fo wie bei angemeffener Entfernung von den Gemälden der Spiegelung entgehen kann, wenn man die Wand nicht höher, als etwa £,0 m in Fig. 296 und 5,2 m in Fig. 295 über dem Fufsboden mit Bildern behängt. Bei gröfserer Weite des Saales und entfprechend bemeffener Fichtöffnung können die Gemälde höher gehängt werden.

207.

Grenzen

der

Behangfläche.

236

Im Kunfthiftorifchen Hofmufeum zu Wien liegt die obere Grenze der Bilderzone der 11,30 m breiten Galerie in der Höhe von G,«.i m über dem Fufsboden. Sie ift nach Fig. 297 derart beftimmt worden, dafs der Befchauer fleh der Bilderwand bis zur Mitte des Saales nähern kann, ehe ein vom oberen Ende zurückgeworfener Lichtftrahl fein Auge trifft.

Die Höhe der Behangfläche ift fomit immer von der Breite des Saales, von der Höhenlage des Deckenlichtfenfters und der Weite derfelben abhängig und in der foeben dargeftellten Weife feft zu ftellen, damit Spiegelung vermieden werde.

Soll aber die Bilderfläche über diefe ermittelte obere Grenze (bei fchicklichen Gröfsenverhältniflen von Saal und Deckenlichtfenfler) hinaus fleh erftrecken, fo entgeht man der Spiegelung aus diefer Zone dadurch, dafs man die Bilder etwas vornüber neigt.

Ein geringes Mafs von Ueberhängen genügt fchon

um den Reflex nicht in das Auge des Be-fchauers gelangen zu laffen, was in Fig. 295 u. 296 durch die ftrichpunktirten Linien verdeutlicht ift.

Der Einwand, dafs durch das Ueberhängen der Bilder die Lichtwirkung der darauf fallenden Strahlen vermindert werde, ift an fleh zwar richtig, und bei fehr fpitzem Einfallswinkel derfelben würde fleh fogar eine Befchattung der Gemälde durch die Rahmen geltend machen; wenn aber die Lichtöfifnung (flehe Art. 205, S. 232) in folcher Weife bemeffen und angeordnet wird, dafs auf der oberften Zone der Behangfläche die Helligkeit am gröfsten ift, fo wird fie, nachdem man die Bilder der oberften Reihe fo viel übergehängt hat, dafs die Spiegelung vermieden wird, immer noch gröfser fein, als auf der unterften Reihe.

Nach dem in Art. 203 (S. 229) u. 223 (S. 251) befchriebenen Verfahren würde bei dem Saal in Fig. 296 ein Ueberhängen der oberften Bilder um einen Winkel von beifpielsweife 10 Grad eine Verminderung der Helligkeit von 0,i?4 auf 0,i5o zur Folge haben, im Vergleich womit die Helligkeit am unteren Ende der Behangfläche nur 0,085 beträgt.

Das Vornüberneigen der Bilder am oberen Ende der Behangfläche gewährt zugleich den Vortheil, diefelben beffer betrachten zu können, als bei ganz lothrechtem Aufhängen möglich ift.

unter den Horizont richten, wonach das untere

cm

Als untere Grenze der Behangfläche giebt Magnus (flehe Art. 201 , S. 224) 1,2 5 m über dem Fufsboden an. Doch kann der Befchauer, deffen Augenhöhe meift zwifchen 1,55 bis 1,6 5 m ift, auch bei ziemlich nahem Standpunkt vom Bild, den Blick ohne Anftrengung 50 bis 60

Ende der Behangfläche l,oo bis l,iom über dem Fufsboden liegt.

Die neben ftehende Tabelle enthält die Hauptabmeffungen einer Anzahl Deckenlichtfäle von bedeutenden Gemälde-Sammlungen. Man erfleht daraus, wie verfchieden die Beziehungen der Abmeffungen der Säle, ihrer Deckenlichter und Behangflächen find. Sie mtiffen von Fall zu Fall den Verhältniffen entfprechend feft geftellt werden ⁷).

208.

Freies

Die in diefem Verzeichnis angegebenen Höhen der Behangflächen find oft nicht ganz beanfprucht, fo z. B. in Caffel, wo die Wände, anftatt nach 6 der Tabelle bis 5,85 m, nur bis 4,8 9 m mit Bildern bedeckt find. In der Londoner National -Galerie hängen die Gemälde meift in einfacher Reihe, feiten zweifach über einander. Auch unter den giinftigften Umftänden ift es begreiflicher Weife nicht mög-Himmeisiicht. lieh, das Tageslicht unmittelbar aus dem Aetherraum den Gemälderäumen zu

fJ

ro

Anordnung über der

Deckenöffnung

1 1,4 bis 2,o m hoher Lichtfchacht v. durch-/ weg gleicher Weite, wie d. Deckenöffg. ; J Laternenauff. mit einfacher Verglafung.

Offener Dachraum m. verglaster Dachfläche.

Offener Dachraum m. verglaster Dachfläche.

hoher Lichtfchacht Weite, wie die

Durchfchnittlich l,o m h von durchweg gleicher Deckenöffnung.

Offener Dachraum m. verglaster Dachfläche.

Offener Dachraum mit grofsen Dachfenftern und Scheitellichtverdunkelung.

Offener Dachraum m. verglaster Dachfläche.

2 ¹¹¹ hoher Lichtfchacht, nach oben auf 9,2 m erweitert.

Offener Dachraum mit grofsen Dachfenftern und Scheitellichtverdunkelung.

Deckenöffnung mit Laternenauffatz und einfacher Verglafung.

1,0 m hoher Lichtfchacht von durchweg gleicher Weite; Doppelverglafung.

Behangfläche

über dem

Fufsboden

von l,i bis 8,4 von l,i bis 7,7

von 1,02 bis 6,12

von l,o bis 8,8 von l,o bis 7,o

von l,o bis 5,4

von l,i bis 5,85 von l,i bis 5,40

von l,i bis 6,0 von l,i bis 6,0

von l,o bis 6,64

von 0,95 bis 6,2

von l,o bis 5,2

von l,o bis 5,7

Meter

Verhältnifs

der

Deckenöffnung zur Bodenfläche des Saales

a‘8 : I

1 : 3,2

1 '• 3,5

1 : 3,7 1 : 4,4

1 : 2,6

1 : 1,7

1 : 2,4

Verhältnifs

der

Saalhöhe

JUZ'

Saalbreite

5 : 3,7

5 : 5,5

5 : 5,6 5 : 4

5 '• 6,2

5 : 5,8 5 : 5,4

lit) iO

5 : 3,8

5 : 5,9

5 : 6,6

Meter

Deckenöffnung

Höhenlage Breite über dem Fufsboden

o    o    co    o iC

CO CD    00    ^ 03

t-H r-H    t—I r-H

CO CO    o    łO    co

-<£ -^r    ^    oo 'sf

9,0

4,5

Meter

Länge

O H»    co    CD 00

co co    r-H    cî 00

»o    oo»ra    im    t->    o    t-    co

iO O? <M CO    I> iO

r-H    r-H    t-H    t-H    Ol    t-H

20,0

Gemälderaum

Breite

Hi Hi a?

Tf ©

io o

t-H t-H

m>    o cd    »o»ß    eo    »«    D»

05    O GO    O O    T-H    05    <M

t-H    t-H t-H    r-H    r-H

9,0

Meter

Länge

tO O

CO T?

Od T-H

CD    O    t*

CO    t-H    -tf

t-H    Od    r-H

O    00    I»

T-H    ui    h

Od    t-H    t-H

H*    Os    CD    O    CO

05    CO    CM    05    05

r-H    t-H    Od    Od    t-H

20,0

Gebäude

1.    München — Alte Pinakothek

Grofse Galeriefäle . Kleine Galeriefäle .

2.    Berlin — Altes Mufeum

Grofser öftlicher Saal

3.    Berlin — National-Galerie

Mittlerer Saal

4.    Dresden — Mufeum

5.    Frankfurt a. M. — Städel-

fches Kunftinftitut Grofse Säle .

Gemälde-Galerie Grofser Saal.

Mittlerer Saal

7. Braunfchweig — Mufeum Grofse Säle '.    .    .

Kleinerer Mittelfaal

Kunfthiftorifches

6. Ca fiel

8. Wien

Hofmufeum.....

9. Amfterdam — Reichsmufeum Saal für moderne Kunfl

10.    London — National-Galerie

Central-Saal .

11.    London— South-Kenflngton-

Mufeum

Gemälde-Galerie

zuführen, ohne auf Hemmniffe zu ftofsen. Schon das Sproffenwerk der Verglafung, fo wie ftärkere Conftructionstheile des Dachftuhls und der Fenfter hindern den freien

Zutritt des Lichtes. Die Helligkeit deffelben, welche ohnehin durch doppelte, zum

Theile mattirte Verglafung abgefchwächt zu fein pflegt, wird durch Staub, Rufs^ Feuchtigkeit u. f. w. noch mehr vermindert. Nach den von Mohrmann und Herzberg ²⁶⁹) angeftellten Verfuchen wird im Ganzen etwa die Hälfte (für Dach- und Deckenfenfterverglafung 40 Procent, für eiferne Sproffen beider 10 Procent, zufammen 50 Procent) zu rechnen fein. Bei diefer beträchtlichen Einbufse an Licht ift es um fo nöthiger, Dach- und Deckenwerk, fo wie deren Fenfter in folcher Weife zu conftruiren, dafs wenigftens die durch fie wirklich einfallenden Lichtftrahlen unmittelbar und ungehemmt zur Wirkung kommen können. Allein gerade hiergegen ift bei vielen Deckenlichtfälen von Gemälde-Samm-

lungen, darunter bei manchen, die in neuerer Zeit errichtet wurden, gefehlt.

Ein Beifpiel folcher Art ift der in Fig. 298 im Querfchnitt dargeftellte Saal der Kunfthalle zu Hamburg ²⁷⁰). Die eingezeichneten Licht-ftrahlenbündel am oberen und unteren Ende der Behangfläche verdeutlichen, wie wenig wirklich gutes Licht auf diefelbe treffen kann.

Die fehlerhafte Einrichtung befteht gewöhnlich darin, dafs das Dachfenfter, wie in Fig. 298, ziemlich hoch über dem Saale angebracht ift und, im Grundrifs gemeffen, nur ungefähr die Gröfse des Deckenfenfters hat. Dabei find beide Oeffnungen nicht feiten durch einen Schacht mit weifs angeftrichenen Wänden mit einander verbunden, als ob es darauf ankäme, den Saalfufsboden anftatt der Behangflächen zu beleuchten. Es entfteht in Sälen diefer Art der doppelte Nachtheil, dafs bei Sonnenfehein die dem Licht abgekehrte Wand a b des Schachtes auf das matte Glas des Deckenfenfters cd einen tiefen Schatten wirft, während die von der Sonne befchienene Wand a' b' ein

Fig. 298.

Ć' /

Ti

U’

[Q

Querfchnitt eines Gemälderaumes der Kunfthalle zu Hamburg ²⁷⁰), bso n- Gr.

blendendes Licht auf die gegenüber befindliche Bilderwand de zurückftrahlt. Das hiervon betroffene Bild fteht zwar in Folge deffen mitunter in höchft wirkungsvoller, magifcher Beleuchtung, allein auf Koften der Er-fcheinung der Bilder an der verhältnifsmäfsig dunkeln Wand d‘ e\ welche, nachdem

man fich umgewendet hat und durch das grelle Reflexlicht fait geblendet ift, für den Augenblick kaum wahrnehmbar find.

Auf Grund diefer und ähnlicher Beobachtungen der Mängel einer Anzahl ausgeführter Deckenlicht-Gemäldefäle²⁷¹) ift man zu der Folgerung gelangt, die Ein-

²⁶⁹)    Siehe hierüber Theil III, Band 3, Heft 1 (Abth. IV, Abfchn. 1, A, Kap. 1) und Band 4, 2. Aufl. (Abth. IV, Abfcbn. 4, A, Kap. 1) diefes »Handbuches«.

270)    Nach: Zeitfcbr. f. Bauw. 1868, Bl. 5.

271)    Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 15—-24.

X^Tcl.

LUX'

>c

Fig. 299.

'ilöO n. Gr.

'Ć

c:

1)

Querfchnitt eines Saales der Gemälde-Galerie zu Caffel.

a?

richtung diefer Räume in folcher Weife zu treffen, dafs die Behangfläche in ihrer ganzen Ausdehnung vom Himmelslicht erhellt werde.

Um diefer Forderung voll zu genügen, will Tiede das Dachfenfter fo grofs bemeffen haben, dafs nach Fig. 299 die durch die Oberkanten c, c‘ der Bilderfläche und durch die gegenüber liegenden Aufsenkanten d\ d des Deckenfenfters gelegten Ebenen den Ausfchnitt des Dach Werkes, fomit auch die Grenzen ee⁴ des Dachlichtes

Fig. 300.

bezeichnen 2 7 2). Dehn-Rothfelfer befchränkt den Ausfchnitt nach den Linien b d⁴, b⁴ </⁸ 9) und Magnus nach den Linien ad⁴, a⁴d, die er von den Mitten a, a⁴ der Behangflächen ¹⁰) ausgehen läfft.

Dachausfchnitt und Dachverglafung werden, bei Einhaltung der genannten Forderung, um fo kleiner, je niedriger der Dachraum ift, d. h. je mehr Decken- und Dachöflhung einander genähert werden. Dies ift auf verfchiedene Weife zu erreichen verflicht worden.

Oft wird die Anordnung ähnlich, wie in Fig. 299 u. 300 getroffen. Hierbei ift das Anbringen doppelter Verglafung, d. h. befonderer Fenfter für Decken- und Dachöffnung, unentbehrlich.

Querfchnitt der Gemälde-Galerie des Confuls Notebohm zu Antwerpen.

Als Beifpiel ift der grofse mittlere Deckenlichtfaal der mehr erwähnten, in den fiebenziger Jahren erbauten Gemälde-Galerie zu Caffel genommen, bei der diefe Art der Anordnung in fehr zweckmäfsiger Weife durchgeführt wurde.

209.

Laternen.

Lin älterer Deckenlicht-faal derfelben Art, welcher von Dehn-Rothfdfer als muftergiltig bezeichnet wird ²⁷⁵), ift der Hauptraum der Gemälde-Galerie des Confuls Notebohm zu Antwerpen (Fig. 300). Die Höhen-verhältniffe, fo wie Dach- und Deckenlicht diefes Saales follen fo günftig bemelfen fein, dafs auch die Betrachtung der klein-ften Cabinetsftücke auf das befte ermöglicht ift. Die Lichtöffnung entfpricht hier der halben Breite des Saales und ift in Form eines Walmdaches mit ftarken Scheiben von matt gefchliffenem Glafe, ftets nur eine Scheibe in der Höhe durchgehend, eingedeckt. Der ganze Dachausfchnitf, welchen die punktirten Linien begrenzen , ift mit Doppelglas, 4 Scheiben auf die Höhe jeder Dachfeite, eingedeckt. In den Futterflächen der Lichtöffnung find Lüftungsklappen angeordnet. Um das bei Sonnenfehein blendende Licht zu mildern, ift eine finnreiche, leicht zu handhabende Zugvorrichtung mit durchfchei-nendem Stoff angebracht.

Eine andere Einrichtung für Deckenlicht unterfcheidet fich von den foeben befchriebenen Anlagen hauptfächlich dadurch, dafs Decken- und Dachausfchnitt zu einer Oeffnung zufammenge-zogen find und die meift in Form eines offenen Spiegelgewölbes herge-ftellte Decke des Saales beinahe bis unter-die Dachdeckung heraufgeführt ift. Auf der oberen Mündung des hierbei entfliehenden, mehr oder weniger

Fig. 302.

Querfchnitt.

KSt

DO[

IQ!

3Ö£

Q.

OOP

Mittelfaal der National-Galerie zu- London ²⁷⁶). — '/iso n. Gr.

1879, S. 23.

215) Siehe : Zeitfchr. f. Bauw.

Bd. 52, S. 636.

2T6) Nach: Building ne-MS,

Fig. 301.

Längenfchnitt.

niedrigen Schachtes ruht eine Laterne, die als fteile, abgeftumpfte Pyramide geftaltet zu fein pflegt und an fämmtlichen Seitenflächen, oft auch an den oberen Dachflächen der Abftumpfung verglast ift. Diefer obere Theil der Laterne wird mitunter von Metall hergeftellt, damit (aus den in Art. 213, S. 242 näher auseinanderzufetzenden Gründen) die lothrecht auffallenden Lichtftrahlen abgehalten werden, in das Innere zu dringen.

Letzterer Art ift die bei der Alten Pinakothek zu München angewendete Conftruction in Fig. 294 (S. 233). So niedrig hierbei der Lichtfchacht, bezw. der Dachraum gemacht wurde, fo trägt er doch zur grofsen Verminderung der Helligkeit nicht unwefentlich bei, welche wegen des fehr hoch gelegenen, verhältnifs-mäfsig kleinen Deckenfenfters entfteht. Dies erhellt ohne Weiteres aus der Zeichnung. Der Winkel der Lichtftrahlenbündel erfcheint am oberen Ende der Behangfläche, wo er am gröfsten ift, 3¹/2-mal kleiner, als im Punkte p beim lïede'ichtn Saal (flehe Fig. 285, S. 225), und am unteren Ende der Behangfläche , wo diefer Winkel am kleinften wird, ift eh 6-mal kleiner, als bei e und d in Fig. 285 (S. 225). Auch die Neigungswinkel der Lichtftrahlen find hier ziemlich viel kleiner als dort. Das im Querfchnitt der Laterne (Fig. 294, S. 233) angegebene Dreieck des einfehneidenden Dachwerkes trägt auch in der Längenrichtung des Saales zur Verminderung feiner Helligkeit bei.

Aehnlicher Art, wie in der Alten Pinakothek zu München, jedoch für geringere Saalbreiten, ift die Deckenbeleuchtung im neuen Kunftmufeum zu Bern, fodann beim Umbau des Ferdinandeums zum Landes-Mufeum zu Innsbruck ²⁷⁷). Doch find in Bern die Deckenlichter gleich den Dachlaternen verglast und im Verhältnifs gröfser bemeffen und niedriger gelegt, als in Fig. 294. In Innsbruck aber findet man das Münchener Vorbild in verkleinertem Mafse in ziemlich denfelben Verhältniffen von Höhenlage und Weite des Deckenlichtes zu der des Saales wiedergegeben, auch nur einfache Verglafung angeordnet. Sowohl hier, als in Bern fcheint die obere Abdachung der Laterne nicht mit Blech, fondera mit Glas gedeckt; alfo keine Scheitellichtverdunkelung bewirkt zu fein.

Eines der neueften hierher gehörigen Beifpiele ift die Deckenlicht-Laterne des 1887 in Gebrauch genommenen Mittelfaales (Central gallery) der National-Galerie zu London von Taylor (Fig. 301 u. 302 ²⁷⁶)-Die Conftructionstheile find meift aus Holz, Dach- und Seitenflächen der Laterne aus Rohglas hergeftellt. Nur der äufsere Rahmen der oberen Abdachung ift verdunkelt ; doch können die Sonnenftrahlen von den Bildern abgehalten, überhaupt gar zu helle Beleuchtungseffecte durch Stoffvorhänge fehr gemildert werden, die von unten hin- und hergezogen, auch nach Bedürfnifs unter alle Glasflächen gefpannt werden können-Das fehr reichlich bemeffene Licht ift von einheitlicher guter Wirkung ²⁷⁸).

Die Erhellung mittels folcher Dachlaternen gewährt den Vortheil, dafs das Licht faft unmittelbar aus dem freien Aetherraum entnommen werden kann, wenn Decken- und Dachausfchnitt entfprechend grofs bemeffen find und der verbindende Lichtfchacht beider Oeffnungen fehr niedrig gemacht ift. Für die äufsere Erfchei-nung des Gebäudes find diefe Glaspyramiden auf dem Dach allerdings nicht günftig.

Bei mehreren der im Vorhergehenden befchriebenen Deckenlicht-Einrichtungen hat man nur in der Dachöffnung eine Verglafung, nicht aber auch in der Deckenöffnung eine folche angebracht. Diefes Verfahren ift namentlich in England faft allgemein üblich und findet ficli auch anderwärts mitunter in Gemäldefälen angewendet. Daffelbe hat die Vortheile der gröfseren Lichtdurchläffigkeit, des rafcheren Luftwechfels im Sommer und der leichten Reinigung der Glasflächen, dagegen auch die bekannten Nachtheile ungenügenden Schutzes gegen Kälte im Winter und gegen die Bildung von Schweifswaffer bei rafchem Witterungswechfel.

Aus diefen Gründen wird in kälterem Klima in der Regel, mit wenigen Ausnahmen in ganz Deutfchland, über den Deckenlichtfälen fowohl die Deckenöffnung, als auch die Dachöffnung verglast. Den hierdurch herbeigeführten Mifsftänden: Ablagerung von Staub und Feuchtigkeit auf der unteren Verglafung, Schwierigkeit

²⁷⁷)    Siehe: Allg. Bauz. 1881, Bl. n; 1886, Bl. 43 — fo wie Kap. 8.

²⁷⁸)    Nach gefälliger Mittheilung des früheren technifchen Attaches bei der deutfehen Botfchaft zu London, Herrn

Georg Thür.

16

210.

Verglafung des Decken-und des Dachlichtes.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

242

211.

Eifen-

Conftruction.

212.

Umrahmung

der

Decken-

lichtöffnung.

213.

Scheitellicht-

Verdunkelung.

der Reinigung derfelben, grofse Steigerung der Hitze im Sommer zwifchen den beiden Glasflächen, die fleh im Saal felbft geltend macht, fucht man durch geeignete Vorkehrungen am Decken- und Dachfenfter und im Dachraum, von denen unter e die Rede fein wird, abzuhelfen ²⁷⁹).

Das innere Deckenfenfter pflegt aus Tafeln von matt gefchlififenem Glas beftehen. Das letztere bezweckt vor Allem durch feine leichtzerftreuende Wirkung die Befchaffung möglichfl: milden, gleichmäfsigen Lichtes. Diefe reicht allerdings nur bis zu einem gewiffen Grade. Die matt gefchliffene Glasfläche entkräftet zum Theile die unmittelbaren Sonnenftrahlen; dennoch aber dringen diefelben, nur wenig von ihrem Wege abgelenkt, bei grellem Lichte grofsentheils durch. Man mufs diefe Lichterfcheinungen hinnehmen und ihnen fo weit als möglich durch fonftige geeignete Mittel abzuhelfen fuchen. Anderentheils ift der Lichtverminderung, die in Folge des Anbringens des weniger durchfcheinenden Glafes, namentlich bei trübem Wetter, entfteht, durch die in Art. 208 (S. 239) verlangte reichliche Bemeffung der Lichtöffnung Rechnung zu tragen.

Das matte Glas entzieht dem Auge auch den meift unfehönen Einblick in den Dachraum. Die Conftructionstheile des letzteren bringen mitunter ftörende Schlag-fchatten auf die untere Mattglasfläche hervor, insbefondere wenn der Zwifchenraum zwifchen diefer und dem Dachfenfter gering ift.

Die obere und die untere Verglafung ftellt man aus möglichfl: grofsen Tafeln mit wenigen Sproßen her.

Es ift einleuchtend, dafs fowohl für das Dachwerk, als für Decken- und Dachfenfter die Eifen-Conftruction der Holz-Conftruction vorzuziehen ift, da erftere, ab-gefehen von der Feuerflcherheit, naturgemäfs viel leichter gehalten wird und daher mehr Lichtftrahlen in den Saal eindringen, als bei Anwendung der letzteren.

Die in Fig. 299 (S. 239) angegebenen Geraden cd⁴ und c⁴ d bilden nicht allein die Grenzlinien des Dachausfchnittes nach oben, fondern auch die Grenzlinien des Deckenausfchnittes nach unten, über welche Umrahmung und Gliederung der Oeffnung nicht vortreten dürfen, damit den Bilderwänden kein Lichtftrahl, der fonft durch die matte Glasdecke einfallen könnte, entzogen werde.

Zu diefem Behufe find in den von Lefuel eingerichteten Gemäldefälen des Louvre zu Paris die Deckenfenfter mit einem breiten, reichen Goldrahmen eingefafft, deffen Profilirung jedoch nicht über jene Grenzlinien vorfpringt, und die Einrahmungen der Lichtöffnungen in den Sälen der Gemälde-Galerie zu Caffel find diefem Mutter nachgebildet worden.

Die zu gleichem Zwecke im Zk/?«£r-Mufeum zu Plannover getroffene Anordnung zeigt Fig. 303 ²⁸°).

Das in Art. 208 (S. 239) angegebene Verfahren ftellt zwar die unteren Grenzen der Dachfenfteröffnungen feft ; doch foll damit nicht vorgefchrieben fein, dafs die ganze zwifchen e und e⁴ liegende Dachfläche ausgefchnitten und verglast fein müffe.

Vielmehr erfcheint die Abhaltung des Scheitellichtes fehr wünfehenswerth, weil diefe lothrecht oder nahezu lothrecht einfallenden Lichtftrahlen an fleh fchon blendend

Fig- 3°3-

Deckenlicht-Einrahmung ²⁸°).

zu

zwar

279)    Ueber die Conftruction von Decken- und von Dachlichtern flehe Theil III, Band 2, Heft 3, bezw. 5 diefes «Handbuches«.

280)    Siehe: Manchot. Keftner-Mufeum zu Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, S. 749 u. Bl. 36.

auf das Auge des Befchauers einwirken, aufserdem auch durch fie das hellfte und befte Licht gerade dem Fufsboden zugeführt wird, der es am allerwenigften braucht, da feine Helligkeit im Gegentheil die ruhige Betrachtung der Bilder empfindlich ftört.

Diefer Mifsftand ift längft erkannt worden, und man hat ihn in verfchiedener Weife zu befeitigen gefucht. Dies gefchah mit Erfolg fchon beim Bau der Alten Pinakothek zu München (fiehe Fig. 294, S. 233).

Hierbei wurde die obere Dachfläche der Laterne, die zur Erhellung jedes Gemäldefaales dient, nicht wie die Seitenflächen mit Glas, fondera, wie bereits erwähnt, mit Kupferblech eingedeckt.

In der Gemälde-Galerie der Brera zu Mailand hatte man vor Mitte diefes Jahr-hundertes mittels einer anderen, innerhalb des Raumes felbft angebrachten Vorkehrung abgeholfen.

Sie beftand aus einer Pyramide von dunkel violettem Baumwolleftoff, die in angemeffener Entfernung unter der Deckenöffnung eines jeden Saales hing.

In fchönerer und wirkfamerer Weife erfüllt diefen Zweck die Anordnung in Fig. 304¹¹), welche v. Voit dem Rottmann-Saal der Neuen Pinakothek zu München gegeben hat.

Fig. 304.

A    ß>A

muiez]

Ol

Pf

BIBIS Bl BIB

Bs

pffffi nfinnmini

uyyy

nnm'imm nsirinnrinnnrtr^

II_IlII_l|II_IlILI I 1 ' !■l[|U||UI|uMuj|Uj|U(|LJ|

IO

□DfiHoQÖ

□□□□

nnamDnp

--------[□□□□P——----------------

■ f* -

1:250

15™

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13

H-4-H

Längenfchnitt durch den Rottmann-Saal der Neuen Pinakothek zu München¹¹).

Innerhalb des Saales ift ein von Säulen getragenes Zwifchendach und um diefes, gleich laufend mit den Behangflächen, ein Deckenausfchnitt gefchaffen, durch welchen das Licht auf die Bilder in der angegebenen Weife mittels eines über dem Saal angebrachten grofsen Dachfenfters einfällt. Letzteres ift dem Befchauer völlig verborgen ; diefer fteht unter dem verdunkelnden Dach der Säulenhalle ; die einzelnen abgetheilten Bilder aber trifft volles Licht, deffen Wirkung durch den Gegenfatz um fo mehr gehoben wird.

Diefe Einrichtung, obwohl für den Cyclus der Rottmann fchen Bilder ganz vorzüglich geeignet, pafft indefs nicht für Gemälde-Galerien im Allgemeinen, wo grofse und kleine Bilder, oft von ganz verfchiedener Art und Stimmung, neben einander hängen.

Eine ähnliche Anlage, welche neuerdings beim Umbau der National-Galerie zu London von Barry geplant gewefen fein foll ¹²), ift nicht zur Ausführung gelangt.

Verdunkelung des Scheitellichtes ift mit gutem Erfolg mehrfach, z. B. in Caffel, Amfterdam u. f. w., dadurch erzielt worden, dafs zu beiden Seiten des Firftes je ein Stück der äufseren Dachfläche mit Metall, Ziegeln, Schiefer u. dergl., je ein weiteres Stück fodann mit Glas eingedeckt ift. Hierbei entftehen nach Fig. 305 zwei einzelne Dachfenfter, für welche Tiede ²⁸³) folgende Regel aufftellte: »Die Gröfse der Licht-Öffnung mufs eine folche fein, dafs die Lichtftrahlen durch diefelbe unter 45 Grad auf die Bildwand fallen können.« Als ob nicht die Lichtftrahlen von allen Richtungen des Aetherraumes durch die Oeffnung eindringen würden ! Der Satz ift alfo wohl fo zu deuten, dafs die Dachlichter mit dem Deckenlicht in folche Beziehung gebracht werden follen, dafs die begrenzenden Lichtftrahlen (in Fig. 305 cd, dd' und b d\ b' d) am oberen, bezw. am unteren Ende der Behangflächen unter einem Winkel von 45 Grad einfallen.

¹

   Siehe: Wiener, a. a. O., S. 402.

²

   Nach obiger Formel follte im zweiten Gliede des Zählers eigentlich der Nebenwinkel zu öj eingeführt werden; der Cofinus deffelben ift aber gleich —cos a\. — Irrthümlicher Weife hatte Magnus die Gröfse aj—a als Mafs der Helligkeit in p genommen und Mentz die Gröfse cos a — cos cq für die Beleuchtung durch eine Lamelle angefetzt.

³

   Keineswegs alfo eine Wagrechte, wie Mentz (a. a. O., S. 490) annahm und die er als »Intenfitäts-Polare« bezeichnete.

⁴

   Mittels diefer Tafeln kann z. B. für jede beliebige Länge und Weite des Deckenfenfters eines Saales von gegebener Breite fofort die Lage des hellften Punktes der Wand abgelefen werden.

⁵

»The heigt of the gallery to its fky-light fhould be equal to its width.« Nach Mittheilungen des Herrn + R. Redgrave, früher am South-Kenfington Mufeum zu London, wird bei folchem Verhältnifs die Wirkung der Spiegelung vermieden, wenn zugleich (nach S. 232) die Weite des Deckenlichtes gleich der halben Saalbreite ift.

⁶

²⁶'i) In den grofsen englifcheu Galerien find die meiften Gemälde, in anderen Mufeen die werthvollften Bilder verglast.

⁷

Vergl. auch : Visser , E. Ueber die Beleuchtung von Gemäldefälen durch Oberlicht und Konftruktion derfelben. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 18152, S. 92.

⁸

)    Siehe: Deutfehes Bauhandbuch. Band II, Theil 2. Berlin 1884. S. 550.

⁹

)    Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 15.

¹⁰

)    Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 217.

¹¹

   Nach: Lübke, W. & J. Caspar. Denkmäler der Kunft. Stuttgart 1856. Bd. 4 , Taf. 109.

¹²

   Siehe: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II, Theil 2. Berlin 1884. S. 551.

*7

¹/i50 n- Gr.

Fig- 3°5-

A5°

/.

CT

Querfchnitt der Gemälde-Galerie zu Caffel, abgeändert nach Tiede2%A\

Man vermifft die wiffenfchaftliche Begründung diefes Satzes; er fcheint fomit aus den in der Praxis gemachten Erfahrungen abgeleitet zu fein. In Wirklichkeit follen, nach Merzenich’s Beobachtungen, bei folchem Lichteinfall gute Erfolge erzielt worden fein. Dann aber ift die frühere Forderung Tiede’s (fiehe Art. 208, S. 239), di'e einen gröfseren Dachausfchnitt bedingte, nicht aufrecht zu erhalten. Die Anordnung läfft fich als zweifeitiges Dachlicht bezeichnen und in der Wirkung mit fehr hoch von gegenüber liegenden Seiten einfallendem Seitenlicht vergleichen.

Bei Anwendung diefes Verfahrens auf die kleineren Deckenlichtfäle der Caffeler Gemälde-Galerie²⁸⁴) müffte im Querfchnitt (Fig. 305) eine Einfchränkung des Dachlichtes durch Verbreiterung der Firft-bedachung und zugleich eine entfprechende Erweiterung des Deckenlichtes nach Mafsgabe der begrenzenden 45-gradigen Lichtftrahlen vorgenommen werden. Die Helligkeit nimmt, den eingezeichneten Winkeln der Lichtftrahlenbündel gemäfs, von unten nach oben etwas zu.

Fig. 306 ftellt den Querfchnitt der rückwärtigen Säle des Reichsmufeums zu Amfterdam dar²⁸⁵). Sowohl Deckenlicht, als Dachfenfter erfcheinen fehr reichlich bemeffen. Zum Vergleich mit Fig. 305

²³³) Siehe ebendaf., S. 550 u. 552.

²⁸*) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, Bl. 2.

²⁸⁵) Siehe unter f, 2 die Grundriffe und Durchfchnitte deffelben Bauwerkes.

'll50 Gr.

Fig. 306.

245

e.

£/

/]

45”;

■'45°

find auch hier vor den oberen und unteren Enden der Behangflächen die unter 45 Grad einfallenden Lichtftrahlen c d, c‘ d‘ und b e\ b‘ e gezogen.

Im Rembrandt-Saal deffelben Mufeums ift u. a. des Meifters grofses Gemälde »Die Nachtwacht« in ähnlich wirkfamer Weife, wie im vorerwähnten Rottmann-Saal zu München

ausgeftellt. Unter einem Velum von fchwerem, undurchfichtigem Purpurftoff im mittleren Theil des Saales (flehe den Plan unter f, 2) fleht der Befchauer im Dunkeln und fleht das Gemälde von hellftem Licht überftrahlt.

Der völligen Verdunkelung des Scheitellichtes wird meift eine Dämpfung deffelben vorgezogen.

Magnus fchlug zu diefem Zweck 1864 vor ²⁸⁶), dafs etwa im dritten Fünftel der Höhe des Saales unter deffen Deckenlicht ein Schirm X X/ (Fig. 307) aufgehängt werde, der nicht aus lichtundurchläffigem, fon-dern aus lichtdurchläffigem Stoffe und in leichter, zierlicher Form her-zuftellen fei.

Daffelbe Mittel in etwas anderer

214.

Lichtfchirme

und

Vorhänge.

Weife ift

zur

Milderung grellen

Querfchnitt eines Gemäldefaales im Reichsmufeum zu Amfterdam.

Lichtes bei vielen Kunftausftellungen (in Paris 1867, in Berlin 1872 u. f. w.) mit Vortheil angewendet worden. Es befteht

aus einem unterhalb

des Deckenlichtes ausgefpannten Velum von durchfcheinendem Zeugftoff (Fig. 308). Allein für dauernde Benutzung bei eigentlichen Gemälde-Galerien erfcheint daffelbe nicht geeignet. Der Staub, der fich darauf ablagert und im Winter durch den Lüft

et

-Ie—

Fig. 30S.

Fig. 307.

Velum-Anordnung.

Schirm nach Magnus.

²⁸⁶) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 218.

zu g der Heizung aufgewirbelt, mitunter durch Schweifswaffer niedergefchlagen wird, macht den hellen Stoff des Vélums bald fchmutzig und fleckig. Es erhält hierdurch ein unfchickliches Ausfehen, das bei fehr hohen Sälen weniger wahrnehmbar, in niedrigeren Sälen aber um fo unftatthafter ift.

Die unmittelbaren Sonnenftrahlen können, ohne die Bilderfäle diefen Mifs-ftänden auszufetzen, durch das Anbringen von Stoffgardinen oberhalb des Decken-fenfters abgehalten werden, welche vom Inneren des Raumes aus bewegt und in die gewünfchte Lage gebracht werden.

Vor der Ein-

Letztere Einrichtung, welche in Art. 238 genauer befchrieben werden wird, ift fchon beim Umbau der Deckenlichtfale des Alten Mufeums zu Berlin getroffen worden ¹). In angemeffener Entfernung über der Deckenlicht-Verglafung find Vorhänge aus weifsem Neffeltuch wagrecht angebracht und werden von den Saalecken aus mittels Schnüren und Führungsrollen nach Bedarf hin und her gezogen, richtung folcher Zugvorhänge oberhalb der Glasfläche waren mit Vela unterhalb des Deckenlichtes viele Verfuche gemacht, zuletzt aber aufgegeben worden, als die genannten Uebelftände fleh immer wieder einftellten.

Fig. 311 -

Fig. 309.

y;

Fig. 310.

. 5,0°,

_50'

'60°

80°''.

/ B0°

Anordnung von Blenden nach Bourdais ²⁸⁶).

215.

Blenden.

Die Anordnung von Blenden, die zwifchen Decken- und Dachfenfter oberhalb der Gemäldefäle anzubringen find, erfcheint zur nutzbaren Ablenkung und Zer-ftreuung der unmittelbaren Sonnenftrahlen in gewünfehter Richtung geeignet. Die Blenden werden aus mehr oder weniger durchfcheinendem Stoff angefertigt, der über bewegliche Rahmen oder Rollen gefpannt ift. Je nach dem Grade der Verdunkelung, den man erzielen will, wird der Stoff von Florzeug oder Baumwollengewebe, bis zu dichtem Tuch, ausgewählt; auch Papier, Pappe, Leder kann hierzu benutzt werden. Die damit überfpannten Blendrahmen oder Rouleaux follen nach Bourdais ²) mittels geeigneter Vorkehrungen je nach Bedarf verlängert oder verkürzt und leicht in diejenige Stellung gebracht werden können, welche man dem einfallenden Licht zum Zweck wirkfamer, günftiger Erhellung der Bilderfläche geben will. Als Regel ift angegeben, dafs der Neigungswinkel der in folcher Weife abgelenkten Licht-ftrahlen mit dem Horizont zwifchen 50 und 70 Grad betrage.

Bout dais will, nach Mafsgabe der begrenzenden Lichtftrahlen, welche unter folchem Winkel das obere und untere Ende der Behangfläche treffen, die Oeffnung der Decken- und Dachfenfter beftimmen und zwifchen diefen äufseren Parallelen, je nach Bedarf, 2, 3 oder mehr Blenden anbringen. Hierbei find, je nach dem Verhältnifs von Breite und Höhe der Säle, verfchiedene Fälle zu unterfcheiden. Die wichtigften find in Fig. 309 bis 311 veranfchaulicht.

Die Erfahrung mufs darüber entfcheiden, ob anftatt des Anbringens wagrechter Zugvorhänge oberhalb der Deckenfenfter der Gemäldefäle die Anordnung folcher Blenden den Vorzug verdient oder nicht. Das Verfahren liefse fich leicht mit dem in Fig. 305 (S. 244) dargeftellten vereinigen, und offenbar ift die von Tiede verlangte 45-gradige Begrenzung der Lichtftrahlen, auch für deren Zerftreuung mittels Blenden, vortheilhafter, als die Richtung nach einem Winkel von 50 bis 70 Grad nach Bourdais.

Neuerdings find behufs Erzielung möglichft gleichmäfsiger Erhellung der Gemäldefäle geeignete Scheinwerfer aus Metall hergeftellt worden, die zwifchen der Deckenöffnung und einem das Scheitellicht abhaltenden Schirm in folchem Winkel geneigt angebracht find, dafs fie das vom Himmelsgewölbe ausgeftrahlte Licht auf die Bilderwände werfen.

Solcher Art ift u. a. die Beleuchtung der grofsen Mittelgalerie des neuen Antwerpener Mufeums, deren Einrichtung fehr gerühmt wird ²⁸⁹). Das Syftem diefer Beleuchtung foll in der Hauptfache aus unter 45 Grad gegen die Wände geneigten Metall-Reflectoren beftehen, die im Dachwerk der Gemälde-Galerie befeftigt find.

Im Kunfthiftorifchen Hofmufeum zu Wien ift der Raum über der Glasdecke der Gemäldefäle bis zur Dachöffnung mit Wänden aus Eifenblech abgefchloffen, die innen weifs angeftrichen find und als Scheinwerfer dienen.

Begreiflicher Weife dringt das Tageslicht nicht blofs in der durch Zeichnung zu veranschaulichenden Strahlung in den Raum ein; fondern von allen Seiten kann reflectirtes Licht die Bilderfläche treffen und zu ihrer Erhellung beitragen. Für die Anlage von Deckenlichträumen ift aber mit folchen Lichterfcheinungen nicht zu rechnen, weil alle daraus folgenden Wirkungen unbeftimmbar find.

Die Anwendung des Deckenlichtes auf Mufeen überhaupt, abgefehen von Gemälde-Galerien, bedarf keiner langen Auseinanderfetzungen. Deffen Einrichtung ver-urfacht überall weniger Schwierigkeiten, als in Gemäldefälen. Wird in gleicher Weife, wie in letzteren, das Deckenlicht in den Räumen fonftiger Mufeen bemeffen, fo ift es Sicherlich gut und ausreichend; häufig genügt ein geringeres Mafs. Die Rückfichten, die hinflchtlich der Spiegelung der Lichtftrahlen auf den Oberflächen von Oelgemälden zu nehmen find, fallen bei Alterthiimern, Kupferftichen, Münzen und Medaillen, Werken der Kleinkunft u. f. w. meift ganz weg, es fei denn, dafs fie unter Glasfchränken auf bewahrt werden, in welchem Falle man fleh allerdings gegen die Wirkung der fpiegelnden Oberfläche des Glafes, ähnlich wie bei Gemälden, vor-fehen mufs.

216.

Scheinwerfer.

217.

Reflexlicht.

218.

Deckenlicht

bei

Mufeen

überhaupt.

Die Deckenlicht-Erhellung ift neuerdings nicht allein für viele Säle, fondern auch für grofse, weite Höfe, u. A. für folche von Mufeen aller Art, mit viel Nutzen zur Verwendung gekommen. Die früher obwaltenden Bedenken und Schwierigkeiten dagegen find überwunden, Seitdem die Eifen- und die Glastechnik zu dem hohen Grad der Entwickelung gelangt find, dafs eiferne Dächer über Räumen von fehr beträchtlicher Spannweite mit Leichtigkeit errichtet und Eindeckungen mit Glas, welche die darunter gelegenen Räume gegen das Eindringen von Regen, Schnee und Feuchtigkeit flehern, darüber hergeftellt werden können.

²⁸⁹) Siehe: Kunftchronik. Neue Folge, Jahrg. 1 (1890—91), S. 179.

2) Seitenlicht und Seitenlichträume.

219.

Wand-

erhellung.

Freies Himmelslicht, ungehemmt durch Hinderniffe der Umgegend (gleich wie in Art. 200, S. 224 für Deckenlicht), wird auch für Seitenlicht vorausgefetzt. Seine Verwendung für Zwecke der Erhellung von Gemälderäumen kommt, aus den im erwähnten Artikel (S. 223) angegebenen Gründen, hier zuerft in Betracht.

In einem durch ein Fenfter feitlich beleuchteten Raume wird der Grad der Helligkeit, der jedem einzelnen Flächenelement der Wand durch unmittelbare Strahlung zukommt, durch eine Lichtpyramide erzeugt, deren Spitze in dem betreffenden Wandelement liegt und deren Grundfläche derjenige Theil der Fenfteröffnung ift, der oberhalb der durch die Spitze geführten wagrechten Ebene liegt.

Lothrechter

Schnitt.

Fig. 312.

Wagrechter

Schnitt.

Fig-313- I

Diefe Abgrenzung hat ihren Grund darin, dafs kein unmittelbarer Lichtftrahl aus dem Ereien von unterhalb des Horizonts kommen kann. Wagrechte Strahlen werden bei vollkommen unbe-fchränktem, nicht durch Bäume oder Gebäude der Umgebung gehindertem Lichteinfall noch möglich fein. Daher werden nur diejenigen Punkte der Wandflächen, welche in gleicher Höhe der Fenfterbrüffungs - Oberkante oder tiefer als diefe liegen, als Bafis ihrer Strahlenpyramide die ganze Fenfteröffnung haben (Fig. 312).

Seitenlichtraum. ^150 n. Gr.

Je höher der Punkt über der Fenfterbrüftung liegt, defto kleiner ift die Grundfläche der ihn beleuchtenden Pyramide unmittelbarer Strahlen.

Mit diefer Einfchränkung laffen fleh die Darlegungen über die Helligkeits-abftufung der Wandflächen mit Deckenlicht-Erhellung (flehe Art. 203, S. 227) im Allgemeinen auch auf die Seitenlicht-Erhellung übertragen. Während indefs das Deckenlicht auf den 4 Seitenwänden des Saales annähernd diefelben Lichterfchei-nungen hervorruft, ift die Wirkung des Seitenlichtes auf die Hinterwand eines Cabinets gegenüber dem Fenfter anders, als die auf feine Scheidewände. Die wechfelnde Menge der Lichtftrahlen, fo wie die zu- und abnehmende Gröfse ihrer Einfallswinkel auf die Bilderflächen find in Fig. 312 u. 313 im Aufrifs und Grundrifs verdeutlicht. Diefe Winkel nehmen im Grundrifs auf den rückwärtigen Theilen der Scheidewände rafch ab, werden dagegen auf der Hinterwand wieder gröfser und gleichmäfsiger. Auf jeder der 3 Behangflächen eines einfenftrigen Gemälderaumes liegt der abfolut hellfte Punkt auf der Schnittlinie der Wand mit der wagrechten Ebene durch die F'enfterbrüftungs-Oberkante, und zwar auf der Hinterwand zugleich im Schnittpunkt der vorgenannten Wagrechten mit der durch die Fenfteraxe fenkrecht zur Wand gefällten Ebene.

Diefe durch die Fenfteraxe geführte Lothrechte der Hinterwand ift auf letzterer eine Axe der Symmetrie für die Abftufung der Helligkeit. Auf allen Wänden wird die Helligkeit von der Wagrechten in der Höhe der Brüftungs-Oberkante aus nach oben und unten bedeutend geringer.

Hieraus ergiebt lieh die Zweckmäfsigkeit folgender Anordnungen: a) Die Fenfterbrtiftung ift mindeftens bis Augenhöhe, beffer bis über Augenhöhe , 2,o m bis 2,2 m über den Fufsboden, herauf zu führen, um in folcher für die Betrachtung des Bildes geeignetften Höhe die hellfte Zone der Behangfläche zu fchaffen.

ß) Die Fenfteroffnung foll fo hoch gemacht fein, dafs den vom Fenfter ent-fernteften Theilen der Seitenwände auch oberhalb der hellften Zone der Bilderfläche noch ausreichendes Licht zugeführt werde. Am vortheilhafteften find Fenfter mit wagrechtem Sturz, deffen Unterkante fo nahe als möglich der Decke liegt.

y) Die Fenfterweite ift erfahrungsgemäfs auf bis */2 der Cabinetsweite zu bemeffen. Die inneren Laibungen und theilweife auch die äufseren Gewände der Fenfter werden fo weit abgefchrägt, dafs der Lichteinfall auf den Behangflächen thunlichft unbeeinträchtigt bleibt.

8) Die Tiefe der Cabinete von der Glasfläche der Fenfter bis zur Rückwand foll wegen der rafch abnehmenden Winkel-Beleuchtungsftrahlen nicht mehr als 5,ö bis 6,5 m betragen. Die Höhe bemifft man meift zu ungefähr 5,o bis 6,o m und die Weite zu nicht viel über 5,5 m, nachdem fleh diefes Mafs für die Betrachtung der in den Cabineten ausgeflellten kleineren Bilder als paffend erwiefen hat und eine gröfsere Weite überhaupt nicht zweckmäfsig erfcheint, da fie vornehmlich der Hinterwand zu Gute käme, und diefe, wie fogleich nachgewiefen werden wird, als Behangfläche gröfstentheils ungünftig ift. Völlig untauglich für diefen Zweck find begreiflicher Weife die neben den Fenfteröffnungen noch verbleibenden Theile der Fenfterwand felbft. Dagegen können die inneren fchrägen Laibungen der Fenfter zum Aufhängen ganz kleiner Cabinetsbilder mit Vortheil benutzt werden.

Zieht man nunmehr die Wirkung der Lichtftrahlen auf die fpiegelnde Oberfläche der Bilder in Betracht, fo findet man, dafs die Hinterwand gegenüber dem Fenfter (Fig. 314) durch die zum Theil fenkrecht auffallenden Lichtftrahlen zwar ziemlich hell erfcheint, aber auch der Spiegelung ftark ausgefetzt ift. Der Befchauer kann fleh ihr kaum entziehen, wenn er dem Bild gegenüber fteht. Er wird dagegen, wenn er fleh der Seitenwand zuwendet (Fig. 315), die Spiegelung der Bilder unfehwer vermeiden können. Der Reflex könnte fleh auf der Seitenwand in der Nähe der

F'g- 3H-

Fig- 3r 5 -

Grundriffe von Seitenlichträumen. 1/150 n. Gr.

220.

Folgerungen.

221.

Spiegelung.

Lichtöffnung vielleicht geltend machen; allein man pflegt an diefer Stelle, dicht neben der Fenfterwand, die offenen Ver-bindungsthüren der Cabinete anzuordnen. Diefe werden nicht höher als 2,o m bis 2,2 m gemacht, damit das Licht aus den benachbarten Räumen nicht ftörend einwirke. Unmittelbar hinter der Thür-

222.

Schrägftellung

der

Umrahmung, alfo im Abftand von ungefähr 1,2 bis 1,3 m vom Fenfter, beginnt die Behangfläche der Seitenwände.

Letztere find bei mehreren neueren Ge-

Fig. 316.

mälde-Sammlungen nicht fenkrecht zur Fenfter-Scheidewände. wand, fondern, ähnlich der Staffelei des Malers,

fN

fchräg hierzu geftellt, alfo nach der Hinterwand zu etwas convergirend angeordnet worden ²⁹⁰), um dadurch eine gröfsere Helligkeit ihrer Behangflächen zu erzielen. Die in Folge deffen ent-ftehende Verfchmälerung der Hinterwand hat nicht viel zu bedeuten, da diefe aus dem angegebenen Grunde als Bilderfläche ohnehin wenig geeignet ift und mitunter ganz unbehangen bleibt. Der Einwand, dafs durch Schrägftellung der Seitenwände viel Raum verloren gehe oder nicht ausgenutzt werden könne, ift zwar bei geradliniger Aneinanderreihung der Räume richtig, nicht aber bezüglich der wirklichen Nutzbarmachung derfelben zutreffend. Letztere wird vielmehr bei fchräger Richtung der Seitenwände zur Aufsenwand gröfser, als bei rechtwinkeliger Stellung. Auch der Raumverluft im Grundrifs ift zu vermeiden, wenn folche Cabinete mit nach hinten con-

Grundrifśanordnung von Seitenlichträumen nach Magnus.

vergirenden Seitenwänden nach dem Magmis-fchen Vorfchlag fächerartig angeordnet find (Fig. 316) und, wie bei der National-Galerie zu Berlin, zufammen einen halbkreisförmig vorfpringenden Bautheil bilden.

Nach den vorhergehenden Regeln find die Seitenlicht-Cabinete u. A. beim Neubau der Gemälde-Galerie zu Caffel und beim Umbau des Alten Mufeums zu Berlin eingerichtet worden.

In der Caffeler Galerie find die 7 Cabinete des Mittelbaues 5,5 m an der Fenfterwand, 4,5 m an der Hinterwand breit, 6,1 m tief und 6,0 m hoch (Fig. 317 u. 318). Die Behangfläche beträgt 3,8 m291). Die Fenfter, deren Lichtweite über ¹jz der Cabinetsweite beträgt, haben ftark abgefchrägte innere Laibungen und feile Brüftungen bis 2,09m Höhe vom Boden. Vor der unteren Reihe von Scheiben, die als Luftflügel zum Oeffnen eingerichtet find, ift innen noch eine Blendung angebracht, die fich bei trübem Wetter befeitigen läfft.

Im Berliner Alten Mufeum haben die Fenfter (Fig. 3x9 ²⁹²), deren urfprüngliche Maueröffnung beibehalten werden muffte, 2,10m Lichtweite. Sie erweitern fich nach innen auf 3,60lrL- Die Cabinete er-

Fig. 317-

Profil der

Fenfterwand.

¹/l50 n- Gr.

Fig. 318.

6.1

2.09

11E.

mg

; \X

af

290)    Nach: Magnus, a. a. O., S. 215.

²⁹¹)    Siehe: Dehn-Rotfelser, H. v. Das neue Gemäldegalerie-Gebäude zu Caffel. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 11 u. 24.

292)    Siehe: Merzenich, J. Der Umbau der Gemälde-Galerie in dem alten Mufeum in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 173.

ns

Grundrifs.

Cabinete der Gemälde-Galerie zu Caffel²⁹¹).

hielten eine Lichtweite von 5,22 m an der Fenfterwand, von 3,22 m an der Hinterwand und eine Tiefe von 6,34 m. Die Höhe diefer Gemälderäume beträgt 5,50 m, die des Fenfterfturzes 5,30 m über dem Boden ³). Die Behangfläche beträgt aber nur ungefähr 8,00 m. Da die Brüftungshöhe der Fenfter durch die Ge-ftaltung der äufseren Architektur gegeben war, fo muffte das untere Drittel der Verglafung bis 2,20 m über dem Boden abgeblendet werden.

Fig. 319.

«......2.5.

ZZS"

3 2 2.

«...

Im Alten Mufeum zu Berlin finden fich einige Cabinete, deren eine Seitenwand fenkrecht zur Fenfterwand fteht, während die andere (wie in Fig. 319) fchräg hierzu gerichtet ift. Auf beiden Seitenwandungen find in Fig. 320 u. 321 behufs Veranfchaulichung der verfchiedenen Helligkeitsabftufung des Seitenlichtes die Linien gleicher Helle ermittelt.

Zur Conftruction der Hellenlinien dient wieder das in

223.

Linien

gleicher

Helle.

* 60'! *

Art. 203 (S. 227) befchriebene Mehmke’fche Verfahren.

Nach der demfelben zu Grunde liegenden Formel berechnet fleh für einen beliebigen Punkt p der Wand der als Mafs feiner relativen Erhellung geltende Beleuchtungsraum zu

a2 -f" <p3

R _ tpl COS ai + CP2

COS

COS

a3 -f- Cp4 COS 014

cp 1⁰ COS U\ -j- Cp2°

cos

cos

as -f- cp4° cos a4

=t

Cabinete des Alten Mufeums zu Berlin ²⁹²).

]/l50 n. Gr.

360°

worin cpi, cp2, <f3 u. epr die Winkel find, welche die Seiten der dem Punkt p zukommenden Lichtftrahlen-Pyramide an der Spitze einfchliefsen, und oq, 0.2, a3, die Neigungswinkel der Ebenen diefer Winkel gegen die Wandebene bezeichnen. Liegt der Punkt p oberhalb der Fenfterbank, fo kommt ihm, wie bereits in Art. 219 (S. 248) erwähnt, als Bafis der Strahlenpyramide, nur derjenige Theil der Fenfter-öffnung zu, der oberhalb der durch p geführten wagrechten Ebene liegt.

Für die Wand A geben die beiden auf ihr fenk-rechten Seiten der Lichtftrahlen-Pyramide keinen Beitrag, weil die betreffenden Cofinus gleich Null find. Somit ift der Beleuchtungsraum

<pi°cos ai — cp3° cos 013 ⁴).

360°

Die Ermittelung von R mittels Conftruction, fo wie die Zeichnung der Hellenlinien erfolgt genau eben fo, wie in Art. 203 (S. 228) befchrieben und durch Fig. 287 bis 291 (S. 228 u. 229 ⁵), ferner durch Fig. 292 u. 293 (S. 230) verdeutlicht ift. Dem gemäfs find für eine Anzahl auf der Wand wagrecht gezogener Linien in verfchiedenen Punkten derfelben die Helligkeiten zu beftimmen, fodann in Fig. 320 die gefundenen Lothe (welche die Mafse diefer relativen Helligkeiten angeben) im Grundrifs aufzutragen und die Endpunkte der Lothe durch Curven mit einander zu verbinden⁶). Werden nun diefe Curven durch eine Anzahl von zur Wand parallelen Ebenen gefchnitten, fo ergeben fich die Linien gleicher Helle.

Für die Wand B ift zu unterfcheiden, ob der Punkt der Wand, deffen Helligkeit beftimmt werden foll, oberhalb oder unterhalb der Fenfterbank liegt. Im erfteren Falle wird die dem Punkt zukommende Strahlenpyramide nach unten durch eine wagrechte Seitenebene begrenzt, deren Winkel 014, den fie mit

der Wand bildet, hiernach ein rechter ift. Die Formel heifst fomit für einen Punkt oberhalb oder in gleicher Höhe der Fenfterbank-Oberkante:

(pl° cos aj — <ps° cos «3 -f- cp₂° cos 0(2

360°

Liegt aber der Punkt unterhalb der Fenfterbank-Oberkante. fo ift keine der Seitenebenen der Strahlenpyramide fenkrecht zur Wand, und die Formel lautet dann:

R _ <pi° cos m — tp₃°

cos

a3 -j- (f₂⁰ COS 0(2 - <P4° cos O.Ą

3tiO°

Fig. 320.

SS

Jr

t-

0,01 .

0,02

0.0 3

0,0 4

0,0 5

0.06

ses* _ 0,01 - 0,0 2 _ 0,0 3 _ 0,0 4 _ 0,0 5 _ 0,0 6

Linien gleicher Helle auf der Wand A in Fig. 319. — V75 n* Gr. Längeneinheit der Archimedifchen Spirale 270mm.

Es find zuerft die Werthe von

cpi⁰ cos a\ — (03° cos a3

360°

wie vorhin, fodann die Werthe von

360°

bezw.

cp₂° cos a2 — cp4° cos 04

360°

zu ermitteln. Die Winkel a₂ und 0(4 ergeben fich nicht

unmittelbar aus dem Grundrifs wie a.\ und «3, wohl aber dadurch, dafs man in dem betreffenden Punkt das Loth auf der Wand und das Loth auf der Ebene des Winkels cp2, bezw. <p4 errichtet und den Winkel, den diefe beiden Lothe mit einander einfchliefsen, auf einfache Weife (mittels Drehen um einen Schenkel)

beftimmt. Nunmehr laffen fich die nach Art. 203 (S. 228) in Strecken verwandelten Werthe von (p2° cos a-2

<p₂° COS 0(2 - cp4° COS 0(4

Cpl° COS 0(1 - (p3° COS OS3

mit denjenigen von

fetzen. Im Uebrigen wird beim Aufträgen der fo gefundenen, die Helligkeiten der verfchiedenen Punkte

360°

, bezw.

360°

360°

zufammen-

darftellenden Lothe im Grundrifs und bei der Conftruction der Hellenlinien im Aufrifs in Fig. 321 ganz eben fo verfahren, wie vorhin in Fig. 320.

In beiden Figuren find diejenigen Theile der Wand, auf welche keine unmittelbaren Lichtftrahlen treffen können, fchräg fchraffirt angegeben. In Fig. 321 find die Linien gleicher Helle über die (punktirt gezeichnete) Brechungslinie der Wand fortgefetzt, obgleich von dort aus eigentlich das entfprechende Stück von Fig. 320 anzufügen wäre.

Aus der vergleichenden Betrachtung von Fig. 320 u. 321 unter einander und mit Fig. 292 u. 293 (S. 230) geht Folgendes hervor:

Fig. 321.

jf

S I I S g 's %

g?*

Linien gleicher Helle auf der Wand B in Fig. 319. — 775 n. Gr. Längeneinheit der Archimedifchen Spirale 320mm.

a) Die zur Fenfterwand fchräg geftellte Seitenwand hat gröfsere Helligkeit, als die fenkrecht zu erfterer gerichtete.

ß) Sowohl bei fchräger, als bei fenkrechter Richtung der Bilderwand zur Fenfterwand wird von dem am hellften beleuchteten Theile der Wand ein grofses Stück für die Oeffnung der von einem Cabinet zum anderen führenden Verbindungsthür beanfprucht, wenn diefe nächft dem Fenfterpfeiler angebracht ift.

Y) Die Bilderwände der Seitenlicht-Cabinete haben viel geringere Helligkeiten, als die Deckenlichtfäle. Der dem hellften Punkte der Wand zukommende Grad der Erhellung beträgt z. B. im Cabinet des Alten Mufeums zu Berlin nach Fig. 321 nur ungefähr 0,oö, im Deckenlichtfaal dafelbft nach Fig. 293 (S. 230) dagegen 0,175, alfo beinahe das 3-fache. Die betreffenden Lichtöfifnungen (zugleich die Grundflächen der Lichtftrahlen-Pyramiden) verhalten fleh hierbei, wie 6,5 : 57,3.

Die Hellenlinien in Fig. 320 u. 321 veranfchaulichen ferner die rafche Abnahme der Belichtungsftärke der Cabinetswand nach der Rückwand zu. Um diefe hinteren Wandtheile beffer zu erhellen, hat man neuerdings, aufser den in den vorigen Artikeln befprochenen Grundformen in Fig. 322 u. 323, folche mit gebrochenen oder gekrümmten Seitenwänden nach Fig. 324 u. 325 erfonnen und angewendet.

224.

Grundform ; Verfchiedenheit.

Beim Bau der neuen Mufeen zu Berlin füllen die Cabinete nach Fig. 324 geltaltet werden. Die Hinterwand gegenüber dem F en ft er bleibt wegen der Spiegelung ganz unbehängt. Die fchrägen Wände find für Miniatur- und Schmuckbilder beftimmt.

Es leuchtet ein, dafs diefe annähernd unter 45 Grad gegen die Fenfterfläche gerichteten Wandtheile flärker erhellt fein werden, als folche, die rechtwinkelig oder beinahe rechtwinkelig hierzu geftellt find. Gleiches gilt für die concav gekrümmten Wände, deren Neigungswinkel gegen die Fenfterfläche mit zunehmender Entfernung von derfelben allmählich fpitzer wird; doch erfcheint die Anordnung nach Fig. 324 viel einfacher und kaum weniger vortheilhaft, als die in Fig. 325.

Fig. 322.

Fig. 3²3-

Fig. 324.

Fig. 325-

7;

Grundformen von Gemälderäumen mit Seitenlicht, ca. I/150 n. Gr.

Letztere Einrichtung ift im Kunfthiftorifchen Hofmufeum zu Wien und im neuen Braunfchweiger Mufeum durchgeführt und foll fich gut bewährt haben. In beiden Fällen find Scherwände angewendet, während in den Galerien zu Berlin, Caffel, München u. f. w. die Seitenwandungen bis zur Decke geführt und gleich den anderen Seiten des Raumes mit dem durchlaufenden Deckengefims abgefchloffen find. Im Wiener Hofmufeum find die Seitenlicht-Galerien 6,3 m hoch und durch diefe concaven Scherwände auf die Höhe von 3,5 m in Abtheilungen von 6,0 m Axenweite und 5,4m Tiefe abgefchieden. In Braunfchweig beträgt die Axenweite jeder Abtheilung nur 4,7 m, die Tiefe derfelben 5,2 m.

225.

Ebene

Scherwände.

Ebene Scherwände von der Höhe der Behangfläche findet man nicht feiten behufs Herftellung einfenftriger Abtheilungen von vielfenftrigen Seitenlicht-Galerien angewendet. Letztere machen trotz diefer trennenden Wändchen den Eindruck eines einzigen Raumes von anfehnlicher Ausdehnung.

Dies veranfchaulicht Fig. 341 (S. 271), welche einen durch Scherwände getheilten Gemäldefaal des neuen Kunftmufeums zu Lille darftellt 29 7). Die Erhellung erfolgt durch zweifeitiges Hochlicht.

Die Scherwände pflegen aus Holz hergeflellt zu werden (flehe auch Art. 240). Diejenigen Wandtheile, welche den Heizkörpern nahe kommen, müflen natürlich in folcher Weife angefertigt werden, dafs fle durch die Hitze nicht nothleiden.

Man hat mitunter die Bilderwände drehbar gemacht, um fie nach Belieben dem Licht zuwenden zu können.

Dies ift in der mit Seitenlicht erhellten Gemälde-Galerie der Akademie der bildenden Künfte zu Wien der Fall. Die Galerie hat Fenfteraxenweiten von 3,35 m, eine Tiefe von 7,70 m und eine Lichthöhe von 6,00 m- Sie ift durch 4,00 m hohe und 5,00 m lange Scherwände abgetheilt, die um ihre lothrechten Mittelaxen drehbar find (Fig. 326).

²⁹⁷) Siehe die Befchreibung unter e.

van Eyk.

Lang geftreckte, mit einer Anzahl von Fenftern verfehene Säle find zur Aufnahme von

Beifpielsweife im Alten Mufeum zu Berlin ein \ Hubert van Eyk und ein Jan

226.

Mehrfenftrige Säle ohne

fix

/ Gemälde-Sammlungen wenig geeignet, wenn fie Scherwände, nicht von Fenfterpfeiler zu Fenfterpfeiler durch Scherwände abgetheilt find. Denn die Beleuch-tungserfcheinungen in zwei- und mehrfenftrigen Gemälderäumen find fo verwirrender Art, dafs das Bilderfehen darin ein miihfames Gefchäft ift.

Drehbare Scherwände. *1150 n- Gr.

Die im Vorhergehenden gemachten Darlegungen gelten nur für den einfenftrigen Raum. Für den mehrfenftrigen Saal ohne Scherwände giebt es überhaupt keine Regel.

227.

Vorhänge.

'/'■tot

/'A\

\/ °NJ

Fig. 326.

».

Dem gleichen Zweck dienen die im 3,o m weiten Flurgang der Hoffeite der Akademie aufgeftellten Behangprismen. Sie haben die Grundform eines gleichfeitigen Dreieckes von 1,5 m Seitenlange, eine Höhe von ungefähr 3,o m und drehen fich um ihre Mittelaxe. Sie flehen defshalb von der inneren

[/

wm

Flur wand etwas abgerückt.

Bisweilen findet man die Einrichtung getroffen, dafs einzelne auf der Vorder- und Rückfeite behangene Wandtheile, behufs bequemer Berichtigung der zufammengehörigen Gemälde beider Seiten, um eine lothrechte Axe drehbar gemacht und in die zu ihrer Aufnahme ausge-fchnittenen Oeffnungen der Scheidewände eingefügt find.

Die Seitenlichtfenfter der Gemälderäume follen nach Dehn-Rotfelfer'**⁹) Zugvorhänge erhalten. Die hier und dort anzutreffende ftändige Befpannung der Glasfläche mit Stoffzeug ift auch bei folchen Cabineten, die nicht nach Norden gerichtet find, unzweckmäfsig. Denn wenn die Sonne nicht in die Fenfter fcheint, wird das wirkfamfte Licht dadurch gefchwächt.

Ueber die Dämpfung des Seitenlichtes von Gemälderäumen geben die in der mehrerwähnten Quelle ²") gemachten Mittheilungen Merzenich!s, auf Grund der zu diefem Zwecke in den neu eingerichteten Cabineten des Alten Mufeums zu Berlin getroffenen Vorkehrungen, fchätzenswerthen Auffchlufs.

In den nach verfchiedenen Himmelsgegenden gerichteten Seitenlichträumen mufften die Fenfter Vorhänge erhalten, welche von unten nach oben gezogen und auf der Sonnenfeite (Weftfeite) auch zur Befuchszeit, fobald die Sonne fcheint, gefchloffen werden können. Auf diefer Himmelsfeite ift daher die Farbe des Vorhangftoffes fall weifs, um möglichft wenig Licht zu verfchlucken, während auf der Oftfeite, wo die Sonne ihrfe Strahlen während der Befuchszeit niemals unmittelbar in die Räume gelangen laffen kann (wo alfo die Vorhänge nur nach der gewöhnlichen Befuchszeit gezogen werden müffen), derfelbe Stoff gelblichgrau abgetönt werden konnte.

Da bei verfchiedenen Jahreszeiten und Witterungsverhältniffen eine fehr verfchiedene Lichtmaffe vom Himmel ausgeftrahlt wird, fo ift es an befonders hellen Tagen aufserdem nöthig, die allzu blendende Wirkung der Spiegelfcheiben durch einen Florzeugvorhang zu dämpfen. Auch läfft fich für die verfchiedenen Stärken des Himmelslichtes die Breite des Fenfters durch feitlich angebrachte Vorhangftreifen

298)    A. a. O.

299)    Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 173.

undurcłifichtigen Wollenftoffen, welche fich von den Ecken des Fenfters nach der Mitte zu eine kleine Strecke über die Spiegelfcheibe wegziehen laffen, etwas einfchränken.

von

Zur Verdunkelung der unteren Theile des Fenfters find Stellläden nach alt-holländifcher Art

geeignet.

228.

Verglafung und Fenfter-rahmwerk.

229.

Vergleich

von

Seitenlicht

und

Deckenlicht.

Hinfichtlich des Einflußes der Verglafung des Rahmen- und Sproflenwerkes der Fenfter auf den Helligkeitsgrad der Bilderfläche fei wieder auf die fchon in Fufsnote 269 (S. 238) genannte Stelle diefes »Handbuches« verwiefen.

Mehrere ältere Gemäldefäle, z. B. das Schinkel'Îche Mufeum zu Berlin bis vor deffen Umbau, hatten nur Seitenerhellung. Die Frage, in wie weit auch Deckenlicht-Erhellung in den Gemälderäumen angewendet werden folle, bildete noch in den fechziger Jahren den Gegenftand lebhafter Erörterungen in den Künftlerkreifen Deutfchlands und Oefterreichs ⁷). Man ift heutzutage nicht mehr im Zweifel darüber, dafs nicht allein eine Anzahl einfenftriger, fo weit als möglich nördlich gelegener Seitenlicht-Cabinete, fondera auch eine angemeffene Zahl gröfserer Decken-lichtfäle für jede bedeutende Bilderfammlung unentbehrlich und den Erfahrungen der Neuzeit gemäfs einzurichten find.

Seitenlicht gilt für den Gemälderaum, gleich wie für das Maler-Atelier, als die an fleh vorzüglichfte Beleuchtung und als die einzig richtige für kleine, fein und délicat gemalte Bilder, die nur im fcharfen Licht auszuftellen und zu ftudiren find. Für grofs behandelte Bilder dagegen, die nur in gröfserer Entfernung zu überblicken find und von mehreren Perfonen gleichzeitig betrachtet zu werden pflegen, braucht man Deckenlicht. Die Cabinete haben den Vorzug, dafs man fleh darin meift der ruhigen Betrachtung der Bilder hingeben kann. Auch ift die Sonderung oder Vereinigung der Gemälde, je nach dem Charakter derfelben und nach dem Grundgedanken der Aufhellung, leicht möglich. Dem weiteren der Cabinet-Anordnung zugefchriebenen Vortheil, dafs durch die vielen Scheidewände eine bedeutende Vermehrung der Behangflächen erzielt werde, fteht der Nachtheil gegenüber, dafs eigentlich nur die beiden Seitenwände zum Behängen wirklich brauchbar find und dafs durch die Verbindungsthüren viel vom befterhellten Raum beanfprucht wird. Auch findet man fleh in einer langen Reihe folcher Cabinete nicht leicht und rafch zurecht; manchmal mufs Zufammengehöriges getrennt werden, und die Wiederholung vieler zufammenhängender Räume gleicher Gröfse bringt einen monotonen Eindruck hervor.

Aus allen diefen Gründen ift das Einfügen gröfserer Säle mit Deckenlicht-Erhellung durchaus nothwendig. Diefe find, wie bereits gefagt wurde, vor Allem zum Behängen mit grofsen Bildern fehr geeignet. Gleich beim Eintritt in die Galerie kommt die Raumgröfse und Stattlichkeit der Anlage zur Erfcheinung. Die Säle geftatten die gleichzeitige, ungehemmte Bewegung einer grofsen Zahl von Befuchern und laffen die Trennung der Gemälde nach Schulen und Kunftperioden wohl zu. Ein Uebelftand der Deckenlichtfäle ift der ftarke Wechfel der Beleuchtung, je nach dem Stande der Sonne, der fich indefs auch bei Seitenlichträumen, insbefondere folchen, die nicht nach Norden liegen, geltend macht. Der ftarke Gegenfatz des Helligkeitsgrades von Wand und Decke wird durch die zur Verbindung beider gewöhnlich angebrachte ftark gekrümmte Hohlkehle vermittelt. Dafs die Anordnung eines Deckenlichtes in der Regel auch die Herftellung einer doppelten, mitunter fo-

gar dreifachen⁸) Verglafung und daher grofse Abfchwächung der Lichtftärke zur Folge hat, ift bereits oben aus einander gefetzt. Obgleich Decken- und Dachlichter weniger leicht dicht und rein zu halten find, als lothrechte Fenfter, fo bietet doch der heutige Stand der Technik die Mittel zur Ueberwindung diefer und anderer

Schwierigkeiten.

In den Gemälde-Galerien Englands pflegen Seitenlichträume höchft feiten, da-fo mehr Deckenlichtfäle vorzukommen. Letztere find nicht minder für

gegen um

Aquarellbilder, als für Oelgemälde im Gebrauch und werden nicht hoch behängt. Dies ift befonders bei den Aquarellbildern, die ftets unter Spiegelglas verwahrt, daher dem Reflexlicht fehr ausgefetzt und kleineren Formats find, von Wichtigkeit. Auch im übrigen Ausland herrfchen die Bilderfäle mit Deckenlicht vor. In Deutfch-land wird mit ^Recht auf die Mitverwendung von Seitenlicht-Cabineten Werth gelegt. In erfter Linie gefchieht dies wegen der oben angegebenen Vorzüge; fodann weil die Abmeffungen des Raumes zu denen der Kunftgegenftände, die darin zur Schau gebracht find, in einem gewiffen Verhältnifs flehen müffen. Ein Aquarell, ein minutiös ausgeführtes kleines Oelgemälde verliert fich unter den grofsen Bildern eines langen und weiten Saales ; es ift darin eben fo wenig am Platz, wie ein grofses Gemälde

in einem Raum, der zu klein ift, um es in genügender Entfernung betrachten zu können.

Hinfichtlich der Bemeffung des Verhältniffes der Wandflächen von Decken-lichtfälen und von Seitenlichträumen find zu Anfang diefes Kapitels (unter a) Angaben zu finden.

230.

Einfeitiges

Hochlicht.

231-

Seitenlicht

bei

Mufeen

überhaupt.

Für gröfsere Gemälderäume hat fleh auch die Erhellung mit einfeitigem Hochlicht recht wirkfam und gut erwiefen. Sie ift befonders günftig, wenn die Lichtöffnung, ähnlich wie bei Ateliers, oberhalb der Wand fortgefetzt werden kann, in den Decken- und Dachraum einfehneidet oder das Deckengewölbe durchdringt.

Die Seitenlicht-Erhellung herrfcht, wie bei allen Gebäudearten, auch bei Mufeen überhaupt vor.

Die Bedenken, die in Art. 226 (S. 255) gegen mehrfenftrige Gemälderäume geäufsert wurden, fallen bei Sälen anderer Sammlungen oft weg, wenn gleich auch hier deren Abfcheidung in einfenftrige Abtheilungen mittels Scherwänden meift vor-theilhaft ift. Für die Erhellung fehr tiefer Räume, welche unter den Gemälde-Galerien häufig angeordnet werden müffen (flehe Art. 186, S. 211) wird nicht feiten das von zwei gegenüber liegenden Seiten einfallende Licht gewählt, und für Hallenbauten findet man mitunter im Mittelraum Deckenlicht, in den umgebenden mehr-gefchoffigen Galerien Seitenlicht an allen Aufsenwänden verwendet. Störende Licht-erfcheinungen find alsdann unvermeidlich ; fie können aber durch Einziehen von Scherwänden gehoben oder doch gemildert werden.

Die für alle Arten von Kunftfammlungen geeignete Beleuchtung ift das im vorigen Artikel für Gemäldefäle empfohlene einfeitige Hochlicht, zumal wenn es ungefähr von Norden einfallt, nach Art der Atelier-Beleuchtung. Diefe Weife der Lichteinführung bietet die meiften Vortheile des Deckenlichtes, ohne deffen Nachtheile mit fich zu bringen ⁹). Wie bei diefem wird die Einheitlichkeit der Lichtquelle gewahrt und die Blendung des Befchauers durch einen zu niedrigen Lichteinfall

17

vermieden. Plaftifche Gegenwände werden von oben herab nicht fo ftark befchattet, wie bei Weil einfałlendem Scheitellicht.

Fig. 327.

L.

Schnitt eines Saales mit einfeitigem Hochlicht

Allerdings Weht all diefen Vortheilen auch ein Nachtheil gegenüber. Man erhält nämlich unter der feitlichen Lichtöffnung eine minder gut — nur durch fteiles Streiflicht und zu-rückgeftrahltes Licht — beleuchtete Wand. Aber diefer Uebelftand kann wenig fühlbar gemacht werden, wenn diefe un-günftigere Wand für min-derwerthige Sammlungs-gegenftände, für erläuternde Abbildungen u. f. w. ausgenutzt wird.

im Alber-

Diefe Art von Beleuchtung ift in der neu eingerichteten Sammlung der Abgüffe im Albertinum zu Dresden durchgeführt. Fig. 327 ¹⁰) zeigt den Querfchnitt eines der 10,so m breiten Säle des nordweft-lichen Flügels, auf deren ganze Länge fich das einfeitige, in die Deckengewölbe einfehneidende Hochlicht erftreckt ; hiermit ift eine ganz vorzügliche Wirkung erzielt worden. Gleiches gilt für die Mittelfäle des in Fig. 328 ¹⁰) dargeftellten Flügels deffelben Gebäudes. Die Nebenräume werden theils durch Seiten-, theils durch Deckenlicht erhellt.

d) Künftliche Beleuchtung.

232.

Gas

beleuchtung.

In Mufeen ift künftliche Beleuchtung bislang nur vereinzelt eingeführt worden, und zwar hauptfächlich in folchen Sammlungen, die denjenigen Claffen der Bevölkerung, welche den Tag über beftändig in Arbeit verbringen müffen, Abends geöffnet fein follen.

Zu diefem Zwecke ift fchon in den fünfziger Jahren im South-Kenfington-Mufeum zu London, bald nach deffen Entftehung, Gasbeleuchtung eingerichtet worden, und zwar nicht allein in den glasbedeckten Höfen der Sammlungen aus den einzelnen Kunftperioden (art-courtś), fondern auch in den dortigen Gemälde-Galerien.

Fig. 329 verdeutlicht diefe allerdings ziemlich urfprüngliche Beleuchtungseinrichtung. Sie befteht aus zwei Reihen von Gasflammen, die über der Bilderzone in der Mitte des Saales auf die ganze Länge deffelben angebracht find. Die Verbrennungsgafe entweichen durch die Oeffnungen des Deckenlichtes.

Eine derartige Anlage erfcheint für die Zwecke eines Mufeums nach unferen heutigen Anfchauungen nur als ein Nothbehelf, insbefondere für Gemälde-Galerien,

Fig. 328.

TT

brj

mm

ir

WÆmmmmmmmmàmM^Mmmm^ÆÆÆWÆ)ÉMmmàèm-mmÆÆ//wÆ^'.

Schnitt durch die Räume des füdlichen Flügels

tinum zu Dresden ³⁰³).

’/l 50 n. Gr.

weil hier die Einheitlichkeit der Beleuchtung eine Grundbedingung für die ruhige Betrachtung der Bilder ift. Man mufs alfo darauf bedacht fein, die Beleuchtung

derart zu vertheilen und anzuordnen, dafs das Licht möglichft zerftreut und gleichartig werde. Eine weitere Bedingung ift die, dafs die Luft der Räume durch die Beleuchtung wenig erhitzt und nicht verunreinigt werde.

Hierzu geeignete Beleuchtungskörper hat die Entwickelung der Gasinduftrie i mit den fog. Regenerativ-Brennern von I Siemens u. A. gefchafifen, die aus derfelben I Menge Leuchtgas weit mehr Licht wie früher, dennoch aber weit weniger Wärme entwickeln und die Ableitung der Ver-brennungsgafe aus dem beleuchteten Raume ermöglichen.

In viel höherem Mafse noch erfüllt jene Anforderung das elektrifche Licht, das I    nur einen Bruchtheil der durch Gasbeleuch

tung entwickelten Wärme und keinerlei Verbrennungsproducte erzeugt. Aber auch

Fig. 329.

■ -4,

j‘

.8,14

233-

Elektrifche

Beleuchtung.

Beleuchtungsanlage in den Gemäldefälen des South-Kenfington-Mufeums zu London.

das elektrifche Licht, gleich wie jede Art künftlicher Beleuchtung, unterfcheidet fich von der Tagesbeleuchtung hauptfachlich dadurch, dafs erftere nur unmittelbare (directe) Lichtftrahlen, letztere dagegen zerftreutes (diffufes) Licht liefert. Man hat daher in neuerer Zeit verfucht, die künftliche Beleuchtung der natürlichen mit Tageslicht dadurch ähnlicher zu machen, dafs man das unmittelbare Licht der Lampen mittels der unter denfelben angebrachten Reflectoren in zerftreutes Licht verwandelte, indem man es zwang, zuvor an die Decke des Raumes und von da erft in die unteren Theile deffelben auszuftrahlen. Das in folcher Weife erzielte indirecte Licht bedarf noch weiterer Verbefferung und Verwerthung. Aber fchon jetzt laffen die darüber angeftellten Unterfuchungen ³⁰⁴) erkennen, dafs die indirecte Beleuchtung, fo fern fie eine genügende Helligkeit gewährleiftet, der directen Beleuchtung überlegen ift:

a) durch Verhinderung von Blendungserfcheinungen, ß) durch gleichmäfsigere Vèrtheilung des Lichtes im Raume, y) durch Verhütung ftörender Schatten und 8) durch Verhütung läftiger Wärmeausftrahlung.

Allerdings bedingt die indirecte Beleuchtung im Vergleich zur directen Beleuchtung einen Verluft an Helligkeit, der im günftigften bis jetzt beobachteten Falle ein Drittel der Lichtmenge beträgt. Ein entfprechender Ueberfchufs derfelben mufs daher überall da befchafft werden, wo es auf ganz deutliches Sehen ankommt. Auch kann durch helle Bemalung der Decke und Wände fehr viel zur Erzielung gröfserer Helligkeit gethan werden.

Diefe neueren Fortfehritte der Beleuchtungstechnik find für die künftliche Erhellung von Sammlungsräumen und vor Allem von Gemälde-Galerien von wefent-licher Bedeutung. Zu diefem Zwecke erfcheint das elektrifche Bogenlicht mit Verwendung der Elfter fchen Blend-Scheinwerfer als diejenige Beleuchtungsart, die fich bis jetzt am beften erprobt hat. Diefe Scheinwerfer find durch fächerförmig angeordnete matte Glastafeln, bezw. Glasringe gebildet, welche der jeweiligen Zweck-beftimmung entfprechend verfchiedenartig geformt find 30 5). Die einzelnen Scheiben, deren matte Fläche der Lichtquelle zugekehrt ift, haben eine folche Stellung, dafs die Strahlen niemals fenkrecht auffallen, fondern immer nur in fchiefer Richtung theils gebrochen durchgehen, theils feitlich abgelenkt und nach Erfordernifs ein zweites Mal zurückgeftrahlt zur Geltung kommen.

Auf der Elektrotechnifchen Ausftellung zu Frankfurt a. M. 1891 war diefes Beleuchtungsfyftem in zwei Räumen der Kunftausftellung eingerichtet, und zwar in folcher Weife, dafs das Licht indirect auf die Bildfläche auffiel und die Lichtquelle dem Befchauer durch einen über den ganzen Mittelraum des Saales ausgefpannten Zeltblender aus undurchflchtigem Stoffe verborgen blieb.

Die Einrichtung des gröfseren Saales ift in Fig. 330 u. 331, die des kleineren Saales in Fig. 332 u. 333 abgebildet ³⁰⁶).

Im kleinen Saale waren conifche Lamellen-Reflectoren benutzt und in lothrechter Axenflellung auf-gehängt. Die hinter denfelben in fchräger Richtung angebrachten Sammelreflectoren dienten zur voll-ftändigen Lichtzerftreuung auf die mit Bildern behängten Wandflächen. Die zur Verwendung gekommenen Bogenlampen waren folche mit conflantem Brennpunkt, damit die Strahlenwege confiant bleiben.

3Ü4) Siehe: Renk, F. Ueber die künftliche Beleuchtung von Hörfälen. Halle 1892. S. 23 — fo wie: Menning, P. Ueber indirecte Beleuchtung. Gefundheits-Ing. 1892, S. 273, 313.

305)    Näheres und Abbildungen in : Journal f. Gasb. u. Waff. 1891, S. 269 bis 271 — fo wie in : Deutfche Bauz. 1891, S. 117.

306)    Nach den von Herrn G. Elßer zu Berlin freundlichft zur Verfügung geftellten Zeichnungen.

/V

P\

Vc'i

Fig. 33°-

Aufrifs.

\\

pa

'■fiJri ".    ......-

A:U

“SPSsS

Fig- 33 !•

Grund rifs.

x,'.

r;

nW>AA i-M 111 a\

wm

W%,

,\

Beleuchtungsanlage eines Gemäldefaales auf der Internationalen Elektrotechnifchen Ausftellung zu Frankfurt a. M. 1891 ³⁰⁶).

%5 n- Gr.

Bei der anderen Ausführung im gröfseren Saale kamen Scheinwerfer in Form von vierfeitigen Pyramiden, die mit zur Bafis parallelen, tlaffelförmig über einander angebrachten Lamellen verfehen und in fchräger Axenftellung angeordnet waren, zur Verwendung.

Die mittels diefer Einrichtungen erzielte Beleuchtung war im kleineren Saale nicht vollkommen befriedigend ³⁰⁷), liefs dagegen im gröfseren Saale kaum etwas zu wünfchen übrig. Die Erhellung des

L=Z:

Fig- 33²-

Aufrifs.

>'/

v*

y&-

Xi

XI

•.y

Fig- 333-

Grundrifs.

A?

::::

X'

r-i.

*4

"Xä/

■■

Beleuchtungsanlage eines Gemäldefaales auf der Internationalen Elektrotechnifchen Austlellung zu Frankfurt a. M. 1891 3 06).

¹/75 n- Gr-

letzteren war eine fehr gleichmäfsige und machte den Eindruck des abgeblendeten, von einem Decken-fenfter ausgeftrahlten Tageslichtes. Spiegelung der Lichtflrahlen war nicht bemerklich, aufser wenn man aus der Zeltblende hervortrat und fich den Bildern fehr näherte. Zwei in den Ecken des Saales auf-geftellte Marmorbüiten kamen weniger gut zur Wirkung, als dies bei einer einheitlichen Lichtquelle der Fall ift.

307) Urfache hiervon foll nach der Erklärung des Herrn Elßer die zum Theil ungenügende Spannung, mit welcher die Lampen im kleinen Bilderfaale brennen mufften, gewefen fein. Bei den Beleuchtungsproben mit ausreichender Spannung feien die Ergebniffe für beide Säle gleich günftig gewefen. (Siehe : Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 372.)

2Ó3

Im dritten, 23,o m langen, nur 3,5 m breiten und etwa 3,8 m hohen Flur der Frankfurter Kunftausftellung, in dem naturgemäfs die Anwendung des Bogenlichtes ausgefchloffen war, hatte man die Erhellung mittels Glühlicht zu bewirken gefucht.

cm

Die Glühlampen waren foffitenartig in langer doppelter Reihe, in Entfernungen von etwa 35 von einander, unter der Decke angebracht und oben mit viertelkreisförmigen Scheinwerfern, unten mit wagrechten Stofifblenden verfehen. Die erzielte Beleuchtung war zwar hell, aber weit weniger vortheilhaft für die Betrachtung der Bilder, als in den beiden erften Sälen, da die Glühlampen ftark gelbe Färbung verurfachen und an manchen Stellen Spiegelung der Lichtftrahlen wahrnehmbar war.

Bei den genannten Beifpielen konnte auf die Erhellung der Räume mit Tageslicht ganz verzichtet und nur die künftliche Beleuchtung durchgeführt werden. Aber in Mufeen, Ausftellungsgebäuden u. dergl. handelt es fich darum, die natürliche Tagesbeleuchtung mit der künftlichen, in fo weit die Verwendung derfelben am Platze ift, in zweckentfprechender Weife zu vereinigen. Auch diefe Aufgabe hat bereits eine befriedigende Lölung gefunden, und zwar im Berliner Rathhaufe.

Das obere Treppenhaus diefes Gebäudes, deffen Wände mit Gemälden in Cafei'nfarben gefchmückt find, empfängt fein Licht am Tage durch ein matt verglastes Deckenlicht und Abends durch fechs über demfelben angebrachte Bogenlampen mit Elfter'fchen Blend-Scheinwerfern. Diefelben find fo conftruirt, dafs die über denfelben befindlichen Sammelreflectoren am Tage hoch geklappt werden können, damit das Tageslicht ungehindert durch das Deckenfenfter in den Raum eindringen kann. Derfelbe hat 18,o m Länge, 10,3 m Breite und bis zum Treppenabfatz 12,5m Höhe. Nach dem vom Berliner Magiftrat aus-geftellten Zeugnifs ift die Lichtvertheilung im Raume auf den Wandflächen und auf den mattirten Scheiben des Deckenfenfters eine fehr gleichmäfsige und vollkommen befriedigende.

Nach den vorhergegangenen Darlegungen der in den Gemälde-Galerien zu treffenden Vorkehrungen für künftliche Beleuchtung braucht diejenige von anderen Sammlungen für Zwecke von Kunft und Wiffenfchaft nicht weiter in Betracht gezogen zu werden, da die Schwierigkeiten ihrer Erhellung, fei es mittels Gaslicht oder mittels elektrifchen Lichtes, geringer find, als in Bilderräumen.

In den örtlichen und weltlichen Galerien des Britifh Mufeum zu London ift die elektrifche Beleuchtung feit Februar 1890 im Betrieb. Unzweifelhaft wird die künftliche Beleuchtung der Mufeen, nachdem nun damit der Anfang gemacht ift, mehr und mehr zur Verwendung und zur Vervollkommnung gebracht werden.

e) Einrichtung.

1) Gemälde-Galerien.

234.

Glasdächer.

Die baulichen Einzelheiten der Dach- und Deckenfenfter von Gemäldefälen unterfcheiden fich von den meiften anderen Conftructionen ähnlicher Art durch die getroffenen Vorkehrungen, welche einen möglichft unbehinderten und ungefchwächten Einfall der Lichtftrahlen auf die Bilderwände bezwecken füllen. Zu diefem Behuf pflegt man die Dachfenfter aus thunlichft grofsen Glastafeln und ohne Verkittung herzuftellen. Längs- und Querfproffen werden nur fo weit als unbedingt nöthig verwendet. Die Glasfcheiben liegen fowohl auf den Sproffen, wie an den Traufen und Firftkanten vollftändig frei, find daher von den Veränderungen, welche die tragenden Eifentheile in Folge von Temperaturwechfel erleiden, unabhängig und dem Bruche nicht ausgefetzt. Auch bleiben die Scheiben, wenn unter Traufe und Firft ein offener Zwifchenraum von einigen Millimetern vorhanden ift, jederzeit rein von Befchlag und Froftblumen, weil an der Ober- und Unterfläche der Verglafung ftetige Zugluft herrfcht, alfo derfelbe Wärmegrad hervorgebracht wird.

Zur Eindeckung wird glattes oder geripptes Rohglas verwendet. Die mit

beiden Arten gemachten Verfuche follen bezüglich gleichmäfsiger Lichtdurchläffig-keit zum Vortheil des gerippten Rohglafes ausgefallen fein ³⁰⁸).

Die Dachlichter werden zuweilen aus einer Reihe paralleler Satteldächer von geringer Spannweite und fteiler Neigung der Seitenflächen hergeftellt, wie u. A. über den Deckenlichtfälen der National-Galerie zu Berlin und dem Gemäldefaal zu

Emden ³⁰⁹).

Fig. 334-

Fig. 337 (S. 267), welche eine befondere, in Art. 236 u. 238 zu befprechende Einrichtung des Gemälde-faales zu Emden darftellt, giebt einen genügenden Begriff von der Anordnung feines Glasdaches. Es be-fteht aus fünf Winkelfatteldächern, die fenkrecht zur Länge des Saales gerichtet und an ihren Fufspunkten, fowohl mit den C-Eifen der zwei äufseren Dachfeiten, als mit den gufseifernen, zwifchen je zwei Dachfeiten befindlichen Rinnen vermittels Blatthaken be-

fertigt find. Unter den Steg der Sparreneifen find lofe aufliegende Zinkfproffen gefchoben, welche die Unterlage der Rohglastafeln bilden. Letztere reichen in einem Stück vom Firft bis zu der 6cm über die Rinne vorfpringenden Traufkante und liegen ebenfalls lofe auf. Sie werden unten an der Traufkante durch zwei kupferne Blatthaken gegen Hinunterfchieben und durch eine an die Zinkfproffe an drei Stellen angelöthete Zinkkappe gegen Hochfliegen gefichert. Eine Verkittung der Verglafung hat nicht ftattgefun-den. Etwa eingetriebenes Waffer gelangt in den durch die Form der Zinkfproffe gebildeten Rinnen zum Ab-flufs. Am Firft ift eine Ueberdeckung mittels einer Zinkkappe befchafft, an der gleichfalls beiderfeits Rinnen zur Abführung etwaigen Schlagwaffers angefetzt find.

;;

ULL--_

.'P'”'

r~r

..Li

Deckenlicht-Verglafung ³¹⁰).

¹/ö0 n- Gr.

Meift folgen die Dachfenfher der Neigung des ganzen Daches und die Verglafung bildet nur eine oder zwei Flächen. Bei diefer Anordnung wird an der Unterfeite der Rohglastafeln ein Syftem völlig verbundener Rinnen angelegt, um mittels diefer Regenwaffer oder Schnee, die etwa durch die Fugen eindringen füllten, fortzufchaffen, fo wie auch Schweifswaffer, falls fleh folches trotz der getroffenen Lüftungsvorkehrungen unter der Dachver-glafung gebildet haben follte, abzuführen.

In folcher Weife wurde die Dachverglafung über den Deckenlichtfälen des Alten Mufeums zu Berlin hergeftellt³¹⁰). Fig. 334 zeigt den Durchfchnitt des Dachfenfters und die Aufficht auf ein Sparrenzwifchenfeld. Die unter den Glas-

Fig. 335 ³¹²)-

tafeln liegenden Winkeleifen, fo wie die an drei Seiten umlaufenden Rinnen find

im Grundrifs punktirt. Anftatt diefer mit Zinkumkleidungen verfehenen Längs-    *    * GUi'

und Querfproffen empfiehlt Tiede³¹¹) eine verbefferte, englifche Conftruction, wobei die Sproffen aus Zink beftehen und zugleich als Rinnen unter dem darauf ruhenden Theile der Glastafeln ausgebildet find. Eine derartige Conftruction ftellt Fig. 335 ³¹²) dar. Der Anfchlufs der Glastafeln an die äufseren Dachfenfter ift durch Deckkappen aus Kupfer gefichert. Anftatt der Querrinnen für Ableitung des Schweifswaffers wird zwifchen je zwei Glasfcheiben ein fchmaler Glasftreifen

-Zinkblech

>12 n. Gr.

30S) Nach Viffer (flehe : Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1892, S. 97) zeigte das durch glattes Rohglas gedrungene Licht den Unebenheiten der Glasfläche entfprechende dunkle Flecken, die auf weifsem Untergrund genau zu erkennen waren. Das durch geripptes Glas gedrungene Licht hatte ganz gleichmäfsige Stärke.

309)    Nach der eben angeführten Quelle, S. 98.

310)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 192; 1886, S. 176.

311)    In: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II, Theil 2. Berlin 1884. S. 556 u. Fig. 871.

312)    Aus: Landsberg, Th. Glas- und Wellblechdeckung. Darmftadt 1887. S. 116.

GW

str'ifiC

»*°

\'

2Ó5

Fig- 33⁶-

Schnitt i,i.

7p0Mt

,/g\

^Kupfer Deckkappe.

Walzbleid S\/

^rWalzblei.

l-rOlastafel.

Grundriss»

cmomnnu

itonmpnaripiiimiraniniuinmnmnmmnmiijmnniniA

cfrSäi,

Vom

Zoologifchen Mufeum zu Berlin³¹³).

¹li n. Gr.

derart fchräg eingelegt, dafs an letzterem das Schweilswaffer in den dadurch gefchaffenen Zwifchenräumen nach den unteren Längsrinnen abläuft.

Ganz ähnlicher Art ift die von Tiede im Zoologifchen Mufeum zu Berlin getroffene Anordnung der Deckenverglafung (Fig. 336³¹³). Die Glastafeln ruhen mittels Unterlagen von Walzblei auf rinnenförmigen Sproffen von E-Eifen. Die im Grundrifs angegebenen fchrägen Glasftreifen find 20 bis 30mm breit, 9 bis 12mm dick und haben die für den Wafferablauf genügende Entfernung vom oberen Rande der unteren Glastafeln. Die Glasftreifen werden anftatt mit Kitt mit Wafferglas beteiligt, wenn man, wie bei Gemälde-Galerien, ganz durchfichtige Glasflächen haben will.

ftarkem Rundeifen gefpannt und dicht unter

mm

Bei allfälligem Bruch der Rohglastafeln könnten die Scheiben des Saaldecken-fenfters zertrümmert und die herabfallenden Stücke den Befuchern der Sammlungen gefährlich werden. Zur Verhütung deffen dienen Drahtgitter von 25 bis 50mm Mafchenweite, die in Rahmen aus 10 die Rohglastafeln gelegt werden.

Zur Reinigung der Dachverglafung dienen meift Laufftege, die am unteren Rande des Daches, bei Zinkdächern über den Sätteln angebracht find. Diefe, fo wie andere zu gleichem Zweck getroffenen Vorkehrungen unterfcheiden fich durch nichts von denjenigen, die bei Glasdächern überhaupt gemacht zu werden pflegen. Näheres hierüber ift in den unten angegebenen Quellen zu finden³¹⁴).

235-

Glasdecken.

Der Rahmen der Deckenöffnung ift entweder durch eine vom Dachwerk unabhängige Conftruction gebildet, die zugleich die Sproffen der Glasdecke trägt, wie

³¹³)    Aus ebendaf., S. 54.

³¹⁴)    Siehe: Landsbeeg, diefes »Handbuches«.

a. a. O., S. 129, 130 — und: Theil III, Band 2, Heft 5 (Abth. III, Abfchn. x, F, Kap. 39)

236.

Doppelte

Decken

verglafung.

237-

Reinigung

der

206

beifpielsweife in der Gemälde-Galerie zu Caffel¹¹), oder an den Dachbindern be-feftigt, wie dies beim Alten Mufeum zu Berlin der Fall ift. Ueber das Deckenlicht wird die Verglafung zweckmäfsiger Weife nicht wagrecht, fondern beffer in Form eines flachen Satteldaches, Walmdaches oder Flachbogen-Daches etc. etwas anfteigend angeordnet. Die Conftruction deflelben wird in der Regel in einfacher Weife durch leichte eiferne Gefpärre, über deren Firft- und Fufspfetten Sproffeneifen gelegt find, bewerkftelligt. Zur Deckenverglafung füllten aus gleichen Gründen, wie zur Dachverglafung, möglichft grofse Glastafeln verwendet und die Benutzung von Kitten zu ihrem Verlegen vermieden werden. Falls Stofsfugen des Glafes Vorkommen, fo find fle durch zwifchengelegte, den Fenfterbleien ähnliche, gezogene Mefflngftreifen zu dichten. Die eifernen Lagerfproffen haben mitunter Zinkbekleidung; fo z. B. im Alten Mufeum zu Berlin, wo die letztere vergoldet wurde.

Für die Deckenverglafung wird gewöhnlich mattirtes, ¹² ji ftarkes Glas verwendet. Die Glastafeln liegen am unteren Rand etwas höher, als die Rahmenoberkante der Oeffnung, damit der in folcher Weife entftehende Zwifchenraum durch Klappen oder in fonft geeigneter Weife für die Lüftung des Saales nutzbar und doch fchliefsbar gemacht werden kann. Aufserdem bedarf der zwifchen Decken-und Dachlicht befindliche Dachraum nicht allein ganz befonders kräftiger Lüftungsvorkehrungen, fondern Einrichtungen zur Milderung und Abkühlung der Hitze, die zwifchen beiden Glasflächen im Hochfommer mitunter einen folchen Grad erreicht, dafs in den darunter liegenden Sälen die Luft faft unerträglich drückend erfcheint. Als Mittel gegen die Ueberhitzung giebt Tiede^1&) das in England übliche, alljährliche Anftreichen der Glasdächer mit weifser Farbe, fo wie die Abkühlung der Dachräume während der Nacht an, was bei völliger Dichtung der Saaldecke gegen das Durchdringen von Waffer durch geeignete Conftruction der Glasflächen und Oeffnen des Zwifchenraumes nach aufsen zu bewirken ift.

Von der Glasdecke der Gemälde-Galerie zu Caffel (S. 239) fagt der Erbauer: »Auf diefe Weife bildet die matte Verglafung der Lichtöffnung ein Schutzdach für alles möglicher Weife eindringende Waffer, das vermittels kleiner Rinnen am unteren Rande der Scheiben in leicht zu leerenden Gefäfsen aufgefangen wird.«

Die unbedingt nöthige Lüftung des Raumes zwifchen der Decken- und Dachverglafung hat aber die unvermeidliche Folge, dafs Temperaturgrad und Feuchtigkeitsgehalt der Luft über und unter der Decke oft fehr verfchieden find und daher an der inneren Fläche der dicht aufliegenden Scheiben fleh die Feuchtigkeit der warmen Saalluft niederfchlägt.

Gegen diefen Mifsftand hilft nur die Anordnung einer doppelten Verglafung, die zwifchen fleh eine abgefchloffene Luftfchicht hält. Hierdurch wird natürlich eine weitere Abfchwächung des Lichtes herbeigeführt.

Das Deckenlicht des Gemäldefaales zu Emden¹³) ift doppelt. Die obere Verglafung befteht aus ganz undurchfichtigem Glas, die untere, innere Verglafung aus mattirtem Glas, deffen glatte blanke Seite nach oben gelegt ift. Die Lüftung des Saales wird mittels des durchbrochenen Friefes, welcher den Zwifchenraum zwifchen der Deckenöffnung und der Glasdecke darüber ausfüllt, bewirkt.

Zur Reinigung und Ausbefferung der Glasdecken von Dach- und Deckenlichtern dienen Laufftege, fo wie fefte oder bewegliche Leitern¹⁴), welche letztere 20 bis

Glasdecken.

2&7

I/50 n. Gr.

X>

saijj |j •ipodąrpj.Tia; ^    ^

LA

DuTćh~broćfn_Fries_L

Deckenlicht des Gemäldefaales im Mufeum zu Emden³¹⁹).

30cm über der Glasfläche zwifchen Rollen auf Rundeifen - Schienen laufen. Diefe ruhen auf Stützen, die an den lothrechten Stegen der Sproffen befeftigt find. Zu gleichem Zweck verwendet man mitunter über der Deckenverglafung auf Schienengleifen laufende Rollwagen, deren Räder durch ein Triebwerk auf beiden Seiten gleichzeitig in Bewegung gefetzt werden.

Solche Einrichtung ift im Kunfthiftorifchen Hof-mufeum zu Wien getroffen und aus Fig. 297 (S. 235) er-fichtlich. Mittels der Rollwagen kann man leicht zu beiden den Dachraum begrenzenden Glasflächen gelangen.

Zur Verdunkelung des Saales, wenn eine Berichtigung der Gemälde nicht ftattfindet, fo wie zur Erhaltung ihrer Farbenfrifche werden zuweilen Vorhänge oberhalb des Deckenlichtes angeordnet (flehe Art. 214, S. 246). Wie die Ausführung diefer Anlage zu bewerkftelligen ift, geht aus Fig. 337 ³¹⁹) hervor.

238.

Vorhänge.

Fig. 337-

Unter jedem der fünf Glasdächer, aus welchen das Dachlicht diefes Gemäldefaales zufammengefetzt ift, war die abgebildete Einrichtung erforderlich. Zu diefem Behuf wurde oberhalb der inneren Verglafung a a für den Vorhang i i eine Aufwickelrolle c, deren Achfen abgedreht find und in metallenen Lagern laufen, angebracht und an diefer Rolle eine Zugfeheibe b von etwa 30 cm Durchmeffer befeftigt. Die Zugfchnur dd führt über eine Leitfeheibe e durch die Giebelwand des Glasdaches in das Freie oberhalb der Kiesdecke f des Holzcement-daches entlang und wird über eine ordnungsmäfsig in Lagerböcken ruhende Rolle durch ein Kupferrohr zum Saalraum und hier in den Hohlraum der Wand hinter den Gemälden (fiehe Art. 240) geführt. Die Schnur tritt auf Lambrishöhe hinter den Gemälden hervor und kann mit Leichtigkeit zum Aufziehen des betreffenden Vorhanges benutzt werden. Das Herunterlaffen erfolgt felbft-thätig in Folge angeordneter Befchwerung am unteren Ende des Vorhanges i i. Die Befchwerung des unteren Endes war fchon aus dem Grunde geboten, weil der ausgebreitete, feft aus einander gezogene Vorhang in ftraffer, möglichft gerader Lage verharren follte. Zu dem Ende ift die Anordnung getroffen, dafs das untere Ende an einer Welle m befeftigt ift, welche mit einem fchweren gufseifernen Räderpaare oder vielmehr mit conifch geformten kleinen Walzen verbunden ift. Diefe find mit Metalllagern verfehen und vermögen fich um die Welle zu drehen. Ihre Fahrbahn haben fie in zwei geneigt liegenden ui -Eifen. Ift der Vorhang hoch gezogen, fo

u. Taf. II.

¹

   Siehe Merze?iich's Befchreibung in: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 178.

²

²⁸⁸)    Siehe: Gaz. des arch. 1869 — 70, S. 201.

³

   Diefe Cabinete des Berliner Alten Mufeums, deren Länge und Tiefe durch die Raumverhältnilfe des Schinkel’fchen Baues bedingt waren, find (nach Merzenich’s Mittheilungen) etwas zu eng; fie reichen bei einigem Andrang der Befucher nicht aus. Auch können die um 2 m nach hinten convergirenden Seitenwände nicht hoch behängen werden.

⁴

   Nach Fufsnote 258 (S. 228) eigentlich der Nebenwinkel von 03, deffen Cofinus aber gleich — cos a:j ift.

⁵

   Anftatt des Seitenriffes in Fig. 289 u. 291 gilt hier der Grundrifs des Raumes.

⁶

   Um möglichft ftark gekrümmte Curven zu erhalten, empfiehlt es fich, die Längeneinheit der Archimedifchen Spirale recht grofs anzunehmen. Die zur Wand parallelen Schnittebenen, mittels welcher die Hellenlinien beftimmt find, werden am heften in Abftänden von hjoo der Längeneinheit der Archimedifchen Spirale angenommen. Dem entfprechend find die Abftufungen der Helligkeit 0,oi, 0,o2 u. f. w., da der Beleuchtungsraum B R des ganzen Himmelsraumes gleich 1 gefetzt ift.

⁷

) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 211 u. 212; 1865, S. 389 — ferner: Deutfche Bauz. 1868, S. 411; 1869, S. 33 — weiter: Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1869, S. 117 — endlich: Builder, Bd. 13, S. 619 u. 690.

⁸

   Vergl. unter e, i.

³⁰²)    Siehe den einfehlägigen Auffatz von Treu in: Archäol. Anzeiger, Beibl. zum Jahrbuch des Kaiferl. deutfehen Archäologifchen Inftituts 1891, I, S. 3.

⁹

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

¹⁰

Nach den Plänen des Geheimen Oberbauraths und Oberlandbaumeifters a. D. Herrn Canzler zu Dresden. (Vergl. die Befchreibung und die Abbildungen des Albertinums unter f.)

¹¹

   Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 18; 1886, S. 176.

¹²

   In: Deutfehes Bauhandbuch. Band II, Theil 2. Berlin 1884. S. 556.

¹³

   Nach: Visser, a. a. O.

¹⁴

313) Siehe Theil III, Band 2, Heft 3 (Abth. III, Abfchn. 1, C) diefes »Handbuches«.

268

bewirkt das Gewicht der Walzenräder auf der geneigten Fahrbahn das Herabziehen des Vorhanges, das in jedem beliebigen Stande gehemmt werden kann. Die über die Dachfläche entlang geführten Schnüre find mittels dicht gefchloffener Umkleidungen gegen Witterungseinflüffe gefchützt.

Die verfchiedenen unter der Glasdecke oft angebrachten Vorrichtungen zur Dämpfung oder Verdunkelung des Scheitellichtes find in Art. 213 u. 214 (S. 243 bis 246) genügend befchrieben.

239-

Seitenlicht-

fenfter.

Bezüglich der Fenfteröffnungen von Gemälderäumen mit Seitenlicht wurde bereits in Art. 220 (S. 249) aus einander gefetzt, dafs fie erft über Augenhöhe beginnen, fo nahe als möglich der Decke endigen und mit fehr fchrägen Laibungen verfehen fein follen. Falls man jedoch durch Rückfichten auf die äufsere Architektur des Bauwerkes veranlafft ift, die Lichtöffnung der Cabinete in der Briiftungshöhe der übrigen Fenfter zu begrenzen, fo find die unteren Scheiben mindeftens bis Augenhöhe abzublenden. Diefe können dann als Lüftungsflügel benutzt werden. Selbft über Augenhöhe werden mitunter Blenden vor der unteren Reihe von Scheiben angebracht (flehe Art. 222, S. 250). Diefe Blenden müffen jedoch fo befchaffen fein, dafs fle fleh bei trübem Wetter befeitigen laffen. Der übrige Theil des Fenfters, zuweilen die ganze Lichtöffnung deffelben, pflegt mit einer grofsen Spiegelglastafel verglast zu werden. Vorkehrungen zum Oeffnen und Reinigen derfelben, fo wie Vorrichtungen zum Anbringen und Ziehen der Vorhänge find unentbehrlich.

In der Gemälde-Galerie zu Caffel find die unteren Luftflügel der Cabinet-Fenfter ³²⁰) mit Fifchbändern und Basculeftangen befchlagen, die Spiegelglastafeln mit einfachen Vorreibern befeftigt, die nur mit einem beftimmten Inftrument geöffnet werden können.

Die beim Umbau des Alten Mufeums zu Berlin eingerichteten Cabinete³²¹) haben Fenfter, deren Spiegelglasfcheiben, einfchl. Rahmen, 2,23 X 3,is m mellen. Um einen fo grofsen Flügel öffnen zu können, war eine befondere Bewegungsvorrichtung nöthig. Die Handhabung, welche in gewöhnlicher Brüftungs-höhe erfolgt, wirkt auf eine ruderartige Uebertragung, mittels deren der grofse Spiegelglasflügel aus den Falzdichtungen herausgefahren, bis zu 9 cm lichter Weite geöffnet und in gleicher Weife wieder zurückbewegt werden kann. Auf diefer Strecke gefchieht die Führung des Flügels während feiner Drehung durch die Art der Bewegungsvorkehrung. Soll er noch weiter geöffnet werden, was indefs nur bei gröfseren Reinigungen der Spiegelglastafel zu gefchehen hat, fo müffen zur Verlleifung der Rechtecksfläche Dreiecksverbandftangen eingelegt werden. Diefe find mit dem einen Ende am Drehpunkt, und zwar oben an dem fleh öffnenden Flügel, befeftigt und hängen gewöhnlich lothrecht an der Drehachfe des Fenfters herab. Die untere abgeblendete Fenfterfläche ift in drei Theile getheilt, von denen zwei als Lüftungsflügel dienen. Unter ihnen erftreckt fleh noch ein Stück ganz gefchloffener Fenfterfläche von folcher Höhe, dafs daran die von unten nach oben zu ziehenden Vorhänge angebracht werden konnten, ohne dafs fie in ruhendem Zuftand weder durch das Oeffnen der Luftflügel behindert, noch mit der Fenfterbank und dem fleh zeitweife dort anfammelnden Schweifswaffer oder Staub in Berührung kommen, da fle unten auf ausgekragten, meffingenen Haltern aufliegen.

Mitunter findet man aufser den von unten nach oben aufzuziehenden Vorhängen auch folche, die von oben herabgelaffen werden können. Da, wo die Vorhänge zum Schutz gegen die unmittelbaren Lichtftrahlen während der Befuchszeit herabgelaffen werden müffen, ift ein heller, faft weifser Stoff geeignet.

240.

Bilder

wände.

Frei flehende Scherwände werden entweder wie gewöhnliche bewegliche Bretterwände oder, wie in Fig. 341, aus Rahmftücken, Füllungen und Simswerk angefertigt. Fefte, unbewegliche Behangwände pflegen aus ftarken Brettern, mit Stollenhölzern in Entfernungen von 1,2 bis 1,3 m, oder aus Wellblech mit Holzfchalung hergeftellt zu fein.

Letztere Anordnung ift in Fig. 319 (S. 251), erftere in Fig. 318 (S. 250) angedeutet. Aehnlich diefer wurden beim Gemäldefaal zu Emden (flehe Art. 238) zwifchen Wandtäfelung und Deckenfries ftarke

³²°) Siehe : Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 24. ³²¹) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw, 1886, S. 173.

Standhölzer in die Mauer eingemauert, hierauf Querleiften in Entfernungen von etwa 2m befeftigt und darüber ftarke lothrechte Latten, welche ein die ganzen Saalwände bedeckendes Netz bilden, genagelt. In dem hierdurch gefchaffenen Hohlraum zwifchen Latten und Mauerwand gleiten die Schnüre der in Art. 238 (S. 267) befchriebenen Deckenlicht-Vorhänge.

Die Holzverfchalung der Bilderwände wird in der Regel mit Stoff bekleidet. Aber auch, wenn die Behangflächen nur mit Papiertapeten befpannt werden follen, fo ift darunter eine Leinengrundirung erforderlich. Meift wird für den Stoff zum Befpannen der Bilderwand ein ungemufterter, braunrother oder grauer Grundton gewählt. Im Alten Mufeum zu Berlin hat fleh das ungekünftelte Gewebe eines angemeffen ftarken, baumwollenen »Granit«-Stoffes in den Deckenlichtfälen und eines langhaarig gefchorenen Jute-Sammtftoffes für die feitlich beleuchteten Bilderwände als geeignet erwiefen. Kräftige Goldleiften, fo wie aufgefetzte dunkle Holzleiften und, bei grofsen Flächen, ein paffend abgetönter Wandfries umrahmen die Behangfläche.

Krönende Gefimfe, welche in den hohen Deckenlichtfälen meift in grofse viertelkreisförmige Hohlkehlen übergehen, führen von der lothrechten Wand in die wagrechte Deckenfläche oder in den Rahmen der Glasdecke über. Formale und farbige Behandlung aller diefer Theile find mit einander in Einklang zu bringen. Die Thür-und Fenfterumrahmungen werden aus Serpentin, Marmor oder Stuck von tiefer paffender Färbung und Äderung, die durch Bronze-Leiften und Ornament wirkfam gehoben find, oder auch aus verfchiedenem Holz hergeftellt. Die Bilderwände haben in der Regel als Wandfockel eine Täfelung von 0,95 bis 1,05 m Höhe, die meift aus Dünnbelag von dunklem, durch und durch gefärbtem Holz befteht. Auch der P'ufsboden erhält eine tief dunkle Färbung, um die, befonders in den Deckenlichtfälen, fo fehr Hörenden Lichtftrahlen aufzunehmen und vom Auge des Befchauers abzuhalten. Die nufsbraune Farbe für den Fufsböden, die lichtarme fchwarze Farbe für die Friefe und Täfelungen haben fich hierfür fo wirkfam gezeigt, dafs fie auch für die übrigen hölzernen Wandbekleidungen bei den Thüren und Durchgängen der Säle und in den Cabineten in Verbindung mit Silbergrau verwendet zu werden pflegen. Die Fenfterwände der Seitenlichträume brauchen weder Holzbekleidung noch Stoff-befpannung. Glanzftuck oder Stucco luflro, die einen zur Stoffbekleidung paffenden Ton haben, find hier am Platz; denn diefe dem Licht abgewendeten Flächen dürfen und follen ganz anders behandelt fein, als die lichtempfangenden, zur Aufnahme der Bilder beftimmten Wände.

In der Gemälde-Galerie zu Caffel find die fehr Hark abgefchrägten Fenfterbekleidungen aus polirtem Stuck, ähnlich den Serpentinbekleidungen der Thüren, hergeftellt.

Fig- 338.

Vor fämmtlichen Wänden, die mit Bildern behängen find, ift zu deren Schutz ein Geländer entlang zu führen. Fig. 3383 2 2) veranfchaulicht die in den Räumen des Alten Mufeums zu Berlin zu diefem Zweck getroffenen Vorkehrungen.

Bilderwand-Geländer³²²). 1/40 n. Gr.

241.

Bekleidung der Wände, Fufsböden u. f. w.

242.

Bilderwand

geländer.

Das aus Bronze angefertigte Geländer befteht aus Handlauf, Wandhalter und Pfoften, die fo zufammengefügt find, dafs die einzelnen Glieder jeder Geländerabtheilung ohne befondere Werkzeuge abgehoben werden können, um nötigenfalls auch mit Leitern dicht an die Bilderflächen herankommen zu können. Der 30 mm ftarke Handlauf befindet fleh 0,98 m über dem Fufsböden und ift alle 2m geftützt. Die Stützenachfen mit ihren Wandhaltern flehen in den Deckenlichtfälen etwa 0,70 m, in den Seitenlichträumen 0,40 m von der Wandfläche hinter den Bildern entfernt.

270

243-

Aufhängevorrichtungen für Bilder.

An den Holzverfchalungen der Wände (fiehe Art. 240, S. 269) hängen die Gemälde völlig frei und können mit Leichtigkeit in jede für fie geeignete Höhenlage gebracht werden. Für das Behängen der Wände mit grofsen Bildern benutzt man gewöhnlich Rundeifenftangen, die vor der Wand, dicht unter deren oberer Leifte angebracht und befeftigt find. An diefe durchlaufenden, vergoldeten oder bronzirten Stangen werden gelochte flache Bandeifen aufgehängt, die, zu zwei oder drei zufammengefafft, wagrechte, durch S-förmige Haken feft gehaltene Latten tragen. Eben fo geftaltete Haken, die entweder an diefen Latten oder, wie in der Tribuna der Uffizien zu Florenz (flehe Fig. 243,

S. 190), unmittelbar an den Knöpfen der Bandeifen eingehakt find, faffen die Lappenöfen der Gemälde, die, wenn nöthig, oben etwas vorgeneigt werden.

Eine andere, nicht Achtbare Vorrichtung zum Aufhängen gröfserer Bilder, die in der Galerie des Louvre zu Paris getroffen ift, zeigt Fig. 339 ³²³).

In den Seitenlichträumen des Alten Mufeums zu Berlin find die Bilder auch ohne fichtbare Hilfsmittel unmittelbar auf den Wandftoff mit

F'g- 339-

zz

=3

Bilder-

Aufhängevorrichtung ³²³).

244.

Sonitige

Einrichtungen.

Schraubhaken und an die Rahmen gefchraubten Lappenöfen befeftigt.

Die kleineren Bilderrahmen wurden aufserdem in folcher Weife gegen die Wand gefchraubt, dafs fie gegen Diebesgefahr gefichert find. Bei befonders fcliweren Bildern ruhen die unteren Rahmenhölzer auf vor die Wand gefchraubten ausgekragten Stützeifen.

Die Gemälde werden nicht allein nach Schulen in befonderen Sälen, die mit den betreffenden Auffchriften verfehen find, geordnet, fondern auch in fonftiger Hinficht in jedem Saale paffend zufammengeftellt, fo dafs fie fleh in ihrer Wirkung nicht fchädigen. Sie dürfen defshalb nicht zu dicht neben oder über einander hängen, fondern müffen einen angemeffenen Ifolirungsraum um fleh haben (flehe Art. 163, S. 201), damit der Grundton der Wand, von dem fie fleh abheben, eine Art Umrahmung bilde.

Zur Beförderung der Gemälde in die Säle und aus denfelben dienen Aufzüge, die fo gelegen fein müffen, dafs fie zu ebener Erde leicht befchickt und dafs von ihnen aus in den oberen Stockwerken die Säle bequem erreicht werden können. Für die Gröfse der Aufzugsöffnung ift die Länge der gröfsten Bilder mafs-

gebend.

Die Bilderaufzüge des Kunfthiftorifchen Hofmufeums zu Wien haben 5,o m Länge auf 1,3 m Breite. Sie beginnen im Sockelgefchofs (Tief-Parterre) und münden im II. Obergefchofs aus.

Man hat noch umfaffendere Sicherheitseinrichtungen erfonnen, vermöge deren im Falle einer Feuersbrunft oder anderer drohender Gefahr grofse Gemälde u. f. w. aus den Sammlungsräumen in kürzefter Frift entfernt und geborgen werden können.

Bemerkenswerth find die zu folchem Zweck im neuen Antwerpener Mufeum von Winders & Van Dyck getroffenen Sicherungsmafsnahmen ³²⁴).

Längs den Wänden, an denen die riefigen, in den mittleren Galerien ausgeftellten Gemälde hängen, find im Fufsboden Fallthüren angebracht. Diefe führen nach einem unterirdifchen Raum von grofser Ausdehnung, der durch äufserft dicke Gewölbe gefchützt wird. Alle Bilder find an beweglichen Eifen-ftangen derart aufgehängt, dafs in ganz kurzer Zeit die in den Galerien aufgehäuften Schätze durch die Fallthüren hinabgelaffen werden können. Schmale Gänge, die im Falle einer Feuersbrunft zur Rettung zu benutzen find, führen in diefen unterirdifchen Raum.

³²³)    Nach: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II, Theil 2. Berlin 1884. S. 557. -—Vergl. auch: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 169.

324)    Nach: Kunftchronik. Neue Folge, Jahrg. 2 (1890—91), S. 180.

~j~

_L

,1

1ISH

flP.

[Qj

271

Fig. 340.

II

~T~rn

4'

'•'J

i«

10

HMh

fl

wSSm

L-J

i:

p n üimuiu

1:250

1 2 3 * S 6 7 8 9 10 11 12 13 11 15™ -t-H-4-t-i-i-l I I I I I l 1--I-1 |, l I ! i I ! I i-4-1-1-1

Gemäldefäle im Alten Mufeum zu Berlin ¹ Y

Fig- 341.

II

I»¹

\m

Na âp

PM

m|

.'A

HS

*• ‘ : ;

sms»

«1

s® H

if

\|

SW:

KpiÂ,,,

»a

P,-!

li ;

as.

mm

•»T/TT¹

il

!4 il

mm

-•

i/

rit: «

3ÉË

.....

!•

bL

*-rc%

^J:

IL,

Ilffll

lilll

VA

'MH

mm

’l

Plgil

Fril

h\

3i&

Kiaaj

h:~ÉJ,

/// / /

3'¹

■/

TâHiSMB ¹

'• ' rTsjS^sÜF]

,!

54

//g

-4g^%==E=

Gemäldefaal im Palais des beaux arts zu Lille ²).

Arch.: Bérard à? Delmas.

2/2

245-

Ruhebänke

etc.

In jedem Gemälderaum mufs Gelegenheit zum Ausruhen geboten fein. Dies gefchieht durch gröfsere Ruhebänke, die in den Sälen aufgeftellt werden, fo wie durch bewegliche Sitzfchemel, mit denen die kleineren Räume ausgerüftet find.

Frei ftehende Rundfitze, die einen Hohlraum umfchliefsen, werden mitunter dazu benutzt, durch f f f eine entfprechende Oeffnung des Fufsbodens eines Deckenlichtfaales dem darunter liegenden Raum unmittelbares Licht zuzuführen. Die Hohlräume folcher Rundfitze dienen wohl auch zur Aufnahme der Heizkörper. Die mit Blechmänteln umgebenen Dampf- oder Wafferheizrohre pflegen in der in Fig. 342 32 7) angegebenen Weife angebracht zu fein.

Mögen nun die Heizkörper in diefer oder in anderer Weife (in Bodencanälen, Wand- oder Fenfternifchen u. f. w.) angeordnet fein, fo ift doch ftets dafür zu forgen, dafs fie den Gemälden nicht zu nahe kommen. Gleiches gilt für die Aus-ftrömungsöffnungen erwärmter Luft.

Zur Veranfchaulichung der ganzen inneren Einrichtung von Gemäldefälen ift in Fig. 340 3 2 5) ein Querfchnitt durch die Gemälde-Galerie des Alten Mufeums zu Berlin dargeftellt und in Fig. 341 ³²⁶) der in Art. 225 (S. 254) bereits erwähnte, durch Scherwände getheilte Gemäldefaal des neuen Kunftmufeums zu Lille.

Fig. 342.

■ł

a!

Rundfitz ³²⁷). ¹,'40 n. Gr.

246.

Anlage.

247.

Erhellung.

2) Sculptur-Sammlungen.

Die Werke der Plaftik find höchft feiten in befonderen, nur für den Zweck ihrer Aufnahme beftimmten Gebäuden j fondern in der Regel mit anderen Kunft-fchätzen zufammen in einem gröfseren Mufeum vereinigt.

Bei eingefchoffiger Anlage der für Sculpturwerke beftimmten Räume kann die für fie geeignetfte Geftaltung, Erhellung und Einrichtung befchafft werden» Bei zwei- und mehrgefchofflger Anordnung aber wird der Plaftik, wie fchon in Art. 180 (S. 208) erwähnt, meift das Erdgefchofs zugewiefen. Dann find Form und Geftaltung der Bildwerkräume mehr oder weniger von den ftützenden Theilen der oberen Stockwerke abhängig (flehe Art. 186, S. 211 u. Fig. 261 bis 263); die Erhellung der Säle, die meift eine fehr grofse Tiefe haben, macht Schwierigkeiten und mufs durch Seitenlicht bewirkt werden.

Ueber die Erhellung der Sculpturenfäle mittels einfeitigen oder zweifeitigen Fenfterlichtes ift in Art. 171 (S. 204) das Nöthige gefagt, und in Art. 231 (S. 257) find die Vorzüge des einfeitigen Hochlichtes aus einander gefetzt worden. Diefes fowohl, wie das gewöhnliche Scheitel-Deckenlicht kann natürlich nur bei Sälen Verwendung finden, die keine anderen Räume über fleh haben. Das Scheitellicht aber ift für die Erhellung von Werken der Plaftik im Allgemeinen unvortheilhaft, weil durch die fteil von oben einfallenden Lichtftrahlen die Augenhöhlen und geneigten Köpfe der Statuen ftark befchattet erfcheinen ³). Die befte Art der Beleuchtung für Sculpturenfäle ift daher einfeitiges Hochlicht, fei es, dafs es durch Fenfter in den Hochwänden oder nach Fig. 327 u. 328 (S. 258 u. 259) durch einfeitig angebrachte Oeffnungen von Decke und Dach einftrömt.

In dem die Sammlung der Abgüffe enthaltenden Albertinum zu Dresden ift über den 12 grofsen Sälen einfeitiges Deckenlicht, in den übrigen kleineren Räumen, bei welchen diefe Art der Erhellung nicht durchführbar war, theils Scheitel-Deckenlicht, theils Seitenlicht eingerichtet ⁴). Fig. 328 ftellt einen durch die Säle des fiidlichen Flügels gelegten Querfchnitt und Fig. 362 den zugehörigen Grundrifs vor. Die Zeichnung verdeutlicht drei Arten der Erhellung. Das Dachlicht ift an der Nordfeite des Gebäudes angeordnet; feine äufsere Oeffnung mifft 5,iom Weite, die innere Oeffnung an der Decke des 8,90m breiten Mittelfaales 3(20 m Weite. Es erhellt nicht allein diefen Saal, fondera auch den 3)90"™ breiten Nebenraum, letzteren mittels des 2,25 m breiten Scheitellichtes. Das Dachlicht erftreckt fich über die Länge fämmt-licher Räume hinweg. Die Verglafung ift nur an einigen Stellen durch Zinkblecheinlagen unterbrochen, und zwar wo die Dachentwäfferung folche erforderte.

Die inneren Scheiben beftehen durchgängig aus ®/4 ftarkem, mattem Glas ; die gebogenen Scheiben der 8,90 m breiten Säle find 48 cm breit und 73 cm lang, diejenigen der 10,so cm breiten Säle (Fig. 327) 60 cm breit, 66 cm lang und ringsum in Kitt verlegt. Die äufserlichen Deckenlichtfeheiben aus ⁸/4 ftarkem rheinifchen Glas find 48 cm breit, 84cm lang, 6 cm einander überdeckend und in Kittfalz verlegt.

Vorzüglich ift die Wirkung des einfeitigen Deckenlichtes. Weniger günftig erfcheint die Scheitellichterhellung , bei der fich die foeben hervorgehobenen •Einflüffe geltend machen. Die Fenfter bei a (Fig. 361 u. 362) find nicht offen, fondera haben nifchenartige Einfätze von ftarkem Zinkblech, die in der Farbe-der Zimmerwände angeftrichen find und zum Einftellen von Statuen dienen. Die feitliche Fenfter-beleuchtung läfft, hauptfächlich wegen der geringen Tiefe der Räume, die nur 3,90 m beträgt, zu wiinfehen übrig. Um über den niedrigen Fenfterbrüftungen einen gefammelten höheren Lichteinfall zu erzielen und die Hörenden Blendungen zu vermeiden, find die unteren Scheiben zugeftrichen worden.

? 48.

Eintheilung.

Zur Aufftellung und Vertheilung der Sculpturwerke füllen aufser den gröfseren Sälen auch kleinere Räume vorhanden fein. Durch folche Anordnung wird nicht nur ein gröfserer Umfang der Wandfläche gewonnen, fondern auch vermieden, dafs der Blick des Befchauers durch Anhäufung der Bildwerke in lauter grofsen Sälen verwirrt und zerftreut werde und dafs die grofsen Sculpturen die kleineren um ihre Wirkung bringen. Durch Verweifung der kleineren und unerheblicheren Stücke in Seitenräume der Säle ift es möglich, in letzteren eine Auswahl des Bedeutendften zu vereinigen, fo dafs der fle durchfehreitende Befucher lieh fofort einen Ueberblick über die Hauptfachen verfchafift.

249.

Abmeffungen.

Für die grofsen Säle hat fleh eine Breite von mindeftens 9m auf 15 bis 20m Länge und eine Höhe von ungefähr 8 m im Scheitel als günftig erwiefen. Eine folche beträchtliche Scheitelhöhe ermöglicht einestheils auch eine gröfsere Höhe der Licht-Öffnungen, anderentheils das Anbringen der Geflmfe und Schmuckformen der Decke in folcher Höhe, dafs fie der Befchauer über die Köpfe der Statuen hinweg wahrnehmen kann. Zu diefem Zweck erfcheint eine Wandhöhe von 5,5 m vom Fufs-boden bis zum Gefims für die bequeme Aufftellung von Koloffalftatuen erforderlich.

Die kleineren Räume füllten eine Breite von mindeftens 5 bis 6 m haben. Ihre Länge und Höhe richten fich nach der Grundrifsanordnung im Ganzen. Die Fenfterbrüftungen laffen fich zur Aufftellung von Pulten ausnutzen und deren Höhe ift für die Brüftungshöhe mafsgebend.

274

250.

Einrichtung.

Die Wände, an denen Abgüffe aufgehängt werden follen, find nicht mit Stuck, fondern in gleicher Weife, wie in Gemälde-Galerien (fiehe Art. 240, S. 268), mit Holz zu verkleiden. Hierdurch wird die bequemere Befefligung der Gypfe ermöglicht und die ftarke Befchädigung der Wände, welcher diefe durch das Öftere Eindübeln und Eingypfen von eifernen Haken fortwährend ausgefetzt find, vermieden.

Zur Ausftellung von Werken der Plaftik dienen vornehmlich frei fliehende Gypsfockel und Poftamente. Letztere ruhen zweckmäfsiger Weife auf Rollen, damit die fchweren Sculpturftücke leichter beweglich find. Für Büften und andere Gegenwände, deren Rückfeiten wenig in Betracht kommen, werden Nifchen, Confolen und fonftige an den Wänden angebrachte Vorrichtungen benutzt.

Zur Ausftellung kleiner und koftbarer Gegenftände der plaftifchen Kunft wendet man Pulte und Glasfchränke an. Sie find ganz ähnlicher Art, wie die in Kap. 5 u. 6 dargeftellten.

Sehr fchön und zweckmäfsig find die Schränke der Antikenfammlung des Kuntthittorifchen- Hof-mufeums zu Wien. Die Glasauffätze beftehen aus Spiegelglas, die Rahmftücke aus blank gefeiltem, mit Meffing überzogenem Eifen. Die grofsen Vitrinen, die 3,nom Länge, 0,95 m Breite und 1,48 m Höhe haben, find aus Tafeln von diefer Höhe und etwa l,oo m Breite ohne Zwifchenfproffen zufammengefetzt. Die Stufen und der Boden, auf denen die Gegenftände ftehen, find mit rothbraunem, feidenem Stoff überzogen. Die 0,9om hohen Unterfätze der Glasfchränke wurden aus fchwarz gebeiztem Birnbaumholz angefertigt. Kleinere Vitrinen haben eine Länge von 2,oo m auf 0,48 m Breite und 1,28 m Höhe. Die Einrichtung ift ähnlich, wie die oben befchriebene.

251.

Ausftattung.

Eine paffende architektonifche Ausgeftaltung der Räume erfcheint für Sculptur-fammlungen, deren Werke gar oft in Verbindung mit Bauwerken Vorkommen und zu ihrer Ausfchmückung gehören, wohl angemeffen. Doch wird man fich hierbei hauptfächlich auf den Deckenfchmuck und die Ausbildung der Thürumrahmungen, fonft aber auf eine einfache Behandlung der Wandflächen befchränken, Pfeiler und Säulen nur da anbringen, wo fie wirklich als ftiitzende Theile zu dienen haben. Der P'ufsbodenbelag darf nach Farbe und Mufter die Aufmerkfamkeit der Befucher nicht zu fehr in Anfpruch nehmen.

Die Ausfchmückung der Sammlungsräume des Albertinums zu Dresden ⁵) kann im Allgemeinen zum Mufter genommen werden.

Die Decken der dortigen grofsen Säle haben reichen malerifchen und bildnerifchen Schmuck erhalten. Im Gegenfatz hierzu find Wandflächen und Sockel ganz einfach behandelt, und zwar ift die Farbenfolge fo geordnet, dafs über fchwarzem Sockel fatt gefärbte Wände und fteinfarbige Simfe fich erheben, die ihrerfeits zu den lichten Decken überleiten. Auf diefe Weife findet von unten nach oben hin ein allmählicher Uebergang vom Dunkeln zum Hellen ftatt. Der Färbung der Sockel folgen naturgemäfs auch die Thiiren, deren fchwarze Umrahmungen in der Abgufsfammlung zumeift mit bronzefarbigen Stuck-leiften gefchmückt find.

Als Wandfarbe ift für die Mittelfäle, in denen die gröfseren Abgüffe eine kräftigere Hervorhebung ihrer Umriffe vertfagen, fog. pompejanifches Braunroth gewählt worden, für die kleineren Bildwerke der Seitenzimmer ein in Grau fpielendes Olivengrün. In den weniger gut beleuchteten Eckfälen, wie dem ägyptifchen, affyrifchen Cabinet und dem Maufoleumfaal mufften Wände zur Ausgleichung des Helligkeitsgrades gelb angeftrichen werden. Für einzelne befonders ausgezeichnete Fälle, wie z. B. bei der Aphrodite von Melos und den Lyfippifchen Statuen, wurde ein lichtes, in den Umrahmungen mit Gold getöntes Silbergrau angewandt, das befonders fein zu den Halbtönen der befchatteten Gypsflächen tlimmt.

Zur farbigen Ausftattung der Säle tragen ferner Stoffhintergründe, welche zum Hervorheben befonders fchöner und wichtiger Statuen verwandt wurden, bei ; hierzu wurde meift ein graugrüner, motten-ficherer Leinenplüfch mit filbrigen Reflexen (fog. Mikado) gewählt. Aus diefem wurden auch die Thürvorhänge hergeftellt, welche dazu dienen, das aus Nebenzimmern einfallende Sonnenlicht für die Mittelfäle abzufangen.

Die Höhe der Wandfockel wurde durch diejenige der Statuen-Poftamente auf 0,s& m beftimmt. Die Büftenfländer, welche in der Höhe theils 1,20, theils 1,38 m meffen, konnten ohne Schaden über die Oberkante des Sockels hinausreichen. Zum Anftrich der Poftamente wurde ftatt der fonft üblichen gelbgrauen und graugrünen Farbe eine ferpentinartige Farbe gewählt. Auf diefe Weife gelang es, den Abgufs für die Betrachtung von feinem Poftament abzufondern, während bei hellen Unterfätzen das Auge unwillkürlich Statuen und Poftament in Eines fafft und auf einander bezieht. Um dies zu vermeiden, find auch die Büftenfüfse dunkelgraugrün beftrichen worden. Eben fo wurden fämmtliche Confolen bronzirt, damit fie mit den braunen und graugrünen Wänden ähnlich weich zufammen gehen, wie die ferpentinfarbenen Poftamente mit den fchwarzen Sockeln. Den Poftamenten und Confolen entfprechend, ift auch zur Farbe der Infchriftfchilder Gold auf fchwarzem Grunde gewählt worden.

Schliefslich fei bemerkt, dafs die Thüren, fo weit als möglich, auf die Seite (fiehe Fig. 328, S. 259) in die Nähe der dunkleren Wände verlegt wurden, fo dafs der Verkehr der Befucher fich vorzugsweife an diefen entlang zieht. Hier flehen auch die durch die ganze Sammlung vertheilten Stühle, damit der Befchauer bei

Fig. 343-

-t;

cv

ÆË

/ S/

V J\

[M

!'/l

L=-j

\w\)

afj

LiüiSïillS!

OT

Vu »ml

pr

Ta

i:.i

V:

fi

mm,

■ llll

• iÏÏjTP

Pi

ggagi

ilffirf _ip

■lis

PT

asa⁷

off

HI: . W .

\j

II

■•'lir

lilii,::

[HTTP—

mm

IH

I III",,

ii'liinrn.ifffl

Sculpturenfaal im Palais des beaux arts zu Lille⁶). Arch. : Bérard &? Delmas.

Betrachtung der Abgüffe das Licht im Rücken habe. Faft durchweg find leichte, handliche Stühle aus gebogenem Holz, mit Sitzen und Lehnen aus Holzfournier, gewählt worden. Monumentalere Sitze haben nur im Treppenhaus und in den beiden grofsen Hauptfälen der Antikenfammlung Aufhellung gefunden. Die Stufen der Treppen find durchgängig mit aufgezogenem Linoleum belegt.

Häufig findet man die Sculptur-Sammlungen in alten Paläften untergebracht. Die Erhellung derfelben ift mitunter nicht fehr vortheilhaft; aber dennoch kommen in den mit Pfeilern und Säulen gefchmückten, von Gewölben überfpannten Räumen und in den von Hallen umgebenen Höfen folcher Monumentalbauten die Bildwerke oft zu wirkungsvoller Erfcheinung (liehe Fig. 233, S. 177 u. Fig. 244, S. 195). Auch einigen neueren Sculpturfälen ift eine würdige architektonifche Geftaltung verliehen worden. Dies gilt befonders von der Rotunde des Alten Mufeums zu Berlin (fiehe

2 j6

Fig. 245, S. 196). Die in Fig. 343³³¹) abgebildete Sculpturen-Galerie des Kunft-Mufeums zu Lille (liehe den Grundrifs in Fig. 279, S. 219) wirkt hauptfächlich durch das den Raum überfpannende Rippengewölbe.

3) Kupferftich-Cabinete.

252-

Anordnung.

Zur Aufnahme der Kupferftich-Sammlungen find meift mehrere Räume erforderlich. Den Hauptraum bildet der Ausftellungsfaal, in welchem die am meiften verlangten Blätter und Schauftücke theils unter Glas und Rahmen ausgeftellt, theils in Mappen und Schiebladen aufbewahrt werden. Zum Kupferftich-Cabinet gehören ferner Studien- und Arbeitszimmer, aufserdem Säle von genügender Gröfse zum fach-gemäfsen Unterbringen der ganzen übrigen Sammlung. Letztere Räume, die nur Beamten und Fachleuten zugänglich find, müffen unter fich, fo wie mit dem Saal der Schaufammlung und dem Studienfaal in geeignetem, bequemem Zufammenhang ftehen.

Die betreffenden Sammlungen pflegen Kupferftiche und Holzfchnitte vom XV. bis XIX. Jahrhundert, fo wie Handzeichnungen alter Künftler der verfchiedenen Schulen, ferner Handfchriftmalereien (Miniaturen) vom frühen Mittelalter bis in die Renaiffance-Zeit zu umfaffen.

253-

Raum-

bemeflung.

Zur Aufbewahrung diefer Schätze dienen Schränke, die neuerdings etwa 2 m hoch gemacht werden ³³²). Darin werden die Mappen, in welche die Kupferftiche, Holzfchnitte und Handzeichnungen gelegt find, aufrecht geftellt. Diefe Mappen kommen in mehreren Formaten gleicher Gröfse von 60 bis 100 cm Länge und 40 bis 70 cm Breite bei 6 bis 7 cm Stärke zur Verwendung. Je nach der Stärke der verwendeten Cartons werden in diefen Mappen 12, 20 oder 40 Kunftblätter aufbewahrt. Aus diefen Angaben läfft fleh daher, bei Kenntnifs der Gefammtzahl der vorhandenen Stiche, der für die Schrankaufftellung erforderliche Raum ermitteln.

254-

Schränke.

Solche Schränke werden theils ganz frei ftehend für zweireihige Benutzung, theils an der Wand ftehend für einfeitigen Gebrauch eingerichtet.

Die Schränke der Schaufammlung beftehen aus einem unteren, breiteren und einem oberen, fchmaleren Theil. Die Aufsenwand des letzteren bildet einen verglasten Rahmen, in welchem die Kunftblätter in der für ihre Betrachtung geeigneten Augenhöhe auf der mit Stoff befpannten Rückwand ausgeftellt find. Zum Schutz der Blätter gegen die Einwirkung der Lichtftrahlen werden aufser der Befuchszeit dünne Stofifvorhänge darüber gezogen. Die Vorkehrungen für ihre leichte Beweglichkeit, für das Schliefsen und Oefifnen der Rahmen, gleich wie überhaupt die ganze Einrichtung der Schränke erfordern befonderes Studium.

Um diefe Schränke der Schaufammlung mufs reichlicher Raum für die Be-fucher derfelben vorhanden und die ganze Anordnung derart getroffen fein, dafs eine gute und möglichft gleichartige Erhellung für fämmtliche Kunftblätter erzielt ift.

255-

Sonftige

Einrichtungen.

Die übrigen Sammlungsräume haben eine magazinsartige Ausrüftung. Ueber letztere, fo wie über die in den Studienfälen zu treffenden Einrichtungen zur Schau-ftellung und Aufbewahrung von Kupferftichen, Photographien u. dergl. geben folche ähnlicher Art, die in den Archiven und in den Bibliotheken (flehe Kap. 1, unter b, u. Kap. 2, unter c, 2) zu finden find, nützliche Anhaltspunkte.

Es mag hier auf die neue, von Merzenich gefchaffene Einrichtung des Kupfer-

ftich-Cabinetes im II. Obergefchofs des Neuen Mufeums zu Berlin befonders liin-gewiefen werden.

Vom Treppenaustritt gelangt man durch einen Vorraum, an deffen Wänden Radirungen und Kupfer-Itiche mit Motiven aus der preufsifchen Gefchichte hängen, zuerft in den Studienfaal und dann in den Ausftellungsfaal. Diefer durch Deckenlicht vorzüglich erhellte Saal hat 15,5 m Länge auf rund 9,o m Breite. An jeder Wand ift eine Reihe einfeitiger und in der Mitte des Saales eine Reihe zweifeitiger Schränke von der in Art. 254 befchriebenen Einrichtung aufgeftellt. In den Rahmen der Schrankauflatze find die Kunftblätter zur Schau gebracht.

Im anftofsenden Studienfaal werden die in Mappen verwahrten Blätter auf Wunfch zur Einficht aufgelegt. Durch zwei Reihen Fenfter an den beiden Langfeiten findet die Erhellung ftatt.

4) Miinz-Cabinete.

Die Sammlungen von Münzen und Medaillen bedürfen, auch wenn ihre Stückzahl fehr grofs ift, nur weniger Räume. Zur Ausheilung gelangt nur eine Auswahl folcher Stücke, die als Vertreter wichtiger Zeitabfchnitte von Bedeutung für ge-fchichtliche, kunft- und culturgefchichtliche Studien find. Diefe verhältnifsmäfsig kleine Zahl von Münzen und Medaillen wird in Schautifchen ausgelegt, die Menge der übrigen Stücke in Schränken und Käftchen aufbewahrt.

Das Syftem, nach welchem die Münzen ausgeftellt werden, foll bezwecken, dafs fie in der geographifchen Vertheilung und in der fortfehreitenden Entwickelung ihrer Typen dem Befchauer ein möglichft getreues Bild des Werdeganges und der Entfaltung von Cultur und Kunft bieten. Diefes Bild wird durch die Medaillen, die für die kunftgefchichtliche Entwickelung gleichfalls von grofser Wichtigkeit find, vervollftändigt und vertieft.

Diefem den Anfchauungen der Neuzeit entfprechenden Syftem mufs die Einrichtung der Schränke und Schautifche angepafft fein.

Die alte Einrichtung derfelben hatte den fog. »eifernen Beftand« und war, gleich den Schränken, unbeweglich ³³³). Neue Münzen und Medaillen konnten nicht eingelegt werden, ohne die ganze Ordnung derfelben, welche durch die Kataloge ein für allemal feft gehellt war, zu ändern. Die einzelnen Stücke ruhten in den für he ausgefchnittenen Höhlungen der Bretter in behimmt numerirten Schiebladen und Schränken.

Um der behändigen Raumnoth abzuhelfen und wenighens neue Abtheilungen in das Syhem einfchalten zu können, ging man zu der Anordnung über, kleine bewegliche Kihen, die fog. »Brandkihen« (ungefähr 40 cm lang, 30 cm breit und 36 cm hoch) zu machen. Allein die fehe, unveränderliche Einrichtung wurde auch bei diefen Kihchen beibehalten.

Die jetzigen Einrichtungen der Miinzfchränke bezwecken möglichft leichte Beweglichkeit der einzelnen Stücke und ganzer Abtheilungen der Sammlung. Hierzu dienen Schränke, die mit einer grofsen Zahl niedriger Gefache ausgerühet find. Nach dem im Berliner Miinz-Cabinet übernommenen Gothaer Muher liegen in diefen ungefähr 3 cm hohen Gefachen Schiebladen, welche mit den zum Einlegen der Münzen beftimmten Tafeln gefüllt find. Zu diefem Zweck haben die aus zwei Lagen Pappe hergeftellten Tafeln (Fig. 344) kreisrunde Aus-

256.

Aufbewahrung

der

Münzen etc.

257-

Schränke.

Fig- 344-

OOOOOO

OOOOOO

OOOOOO

OOOOOO

OOOOOO

OOOOOO

OOOOOO

OOOOOO

Münztafel, tlö n. Gr.

Nach den vom Vorftand des Karlsruher Münz-Cabinets, Herrn Dr. /V. Brambach, gegebenen Erläuterungen.

fchnitte, die auf einer und derfelben Tafel gleich grofs, bei verfchiedenen Tafeln aber nach Bedarf kleiner oder gröfser find. Die Höhlungen werden mit Münzen ausgefüllt oder, fo lange dies nicht der Fall ift, mit paffenden kreisrunden Aus-fchlägen aus Pappe gefchloffen, in fo weit für fpäter einzulegende Münzen Platz gelaffen werden foll. Diefe Platten können im Falle der Feuersgefahr mit Leichtigkeit in die vorerwähnten Brandkiften gepackt und darin fortgefchafft werden.

Eine noch beweglichere neuere Einrichtung befteht darin, dafs auf einer und derfelben Tafel Münzen oder Medaillen verfchiedener Gröfse ohne Weiteres ein- und ausgereiht werden können. Jedes Stück wird entweder nach dem Leydener Mufter in ein eigenes viereckiges Käftchen oder nach der in Fig. 345 fkizzirten Weife in einen befonderen Ausfchlag eingelegt. Diefe haben je nach dem Durchmeffer verfchiedene Breite, aber für eine und diefelbe Reihe die gleiche Höhe. Auf dem freien Raum ift die Schrift angebracht. Die Höhlungen werden wieder mit paffenden Scheiben, die etwaigen Lücken in der Breite einer Reihe mit fchmalen Streifen ausgefüllt. Diefe Tafeln liegen in den damit gefüllten niedrigen Pappdeckel-kaften und letztere auf Stahlplatten, welche die fchiebbaren Böden der Gefache der ganz aus Stahl angefertigten Schränke bilden.

Ein folcher Schrank, der aus drei Gefachreihen je von der Breite der Tafeln befteht und der Höhe nach in 40 Gefache getheilt ift, vermag 3 X 40 = 120 Pappdeckelkaften ³³⁴) mit je 2 bis 3 Tafeln von 50 bis 70 Münzen, alfo insgefammt etwa 12000 und mehr Münzen zu faffen.

F'g- 345-

Münztafel.

q;

Fig. 347-

Fig. 346.

Tafel I einseitig Tafel I zweiseitig

Schnitt a b.

in

Münzpulte

im Mufeum zu Neapel ³³⁵). 'Iso n. Gr.

³³⁴)    Im Karlsruher Münz-Cabinet mifit ein folcher Kalten 31 X 48 X 6cm-

335)    Nach den von Herrn Baudirector Profeffor Dr. Dnrm aufgenommenen Skizzen.

Die Tafeln werden gewöhnlich in den Ausftellungsfälen in Schautifchen oder Pulten eingelegt. Eine derartige, im Mufeum zu Neapel befindliche Einrichtung ift in Fig. 346 u. 347 ³³⁵) dargeftellt.

Die in einem Saale aufgeftellten Schautifche haben einfeitige Auslage an den Wänden und zweiteilige Auslage in der frei flehenden Mittelreihe. Die Gefache für die Münzen find roth ausgefchlagen ; der aus einer Glastafel beftehende Pultdeckel ift doppelt verfchloffen. Die ausführliche Befchreibung der Münzen ift auf Cartons gedruckt, welche an der Rückwand in zwei Tafeln eingerahmt find. Die Tafel I ift um die Stiftbänder beweglich, zweifeitig befchrieben und verglast; die fefte Tafel II hat einfeitige Befchreibung und Verglafung.

Nicht unerwähnt foll bleiben, dafs die zellenartigen Theilungen diefer Pulttifche (Fig. 346) auf die Münzen ftörende Schatten werfen.

Bemerkenswerth ift auch eine bei der Münzausftellung zu Jena verwendete Einrichtung, welche die Berichtigung der Münzen und Medaillen auf der Vorder- und Rückfeite geflattet, da der tafelartige Rahmen, in dem fie befeftigt find, um eine wagrechte Achfe zwifchen fenkrechten Ständern drehbar ift.

5) Sammlungen von Alterthümern, Waffen u. f. w.

Zur Aufhellung von gröfseren Stücken diefer Sammlungen dienen häufig Vor-und Eingangshallen, glasbedeckte Höfe, ferner für weniger werthvolle Gegenftände offene Räume und Gartenanlagen. In der Regel aber pflegen die in Rede flehenden Werke in eigenen Sammlungsfälen an den Wänden und auf dem Fufsboden, in ganzen Reihen oder auf Sockeln und Poftamenten (flehe Fig. 246, S. 197 u. Fig. 358), wohl auch zum Theile in Pulten und Schaukaften ausgeftellt zu werden.

Die unter 1 bis 4 befchriebene Einrichtung der fonftigen Sammlungsfäle giebt Anhaltspunkte für die Ausrüftung der Säle. Im Uebrigen gilt für Sammlungen im Allgemeinen daffelbe, was in Art. 238 u. 239 (S. 267 u. ff.) über das Anbringen von Vorhängen an Fenftern und Deckenlichtern, fo wie über fonftige Einrichtungen zum Schutz und zur Benutzung der Kunftfchätze dargelegt wurde.

f) Befondere Beifpiele.

1) Eingefchoffige Anlagen.

Die meiften eingefchoffigen Kunft-Mufeen find kleinere Bauwerke. Das be-deutpndfle und gröfste diefer Art ift die Glyptothek zu München (Fig. 348 bis 350).

Ludwig I. von Bayern liefs fie zur Aufnahme feiner in Griechenland und Italien erworbenen Sculpturen, die bereits im Jahre 1816 eine anfehnliche Sammlung bildeten, durch Leo v. Klenze erbauen. Die Glyptothek ift ein charakteriftifches Beifpiel der Mufeen mit einem Binnenhof. Der Grundrifs in Fig. 349³³⁶) zeigt 13 Säle, die einen viereckigen Hofraum umfchliefsen und von diefem aus erhellt werden. Die Aufsenfeiten haben in Uebereinftimmung mit dem Bauprogramm keine Fenfter, mit Ausnahme der hinteren Eckfäle. Die vorderen Ecklale find mit Deckenlicht erhellt (Fig. 350 ³³⁶). Sämmtliche Räume find überwölbt. Zu Gunften der Bildwerke und ihrer Beleuchtung hat der Erbauer auf alle Effecte, welche Säulen, Durchfichten und andere architektonifche Formen in Fülle dargeboten hätten, verzichtet. Durch den Eingang gelangt man in die Vorhalle, von da aus in den affyrifchen Saal, fodann nach der im Grundrifs angegebenen Reihenfolge zu den Bildwerken der einzelnen Kunftperioden der Antike. Den Schlufs bildet ein Saal für neuere Sculpturen.

Die im Programm verlangten, mit Fresco-Gemälden zu fchmückenden Feftfäle bilden die Rücklage des nördlichen Flügels und dienen zur Verbindung der beiden gleichartig angeordneten Hälften der Sammlung. Der Eingang zu den Feftfälen findet an der Nordfront durch eine Säulenhalle mit Unterfahrt ftatt. Eine Freitreppe führt in den Hof.

336) Nach: Klenze, a. a. O. — und: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 106.

258.

Schautifche.

259-

Allgemeines.

260.

Einrichtung.

261.

lleifpiel

XXV.

Fig. 348.

Aj.

WÊh&

fi

‘SÉSl

1=04-

2.Ż

,»_ ' :-%- _

j- ;_..uu-JwiwttwgaaW!

~' T|1 ~ ~ ;>EV. .TT ~~jF

il

tlf

' iifcti

Si-,

Mi

J™

Hauptanficbt.

Aor den.

:'^4Ür

11======^

BÜ

M obi len

I e>ÿt-|

ił er oeu-

S.

s.

'Fl

Fig- 349-

□J la

Saal

Grundrifs 336),

lô

r⁻*

O OO

-h-

Ässyx.

S.

R. ö m_ie [x

va a a

Arch. :

v. Klenzc.

Iticu>

*gypt

nablen

S.

W

Halle,

teuere J -BUŁ..

aibige

Q

weTice

Süden.

1: 1000

10 8 6 4 2 0

10

20

30

40

r>o"

Glyptothek zu München.

r-‘

ir

-,

FSjs

CCL-tl

10 9 8 7 6

28 1

Fig. 35°-

□Dann

-m

HB

LJU?

Ëfcïirév

mm

fl

10

20™

Längenfchnitt durch den füdlichen Flügel der Glyptothek zu München ³³⁸).

Fig- 351-

Deck

nlich

e t ä rv d

-Säle

Are hä d 1 o g. 0

Sculpturen

Mufeum zu Laval ³³⁷). I/1000 n. Gr.

Die Architektur des Aeufseren (Fig. 348) und des Inneren (Fig. 350³³⁶) ift im grofsen Ganzen im Sinne der römifchen Bauweife erdacht und durchgeführt. Indeffen macht fich auch der Einflufs der hellenifchen Baukunft hier und dort, befonders im Aeufseren am tempelartigen Mittelbau, geltend. Diefer bildet einen Portikus von zwei Reihen jonifcher Säulen, welche das Gebälke mit dem figurenreichen Giebelfeld tragen. Ueber den Gegen-fland des letzteren fagt der Erbauer : »Die Athene Ergane fleht als Werkführerin in der Mitte, und rechts und links fieht man die Repräfentanten der Techniken, welche das Alterthum in der Bildhauerkunfl übte . . .«

Die niedrigeren Seitenflügel find an den Ecken durch Pilafler, an den Wandflächen durch Blendnifchen gegliedert. Letztere enthalten Statuenfchmuck. Ein Stufenunterfatz bildet den Gebäudefockei. Das flache Dachwerk wird durch eine niedere Attika verdeckt.

Das Mufeum zu Laval ift am Eingang von öffentlichen Gartenanlagen diefer Stadt von Ridel erbaut (Fig. 351 bis 353 ³³⁷).

Fig. 352 läflft die dreireihige Anlage des Gebäudes deutlich erkennen. Man gelangt über eine Freitreppe in die vorgelegte offene Säulenhalle, welcher Pförtnerzimmer und entfprechende Nebenzimmer angereiht find. Die Sammlungsräume beflehen aus 4 äufseren Seitenlichträumen und 3 inneren Deckenlichtfälen. Zwei Quergalerien für Seulpturen und -Alter-thtimer und zwei Längsgalerien für Archäologie, fo wie für Abgilffe und

2Ó2.

Beifpiel

XXVI.

Fig- 35²-

WI

mm

IgMa

Lv I

TT

Ml

-n

xi

jlmlj

Längenfchnitt des Mufeums zu Laval ³³⁷). 1/500 ¹¹ • Gr.

³³⁷) Nach: La conßruction moderne, Jahrg. 4, S. 90 u. PI. 15 —16.

<$■

asggia

•tt- r H

ff

n 4 IŁ-

C :-ft:

' ¹ fil

j , ijii

~~T

1-1:1 «

¹ fiRo

■ tv

saS&AI ‘

gSSWggpSi

IL

-L

±1

Fig. 353-

5 •

îgSBPÇSB^TTTr

ÜÜ.

SgSâjrj^S^B ■!■

S^îSs;

iinmrmrni.itiHiKlHWIUBiaita' j|jt

Bii

f-

IfjSpBspi

M

(U

irdxinEjIBmi ::n=pzrr ÄgSpss lidiruSHS

'TTT-rf

P=

‘S

imm.

'•

jy

vr    , f

; '

iPSÏBb^

II

li

g-

X|

J ..

-*•-

li

X/5

rr

W-, ;■

«Il I

iSKErEl

iBm

BU

b 11

y*\

njr

12    3    4    5    6

! ■ I ' l-H—|--i-t-l 'I

1:250

4-*-4

Mufeum zu Laval ³³⁷). Arch. : Ridel.

10    11    12    13    14    15 m

4^+-, } ,-j , ï ,-j

263.

Beifpiel

XXVII.

Alterthümer umfaffen die drei Gemäldefäle. Die Quergalerie für Alterthümer enthält architektonifche Gypfe, ähnlich denjenigen der École des beaux arts und der Trocade'ro-Sammlung in Paris. Auch an der Rückfeite ift eine ähnliche Säulenhalle, wie an der Hauptfront, angeordnet.

Fig. 352 u. 353 veranfchaulichen die innere und äufsere Geftaltung der einfachen, aber wirkungsvollen Architektur.

Die Mappin-Kunft-Gale rie zu Sheffield wurde der Stadt durch Ver-mächtnifs des Stifters Newton Mappin zugetheilt, von Flockton & Gibbs erbaut und 1887 der Benutzung übergeben (Fig. 354 u. 355 ³³⁸).

Fig. 355 ftellt die äufsere Erfchei-nung des Gebäudes dar, das an der vorderen Langfeite mit einer auf einem Stufen-unterfatz errichteten fchönen Säulenhalle jonifcher Ordnung gefchmückt und feitlich mit halbkreisförmigen Vorbauten abge-fchloffen ift. Die Nebenfeiten haben fonfl keinerlei architektonifche Durchbildung, weil fie gleich der Rückfeite der unregel-mäfsigen Bauftelle die Abgrenzung gegen Nachbargrundftücke bilden.

Die einzige Oeffnung der Aufsen-wände ift das in der Mitte der Säulenhalle angeordnete Portal. Es führt durch den Vorraum in die Flurhalle (Fig. 354), die zur Aufltellung von Sculpturen dient.

Hieran reiht fich die nach der Hauptaxe und Queraxe des Gebäudes geordnete Mittelhalle von rund 23 X 12 m. Sie ift

338) Nach: Builder, Bd. 54, S. 84.

Fig- 354-

D ecken raum

iPackrau:

h

CG

Säle

Gemälde

Gemälde

•    9

dj QYerti-Gang

1H

der

Halle

Säle

X-

Gemälde

*Gemälde|

der

Gemälde - Gal.

Hlur-

halle

fori

1: 1000

Gemälde -Gal.

10

20

30

40

50-

Af«///«-Kunft-Galerie zu Sheffield ³³⁸).

Fig. 355-

■

TH r~V>^*^??,ąKg,to~1rTM 'Mw.

T-,

r

sn

T .|ic

A :;?IŁ..........

s

• ; @~-■

>1

'»Tl?

W iii'

t;

ś#Li:'

Egif®

i-

ggi

i!

ii

Łd

.    -—\.

I iii

Pf

ii

=-w

ZZ?&BSBKBUe&& ■ ■'■■rU~i*

•- s p.'⁻'

m\

- l:

§»

sfi

,yf

£3

h$ÉiÉi§k£^P,.....

: :.Pv? '-• ■• *-••-' r- • ^-..rr^a

Tl '

ifcJ

iTT

a-

*9*

SfS

/ - Ï" V

ægsgg

Afa///«-Kunft-Galerie zu Sheffield ³³⁸). Arch. : Flockłon à? Gibbs.

durch zwei Reihen jonifcher Säulen aus irifchem Marmor derart abgetheilt, dafs die Seitenfchiffe eine Anzahl Kojen enthalten , die ausfchliefslich für Bilder der von Mappin liinterlaffenen Sammlung be-flimmt find, und von denen jede für fich mit einem befonderen Deckenlicht erhellt ift. Mittelfchiff und Querfchiff bilden einen kreuzförmigen Raum, deffen Arme tief caffettirte Decken überfipannen. Ueber der Vierung erhebt fich eine Kuppel. Unter derfelben ftehen Florentiner Bronzen auf einem Ebenholz-Piedeftal, das von einem Rundfitz umgeben ift. Fünf weitere, mit Deckenlicht verfehene Gemäldefäle umgeben die Mittelhalle. Sie ftehen mit diefer und unter fich im Zufammenhang und liegen in gleicher Höhe mit einem Flurgang, der die Verbindung mit dem nahen Mufeum darltellt und an jedem Ende mit einer eifernen Thür abgefchloffen ift. Eine weitere eiferne Thür trennt die Galerie von dem Packraum. In fämmtlichen Galerieräumen ift Gasbeleuchtung mit Siemens'fchen Regenerativ-Lampen eingerichtet. In der äufseren Anficht bemerkt man über dem Hauptgefims die attikenartigen Aufbauten des Dachwerkes der Vierungskuppel und der mittleren Deckenlichtfäle. Für die Façaden ift Sandftein verwendet.

¹

Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, Bl. 25.

²

32e) Facf.-Repr. nach: La conftruction moderne, Jahrg. 6, PL 87.

³

   Vergl. : Treu, G. Die Sammlung der Abgüffe im Albertinum zu Dresden. Archäolog. Anzeiger, Beibl. zum Jahrbuch des Kaiferl. deutfehen Archäologifchen Inftituts 1891, S. 3. — Diefem Auffatz ift auch ein Theil der nachfolgenden Darlegungen entnommen.

⁴

   Nach den vom Erbauer, Herrn Geh. Oberbaurath und Oberlandbaumeifter a. D. Canzler zu Dresden, gütigft gemachten Mittheilungen.

⁵

Vergl. die Befchreibung des Gebäudes in Art. 268 (unter f) und die Fufsnote 328 (S. 273).

⁶

Facf.-Repr. nach: La coiißrtiction moderne, Jahrg. 7, PI. 87.

2) Zwei- und mehrgefchoffige Anlagen.

Die Baugruppe der Berliner Mufeen befteht aus den auf dem nördlichen Theile der Spreeinfel errichteten, in Fig. 356 ¹) im Grundrifs wiedergegebenen Gebäuden.

Das am Luftgarten ftehende Alte Mufeum ift bereits in Art. 197 (S. 220) bezüglich feiner Planbildung befprochen worden. Von feiner Geftaltung im Aeufseren giebt Fig. 357 ²) ein Bild.

264.

Beifpiel

XXVIII.

265.

Beifpiel

XXIX.

Die füdliche Hauptfchaufeite bildet eine von 18 jonifchen Säulen getragene, offene Vorhalle, zu der eine breite Freitreppe hinanführt. Diefe in den edelften Formen hellenifcher Baukunft durchgeführte Säulenhalle nimmt die ganze Höhe des Gebäudes ein. Die Seitenfaçaden find in einfachfter Form gegliedert und laßen die zweigefchoffige Anlage des Gebäudes durch zwei Reihen von Fenftern erkennen. Der in Art. 197 (S. 221) befchriebene centrale Kuppelfaal ift im Aeufseren durch einen Aufbau von quadratifcher Grundform gekennzeichnet. Vier Coloffalgruppen aus Erz bekrönen feine Ecken.

Ein Verbindungsgang, der von drei über die Strafse gewölbten Thorbogen getragen wird, führt von dem Schinkel'fchen Bau in das von Stüler 1843—55 errichtete Neue Mufeum.

Diefes hat mit dem Alten Mufeum die Anordnung zweier grofser Binnenhöfe gemein (Fig. 356). Im Uebrigen weicht es von jenem in der Grundrifsbildung nicht unwefentlich, befonders auch hinfichtlich

Fig- 356.

PaoKhofs - Stra ss a

''MMMM,

5?

0‘

r:i,..

5»'

fflpŁEBI

-.4. y;

C-Fg3

Ti

istmummtf ‘ag-giiaawaB V- ^jS

pM

Æm

ssę

— s-p-R—E—E-7——»-:

"‘‘•lutu,,

VW"

JJ.

£ *a » n* iv ł?° ą>

Altes Mufeum, Neues Mufeum und National-Galerie zu Berlin ³³⁹).

der Treppenanlage, ab, die beim Neuen Mufeum im Mittelpunkt des Gebäudes liegt und den Mittelflügel zwifchen den beiden Binnenhöfen einnimmt.

Durch den an der Oftfeite gelegenen Haupteingang gelangt man in die Flurhalle, von der aus die 4,71 m breite Haupttreppe nach dem I. Obergefchofs führt. Das Erdgefchofs enthält die deutfchen Bildwerke, die babylonifchen und affyrifchen Alterthümer, fo wie das ägyptifche Mufeum. Von den Räumen des letzteren feien das Hypoftyl und der anftofsende Säulenhof hervorgehoben, die mit den dahinter ab-fchliefsenden Nifchen die Haupttheile eines ägyptifchen Tempels darftellen. Das I. Obergefchofs birgt Gypsabgüffe aus griechifcher Zeit bis einfchliefslich der Renaiffance, das II. Obergefchofs aufser der Sammlung der Kupferftiche und Handzeichnungen noch das Antiquarium.

Stüler war beftrebt, die architektonifche Ausbildung der Räume ihrer Beftimmung anzupaffen (Fig. 358 ³). Die Geftaltung derfelben hat fich jedoch hier und dort als Hindernifs für die Verfchiebung der einzelnen Sammlungen, die in Folge ihrer Vermehrung nothwendig wurde, herausgeftellt. Die grofsen

KS

Fig- 357-

«S"

fr

W"⁻®"

^ iii i n.ni

-2c '

orrrrrn

taJ

.-‘J

!:

Mpi

.jjKHBm:! Oöjte

Si

yi i

±iS

■i .

IJiTrTnT

- '

14».

ii I

53 i H. j i

rrm i

:S:

ÄS

55

iS

* !•» m v rr

Äu

feSÄQSM

im

Altes Mufeum zu Berlin ³⁴⁰).

Arch. : Schinkel.

~Z_S

Æ_-r_

ń5?s^;<=>a

SÄ

Ife

Abmeffungen des Treppenhaufes, eines Raumes von 28,3 m Länge, 15,7 m Breite und 20,3 m Höhe, waren durch die Gröfse der Kaulbach’lchen Wandgemälde bedingt, die nach dem Willen des Königs an diefer Stelle anzubringen waren und die Gefchichte der menfchlichen Entwickelung darftellen. Die Decke diefes Raumes trägt ein im Sinne der Antike ausgebildetes Hängewerk. Sämmtliche übrige Räume find maffiv und feuerficher mit Topfgewölben überdeckt.

Einfach ift die äufsere Erfcheinung des Mufeums. Ein erhöhter, giebelgekrönter Mittelbau, deffen Fenfter durch korinthifche Säulen und Gebälke zu einem grofsen Baukörper zufammengefafft find, kennzeichnet den Haupteingang. Der obere Abfchlufs der Eckbauten ift durch Flachkuppeln bewerkftelligt. Die Erhellung des Gebäudes erfolgt durch Fenfter.

Gleich wie der füdöftlichen, fo ift auch der nordöftlichen Seite des Neuen Mufeums eine Säulenhalle vorgelegt.

Fig. 358.

-Y

J/

■^TTłT.TJ

Ili

..

i;.:

-iii m

mm

lly

PC

42

Hn

fl

SU

Söll

■p

MNMk

hj

*rr.

Y': - - Ab

Sflr 'fd    -A nfrfi

r«.

W)

il

ESSEËSËi

s'TiSI

0

G3

B ... Ł

rfnöp r®

U:L

WS

Bi

HD

aä&a

flAV>

. rÄü

——ab

11    15™

266.

Beifpiel

XXX.

1:250

3    4    5    6    7    8    9    11    12    13

•j—♦—J—i—|—I—j—l—|—l—J—4—|—+    -i—j —|—|—i—j—

Schnitt durch den füdöftlichen Theil des Neuen Mufeums zu Berlin³⁴¹).

Arch. : Stiller.

Die Fortfetzung diefer Halle bilden Säulengänge, die nach Fig. 356 u. 359 das dritte, zur Mufeumsgruppe gehörige Bauwerk, die National-Galerie und deren gärtnerifche Anlagen umfchliefsen.

Die zur Aufnahme von Gemälden und Bildwerken der Neuzeit beftimmte National-Galerie wurde nach einem von Friedrich Wilhelm IV. gefafften Gedanken von Stüler entworfen und nach feinem Tod von Strack durchgearbeitet und 1876 vollendet.

Das Gebäude hat im Aeufseren die Form eines griechifchen Tempels, eines achtfäuligen Pfeudo-

4

:r:^y,

■

a

Fig- 359-

.&^ÊÊÊ3Êà

eÜffitiü

äö

- ^

... ..„y, -,.. ■',    ... „

s»

Pf. :

Ml

■iäJ

S**P

ä

if""

r¹

!

a ■

BLHB«

il

I

■

m

T"

* ■

SSS®

&SB3

I Jl

I

Mil

:

aagaasss-i*

National-Galerie zu Berlin.

Arch. : Stiller Strack.

H

r

m

M

.1'"" -

Èm£-

mm

4k

.- 7

! J________m

1

'

Ste

:

...

"

!

r * ,

267.

Beifpiel

XXXI.

peripteros korinthifcher Ordnung, mit apiidenartigem Abfchlufs der nordvveftlichen Seite. Eine breite, doppelarmige Freitreppe führt zunächft bis zu der Ruhebank, auf der fich über einem triumphbogenartigen Portal das Reiterftandbild Friedrich Wilhelms II. erhebt. Von hier gelangt man auf einem weiteren, die ganze Podeftbreite einnehmenden Treppenlauf bis zur Höhe des Unterbaues. Diefer enthält Keller-, Erdgefchofs und das darüber fich erftreckende I. Obergefchofs. Der Säulenbau befteht aus dem II. und III. Obergefchofs. Sämmtliche Räume diefer beiden Gefchoffe nehmen Bilderfäle ein, die wegen der verlangten Tempelform des Gebäudes fad durchweg mittels Deckenlicht erhellt werden. Das darunter befindliche, ganz mit Seitenlicht erhellte I. Obergefchofs von 9,io m Höhe dient zum kleineren Theile zur Aufftellung von Sculpturen, gröfstentheils aber, an der nordöftlichen und nordweltlichen Seite, zur Aufnahme von Gemälden. Man betritt diefes Gefchofs durch das untere Portal und die Eingangshalle. Hier beginnt die innere Haupttreppe, die mit den zugehörigen Fluranlagen die Vorderfeite des Haufes in ganzer Breite und auf die Höhe der drei Obergefchoffe beanfprucht. In dem 3,77 m hohen Erdgefchofs find Gefchäftszimmer, Dienftwohnungen, Packräume u. f. w. untergebracht. Der Keller hat 2,35m Höhe.

Das Innere hat eine reiche und charakteriftifche Durchbildung nach Strack’s Entwürfen erhalten. Hierbei ift im Gegenfatz zu den älteren Mufeen die ausgiebigere Verwendung von echtem Material zur Geltung gekommen. Die Decken find unter reicher Anwendung von meift nicht fichtbaren Eifen-Conftructionen maffiv, bezw. feuerficher hergeftellt.

Auch die künftlerifche Geftaltung des Aeufseren ift von vornehmer Schönheit. Sie ift mehr im Geifte der hellenifchen Architektur des Alten Mufeums, als der des Neuen Mufeutns durchgeführt.

Die fortdauernde Vergröfserung der Sammlungen bedingt die Errichtung von Neubauten für Zwecke der Kunftmufeen. Sie follen den Bezirk der auf der Mufeums-infel bereits vorhandenen Sammlungsgebäude, die fodann eine veränderte Beftimmung erhalten werden, erweitern ³⁴²). Die Vorarbeiten für die Errichtung von Neubauten find im Gange.

Der Bau des Mufeums zu Dresden wurde nach den Plänen Sempers 1847 begonnen und nach deffen 1849 erfolgtem Weggang unter der Leitung Hänel's und Krügers 1854 fo weit vollendet, dafs 1855 die Gemälde-Sammlung eröffnet werden konnte ³⁴³).

Das Mufeum ift durch Form und künftlerifche Behandlung eines der hervorragendften Bauwerke der Neuzeit. Die Wirkung der äufseren Architektur wird durch die finnigen, meifterhaften Bildwerke Hähne!s und Rietfchels gehoben. Der plaftifche Schmuck der Südfaçade, von deffen Mittelbau Fig. 360 ein Bild giebt, ift der chriftlichen Malerei, derjenige der Nordfaçade der antiken Welt gewidmet. Das Ornament ift nach Krüger's Zeichnungen von Hauptmann ausgeführt. Den Mittelbau des Haufes überragt eine Kuppel.

Das Semper’fche Bauwerk ftellt den nördlichen Abfchlufs des Zwingers³⁴⁴) her, der mehr als ein Jahrhundert gefehlt hat.

Das Mufeum umfafft Erdgefchofs, I. Obergefchofs und ein niedrigeres II. Obergefchofs. Der in Form eines lang geftreckten Rechteckes entworfene Grundrifs des Gebäudes (fielie Fig. 270 u. 271, S. 215) 1 ft in dreireihiger Anlage durchgeführt. In der Mitte der Langfeiten find die Portale der Nord- und Südfronten angeordnet. Von der fie verbindenden Durchfahrt betritt man im Erdgefchofs zuerft die im weltlichen Flügel befindliche Eingangshalle mit Kleiderablage. Gegenüber im öftlichen Flügel liegen die feit 1891 zur Gemälde-Sammlung zugezogenen Räume für Bilder des XVIII. Jahrhundertes und für Porzellanmalereien. In der anderen Gebäudehälfte gelangt man von der Eintrittshalle geradeaus in die Sammlung der Kupfer-ftiche, rechts zu einigen Räumen mit minderwerthigen Italienern und zu den Miniaturen, links zu der in drei Abfätzen auffteigenden Haupttreppe. Sie ruht auf korinthifchen Säulen, deren Kapitelle aus Sandftein mit theilweifer Vergoldung und deren Schäfte aus grauem Granit hergeftellt find. Als Nachtheile der Anlage des Erdgefchoffes ift die Trennung der Räume in zwei Hälften, welche die Anordnung der Durchfahrt bedingte, fodann die nicht fehr günftige feitliche Lage der Treppe und die mangelhafte Erhellung, die fich in den Räumen der fehr tiefen Mittelfeite geltend macht, hervorzuheben. Die Haupttreppe führt in das I. Obergefchofs, wo fie im Vorplatz vor der Eintrittshalle ausmündet. Der Zugang zu dem im Mittel-

3*2) Vergl. : Konkurrenz für Entwürfe zur Bebauung der Mufeumsinfel. Deutfche Bauz. 1884, S. 20g, 221, 233, 255, 365.

³⁴³)    Nach: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 164.

344)    Vergl. den Grundrifs des Zwingers in Fig. 239 (S. 182). — Die dort geplanten nördlichen Verbindungshallen wurden nie ausgeführt. — Ueber die künftige Raumbenutzung des Zwingers fiehe : Deutfche Bauz. 1891, S. 25.

punkt des Gebäudes angeordneten achteckigen Kuppelfaal erfolgt über einen feitlich der Eingangshalle beginnenden Treppenlauf. Diefer, fo wie zwei andere, in der langen Queraxe angeordnete Treppenläufe gleichen den Höhenunterfchied des Fufsbodens in den Räumen des I. Obergefchoffes aus, die durch den höher gelegten Kuppelfaal getrennt find.

Fig. 360.

iJSkn.

§ü>

apsÂ’

fü2

mi

II

■g-it

3 ,

r,

r.m

mst

mm

(h?

Bll

JL_

■b

,C~ " **

isfcl

!*—•

•ÜSl

rfy

klbO

gMi

>*i

SISI¹ f

33^331 1 c

1:

jgg J

~xs

mm

mv

SSa-^i müsgssé ÿg||glf

v\

|i

fc

f:

18

!ï

OlfL

Vom Mufeum zu Dresden. Arch. : Semper.

Genau diefelbe Eintheilung der Sammlungsräume, wie die dargeftellte örtliche Hälfte des I. Obergefchoffes, zeigt feine weibliche Hälfte. Man erkennt, abgefehen von der Treppenanlage, im Wefentlichen die Anordnung der Alten Pinakothek zu München : an der Langfeite gegen Norden, fo wie an den beiden Schmalfronten liegen die mit Seitenlicht erhellten Cabinete, in der Mittelreihe die Deckenlichtfäle, an der Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

Südfeite die Loggia. Die fämmtlichen Räume diefes Gefchoffes, fo wie diejenigen des II. Obergefchoffes, welche fich über den Cabineten erftrecken, bergen die reichhaltige Gemälde-Sammlung des Mufeums. Die

Fig. 361.

□ □□□□

’t

p'

I    phi’’

10 987654.321 0

H1¹ h I * l¹ < H-H'H-H-t-1—

1:500

10

15

20

Querfchnîtt.

Fig. 362.

Lyfcisches

Itmmer

El

Galli*r- Zim mer

Römische Bildnisse

Ghiberti-Zimmer

Giovanni da Bologna]

Grtech B»'d

, tüM-

MAUSO-

l*l

lihï

l iï

Zimmer der Hera Ludoviei I Zimmer d. Aphrodite Medici

Donatello-Zimmer

Peter Viacher-2.

SAM-

fl!

Zeughaus - Platz

uiiz-³“'⁰''¹

-vVVS

ü!

en

S»

lia

m\

m

1VVS

SA^L

ni

■0

Vorhalle

(PotykUt)

</»

>

Brü hlsche — Terrasse

Auffahrt lum Belvedere

1:1000

10

20

no

40

II. Obergefchofs.

Sculpturen-Mufeum »Albertinum« zu Dresden. Arch. : Canzler.

Verbindung der beiden oberen Stockwerke Hellt die um den Kuppelfaal gelegte, von beiden Seiten aus zugängliche Doppeltreppe her. Die Deckenlichtfäle haben eine zu grofse Höhe und werden defshalb nicht in dem Mafse erhellt, wie in anderen neueren Galerien.

Das grofse Sculpturen-Mufeum Albertinum zu Dresden ift in dem durch Umbau des alten Zeughaufes nach den Plänen Ccinzler s 1884—89 hergeftellten Gebäude eingerichtet und 1891 der allgemeinen Benutzung wieder übergeben worden.

Die Umgeftaltung war eine fehr umfaffende. Galt es doch, nicht nur dem dunkeln, alten Gebäude durch das Einbrechen zahlreicher Fenfteröffnungen genügend Licht zuzuführen, fondera auch ein Mauerviereck von 107 X 57m mit einer neuen Sandftein-Architektur zu umkleiden und das ganze alte Dach durch eine Eifen-Conftruction mit fortlaufenden feitlichen Deckenlichtern von 5ra Höhe zu erfetzen. ln den 1650 üm grofsen Hof muffte ferner ein Deckenlichtfaal eingebaut und für die Anlage eines Treppen-haufes die ganze Mitte des einen Hauptflügels herausgebrochen werden.

Auch nach diefen umfaffenden Veränderungen verräth fich noch die Entflehung des Kaufes aus einem alten Bau, namentlich in der Schiefwinkeligkeit des in Fig. 362 wiedergegebenen Grundriffes, die fich indeffen im Aeufseren kaum und im Inneren verhältnifsmäfsig wenig fühlbar macht.

Erdgefchofs und I. Obergefchofs des Gebäudes werden vom Archiv und der noch nicht endgiltig geordneten Antiken-Sammlung gefüllt. Die Abgüffe-Sammlung ift zum gröfseren Theil im II. Obergefchofs, zum kleineren Theil im Lichthof untergebracht, und zwar befinden fich im Lichthof die Abgiiffe nach neueren Bildwerken, einfchl. der Rietfchel-Modelle, im II. Obergefchofs (Fig. 362) diejenigen nach antiken, mittelalterlichen und Renaiffancewerken.

Der Haupteingang zu den plaftifchen Sammlungen der Alterthümer liegt an der Nordfeite des Gebäudes. Betritt man von hier, von der Brühl’fchen Terraffe her, das Treppenhaus, fo befindet man fich in der Höhe des I. Obergefchoffes, der Antiken-Sammlung gegenüber. Zwifchen den von hier aus zum Lichthof abwärts und zur Abgüffe-Sammlung aufwärts führenden Treppen find die Kleiderablagen eingerichtet. Der hauptfächlichfte künftlerifche Schmuck des Treppenhaufes : Deckengemälde von Hermami Prell, Bronze-Reliefs von Diez mit den Bildniffen König Johann'$, und König Albert’s, endlich zwei Majolika-Rundbilder mit den Köpfen von Mengs und Winckelmann, fehlen noch. Schon jetzt aber ift der Raum durch die angebrachten antikifirenden, dem Albertinum gehörigen Statuen, Hermen, Biiften aus buntem Marmor zu einer Sammelftätte für décorative Plaftik aus farbigen Stoffen geworden. Auf dem oberften Treppenabfatz erblickt der Befchauer zwifchen den hohen Bogenöffnungen der Vorhalle die Pallas von Velletri, an den Wänden Polykletifche Jünglingsgeftalten und Amazonen.

Zur Aufftellung der Abgüffe nach antiken , mittelalterlichen und Renaiffance-Bildwerken ftanden im II. Obergefchofs 12 gröfsere Säle und 22 kleinere Zimmer zur Verfügung. Die Säle des nordöftlichen Flügels nehmen die ganze Tiefe deffelben ein. Die drei übrigen Flügel zeigen die dreireihige Anlage: in der Mitte eine Reihe 9 m breiter, mit einfeitigem Deckenlicht vorzüglich erhellter Räume (fiehe Fig. 327 u. 328, S. 258 u. 259), an den beiden Aufsenfeiten zwei Reihen Galerien von kaum 4m Breite (Fig. 361), deren Beleuchtung theils mit Deckenlicht, theils mit Seitenlicht bewirkt und weniger gelungen ift. Die gefchicht-liche Reihenfolge hebt in der Weftecke des Gebäudes mit Aegypten und Affyrien an. Wer mit den Anfängen der Kunft beginnen will, wendet fich von der Vorhalle aus rechts und fchreitet durch den Olympia- und Aegineten-Saal zum Saale des Löwenthores und zu den Zimmern für alt-orientalifche Kunft. Wer dagegen lediglich künftlerifche Anregung fucht, geht von der Vorhalle aus gleich links in den Parthenon-Saal und fetzt feinen Weg durch die Säle, die nach der Eirene des Kephifodot, nach Praxiteles, Lyfipp und dem Maufoleum genannt find, zum Pergamon-Saal und den Renaiffance-Sälen fort.

Ueber die Einrichtung der Abgüffe-Sammlung find in Art. 165 (S. 202) u. 251 (S. 274) Angaben zu finden; die Beleuchtung der Räume ift in Art. 247 (S. 273) befprochen. An Baukoften, einfchl. des Aufwandes für die plaftifche und malerifche Ausfchmückung des Gebäudes, für die Ueberfiedelung und Neueinrichtung der plaftifchen Sammlungen und für das Mobiliar des Archivs, wurden zufammen 1 540800 Mark verwilligt ⁴).

Das neue Galerie-Gebäude des nach feinem Stifter benannten Stadel'fchen

Kunftinftituts zu Frankfurt a. M. wurde nach den Plänen und unter Leitung Sommers 1874—78 erbaut 34 6).

Für die Anordnung des zweigefchoffigen Galerie-Gebäudes waren folgende Rückfichten hauptfächlich mafsgebend : im Obergefchofs die Erzielung eines möglichft günftigen Deckenlichtes in den grofsen Sälen, eine vollkommene Ausnutzung des Nordlichtes nach der Mainfeite durch kleinere Cabinete und eine

Beifpiel

XXXIt.

269.

Beifpiel

XXXUI.

ÖS

11

[SJ

WM

; ,mw a-,

iü

üd

:wWÊ

fey.

g$Sg53BE9

Kl

IP?ll§uPp3

Arch. : Sommer.

StöVfc/’fches Kunftinftitut zu Frankfurt a. M.a47).

^araMM

■    .    — V, .

''fS £p|    '-ąj

J Qiïï] URifh

si

ES;¹?

SK!

wwr*,-    rr*^;⁻    f^S^S^s'I^T,"w‘T****

■ss nîâs?---~-    '■ r'

•m&fMbr-    7-______

rr ■ s*    -

I ,.............-•-

'J":V'1 i

t'-.

-I

srrH, H H gÂT~

Rÿ

g

*$11 mi

TWÿij

-Æé

=;

^-Tbiv/v<

Pf''

qU&mïM

■n ji.. i'i i'

. ,.^L3him&

if

PS

■~ütL

■-#

T--

vfl

111

MSSIEÎE

lEj'"

il M

WiMiÊ

g]

B:

Fig. 363-

W/\

*Ém

h<

I#*-

lafa?

!»

WJf-i

lia

Ulf—,

wÊL

»? i

il èLm

k<la

Sw“/

p= #> /u

iï

» T/

•“ ' .->****&

.. -.• v«à#eâ»«r •

^    - --■ ~j:

il

i.

' :jj

smTml

yafj

u;

MĘ

centrale Lage der Verwaltungsräume. In den Erdgefchofsräumen haben die Kupferftich-Sammlung, die Bibliothek und die plaltifclie Sammlung, fo wie das Infpectorat Platz gefunden.

Der J_-förmige Grundrifs (fiehe Fig. 272 u. 273, S. 216) zeigt die in Art. 186 (S. 211) befprochene dreireihige Anlage mit dem Eingang in der Mitte der vorderen Langfeite. Ein in der Mitte der Rückfeite

Fig. 364.

st

.•■V

FT

je;

AU

na

. É1

HK

•sa.

DEN DENKMÄLERN DER KVNST VND DES ÄLTERTKVMES HAT DIESES MVSEVM ERBAVT KAISER FRANZ JoSEP IM JAHRE MDCCCLXXIll

ll

di

H 1.

"TT

ST-

;■

|¥§§§

Li

Kt

....

L±3

SS—.1

• : ji

IJJ gx

h:¹

aatttiü

il

L-

3C=

ÜH

3”:

tJjßM

Mii

zx

"Z

.1-

T.

~f

7%

:A=

-v'

CT:

1: 400

7    6    5    4 3    2    10

I ¹ i ¹ I ¹ 1 ¹ I ¹ 1 ¹ I ¹ I

Mittelbau der Hauptfaçade des Kunfthiftorifchen Hofmufeums zu Wien ³⁴⁸).

Arch. : v. Hafenauer.

vorgelegter Querarm enthält die (lattliche, mit Deckenlicht erhellte Haupttreppe, die von Säulenhallen und Verwaltungsräumen umgeben ift. Die fchöne, im Geilte der Semper'fchen Schule durchgebildete

³⁴⁷) Nach einer von Herrn Profeflor Sommer zu Frankfurt a. M. zur Verfügung geheilten Photographie.

3i8) Nach: Zeitfchr. d. ölt. Ing.- u. Arch.-Ver. 1886, Taf. II.

270.

Beifpiel

XXXIV

Architektur veranschaulicht Fig. 36334 7). Im Einklang damit fleht die innere Aus-geflaltung. Die Haupttreppe ifl in Marmor, die Façaden find in Sandflein ausgeführt.

I. Obergefchofs.

Das Gebäude nimmt bei einer Ge-

fammtlänge von 73m einen Flächenraum von 2035 üm ein. Der umbaute Rauminhalt beträgt von Kellerfohle bis Oberkante Dachgefims rund 39000ckm, die Bau-fuinme 1228600 Mark; fomit holtet 1 cbm 31,40 Mark.

Der Bau des Kunfthiftori-

fchen Hofmufeums zu Wien wurde nach den Plänen und unter der Leitung v. Hafenauers 1872 begonnen und 1881 äufserlich vollendet. Der die Waffenfamm-lung enthaltende Theil konnte 1888 und das ganze Mufeum 1891 nach Vollendung fämmtlicher Bau- und Einrichtungsarbeiten dem allgemeinen Befuche eröffnet werden ³⁴⁹).

Das Gebäude hat die Grundform eines länglichen Rechteckes mit zwei Binnenhöfen. Es befleht aus Sockelgefchofs, Erdgefchofs (Hochparterre), I. und II. Ober-gefchofs. Die Hauptfaçade wird durch einen mächtigen, von einer Attika überhöhten Mittelbau (Fig. 364 ³⁴⁸) und zwei Eckvorlagen gegliedert. Auf der Attika des Mittelbaues erhebt fich die grofse, von der Koloffalflatue der Pallas-Athene überragte, achteckige Kuppel, welche zur Vermittelung des Ueberganges vom Quadrat in das Achteck von vier figurengefchmückten Thürmchen umgeben ifl. Die Höhe bis zur Attika des Mittelbaues beträgt 31,61 m, jene der Kuppel, einfchl. der bekrönenden Figur, 64,33 «n.

Die durch die Eigenart der einzelnen Sammlungen bedingten Anfprüche in Bezug auf Beleuchtung waren die Urfache zu der in den einzelnen Stockwerken wefentlich verfchieden gearteten Grundrifsanordnung der Ausftellungsräume.

Die kunflhiflorifchen Sammlungen, die. mit Ausfchlufs der Gemälde-Galerie, im Erdgefchofs untergebracht werden follten,

³*⁹) Nach: Wochfchr. d. oft. Ing.- , u. Arch.-Ver. 1891, S. 365.

IgpiCJ

ï<

4<

s

4-s

S“3

li

m

□u

Cali-.

r pi ^ •» ł*

IB

||

ET

fc fe rf

fï C3 Ö

i*

:f

3-

Fig. 365.

>1

>-

fcO

KJ

VO

N.

Erdgefchofs.

\m m\

X9 9

Tl

r-i

erfordern zu ihrer giinftigen Auf-flellung ein möglichfl reflexfreies, reichhaltiges Seitenlicht, was den Architekten zur Verlegung der grofsen Ausflellungsräume an die Façaden veranlaffte. Die Gemälde-Sammlung jedoch beanfprucht für die Mehrzahl ihrer Bilder, insbefon-dere der grofsen Objecte, die Anwendung von Deckenlicht. Sollte aber nicht gänzlich auf Räume mit einem für Bilderfäle brauchbaren Seitenlicht verzichtet werden, fo bedingte dies deren Anordnung an den Façaden, fomit die Verlegung der grofsen Deckenlichtfäle gegen die Höfe.

>9

Zh

3d

50**

¹¹

u;

£L

” f J||!~ |

² ; H

JÜO

Hl

1 :1000

"*nj

!•'

tO 8 6 4 2 0

H-H-M-H¹ ! | -

Kunflhillorifches Hofmufeum zu Wien ³⁵⁰).

i

Ott

3°

20

10

-Î

il

zpdi

■ »■ ii

Lü

• • »5-1

Fig. 366.

Um diefen Erforderniffen bei der Grundrifsbildung gerecht zu werden, hat v. Hafenauer für die Gemälde-Galerie im I. Obergefchofs eine ringsum führende, zweireihige Anlage angeordnet, fo zwar, dafs die gefammte Tiefe der Flügel in drei Theile getheilt und hiervon zwei für die Deckenlichtfäle gegen die Höfe und ein Theil für die Räume mit Seitenlicht als Raumtiefe entfiel. Da die Seiten! ichtfäle ihrer ringer en Tiefe wegen, und weil nur kleinere Gemälde darin unterzu-bringen beabfichtigt war, eine minder grofse Raumhöhe, als jene mit Deckenlicht erforderten, fo wurde es möglich, ein zweites, untergeordnetes Gefchols von Seitenlichträumen über denen des I. Ober-gefchoffes einzurichten. In Folge diefer Anordnung fiel die Mittelmauer des I. Obergefchoffes gerade in die Mitte der Erdgefchofsfäle. Eine fortlaufende Reihe von Säulen tragen nicht nur die oberen Mittelmauern, fondern bilden zugleich ein vornehmes , décoratives Element, da fämmtliche Schäfte aus monolithen polirten Graniten, die Bafen, Kapitelle und Gebälke aus mit vergoldeten Bronzen montirtem Marmor ausgeführt wurden.

Vom Mufeumsplatze aus gelangt man durch drei riefige Thore in eine mächtige, mit einer Kuppel

ge-

330) Nach den von Herrn Oberbaurath v. Hafenauer in Wien zur Verfügung gebellten Plänen.

überwölbte Flurhalle. Von hier aus führen einige Stufen in die 23 Säle und 16 Zimmer des Erdgefchoffes (Fig. 366³⁵⁰), deren fortlaufende Reihenfolge rechter Hand beginnt. Der Befchauer durchfchreitet : a) die Sammlung ägyptifcher Alterthümer (I—VI); ß) die Antikenfammlung (VII — XIV); y) die Sammlung von Münzen und Medaillen (XV u. XVI) ; 0) die Sammlung der kunftinduftriellen Gegenftände des Mittelalters, der Renaiffance und der Neuzeit (XVII—XXIVa) ; e) die Waffenfammlung (XXV—XXXVI), und kommt endlich wieder in die vorerwähnte Flurhalle zurück. Er erfteigt nun die 6 m langen Stufen der grofsen, von Galerien umgebenen Haupttreppe. Von deren Ausmündung im I. Obergefchofs betritt er den grofs-artigen Kuppelfaal, welcher für das die Gemälde-Galerie befichtigende Publicum zugleich Ausgangs- und Endpunkt ift. Diefes Gefchofs (Fig. 365⁵°) umfafft 14 grofse Deckenlichtfäle und 15 Seitenlichtfäle ³⁵ 9i welche die Gemälde der italienifchen, niederländifchen, deutfchen und modernen Schule enthalten. Im II. Obergefchofs, zu dem man mittels der hinter dem grofsen Treppenhaus liegenden, aus Kainachthaler Marmor ausgeführten Treppen gelangt, ift die Sammlung von Aquarellen und Handzeichnungen in 13 Räumen untergebracht. Für Zwecke des Copirens, fo wie des Reftaurirens von Bildern dienen je 3 Säle, für Ver-waltungszwmcke 2 Zimmer.

Die Beleuchtung der Deckenlichtfäle, deren Einrichtung in Art. 207 (S. 236) und in Fig. 297 (S. 235) dargeftellt ift, wird gerühmt⁶). Auch die Erhellung der mit gekrümmten Scherwänden ver-fehenen Seitenlichtfäle des I. Obergefchoffes (fiehe Fig. 325, S. 254) foll gut fein, in dem grofsen, an der Babenbergerftrafse gelegenen Mittelfaal aber weniger befriedigen. Unvortheilhaft beleuchtet erweitern fich auch die vorerwähnten Ausftellungsräume des II. Obergefchoffes.

Die gefammte Aufsenarchitektur ift maffiv in Hauftein ausgeführt; nur bei den Hoffaçaden kam Putz zur Anwendung. Von grofser Wirkung und finniger Bedeutung ift der reiche bildnerifche Schmuck aller Art : Statuen, Gruppen, Büften, Reliefs, fo wie das Ornament. Ein Hauptelement in der lcünftlerifchen Ausftattung des Inneren, befonders der Eingangshalle und des Treppenhaufes, bildet die Fülle farbigen Marmors, welcher zu Säulen und anderen Bautheilen verwendet ift. Damit fteht eine nicht minder wirkungsvolle Anwendung farbigen Stuckmarmors aus der Werkftätte Anton Detotna’s im Einklang. Carrarifcher Marmor bildet das Material der Treppenftufen, deren Balufter aus rothem Engelsberger Marmor hergeftellt find. Von prächtiger, aber etwras unruhiger Wirkung ift der fchwarz und weifs gefleckte Noir antique, aus welchem die Schäfte der grofsen , mit vergoldeter Bronze montirten Säulen des Treppenhaufes gearbeitet find ⁷). Nicht minder fchön und von ruhiger, feierlicher Gefammtwirkung ift der dunkle Marmor aus Porto venere, der bei den kleinen Säulen im Kuppelraum des I. Obergefchoffes zur Anwendung kam. Auch in den unteren Sälen des Mufeums ift, wie bereits erwähnt, zu den Säulen-fchäften mancher fchöne, farbige Block, namentlich Granit, verarbeitet worden. Die an den Bafen diefer Säulen durchgängig angebrachte vergoldete Bronzebekleidung ift ein prächtiges, décoratives Element, das auch an Kapitellen, Thürumrahmüngen und Gebälken vielfach und ftets mit edlem Gefchmack verwendet worden ift. Der plaftifche und malerifche Schmuck der Innenräume kommt in der grofsen Eingangshalle, im Treppenhaus und im Kuppelfaal zu fchönfter Entfaltung, obwohl auch einzelne der Säle reich mit bildnerifcher Ausftattung bedacht worden find. Nicht minder gediegen, wie die Ausgeftaltung des Inneren, ift deffen Einrichtung, die namentlich in den Sammlungsräumen des Erdgefchoffes zur Geltung kommt.

Zu erwähnen ift noch, dafs das Sockelgefchofs zum gröfsten Theil für Wohnungen von Beamten und Dienern beftimmt ift, aufserdem aber einen Abftellraum für Bilder von 588 üm Bodenfläche, ferner Ausftellungsräume für das Lapidarium, die lykifchen Funde u. dergl. von 552 Bodenfläche enthält. Weiter wurde der in der Durchfahrt zwifchen den beiden Höfen und in der Einfahrtshalle gelegene Raum zur Aufftellung antiker Steinwerke ausgenutzt. Diefe Einfahrtshalle und die beiden Nebentreppen, zu denen man durch die Höfe gelangt, dienen dem inneren Verkehr.

271.

Beitpiel

XXXV.

Das Reichs-Mufe um zu Amfterdam wurde 1877—85 nach den Plänen Cuypers errichtet ⁸).

Der zur Ausführung gekommene Entwurf ift aus einem Wettbewerb unter fünf niederländifchen Architekten hervorgegangen.

Den Beftimmungen des Programms zufolge mufsten im Rijks-Mufeinn aufgenommen werden : die der Gemeinde Amfterdam gehörigen Gemälde-Sammlungen im Treppenhuis und van der Hoop', die Staats-

Fig. 367.

jBillid

iaclitwari

•—h ■ ]Reinbrandt.Saaii ;

jxVJahrhj Ijnternationaler Saal    j ■

1______1 i_______________________J łb a a I, i—»ijp

[thek j

Regeiïtêil jBilà.er "a.11 s jlfïem| Zitier[ L„.Hąi]emęr.Pa.vi]l {Ion |

f”

Ehren

[Saal]

rSaaï]

jv.dMi

] i galerie

(...a

ï-V-

>7-

Mederl

iderne!

Kunst

L.J

•Anatol ! l

[Porträt-Galerie

! ifleiliB hoilaiLcl Bilèfler t

Meister !

4-

Sairilung van derHoopi

Grosse Vor

h all e

łffleiKne jftiol fnd.B$lde

J JPavillon

Va

Obergefchofs.

Fig. 368.

£T\

êi EEn1x1

* *i—*

ai •

ST la—1 crjg

i Kir clii

Alt erQi iimer ImederlKim st

Verschiedene Samml.

licdie «Kirchliche jÄbt*heilJ

Mhi

Ver ei:

Saal der Admirale

B cL II-

Kun s t

•HPI

,Wel t-li ch e

0 ° U D □ Q □

*□1 (Ruhmeshalle) 1 L cd Sammlung für lT Marine,Kriequ.Colonie

H []°0°t]°[]

Sammlung

von

Durah'

.B au-Kuns t

A-

Gipsabgüssen/^

g 0 B~B" fl~TB Q

n

C3

[t irâ *3#

Fallit

i„H Lu. sl. Ein rieht.

Lj»—i] i——i pu

w cpmlczn m

■ o L A, g

!t

♦ ♦ ♦ ♦

Porzellan ulackarh

de

aas

/aj r h

Gi

JFI ar

C-

alie

hiaTM

Erdgefchofs.

1:1000

10

20

30

40

Reichsmufeum zu Amfterdam ³⁵⁴).

Arch. : Cuypers.

Wm

Schnitt nach A B in Fig. 367 u. 368.

ISS

8=

fegsü==

v<

IM

3|sss

Fig. 369.

Reichsmufeum zu Amfterdam ³⁵⁴).

■■

\www

■Bll

tf

Schnitt nach C D in Fig. 367 u. 368.

==i

r;i

f;

"K

^    Q)

j||j||| J

v\S\XC^i    j

liBll

V- -

v\

:A8J

\'A

Fig. 370.

Mb

3a

(BU

■■

Kupferftich-Sammlung ; die bedeutende Sammlung von Regentenftuhken und eine Anzahl archäologifcher Gegenftände der Stadt Amfterdam ; die modernen Gemälde aus dem fog. Paviljoen in Harlem (Staats-fammlung) ; die Alterthümer aus dem niederländifchen Mufeum im Haag und die Sammlung der römifchen Alterthumsgefellfchaft zu Amfterdam. Bei der Bemeffung der Räume muffte auf die Vermehrung der Sammlungen Riickficht genommen werden.

Für alle diefe Sammlungen find im Neubau eigene Säle gefchaffen worden. Die in Fig. 367 u. 368 ³⁵⁴) dargeftellte Grundrifsanordnung ermöglichte aufserdem das Unterbringen der fehr bedeutenden Sammlung von Gypsabgiiffen meift niederländifcher Kunftproducte im weftlichen, glasbedeckten Lichthof, fo wie der Sammlung von Gegenftänden für Krieg und Marine im örtlichen Lichthof.

Das Rijks-Mu/eum befteht aus drei von einander getrennten Unterabtheilungen. Diefe find :

I.    das niederländifche Mufeum,

II.    die Kupferftich-Sammlung mit einer bedeutenden Bibliothek von Werken aus den Gebieten der

Kunft und

III. die Gemälde-Sammlungen.

Von entfcheidendem Einfhifs auf die Grundrifsanlage und den architektonifchen Aufbau des ganzen Haufes war die Bedingung, dafs mitten durch das Gebäude, das in der Längenaxe einer aus der inneren Stadt führenden Strafse fleht, eine öffentliche Durchfahrt angelegt werde. Diefe theilt das Erdgefchofs in zwei Hälften. Die eine Hälfte deffelben enthält das niederländifche Mufeum, die andere die Kupferftich-Sammlung. In Folge diefer Zweitheilung mufften fowolil rechts als links von der Durchfahrt Haupteingänge mit dahinter liegenden Haupttreppen angeordnet werden. Letztere münden beide in den im I. Ober-gefchofs gelegenen grofsen Vorfaal aus.

Die Eintheilung ift im Wefentlichen folgende :

a)    Sockelgefchofs : Der Fufsboden liegt in gleicher Höhe mit dem Garten und wenig niedriger, als die glasüberdeckten Höfe.

An der gegen Norden gelegenen Hauptfaçade find vertheilt: Polizei-Bureau; Wohnungen für zwei Hausmeifter; Erfrifchungsräume für die Befucher des Mufeums; Werkftätten zur Herftellung von Gypsabgiiffen; Vorrathskammern; Räume der Sammelheizung.

Im weftlichen Seitenflügel : Bedtirfnifsräume für die Befucher ; Ausftellungsräume für Gypsmodelle und Bildhauerarbeiten; Werkftätten zum Abgiefsen ; Räume der Sammelheizung.

Im örtlichen Flügel : Sammlung alter Grabdenkmäler ; Nachbildungen von in den Niederlanden beftehenden Krypten ; Sammlung von Bauftoffen.

In den Räumen an der Rückfaçade : Grabdenkmäler und Baufragmente.

h) Erdgefchofs: Der Fufsboden liegt etwas höher, als die öffentliche Durchfahrt; rechts und links von ihr befinden fleh die Eingangshallen und die dahinter liegenden Treppen.

Die drei örtlichen Flügel enthalten das niederländifche Mufeum von Alterthümern. Die Flügel weftlich der Durchfahrt umfaffen das Kunftgewerbe-Mufeum, die Kupferftich-Sammlung, die Bibliothek und, im füdlichen Theil, Bilder der niederländifchen Seemacht.

c) Das I. Obergefchofs ift ausfchliefslich für Gemälde beftimmt. Der nördliche Flügel zeigt die zweireihige Anlage ; alle übrigen Flügel der Aufsenfeiten beftehen aus nur einer Reihe von Räumen. Die kleinen Cabinete haben nördliches Seitenlicht, die Säle fämmtlich Deckenlicht. Die Erhellung letzterer wird gerühmt³⁵⁵). Die Schnitte in Fig. 369 u. 370, fo wie Fig. 306 (S. 245) zeigen, in welcher Weife die Beleuchtung bewerkftelligt wurde.

Im Mittelflügel führt die 9 m breite, mäfsig erhellte Ehrenhalle vom grofsen Vorfaal zum Rembrandt-Saal. Zu beiden Seiten der Halle fchliefsen fleh 8 hell erleuchtete Nebenräume an.

b)    Das II. und III. Obergefchofs erftreckt fleh auf die Zwifchenbauten der Hauptfaçade, auf die Thürme und Eckvorlagen. Darin liegen Lehrfäle, Ateliers und Bibliotheken für die Staats-Kunft-gewerbefchule und für die Schule zur Heranbildung von Zeichenlehrern. Die mit dem Mufeum verbundene Bibliothek geht durch drei Stockwerke und hat drei den Umfaffungswänden entlang gehende Galerien. Die Bücher werden in Schränken aufbewahrt. Die Beleuchtung gefchieht durch drei an der Südfeite angebrachte Hochlichtfenfter und durch Deckenlichter. Diefe wie jene find in gebranntem, gemaltem Glas ausgeführt."

Eine befonders reiche Durchbildung haben die Treppenhäufer und vornehmlich der grofse Vorfaal des I. Obergefchoffes erhalten. Er wird durch drei 5 bis 11 m grofse Fenfter und drei kleinere Fenfter von 2 bis 5 m, welche reich mit allegorifchen Darftellungen bemalt find, beleuchtet.

355) In; Builder, Ed. 54, S.

222.

Art. 213, S. 245.)

— Insbefondere günftig foll die Beleuchtung des Reinbrandt-Saales fein. (Siehe auch

3oo

Die Hauptabmeffungen des Gebäudes find: Länge der Vorderfaçade 135 m, Länge der Seitenfaçaden 83 m, Liclithöfe 30 X 39 m, Durchfahrt 20 X 70 m, Stockwerkshöhe des Sockelgefchoffes 4,50 m, des Erd-gefchoffes 7,oo m, des I. Obergefchoffes 10 bis 13 m, Höhe bis Oberkante Hauptgefims der Zwifchenbauten 18m, der Hauptthürme 35 m und der Thurmfpitzen 68 m.

Das Gebäude ruht auf etwa 7000 Pfählen von 14 bis 18m Länge. Es ift in alt-holländifcher Renaiffance mit Anklängen an mittelalterliche Bauformen durchgeführt ⁹). Die Wandflächen find aus Blendfleinmauerwerk, alle architektonifch fein gegliederten Theile, gleich wie der plaflifche Schmuck aus Sandftein und Kalkflein hergeflellt. Im Uebrigen ift das Aeufsere des Gebäudes mit figurenreicher Mofaik aus gemalten und glafirten Ziegeln verziert. Für die Sockel, die äufseren Treppenflufen und Gurtgefimfe ift blauer, belgifcher Kalkflein, fog. »petit granit« , für die Stufen der Haupttreppe dagegen bayerifcher Granit verwendet. Die Säulen der Säle beflehen aus Naffauer Marmor. Nur in folchen Räumen, über denen, aus Mangel an Höhe, Gewölbe auf Rippen nicht auszuführen waren, find Decken zwifchen eiferne Balken eingewölbt; alle anderen Räume, fo fern fie nicht mit Deckenlicht verfehen find, haben eine Ueberdeckung aus Kreuz-, Stern- oder Netzgewölben. Die Dach-Conflructionen find ganz aus Eifen und mit Schiefereindeckung nach dem Syftem Fotirzeau hergeflellt. Für alle Fufsböden ift Terrazzo-Mofaik oder Cement-eftrich in Anwendung gekommen.

Fig- 371-

vi

VH

ix

vm

IV

JL J-

XI

XV

NORTH

VESTIBÜLE

TOI

XX

CM

-- — • • » m

I XYffl

STAIRS.....

XVI

XIV

XIII

XIX '

Jl llin xvn

ENTRANCE HALL.

1:1000

XU

• • OB

10 ft 6 4 2 0

h+H+fH+f

10

20

00

40

National-Galerie zu London ¹⁰). Arch, : Wilkins, Barry & Taylor.

Nord-Veßifalle : Aeltefte Italiener, griechifche Portraits aus dem II. und III. Jahrh.

IV. Aeltere Italiener.

/ u. III. Toscanifche Schulen.

II. Schule von Siena.

V. Schulen von Ferrara und Bologna. VII. Schulen von Venedig und Brescia.

VI. Umbrüche Schule.

VIII. Paduanifche und alt-venezianifche Schule.

IX. Lombardifche Schulen.

XII. Peel Collection.

Central-Octogon : Verfchiedene Schulen. X. Holländifche und vlämifche Schulen.

XI. Alt-vlämifche und deutfche Schulen. XIV. Franzöfifche Schule.

XV. Spanifche Schule.

XXI. Englifche Schule des XIX. Jahrh.

XIII. Spätere Italiener.

XVI—XX. Aeltere und neuere englifche Schulen.

XXII. Turner’s Gemälde.

Oß- lind Weß-Veßilule: Aeltere englifche Schulen.

Bd. 52, S. 636.

Soi

Die National-Galerie zu London nimmt die in Fig. 371 im Grundrifs dar-geftellte Gebäudegruppe ein. Sie befteht aus dem von Wilkins 1832—38 errichteten Hauptflügel, welcher die Südfaçade am Trafalgar-Square bildet, den umfangreichen, nach den Plänen Barry s 1876 vollendeten örtlichen Umbauten und den 1885—87 ausgeführten Erweiterungen, zu denen auch die in der Hauptaxe liegenden Treppen und Flurhallen gehören. Diefe letzteren Umbauten wurden unter Leitung Taylor s hergeftellt³⁵⁷).

Die National-Galerie wurde 1824 mit einem Beftand von 38 Bildern gegründet, 1826 und 1831 durch Stiftungen werthvoller Sammlungen bereichert und feit diefer Zeit durch Gefchenke, Vermächtniffe und Ankäufe derart vermehrt, dafs fie jetzt mehr als 1200 Gemälde enthält, von denen ungefähr 1000 im Gebäude felbtt ausgeftellt find. Die übrigen pflegen anderen Sammlungen von London und den Provinzen leihweife überlaffen zu werden.

Die neueren Um- und Anbauten der National-Galerie find dem urfprünglichen Bauwerk, das Wilkins •in der clafficirenden Bauweife der dreifsiger Jahre durchgebildet hat, möglich!! angepafft. Von der offenen Säulenhalle gelangt man zuerft in die Eingangshalle, welche im Aeufseren durch einen Kuppelbau gekrönt wird, fodann in das neue, mit Deckenlicht erhellte Treppenhaus, von dem aus 8 m breite Stufen zur nördlichen Flurhalle führen. Von der mittleren Ruhebank diefes breiten Laufes zweigen rechts und links zwei fchmalere, in die weltliche und öftliche Flurhalle ausmündende Treppenläufe ab. Säulen und Wände der grofsartigen, kreuzförmigen Raumanlage find aus den koftbarften Marmorarten und anderem edlen Material hergeftellt.

Beim Eintritt in den mittleren Gemäldefaal (I) wird der Befchauer die bedeutenden Gröfsen-abmeffungen und Verhältniffe des Raumes, deffen Erhellung (liehe Fig. 301 u. 302, S. 240) fehr gerühmt wird, gewahr. Die Höhe bis zur inneren Firltkante der Laterne beträgt Uber 12m- Von der Mitte diefes Saales führen Thüren , von numidifchem Marmor umrahmt, zu den Cabineten II und III. Der Raum III ftellt die Verbindung mit den öftlichen Sammlungsräumen ³⁵⁸) her, welche 4 Binnenhöfe umfchliefsen. Der vorläufig noch vereinzelte Raum II foll fpäter den Zufammenhang mit Anbauten der Weltfeite , die in Zukunft nöthig fein werden, bilden. Die Säle des neuen nördlichen Flügels VI und VII gehören zu den fchönlten des Gebäudes. Sie haben diefelbe Lichtweite von 12,2 m, wie der Mittelfaal I und der öftliche Saal X. Die Wände der Galerie befpannen carmoifinfarbige Wolltapeten, deren Ton mit dem prächtigen Roth der numidifchen Marmorthüren, die zum Schutz gegen Feuersgefahr mit eifernen Thürflügeln ab-gefchloffen find, vortrefflich zufammenftimmt. Auch die übrige Ausftattung und Ausrüftung ift durchweg einheitlich und fchön durchgeführt. Die Beftimmung der einzelnen Räume I bis XXII ift aus der beigedruckten Legende erfichtlich.

Der Ausgang erfolgt nicht durch die mittlere Haupttreppe, fondern findet durch die vom urfprünglichen Bau herrührenden einläufigen Seitentreppen ftatt. Das Zufammentreffen der kommenden und gehenden Befucher ift hierdurch vermieden.

Die National-Galerie zu London erfcheint in der von dem urfprünglichen Entwurf herftammenden

Hauptfaçade als zweigefchoffiger, mit zwei Reihen Fenltern verfehener Bau. Allein die Fenfter des Obergefchoffes find mit wenigen Ausnahmen blind. Die Räume diefes Stockwerkes haben fämmtlich Deckenlicht und enthalten faft den ganzen Kunftfchatz, fo dafs feinem Wefen nach das Gebäude zu den eingefchoffigen Anlagen gezählt werden könnte. Das Erdgefchofs ift eigentlich Sockelgefchofs und umfchliefst nur untergeordnete Sammlungsräume, aufserdem Werkftätten zur Ausbefferung der Gemälde, Verwaltungsräume und andere kleinere Zimmer, Vorrathsräume u. f. w.

Ein kleineres englisches Kunftmufeum ift Walkers Art-Gallery zu Liverpool. Der frühere Mayor der Stadt, Walker, liefs das Gebäude durch Sherlock & Vale um 1874 errichten

272.

Beifpiel

XXXVI.

Fig. 372.

Fig. 373-

S culp-

Gemälde -

turen

Aqua r eile

S eie

oit en licht

bist.

Minie-

All.

■j »

273-

Beifpiel

XXXVII.

Erdgefchofs.

Obergefchofs. Walker's Art-Gallery zu Liverpool ³⁵⁹\ VlOOO n. Gr.

(Fig- 37² bis 374 ³⁵⁹)-

358) Abbildungen und Befchreibung diefes von Barry herrührenden Theiles fiehe in: Builder, Bd. 34, S. 725, 737 u. 739.

~_r- —

Fig- 374-

i ggH

■=V"    ~żż

3k.4Mr^

__

--

Ł .

T--⁻ ----i'*

üjgggp

=m

mm

có"f‘

■-hqr.jqliś7t

1 ‘.HS.*

|S§I

5?52

hi*

g3S

fi/j

J:

5?

=#ni

. -U

■    ~ •--Tr-

-

Walker's Art-Gallery zu Liverpool ³⁵⁹). Arch. : Sherlock Sf Vale.

Der Grundrifs der zweigefchoffigen Anlage (Fig. 372 u. 373) ift fehr gefchickt und in Rückfichtnahme auf fpätere Anbauten entworfen. Das Erdgefchofs enthält die mit Seitenlicht erhellten vier Säle der Sculptur-Sammlung, das Obergefchofs die Gemälde-Sammlung, deren fämmtliche Räume mit Deckenlicht erhellt find. Daher ift an diefem Gefchofs anftatt der Fender im Aeufseren ein Figurenfries unter dem Hauptgefims angeordnet.

Der 55m langen Hauptfront an der William i?r<?w«-Strafse id ein Mittelbau mit einem Portikus von vier korinthifchen Säulen vorgelegt (Fig. 374).

¹

)    Unter Benutzung einer Abbildung in: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. S. 150.

²

340)    Facf.-Repr. nach : Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe. Berlin 1873. Bl. 37.

³

) Facf.-Repr. nach: Stüler. Das Neue Mufeum in Berlin. 1862. Bl. 13.

⁴

Nach: Treu, G. Die Sammlung der Abgüffe im Albertinum zu Dresden. Archäol. Anzeiger, Beibl. zum Jahrbuch des Kaiferl. deutfchen Archäologifchen Inftituts 1891, S. 1.

3*6) Nach: Frankfurt und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 146.

⁵

)    Mafsangaben fiehe in Art. 163 (S. 201).    v

⁶

)    In: Zeitfchr. f. bild. Kunft. Neue Folge. Jahrg. 3 (1891—92), S. 129.

⁷

)    Eine Abbildung des Treppenhaufes fiehe ebendaf., S. 100.

⁸

³⁵ft Die nachftehende Befchreibung ift auf Grund von Mittheilungen des Herrn Architekten P. J. H. Cuypers in Amfterdam verfafft; Fig. 367 bis 370 find nach den von ihm zur Verfügung geftellten Zeichnungen angefertigt.

⁹

   Eine Anficht des Gebäudes fiehe in: Deutfche Bauz. 1885, S. 141.

¹⁰

   Nach : The abridged Catalogue of the pictures in the National Gallery. London 1887 — fo wie : Building news,

274.

Beifpiel

XXXV1I1.

Das Kaiferliehe Mufeum der fchonen Kiinfle zu Petersburg liefs Nicolaus I. 1839—49 nach den Plänen v. Klenzes errichten ¹).

Der Neubau wurde zur Aufnahme aller Arten von Kundwerken bedimmt, die gröfstentheils erd unter der Regierung Katharina’s II. gefammelt, durch Erwerbungen der folgenden Herrfcher vergröfsert und bis dahin in den beengten, den Anforderungen der Neuzeit nicht mehr entfprechenden Räumen der »Eremitage« aufgedellt waren. Auch eine Kund- und Prachtbibliothek, fo wie fchöne und genaue Copien der Malereien Raffael's in den Loggien des Vatican waren in dem Gebäude unterzubringen.

Die Baudelle muffte der Vorfchrift genügen, das darauf zu errichtende Mufeum, fo wie dies bis dahin bei der Eremitage der Fall gewefen war, durch eine Strafsenbrücke mit der Kaiferwohnung in unmittelbare Verbindung bringen zu können. Dem gemäfs wurde ein Platz gewählt, der nach Süden gegen den Winter-palad, nach Weden gegen den Newa-Quai, nach Norden an dem Noïka-Canal und nach Oden an der grofsen und breiten Millionftrafse gelegen war.

An letzterer Strafse war der Haupteingang anzuordnen. Das Bauwerk hat die Grundform eines Rechteckes von 106m an der Hauptfeite, von 145m an den beiden Langfeiten und id in der Mitte durch einen grofsen Querflügel, fo wie durch einen fenkrecht darauf in der Hauptaxe angeordneten Treppenhausflügel getheilt. Hierdurch entdehen drei Binnenhöfe. Die tintheilung des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes erhellt aus Fig. 375 u. 376¹) und den beigedruckten Legenden. Dachwerk und Decken

Fig- 375-

§j|p

"W

y-y-y

-0

ii ,

rpn

j    ii    U

^ o iï

“HI T

1

T

V flHHH

rf

Li

R¹

j-l

..

• r:.:—■ :: «»

i:

H fi

PSïïm

!> <il

l> • <li:

il

tr

•\

•"n"

\]

<■

¥H=Fffe

:: *

jg j ■

mM

|/xj l/sJ L    P

Nord.

ir

,—-j;ib hmh

Erdgefchofs.

1: iOOO

LU

19

fi

10 R R 4 2 O

>10

20

40

Kaiferliches Mufeum der fchönen Künfte zu St. Petersburg³⁰⁰).

A. Unterfahrt.

Ji. Säulenhalle.

C.    Haupttreppe.

D,    E. Antike Marmorwerke

F.    Neuere Bildhauerwerke.

G.    Director der Marmorabtheilung.

H.    Anticaglien.

/, /*. Antike Vafen und Grabgefäfse.

K. Director.

M, N, O, P, Q, R. Bibliothek.

S,    S. Treppe und Zugang zu den Heizungen.

T,    Z’². Kupferftiche und Handzeichnungen.

U,    Durchfahrt.

X,    X. Alterthümer von Kertfch.

Y.    Gemalte Manufcripte.

a, ß, y u. f. w. National-Alterthümer.

Süd.

1 S :

1«    * ,| , fl

Tgrï—■

inr

llh—

sis

■1“

r‘    i³

»* I G*

Fig. 376.

• • ër*i • m    • r#Üft_JLx-.'c;

Tl ü ▼h n t *

liiJüBfi i.*T‘

fr— •

TT

=~ *

*. «!■

G*

E‘

g^j t

Nord.

irztM

JT

: n

E ri

i • ■

k y

ttn-

ai

--1

--1

Pi    i

• • L

umi ł*r i *» i

LJ

■^1P4..» . ■»"

h

If

::::::::

- -LL.

10

1:1000

20

%■

Ls

3

Kaiferliches Mufeum der fchönen Ktinfte zu St. Petersburg ³⁶ °).

A.    Haupttreppe.

B.    Hauptvorzimmer.

C.    Galerie.

D.    Vorzimmer.

Ex. Spanifche Schule.

JE². Gemälde von Rubens und vau Dyk. Zt³, G³. Italienifche Schule.

F. Gemälde von Rembrandt.

F't. Gemälde von Wouvermaniu FL Franzöfifche Schule.

G³, G². Niederländer.

H. Niederländifche Schule.

/. Copirfaal.

K. Rufïifche Schule.

Lt M, N, O, P. Münzen und Medaillen.

Q,    Q. Dienfttreppen.

R,    R. Copien nach den Loggien des Raffael.

S,    S², S'². Cameen und Intaglios.

V, IV, IV. Waffen, Vafen und Prachtwerke.

Fig- 377-

&£*ää

ÈE

t±

jsr

jigS

hatr pr: ISjB ggf Jx: : Jg p£ T

dstj:

X^üg'

ff-4

3::

SPtEFttEB

mm

lût 7 I 1Ł

T-

zsz

■*

rf-î

kiàïh

XE

iiJiiŁ T-Ttfrrfc -P

-X-^rJrH¹. XjLjfcXi r-:-.~ H

i*®»«

1:500

10 087654321 0

I ' I ' I ' H-H-l ■ 1111| '-M-

10

20™-

Theil der Weftfaçade des Kaiferlichen Mufeums der fchönen Kiinfte zu St. Petersburg ³⁶⁰).

Arch. : v. Klenze.

find aus Eifen hergeftellt. 140 monolithe Säulen aus den fchönften Marmor- und Granitarten Pützen das Innere. Die Wandbekleidung belteht theils aus wirklichem Marmor, theils aus Stuckmarmor, die Haupttreppe aus carrarifchem Marmor.

Die Hauptfaçade (Oftfeite) des Mufeums ift durch einen als Auffahrt dienenden Vorbau ausgezeichnet. Sein Gebälke tragen acht Pilafter und zehn Telamonen, die aus Monolithen des fchönen grauen Granits von Serdabol verfertigt find. Im Erdgefchofs wurden anftatt der Fenfter Nifchen mit Standbildern angebracht, da die betreffenden Säle (wie in der Glyptothek zu München — fiehe Art. 261, S. 279) von den Höfen aus erhellt werden. Die Fenfter des Hauptgefchoffes find von Hermen aus grauem polirtem Granit in zwei Theile getheilt. Bei weitem die fchönfte Seite der Gebäudeanlage bildet die nach Werten gegen den Newa-Strom zugekehrte (Fig. 377³°). In das Erdgefchofs führen zwei gleichwerthige Portale mit von Karyatiden getragenen Giebelverdachungen, und im I. Obergefchofs find in der Rücklage fünf vertiefte Säulenhallen angeordnet, welche zu der befonders wirkfamen Erfcheinung diefer Weftfaçade viel beitragen. Auf die ganze Länge derfelben erftreckt fich ein Attika-Gefchofs, das auch den gegen die drei anderen Seiten zu gerichteten Eckbauten aufgefetzt ift. Letztere werden an der füdlichen und an der nördlichen Langfeite von vorfpringenden Mittelbauten überragt, die im II. Obergefchofs von Giebeln mit figürlichen Darftellungen bekrönt find.

Das Hauptmotiv der Nordfaçade bildet die Fenfterreihe des I. Obergefchoffes , die zur Aufnahme der vorerwähnten Copien der Raffael’fchen Malereien angeordnet wurde. Die mit wagrechten Fenfter-ftürzen überdeckten grofsen Oeffnungen paffen fich jedoch der inneren Rundbogenform der Vaticanifchen Loggien, in welche die mit Victorien gefchmückten Confolen überführen follen , durchaus nicht organifch an. Für die Façaden ift weifsgelblicher Stein und, aufser den bereits genannten Hermen u. f. w., polirter, fchönfarbiger Granit verwendet. Den plaftifchen Schmuck bilden Statuen, Flachbilder und Ornamente, fämmtlich aus galvanoplaftifchem verzinkten Kupfer hergeftellt.

Eine ganz eigenartige und ausgedehnte Bauanlage bildet das Germanifche National-Mufeum zu Nürnberg. Es wurde nach dem Plane von Hans von und zu Auffefs 1852 gegründet, fodann 1857 in dem zu feiner Aufnahme hergeftellten ehemaligen Karthäufer-Klofler eingerichtet, feitdem mehr und mehr erweitert und nimmt jetzt den grofsen in Fig. 378 36x) im Grundrifs dargeftellten Gebäude-Complex ein, deffen Ausbau feit 1866 das Werk v. Effenweiris ift.

Das Germanifche Mufeum ift eine National-Anftalt im vollften und reinften Sinne des Wortes. Zu ihrer Erhaltung und Erweiterung tragen das Reich, die Regierungen, Ftirften, Städte und alle Kreife der

275.

Beifpiel

XXXIX.

WmmMm

Privai -

W;

W.

y/r

'm

WÆm •

WÊ

10 vS

3°6

Fig. 378.

J (L

Cfra/SpSeiTà * Cioc>s>se-

friewl - Wotui,Çf tbotudz

7żp.

Künftiger tfonyocny

çTojp«Ho o...... I

VEEl

nm

16'

23

20

13

gg]

20

24

jS'bwi b oc u

11

26

02/

17

\r,

Am

/I

am

28

28

28

nlf”

IT

28

X>

23

«1

10

2(1

30

\0

ni

vs.

UM

v/A

(r

Germanifches National-Mufeum zu Nürnberg³⁶¹).

Aich. : v. EJfenwein.

welches die

Erdgefchofs.

/, g u. dazwi/chen liegende Räume : Prähifto-rifches.

2. Abgüffe von früh-mittelalterlichen Grah-denkmälern.

4.    Römifches.

5,    6. Germanifche Cultur vom I. bis IX. Jahrh.

7. Oefen u. Ofenkacheln,

S. Schlofferarbeiten.

ç. Wilhelmshalle.

/o, öfll. Theil: Grabdenkmäler des XI. Jahrh.

10, füdl. Theil u. II, wefll. u. öftl. Theil: Grabdenkmäler des XV. u. XVI. Jahrh.

ri, füdl. 'Theil 11. 12. Sulkowski (che Sammlung.

lg. Grabdenkmäler, Abgüffe kirchlicher Ge-räthe, Modelle. Siidl. Halle: Folter- u. Strafwerkzeuge.

14. Gläfer, Majoliken, Steinkrüge , Porzellan, Zinngefäfse.

lg (ehemalige Kirche). Original-Denkmäler der Sculptur, meift XV. u. XVI. Jahrh.

16, Nordcapelle : Stadt. Kunftfammlung.

77, Südcapelle: Kirchl. Alterthümer.

/S. Hohenzollernhalle.

19, 20, 2t, 2g : Abgüffe von Sculpturen des X. bis XVI. Jahrh.

24. Hausgeräthe des XVI. bis XVIII. Jahrh.

2g, Portal vom Klofter Heilsbronn; darüber in Q Zimmern : Holztäfelungen des XVI. u. XVII. Jahrh., alte Kücheneinfichtung; im Hofe: Miltenberger Heunenfaule.

27. Gefchütze.

I. Obergefchofs.

/ Saal: Gefchütze des XVII. bis XIX. Jahrh., Schanzzeug etc.

/ Saal, 1 Galerie u. 1 Cabinet: Coftümbilder. 8 Galerie- u. Saalräume: Gemälde. g Räume : Wiffenfchaftl. Apparate, Kalender u. Karten.

1 Raum: Apotheke.

1    Raum: Zunft-Alterthümer.

2    Säle : Handelsmufeum.

2 Zimmer: Sammlung von Urkunden etc., Holzfchnitte, Kupferftiche.

1 Galerie: Gewebe u. Stickereien.

1 Halle: Mufikalifche Inftrumente.

1 Raum: Büchereinbände.

II. Obergefchofs.

Coftüme, Waffen.

Bevölkerung Deutfchlands bei. Die Gefammtheit der einzelnen Sammlungen bildet ein gefchloffenes Syftem ganze deutfche Cultur von der älteften Zeit bis auf die Gegenwart in allen ihren Achtbaren Kundgebungen zur Darftellung bringen foll.

Diefes Syftem beginnt mit der Kunft, als der höchften Blüthe der Cultur, und zwar mit der Architektur. Diefe kommt vor Allem in den mittelalterlichen Gebäuden, in denen fich die Sammlungen befinden, zur Anfchauung und ift im Uebrigen durch einzelne, zumeift aus der Nähe, zum Theile aber auch aus der Ferne flammende Bautheile und Bauftoffe vertreten.

Im engften Zufammenhang mit diefer Abtheilung fleht die Sammlung für ornamentale Plaltik, welche eine grofse Anzahl feltener Gypsabgüffe, aber auch manche Originalwerke enthält. Sehr reich find ferner die Sammlungen der figürlichen Plaltik in Stein, IIolz, Bronze u. f. w., der Grabdenkmäler (meift Abgüffe) und der Klein-Plaftik in den verfchiedenften Materialien. Hieran reihen fich die Siegel und Medaillen.

Die Gemälde-Sammlung befitzt mehrere' Stücke erften Ranges, ift zwar im Uebrigen, wie es in der Natur der Sache liegt, nicht fehr werthvoll, beanfprucht aber viel Raum. Die Glasmalerei und die Miniaturen, die Handzeichnungen, Kupfer-ftiche und Holzfchnitte find gut vertreten.

Höchft anfehnlich find die Sammlungen von gewebten Stoffen, fo wie von Spitzen und Nadelarbeiten, an die fich die umfangreiche Sammlung füdflavifcher Arbeiten ergänzend anreiht. Von Buchbinderarbeiten ift vielerlei Bemerkenswerthes vorhanden.

Die Sammlung mufikalifcher Inftrumente, jene von mathe-matifchen, geographifchen und aftronomifchen Inftrumenten find fehr reichhaltig. Möbel und Hausgeräth, noch mehr aber Waffen und Trachten nehmen das Intereffe der Befucher in hohem Grade in Anfpruch. Die Sammlung kirchlicher Gefäfse ift fehr bedeutend; dagegen find Handel und Zunftwefen unvollftändig vertreten. Die Miinzfammlung ift überaus grofs, und endlich ift noch die Sammlung vorliiftorifcher Gegenftände zu erwähnen.

Diefe kurze Ueberficht giebt einen Begriff von der Reichhaltigkeit des hiftorifchen und künftlerifchen Inhaltes, welchen das Germanifche Mufeum birgt. Daffelbe umfafft in theilweife zwei- und dreigefchoffiger Gebäudeanlage 77 Säle. Aufser den Räumen des vorgenannten Karthäufer-Klofters wurden 1872—74 die Ruinen des ehemaligen Auguftiner-Klofters, die zum Zweck der Errichtung des neuen Juftizpalaftes befeitigt werden mufften, zur Erweiterung des Mufeums benutzt. Der Kreuzgang 11 und die Capellenräume 12 find aus diefen Ueberreften hergeftellt. Sie gehören dem Ende des XIV. und dem Anfang des XV. Jahr-hundertes an; aus der Zeit um 1382 flammt das Karthäufer-Klofter. Allein auch nach diefer beträchtlichen Erweiterung erwiefen fich die Gebäude für die anwachfenden Sammlungen der Anftalt zu klein. Es muffte eine neue, ausgedehnte Bauanlage gefchaffen werden, und diefe ift feit 1877 nach den Plänen und unter der Leitung v. Ejfenweiris in der Ausführung begriffen. Sie befteht aus dem in Umriffen angegebenen Oftbau und aus den dem füdlichen Flügel des Kreuzganges angereihten drei grofsen Gebäuden und ift, aufser der grofsartigen, künftigen Eingangshalle 22, fertig geftellt und der Benutzung übergeben.

Die Gefammtanlage ift durch den Erdgefchofs-Grundrifs in Fig. 378 ⁴), die Beftimmung der einzelnen Räume durch die beigefügte Legende verdeutlicht. Das I. Obergefchofs, fo wie das II. Ober-gefchofs, in fo weit vorhanden, erftrecken fich über die füdlichen und füdweftlichen Gebäude.

Literatur

über »Mufeen für Kunft, Kunftwiffenfchaft und Alterthumskunde«, a) Anlage und Einrichtung.

The arrangement of picture galleries. Builder, Bd. 3, S. 367.

Beleuchtung von Gemälde-Sammlungen. Builder, Bd. Il, S. 513.

Conflruction of picture galleries. Builder, Bd. 15, S. 689.

A fuggeflion for a picture gallery. Builder, Bd. 18, S. 348.

Das Haupterfordernifs einer Gemäldegalerie in Bezug auf das einfallende Licht. Allg. Bauz. 1862, S. 3. Magnus, E. Ueber Einrichtung und Beleuchtung von Räumen zur Aufhellung von Gemälden und Sculpturen. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 201. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1864. Magnus, E. Entwurf zu dem Bau eines Kunft-Mufeums. Als Nachtrag zu dem Schriftchen über Einrichtung und Beleuchtung von Räumen zur Aufhellung von Gemälden und Sculpturen. Berlin 1866. Magnus, E. Entwurf zu dem Bau eines Kunft-Mufeums. Zeitfchr. f. Bauw. 1867, S. 217.

Vier Gutachten über die bei dem Umbaue des Daches des älteren Mufeums zu Berlin in Frage gekommenen baulichen Veränderungen der Gemälde-Galerie. Berlin 1868.

Zum Umbau der Bilderfäle im alten Mufeum zu Berlin. Deutfche Bauz. 1868, S. 410.

Woltmann, A. Ein neuer Vorfchlag zu den baulichen Veränderungen in der Gemäldegallerie des Berliner Mufeums. Deutfche Bauz. 1869, S. 181.

Tietz, K. Umbau des Schinkel’fchen Mufeums in Berlin. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1869, S. 117, 118.

Bourdais. Dispoftions propofées pour l'éclairage des Jalles et galeries d'expofition de tableaux. Gaz. des arch. et du bât. 1869 — 70, S. 201.

Curtius, E. Kunftmufeen, ihre Gefchichte und ihre Beftimmung etc. Berlin 1870.

Tiede, A. Ueber die Einrichtung eines Oberlichtfaales in der Bildergalerie des alten Mufeums zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 185.

Die neuen Pläne zur Umgeftaltung des alten Mufeums in Berlin. Deutfche Bauz. 1875, S. 121.

Smith, J. O. Mufeums. Building news, Bd. 44, S. 622, 633.

Eclairage d’une falle de mufée. La femaine des confi., Jahrg. 8, S. 473.

Mentz, R. Beitrag zur Frage der Beleuchtung durch Oberlicht und durch Seitenlicht etc. Deutfche Bauz. 1884, S. 488, 499.

Bode, W. Erfahrungen bei dem Umbau und der Umftellung der Gemälde-Galerie. Kunftfreund 1885. Lipsius, C. Der neue Entwurf zum Bau eines Kunftakademie- und Kunftausftellungs-Gebäudes in Dresden. Deutfche Bauz. 1886, S. 109, 157.

Merzenich, J. Der Umbau der Gemälde-Galerie in dem »alten Mufeum« in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 163.

Mentz, R. Berechnung der Tagesbeleuchtung innerer Räume und Mafsftäbe dazu. Deutfche Bauz. 1887, S. 257. Barr-Ferree, B. Notes on mufeum arrangements abroad. Architecture and btälding, Bd. 13, S. 337, 349; Bd. 14, S. 5, 19.

Visser, E. Ueber Beleuchtung von Gemäldefälen durch Oberlicht und Konftruktion deffelben. Haar-mann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1892, S. 81, 92, 97, 110.

ß) Ausführungen und Projecte. a) Deutfchiand und Oefterreich.

Das neue Mufeum in Berlin.

Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823 — 40. Heft 6, Nr. 37—42 :    |

» 17,    »    103—108:/

Klenze, L. v. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. München 1831—42.

Lief. 1, 3: Die Glyptothek in München.

Lief. 2, 5 : Die Pinakothek in München.

Die Pinakothek in München. Allg. Bauz. 1841, S. 279.

Adler. Das Neue Mufeum in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1853, S. 23.

StüLER, A. Bauwerke. 1. Abth.: Das neue Mufeum zu Berlin. Berlin 1862.

The Wallraff-Rieh artz mufeum, Cologne. Builder, Bd. 21, S. 825.

Bau der Königlichen National-Galerie zu Berlin. Deutfche Bauz. 1867, S. 35.

Kunfthalle in Hamburg: Hamburg. Hiflorifch-topographifche und baugefchichtliche Mittheilungen. Hamburg 1868. S. 119.

Hude, H. v. d. & Schirrmacher. Die Kunfthalle in Hamburg. Berlin 1868.

Hude, v. d. Die Kunfthalle in Hamburg. Zeitfchr, f. Bauw. 1868, S. 3.

Das neue Mufeum in Weimar. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1868, S. 165.

Die Königliche National-Galerie in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1869, S. 265 u. 413.

Das Weimarifche Mufeum. Baugwks.-Ztg. 1870, S. 21.

Das Mufeum Wallraf-Richartz in Köln. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1870, S. 205.

Ueber den Entwurf zu einem Mufeum in Schwerin. Deutfche Bauz. 1875, S. 218.

Glyptothek, Alte und Neue Pinakothek und Nationalmufeum in München: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 145, 151, 154, 155.

Das Gebäude der National-Galerie in Berlin. Deutfche Bauz. 1876, S. 183, 193.

The Berlin national gallery. Builder, Bd. 34, S. 510, 588.

Bergau, R. Das Germanifche Mufeum zu Nürnberg. Deutfche Bauz. 18771 S. 485, 495.

Das neue Gebäude der Gemäldegallerie zu Kaffel. Deutfche Bauz. 1878, S. 31, 42.

The hißorical mufeum, Dresden. Builder, Bd. 36, S. 802.

Dehn-Rotfelser , v. Das neue Gemäldegalerie-Gebäude zu Caffel. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 9. — Auch als Sonderabdruck erfchienent Berlin 1879.

Das fchlefifche Provinzial-Mufeum der bildenden Künfte zu Breslau. Deutfche Bauz. 1880, S. 311. Mufeum zu Schwerin. Deutfche Bauz. 1880, S. 405.

Rathey. Das neue Mufeum in Breslau. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1880, S. 3.

Giese, E. & P. Weidner. Die Kunfthalle in Düffeldorf. Deutfche Bauz. 1881, S. 303.

Mufeum und Kunfthalle zu Bremen: Böttcher, E. Technifcher Führer durch das Staatsgebiet der freien und Hanfeftadt Bremen. Bremen 1882. S. IO.

The Dresden mufeum. Builder, Bd. 45, S. 533.

Reinike. Das akademifche Kunftmufeum in Bonn. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 503.

Das Mufeum der bildenden Künfte in Stuttgart: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 72.

Die Konkurrenz für Entwürfe zu einem ftädtifchen Mufeum in Hannover. Deutfche Bauz. 1885, S. 313, 610. Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1885,    Taf. 77, 88: Kunfthalle in Düffeldorf; von Giese & WEIDNER.

1886,    Taf. 65: Konkurrenz-Entwurf für das Keflner-Mufeum zu Hannover; von Manchot. Städel'fches Kunftinftitut in Frankfurt a. M. : Frankfurt a. M. und feine Bauten. Frankfurt 1886.

S. 144.

Städtifches Mufeum Wallraf-Richartz zu Köln: Köln und feine Bauten. Köln 1888. S. 471.

Kunfthalle zu Hamburg: Hamburg und feine Bauten, unter Berücklichtigung der Nachbarftädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 95.

Manchot, W. Das Keftner-Mufeum in Hannover. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 321.

Manchot, W. Keftner-Mufeum zu Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, S. 745-

Licht, H. Architektur der Gegenwart. Berlin 1886—92.

Bd. 1, Taf. 7, 8: Städtifches Mufeum in Leipzig.

Taf. 45: Gemäldegalerie in Leipzig; von Semper.

Schulz & Schlichting. Entwurf zu einem Kunft- und Alterthums-Mufeum für Roftock. Deutfche Bauz. 1891, S. 233.

Städtifches Mufeum in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 242.

3io b) Frankreich, England und andere fremde Länder.

Pu GIN & Britton. Illufirations of the public buildings of London. 2. Auf], von W. H. Leeds. London 1838.

Bd. 2: Britifh mufeum. S. 177-National gallery. S. 190.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et conftruits eu France depuis le commencement du XlXme fiecle. Paris 1845—1850.

Bd. 1, PI. 206: Mufée a l’ours.

Bd. 3, PI. 353—358: Mufée-bibliotheque au Havre.

The imperial mufeum of fine arts at St. Petersburg. Builder, Bd. 9, S. 313, 434.

On the formation of a new national gallery, and the prefervation of works of art. London 1853.

A lecture upon the gift of the Sheepfhanks’ collection, with a view to the formation of a national gallery of Britifh art. Building news, Bd. 3, Suppl., Nov. 27, 1857.

Fowke, F. A defcription of the building at South Kenfington, erected to receive the Sheepfhanks’ collection of pictures. London 1858.

Improvements in the XTational gallery. Builder, Bd. 19, S. 233.

The new room at the National gallery. Building news, Bd. 7, S. 598.

The Royal mufeum at Naples. Builder, Bd. 21, S. 188.

The William I. Mufeum, Amfierdam. Builder, Bd. 22, S. 668.

The defigns for the new national gallery. Builder, Bd. 25, S. 23, 40, 56, 70, 369.

Defign for a national gallery of art. Building news, Bd. 14, S. 122.

The new national gallery. Building news, Bd. 15, S. 487; Bd. 21, S. 53-

Clément de Ris, L. Les mufées de province. Hifioire et defcription. 2. Aufl. Paris 1871.

Das Mufeum in Amiens. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1871, S. 289.

Mrs. Bowe’s manfion and galleries at Barnard caflle, Durham. Builder, Bd. 29, S. 27.

Debrou, P. Le Mufée d’Orléans. Refitauratioń des f ailes de peinture fous la direction de M. Eudoxe Mar-cille. Orleans 1873.

The Walker art gallery, Liverpool. Builder, Bd. 32, S. 500. Building news, Bd. 33, S. 228.

Alufée hiftorique d’Orléans. Encyclopédie d’arch. 1875, S. 120 u. PI. 299, 300, 315, 316.

The additions to the national gallery. Builder, Bd. 34, S. 725, 737, 739.

Diet. Mufée d’Amiens. Moniteur des arch. 1878, PI. gr. 31.

Stettler, E. Das Kunftmufeum zu Bern. Deutfche Bauz. 1881, S. 85.

Stettler, E. Das Kunftmufeum in Bern. Eifenb., Bd. 7, S. 150.

The Grosvenor gallery. Builder, Bd. 35, S. 424, 439.

The exchange art galleries, Liverpool. Building news, Bd. 35, S. 290.

The mufeum of Picardy. Builder, Bd. 37, S. 1022.

The new national mufeum, Wafhington, United States. Builder, Bd. 39, S. 391.

Soane médaillon (1880) defign for a fine art mufeum in a provincial foîun. Building news, Bd. 38, S. 456. Unger, J. Der Palaft der fchönen Künfte in Brüffel. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1881, S. 151. The national mufeum, Amfierdam. Builder, Bd. 41, S. 295.

Mifs North’s gallery, Kew gardais. Building news, Bd. 40, S. 420.

The Piccadilly art galleries. Builder, Bd. 42, S. 781.

The galleries of the Lnfiitute of Painters in Water-colours. Building news, Bd. 43, S. 756.

Lambert, A. & A. Rychner. L architecture en Suiffe aux différentes époques. Bafel-Genf 1883.

PI. 34, 35: Mufée de peinture a Neuchâtel; von Leo Châtelain.

Arational mufeum, Dublin. Architect, Bd. 30, S. 241.

The Dorfet county mufeum. Building news, Bd. 44, S. 98.

Art gallery and mufeum, Aberdeen. Building news, Bd. 45, S. 446.

Art gallery, Wolverhampton. Building news, Bd. 45, S. 688.

Manchot, W. Preisgekrönter Entwurf für das Nordifche Mufeum in Stockholm. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 79.

Die Konkurrenz für Entwürfe zu einem Neubau des Nordifchen Mufeums in Stockholm. Deutfche Bauz. 1884, S. 53.

Mahrenholz. Zur Konkurrenz für Entwürfe zum Neubau des Nordifchen Mufeums in Stockholm. Deutfche Bauz. 1884, S. 92.

The new mufeum of fculpture, Cambridge. Builder, Bd. 46, S. 761.

Knochenhauer, P. F. Das neue Reichsmufeum zu Amlterdam. Deutfche Bauz. 1885, S. 139.

The Layton art gallery, Milwaukee, Wisconßn. Building news, Bd. 49, S. 850.

Das Mufeum der fchönen Künde zu Neuchâtel. Baugwks.-Ztg. 1886, S. 338.

Le mufce des beaux-arts à Neuchâtel. Schweiz. Bauz., Bd. 7i S. 78.

Concurrenz für ein Mufeum der fchönen Künde in Genf. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. 119, 126, 131, 137, 144-

Le nouveau mufée du Luxembourg. La conßruction moderne, Jahrg. 1, S. 306, 309, 311.

The Mappin art gallery, Sheffield. Builder, Bd. 51, S. 412.

The Cincinnati mufeum. American architect, Bd. 19, S. 18.

The Layton art gallery. American architect, Bd. 19, S. 42.

The Layton art gallery, Milwaukee, Wisconßn. Scient. American, Bd. 54, S. 23.

Defign for an art mufeum for Geneva. Builder, Bd. 52, S. 250, 448.

The national gallery extenßon. Building news, Bd. 52, S. 636.

Mufée de Laval. La conßruction moderne, Jahrg. 4, S. 91.

Mufée Royal a Bruxelles. Moniteur des arch. 1888, S. 79 ¹¹ • Ph 25.

Leeds fine art gallery. Architect, Bd. 40, S. 279.

The Mappin art gallery, Sheffield. Builder,    Bd. 54, S.    84.

The national mufeum, Stockholm. Builder,    Bd. 55, S.    215.

Wettbewerb für ein Nationalmufeutn in Bern. Schweiz. Bauz., Bd. 14, S. 118, 123.

Agrandijfement du mufée de Douai. Lui conßruction moderne, Jahrg. 5, S. 114.

Mufeum in the public park, Baroda. Builder, Bd. 57, S. 208.

Das neue Mufeum zu Antwerpen. Kundchronik, neue Folge, Jahrg. 2 (1890 — 91), S. 178.

A private art gallery at Penarth, near Cardiff. Building news, Bd. 59, S. 250.

Das kundhidorifche Hofmufeum in Wien.    Wochfchr.    d. öd.    Ing.-    u.    Arch.-Ver.    1891, S. 365.

Das kundhidorifche Hofmufeum in Wien.    Zeitfchr. f. bild.    Kund    1891—92,    S.    97.

Hasenauer, K. v. Ausfchmückung der Interieurs des k. k. kundhidorifchen Hof-Mufeums in Wien. Wien 1892.

Mufée des beaux-arts de Lille, La conßruction moderne, Jahrg. 7, S. 463.

L.e palais des beaux-arts de Lille. La femaine des confir., Jahrg. 16, S. 494.

Propofed Britifh gallery. Builder, Bd. 62, S. 226.

Compétition defitgn for the Glasgow art galleries. Builder, Bd. 62, S. 502.

Selected defign for the art galleries and mufeum, Kelvingtove park, Glasgow. Building news, Bd. 62, S. 531. Glasgow art galleries compétition. Building news, Bd. 62, S. 565, 599, 633.

Compétition defign for Glasgow art galleries. Builder, Bd. 63, S. 321.

Fine arts mufeum, Lille. Builder, Bd. 64, S. 31.

Wulliam & Farge, l.e recueil d‘architecture. Paris.

14e année, f. J/, jç, 60: Mufée de la ville de Nevers; von Massii.i.on, Rouvet & Schmit. Croquis d’architecture. Intime club. Paris.

2e année,    No.    VII, f. 4: Bâtiments académiques a Genève.

je année,    No.    I, f.j, 6; No. IV, f. J: Mufée pour un chef-lieu de département.

4e année,    No.    IV, f. J : Un petit mufée.

10e année,    No.    X, f. 4—6; No. XI, f. /—6; No. XII, f. 1: Un palais    des    arts.

16e année,    No.    III, f. 4: Un mufée pour un chef-lieu de département.

içe année, ATo. VII, fi J ; No. VIII, f. i—j: Un mufée pour une ville de province.

21e année, No. II, f.j—6; No. III, f. 1 : Palais des beaux-arts à Lille.

No. IX, f.j, 6: Mufée pour les oeuvres des art fies vivants.

Y) Sondige Entwürfe.

Entwürfe aus der Sammlung des Architekten-Vereins zu Berlin. Neue Ausgabe. Berlin 1862.

Bildergallerie ; von Quast.

Entwürfe von L. Boiinstedt. Leipzig 1875—77-

Heft IV, Bl. 21—24: Entwurf einer Kundhalle.

Bohnstedt, L. Der Entwurf einer Ivundhalle. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1879, S. 11.

Studien aus der Special-Schule von Th. R. v. Hansen. Lief. 10 u. 11 : Entwurf für ein Mufeum. Von G. Majunke. Wien 1880.

312

5- Kapitel.

Mufeen für Kunfthandwerk und für Gewerbe.

a) Gefchichtliches und Allgemeines. *

276.

Entziehung und

Befiimmung; zeitigte in London und bald auch in allen anderen Culturländern die Erkenntnifs,

Sammlungen.

Den erften Anftofs zur Errichtung von Kunftgewerbe-Mufeen hat bekanntlich die Weltausftellung zu London von 1851 gegeben (fiehe Art. 140, S. 187). Sie

dafs die Gewerbe der Neuzeit einer künftlichen Befruchtung bedürfen, die am. ficherften zu erreichen war, indem man das Befte von dem, was vergangene Zeiten an Kunftwerken boten, zufammentrug und diefes ganze Gut in geordneter Weife dem modernen Handwerk zur Verfügung Bellte, damit es in Anlehnung an das Alte etwas lebensfähiges Neues fchafife 36y).

In Folge diefer allgemeinen Bewegung entftanden die Anftalten, die man in Deutfchland als Kunftgewerbe-Mufeen bezeichnet. Ihre noch unvollftändigen Sammlungen mufften nun planmäfsig ergänzt werden, damit das neu erblühende Handwerk für alle feine Zweige Vorbilder darin finden konnte. Zur weiteren Verwerthung und Verbreitung derfelben, überhaupt zur Förderung der allgemeinen Zwecke diefer Anftalten, wurden die geeigneten Einrichtungen getroffen, Diefe Zwecke find: Hebung der gewerblichen Kunftthätigkeit und der nationalen Induftrie, Erweckung und Ausbildung des Schönheitsfinnes, Läuterung und Veredelung des Gefchmacks der Menge.

Hierzu dienen vor Allem die Mufeums-Sammlungen. In Deutfchland und Oefter-reich haben die alten Beftände der fürftlichen Kunft- und Schatzkammern (fiehe Art. 129 bis 132, S. 181 bis 184) den Grundftock derfelben geliefert. Bald kamen viele andere bisher zerftreute Kunftfchätze der antiken Welt, des Mittelalters, der Renaiffance und neueren Zeit dazu. Aber auch die muftergiltigen Schöpfungen der Gegenwart, für welche der Sinn des Volkes geweckt und Abfatzquellen gefchaffen werden mufften, durften nicht fehlen.

Die in folcher Weife gebildeten Sammlungen der Kunftgewerbe-Mufeen find theils technifch, theils gefchichtlich geordnet. Sie umfaffen die Gruppen der Möbel, Holzfchnitzereien und Intarfien, der Goldfchmiedearbeiten, des Edelftein-fchnittes, der Gefäfsbildnerei in Bergkryftall und Halbedelfteinen, der Elfenbein-Plaftik, der Gegenftände aus Bernftein, Perlmutter u. dergl., der kleinen Plaftik in Marmor und Alabafter, der Bronzen, Arbeiten in Eifen, Meffing, Zinn und anderen unedlen Metallen, der Emails und Mofaiken, der Keramik, des Glafes und der Glasmalerei, der Webereien, Stickereien, Lederarbeiten, Bucheinbände u. A. m.

Der Inhalt der Gewerbemufeen ift vorwiegend anderer Natur. Ihre Sammlungen beftehen aus den Abtheilungen der Mafchinentechnik und Kinematik, der Telegraphie, Gas- und Elektrotechnik, der mechanifchen und chemi-fchen Technologie, der Optik und Uhrmacherkunft, der aftronomifchen, geodätifchen, militärifchen, nautifchen und anderer Inftrumente, des

363) Siehe: Lessing, J. Unferer Väter Werke. Berlin 1889. S. 7.

Für ZwTecke der Gewerbemufeen find

3i3

Handwerkszeugs, der Arbeiten des Baugewerkes, ferner der Modelle, Mufter und Platten für den Druck von Holzfchnitten und Kupferftichen, für Charto-graphie und Farbendruck, endlich der Typographie und Photographie.

P'iir die eigentlichen Schaufammlungen (fiehe Art. 143, S. 189) kommt es nicht auf grofse Reichhaltigkeit der Gegenftände, fondern vielmehr auf Auserlefenheit der-felben an. Die Anhäufung gleichartiger Werke wirkt verwirrend auf die Menge der Befchauer. Sie werden durch eine paffende Auswahl beffer angeregt und belehrt.

Zur Herftellung und Nachbildung von Sammlungsgegenftänden der Mufeen für Kunfthandwerk dienen die Werkftätten derfelben, insbefondere Gypsgiefsereien und photographifche Ateliers³⁶⁴), mechanifche, chemifche und phyfikalifche Laboratorien, Prüfungs- und Verfuchsanftalten erforderlich. Auch die Patent- und Schutz marken-Samm-1 un gen werden zweckmäfsiger Weife mit der Anflalt verbunden.

Die Thätigkeit diefer Mufeen nach aufsen wird ferner durch Ausftellungen aus Einzelgebieten, fo wie durch Vorlefungen über Kunft und Technik gefördert. Auch eine Bibliothek und Vorlagenfammlung von Werken aller einzelnen Fachgebiete, verbunden mit Lefe- und Leihanftalt darf nicht fehlen.

Das South-Kenfington-Mufeum zu London verleiht Werke, die andere Kunftgewerbe-Bibliotheken des Landes nicht wohl befchaffen können, und bringt he bei diefen in Umlauf.

Die Centralftelle für Handel und Gewerbe zu Stuttgart befitzt eine Vorbilderfammlung von mehr als 17000 Nummern Photographien, Lichtdrucken, Lithographien, Holzfchnitten, Buntdrucken und auch Handzeichnungen aus den Gebieten der bildenden Künfte und des Kunftgewerbes. Damit diefe Sammlung, welche gleich der reichhaltigen Bibliothek der Anftalt in den Räumen des in Ausführung begriffenen grofsartigen Neubaues des Landes-Gewerbemufeums zu Stuttgart (fiehe unter c, Beifpiel V) Aufnahme finden wird, dem Künftler und Kunfthandwerker möglichft nützlich fei, werden fämmtliche Blätter auf Wunfch nach auswärts verliehen.

In der That mufs die Benutzung des Bücherfchatzes und der Vorbilderfammlung des Kunftgewerbe-Mufeums möglichft erleichtert werden. Bücher und Vorlageblätter, welche unberührt in den Gefachen und Mappen ruhen, haben ihren Zweck nicht erfüllt. Solches ift der P'all, wenn fie durch vielfältige Benutzung nach und nach zu Grunde gehen und durch neu angefchaffte Exemplare erfetzt werden mülTen ³⁶⁵).

Häufig ift mit dem Mufeum auch eine Künftigewerbefchule, bezw. Gewerbe fc hu le verbunden, von denen aber hier, unter Hinweis auf das vorhergehende Heft (Abth. VI, Abfchn. 3, A, Kap. 2), bezw. Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (Abth. VI, Abfchn. 1, C Kap. 10) diefes »Handbuches« nicht weiter die Rede zu fein braucht. Auch die Anlage aller für die fonftigen Zwecke der Anftalt nöthigen Räume kann ganz unerörtert bleiben, da fte den bei anderen Mufeen vorkommenden ganz ähnlich und in den vorhergehenden Kapiteln fchon befprochen find ³⁶⁶).

Mögen auch die Erfordernifle von Fall zu Fall noch fo fehr verfchieden fein, die wirkliche und einzige Aufgabe der Kunftgewerbe-Mufeen bleibt immer diefelbe, und diefe befteht darin, Anfchauungsunterricht zu ertheilen, allerdings nicht blofs den künftlerifch oder wiffenfchaftlich arbeitenden, fondern gleichzeitig auch den confumirenden Kreifen.

³⁶Ö Siehe: Das K. K. Oefterreichifche Mufeum für Kunft und Induftrie etc. Herausgegeben von der Direction. Wien 1889. S. 13.

³⁶⁵)    Siehe: Bücher, B. Die Sammlungen an Kunftgewerbemufeen und ihre Aufgaben. Kunftgewerbeblatt, Jahrg. 3 {1886—87), S. 160.

366)    Vergl. auch die bezüglichen Darlegungen in Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (S. 59) diefes »Handbuches«.

² 77-

Werkftätten.

278.

Bibliothek und fonftige Räume.

3H

b) Gefammtanlage und befondere Einrichtungen.

279.

Raum

bemeffung.

Bei Feftftellung des Raumbedarfs der in Rede flehenden Mufeumsanlagen kommt es hauptfächlich auf die Gröfse der Sammlungen, welche im Gebäude unterzubringen find, an. Sie find, je nach dem Rang und den Mitteln der Anftalt, fo wie je nach der Bedeutung der einzelnen Zweige der Kunft und Technik für den betreffenden Ort, mehr oder weniger reichhaltig. In kleinen Mufeen genügt es, die Hauptzweige der Kunfttechnik durch eine Anzahl typifcher Exemplare, welche die eigenartige Behandlung des Stoffes veranfchaulichen, zu kennzeichnen. Für grofse Mufeen aber, welche fleh in Städten befinden, die politifche oder wirthfchaftliche Mittelpunkte bilden, gelten naturgemäfs ganz andere Bedingungen, als für kleinere Provinzial-Mufeen u. dergl. Sie dürfen fleh nicht auf einzelne Induftriezweige be-fchranken, müffen thunlichft das ganze Gebiet umfaffen, auch für die weiterten Kreife Anziehungskraft befitzen, zugleich Sammelbecken fein, aus welchen den entlegeneren Theilen zufiiefst, was für diefe dienlich und anregend ift⁵).

Allgemeine Regeln für den Bedarf an Sammlungsräumen laffen fleh daher nicht aufftellen. Auch die Bemeffung derfelben nach der Zahl der Stücke ift wegen der aufserordentlichen Mannigfaltigkeit der einzelnen Gegenftände und der Verfchieden-heit ihrer Gröfse kaum mit einer Durchfchnittsziffer anzugeben. Weitaus der gröfste Theil der Sammlungen von Kunftgewerbe-Mufeen befteht aus Stücken, von denen mitunter mehrere Hundert, zuweilen aber noch nicht ein Dutzend in einem Glas-fchrank oder Schautifch ausgelegt werden können. Auch die in den Räumen frei flehenden oder an den Wänden derfelben angebrachten Gegenftände beanfpruchen, je nach ihrer Natur, mehr oder weniger Platz. Die folgenden Zahlen können daher nur einen ganz ungefähren Anhaltspunkt geben.

Die Sammlung kunftinduftrieller Gegenftände des K. K. Ilofmufeums zu Wien enthält in 9 Sälen von zufammen 1160Fufsbodenfläche 48 Vitrinen mit im Ganzen 4421 Nummern kleinerer Gegenftände, fo wie 321 grofsentheils frei flehende, zum kleineren Theile an den Wänden angebrachte Sammlungs-ftücke. Auf eine Vitrine kommen fomit durchfchnittlich 92 Nummern, und auf 100qm Fufsbodenfläche entfallen 387 in Vitrinen ausgelegte Gegenftände, fo wie 28 meift frei flehende Stücke.

Selbftverftändlich mufs die Raumbemeffung der Vermehrung der Sammlungen entfprechende Rechnung tragen.

2So'    In den unteren Gefchoffen, Sockelgefchofs und Erdgefchofs, kommen zweck-

vertheiiung. mäfsiger Weife die Werkftätten, Mafchinen- und Vorrathsräume, fo wie einige Ge-fchäftsräume und Dienerwohnungen zu liegen; in den oberen Gefchoffen werden die Sammlungs- und Ausftellungsfäle derart vertheilt, dafs Deckenlichträume, in fo weit folche überhaupt Vorkommen, im Inneren des Haufes, Seitenlichträume an den Aufsenfeiten deflelben angeordnet find. Diejenigen Räume, die das hellfte Licht bedürfen, werden im oberften Gefchofs untergebracht.

Die Eintheilung der Säle und Zimmer ift in folcher Weife zu treffen, dafs die Verfchiebbarkeit der Sammlungen, deren Entwickelung insbefondere in grofsen Mufeen im Laufe der Zeit manche planmäfsige Veränderung der Ausftellung bedingt, möglich ift.

281.

Grundrifs-

bildung.

Beim Entwerfen des Mufeumsgebäudes foll die Erweiterungsfähigkeit deflelben, wenn die Befchränkung des Bauplatzes eine folche nicht ausfchliefst, gewahrt werden.

Namentlich bei kleinen, noch nicht zur Entwickelung gekommenen Anhalten darf dies nicht verfäumt werden.

Die Grundrifsanlage grofser Mufeen für Kunfthandwerk und Gewerbe kennzeichnet fich meift durch das Vorhandenfein eines oder mehrerer glasüberdeckter Höfe, die von Sammlungsräumen umgeben find, auch felbft als folche dienen und den inneren Kern des Haufes bilden. Sie erfcheinen vermöge ihrer Gröfse und Stattlichkeit als Haupträume deffelben. Vor- und Eingangshallen, fo wie Haupttreppe ftehen in möglichft unmittelbarer und fchöner Verbindung damit. Ihre Anordnung ift überhaupt von beftimmendem Einfluffe auf die Grundrifsbildung und Gehaltung des MuSeums, von deffen Anlage und Inhalt der Befchauer den rafcheften Ueberblick innerhalb diefer von Hallen umgebenen Lichthöfe erhält. Sie geben der ganzen inneren Erfcheinung des Sammlungsgebäudes den Charakter der Grofs-räumigkeit, der fich, wie die in Art. 286 bis 289 dargeftellten vier Beifpiele zeigen, in Grundriffen und Durchfchnitten ausprägt.

Die den Lichthof umgebenden Sammlungsfäle ftehen zwar mit diefem, fo wie unter einander in Verbindung, bilden aber für fich befondere, in fich gefchloffene Abtheilungen, die für die Ausheilung der einzelnen Gruppen von Gegenhänden geeignet erfcheinen.

Wefentlich anderer Art, als diefe grofsen Anlagen, find die kleineren Kunh-gewerbe-MuSeen. Hier ih kein Raum und kein Bedarf für Stattliche Lichthöfe ³⁶⁸).

Die Natur der Aufgabe bedingt eine gewiffe Einschränkung und giebt zu eigenartiger Grundrifsbildung und Ausgehaltung des Haufes wenig Anlafs. Anlagen, die auch bei vielen anderen Gebäudearten vorzukommen pflegen, gefchloffene Grundformen mit zwei- oder dreireihiger Anordnung der Räume, die zuweilen durch einen mittleren Flurgang getheilt find, erweifen fich als zweckmäfsig. So erfcheinen die in Art. 290 bis 292 vorgeführten drei Beifpiele. Der Vergleich mit den neueren grofsen Kunhgewerbe-Mufeen in Art. 286 bis 289 macht den Unterschied recht augenScheinlich.

282.

Ausgeftaltung

und

Zur Ausgehaltung des Bauwerkes im Aeufseren und Inneren finden die Erzeugnisse der Kunflgewerbe paffende Verwendung. Terracotten, Majoliken, Mofaiken, Glasmalereien, Kunhfchmiedearbeiten u. A. m. erfcheinen befonders geeignet. Sie Ausftattung. haben z. B. zum Schmuck des Kunhgewerbe-Mufeums zu Berlin, des Mufeums für Kunh und Industrie zu Wien, des South-Kenflngton-Mufeums zu London wefentlich beigetragen.

Im Inneren find Schmuck- und Bildwerke hauptfächlich in den Elur- und Wandelhallen, Treppenhäufern und Prunkhöfen angebracht. Die fonhigen Mufeums-räume werden einfach behandelt, damit die darin ausgehellten Sammlungsgegenhände auf paffendem Grundton zur Wirkung kommen. Nur die Decken und die oberen Theile der Wandflächen können etwas reicher ausgebildet werden. Und auch diefer Schmuck ih nicht immer am Platz; denn einzelne Räume benutzt man mitunter zur Ausheilung von Arbeiten aus den verschiedenen Zweigen des Kunhgewerbes, und die Auswahl folcher Werke wird von dem Gefichtspunkte aus getroffen, daSs Sie mit ihrer ganzen Umgebung ein himmungsvolles Ganze bilden. Auch Decken, Thüren

308) Die richtige Erkenntnifs des ausfchlaggebenden Einfluffes von Lichthöfen auf die Gefammtanlage folcher Mufeen ift in weitere Kreife gedrungen. Dies hat fich fowohl beim Preisausfchreiben für Entwürfe zum Mufeum zu Flensburg, wie bei dem für Entwürfe zu einem Märkifchen Provinzial-Mufeum zu Berlin (beide im Jahre 1892) kundgegeben. Für letzteres ift die Anordnung eines Lichthofes ausdrücklich vorgefchrieben ; für erfteres war fie ausgefchloffen.

3 iö

und F en ft er des Raumes müffen damit im Einklang fein. Man überläfft daher ihre Ausftattung den wechfelnden Strömungen der Zeit und macht fie fo einfach, dafs lie fich jeder Umformung anpaffen laffen.

283.

Lichthof.

284.

Glasfchränke.

Für die Geftaltung im Inneren ift, wie bereits erwähnt, der Lichthof das Hauptelement. Derfelbe kann in Anlage, Formbildung und Ausfchmückung fehr verfchie-denartig behandelt werden. Dies zeigen die mehrfach genannten Beifpiele in Art. 286 bis 289. Sie können, jedes in feiner Art, als Vorbilder bezeichnet werden. Die dargeftellten Abbildungen laffen weitere Ausführungen entbehrlich erfcheinen.

Das, was in Art. 234 u. 235 (S. 263 bis 266) über Glasdächer und Glasdecken der Gemäldefäle getagt wurde, gilt auch für die in Rede flehenden Lichthöfe.

Von befonderen Einrichtungen für Kunftgewerbe-Mufeen kommen nur Glas-fchränke und fonftige geeignete Ausftellungsvorkehrungen in Betracht.

Das Gerüft der Schränke wird meift aus Hartholz, das fich fchwarz beizen läfft und eine matte Politur annimmt, angefertigt. Schwarz wird gewählt, weil es fich allen Gegenftänden gegenüber am meiften neutral verhält. Die Stärke des

Solche Theile der Geftelle, die man aus praktifchen Gründen nicht überziehen kann, werden in gleicher Farbe angeftrichen. Die Höhenlage der Bretter ift für Befchauer mittlerer Statur bemeffen.

hölzernen Rahmenwerkes kann auf die geringften Abmeffungen befchränkt werden, da die Spiegelfcheiben, welche zur Verglafung ausfchliefslich verwendet find, dem Rahmenwerk felbft wieder als Stütze dienen. Die Inneneinrichtung der Schränke befteht aus verfchiedenartigen Geftellen und wird zweckmäfsiger Weife mit Stoff bezogen, weil daraus die zur Beteiligung von Sammlungsgegenftänden verwendeten Nägel, Schrauben u. dergl. entfernt werden können, ohne dafs fie befonders merkliche Spuren zurücklaffen. Ein zum Beziehen viel benutzter Stoff ift rothbrauner Thibet.

Der ganze Einfatz ruht zuweilen auf einem dicht über dem Schrankboden angebrachten Laufbrett, das fich auf Rollen bewegt und mit dem Inhalt herausgezogen werden kann, wenn man die Wand öffnet.

Zur Aufftellung von Gläfern find Bretter nicht zu empfehlen. An Stelle der letzteren werden durchfichtige oder farblofe Glasplatten verwendet, weil hierdurch die Wirkung der darauf ausgeftellten, durchlichtigen Gegenftände erhöht wird. Diefe Glasplatten pflegen von Meffingfäulchen geftiitzt und darauf aufgefchraubt zu werden, können aber auch zwifchen den Säulchen auf kleinen Confolen frei aufgelegt fein. Wenn es darauf ankommt, dafs auch der Deckel des Schrankes durchfichtig ift, fo genügt es, hierzu doppelftarkes weifses Glas anftatt Spiegelglas zu benutzen.

Solcher Art find die Glasfchränke des Kunftgewerbe-Mufeums zu Berlin, welche die Mufeums-Verwaltung auf Grund eigener und fremder Erfahrungen von Gropius & Schmieden herftellen liefs. Fig. 379 bis 384;s69) ftellen eine Anzahl diefer Schränke vor.

Die Vorderwand des Wandfehrankes in Fig. 379 beftehtf aus 3 Theilen; der rechte und der linke Flügel bilden die Thtiren des Schrankes; der mittlere Theil der Wand, der auch beweglich ift, wird mittels zweier Dornen oder Zapfen oben und zweier Riegel unten befeftigt. Der Sockel des Schrankes ift durch Anbringen von 3 Kaften ausgenutzt. Behufs Aufftellung der Gegenftände enthält der Schrank zu unterft eine aus 3 Theilen beftehende Stufe, darüber rechts und links je 3 von eifernen Confolen getragene Platten. Die entfprechende Platte des Mittelfeldes ift beweglich und mittels Haken, die in Oefen an den Unterfeiten der Platten links und rechts eingreifen, befeftigt.

369) Facf.-Repr. nach: Glasfchränke und Ausftellungs-Vorrichtungen im Königlichen Kunftgevverbe-Mufeum zu Berlin. Berlin 1886. Taf. x, 4, 6, 9, 11, 14.

Fig- 379-

IÏT

Fig. 380.

-n

■ %■

LL

«ë

sn------

il

Wand-

fchrank8c9).

'm

ILi.

11

's

i-- -

W II

f

Tifch-

fchrank³⁶⁹).

rtr

in

V30 n. Gr.

@9

Vom ■ -

Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin.

Boden des Schrankes mit den Laufrollen.

Fig. 381.

Fig. 382.

-----i

m-----

¹

Nach: Klenze. L. v. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. München. 2. Aufl. 1850. Lief. V.

²

Obergefchofs.

³

) Nach: Deutfche Bauz. 1877, S. 495. Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

⁴

Der i. J. 1877 (a. a. O.) veröffentlichte Plan hat durch die Ausführung in einzelnen Theilen kleine Aenderungen erfahren. (Vergl. : Baedeker, K. Süddeutfchland etc. 24. Aufl. Leipzig 1892. Pläne bei S. 244 u. 245.)

⁵

) Siehe: Bücher, a. a. O. — ferner deffen Auffatz : Die kleinen Mufeen. Blätter für Kunftgewerbe, Bd. XII

*>6 .......

==f] ||P===

-i

Il I

/£J--------

TMfflMMWWWMWMMM

V/f

Quer-

Schnitt

Dreifeitiges Wandgeftell3G9).

Doppel-Pultfchrank mit Auffatz ³⁶⁹).

iF

Fig. 3⁸3-

F;',:

ft

1L—

fe

IF

-,

•i“'

b. I ''"'i

ijjli

- »/*

Tff

...

tat

mil

Frei flehendes Geflell ³⁶⁹). y30 n- Gr.

Vom Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin.

I]

_______bU_

'.....n

3i9

Fig. 384.

=nsc£

Pultfchrank ³⁶⁹). 1|₃₀ n. Gr.

Vom

Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin.

sl

Ganz ähnlicher Art wie diefer Wandfehrank, aber für beiderfeitige Benutzung eingerichtet, ift der hier nicht abgebildete frei ftehende .Wandfehrank mit 2 Langwänden auf Sockel. Die Einrichtung unter-fcheidet fich dadurch, dafs auf der Stufe zu unterft zwei auf einander gefchraubte bankartige Getlelle auf eifernen Stützen angeordnet find.

Der Tifchfchrank in Fig. 380 wird durch Herausnehmen der beiden Stirnwände geöffnet. Der ge-fammte Einbau ruht auf einem dicht über dem Boden angebrachten Laufbrett und kann mit diefem mittels zweier an jedem Ende angebrachter Zapfen herausgezogen werden. Der Boden des Schrankes mit den Laufrollen ift zu ein Viertel im Grundrifs dargeftellt. Die innere Einrichtung befteht aus einer fetten Stufe und 2 Bänken, deren Platten mit Stoff bezogen find und auf hölzernen Seitenfttitzen, fo wie auf einem beweglichen Mittelbrett ruhen. Letzteres läuft in einer Nuth der Seitenfttitzen und wird herausgenommen, wenn Gegenhände von beiden Seiten gezeigt werden follen.

Zur Aufhellung feiner Gegenftände, wie Schmuck, Emaillen, feine Metallarbeiten u. dergl., dienen Hängekaften. Die Gegenftände find je nach ihrer Schwere auf Holztafeln, die mit Sammet oder Tuch überzogen find oder auf mit Leinwand befpannten Rahmen aufgeheftet. Diefe Tafeln werden in die leicht herausnehmbaren Hängekaften von der Rückfeite eingelegt und durch die von oben einzufchiebende Rückwand des Kaftens gehalten.

Für die Befeftigung diefer Hängekaften dienen zwei Arten von Geftellen: dreifeitige Wandgeflelle (Fig. 381), welche für die Aufhellung dem Fenher gegenüber berechnet und mit 6 Fächern verfehen find, fo wie hache, frei behende Gehelle (Fig. 383), die zwei wandartige Seiten mit je 6 Fächern haben und überall aufgehellt werden können. In jedes diefer Fächer werden Hängekahen von gleicher Conhruction, wie die der dreifeitigen Wandgehelle, eingebracht und mittels Riegeln befehigt.

Die Pultfchränke in Fig. 384 find mit einem verglasten Deckel verfchloffen, der in geöffnetem Zuhand durch 2 fchmiedeeiferne Winkelhittzen feh gehalten wird. Zum Aufhellen hacher Gegenhände dient eine Einlegeplatte, die beliebig fchräg gehellt werden und mittels zweier in den vorderen Ecken ein-gefchraubter Knöpfe herausgenommen werden kann. Die Länge diefer Schränke richtet fich nach dem Ort der Aufhellung.

Beim Doppel-Pultfchrank in P'ig. 382 beheht der untere Theil aus 2 einfachen Pultfchränken mit gemeinfamer Rückwand. Der wagrechte Theil der Pultdecke bildet zugleich den Boden für den Auffatz. Diefer enthält ein auf Rollen laufendes Brett, und um daffelbe höher zu legen, find die Rollen in 2 untergelegten Leihen angebracht (fiehe Querfchnitt der Abbildung). Der Einfatz des Auffatzes beheht aus einfachen profilirten Brettern, die auf gedrehten Säulen ruhen.

Bezüglich des Schloffes und Befchlägs fei bemerkt, dafs fämmtliche Schränke mittels deffelben Schlüffels zu öffnen find und dafs das Schlofs derart conhruirt ih, dafs ein durch einen Drücker beweglicher Einreiber nach dem Verfchlufs des Thürhügels mittels eines Schlüffels feh gemacht wird. Schlofsbleche

2S;

s-

Beifpicl

I.

320

und Gelenkbänder find aus dunkel gefärbter Bronze hergeftellt. An den Schränken find Schilder aus bronzirtem Zinkgufs zur Aufnahme der auf Papier gedruckten Schranknummern angebracht und unter den-felben fchwarz lackirte Blechfchilder beteiligt, auf welchen der Inhalt des Schrankes in weifser Schrift angegeben ift (Fig. 379 bis 383).

Aufser folchen Glasfchränken werden manche andere Ausftellungsvorrichtungen : Galgen für frei hängende Schmuckgegenftände, verfchiedene Geftelle und Ständer für Teller und Taffen, Glaskaften für kleine frei ftehende, aber zu fchtitzende Samm-lungsftücke u. dergl., benutzt, die nach Bedarf gröfser und kleiner und aus den für den Zweck geeigneten Stoffen angefertigt werden, auf die bauliche Anlage der Kunft-gewerbe-Mufeen aber nicht von Einflufs find.

Abbildungen folcher Vorrichtungen finden fich auf der Tafel 20 der in Fufsnote 369 (S. 316) angegebenen Quelle. Auf derfelben Tafel ift auch eine zum Abfperren einzelner Theile der Sammlungsräume dienende Barrière, ferner auf Taf. 17—19 die Einrichtung eines Stoffzimmers, in welchem die nicht ausgeftellten Textil-Arbeiten aufbewahrt werden, dargeftellt.

Ueber die Einrichtungen zur Ausftellung und Aufbewahrung von Photographien, Lithographien, Farbdrucken und fonftigen Vorlagen geben Art. 22 (S. 22) u. 77 (S. 106) den nöthigen Auffchlufs.

c) Beifpiele.

1) Grofse und mitteigrofse Anlagen.

Das Confervatoire des arts et métiers zu Paris ift das ältefte und nächft dem South-Kenfington-Mufeum zu London das gröfste der hier in Rede flehenden Mufeen. Seine Gefammtanlage nach dem heutigen Beftande ftellt Fig. 385 ³⁷°) dar. Die Ueber-refte der alten Abtei von Saint-Martin-des-Champs, in welcher die durch Convents-Decret vom 10. Oktober 1794 gegründete Anftalt 1798 eingerichtet wurde (fiehe Art. 140, S. 187) find von einer umfangreichen Gebäudegruppe umfchloffen, mit deren Errichtung Vaudoyer von 1839 bis zu feinem 1872 erfolgten Tod betraut ). Die dringend nothwendigen Erweiterungsbauten find noch unvollendet.

Im Confervatoire des arts et métiers haben Gewerbe und Landwirthfchaft ihre Heimftätte. Die reichhaltigen Sammlungen aus diefen Gebieten: Mafchinen, Modelle, Geräthe, Mutter u. dergl., füllen lange Reihen von Sälen. Zur Nutzbarmachung derfelben und zur Anleitung von Flandwerkern und Fabrikanten werden in Hörfälen verfchiedener Gröfse jeden Abend während des Winters Vorträge über die einzelnen Zweige der technifchen Kiinfte, Gewerbe und der Landwirthfchaft abgehalten. Zu diefen Lehrcurfen gehören fechs Laboratorien : nämlich vier für Chemie, ein Laboratorium für Phyfik und eines für Mechanik, ferner eine Prüfungsanftalt für Mafse und Gewichte, fo wie eine Verfuchs- und Prüfungsanftalt für Baumaterialien. In der Patent- und Schutzmarken-Sammlung (Portefeuille indufiriel) find Zeichnungen und Be-fchreibungen der patentirten Gegenftände zum Studium oder Copiren ausgeftellt. Eine Bibliothek von mehr als 25 000 Bänden ift dem allgemeinen Befuche geöffnet. Für alle diefe Zwecke reicht die grofse zweigefchoffige Baugruppe nur nothdürftig aus.

Ein Blick auf den Plan läfft die ehemaligen Abteigebäude: Kirche aus dem XV. Jahrhundert mit einem dem XII. Jahrhundert angehörigen Chor, fo wie das Refectorium aus dem XIII. Jahrhundert, leicht erkennen. Vaudoyer hat fie mit grofsem Verftändnifs und Gefchick wiederhergeftellt und in der Gefammtanlage des Confervatoire in zweckmäfsiger und fchöner Weife verwerthet. Unter Wahrung des mittelalterlichen Charakters diefer Theile find im Uebrigen Anordnung und Geftaltung des ganzen Bauwerkes im Sinne der Neuzeit entworfen und durchgeführt. Das Gleichgewicht der Maffen ift nach der fenkrecht zur Rue Saint-Martin gerichteten Hauptaxe hergeftellt. Ein fchönes Portal führt in den ftattlichen Hof, von dem aus man durch das Haupttreppenhaus in den mittleren Vorfaal und von hier aus in Sammlungs-fäle gelangt. Diefe nehmen im Erdgefchofs den ganzen Querflügel, den nördlichen und den fiidlichen Flügel ein. In Zukunft wird ihnen der Neubau an der Rue Vaucanfon zugetheilt. Auch fämmtliche Galerien des Obergefchoffes, zu welchen aufser der Haupttreppe drei am Querflügel angebaute Neben-

war

S‘°) Facf.-Repr. nach: Baedeker, K. Paris und feine Umgebungen. 13. Aufl. Leipzig 1891. Plan bei S. 183. 371) Siehe: Moniteur des arch. 1873, S. 86, 200 u. PI. 61, 62 — ferner: Encyclopédie d'arch. 1883, S. 33.

Fig- 385.

«'la dm,

■"-^Frp>Te^etasel

dwto*..re«-de-cll »

Hm-

fi

P.

iii

lit

C o u r

de l’Administration

Tissage. Filature

< Ie-r étage )

V a. u c a. n s on

tm-------

vp¹*

M"......

Jardin

C~i

4>V

s-

5 “î

A«

’oiâs et mesures fr«.<ßclg aPTitr    ............~"JEemu^Tf6j:a?.cE'T.........“LrfcüHurë

àvHpeur,    y» J    Wgy^

ïicoTas

Leblanc

Denis

-n * Papin

Cour d'honneur

•r

.5

ÉL

Metallurgie [T

^SSrF

CI«’étage;

(Ancien réfectoire )

Bibliothè

ft

Entrée

[lA

Ccez-df

Cour des

(§j

( Aneienne

, kmphithéàlrej

r**r

Labor al

tOïTf

|ï.ahora4*4i

Cour des Laboratoires

é çli se )

salle des machines

Grande

Cour

de

0. JC,

’S'

n te

■t —I

.5

0,

-0/

-»=*4 4»

JTjj l’anc. église

Rue

S . M a r tin.

3 t 5 I i I i !-

1:250

6    7    8    9    10    11    12    13 H 15™

Confervatoire des arts et métiers zu Paris ³⁷⁰). Arch. : Vaudoyer.

treppen hinaufführen, dienen zur Aufnahme der Sammlungen. Die Beflimmung der einzelnen Räume fo-wohl im Erdgefchofs, als auch im Obergefchofs ift aus dem Grundrifs zu entnehmen. Die Kirche ift zur Zeit wegen Baufchadens ausgeräumt.

Das South-Kenfington-Mufeum zu London wurde 1857 in Hilfsbauten, die hauptfächlich aus Holz und Eifen hergeftellt waren, eröffnet. Sie konnten zum gröfseren Theile 1868, zum übrigen Theile erft im Laufe der folgenden Jahrzehnte entfernt und durch ftändige Gebäude erfetzt werden, die nach den Plänen Fowke s, fodann Scott's errichtet und in Fig. 386 bis 389³⁷²) dargeftellt find. Der völlige Ausbau des Mufeums nach dem 1891 zur Ausführung angenommenen Entwürfe Webb's wird eine bedeutende Erweiterung und den äufseren Abfchlufs der ganzen Gebäudeanlage durch eine Façade von 226 m Länge nach Cromwell Road (Südfeite) und eine folche von 102 m Länge nach Exhibition Road (Weftfeite) bilden.

Das South-Kenfington-Mufeum umfafft folgende Hauptabtheilungen:

286.

Beifpiel

II.

373

372)    Nach den vom Director des Mufeums Sir Philip Cunliffe Owen zur Verfügung geflehten Plänen.

³⁷³)    Siehe: Builder, Bd. 61, S. 124.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

21

CO

CO

co

Fig. 386.

co

co

HJ S.

44. Obertheile des Südhofes.

43. Süd-Galerie.

46.    Galerie des Architekturhofes :

Eifenarbeiten.

47.    Obertheile

hofes.

48.    Obertheil des Saales 22.

4Ç. Kunftbibliothek.

30. Obertheil des Saales iç.

K. S. Zum South-Kenlington-Mu-feum gehörige Kunftfchule.

des Architektur-

. .3* *

<Jî

co

en

co

CO

CO

co

lO

CO

co

3!

CO

-d*

CO

co

co

co

en

co

CO

CO

co

co

ml" "

rffï

Æî

Der Flügel für Gefchäftsräume, die im Erdgefchofs mit 24 bezeichnet lind, enthält in feinen vier Obergefchoffen weitere Gefchäftsräume.

*s

-ttT35Ł

'-sjp

r'J

:j

03

03

CO

co

’T

Obergefehofs.

1:1250

s- -

rr*T-rr-+1

133

PI

ajfefc

il®

26.    Keramifehe Galerie.

27.    Obertheil des Hörfaals.

28.    Chantrey-Gemäldefaal.

2Ç, 30. Aquarelle.

31 bis 34. Dyce- und Forfter-Sammlungen.

33 «• 3Ó. Aquarelle.

37.    Ch ««Av'j'-Geniiild e fa a 1.

38.    Raffael-GaXznz (Nord-Galerie). 3Q. Sheep/hanks-Ga\er\n und Cou -

ßable-Galerie.

40. ^««-Sammlung.

Gefanglettner aus Santa Maria Novella zu Florenz.

42.    Obertheil des Nordhofes.

43.    Prinz-Gemahl-Galerie : Email-

Arbeiten.

41.

Fig. 387.

rpn

(1 Tirrrrm

13.    Nordofthallen : Glas

und Terracotten.

14.    Farnkrauthaus.

15.    Nordhallen : farazeni-

fche und perfifehe Arbeiten.

16.    Nordwefthallen : eng-

lifche Möbel und Holzarbeiten.

km

•Î3‘ f

fremde Möbel und Holzarbeiten. iS. Treppenflur. ig. Bibliothek der Wiflen-fchaften.

20.    Textile Kunft.

21.    Treppenflur.

22.    Siidwefthof : Abgüfle

antiker Bildwerke.

23.    Architekturhof.

24.    Gefchäftsräume.

25.    Proviforifcher Eingang

v. Cromwell Road. S. S. Mit dem South-Ken-fington im Zufam-menhang flehende Schule technifcher Wiflenfchaften (Science-School).

17. Wefthallen :

CO

1'

»8 l Pi

■-fc

F.w*Uł*ł*^

4>    4>

émüüo ö*

23

co

CO

23 S f

25

'a

>. •

n@-Y+'♦=*■ "* t

°A^—r-,—i ”■«

;|ï. A*^*jtj-tr*~

.v***Y** t***

c*-

ro

Traenti-

fr—

15 .

.j.

I co

T • i¹

dr

- 15 •

.3Ü

C «®s

mii

■tii

i s fe * ' -#

23

TT

,. .,-J

:i H

* Si S

'|—i

c-»

' lti £;

r¹

Erdgefchofs.

South-Kenfington-Mufeum zu London 3 72).

19

^.c ' ":-T -•

f®r

ru

1 Eingangs-u. Treppen-Vorplatz.

2.    Flur- u. Wandelhalle.

3.    Erfrifchungs- u. Speife-

räume.

41 S- Italienifche Holzarbeiten u. Möbel.

Bogengang : Mufikalifche Inftrumente und Fächer.

7. Gefchäftsräume.

<?. Südhof:    Elfenbein-

fchnitzereien, Gold-und Silberarbeiten, japanifche und chinefifche Sammlungen.

g. Oeftlicher Bogengang : orientalifcher Hof. Südlicher Bogengang : abeffynifche Gewänder und Koft-barkeiten.

10.    Gefchäftsräume.

11.    Gewebe und Kirchen

gewänder.

12.    Nordhof: italienifche

Kunftwerke u. Ab-

6. Weftlicher

gtifle.

a) Das Mufeum ornamentaler oder angewandter Kund, eine Sammlung von über 20000 Werken der Architektur, Pladik und insbefondere des Kundhandwerks aller Zeiten, letztere vorwiegend in Originalarbeiten, erdere meid: in Abgüffen. Sie nimmt drei grofse glasüberdeckte Höfe, fo wie einen vierten kleineren folchen Hof ein und füllt überhaupt, wenige Räume ausgenommen, fämmtliche Reihen von Sälen des Erdgefchoffes, ferner einige Galerien des Obergefchoffes.

ß) Die Gemälde-Galerie, deren Hauptfchatz die Britifh Fine Arts Collections find, bedeht aus den von Sheepfhanks, Forfler, Dyce, Jones, Conßable u. A. hinterlaffenen werthvollen Sammlungen von Oelgemälden, Aquarellen und Zeichnungen britifcher Meider, fo wie aus den von der Königlichen Akademie geliehenen, aus dem Vermächtnifs Chantrey’s angefchafften Bildern. Auch die berühmten Original-Cartons Raffael's zu den für Paptl Leo X. um 1516 zu Arras in Flandern angefertigten Wandteppichen des Vaticans ¹), fo wie fondige Kundwerke aller Art find in den meid mit Deckenlicht erhellten Sälen des Obergefchoffes, welche den Nord- und Südhof umfchliefsen, ausgedellt (Fig. 386 u. 388).

Y) Die Kundbibliothek enthält zur Zeit über 70000 Bände und 240000 Zeichnungen, Kupferdiche und Photographien von Werken der Architektur, Ornamentik u. f. w. Sie liegt im Obergefchofs des langen Südfiügels ffç) und id von den an deffen Enden angeordneten Treppen zugänglich.

5) Die Bibliothek der Wiffenfchaften (Science and Education Library) bedeht aus wiffenfchaftlichen Werken, Unterrichtsbüchern und Zeitfchriften, zufammen über 66 000 Bände. Sie nimmt den fiidwedlichen Gebäudefiügel (79 u. 30) ein.

s) Die Kundfchule, in welcher Zeichnen, Malen, Modelliren u. f. w. gelehrt wird, id in den oberen Gefchoffen der beiden in Winkelform gebauten nordwedlichen Flügel eingerichtet. Im Obergefchofs des mittleren Querbaues liegt der grofse Hörfaal des Mufeums fff), in welchem öffentliche Abendvorlefungen aus den Gebieten der Kund und Wiffenfchaft abgehalten werden und die Preisvertheilung an die Studiren-den dattfindet.

£) Das Patent-Mufeum, das kraft Parlaments-Acte mit der Abtheilung für Kund und Wiffenfchaft des South-Kenfington-Mufeums feit 1884 vereinigt id.

Durch den proviforifchen Eingang (23) von Cromwell Road (Fig. 387) gelangt man zunächd in den weiträumigen Architekturhof (23, 23), 41 m lang, 43,5 m breit und 25 m hoch, der zur Aufnahme der gröfseren architektonifchen, fo wie bildnerifchen Werke bedimmt und durch einen breiten Säulengang in 2 Abtheilungen gefchieden id (Fig. 389). Eine Thür an der Wedfeite des Architekturhofes führt in den füdwedlichen, glasüberdeckten Hof der Abgüffe antiker Sculpturen (22). Hieran reihen fich 3 Säle für Erzeugniffe textiler Kund (26). Man kehrt zurück und geht durch das andofsende Treppenhaus (21) in den Südhof (Fig. 388). Er id gleichfalls in der Mitte durch einen Säulengang getheilt und enthält eine kodbare Sammlung von Kundwerken aus Metall, Elfenbein, Berndein, Achat u. f. w. Mofaik-Bildniffe berühmter Ktindler fchmitcken die vertieften Felder der Hochwände, allegorifche Gemälde die Lünetten. Auf den Südhof folgt der grofs-räumige, mit einem 32 m weit gefpannten Glasdach überdeckte Nordhof. Er birgt eine Fülle von prächtigen Werken italienifcher Kund, die auch in den umgebenden Bogengängen ausgedellt find. Den nördlichen Hallen deffelben id das Farnhaus ff'ernery) angefügt. Der füdwedliche Raum (3) des Nordhofes führt in die mit Glasmalereien und Bildwerken gefchmückte Wandelhalle (2). Sie deht mit den Erfrifchungs- und Speiferäumen (j>), fo wie mit den Bedürfnifsräumen in unmittelbarem Zufammenhang und mündet in den Flur, der die Verbindung mit der Schule der technifchen Wiffenfchaften (Science School) herdeilt. Die an diefer Stelle angeordnete, mit Majoliken bekleidete Treppe, deren Deckenfchmuck an den der Scala d’oro des Dogen-Palades zu Venedig erinnert, führt zur keramifchen Galerie des Obergefchoffes. Man bleibt im Erdgefchofs, wendet fich links zu den Wedhallen (77) und rechts zu den Nordwedhallen (76), in denen alte Möbel, Holzarbeiten u. f. w. ausgedellt find, durchwandert die Sammlung farazenifcher und perfifclier Arbeiten der Nordhallen (13), erdeigt fodann die Treppe am ödlichen Ende derfelben und tritt im Obergefchofs in die Säle der Gemälde-Galerie ein, deren Sammlungen oben (unter ß) kurz gekennzeichnet und im Grundrifs (Fig. 386) zu verfolgen find. Die Forfier &=• Dyce-B i b 1 i o th e k en mit Lefefaal (31, 32, 33) bilden einen Theil diefer Sammlungen. Den oberen Theil des Südhofes durchfchneidet die Prinz-Gemahl-Galerie (43), deren nördlichen Abfchlufs der Gefanglettner ffantoria) von Santa Maria Novella zu Florenz bildet. Auf diefer Galerie find prächtige Emailarbeiten, auf der des Architekturhofes ff6) kundvolle Eifenarbeiten ausgelegt. Die lceramifche Galerie ff6)>, von welcher aus zwei breite Treppen zu den Sitzreihen des Mufeums-Hörfaales hinaufführen, fchliefst den befchriebenen Rundgang durch die Sammlungen.

Bezüglich der in Ausficht genommenen grofsen Neubauten ²) fei nur kurz erwähnt, dafs die Anlage

Schnitt

Fig. 386 u. 387.

Schnitt

nach A B in

Fig. 386 u. 387.

fc„. v:

XWqpti

fSc

g

jg§

dû

rr

f:

il

il!

"9 \9T"

ŒB

Ł--

y?r-

zr

il

Lj

§T

[rr-

®§

s--

su

te

01

jE

if!

<!2 ;

1: 500

____%???*- s?..

«i

SS

io!

ü«a*

rm

i<>

Ki

:ï

l<>

■0

if

South-Kenfington-Mufeum zu London ³⁷²).

si

Xi

Ujpj

T&M

ÎDDd

HOOU A&371V9Qi

(B

P\«“'

Ńr

Fig. 388.

fi

Fig. 389.

287.

Beifpiel

III.

326

derfelben nach einer lenkrecht zu Cromwell Road gerichteten, mit der Mittellinie der jetzigen Gebäudegruppe zufammenfallenden Hauptaxe und nach ihrer Queraxe parallel zur Langfeite geordnet ift. In der Hauptaxe liegen die Vorhalle und die dreifchiffige Centralhalle, in der langen Queraxe 5 neue glasüberdeckte Höfe. Die Façaden des Gebäudes werden durch einen Thurm über dem Haupteingang und durch Kuppelbauten über fämmtlichen Eckvorlagen gekennzeichnet. Die Architektur ift im Einklang mit der Geftaltung der vorhandenen Mufeumsbauten entworfen und, gleich wie bei diefen, im Aeufseren in Backftein und Terracotten durchgeführt. Die Gefammtkoften find auf ungefähr 8400000 Mark (= 420000 ver-anfchlagt.

Der Bau des Oefterreichifchen Mufeums für Kunft und Induftrie zu Wien, welcher 1868 in Angriff genommen und 1871 der Benutzung übergeben wurde, ift das Werk v. Ferßel's. Er hat damit ein für diefe Gattung von Sammlungsgebäuden grundlegendes Mufter gefchafifen (Fig. 390 bis 392 3 76).

; Kunst -

T*

■ Konst-GewertB - Bohble

Zeicliensaallî

Fig. 390.

i Qsvwrbs-

J'

" v j

Vorlesesaal

Obergefchofs.

SchulB

-I--⁻—■—1--r *

y Kunst-GewerbB 4 Schjule

\k

B11111 0 1 h 8 kaBiWiothBk 1

I H Sitzungssaal il 11    u~

1 Director

.J

ïï

~\

Flg- 391-

■ WachsBlnde Ausstsllg

r;:1

8 e» c t

t o n. P «”!le pj

$4    Pi

b p arb b i 1 en, erstich

Kleine Plastik Glas , Elfenb ein et o

Stickerei .Weberei

Gyp s e

tallarbeiten

Erdgefchofs.

Hobel

m

dU-=

ImPi ii XTi Metallarbeiten 3

a s t i k.

■Eingangaliall^jj” B

1:1000

to 8 6 4 2 0

H ! ! I I I I + H—

Oefterreichifches Mufeum für Kund und Induftrie zu Wien ³).

'0

20

F—

30

40

~l

Das Gebäude ift in dreireihiger Anlage geplant. Den inneren Kern derfelben bilden 3 Decken-lichträume ⁴): ein quadratifcher, mit Glas bedeckter Lichthof, der in die Haupt- und Queraxe gelegt, im Erdgefchofs und I. Obergefchofs von Bogenhallen umgeben ift, fo wie 2 damit verbundene Decken-lichtfäle. Um diefe Räume find an allen vier Seiten die mit Seitenlicht erhellten fonftigen Mufeumsräutne derart angereiht, dafs ein an Vorder- und Rückfeite ftark vorfpringender dreigefchoffiger Mittelbau und zwei zweigefchoffige Seitenflügel mit Eckvorlagen gebildet find. Der Mittelbau enthält nach vorn die Eingangshalle unten, den Sitzungsfaal mit Nebenräumen und Nebentreppe oben, nach hinten die Haupttreppe, Bureau- und Bedürfnifsräume. Die Grundriffe in Fig. 390 u. 391 zeigen die einfache und äufserft klare Eintheilung der Räume, die nach ihrer urfprünglichen Beftimmung zum Theile der mit dem Mufeum verbundenen Kunftgewerbefchule zu dienen hatten. Zu letzterer gehörten auch Räume des II. Obergefchoffes, das in der Vorlage des Mittelbaues die Director-Wohnung enthielt. Der Vorlefungsfaal, der mehr als 300 Zuhörer fafft ⁵ 6), nimmt die Höhe des I. Obergefchoffes fammt der des Halbgefcholfes darüber ein. Die Kunftgewerbefchule bezog 1877 ihr eigenes Haus; allein die Vorbereitungsfchule derfelben verblieb noch eine Reihe von Jahren im Mufeum, bis auch ihr 1885 ein eigenes Heim gefchaffen war und die Räume derfelben für Mufeumszwecke frei geworden find. Die innere Geftaltung ift in Fig. 392 dargeftellt. Die 32 Säulen des Arcadenhofes haben Monolithfchäfte aus Mauthaufener Granit ; die Bafen und Kapitelle, gleich wie die Bogenftücke, Gefimfe, Bahifter u. f. w. find aus Untersberger Marmor. An den Wänden der Flurhalle, des Hofes und des Treppenhaufes fand Stuccoluftro, in letzterem Raum auch Stuckmarmor Verwendung. Der Treppenruheplatz ift mit Marmormofaik belegt, der Fufsboden der Flurhalle und des Hofes in Afphalt-Silico ausgeführt. Die Deckenlichtfäle find zum Theile mit Figuren-Bildwerk und gleich den übrigen Haupträumen mit Malereien gefchmückt. Im Treppenhaufe find Glasmalereien in den Fenftern, Frescobilder an den Wänden angebracht. Im Aeufseren ift Backftein-Rohbau mit fparfamer Verwendung von Quaderftein durchgeführt und mit Sgraffito-Friefen verziert, in welche Rundbilder von Köpfen berühmter Ktinftler in glafirtem Thon eingefetzt find.

Die Koften des Baues beliefen fich auf 1300000 Mark (= 650000 Gulden). Hiervon entfallen bei rund 65 000cbm umbauten Raumes, vom Kellerfufsboden bis Oberkante-Hauptgefims gemeffen, auf 1 cbm rund 20 Mark.

Fig. 392.

Pi i-ipTT:

fl

..

t -w; ■ : 1.i ww    -mmmmm

p-‘■T'Tff 13a

!..

SB *

10 3 8 7 654321 0 |T-} f j t | t |

1:500

10

15

20™

Oefterreichifches Mufeum für Kunft und Induftrie zu Wien. Längenfchnitt37,i)-Arch. : v. Ferflel.

Im Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin hat die Bauanlage mit Lichthof eine bemerkenswerthe Neugeftaltung erfahren. Das von Gropius & Schmieden errichtete Gebäude wurde gegen Ende 1881 nach vierjähriger Bauzeit eröffnet (Fig. 393 bis 396 3 7 9).

Das Bauwerk, das auf einem für die räumlichen Anforderungen deffelben knapp bemeffenen Bauplatz fteht, bildet eine völlig gefchloffene Anlage von quadratifcher Grundform, 69,5 m im Geviert, mit einem Vorbau an der Mitte der Flinterfeite. Es befteht aus Sockelgefchofs, Erdgefchofs und 2 Ober-gefchoffen, die bezw. 4,25 m, 6,70 m, 7,70 m und 6,20 m Höhe haben. Die Gefammthöhe des Gebäudes vom äufseren Boden bis Oberkante-FIauptgefims beträgt 26,20 m. Der Haupteingang liegt in der Axe der nach Norden gerichteten Vorderfront und ift durch eine mit Bildwerk gefchmückte Unterfahrt, zu der eine

288.

Beifpiel

IV.

Rampenanlage und vorgelegte Freitreppe führen, ausgezeichnet (Fig. 394). Durch das Säulenportal betritt man die Eingangshalle, gelangt von hier mittels eines kurzen Treppenlaufes bis zur Höhe des Hauptgefchoffes, zu-nächft in einen 8,5 m breiten, parallel zur Hauptfront angeordneten Flurgang, fodann in einen Vorfaal von 12m im Geviert und von hier aus in den grofsen, mit Glas überdeckten Lichthof 1 (Fig. 395). Man ift nun in dem um einige Stufen J vertieften Hauptraum des Mufeums, der 30,10m ^ lang, 21,50 m tief, bis zum Hauptgefims 14,85 m und J bis zum Scheitel der Glasdecke 22,20 m hoch und L von zweigefchoffigen, überwölbten Umgängen ein- ] gefchloffen ift. Er bildet mit dem Vorfaal, den L Treppen, den Lichthöfen, Nebenräumen und Fluren ] den inneren Kern des Gebäudes, um den fich an |. allen vier Seiten die äufseren Räume des Mufeums ] anreihen, nämlich nach Often, Süden und Weiten L im Erdgefchofs und I. Obergefchofs die Samm- ] lungsfäle, welche unter einander, fo wie mit dem f grofsen Lichthof verbunden und durch eine zweite ]

Fig- 393-

n ix

fi u

ß- r 0 s s e r

L i c "h. t h 0 f

Stoff

Haupttreppe in der Mitte der Südfeite in nahen |

während nach

A |t s 1 i

I. Obergefchofs.

Fig. 394-

Zufammenhang gebracht find Norden im Erdgefchofs und Zwifchengefchofs, das fich über einem Theil deffelben erftreckt, Verwaltungsräume, Bibliothek und Lefefaal, im I. und II. Obergefchofs Lehrer-Ateliers und Tages-Claffen der Unterrichtsanftalt gelegen find. An den übrigen Fronten des II. Obergefchoffes liegen die Räume für Abendunterricht, und über der füdlichen Haupttreppe ift ein Hörfaal für 260 Perfonen angeordnet.

a I m m.

u I n. g

tD

it g

m. i u

a ni

CÖ

)o(

ca

cn

/\/\

Ve r wal -’l tun g

Eingangs -

L eli r s a a 1

fr

Erdgefchofs.

1:1000

20

30

10

SO**

Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin ⁶). Arch. : Gropius er Schmieden.

Den Zugang vermittelt ein breiter Corridor, der fich oberhalb der Pfeilerumgänge um die innere Glasdecke des grofsen Lichthofes zieht, fehr gut erhellt ift und für Ausfteilungen von Schülerarbeiten, für Sammlungen u. f. w. benutzt werden kann. Gleichem Zwecke dient der Umgang um die innere Glasdecke des vorderen Deckenlicht-faales zwifchen den Treppen. Zur Unterrichtsanftalt gehören ferner die im Sockelgefchofs untergebrachten 6 Modellir-Claffen für Tages- und Abendunterricht, eine Thonkammer, ein Atelier und 2 Cifelir-Werkftätten, fo wie 3 Säle für die Sammlung von Gypsabgüffen, aufserdem in den oberen Gefchoffen Sitzungsfaal, Atelier und Gefchäfts-ziinmer des Directors, Lehrerzimmer, Schülerzimmer und Nebenräumlichkeiten. Das Sockelgefchofs enthält, aufser den fchon genannten Räumen, mehrere Beamten Wohnungen, die Heizkammern der Dampf- und Luftheizung, eine Re-ftauration, Wafch- und Bedürfnifsräume für das Publicum, fo wie Magazine und andere Nebenräume. Eine 4,25m breite Durchfahrt, welche für das Einbringen von Materialien und für den Verkehr mit den Wirthfchaftsräumen beftimmt ift, durchfchneidet das Sockelgefchofs in der Axe von Oft nach Weit.

Kennzeichnend für die im Vorftehenden

befchri ebene Anlage find die vollkommene Durchführung der Hauptaxe, die Einfachheit und Klarheit der Grundrifsbildung und die Zweckdienlichkeit der Anordnung in Form, Gröfsenbemeffung, Beleuchtung und Zugänglichkeit der Räume.

Der trefflichen Planbildung des Bauwerkes entfprechen Geftaltung und Durchbildung deffelben im Aeufseren und Inneren. Für die Gefammterfcheinung des Mufeums ift die weitaxige Vertheilung der grofsen Gruppenfenfter, die auch Schinkel's Bauakademie eigen ift, charakteriftifch. Die Geiftesverwandt-fchaft beider Werke offenbart fleh insbefondere in der freien, feinfühligen Behandlung des hellenifchen

Fig- 395-

v,. 7 ;

x:1

bpi

kI;

ff

r LM

[t

ft a

IV'

i |    U.S:

!*a - ’- .fe.^ -^faggggĘggp

ii

KisagæSP*.

Wki

MMÏÏ

&V

Üllv

ik

p.

i?pi

[ ' P -il

feyj

f7' ,

? mi

%WL

E 3»

7-jïS îfeTra

:|ô

- Jlffv

mm

S¹:-

AM

SflNÎ

Wy/

““fin

i :i

iCÎ

Mhp

mm

»p*

,y

itî

BBteîL

Lichthof des Kunftgewerbe-Mufeums zu Berlin.

Details. Sie ift am Kunftgewerbe-Mufeum mit eigener Geftaltungskraft und grofsem Verftändniis dem Baumaterial angepafft, das hier in gewiffer Mannigfaltigkeit zur Verwendung kam. Fig. 396 giebt ein Bild des in grofsen Linien fich entwickelnden Façadenfyftems und einen Begriff von der künftlerifchen Vereinigung aller Elemente deffelben, von der fchönen architektonifchen Gliederung, der wirkungsvollen Behandlung und Steigerung des plaftifchen und inalerifchen Schmuckes. Für die Sockel-Plinthe ift belgifcher Granit, für die Bolfenquader, fo wie für fämmtliche vorfpringenden Architekturtheile des Baues Sandftein, für die Wandflächen find Blendfteine, durchfetzt mit Reliefftreifen und für das mächtig ausladende Hauptgefims Terracotten verwendet. Die Figurenfelder des oberften Gefchofles ftrahlen in Farben- und Goldmofaik.

W;.

Eagæajggwgniggg

|glifcæ!3âg5g3ËKÉiil

*»

[ga|ggMl

-----

‘"I

!3

22B a

ES

«¹1 * »i

H-ł-H

Fig. 396.

1L

□1

1:250

■%&ßM

HSKUkaauFggSŻ

■    ,r. .sU>

m-

R;

9    10    11    12    13    11    15™

+-♦■ 1- ♦-!-*-+ *■ t ■■' +-H

gi

igggi ~^~

tillf

jJ

Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin ³⁷⁹). Arch. : Gropius à? Schmieden.

Nicht minder gediegen ift die Ausgeftaltung und Durchbildung der Innenräume. Schon in der Unterfahrtshalle beginnt der Uebergang zur reicheren Behandlung derfelben in Farben und Baulloffen. Marmor, Granit und Syenit find für die Haupttreppen, für Sockel und Schäfte der Säulen, Pfeiler und Pilafter verwendet, Bronze-Gufsringe umgürten diefelben, Majolika-Caffetten liberfpannen die Vorhalle, böhmifche Kappen mit aufgelegten Graten und Rippen, mit Schlufsringen und Hängezapfen aus bronzirtem Gypsfluck bilden die Decken der Umgangshallen des grofsen Lichthofes (Fig. 395). Letzterer nimmt das Intereffe des Befchauers befonders in Anfpruch. Er ift fo geftaltet, dafs der Verkehr leicht ftattfinden kann und dem Durchblick volle Freiheit zukommt. Der lichtfpendende Theil der in Bogenfonn auffteigenden, ab-gewalmten Decke umfafft etwa ²/3 der Grundfläche des Hofes. Zum Schutz gegen die Sonnenftrahlen ift die Lichtöffnung mit einem künftlerifch ausgebildeten Velum verhängt, und überdies ift die Verglafung der Fläche (bis auf das farbige Glasmofaik der oberen und unteren Umrahmung) mit matt gefchliffenem, flafchengrünem Glas bewirkt. In Uebereinftimmung mit der milden ruhigen Beleuchtung des Raumes ift der ganze grofse Raum in harmonifche Farbenwirkung mittels weniger Töne gebracht.

Von der Ausfchmiickung der übrigen Räume feien nur kurz die Glasmalereien der Fenfter und Caf-fettendecken der Sammlungsfäle, ferner die kunftvollen Eifengufs- und Schmiedearbeiten, Majolika-Wandbekleidungen, Terrazzo-Fufsböden u. dergl. erwähnt. Die Einrichtungen der Bibliothek, des Lefefaales und des Hörfaales über dem füdlichen Treppenhaus ⁷) find fehr bemerkenswerth. Die Decken wurden feuerficher und nach franzöfifchem Syftem hergeftellt.

S. 15 u. 27.

-v-

-V

'T

cP

Jr

-V

•V

Ci

dS»

-V

Jr

Fig- 397-

,o*

■ * <»

Jr

-f + H

>[4i

,,

* * " * f.

à Gl asbedecktep Li ch.th.of

*-

Co

Co

' -f

■ Schul-Modelle

j-Biicher-Rückg.-j

f-

U>t<M

Pach

“f

raum

Bibliothek

^Zeicheh-X saal -

liissj

Bibl-

* •»

-±.

Ret.

1-1

Zeitschrifte n-tarnte iRes

I. Obergefchofs.

10 8 6 4 2 0

(+H+H+H4-

1: 1000

10

20

'Ï-

⁴I°

5>0 *

Fig. 398.

4-

ßa

*r

*r

er

\x

Co

Cs

n>

to

•V

Ausstellg

Glasbedeckte

Lichthof

• * • «»

L-

^ ***** *

r*

Aus s t el 1 g : Kt.

er

c;

CC5

A/

‘ Kunst--4i-rGewerkever J

«♦

-Patente

LUiEJit-'h-

Erdgefchofs.

Landes-Gewerbemufeum zu Stuttgart³⁸¹).

Arch. : Neckelnianu.

Ist

-3JIP

□arto

-lieft

■K

11

'i

Ità

Ir

|x

Igl

fis

31

nm

Landes-Gewerbemufeum zu Stuttgart.

Schnitt durch den glasbedeckten Lichthof³⁸¹).

Arch. : Neckelmann.

y ! *; 1--V-A-1 T 1 1 - W

Dru

f[P

3'

T'

7'

Pi

l:

lî

rr

fit

<- =33

~~5i

rb

ai

fci Ï5>

!v

'W.

:te

te

- —.......Ü

al

Fig- 399-

aj

11

l;P4—

'S

11

;ii

JË

□adB

11    J.».

-im

;;

□MEf©

Das Landes-Gewerbemufeum zu Stuttgart (Fig. 397 bis 399⁸) gehört zu den bedeutendften Anlagen feiner Art. Der zur Aufnahme der Königl. Wiirttem-bergifchen Centralftelle für Gewerbe und Handel und ihrer Sammlungen beftimmte Neubau wird nach dem Entwurf und unter der Leitung Neckelmann's, welchem im vorhergegangenen allgemeinen Wettbewerb ⁹) der erfte Preis zuerkannt worden war, feit 1890 ausgeführt.

Der Bauplatz hat die Form eines unregelmälsigen Viereckes und id von der Kanzleidrafse, Schlofs-ftrafse, Lindenftrafse und Plofpitaldrafse begrenzt. Der Grundrifs des Haufes ift diefer Geftalt des Bauplatzes angepafft und nach der fenkrecht zur erftgenannten Strafse gerichteten Hauptaxe eingetheilt. Die Schiefwinkeligkeiten und Unregelmäfsigkeiten der Grundform find im Aeulseren durch die Geftaltung der Eckbauten, im Inneren durch die Hofanlagen ausgeglichen. Das Gebäude befteht aus Untergefchofs, Erdgefchofs, I. und II. Obergefchofs.

Das Untergefchofs umfafft die Gefchäftsräume der Mufeumsbeamten, das Patentamt, den Motoren-faal, den Saal zur Aufftellung der Dampfmafchine und der Dynamo-Mafchine, die Werkftätte für die Gyps-giefserei, ferner Dienerwohnungen und Kiftenmagazin.

Im Erdgefchofs (Fig. 398) ift in der Mitte der Kanzleiftrafsenfront der Haupteingang angeordnet. Er führt in die grofse Flurhalle, welche wahrfcheinlich zu Börfenzweclcen benutzt werden wird. Im Anfchlufs an diele Halle liegen die beiden Haupttreppen. Die eine derfelben ift für die Mufeumsbefucher, die andere für die Beamten, welche im oberften Gefchofs ihre Gefchäftsräume haben, beftimmt. In gerader Linie fortfehreitend, gelangt man in den im Mittelpunkt der ganzen Anlage befindlichen grofsen, glasbedeckten Lichthof⁻(Fig. 399), welcher zur Erinnerung an das 25-jährige Regierungsjubiläum des verdorbenen Königs Carl mit Werken der Bildhauerkund und der Malerei reich ausgedattet wird. Den übrigen Theil des Erdgefchoffes nehmen Sammlungsfäle für die Landwirthfchaft und für das Kundgewerbe, ferner eine grofse Mafchinenhalle, Räume für die chemifche Abtheihmg und ein gröfserer Hörfaal ein.

Im I. Obergefchofs (Fig. 397) find die Räume an der Vorderfront der Bibliothek zugetheilt. In der Mitte derfelben liegt der Lefefaal; zu beiden Seiten reihen fich die Zimmer der Bibliotheksbeamten, die Bücherausgabe des Journalidicums, der Zeichenfaal, der Raum für Schulmodelle u. f. w. an. Im Zwifchengefchofs, das über den obengenannten Räumen galerieartig angeordnet id, befindet fich die Bücherfainmlung. Die übrigen Säle des I. Obergefchoffes find für die Ausdellung von Gegendänden der Textil-Indudrie, der Keramik, der graphifchen Künde, der Lederindudrie, des Bau- und Ingenieurwefens bedimmt. Eine grofse Gypsfammlung findet theils in diefem Gefchofs, theils in einem grofsen Deckenlichtfaal über der Bibliothek ihren Platz.

Das II. Obergefchofs wird von den Gefchäftsräumen der Centraldelle für Gewerbe und Handel be-anfprucht. Zwei Aufzüge für die Perfonenbeförderung und ein folcher für den Transport von Ausdellungs-gegendänden erleichtern den Verkehr.

Die Gefchäftsräume werden mit Warmwafferheizung, die übrigen Räume mit Niederdruck-Dampfheizung erwärmt. Das Aeufsere des Gebäudes id in den Formen der italienifchen Renaiffance gedaltet und, mit Ausnahme des in Granit hergedellten Sockels, durchweg in württembergifchem Sanddein ausgeführt. Die Lichthof-Galerien werden von Marmorfäulen getragen.

2) Kleine Anlagen.

Das Thaulow-Mufeum zu Kiel enthält die Sammlung Schleswig-Holfteinifcher Holzfchnitzereien, welche Thaulow der Provinz 1875 gefchenkt hatte. Der Landtag liefs das Gebäude auf dem von der Stadt Kiel überlaffenen Bauplatz durch Molden-fchardt 1876—77 errichten (Fig. 400 ¹⁰).

Der Grundrifs des zweigefchoffigen Haufes id mit Rückficht auf fpätere Erweiterung deffelben für Zwecke eines Kundgewerbe-Mufeums entworfen. Den Mittelbau des Erdgefchoffes nehmen Vorhalle, Flurgang, Treppe und zwei andofsende Räume für den Vordand und das Archiv ein. Zu beiden Seiten find je zwei Sammlungsfäle angeordnet. Letztere bilden im I. Obergefchofs je einen Saal. Ueber der Vorhalle liegt ein Sammlungsfaal. Im Uebrigen entfpricht die Anlage diefer Gefchoffe der des Erd-

Beifpiel

V.

290.

Beifpiel

VI.

334

gefchoffes. Das Untergefchofs enthält Referveräume, Werkflätte, Materialraum und die Wohnung des Hauswartes.

Die Beftimmung des Haufes als Kunftgewerbe-Mufeum kommt im Schmuck der Architektur durch Portrait-Bilder und Namen von Männern des Kunfthand-werkes in älterer und neuerer Zeit, fo wie durch die in den Fenfterbriiftungen des I. Obergefchoffes angebrachten kennzeichnenden Sprüche zum Ausdruck. Die Figuren neben dem Wappen der Provinz über der Mitte der Hauptfeite {teilen Induftrie und Wohlfahrt dar. Die Portalzwickel find mit den Relief-Figuren von Amor und Pfyche gefchmückt.

Sockel und Eingangstreppe find aus belgifchem Kalkftein, Portal und Säulen der gekuppelten Fenfter aus Nebraer Sandftein hergeftellt. Die ganze übrige Aufsenarchitektur ift in Terracotten und Verblendriemchen der Laubaner Actien-Ziegelei in zwei Abftufungen einer Lederfarbe — die fchlichten Flächen hell, die Structurtheile dunkel — ausgeführt.

Die Decken find aus Pitch-pine-Holz theils als Cafettendecken, theils als profilirte verfchalte Balkendecken angefertigt.

Fig. 400.

1 Vorhalle

Sam

Tha ulow-M u fe um zu Kiel. Erdgefchofs³⁸³). '/lOOO n. Gr.

Arch. : Moldenfchardt.

291. Beifpiel VIT.

Die Koften des Gebäudes haben rund 150000 Mark betragen. Hiervon entfallen auf 1 qm bebauter Grundfläche 330 Mark und auf 1 cbm umbauten Rauminhaltes, von Kellerfufsboden bis Hauptgefims-Ober-kante gerechnet, 22,44 Mark.

Das neue Mufeurn der Induftriellen Gefellfchaft zu Miilhaufen wurde auf einem von der Stadt gefchenkten Bauplatze nach dem Entwurf und unter der Leitung de Rüttes 1880—82 erbaut, nachdem deffen Arbeit, auf Grund eines vorhergegangenen befchränkten Wettbewerbes, zur Ausführung gewählt worden war (Fig. 401 a84).

Das frei flehende Gebäude hat die Grundform

Fig. 401.

eines länglichen, gefchloffenen Rechteckes, an deffen Langfeiten Eckvorlagen angeordnet find. In der Mitte der einen auch durch eine Vorlage ausgezeichneten Schmalfeite befindet fich der Eingang. Einige dem Portal vorgelegte Stufen führen in die Flurhalle, an welche ficli links zwei Zimmer für den Pförtner, fo wie ein Atelier, rechts die Wohnung des Confervators und geradeaus die Haupttreppe anreihen. Das Erdgefchofs wird von der teclinologifchen Sammlung eingenommen. Das Ober-gefchofs enthält die durch Deckenlicht erhellten Gemälde-fäle, fo wie einen für die reichhaltige Kupferftich-Samm-lung beftimmten Saal. Zu ebener Erde, unter der techno-logifchen Sammlung, erftreckt fich ein grofser weiter Raum, der als Getreidehalle dient, aber nach Bedarf in eine Ausftellungshalle umgewandelt werden kann.

Die Façaden find äufserft einfach, aber würdig geftaltet. Nur die Mittelvorlage der Eingangsfeite ift etwas reicher durchgebildet. Das Mauerwerk des Gebäudes befteht aus Kalkbruchfteinen der Gegend; für die Haufteine ift im Sockelgefchofs der harte Kalkftein von Laufen und in den oberen Gefchoffen der aus den Bruchfteinen von St. Leu bezogene Stein verwendet. Die Decken find aus Eifen und Back-ftein hergeftellt und die Dachflächen mit Altkircher Ziegeln eingedeckt.

Die Baukoften betrugen rund 319000 Mark (= 398453 Francs). Hiervon entfallen 199,35 Mark (= 249,31 Francs) auf 1 qm bebauter Grundfläche und 10,25 Mark (= 12,81 Francs) auf 1 cbm umbauten Raumes.

<g

ŹoEl

on-

va

Ate

lier

jS8T

& e.w e.r t.l

t e ohnoL- lag.

¹11000 n- Gr.

Mufeurn der Induftriellen Gefellfchaft zu Mülhaufen. — Erdgefchofs³⁸⁴).

Arch. : de Rutté.

292.

Beifpiel

VIII.

Die Entwürfe zum Kunftgewerbe-Mufeum zu Flensburg find die Er-gebniffe eines im April 1892 zum Austrag gekommenen Wettbewerbes. Die mit dem erften Preis ausgezeichnete Arbeit Stier’s ift in Fig. 402 bis 404 ³⁸⁵) dar-geftellt.

38i) Nach: de Rutté. Nouveau mufèe de la focieté induftrielle de Mulhoufe. Schweiz. Bauz. 1884, S. 89. 385) Nach: Neumeister & Häberle. Deutfche Konkurrenzen. Leipzig 1892. Heft 3, S. 8 u. 9.

big. 402.

“=

-*V

S5&-.

5îj

if

ffa

.O

N _;,D-

affe.

.i %

Ń.

Schaubild.

Fig. 403.

Fig. 404.

Bu~ ■DilM

[reai

Alu s -

i: S

! B i b il i n

Les

Tt à.

m

II Et!

E3

1K

Ko-Jj en

r II

[Fin]

m e]

E=3

b* fil (D H1. . jgj n ffl ffl ID. :

u nts t a e werlth R( e j S am m 1 du ng

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

î: 1000

in ! M11111

in

20

H-

-s

R0L

Kunftgewerbe-Mufeum zu Flensburg. Preisgekrönter Entwurf von Stier 3S5).

Das Gebäude, welches auf eine Anhöhe quer vor die Rathhausftrafse zu liehen kommen foll, war derart anzuordnen, dafs der Zugang von diefer tiefer liegenden Strafse durch eine grofse Treppenanlage bewirkt, die Hauptfront mit den Eingängen zum Erd- und Sockelgefchofs nach Ollen gerichtet und ein weiterer Haupteingang an der Weftfeite vorhanden ift. Zur Unterbringung der verlangten Räumlichkeiten waren aufser dem Sockelgefchofs und Erdgefchofs 2 Obergefchoffe, fo wie das zum Theile ausgebaute Dachgefchofs erforderlich. Für die Grundrifsanordnung, welche in Rücklicht auf die Möglichkeit einer fpäteren Erweiterung des Gebäudes zu treffen war, erfchien die rechteckige Grundform, gebildet durch zwei Reihen 7 m tiefer Räume, mit Mittelgang zwifchen den Eckflügeln, als geeignet. Die beiden Haupteingänge, die Flurhalle und die bis in das II. Obergefchofs führende Haupttreppe liegen im vorgelegten Mittelbau. Die Nebentreppen und Bedürfnifsräume reihen fleh den Eckflügeln an, deren Verlängerung zum Zweck künftiger Erweiterung vorgefehen ift. Das Sockelgefchofs enthält die prähiftorifche Sammlung, Lehrwerkftätten, Raum für Modelle und Materialien, die Reparaturwerkftätte und den Packraum, die Wohnung des Pförtners und die Räume der Sammelheizung. Das Erdgefchofs umfafft die Ausftellungs-räume moderner kunftgewerblicher Arbeiten, die Bibliothek, einen Hörfaal und die Verwaltungsräume. Das I. und II. Obergefchofs wird mit Ausnahme einiger kleiner Nebenräume von der kunftgewerblichen Sammlung eingenommen, und im Dachgefchofs find 3 Zeichenfäle, 1 Modellirfaal, 1 Lefezimmer (zugleich Vorlageraum) und einige Räume für Gypsabgüffe untergebracht. Die wirkfame Aufsenarchitektur ift in den Formen der Renaiffance und für die Ausführung in Backftein-Rohbau entworfen. Stattliche Rampen und Freitreppenanlagen, die zur Ebenung der Anhöhe hinauf führen, bilden den Unterbau des Gebäudes. Für die Baukoften deffelben ift eine Summe von 275000 Mark in Ausficht genommen.

¹

   Wiederholungen der Gewebe im Alten Mufeum zu Berlin.

²

   D;e    ;n: B7iilder, Bd. 61 S. 124) veröffentlichten Entwürfe Webb's find nach Mittheilung des Herrn Mufeums-

Directors noch nicht endgiltig feil geftellt.

³

   Nach: Allg. Bauz. 1871, S. 351 u. Bl. 53, 54, 57

⁴

³⁷⁷)    Siehe: Allg. Bauz. 1881, Bl. 39, 40.

⁵

Das K. K. Oefterreichifche Mufeum für Kunft und Induftrie. Ein Rückblick auf feine Gefchichte. Wien 1889.

⁶

Nach : Centralbl. d. Bauverw. 1882, S 363, 367.

⁷

Näheres in der in Fufsnote 379 (S. 327) angegebenen Quelle.

⁸

)    Nach den von Herrn Profeffor Neckelmann zu Stuttgart zur Verfügung geftellten Zeichnungen.

⁹

)    Siehe hierüber: Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 281 — und: Deutfche Bauz. 1888, S. 321.

¹⁰

383)    Nach: Deutfche Bauz. 1884, S. 557, 561.

336

Literatur

über »Mufeen für Kunfthandwerk und für Gewerbe«, a) Anlage und Einrichtung.

Die Gründung eines bayerifchen Gewerbe-Mufeums in Nürnberg und das Project einer Induftriehalle in München. Deutfche Bauz. 1870, S. 225.

Glasfchränke und Ausftellungs-Vorrichtungen im königl. Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin. Berlin 1886. Hofmann-Reichenberg, A. Ueber Kunftgewerbemufeen. Zeitfchr. f. bild. Kund 1889—90, Kunftgwbbl., S. 94, 114.

ß) Ausführungen und Projecte.

The South Kenßngton mufeuni. Building news, Bd. 3, S. 677, 740.

The indußrial mufeum, Edinburgh. Builder, Bd. 20, S. 840.

National mufeum, South Kenßngton. Builder, Bd. 22, S. 393» 473-

Das Gewerbemufeum zu Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1868, S. 162.

South-Kenßngton mufeuni. Builder, Bd. 28, S. 467.

Ferstel, H. v. Oefterreichifches Mufeum für Kunft und Induftrie. Allg. Bauz. 1871, S. 351.

Das Oefterreichifche Mufeum für Kunft und Induftrie. Deutfche Bauz. 1871, S.‘"356.

The Eaß London mufeum of fcience and art. Builder, Bd. 29, S. 49.

Vaudoyer. Confervatoire des arts et métiers. Moniteur des arch. 1873, PI. 61, 62.

Das Bayrifche Gewerbe-Mufeum in Nürnberg. Baugwks.-Ztg. 1874, S. 728.

Das bayrifche Gewerbe-Mufeum zu Nürnberg. Deutfche Bauz. 1874, S. 381.

Ipswich mufeum and fchool of art. Building news, Bd. 37, S. 248.

The new indußrial mufeum, Berlin. Builder, Bd. 36, S. 750, 1014.

Das Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin. Baugwks.-Ztg. 1881, S. 748.

Das Kunftgewerbe-Mufeum zu Berlin. Berlin 1882.

Das Kunftgewerbe-Mufeum in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 363, 367, 380, 432, 442. Moldenschardt, H. Das Thaulow-Mufeum in Kiel. Deutfche Bauz. 1884, S. 557.

Concurrenz für Entwürfe zu einem Induftrie- und Gewerbe-Mufeum in St. Gallen. Bericht des Preisgerichts. Schweiz. Bauz., Bd. 4, S. 53.

Nouveau mufée de la fociété indußrielle de Mulhoufe. Schweiz. Bauz., Bd. 4, S. 89.

Frantz, G. Le confervatoire des arts et métiers. Encyclopédie d’arch. 1883, S. 33.

Preisbewerbung für Entwürfe zu einem Landes-Gewerbemufeum in Stuttgart. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 281. Preis-Ausfchreiben für den Neubau eines Landesgewerbe-Mufeums in Stuttgart. Deutfche Bauz. 1888, S. 321. Gewerbemufeum zu Hamburg: Hamburg und feine Bauten, unter Berückfichtigung der Naehbarftädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890, . S. 97.

Das Landesmufeum für Kunft und Gewerbe in Troppau. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1893, S. 6. Architektonifches Album. Redigirt vom Architekten-Verein zu Berlin durch Stüler, Knoblauch, Strack. Berlin 1838—61.

von

Heft V, Taf. 25, 26: Entwurf zu einem Mufeum für Kunft- und Gewerbe-Ausftellungen ;

A. de Chateauneuf.

Entwürfe des Architekten-Vereins zu Berlin. Neue Folge.

1873, Bl. 57—60: Gewerbe-Mufeum; von Bessel Lorck.

Licht, H. Architektur der Gegenwart. Berlin 1886—92.

Band II, Taf. 25 : K. Ungarifches Technologifches Mufeum ; von Hausmann. •    *

6. Kapitel.

Mufeen für Naturkunde und Völkerkunde.

a) Gefchichtliches und Allgemeines.

293.

Mufeen

für

Die Mufeen für Naturkunde haben die Beffcimmung, einestheils dem Forfcher möglichft vollftändige Sammlungen von Gebilden der Gefteins-, Pflanzen- und Thier-Naturkunde. wejt zu liefern, um aus ihnen immer neues Wiffen zu fchöpfen und zu verbreiten,

anderentheils dem Volke alle typifchen Schöpfungen der Natur in leicht fafslicher, fyftematifcher Weife zu veranfchaulichen und einen Einblick in ihr Wefen zu ver-fchaffen.

Der Gedanke, die Sammlungen des ganzen Naturreiches in einem Haufe zu vereinigen, ift erft in neuerer Zeit und in annähernder Vollftändigkeit nur in wenigen Orten verwirklicht worden.

294.

Entftehung

und

Entwickelung.

Die Mufeen für Naturkunde in Deutfchland und Oefterreich haben ihren Ur-

fprung in dem Sammeleifer der Dürften, welche in ihren Schlöffern neben anderen Sammlungen auch » Naturalien-Cabinete« anlegten. Diefe fcheinen Anfangs zum gröfsten Theile aus Mineralien und Petrefacten beftanden zu haben. Doch lieferten fie auch zum Theile den Grundftock zu den Sammlungen aus anderen Naturreichen.

ge-

In Dresden ³⁸⁶) gründete bereits in der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts Kurfürft Auguß von Sachfen mit der Bibliothek auch die »Kunft- und Naturalienkammer«, deren verfchiedenartige Gegen-ftände in befonderen Abtheilungen und Räumen des Schloffes ³⁸⁷) aufgeftellt waren. Sie gelangten 1733 in den Zwingerbau (fiehe Art. 129, S. 181), und nun wurde eine vollftändige Trennung der Kunftfachen und Curiofitäten von den naturwiffenfchaftlichen Gegenftänden vorgenommen. Das aus den letzteren bildete Mineralien- und Naturalien-Cabinet füllte bald den ganzen Zwinger. Nachdem ein grofser Theil derfelben 1840 durch Brand zerftört, durch reiche Schenkungen und umfaffende Ankäufe aber rafch wieder ergänzt worden war, entftanden daraus zwei ganz felbftändige Sammlungen, das »Mineralogifche Mufeum« und das »Naturhiftorifche Mufeum«. Letzteres erhielt 1875, nach Ausfeheiden des botanifchen Theiles der Sammlung, welcher dem Polytechnikum iiberlaffen wurde, die entfprechende Bezeichnung »Zoologifches Mufeum«. Mit demfelben ift ein anthropologifches Cabinet verbunden, das durch eine ethnographifche Abtheilung erweitert worden ift. Diefe Sammlungen nehmen einen grofsen Theil des Zwingers ein.

388

) wurde 1748 gefchaffen, als

Die erfte Grundlage zum Naturhiftorifchen Hofmufeum in Wien Kailer Franz I. die berühmte Naturalien-Sammlung des Joha?m Ritter von Baillou in Florenz, eine der

hervorragendflen jener Zeit, ankaufte und 1749 in feiner Plofburg im rechten Flügel des Hofbibliothek-Gebäudes ³⁸⁹) aufftellen liefs. Die rafche Vermehrung der Naturalien-Sammlung machte bald eine Erweiterung ihrer Räumlichkeiten erforderlich, welche durch die Errichtung neuer Säle und deren Zuweifung 1765, fodann 1791, befchafft wurde. Die Anlage einer eigentlichen zoologifchen Sammlung datirt aus ¹793, in welchem Jahre Kaifer Franz II. eine Sammlung inländifcher Säugethiere und Vögel von Jofeph Natter ankaufte. Als fodann 1803 die Gründung eines botanifchen Gartens ftattgefunden hatte, waren fortan die Erzeugniffe aller drei Naturreiche in der Sammlung vorhanden, die feit 1802 mit dem phyfikalifch-aftronomifchen Cabinet vereinigt, aber fchon 1806 von diefem wieder getrennt wurde. Nach mehrfacher Erweiterung der Räumlichkeiten, manchen Verfchiebungen des Inhaltes und Veränderungen in der Organi-fation wurde die naturhiftorifche Sammlung nach 1851 in drei felbftändige Anftalten : das k. k. zoologifche, das k. k. mineralogifche und das k. k. botanifche Cabinet zerlegt und erhielt endlich die jetzige Geftal-tung, welche feit 1876 in Rückficht auf den zu ihrer Aufnahme beftimmten Neubau, von dem noch in Art. 313 die Rede fein wird, angebahnt worden ift.

In Frankreich war es die Pflege der Pflanzenwelt, welche durch die Gründung von botanifchen Gärten ³⁹⁰) die Entftehung des naturhiftorifchen Mufeums feiner Hauptfladt, das zugleich eines der grofsartigften und reichhaltigften feiner Art ift, vorbereitete.

Heinrich IV. hatte fchon 1598 einen botanifchen Garten zu Montpellier anlegen laffen¹), und der dortigen medicinifchen Facultät gereichte diefer Garten zu befonderem Nutzen und Anfehen. Diefelbe Vergünftigung für die Hauptfladt Paris erwirkte Guy de la Broffe von Ludwig XIII. durch ein königliches

386) Vergl. : Die Bauten von Dresden. Dresden 1878. S. 174 ff.

38T) Aus dem älteften Inventarium von 1587 erfichtlich.

'5-

388)    Nach: Hauer, F. v. Allgemeiner Führer durch das k. k. naturhiftorifche Hofmufeum. Wien 1889. S.

389)    Siehe Art. 42 (S. 49).

390)    Siehe hierüber auch Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (Abth. VI, Abfchn. 2, B, Kap. 6: Botanifche Inftitute) diefes

»Handbuches«.

33«

Edict von 1626. Durch ein zweites folches vom 15. Mai 1635 wurde die proviforifche Anlage in eine definitive umgewandelt und die Organifation des Gartens, welcher den Namen »Jardin royal des herbes médicinales« erhielt, feil geftellt. Schon 1640 durfte er dem Befuch des Publicums geöffnet werden. Fagon, ein Nachfolger Guy de la Broffe's, liefs dafelbft das erfte Warmhaus, fo wie den erften Vortragfaal errichten und eine Anzahl bedeutender Gelehrter berufen. Aber darauf folgten Jahre der Mifswirthfchaft, bis Buffon 1739 die Verwaltung des Gartens übernahm. Der berühmte Forfcher geflaltete ihn vollfländig um und legte Sammlungen aus allen Naturreichen an. Der Garten erhielt nun, anftatt der bisherigen veralteten Bezeichnung, den Namen »Jardin du Roi«. Aus jener Zeit flammt die Erbauung des grofsen, amphitheatralifch geformten Vortragfaales, fo wie der zugehörigen Laboratorien und die Vergröfserung der naturgefchichtlichen Galerie-Gebäude.

Eine weitere, grofse Umgeftaltung erfuhr die Anftalt unter Buffon's Nachfolger, Bernardin de Saint-Pierre, als der National-Convent 1793 die Bibliothek gründete, 12 neue Lehrfttihle fchuf, die königlichen Menagerien von Verfailles und Raincy 1794 nach dem » Jardin des plantes« verlegen liefs und diefem den Namen »Mufeum d'hißoire naturelle« gab, den er bis heute bewahrt hat. In die Zeit von 1793—1819 fallen die Errichtung und Wiederherftellung der meiften zum zoologifchen Garten gehörigen Baulichkeiten. Von den neueren Gebäuden der Anftalt wird unter c die Rede fein.

Die anderen, älteren naturwiffenfchaftlichen Sammlungen flammen meift aus dem XVIII. Jahrhundert. In Florenz liefs Leopold I. (1765—90) das naturhiftorifche Mufeum in dem von ihm für diefen Zweck gekauften Palaft Torrigiani einrichten (ftehe Art. 127, S. 179).

Solche ältere Sammlungen pflegen, gleich wie die in Art. 129 (S. 181) u. 132 (S. 183) befchriebenen Anftalten, urfprünglich mit den Bibliotheken, Kunftkammern u. dergl. vereinigt gewefen zu fein.

Das hervorragendfte Beifpiel einer folchen Vereinigung ift das Britifh Mufeum zu London, das erft im letzten Jahrzehnt die äufserliche Trennung des Natural Flißory Mufeum von feinen übrigen Sammlungen vollzogen hat (fiehe Art. 134, S. 184, fo wie Art. 311 u. 329).

Die Pflege und Werthfehätzung, welche die neuefte Zeit den Naturwiffen-fchaften angedeihen läfft, hat fleh an vielen Orten durch die Gründung neuer Mufeen für Naturkunde und durch die Errichtung der zu ihrer Aufnahme beftimmten Gebäude bethätigt. In keinem Lande aber ift darin fo viel gefchehen, wie in Nordamerika.

In aller Kürze feien hier das Naturhiftorifche Mufeum zu Philadelphia als eines der älteften und das National-Mufeum zu Wafhington als eines der neueften und grofsartigften feiner Art genannt, ferner unter vielen anderen die naturhiftorifchen Mufeen zu New-York, zu Albany, zu Newhaven (letzteres aus Peabody's Stiftung erbaut) und das berühmte Agaffiz-Mufeum zu Cambridge hervorgehoben ³⁹²).

Die Amerikaner haben es verftanden

ihre neuen naturhiftorifchen Mufeen für den Fachgelehrten und das Volk in einer Weife nutzbar zu machen, welche in vieler Hinficht Anerkennung und Nachahmung verdient.

?95-

Allgemeine

Eiforderniffe.

Aus dem hier dargelegten Entwickelungsgang der naturhiftorifchen Mufeen und aus weiteren im Betrieb der Neuzeit gefammelten Erfahrungen laßen fleh die allgemeinen Erfordernifle diefer Anftalten und der für fie beftimmten Neubauten ableiten.

Die Mufeen für Naturkunde umfaffen die in den Dienft der drei Naturreiche geftellten Hauptabtheilungen, nämlich :

1)    die mineralogifch-geologifche Abtheilung,

2)    die botanifche Abtheilung, und

3)    die zoologifche Abtheilung.

Jede diefer drei Hauptabtheilungen fleht in der Regel unter einem befonderen Vorftand oder Leiter, dem Gehilfen und Diener beigegeben find.

392) Näheres in: Zittel, K. A. Naturhiftorifche Mufeen in Nordamerika. Beil, zur Allg. Ztg. 1883, Nr. 34g.

Das zur Aufnahme eines vollftändigen naturwiffenfchaftlichen Mufeums beftimmte Gebäude bedarf fomit folgender Räumlichkeiten :

1)    Räume für die mineralogifchen, petrographifchen und geologifchen, unter Umftänden auch für die paläontologifchen Sammlungen.

2)    Räume für die botanifchen Sammlungen, beftehend aus Herbarien und aus den in anderer Form auf bewahrten und ausgeftellten Pflanzen, P'rächten, Samen, Hölzern u. dergl.

3)    Räume für die zoologifchen Sammlungen, in auffteigender Reihe von den niederen zu den höheren Thieren geordnet.

4)    Für jede Hauptabtheilung:

Arbeitszimmer für den Vorftand, für deffen Gehilfen und für felbfländig arbeitende Fachgelehrte, Räume für die Bibliothek, für Karten und Zeichnungen, Werkftätten, Vorrathskammern, Packräume.

5)    Für die Zwecke einzelner Abtheilungen :

Präparirzimmer, Laboratorien, 1 Kammer, worin das Vergiften der Pflanzen vorgenommen wird, 1 Pflanzenkeller, 1 Macerirraum, 1 Raum zum Aus-ftopfen der Thiere, zum Aufftellen der Skelette und zu anderen Confer-virungsarbeiten, 1 Trockenraum für ausgeftopfte Thiere, 1 Gerbekammer, 1 Knochenbleiche etc.

6)    Für die Zwecke der Allgemeinheit:

Hörfäle mit Vorbereitungszimmern, Berathungszimmer, Gefchäftsräume für die Verwaltung, Pförtnerzimmer, Kleiderablagen, Aborte.

7)    Für die Zwecke des Verkehres:

Eingangs- und Flurhallen, Treppen und Vorräume, Aufzüge.

8)    DienftWohnungen.

Mitunter find die foffilen Pflanzen und Thiere von der botanifchen, bezw. zoologifchen Sammlung getrennt und mit der geologifchen zu einer befonderen vierten Abtheilung, der geoiogifch-paläontologifchen Abtheilung, vereinigt, auch einer eigenen Leitung unterftellt, wie u. A. im Naturhiftorifchen Hofmufeum zu Wien (fiehe Art. 313). Oder die paläontologifche Sammlung bildet für fich allein die, von ihrem Vorftand geleitete, vierte Abtheilung, wie z. B. im Britifh Mufeum of Natural Hiftory zu London (fiehe Art. 311 ).

Für die Zwecke einer folchen vierten Abtheilung find dann, wie für die drei anderen Hauptabtheilungen, eigene Sammlungsräume, Arbeitszimmer für den Vorftand, deffen Gehilfen, Räume für Bücher, Karten, Zeichnungen etc. vorzufehen.

296.

Studien-

fammlung

und

Schaufammlung

Wenn die Mufeen für Naturkunde den in Art. 293 (S. 336) angegebenen Zweck voll und ganz erfüllen follen, fo ift unbedingt erforderlich, dafs die grofsen Sammlungen in eine für eingehende Studien und Forfchungen beftimmte Studien- oder Hauptfammlung und in eine kleinere, für das Verftändnifs weiterer Kreife der Bevölkerung ausgewählte Schaufammlung zerlegt und in getrennten Räumen aufgeftellt, bezw. ausgeftellt werden ³⁹³). Nur in diefer Weife laffen fich die ganz verfchiedenen Anfprüche, welche einerfeits der Mann der Wiffenfchaft, andererfeits der Laie an das Mufeum ftellen, befriedigen. Die Studien- oder Hauptfammlung wird nur von einem kleinen Kreis von Perfonen befucht und kann mit verhältnifsmäfsig geringen Mitteln untergebracht und unterhalten werden ; aber fie bildet ftets, vom Standpunkt

393) Vergl. Art. 143 (S. 189) — ferner: Möbius, K. Die zweckmäfsige Einrichtung grofser Mufeen. Deutfche Rund-fchau 1891, S. 353 ff. — und: General Guide to the Britifh Mufeum of Natural Hißory. London 1891. S. 20 ff.

der Wiffenfchaft aus, den wichtigften Theil des Mufeums, mittels defien die Forfchung neues Wiffen auf viel weiterem Gebiete verbreitet, als fchliefslich durch die der grofsen Menge geöffnete Schaufammlung gefchieht. Wollte man die ungeheueren Summen von Gegenftänden jedes Naturreiches, welche nothwendig find, um die Grenzen des Wiffens auszudehnen, in folcher Weife aufftellen, dafs alle Mufeums-befucher fie betrachten könnten, fo würde kein Mufeum der Welt grofs genug fein, fie zu faffen. Und dem Laien wäre damit nicht gedient. Diefer würde durch die Fülle gleichartiger Gegenftände der Ausheilung verwirrt ; denn er kann eine grofse Summe von Eindrücken nicht in fich aufnehmen und in feinem Geifte feft halten. In der kurzen Zeit, die er dem Befuche des Mufeums widmen kann, will er nicht alle vorhandenen Veränderungen einer und derfelben Grundform des Naturgegen-ftandes kennen lernen, fondern durch die Anfchauung der beften Stücke aller Abtheilungen einer grofsen Sammlung fich belehren und erfreuen.

Diefe Abfonderung von Hauptfammlung und Schaufammlung erfordert fomit zum Theile die Anlage eigener Räume für jede derfelben. Die grofsen Maffen der Hauptfammlung laffen fich indefs auf verhältnifsmäfsig kleinem, für die Zwecke der Wiffenfchaft aber genügendem Raume zufammendrängen. Ein grofser Theil derfelben kann in Schiebladen, welche hierfür in den Unterfätzen von Glasfchränken der Schaufammlung eingerichtet find, untergebracht werden.

Die Schaufammlung felbft bedarf viel Platz. Sie wird aus dem gefammten Schatz des Mufeums ausgewählt und vereinigt alle fyftematifchen Gruppen deffelben. Diefe find in befonderen Sälen und in folcher Weife aufzuftellen, dafs der Laie auf alle charakteriftifchen Eigenthiimlichkeiten derfelben aufmerkfam gemacht wird. Zu den Schaufammlungen der Mufeen für Naturkunde gehört meift ein grofser, hoher, hallenartiger Raum, in welchem die Hauptftücke der einzelnen Abtheilungen, darunter Gegenftände von aufserordentlicher Gröfse, aufgeftellt werden können.

Der Inhalt der zoologifchen Abtheilung des Mufeums giebt befonderen Anlafs zu einer wirkungsvollen Geftaltung der Schaufammlung. Sämmtliche Typen von Thieren pflegen in der grofsräumigen Halle, die ihr Licht meift von oben empfängt, derart vereinigt zu fein, dafs man unten, frei im Raume, ausgeftopfte Riefenthiere, Skelette von Walfifchen, fo wie von grofsen Vierfüfslern aufftellt und um diefe herum, auf Unterfätzen, fo wie auf Galerien, die Thiere aller Länder und Meere, grofsentheils in Glasfchränken, zur Schau bringt (Fig. 405). Die Entwickelung aller Hauptgruppen von Thieren fucht man durch Vorführen der verfchiedenen Verwandt-fchaftsftufen der lebenden Wefen zu veranfchaulichen. Blicke in die Lebensweife verfchiedener Thiere werden dadurch eröffnet, dafs man ihre Wohnungen, Brutnefter und Nährftoffe neben fie ftellt. Durch Wort und nötigenfalls durch Bild wird dem Befucher Alles möglichft vollkommen verftändlich gemacht.

Durch daffelbe Verfahren wird auch in den botanifchen, paläontologifchen und mineralogifcli-geologifchen Sammlungen der Zufammenhang zwifchen den einzelnen Gegenftänden und zwifchen den gröfseren Gruppen zur Anfchauung gebracht und in folcher Weife der Sinn des Volkes für die Schöpfungen der Natur ausgebildet.

Im Britifh Mufeum of ATatural Hißory zu London ift zur Einführung des Laien in das Thier-und Pflanzenreich eine befondere morphologifche Sammlung ausgewählt ²).

Auch hat man dafelbft mit der Bildung und Ausftellung von »geographifchen Serien«, mittels deren die charakteriftifchen Eigenfchaften der Fauna und Flora aller Hauptregionen der Erdoberfläche ver-

34i

deutlicht werden, den Antang gemacht. In den »geologifchen Serien« find die foffilen Ueberrette der untergegangenen Welt nach ihrer Folge in den geologifchen Perioden und nach ihrem Zufammenhang mit der lebenden Thier- und Pflanzenwelt aufgellellt.

Fig. 405.

Ti

WA

£&]

:'ÿ

wsP5fcî$\T X<v 1

i d S

Vf

f.

Ę:‘Ąd #Sk*%:

^ImL:

fe.lè

fA“*

I^Tvi a

‘ ■ il

IË

■j

flfâ

r'4

HM

».«su»

11

s&tâmÈêaÊS

'>#

a#,

* - Z.

i⁵

wtfi WimüfmA

jmWrÆ

J,

LA

'■tf

St

ji

F/ * J

L* I

■■

SI

jms:

mr: il

F,

,J-

a#%*ï

4S

fq

wk

m W."

■M

lm

>,

MK

LJ

«jéf⁷

- 'J

^ ‘ 481#

if

&**&■■* ?4 j

"

w à ÆP§ ¥■»

a -.,    __i_i__________..a :

^Jg»

•... wi*

Vom Zoologifchen Mufeum der Univerfität zu Oxford.

Eine ähnliche Anordnung fcheint im Agaffoz-Mufeum zu Cambridge in Mafia-chufetts durchgeführt zu fein ³⁹⁵).

Bisweilen find die Mufeen für Naturkunde zugleich Mufeen für Völkerkunde, wenn fie eine ethnologifche oder, wie z. B. das Wiener Hofmufeum, eine anthro-

297.

Mufeen

für

395) Vergl. : Deutfehes Bauhandbuch. Band IT, Theil 2. Berlin 1884. S. 539.

Völkerkunde.

342

pologifch-ethnographifche Abtheilung enthalten. Eine folche Abtheilung fteht allerdings zu den naturgefchichtlichen Mufeen in Beziehung ; aber die ethnologifchen Sammlungen haben eine felbftändige Bedeutung, und eben fo rafch, wie fie an Werth und Umfang gewachfen find, hat fich ihnen in immer fteigendem Mafse die Gunft des Volkes zugewendet. In Folge deffen find in neuerer Zeit mehrfach befondere Mufeen für Völkerkunde gefchaffen worden.

Die ethnologifchen Sammlungen bilden das jüngfte Glied in der Kette unferer wiffenfchaftlichen Sammlungen. Sie haben den Zweck, das Leben und Treiben, die Gewohnheiten und bis zu einem gewiffen Grade auch die Gefchichte derjenigen Völkerfchaften zur Darftellung zu bringen, über welche, im Gegenfatze zu den bekannten Culturvölkern des Alterthums, zuverläffige Urkunden fehlen. Diefer Zweck wird durch die Vorführung der von jenen Völkerfchaften felbft angefertigten Waffen, Werkzeuge und Geräthe, ihrer Kleidung, Schmuckfachen und Trophäen erreicht, ferner durch Modelle und Abbildungen ihrer Behaufungen, durch Gegenftände, die dem religiöfen Cultus dienten u. dergl., gefördert.

Den ethnographifchen Sammlungen find naturgemäfs die anthropologifchen und die prähiftorifchen Sammlungen zugefellt. Während die eigentlichen ethnographifchen Sammlungen die Funde aus fremden Erdtheilen umfaffen, find die vorgefchichtlichen Sammlungen zumeift auf europäifches Vorkommen befchränkt und aus Gegenftänden gebildet, die in Gräbern, in Pfahlbauten und anderen alten Wohnungen der Vorzeit aufgefunden wurden. Die Erzeugniffe primitiver Cultur find nach den mit ihnen zufammen auftretenden Reffen von Thieren und Pflanzen und nach der Art des Befundes in dem Alter nach verfchiedenen Gruppen abgefondert, deren jüngfte bis in die gefchichtliche Zeit felbft hineinreichen.

il D (i

)•

Aus diefen Sammlungen befteht der Inhalt des Mufeums für Völkerkunde. Es kann daher mit Recht gefagt werden, dafs daffelbe »die Lücke fchliefst zwifchen den der Kunft und Kunftgefchichte gewidmeten Sammlungen und den zahlreichen Mufeen der naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Disciplinen«

Auch in den Mufeen für Völkerkunde find, in ähnlicher Weife wie in den Mufeen für Naturkunde, grofse, helle Räume zur Aufnahme der Sammlungen, eine Reihe von Arbeitsräumen für die wiffenfchaftlichen Studien, eine Bibliothek, ein Vortragsfaal, ein Sitzungsfaal, kurz die verfchiedenen, in Art. 295 (S. 339) aufgezählten Räume erforderlich.

b) Gefammtanlage und befondere Einrichtungen.

298.

Ausftellungs-

fyftem.

Gefammtanlage und Raumbedarf des Mufeums für Naturkunde find von dem für daffelbe gewählten Syftem der Ausftellung und Aufbewahrung der Sammlungs-gegenftände abhängig.

Beim älteren Syftem, welches darauf beruht, dafs alle einzelnen Stücke einer Sammlung auszuftellen feien , ift eine aufserordentlich grofse Bodenfläche von Aus-ftellungsfälen erforderlich. Die Ausdehnung derfelben verringert fleh beim Syftem der Abfonderung einer Schaufammlung von der Studienfammlung erheblich.

Die Beftimmung der Studien- oder Hauptfammlung ermöglicht die fparfamfte und vollkommenfte Ausnutzung ihrer Räume ³⁹⁷). Weil fleh in diefen niemals viele Perfonen

396) Aus der Deutfche Bauz. 1887, S. 409.

zur

Eröffnung des Mufeums für Völkerkunde in Berlin gehaltenen Rede des Minifters v. Gofsler nach

397) Vergl. : Möbius, a. a. O., S. 358.

343

zu

gleicher Zeit bewegen, fo braucht man zwifchen den Schränken keine breiten Gänge frei zu laffen, fondern kann die Säle viel dichter, als die der Schaufammlung mit Schränken befetzen. Auch hohe Säle mit grofsen Luftmaffen find überfliiffig. Man fetzt niedrige Schränkchen, welche nicht höher find als die Hand und ohne die Hilfe von Trittflangen zu erreichen find, auf durchbrochenen eifernen Zwifchen-böden, wie in neueren grofsen Büchermagazinen, über einander ³). Ein grofser Theil der Sammlung wird auch nicht in Glasfchränken, fondern in Holzfchränken, fo wie in Schiebladen aufbewahrt und bleibt darin von den fchädlichen Einflüffen des Staubes und des Lichtes verfchont. In folcher Weife können Thiere in Form von Bälgen eben fo leicht untergebracht, als unterfucht und zweifellos viel leichter erhalten werden, als ausgeftopfte Gegenftände. Die Raumerfparnifs bei folcher Aufbewahrung ift natürlich aufserordentlich grofs.

299.

Raumbedarf

der

Sammlungen.

Bei magazinartiger Einrichtung der Hauptfammlung werden die Räume der Höhe nach durch Zwifchenböden in eine Anzahl von Gefchoffen, die nicht über 3,o m hoch und mit 2,2 m bis 2,5 m hohen Schränken befetzt find, getheilt.

Werden z. B. 12m breite Säle, die auf beiden Langfeiten mittels hoher breiter Fenfter in 6,5 m Axenweite erhellt find, angenommen, fo laffen fich darin zu den Fenfterfeiten in fenkrechter Richtung zwei Reihen 4,s langer und durchfchnittlich 1,5 m tiefer Doppelfchränke in Entfernungen von 8,2 m von Mitte zu Mitte aufftellen. Für die Hauptgaffe in der Längenaxe des Saales verbleibt eine Breite von 2,4 m. Bei diefer Anordnung kommen 4 X 4,8 = 19,2 m Doppelfchränke auf 12 X 6,4 — 76,8 ftm Bodenfläche, und der Raumbedarf für 10 m Schranklänge ermittelt fich zu 40 Bodenfläche.

In den Schaufammlungen foll man mit einem Blick den ganzen Inhalt eines Saales überfchauen können. Zu diefem Zweck empfiehlt Möbius⁴), die Räume nicht mit allseitig verglasten, frei flehenden Schränken zu befetzen, fondern die . Schränke in grofsen, gegen die Fenfter offenen Abtheilungen aufzuftellen, in denen der Befchauer, durch die Hintergrundwände in den Schränken abgefondert, nichts Anderes fehen kann, als die in einer Abtheilung aufgeftellten Gegenftände. Diefe Hintergrundwände find erforderlich, damit fich hellere und dunklere Gegenftände der verfchiedenften Farben in fcharfen Umriffen davon abheben. Als befte Hintergrundfarbe hat fich ein mattes Graugelb erwiefen. Die Schränke ftehen in weiten Zwifchenräumen, damit die Menge der Befucher fich frei bewegen und die Samm-lungsgegenftände bequem befichtigen kann.

Die oben befchriebene Form der Schrankaufftellung ift am häufigften, u. a. im Britifh Mufeum of Natural Hiftory zu London, angewandt.

Die Säle haben dort 15m Breite; die Fenfteraxenweite beträgt 6,4 m, und dies ift zugleich die Axenweite der couliffenartig an jedem Fenfterpfeiler geftellten Doppelfchränke von 4,5 m Länge. Der inmitten des Saales für den Verkehr des Publicums frei gehaltene Gang miflft 4,50 m. Somit erfordern 2X4,5 = 9» Doppelfchränke 15 X 6,4 = 96 ftm Bodenfläche oder 10 ¹¹¹ Doppelfchränke etwa 106 Bodenfläche. Doch können im Mittelgang und im freien Raum der beiderfeitigen Abtheilungen gröfsere Gegenftände ausgeftellt werden.

Fine zweite Anordnung der Schränke ift im Mufeum für Naturkunde zu Berlin von Tie de getroffen und nach dem fog. Fifchgrätenfyftem gebildet.

Von einem Mittelfchrank in der Längsaxe des 16¹¹¹ breiten Saales, in welchen die Stützen der Decke eingefpannt find, zweigen fich rippenartig, den Mitten der Fenfterpfeiler entfprechend, in Entfernungen von 6m zu beiden Seiten Flügelfchränke ab, und es werden hierdurch dreifeitige Schrank-

Nach diefem Grundgedanken hat Tiede fchon 1873 zum Mufeum für Naturkunde zu Berlin

344

abtheilungen gebildet, die von der vierten offenen Seite durch grofse Fenfter erhellt werden. Da letztere dem Befchauer beim Eintritt in jede Abtheilung im Rücken liegen, fo wird er die einfallenden Licht-ftrahlen zwar nicht unmittelbar (wie bei der erften Schrankaufftellung), wohl aber mittelbar durch die Spiegelung der Glasflächen der Mittelfchränke empfinden. Die Verkehrsgänge für das Publicum find 2 111 breit und laufen an den Fenfterwänden entlang. Hiernach entfallen 12 -j- 4 = 16 m Doppelfchränke auf 16 X 6 üm Bodenfläche oder auf 10ra Doppelfchränke 60 üm Bodenfläche. Auch bei diefer Form der Schrankeintheilung laffen fich die Zwifchenräume zur Aufftellung von Schautifchen und von einzelnen Gegenftänden ausnutzen.

Eine dritte Anordnung der Schränke ift für das Leydener Mufeum von Cuypers und ähnlich im Mufeo civico di ftoria naturale zu Mailand von Ceruti gewählt. (Siehe Art. 314.)

Die Säle find 10 ra breit und an beiden Langfeiten mit 3m hoch liegenden Fentlern erleuchtet. An den Wänden darunter flehen einfache Schränke und in der Mitte des Saales Doppelfchränke, über welche hinweg das Licht der gegenüber liegenden Fenfter einfällt. In Folge ihrer Höhenlage wird der Befchauer zwar nicht durch Spiegelung der Glaswände, wohl aber durch unmittelbare Lichtftrahlung be-läftigt. Die Wegbreite zwifchen den Schränken beträgt 3 m- Bei 5,5 m Axenweite der Fenfter kommen 2 X 5,5 m einfache und 5,5 m doppelte Glasfchränke auf 10 X 5,5 qm Fufsbodenfläche ; hiermit gleichbedeutend ift der Bedarf von 50 üm Fufsbodenfläche für 10 m doppelter Glasfchränke.

Fig. 406.

Diefe Art der Schrankftellung fchafft fomit keine befonderen, kojenartigen Abtheilungen der Säle, in welchen zufammen-gehörige Theile der Sammlung gruppirt werden können, fondera bezweckt die Ueber-fichtlichkeit und Möglichkeit einer Vergleichung aller in einem und demfelben langen Saal zufammengeftellter Gegenflände.

Hochlicht-Erhellung für naturwiflenfchaftliche Sammlungen ⁴⁰¹).

V250 n- Gr-

Vergleicht man nun den Raunjbedarf diefer verfchiedenen Ausftellungsweifen, fo können in der Hauptfammlung nach S. 343 auf 40 fl¹¹¹ Bodenfläche in 2 Gefchoffen von zufammen 6m Höhe 2 X 10 = 20m Schranklängen rnagazinirt werden. In der

Schaufammlung dagegen, deren Säle die volle Gefchofshöhe von etwa 6m haben müffen, laffen fleh günftigftenfalls nach dem Leydener Syftem auf 40 flm Bodenfläche nur 8m Schranklängen aufftellen. Beim Fifchgräten- und Couliffenfyftem ergeben fleh noch geringere Mengen.

Eine eigenthümliche Anordnung der Schränke für den geologifchen und paläonto-logifchen Theil des Mufêe Royal d' hißoire naturelle zu Brüffel befchreibt Tie de ⁴⁰⁰).

D ie Schränke find auf ftaffelförmig anfteigendem Fufsboden in 9,5 m tiefen Sälen aufgeftellt und durch hohe Fenfter derart erhellt, dafs über die vordere Schrankreihe hinweg jede hintere ihr Licht empfängt. Die Tafeln, in welchen die Mineralien ausgeftellt werden, liegen fchräg dem Licht zugewendet und find vortrefflich beleuchtet.

300.

Aufftellung

grofser

Ganz grofse Gegenftände der Sammlungen, insbefondere folche der zoologifchen Abtheilung, bieten einer zweckmäfsigen Schauflellung die meiften Schwierigkeiten. Sammiungs- j)je freie Aufftellung derfelben im Befchauerraum, die in faft allen Mufeen z. Z. gegenftände. angewencjet wjrcj von einzelnen Fachgelehrten als unftatthaft bezeichnet⁴⁰¹). Sie mochte und mag auch heute noch für die Gebilde der älteren Ausftopferei genügen; die Kunftwerke der heutigen Dermoplaftik dagegen bedürfen eines forgfältigen

■*0°) In: Deutfehes Bauhandbuch. Band II, Theil 2. Berlin 1884. S. 540.

⁴⁰¹) Nach: Koch, G. v. Ueber naturgefchichtliche Sammlungen. Darmftadt 1892. S. 5.

Schutzes gegen Staub, gegen unmittelbares Sonnenlicht und die Hände des Publicums. Die Aufftellung in Schränken der gewöhnlichen Art ift unzureichend und die Anfertigung folcher von den nöthigen Abmeffungen, welche einigermafsen ftaubficher find, verurfacht technifche Schwierigkeiten, die noch nicht überwunden find.

301.

Beleuchtung.

Die gröfsten Schwierigkeiten aber bietet die Beleuchtungsfrage. Stellt man Schränke von gröfserer Tiefe fenkrecht zur Fenfterfeite, fo bekommt man grofse Schlagfchatten, welche Vieles undeutlich machen und die Spiegelung der Glasfcheiben fehr hervortreten laffen. Bei zweifeitiger Beleuchtung wird das Uebel noch ärger, weil fie Blendung des Auges durch unmittelbares Licht zur Folge hat. Die Auf-

Fig. 407.

'i

'Jf'

--'T

»y

i'

v.

VA

1:250

9    10    11    12    13    1i.    15”

-I—'—!—'—}-—*—I—»—!—*—f—⁴—I

Hochlicht-Erhellung für naturwiffenfchaftliche Sammlungen ⁴⁰²).

Heilung gegenüber der Fenfterfeite und parallel zu diefer ift noch ungünftiger, weil hier der Befchauer zwifchen Lichtquelle und Object zu ftehen kommt und letzteres aufserdem noch durch eine ftark fpiegelnde Scheibe verdeckt ift. Eine höhere Lage der Lichtöffnungen hebt diefe Nachtheile nicht ganz auf und hat bei oben bedeckten Schränken eine ftarke Verdunkelung ihres Inhaltes zur Folge, während bei oben verglasten Schränken Hörende Reflexe auftreten. Auch ganz frei Hehende Glas-fchränke in Deckenlichtfälen, wie folche neuerdings vielfach angewendet werden, leiflen nicht das, was man fleh von ihnen verfprochen hat. Das von allen Seiten hereinfallende Licht blendet mehr, als es beleuchtet, und Einzelheiten werden ganz unkenntlich.

402) Nach dem von Herrn Architekten Op/ermann in Mainz herrührenden Wettbewerb-Entwurf für den Neubau des Grofsh. Mufeums in Darmftadt.

346

302.

Deckenlicht-

fäle.

Um diefe Schwierigkeiten zu vermeiden, fchlägt v. Koch⁴⁰³) die folgende Anordnung vor. Grofse Thiere und deren Skelette, fo wie ganze Gruppen von Thieren werden in Sälen aufgeftellt, welche vom Befchauer räumlich vollftändig getrennt find und nur durch feft eingefetzte Scheiben den Einblick geftatten. Die Beleuchtung der Gegenftände gefchieht durch fchief einfallendes Deckenlicht und durch hohes Seitenlicht, welches nach Bedürfnifs durch Vorhänge vermindert werden kann. Der Befchauerraum bleibt ohne unmittelbare Beleuchtung. Eine folche Einrichtung ftellt Fig. 406 im Querfchnitt dar. In dem 5 bis Ö m tiefen und 6m hohen Ausftellungs-raum A werden die gröfsten Einzelthiere bequem Platz finden. Unmittelbares Sonnenlicht kann durch Vorhänge abgehalten werden und eine Befchädigung durch das Publicum, das fich im Befchauerraum befindet, ift auśgefchloffen. Von letzterem aus (welchen v. Koch mit 3X 3m wohl zu knapp bemeffen hat) wird man die ausgeftellten Gegenftände in gutem Licht und unbehindert durch Sproffen und Rahmwerk fehen.

Nach dem gleichen Grundgedanken ift die Anordnung in P'ig. 407 ⁴⁰²) entworfen.

Die Vortheile einer folchen Aufftellungsweife bezüglich der Beleuchtung und des Schutzes der Gegenftände find nicht zu verkennen ; fie hat aber den Nachtheil, dafs man den Gegenftand nur von einer Seite fehen kann, falls er nicht in mehreren Exemplaren ausgeftellt ift. Auch wird die Geftaltung des Befchauerraumes für die darin verkehrende Menge immer von beengender Wirkung fein, auch wenn er, wie in P'ig. 407, höher gemacht wird, als v. Koch vorfchlägt.

Die Erhellung der Sammlungen mit Deckenlicht bedingt ein eigenartiges Bau-fyftem, das für die Aufftellung der Schränke fehr ausgiebig und für die Raumbildung fehr wirkfam fich erwiefen hat.

Es ift fowohl für die Hauptfamm-lung, als für die Schaufammlung anwendbar. Die Säle find 12 bis 15m hoch und auf allen Seiten von 2 oder 3 Wandgalerien von ungefähr 3 m Höhe umgeben. Die Galerien werden, je nach ihrer Breite, von Confolen oder von Säulen unterftiitzt. Die gröfseren Gegenftände find auf dem Saalboden in Glasfchränken, Schau-tifchen oder ganz frei ftehend geordnet; die kleineren befinden fich auf den Galerien in maffiven, mit Glasthiiren verfchloffenen Wand-nifchen oder Wandfehränken und in Schaupulten, die auf den Frei-ftützen des Galerie-Gebäudes ruhen.

Die Galerien find mitunter durch brückenartige Quergänge verbunden , wie z. B. im Hauptfaal des geologifchen und landwirthfchaft-

Fig. 408.

Fig. 409.

I/'

r’rJ.L

TN"’ ~

~A; ~/T

: nra ;irrr

FS

'Iso n. Gr.

Vom geologifchen und landwirthfcliaftlichen Mufeum zu Rom ⁴⁰⁴).

«3) a. a. O.

⁴⁰⁴) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 269.

Fig. 410.

»■«SSi

■BrSE

| Ift -—

lichen Mufeums in Rom (Fig. 408 u. 409 40i). Das Deckenlicht erftreckt fich meift über den

rrp?j(»LO-_].

}l-_ -j—ji,-' ]— —jrt -

iii

ii

ganzen Mittelraum, und die Galerien werden, wenn lie lehr tief find, im oberften Gefchofs mit befonderen Deckenlichtern, in den unteren Ge-fchoffen mit Seitenlicht erhellt.

Solcher Art find die grofsen Hallenbauten des Mufeum dhiftoire naturelle zu Paris und des Naturhiftorifchen Mufeums zu Hamburg (fiehe Art. 308). Das Mafeo civile di ftoria naturale zu Genua ift eine kleine, aber fehl* günftig ge-ftaltete Anlage deffelben Baufyftems (Fig. 410 u. 411 ⁴⁰⁵).

Aus der nach den Hauptmafsen aufgetragenen Grund-rifsfkizze ift erfichtlich, dafs das Mufeum hauptfächlich aus einem Saal von 8X 16 m, zwifchen den Schränken geineffen, und von 10,15 m lichter Höhe befteht. Mit Ausnahme eines Fenfters über der Eingangshalle wird der Saal lediglich durch ein grofses Deckenlicht erhellt. In vier Reihen über einander find Schränke angeordnet, welche die Wandflächen bis zur Decke ausfüllen, und zwar in der Weife, dafs die drei oberen Reihen von vorgekragten Galerien aus zugänglich find. Die untere Schrankreihe enthält die Säugethiere, die folgende Vögel, die dritte Fifche und Amphibien, die oberfte endlich Infecten und Mineralien. Der Haupteingang wird durch eine Vorhalle vermittelt. Gegenüber liegt eine Treppe mit Nebenpforte, die gewöhnlich als Zugang dient. Zu beiden Seiten diefer Treppe find je vier über einander liegende kleine Räume angereiht, die, den Galerien ent-fprechend, eine mäfsige Gefchofshöhe haben und für den Auffeher, für das Präpariren der Ausftellungsgegenftände, für Studienzwecke und für die Arbeiten der Cuftoden be-ftimmt find. Das Gerüft der Schränke befteht aus Gufseifen und trägt, wie Fig. 410 zeigt, auch die aus demfelben Material und aus Schmiedeeifen hergeftellten Galerien, die 1,05 m ausladen. Die Schränke find 0,95 m tief und 2,15 m hoch, die Träger 0,35 m hoch, fo dafs fich eine Gefchofshöhe der Galerien von 2,so m ergiebt. An den Schränken find, zur Erzielung gröfserer Feuerficherheit und Dauerhaftigkeit, nur die aufgehenden Rahmen aus Holz gebildet; die Füllungen hat man durch eiferne Rahmen erfetzt, welche mit fog. Malerleinwand befpannt und mit Oelfarbe angeftrichen find. Die FTigen, welche den ftaub- und mottenficheren Abfchlufs gefährden, find dadurch wefentlich vermindert.

Mit diefem Beifpiel ift zugleich ein Hauptgrundrifstypus der Mufeen für Naturkunde befchrieben. Eine weiter entwickelte Form bildet fich, wenn die glasbedeckte Halle, fo wie deren Galerien von Sälen umgeben werden, die durch Seitenlicht erhellt und von den Galerien aus unmittelbar, fo wie von aufsen mittels der Treppen zugänglich find.

Diele Grundrifsbildung, welche u. A. für das Zoologifche Inftitut der Univerfität Kiel⁴⁰⁶) von Gropius <2r> Schmieden gewählt wurde, ift auch bei den vorerwähnten naturhiftorifchen Mufeen zu Hamburg und Paris (flehe Art. 308 u. 309, fo wie Fig. 421 u. 424), fo wie für eine Anzahl anderer naturwiffen-ichaftlicher Sammlungsgebäude, z. B. für die pathologifch-anatomifchen Sammlungen des College of Surgeons

ma

®BÉ

Sn

310

Fig. 411.

ift

ift.

ME

löft

l!ö00 n- Gr.

Mtifeo civile di flor ia naturale zu Genua ⁴⁰⁵).

3°3-

Grundrifs-

bildung.

.405) Nach: Fröbel, H. Das nafurhiftorifćhe Mufeum in Genua. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 216. MP') Siehe hierüber Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (Art. 297, S. 318 u. Fig. 249) diefes »Handbuches*.

34§

zu London, für die geologifche Sammlung der School of Mines dafelbft, für das naturhiftorifche Mufeum zu Kopenhagen u. f. w. angewendet worden⁴⁰⁷).

Eine zweite typifche Grundrifsanordnung befteht im Wefentlichen darin, dafs an einen lang geftreckten Frontbau in fenkrechter Richtung dazu Flügelbauten in angemeffenen Abhanden rippenartig angefetzt und mitunter durch einen quer hierzu gerichteten, dem Frontbau parallelen rückwärtigen Fängsbau unter einander verbunden find.

Im Zoologifchen Mufeum zu Leyden ift aufserdem in den Mitten der über 100¹¹¹ langen Flügel durch kleine Querflure und Treppen der innere Verkehr hergeftellt.

Dem Mufeum für Naturkunde zu Berlin (flehe Art. 310 u. Fig. 426) reiht fleh ein ftattlicher Vorbau mit glasüberdecktem Binnenhof an, während das Britifh Mufeum of Natural Hiftory zu London piehe Art. 311, fo wie Fig. 429 u. 430) durch eine in der Hauptaxe des Bauwerkes angeordnete, grofse Schauhalle erweitert und gekennzeichnet ift. Die parallel laufenden Galerieflügel zu beiden Seiten der Mittelhalle find eingefchoffig.

Abweichend von diefen Baufyftemen find für manche naturwiffenfchaftliche Sammlungen die auch bei vielen anderen Gebäudearten vorkommenden Grundrifsbildungen gewählt, fei es dafs ein rechteckiger Fangbau mit Mittel- und Eckvorlagen, fo wie mit ein- oder zweireihiger Anlage der Räume angeordnet oder ein in fich gefchloffener, durch Binnenhöfe abgetheilter Bau gebildet ift.

Die erftere Anordnung erfcheint für kleinere Mufeen, wie z. B. das Naturhiftorifche Mufeum zu Bern (flehe Art. 312 u. Fig. 433) und das Fierbarium und botanifche Mufeum zu Berlin⁴⁰⁸), wohl geeignet.

Ein grofsartiges Beifpiel letzterer Art ift das Naturhiftorifche Hofmufeum zu Wien (flehe Art. 313 u. Fig. 435). Hier ift in ganz befonders zweckmäfsiger Weife die Verbindung der Schaufammlung mit der Hauptfammlung und den Arbeitsräumen der Beamten der einzelnen Abtheilungen in jedem Gefchofs dadurch hergeftellt, dafs die Schaufammlung die grofsen äufseren Säle Jfüllt und die Hauptfammlung in den anfchliefsenden, an den Hoffeiten gelegenen Räumen untergebracht ift. Die Grundrifsbildung diefes Bauwerkes wurde durch diejenige des gegenüber flehenden, ganz gleich geftalteten Kunfthiftorifchen Hof-mufeums beeinflufft.

Eine eigenthümliche Anordnung zeigt das Gebäude des National-Mufeums zu Wafhington ⁴⁰⁷).

Die äufsere Anlage ift eingefchoffig, in quadratifcher Grundform von 98m Seite geplant und im Inneren durch zwei kreuzförmige Flügel von 19 m lichter Breite auf 35m Höhe getheilt, über welchen fleh wiederum ein mittlerer Vierungsbau erhebt, der im Erdgefchofs achteckig, höher hinauf fechzehn-eckig geftaltet erfcheint. Die grofse, durch 4 Binnenhöfe gefchiedene Fläche von rund 94000 ü“¹ ift mit Dächern überfpannt, die wechfelnd hoch liegen und dadurch die Anlage hoher Seitenlicht-Erhellung für alle Innenräume ermöglichen. Die mit Galerien ausgerüfteten Hallen enthalten 7387 üm Ausftellungsräume. Die vorgelegten Eck- und Mittelbauten der Aufsenfeiten find zweigefchoffig und zu Räumen für Verwal-tungs- und Arbeitszwecke verwendet.

3°4-

Einrichtungs-

Bei allen diefen Grundrifstypen ift der Einflufs, den die Abfonderung von Schaufammlung und Hauptfammlung, fo wie die Aufftellungsart der Schränke auf das zur Anwendung gekommene Baufyftem ausüben, unverkennbar.

Die Sammlungsfchränke von naturgefchichtlichen Mufeen müffen zum Zweck gegenftände. der Erhaltung der Gegenftände möglichft ftaubficher hergeftellt werden.

Man unterfcheidet auch, wie in anderen Mufeen, Wandfehränke und frei ftehende Schränke, ferner pultartige Schaukaften. Bei frei flehenden Schränken werden oft Zwifchenwände mittels auf Eifenrahmen gefpannter Leinwand gebildet, um Hintergründe zu fchafifen (fiehe Art. 299, S. 343). Wandfchränke und Pulte haben ohnedies einen Hintergrund. Einfache Pulte werden an den Wänden, Doppelpulte frei

40⁷)    Für diefe und einige andere hier nicht abgebildete Beifpiele vergl. : Tiede , A. Gebäude für öffentliche Sammlungen. Deutfehes Bauhandbuch. Band II, Theil 2. Berlin 1884. S. 535.

⁴⁰⁸)    Siehe: Wiethoff. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1881 bis einfchl. 1885 vollendeten und abgerechneten preufsifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Berlin 1892. VII—X, B. b : Mufeen. S. 94 u. 95.

im Raume aufgeftellt. Der Schaufläche ift eine folche Neigung zu geben, dafs der Befchauer fleh mit dem Oberkörper leicht darüber beugen kann.

Schränke und Pulte für Schaufammlungen werden jetzt oft ganz aus Eifen und Glas angefertigt, um die Schaufläche fo wenig wie möglich durch ftarke Pfoften, welche die Holz-Conftruction bedingt, zu beeinträchtigen. Eiferne Schränke find u. A. im Königl. Zoologifchen und Anthropologifch-Eithnographifchen Mufeum zu Dresden⁴⁰⁹) ausgeführt und vielfach als Vorbilder (K. K. Naturhiftorifches Hofmufeum zu Wien, Mufeum zu Prag, Mufeum für Naturkunde zu Berlin, National-Mufeum zu

3°5-Ei ferne Schränke und Pulte.

Fig. 412.

Tj

J,

r.

Ja

|pî

pMI

7 ÎVt;.T. £-F

--1

r......" ;

Frei flehender eiferner Schrank⁴¹⁰). I/40, bezw. 1/4 n. Gr.

Wafhington) benutzt worden. Einige der neueren Einrichtungen diefer Anftalt werden im Nachfolgenden dargeftellt.

Fig. 412 ⁴¹°) zeigt einen frei flehenden, ganz aus Schmiedeeifen ausgeführten

Schrank.

Der Schrank wird an der Langfeite mit einer grofsen einflügeligen Thür von 2,3 6 m Breite und 2,60 m Höhe verfchloffen, welche an einer Seite durch 4 Bänder getragen wird und an der anderen mit

409)    Vergl. : Meyer, A. B. Berichte des Königl. Zoologifchen und Anthropologifch-Ethnographifchen Mufeums zu Dresden. Dresden 18S6—87.

⁴¹⁰)    Facf.-Repr. nach ebendaf., Taf. I, II u. III.

Ba seule-Verfchlufs verfehen ift. Jede Thür ift durch Sproffen in 4 gleich grofse Scheibenfelder, jede Schmalfeite und die Schrankdecke durch eine Querfproffe in 2 Scheibenfelder getheilt. Die Scheiben der Decke find des Staubes wegen aus mattem Glafe, die Wandfeheiben aus 6 bis 7mm ftarkem Glas her-geflellt. Bei Anwendung von Spiegelfcheiben, die natürlich weit vorzuziehen find, wird die Mittelfproffe entbehrlich. Die Conflruction des Schrankes, an deffen Unterfatz die Füfse, fo wie die Blechböden durch Nietung befeftigt find, ift aus den Durchfchnitten E F und G H erfichtlich. Sie zeigen die Falze der Basculefeite und der Bandfeite der Thür, fo wie den Rahmen der Nebenfeiten. Als Dichtungsmaterial für die Nuthen, in welche die Rippen der Thür eingreifen, wurden cylindrifclie Baumwollftränge genommen, welche fich vollkommen bewährt haben und bekanntlich von den Motten nicht angegriffen werden.

fl

fl

V$ n. Gr.

Fig. 4*3-

¹ 40 n- Gr.

l "Ir1, l"l, [rfrHrirHr

Innere Einrichtung des eifernen Schrankes in Fig. 412 ⁴¹⁰),

Die innere Einrichtung der Schränke, welche

zur

Aufhellung der Sammlungs

gegenftände dienen, ift in Fig. 413⁴¹⁰) zum Theile abgebildet.

Die durchlochten Ständer, welche entweder in den Ecken des Schrankes oder vorn, hinter dem mittleren Rahmwerk, oder aber hinten an der Rückwand zur Aufftellung gekommen find, dienen Einhaken der Träger für die T-Schienen. Auf letztere oder auf darüber gelegte Bretter, Bleche oder Glasfcheiben werden die Gegenftände geftellt.

zum

Als Anftrich wurde eine dunkelgrünliche Bronzefarbe gewählt, mit Ausnahme der Sproffen, die je nach den Lichtverhältniffen grau oder filberbronzirt angeftrichen find. Der innere Anftrich wurde gelblich-weifs hergeftellt; die Farbe der im Dresdener Mufeum üblichen hölzernen Objectunterfätze ift ähnlich. Die Koften eines folchen Schrankes von

2,45 m Länge, l,ao m Tiefe und 3,o m Höhe, alfo von

2,91 <lm Grundfläche ftellen fich, einfchl. Anftrich, auf 810 bis 830 Mark.

Fig. 414.

35i

’UO n. Gr.

Eiferner Schaupult⁴¹⁰).

Schaukaften oder Pulte für Conchylien, Eier u. dergl. find auch ganz aus Schmiedeeifen und Glas, mit Bodenplatte von Eifenblech, hergeftellt worden (Fig- 4H ⁴¹⁰)-

Diefelben find 2,o m lang und 0,so m breit; die ganze vordere Höhe wurde nur 0,85 m, d. i. etwas niedriger als gewöhnlich, angenommen, damit der Befchauer fich, wie bereits erwähnt, leichter mit dem Oberkörper über den Pult beugen kann. Bezüglich der Neigung der beiden Hauptflächen der Pulte find hauptfächlich folgende drei Anordnungen in Betracht gezogen worden: 1) Boden und Deckel find gar nicht geneigt, fondern wagrecht; 2) der Boden ift wagrecht, der Deckel geneigt; 3) Boden und Deckel find parallel geneigt (Fig. 414). Auch der Neigungswinkel wird verfchieden gewählt, ins-befondere bei der zweiten Form, wo der Winkel ganz nach der Gröfse der iin Pulte unterzubringenden Gegenftände zu richten ift. Die erfte und zweite Form find von Alters her bekannt; die dritte Form ift ungewöhnlich, foll aber zweckentfprechend und vortheilhaft fein, wenn die Neigung 1 : 5,33, alfo 15 auf 80 cm beträgt. Bei diefer Anordnung find die hinteren Theile des Pultes dem Auge des Befchauers näher gerückt, ohne dafs er fich tiefer zu bücken braucht. Die Fiifse der Pulte find von Quadrateifen, die Bodenplatte von 2 mm ftarkem Eifenblech und das Rahmwerk für die Glasfcheiben von T- und L-Eifen. Der obere Deckel ift an der hinteren Seite durch 3 Gelenkbänder mit dem Untertheile verbunden und an der vorderen Seite durch zwei Schlöffer, die ganz im Rahmwerk verfenkt liegen, abgefchloflen. Zum Feftftellen des Deckels in geöffnetem Zuftande ift an jeder Schmalfeite eine knieliebelartige Stellvorrichtung mit Federn angebracht, die fich beim Schliefsen des Deckels zufammenlegt.

Eorm und Conftruction der Möbel find ftets dem jeweiligen Bedürfnifs der zu bergenden Gegenftände anzupaffen. Dem gemäfs pflegen die Schränke der paläonto-

logifchen und mineralogifchen Sammlungen, welche zum gröfsten Theile mit Schiebekaften ausgeriiftet fein müffen, aus Holz hergeftellt zu werden. Gute Vorbilder enthält u. a. das Mufeum für Naturkunde zu Berlin.

Der Normalfchrank für die Aufbewahrung der Mineralien, Block-fchrank genannt, 13 Schiebekaften über einander, ift 1,45 m hoch, 0,70 m breit und 0,70m tief. Ein frei flehender, 1,55 m hoher Glasfchrank der Gefteinsfammlung ift in Fig. 415 4n) abgebildet. Der 1,22 m tiefe und l,oom hohe Unterfatz hat beiderfeits 8 Schiebladen. Der verglaste Auffatz ift 1,5» m hoch und mit ftaffelartigen Einfätzen verfehen.

Ein Sammlungsfchrank des paläontologifchen Saales des mineralogifchen und geologifchen Inftitutes der Kaifer-Wilhelm-Univerfität zu Strafsburg ift in Fig. 416⁴¹²) dar-geftellt.

Fig. 415.

... ■ IJ

Frei flehender hölzerner Glasfchrank 4n).

]Uo n. Gr.

cm

306.

Hölzerne

Schränke.

Je 3 folcher 2,47 m langen Schränke bilden eine Reihe von 7,41 m Länge. Die Abmeffungen einer Schieblade find 53 cm Länge, 43 cm Breite und 9cm Höhe im Lichten. Die Glasdeckel find nach vorn um 10cm geneigt und vorn und hinten 13 cm im Lichten hoch. Ueber dem oberften Theil des Schrankes ruht auf dünnen gufs- oder fchmiedeeifernen Stützen und eben folchen Confolen eine ca. 40 bis 45 cm breite Platte von Holz,

Ol) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1891, Bl. 6.

412) Nach den von Herrn Architekten IJsleiber zu Strafsburg freundlichft mitgetheilten Handfkizzen.

3°7-

Schädel-

ftänder.

352

Fig. 416.

jto=

two=

IE

yytr

Wtt-=5#

Frei flehender hölzerner Schrank⁴¹²). — ⁴/4o n. Gr.

unter Umftänden von dünnem Gufs- oder Schmiedeeifen-blech ; darüber fleht der eigentliche Auffatz, ca. 40cm im Lichten hoch, vorn und hinten durch in Gelenkbändern gehende, verglaste Rahmen abgefchloffen. Der obere Abfchlufs wird durch eine profilirte Gefimsleifle mit kleinen Knöpfchen gebildet , auf welcher je nach Bedürfnifs zwifchen zwei Ständern ein von beiden Seiten fichtbares Nummer-fchildchen angebracht ifl.

Die Aufflellung der Ausflellungsgegenflände erfolgt in dreifacher Weife :

leichte fchmiedeeiferne

1) Auf dem wagrechten unteren einem oberen, fchmaleren Brettchen (Fig. 416, Seitenrifs in der Mitte).

breiten und

Fig. 417 ⁴¹²).

'ho n. Gr.

Fig. 418.

v>

2)    Auf 2 zu den geneigten Glasrahmen parallel liegenden Brettchen, wobei oben noch ein kleines, je 5 bis 6cm breites Brettchen für ganz kleine, aber hohe Gegenftände derfelben Gattung zu gewinnen ifl (Fig. 416, <:

Seitenrifs links). Die Befefligung derfelben auf den geneigten Brettchen wird entweder durch mit einfachen Meffmgknöpfchen verzierte Holzfchrauben oder mit Flaken oder am zweckmäfsigflen mit einfachen Stiften bewerk-flelligt ; alle Bretter find leicht herausnehmbar ; nur das untere wagrechte, von den Ständern getragene Brett ifl feil.

3)    Für gröfsere Gegenftände nur auf dem wagrechten unteren Brett nach Fig. 416, Seitenrifs rechts.

Sowohl bei I, wie bei 3 wird eine Ausnutzung des Platzes dadurch erreicht, dafs man zwifchen

die aufgelegten Gegenftände Unterfätze aus feinem Gufseifen mit Zapfen (Fig. 417, links) oder aus Holz gedrehte, mit Fufsplatte verfehene Unterfätze (Fig. 417, rechts) aufftellt, die Teller tragen, welche mit den darauf feft gemachten Gegenftänden leicht abgenommen werden können.

An den Fenfterpfeilern der Säle derfelben Sammlung find Schränke von der in Fig. 418⁴¹²) abgebildeten Form aufgeftellt.

Die Länge diefer kleinen Schränke berechnet fich bei 3,40 m Fenfteraxenweite, der Pfeilerbreite entfprechend, auf l,6o m. Die Seitenwände der Schränke laufen in der Schräge der Fenfterlaibung. Der obere Theil ifl auf der Vorderfeite mit zweiflügeligen Glasthüren, an den Seiten mit einflügeligen Glas-thüren gefchloffen. Die Neigung der Bretter für das Anbringen der Gegenftände ifl auf eine Höhe von ca. 40 cm zu 10 cm angenommen.

Zu den befonderen Einrichtungsgegenftänden für anthropologifche Sammlungen gehören die Ständer für Menfchenfchädel.

Hölzerner Pfeilerfchrank⁴¹²).

⁴/4o n. Gr.

i¹

Der in Fig. 419 ⁵) abgebildete Schädelftänder hat vor anderen feiner Art wefentliche Vortheile, die darin beftehen, dafs der Schädel keine Verletzung durch die Befeftigung erfährt, leicht beliebig wagrecht zu Hellen, auch nach oben zu drehen ift, und dafs Schädel fowie Unterkiefer ohne Schwierigkeit getrennt vom Ständer genommen und betrachtet werden können. Dabei ift der ganze Schädel dem Befchauer fichtbar, ohne dafs der Ständer das Auge ftört.

Fig. 419.

Dies ift bei dem neben flehenden Schädelftänder auf die folgende Art erreicht. Auf fchwarz polirtem Holzfockel a ift ein lothrecht flehender Bolzen b aus Eifendraht mittels einer Schraubenmutter befeftigt. Ein verftell-barer Arm von fchwachem Meffingrohr mit 2 Klemmfchrauben wird mit feinem lothrechten Theile auf den Bolzen b gefchoben; der wagrechte Theil nimmt den Unterkieferhalter d auf. Letzterer ift aus ftärkerem Meffingdraht angefertigt und läuft in 2 gebogene Spitzen aus, die in den Canalis mandibularis des Unterkiefers eingefchoben werden. Der eigentliche Schädelträger befteht aus einem Meffingrohre mit Klemm-fchraube und 3 aus einander gefpreizten Meffingfedern mit umgebogenen Enden und wird durch das Hinterhauptloch in den Schädel eingeführt, bis der auf das obere Ende des Rohres ausgefchraubte Gummiknopf die innere Fläche der Schädelkapfel berührt. Alsdann werden die 3 aus dem Hinterhauptloch herausftehenden Meffingfedern umgebogen und am Schädel befeftigt, damit fie nicht in die Schädelhöhle einfchnappen..

Von fonftigen befonderen Einrichtungsgegenftänden brauchen fchliefslich nur die Knochenentfettungs- und Macérations-Vorrichtungen der zoologifchen Mufeen erwähnt zu werden. Abbildungen und Befchreibungen derfelben finden fich in den unten angegebenen Quellen⁶).

.....!

jt

Tür

Schädelftänder⁵). — ^5 n. Gr.

c) Beifpiele.

Das Naturhiftorifche Mufeum in Hamburg (Fig. 420 bis 423 ⁷) ift aus kleinen Anfängen durch freiwilliges Zufammenlegen vereinzelter Sammlungen entftanden und Ende der dreifsiger Jahre in den Befitz des Staates übergegangen. Der Neubau deffelben wurde Semper & Krutifch übertragen, nachdem deren Pläne auf Grund des 1884 — 85 ftattgefundenen Wettbewerbes zur Ausführung beftimmt worden waren. Diefe erfolgte 1886—89.

Die Bauftelle nimmt einen Theil eines im Often der Stadt hoch gelegenen Platzes ein, der weder vom eigentlichen Schwerpunkte Hamburgs, noch von den höheren Bildungsanftalten zu weit entfernt ift. Die Hauptfront des Gebäudes ift nach Often an einer breiten, Steinthorwall genannten Strafse gelegen.

Den räumlichen Anforderungen konnte nur durch eine auf das äufserfte wahrgenommene Ausnutzung des verfügbaren Bauplatzes genügt werden. Dies ift durch das für den Neubau gewählte Syftem erreicht. Nach demfelben gliedert fich das Mufeum in einen grofsen, von oben erleuchteten Mittelfaal mit rings umlaufenden Sammlungsfälen, deren Tiefe fich durch die gegebenen Abmeffungen der Gehbahnen

3°8.

Beifpiel

I.

23

Fig. 420.

sa

111 11 ■■■iii —ü—wraarn iiiiict—atS

ï*K**2*S*m

: .*T

TSp

F ;

Ä => tC...

il'

! T T «e

il' 1

fesi

KJ

sari

MA_JM

«g

il r‘5R

■FJ

fte

si

s

:tv

if®

—— TA T T- -

HEEEE£a|

.[1

flF

SSL

1:500

10 987 654321 0

10

13

20™

rt-fi j    ' | • f ♦ |

Theil der Hauptfaçade.

Mimiü!

n=-

Fig. 421.

Hauptgefchofs.

i r " ¹ .. ..

TiiTiiît

r ; D-

Fig. 422.

Erdgefchofs

/ttsiinliings!

Aröeitszim.

für

Mineralogie

j [Hörsaal

1:1000

10 8 6 » S 0

I II I I I I I II 1

10

20

30

«o

Naturhiftorifches Mufeum zu Hamburg ⁴¹⁵).

Arch. : Semper âf* Kruti/ch.

und der erforderlichen Schrankreihen auf rund 9,o m beitimmte. Bei folcher Tiefe der Sammlungsfäle hätte zur zweckentfprechenden Beleuchtung derfelben das durch Fenfteröffnungen einfallende Seitenlicht allein nicht hingereicht. Das den Mittelraum erhellende Deckenlicht muffte in ausgedehntem Mafs herbeigezogen werden. Aus diefem Grunde ift, fo weit die Ausftellungsräume in Betracht kommen, von feilen Theilungen zwifchen denfelben und dem Mittelraum abgefehen worden. An deren Stelle find frei flehende, der Licht- und Raumerfparnifs wegen von Eifen hergeftellte Freiftützen angeordnet. Da ferner auch alle Querfcheidungen in den Sammlungsräumen vermieden find, fo ftellt das Innere des Mufeums einen zu-fammenhängenden, durch Deckenlicht und grofse Fenfler vollkommen durchlichteten, hallenartigen Innenraum dar, in welchem alle durch die Aufftellung und Eintheilung der Sammlungen nothwendigen Tren-durch die Schaufchränke felbfl hergeftellt find und je nach Belieben verändert werden können⁸). Die Eintheilung der Räume ifl derart getroffen, dafs Haupttreppenhaus, Hörfäle, Arbeitszimmer etc. neben einander liegen, fo dafs die eigentlichen Ausstellungsräume eine ununterbrochene Reihe grofser Säle bilden. Die Gefammtanlage derfelben ifl in Folge deffen fo überfichtlich, dafs das Publicum fich fchnell darin zurechtfinden und das Auffichtsperfonal die Ueberwachung leicht ausüben kann.

nungen

Das Gebäude enthält aufser dem 3,5 m hohen Kellergefchofs 4 Stockwerke, und zwar das Erd-gefchofs mit 7,o ein Zwifchengefchofs mit 5,o m Höhe und das Hauptgefchofs, das in 5,2 m feiner Höhe durch ein 4,b m hohes Galeriegefchofs getheilt ifl. Aufserdem find in fämmtlichen über dem Erdgefchols gelegenen Stockwerken Galerien angeordnet, die um etwa 2,5 m über die Stützfäulen in das Innere des Mittelraumes auskragen. Die in Fufsbodenhöhe des Plauptgefchoffes angebrachte Galerie ifl durch zwei den Raum des Mittelfaales iiberfpannende Brücken verbunden. Zwei folcher Querverbindungen find auch im Galeriegefchofs angelegt, das fo genannt wird, weil es aus einzelnen, über den Sälen des Hauptgefchoffes angeordneten Galerien zufammengefetzt und mit einer entfprechenden Reihe von Deckenlichtern erhellt ifl. Daffelbe ift daher zur Aufftellung feiner Gegenstände befonders geeignet und übermittelt durch Oeffnungen zwifchen den Galerien auch den darunter liegenden Sammlungsfälen Deckenlicht. Die Galerien find fämmtlich mit fchmiedeeifernen Geländern verfehen, deren breite Deckleiften zur Aufnahme von fchmalen Schaukaften beflimmt find. Da diefe Geländer eine Gefammtlänge von 702m darftellen, fo wird durch eine folche Anordnung eine fehr erhebliche Schaufläche gewonnen.

In das Erdgefchofs des Mufeums führen zwei Eingangsthüren, die eine in den Mittelbau, vor der den Wallanlagen zugekehrten Oftfeite, die andere in die örtliche Vorlage der Nordfeite. Die erftere dient als Haupteingang für das das Mufeum befuchende Publicum. Von der dahinter liegenden Windfanghalle führen 6 Stufen zu der auf der Höhe des Saalfufsbodens befindlichen Haupteingangshalle, zu deren beiden Seiten die Haupttreppen und Kleiderablagen, fo wie die zugehörigen Nebenräume angereiht find. Durch grofse Glasthüren betritt man nun den Mittelfaal.

Die zur Verwaltung und zu wiffenfchaftlichen Arbeiten beftimmten Zimmer, die Bibliothek etc., fo wie zwei Hörfäle find an die Nord- und Oftfeite des Gebäudes gelegt, wo fie einen grofsen Theil des Erdgefchoffes und des Zwifchengefchoffes einnehmen. Der eine der beiden Säle ifl für flreng wiffen-fchaftliche, der andere, gröfsere für öffentliche Vorträge beflimmt. Für den Befuch der Hörfäle wurde der zweite, an der Nordfeite befindliche Eingang angelegt. Er dient zugleich dem Mufeums-Perfonal als Zugang zu den übrigen Räumlichkeiten, kann aber gegen das grofse Publicum leicht abgefperrt werden.

Der gröfsere Hörfaal ift amphitheatralifch angeordnet ; er enthält auf 5 halbkreisförmig angelegten Reihen Sitzplätze für 130 Zuhörer. Der 5 Stufen über Bürgerfteighöhe liegende Eingang des Hörfaales entfpricht der oberften Sitzreihe; der Platz des Vortragenden mit Pult und Experimentirtifch fleht auf Kellerfufsbodenhöhe. Ein in unmittelbarer Nähe liegendes Vorbereitungszimmer ifl mittels einer Treppe mit den in den oberen Gefchoflen liegenden Arbeitszimmern und mit den Sammlungsräumen in Verbindung gefetzt. Ein durch alle Gefchofle gehender, hydraulifch bewegter Aufzug von 250 Tragfähigkeit ermöglicht es, aus jedem Theile des Gebäudes die für die Vorträge nothwendigen Sammlungsgegenftände leicht in den Saal zu befördern. Unmittelbar hinter dem Platze des Vortragenden ift eine mit dem Aufzug verbundene Klappe angeordnet, durch welche die herbeigefchafften Gegenflände ohne Weiteres in den Vortragsfaal genommen werden können. Diefer Hörfaal, der auch als Verfammlungslaal benutzt wird, ift mit architektonifch ausgebildetem Wandfchmuck und einer reich caffettirten Decke verfehen. Der kleinere, an der Oftfront gelegene Hörfaal ift ohne amphitheatralifche Anordnung der Sitzreihen und gänzlich fchmucklos gehalten. Neben demfelben liegt ebenfalls ein Vorbereitungszimmer, welches auch zur Aufbewahrung von Modellen, Präparaten, Inftrumenten und anderen für die Vorträge beftimmten Lehrmitteln dient.

Fig. 423.

SS\

..

•/>&&

/ JÔ

ÿ’

//JM

WM

.sśSŚSw

***5

Sy

. -?

mà

r*

SU/

.......4 !

j jSEIE

-1.

~Ąl l--:^ 1 ^^Atl0iBMS«Bil«i(l; ftnal

mm

ssKtogKa

hssssvêsü

p-

RI

MJ

^5r ;

■j

P|

r«

jkfl

^Mss^y * *

s|^|i|:. :.).’. ;$>'t?!■ w^tâtÉJL*' •    •"•*•».■.,v-Jr • • • X*

'y

Oü

M P5t

M,

■    — im

t'C *• ir-Ii

mx

4-C

PÿÉs

Jfl

mm

*<<

E '--i

Pr

**

~F -

MZEf

•j.

r.

fth

«a

|.£j

rÉf$L

'^*WN. VH

jH

ST

Mittelfaal des Naturhiftorifchen Mufeums zu Hamburg.

Die für wiffenfchaftliche Arbeiten erforderlichen Zimmer, von denen bereits erwähnt wurde, dais fie, gleich Bibliothek und Verwaltungsräumen, an der Oil- und Nordfeite des Erd- und Zwifchengefchoffes untergebracht wurden, find aufserordentlich helle Räume von folcher Gröfse, dafs auch Gelehrten, die dem Mufeum nicht angehören, ausreichender Raum für ihre Studien angewiefen werden kann. Die Arbeitszimmer der mineralogifchen Abtheilung befinden fich im Erdgefchofs und flehen in unmittelbarer Verbindung mit einem Zimmer für optifche Verfuche, fo wie mittels eines eigenen Aufzuges mit den im Keller-gefchofs befindlichen Zimmern für gröbere Arbeiten.

Die Räume für die Vornahme der technifchen Arbeiten des Naturhiftorifchen Mufeums find ohne Ausnahme in das Kellergefchofs verlegt. Zwei grofse für Ausftopfen und ähnliche Verrichtungen be-flimmte Säle liegen an der Weftfront. In ihrer unmittelbaren Nähe ift die Trockenkammer, wofelbft die fertig ausgeftopften Gegenftände einer Temperatur von 40 Grad C. ausgefetzt werden können, angeordnet. Eine Lockfeuerung mit Entlüftungsrohr führt die arfenikhaltigen Dämpfe ab. Neben diefen Räumen ift eine 4,40 X 2,45 m grofse Hebebühne von 5000 kg Tragfähigkeit angelegt, um gröfsere, hier zur Aufftellung fertig gebrachte Stücke ohne Gefährdung derfelben nach dem Saale befördern zu können.

Aufser den hier genannten Räumen befinden fich im Kellergefchofs noch drei der zoologifchen und weitere drei der mineralogifchen Sammlung zugewiefene Arbeitszimmer. Zu erfteren gehört auch der Macerirraum, der durch verfchiedene, kräftig wirkende Vorrichtungen, die zum Theile nachträglich gemacht wurden, entlüftet ift. Die Knochenbleiche befindet fich im Dachraum.

Unter der Haupteingangshalle liegt der Heizraum mit den Luftheizungsöfen, dem Dampferzeuger, dem Gasmotor, Ventilator etc. In der Mitte des Gebäudes, dem Mittelfaale entfprechend, liegen das Kohlenmagazin, fo wie ein Magazin für gröbere Vorräthe des Mufeums; die ganze füdliche Seite wird in der Breite des darüber liegenden äufseren Saales durch einen vorläufig noch nicht benutzten Refervefaal eingenommen. Ferner find noch zwei, etwa die halbe Länge der Weflfeite einnehmende Dienftwohnungen zu erwähnen. Diefelben erhalten Licht und Luft von einem 2,5om breiten, auf die Länge der Weftfront fich erftreckenden Lichtgraben, von welchem aus zwei Eingangsthiiren in das Untergefchofs führen.

Bei der inneren Geftaltung des Mufeums war das Beftreben geltend, möglichft Raum zu fparen und alle den Einfall des Lichtes und die freie Bewegung fperrenden Mauerkörper zu vermeiden. Diefer Grundgedanke der Anlage führte, wie erwähnt, zu einer umfaffenden Verwendung von Eifen-Conftructionen. Diefe wurden, um fie nicht in ihrer ganzen Nacktheit zu zeigen und der an fich einfachen Anlage nicht noch den Anftrich des Nüchternen zu geben, thunlichft verkleidet, ohne das Charakteriftifche der Eifen-Conftruction zu leugnen. Die Stützfäulen wurden mit architektonifch gegliederten Gufsfchalen, die Galerieträger durch grofse Holz-Confolen verkleidet, die Unterzüge umfchalt und geputzt, eben fo wie die Unterfichten der Wellblechdecken.

Die äufsere Geftaltung des Bauwerkes ift von der Anordnung ausgiebiger Fenfterflächen zur Erhellung der Sammlungsfäle abhängig gewefen und zeigt, bei Erfüllung diefes Bedürfniffes, eine ernfte, den Zwecken des Mufeums entfprechende Architektur. Die Architekturtheile der Façade find in Häuflein ausgeführt ; als Material für die Mauerflächen wurden Verblendziegel gewählt. Die zwifchen den Fenftern des Zwifchen- und Hauptgefchoffes befindlichen grofsen Platten find mit den Reliefs hervorragender Forfcher und fymbolifchen Darftellungen der verfchiedenen Erdtheile gefchmückt. Zur Bereicherung des örtlichen Mittelbaues wurden ornamentale Platten aus Terracotta in die zu beiden Seiten des Mittelfenfters ausgefparten Füllungen eingefügt.

Da die den Ausftellungszwecken dienenden Räume gewiffermafsen eine einzige Halle bilden und nur bis auf 12,5 Grad C. geheizt zu werden brauchen, dagegen flarken Luftwechfel erfordern, wurde für diefe eine Drucklüftung mit Erwärmung durch central angelegte Feuerluftheizung gewählt. Für die Arbeitszimmer, Hör-fäle, überhaupt für alle dem Publicum entzogenen Räume, ift eine Niederdruck-Dampfheizung angeordnet.

Die Abluft-Canäle münden in den Raum zwifchen Decken- und Dachlicht aus. Diefer wird hierdurch zur Winterszeit warm gehalten. Das fich bildende Tropfwaffer ift unter dem Dachlicht aufgefangen. Ueber den Deckenlichtern find zur Abhaltung der Sonnenftrahlen Zugvorhänge angebracht.

Die Gefammtkoften des Baues, mit Ausfchlufs des Architekten-PIonorars und gewiffer Nebenkoften, beliefen fich auf 1092813 Mark. Dies ergiebt bei einer bebauten Grundfläche von 2915 ü"¹ für 1 qm 375 Mark und für 1 cbm umbauten Raumes rund 14 Mark.

¹

Nach: Revue gén. de l'arch. 1883, S. 17. Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

²

Nach: General Guide to the Britifh Mufeum of Natural Hiflory. London 1891. S. 25 u. 21.

³

   Siehe Kap. 2.

(fiehe Art. 310) einen Entwurf angefertigt, der aber nicht zur Ausführung gelangte, weil damals die beim Neubau betheiligten Gelehrten vom Syftem der Abfonderung von Schaufammlung und Hauptfammlung nichts hören wollten. Näheres über jenen urfprünglichen Entwurf ift zu finden in: Deutfehes Bauhandbuch. Band II, Theil 2. Berlin 1884. S. 542.

⁴

   A. a. O., S. 355,

⁵

   Nach: Meyer, a. a. O., S. 10 u. Taf. 6.

⁶

   Meyer, a. a. O., Taf. 5 — fo wie: Kleinwächter, F. Das Mufeum für Naturkunde der Univerfität Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1891, S. 7 bis 10.

⁷

   Nach : Semper, M. Das neue naturhiftorifche Mufeum in Hamburg. Deutfche Bauz. 1890, S. 237. — Fig. 420 bis 422 nach von den Herren Architekten freundlichft zur Verfügung geftellten Plänen.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

⁸

) Diefe in den Plänen vorgefehene Anordnung der Schaufchränke ift in der wirklichen Einrichtung zu Ungunften der Beleuchtung theilweife verändert worden.

Das Muféum dhißoire naturelle zu Paris enthält die zur Unterbringung der natur-wiffenfchaftlichen Sammlungen dienende Gebäudegruppe, welche am fiidweftlichen Ende des botanifchen Gartens fteht und, in fo weit bis jetzt ausgeführt, in Fig. 424⁴¹⁷)

417) Facf.-Repr. nach: Revue gén. de l'arch. 1883, PI. 58 u. 59; Befchreibung nach ebendaf., S. 16 u. 1884, S. 163.

3°9-

Belfpiel

im Grundrifs dargeftellt ift. Der füdliche Gebäudeflügel für Mineralogie und Geologie wurde 1836 vollendet, und zu derfelben Zeit find die alten Gewächshäufer, die den gröfseren Theil des nördlichen Flügels bilden, nach den Plänen Rohault de Fleury s errichtet worden. Das grofse mittlere Hauptgebäude, das die Sammlungen für Zoologie enthält, fo wie die Verbindungsbauten mit den Flügeln wurden 1877 von André begonnen.

Der Jardin des platites zu Paris, der nach Art. 294 (S. 338) feit 1793 den Namen Muféum d’hißoire naturelle führt, bildet ein grofses, unregelmäfsiges Viereck, das im Often nach der Seine zu, vom Quai Saint-Bernard und dem halbrunden Platz Valhubert, im Süden von der Buffon-StreSst, im Wellen von der GeoJproy-Saint-HilaireStea.fee und im Norden von der Cuvier-Strafse begrenzt wird. Längs letzterer erftreckt fich derjenige Theil der Anlage, welcher den zoologifchen Garten und das einen Hügel bedeckende Labyrinth umfafft. Den anderen, niedrigeren Theil nimmt der botanifche Garten ein, der beim Haupteingang am Valhubert-Y\aXz beginnt und von der in Rede flehenden Gebäudeanlage der naturwiffen-fchaftlichen Sammlungen abgefchloffen wird. Der Platz hierfür könnte nicht beffer gewählt fein : Garten und Bauwerk vereinen fich zu einem zufammengehörigen Ganzen von bedeutender Wirkung. Die Architektur des neuen Mufeums zeichnet fich durch Schönheit der Linien, Ebenmafs der Proportionen, vornehme Einfachheit der Formen aus und fteht in vollem Einklang mit der Beftimmung des Bauwerkes. Fig. 424 läfft die Grundrifsanlage des Mufeums erkennen. Den inneren Kern derfelben bildet eine grofse, weite Halle (Fig. 425) , die von 3 über einander flehenden Galerien umgeben ift. Zwei derfelben , die Galerien des Erdgefchoffes und des I. Obergefcholfes, find im Aeufseren durch 11 Bogenöffnungen angedeutet. Die dritte Galerie nimmt die Höhe des Dachwerkes ein und kommt im Aeufseren nicht zur Erfcheinung. Die äufsere Umhüllung des Hallenraumes bilden die an den 4 Seiten deffelben ebenfalls in 3 Gefchoffen über einander angeordneten Reihen von Sälen. Die an der Geoffroy-Saint-HilaireS\.ra.fez gelegene Reihe ilt noch nicht ausgeführt. Die nach dem Garten gewendete Hauptfront wird durch zwei mit Kuppeln bekrönte Vorbauten abgefchloffen. Sie enthalten im Erdgefchofs die Eingänge des Gebäudes und liehen in nächltem Zufammenhang mit den Eckbauten, in welchen die- Haupttreppen eingerichtet find. Aufser-dem Hellen eine Anzahl Nebentreppen die Verbindung der Räume in den einzelnen Gefchoffen her. Ein kräftig gegliedertes Sockelgefchofs erftreckt fich unter dem ganzen Gebäude.

Die Halle hat, einfchl. der umgebenden Galerien, 72,00 m Länge auf 42,40 m Breite und eine Ge-fammtbodenfläche von rund    6000e!¹¹¹;    der grofse Raum wird mit    Deckenlicht erhellt; feine Höhe vom

Fufsboden bis zum Scheitel    der Glasdecke beträgt 21,som. Kein    anderes Material konnte für    die Con-

flruction der Galerien, des Decken- und Dachwerkes der Halle gewählt werden als Eifen, und die glückliche Formbildung⁴¹⁸) deffelben trägt    zu der mächtigen Wirkung    des Raumes wefentlich bei.    Fig. 425

giebt einen Begriff hiervon.    Vierzig    gufseiferne Säulen, die auf    Granitfockein ruhen, bilden    mit den

eifernen Unterzügen, welche die Galerieböden und die Dachbinder tragen, das Gerippe des grofsen und weiten Raumes, dem ein Strom von Licht durch die Glasdecke zugeführt wird. Die Anordnung der oberften Galerie, welche über die beiden unteren ausgekragt und mit den Dachbindern durch Confole träger verbunden ift, erfcheint eben fo keck als zierlich und bildet gewiffermafsen die Krönung des Innenraumes. Diefe oberfte Galerie, welche eine befonders gute Beleuchtung erfordert, da fie die ento-mologifche Sammlung enthält, ift mittels eigener Dachlichter erhellt. Die Galerien find durch Reihen von Glasfchränken zur Aufnahme der Sammlungsgegenftände abgetheilt. Im Mittelraum des Erdgefchoffes flehen folche Exemplare des Thierreiches, welche fich durch ihre Grofse auszeichnen, wie Walfifche, Elephanten, Nashörner u. dergl.

Die den Hallenraum umgebenden Reihen von Sälen find in Steinbau ausgeführt. Sie dienen mit wenigen Ausnahmen als Sammlungsräume. An der füdlichen Nebenfeite liegen 2 Sitzungsfäle, an der nördlichen Arbeitszimmer für den Confervator.

Das im Vorhergehenden befchriebene Galerie-Gebäude für Zoologie A fteht durch Portiken in Verbindung mit den Flügelbauten. Diejenigen der Nordfeite B und C enthalten die neuen und alten Gewächshäufer; die der Stidfeite D werden von der Bibliothek und den Galerien für Mineralogie und Geologie eingenommen.

Die ganze grofse Gebäudegruppe genügt kaum, um die darin enthaltenen Sammlungen zu faffen. Weitere grofse Neubauten find zur Unterbringung der Sammlungen für Botanik, Paläontologie, Anthropologie und vergleichende Anatomie erforderlich⁴¹⁹). Ein umfaffender Plan, der allen Raumbedürfniffen

118) Einzelheiten derfelben fiehe in Theil III, Band 2, Heft 2 (Tafel bei S. 319) diefes »Handbuches«. 4,it) Nach: La conftructiou moderne, Jahrg. 7, S. 509.

ÏÂS

LîE

V

Si

!ï

•i

m

ISS

JÎ§J

■m-

1

j;

.

0!

ta

r i

-• _k

T

=T

3

P

K§j

Fig. 424.

Geoff

r°y-Sai

r e

'Stra fse.

*

gl

:

i

4

r

'■ù::Ù-:di3

■

, '

-

£5.:

I

fi

—

ii

SI

! ■

■ «rr ■

j

*T“W

1

?

■%

S'PI

■

mi

?

'■J

3 *

.

__

mm

r~

B

S3

¹

HSfl

i>

I

•vV

1S

s

-

j

»V-#

m mitg

JHL

m

ES

!n

O

EFE3

P

'

3!

P :

»

»

»

i" "i

Buffon-Strasse.

1-

jSf

r^==K=>

o o a a

□ o o a

V

r \| !

;;j;

-. -f-

i

11

¹

;

K

•S-

:.ï j

✓

j

A

\\

m

m

w

■

Æÿ: ci

" :

• •;. ;

<?*

!:•■-'

;

GIÊ

S

IttSsî

•j

0

kg

3 i:

%

j|

fern*;

iü

K

g*Â

Wü¹]""⁴»¹¹"

i *

A..... -n

Ü

S?***

BS

□

S-S:

!

%

Ssr

■r \

fe-:'

1e. s. : ...

••>/4';

F

1:1000

10 8 6 4 2 0

O

20

O

0

s

Mufeum d hifioire naturelle zu Paris.

Erdgefchofs⁴¹⁷),

Arch. : André.

3óo

Rechnung trägt und viele Millionen beanfprucht, ift entworfen. Zur Ausführung werden zunächll nur die Theile des Entwurfes, welche zur Aufnahme der paläontologifchen und anthropologifchen Sammlungen beftimmt find, gelangen. Diefe neuen Gebäude des Naturhiftorifchen Mufeums, mit deren Ausführung Dutert beauftragt ift, kommen an die Buffon-Strafse zu liehen ; mit ihrer Ausführung ift der Anfang gemacht. Sie werden einen langen Galeriebau bilden, der nach dem Valhubert-Platz und der Seine zu mit einem Hauptportal abfchliefst. Das neue Gebäude umfafft Sockelgefchofs, Erdgefchofs und Obergefchofs ; letzteres ift der Höhe nach getheilt. Das Sockelgefchofs, zu welchem das Publicum keinen Zutritt hat, enthält die Werkftätten und Säle für die Ergänzungsfammlung der vergleichenden Anatomie, deren Räume nur für den inneren Dienft beftimmt find. Hier haben die Profelforen (gleich wie in Genua und London) ihre Arbeits-Cabinete und Laboratorien. Das Erdgefchofs ift der vergleichenden Anatomie zugewiefen. Man wird dort inmitten des Saales die grofsen Skelette und an den Aufsenwänden Glasfchränke aufftellen, die zum gröfsten Theile der Länge nach, zum kleineren Theile der Quere nach angeordnet find und ab

Fig. 425.

71

fl

ipg

£2SSI-

«g

JJ

9R

ta; Ml

üyn

Anficht der zoologifchen Galerien-Halle im Muféum cChiftoire naturelle zu Paris⁴¹⁷).

getheilte Räume bilden werden, von denen jeder für fich eine befondere Gruppe von Gegenftänden aufnehmen foll. Ein befonderer Saal ift dazu beftimmt, die grofse Zahl von Sammlungsgegenftänden, welche von gefchichtlichem Intereffe find, zu faffen. Die anatomifche Galerie wird von beiden Seiten durch grofse Fenfteröffnungen erhellt werden. Eine Haupttreppe führt zum Obergefchofs. Diefes enthält den oberen Theil der weiträumigen, mit Deckenlicht erhellten Halle, die an allen Seiten von einer grofsen Galerie umgeben ift. Der Bodenraum der Halle, welcher die paläontologifche Sammlung zugetheilt ift, wird theils für die Aufftellung flacher Glasfchränke, theils für die von Skeletten foffiler Thiere, von welchen das Mufeum eine grofse Anzahl fchöner Exemplare befitzt, beanfprucht. Geländer fchützen diefe werthvollen Stücke vor dem Andrang der Befchauer. Die anthropologifche Sammlung nimmt auf der Galerie eine Reihe von Glasfchränken ein, die längs der Wände aufgeftellt und durch andere Schränke und Behälter in folcher Weife abgetheilt find, dafs hierdurch paffende Räume für fpecielle Sammlungen und für befonders intereffante Stücke gebildet werden.

Der in Rede flehende Bau foll in Anlage und Ausführung allen Anforderungen feiner Beftimmung entfprechen. Dem gemäfs hat der Architekt für die Neubauten des Mufeums auf die ausfchliefsliche Verwendung des Eifens wegen der bei rafchem Temperaturwechfel vorkommenden Ausdehnungsänderungen verzichtet und die Sammlungsräume mit Mauern umgeben, die fie, belfer als Eifen und Glas, vor den EinfUiffen der Witterung fchützen.

An diefe neue Gebäudeanlage foll fich fpäter ein weiterer Gebäudeflügel von grofser Ausdehnung anreihen, welcher die ganze Länge der Buffon-Strafse einnehmen und die Verbindung mit dem gegenwärtigen Sammlungsgebäude für Mineralogie bilden wird. Diefer künftige Bau foll den Zwecken der Botanik dienen.

Der Neubau des Mufeums für Naturkunde zu Berlin ift auf dem Grund und Boden der ehemaligen Königlichen Eifengiefserei in der Invalidenftrafse dafelbft errichtet und nach den Entwürfen Tiedes 1883 — 88 ausgeführt. Fig. 426⁴²⁰) fbellt den Grundrifs des Erdgefchoffes dar.

310.

Beifpiel

III.

Fig. 426.

Pt—fl—'

fi i Director-nWohn-■ i-t «nuA haus.

Verwaltung!

aik

Aiologlscheti I

CZZl

cm

LU

CT” 1

11 0 8 e

Ie

Z on> l J g i -

X_o

_L

S []

1 e_r

■■

■2rMi

QU mfr

CD

1 0 g⁻ 1 s c

wmn

Verwaltung

Hüll

ätjgje t ijdje r e

S äug

derzoulogi

0 Hifi MtO

SamaJt

e:--1

__!) _ ( _

Lichtho f

PST i [ontologi i cKe_^ ^

für die Aufstellung

!=>

«J

io

grösserer Gegenstände

^ Vhie

bKł,

rSltüi«ina

SE

’S

1:1000

10

so

GO”

Mufeum für Naturkunde zu Berlin. Erdgefchofs ⁴²°).

Arch. : Tie de.

Die Sammlungen des Mufeums, für welche vor etwa einem Jahrhundert der Grund gelegt worden

dafs die Räume im Berliner Univerfitätsgebäude,

war, nahmen allmählich eine folche Ausdehnung an worin fie bisher untergebracht waren, nicht mehr ausreichten, und der Neubau eines Mufeums für Natur-

künde zur dringenden Nothwendigkeit wurde. Daffelbe liegt 37,oo m von der Strafsenfront abgerückt zwifchen den Gebäuden der Bergakademie und der geologifchen Landesanftalt einerfeits und der land-wirthfchaftlichen Hochfchule andererfeits und bildet mit diefen eine lang geftreckte Baugruppe von bedeutender Wirkung.

Bei der Anlage des Neubaues war der Gedanke mafsgebend, die Univerfitäts-Sammlungen nicht nur der Benutzung Seitens der Lehrenden zu überlaffen, fondern fie auch in weiterem Sinne dem Volke zugänglich zu machen. Dem gemäfs flehen fämmtliche Sammlungen und Inftitute des Mufeums, bis auf die Abtheilung für lebende Pflanzenwelt⁴²¹), in dem Neubau in innerer Verbindung. Die vollftändigen und wohl geordneten Sammlungen für die Einzelforfchung und die Unterrichtsanftalten für Anleitung der Studirenden find in den beiden oberen Stockwerken untergebracht. Dem allgemeinen Bildungsbedürfnifs dagegen dienen die Schaufammlungen des Erdgefchoffes, in welchem in folgerichtiger Vorführung die charakteriftifchen Geftaltungen aus den Gebieten der Verfteinerungs-, Gefteins- und Thierkunde aufgeftellt find. Das zoologifche Inftitut allein ift in einem Gebäudetheil gefondert von der thierkundlichen Schau-fammlung eingerichtet.

Die Trennung der Sammlungen nach zwei vollftändig verfchiedenen Baufyflemen, das eine für die Schaufammlung, das andere für die wiffenfchaftliche Hauptfammlung, war vor Beginn des Baues vom Architekten geplant⁴²²), aber nicht genehmigt worden. Es muffte vielmehr eine einheitliche Aufftellung aller Beftandtheile der Sammlung angeordnet und der Entwurf dem gemäfs völlig umgeftaltet werden. Erft nach einem Perfonalwechfel in der Leitung der zoologifchen Abtheilung wurde diefe Trennung nachträglich verlangt. Sie konnte indefs, da damals der Rohbau des Mufeums bereits fertig geftellt war, nur in unvollkommener Weife eingeführt werden.

Von dem 463,n a grofsen Grundftück der ehemaligen Eifengiefserei nimmt der Neubau des Mufeums 20 071 ü"¹ ein. Der Bauplan zeigt zwei Haupttheile, einen Vorbau von 85,oo m Frontlänge auf fall quadratifcher Grundform und einen hieran anfchliefsenden, etwa 140,oo m langen Querbau mit 4 ungefähr 37,₀₀ m langen Flügelbauten. Zwifchen je zweien derfelben liegt ein 23,00 m breiter Hof. Der Vorbau enthält die mineralogifch-petrographifchen und die geologifch-paläontologifchen Sammlungen und Inftitute ; der Querbau und die Flügelbauten find der zoologifchen Abtheilung zugewiefen. Den äufserften weft-lichen Flügel nimmt das zoologifche Inftitut ein.

Das Bauwerk hat aufser dem 3,so m hohen Sockelgefchofs 3 weitere Gefchoffe von 5,30 bis 6,50 m Höhe. Ueber eine breite Freitreppe hinweg tritt der Befucher in die Eingangshalle und von da in einen lang geftreckten Flur; rechts und links führen Treppen zu den oberen Gefchoffen ; in der Mitte erhebt fich ein die Höhe zweier Stockwerke einnehmender, glasüberdeckter Lichthof von 23,00 m Breite und 32,20 m Tiefe, der zur Aufftellung gröfserer Gegenftände beftimmt ift.

Die Schaufammlungen für fämmtliche Abtheilungen befinden ficli im Erdgefchofs, die Hauptfamm-lungen für Paläontologie und Mineralogie im I. Obergefchofs. Die Arbeitsräume für die Studirenden wurden in das II. Obergefchofs gelegt. Dagegen nimmt die Hauptfammlung für Zoologie den Raum des Querbaues und der Flügelbauten in den beiden oberen Stockwerken allein ein. Die Cuftoden- und Verwaltungsräume find theils im öftlichen Eckbau des Querbaues, theils am Ende der Flügelbauten in allen Gefchoffen über einander angeordnet. Im Anfchluss an das zoologifche Inftitut wurde für den Director deffelben eine befondere Dienftwohnung in einem Anbau eingerichtet.

Die Architektur des quadratifchen Vorbaues kennzeichnet die Sammlungsfäle nach aufsen als Hallenbauten. Sie wurde in Häuflein, die des Querbaues und der hinteren Flügel in Ziegeln ausgeführt. Die Hauptfaçade ift durch eine dreiaxige, flark vorfpringende Mittelvorlage in reicherer Weife ausgeftaltet. Die Hauptzier deffelben befteht in einer in helleniftifchen Formen durchgebildeten Säulenftellung im oberften Gefchofs, über der eine hohe Attika den Abfchlufs bildet. Der mafsvolle, der Beftimmung des Gebäudes angepaffte bildnerifche Schmuck trägt zur würdigen Erfcheinung des Bauwerkes bei.

Die innere Ausftattung ift einfach. Mit Ausfchlufs des hölzernen Dachftuhles ift das Gebäude feuerficher mit Decken aus Eifen und Stein hergeftellt. Die Heizung erfolgt von einer Stelle, und zwar erhielten die Sammlungsräume eine Dampfheizung mit Standrohrfyftem, die Arbeits- und Verwaltungsräume Dampf-Warmwafferheizung. Die Aufftellung der Schränke, Pulte etc. gefchah unter möglichfter Rtick-fichtnahme auf die Lichtverhältniffe der Räume und die Ausnutzbarkeit des vorhandenen Platzes.

Die eigentlichen Baukoften betrugen 3200000 Mark. Bei rund 8145 ftm bebauter Grundfläche kommen auf 1 qm 394 Mark und bei rund 182 303cbm Rauminhalt auf 1 cbm etwa 17,50 Mark. Für die Koften der inneren Einrichtung find 970000 Mark vorgefehen.

121)    Das botanifche Mufeum ift in einem eigenen Neubau untergebracht.

122)    Siehe Fufsnote 398 (S. 343).

SOS

Das Nalural Hißory Mufeum zu London wurde zur Aufnahme der naturhifto-rifchen Sammlungen des Briti/h Mufeum auf dem Grundftück der Weltausfhellung von 1862 nach den Entwürfen und unter der Leitung von Waterhoufe 1873—80 erbaut (Fig. 427 bis 430 ¹).

Mit der 1753 erfolgten Gründung des Britifh Mufeum ²) zu London fällt auch die des zugehörigen Naturhiftorifchen Mufeums zufammen. Die damals von Sir Hans Sloane erworbenen Sammlungen enthielten u. A. zoologifche und geologifche Gegenftände, fo wie ein reichhaltiges Herbarium. Aus diefen Anfängen hat fich im Laufe der Zeit eines der gröfsten und vollftändigften Mufeen für Naturkunde der Welt entwickelt. Die Schätze derfelben vermochte das Haus des Britifh Mufeum auf die Dauer nicht zu faffen, und die Einrichtung eines befonderen Baues hierfür wurde befchloffen. Derfelbe entftand auf dem hierfür erworbenen Bauplatz in South Kenfington, im Welten Londons, an der Cromwell-road, und fchon 1881, ein Jahr nach Vollendung des neuen Gebäudes des Britifh Mufeum of Natural Hiftory, konnten einzelne Theile feiner Sammlungen, die übrigen in den nächftfolgenden Jahren dem öffentlichen Befuch zugänglich gemacht werden, fo dafs im Mai 1886 die letzte Abtheilung, die für britifche Zoologie, eröffnet wurde.

311.

Beifpiel

IV.

Fig. 427.

□□□□□□□□□

Üö

CZD

Ç.

s

B ,*“7^ t 49

-ap®-----

1:500

10 D S

37654321 0

I * 111¹1¹1¹1¹4 ♦ H-f

10

15

20m

Querfchnitt durch das Natural Hiflory Mufeum zu London¹).

Das neue Naturhiftorifche Mufeum ift mit einer an der Südfeite gelegenen Hauptfront um 30,oo m von Cromwell-road abgerückt, durch breite Fahrrampen damit verbunden und von hübfchen Gartenanlagen umgeben. Das Gebäude befteht aus einem 205,70 m langen, dreigefchoffigen Frontbau, an den fich in der Mittelaxe ein durch zwei hohe Thtirme flankirter, grofser Saalbau und in paralleler Richtung zu beiden Seiten deffelben eine Anzahl eingefchoffiger Galerien anfchliefsen. Letztere find durch Verbindungsgalerien und dazwifchen liegende Höfe zu einer in fich gefchloffenen Anlage vereinigt und durch Treppenbauten mit dem Sockelgefchofs des Frontbaues in Zufammenhang gebracht. Die linke Hälfte der Grundrifsanordnung des Erdgefchoffes läfft Fig. 429, die rechte Hälfte des I. Obergefchoffes Fig. 430 erkennen.

Das Portal, zu deffen beiden Seiten Arbeitszimmer des Directors, fo wie der Abtheilungsvorftände³) liegen, führt den Befchauer in die in der Hauptaxe des Gebäudes von Süd nach Nord fich erftreckende, grofse Schauhalle, 51,so m lang, 29,so m breit und 22,00 m hoch. Die 6,10 m breite Haupttreppe ift am hinteren Ende diefer Halle angeordnet, lieber die vom Mittellauf aus rechtwinkelig abzweigenden zwei

Arme gelangt man auf die an beiden Langfeiten angebrachten Galerien. Am vorderen Ende der Halle über dem Haupteingang lind diefe beiden Galerien durch einen das Mittelfchiff überfpannenden, brückenartigen Bogen verbunden, auf welchem die Treppenläufe zum oberen Gefchofs emporfteigen. Die Beleuchtung der Halle wird in ganz vorzüglicher Weife durch hohes Seitenlicht, das von beiden Seiten der Decke einfällt, fo wie durch Fenfter über und unter den Galerien bewirkt (Fig. 427). Auf dem erften Abfatz der Haupttreppe hat die Statue Darwin's ihren Platz gefunden. Den Treppenaustritt im II. Obergefchofs, über dem Haupteingang, fchmückt das Standbild von Sir Jofeph Banks.

Ein hinter der Halle gelegener, kreuzförmiger Saal von 29,70 X 23,50 m, zu dem man unter den beiden Seitenarmen der Treppe gelangt, enthält eine Ausflellung von den auf den britifchen Infein vorkommenden Thieren. Ueber den Kreuzesarmen diefes Saales erftrecken lieh Ge-fchäfts-, Verwaltungs- und Erfrifchungsräume. In den nördlichen Ecken find Abluftthürme angeordnet. Die grofse Halle und die fie umgebenden Räume haben die Beftimmung, die zur Einführung in das Thier- und Pflanzenreich ausgewählten elementaren morphologifchen Sammlungen (Introductory or Elementary Morphological Collections') aufzunehmen. Diefe flehen unter der unmittelbaren Leitung des Directors und find, in fo weit deren Bildung bis jetzt überhaupt durchgeführt werden konnte, in den 10 kojenartigen, 6,00 m breiten Neben-fälen aufgeftellt, in welche die Seitenfchiffe der Halle durch vorfpringende Pfeiler abgetheilt find. Der 17,40 m weite Mittelraum der Halle ift befonderen Schauftücken und folchen Gegenftänden der Sammlungen, die wegen ihrer riefigen Gröfse nirgend fonft unterzubringen waren, eingeräumt.

"I

B 01 a a.

-1 <t : a

• m n i x 's ar'äH

B o t a. n i k.

«OS

Fig. 428.

Jnsp. □

ht

II. Obergefchofs. 1:1000

30

20

10

Die an der Vorderfront im Oft- und Weftflügel gelegenen 105,00 tn langen und 15,00 m weiten Galerien find im Erdgefchofs und I. Obergefchofs durch zwei Reihen Freifttitzen, deren eiferner Kern, der Feuer-ficherheit halber, mit Terracotten ummantelt ift, in je drei Schiffe getheilt ; die Deckenwölbung derfelben bilden flache Kappen. Das oberfte, im Dach befindliche Gefchofs (Fig. 428) enthält im weltlichen Flügel einen mit flachem Tonnengewölbe überfpannten langen und niedrigen Saal, deffen durch Rippen getheilte Deckenfelder von einfachen Deckenlichtern durchbrochen find. Die an-fchliefsenden, tiefen Fenllernifchen öffnen fich nach dem Hauptfaal zu mit profilirten Flachbogen. Der den örtlichen Flügel einnehmende Saal ift mit einer geraden, auf hölzernen, halbkreisförmigen Trägern ruhenden Decke überfpannt und in gleicher Weife wie der weltliche Saal erhellt. Den Abfchlufs des Frontbaues bilden thurmartige Eckbauten. Diefe beiden Flügel, fo wie die fenkrecht dazu gerichteten zwölf Galerien, die nur im Erdgefchofs vorhanden und mit Deckenlicht erhellt find (Fig. 427), enthalten die in fyftematifcher Anordnung aufgeftellten Sammlungen. Weitaus den gröfsten Theil diefer Räume beanfpruchen die

S Kelette

Säug E thiere

10 8 6 4 2 0

L.

Meteoriten

Fig. 430.

a.

I. Obergefchofs.

Arch. : Water hou/e.

Tl

Il r i 1

B r i 11 s c 11 e

..'il_________.1

Mmmïi

;•

a T J_3 nj-3_A!3j a a

CT

ii

Fig. 429.

Verbiniun.gs-G-a.leri s

J S T 1    I

fi    a

TI 3    1    3    3 S U p

jjzzx__*^i ci*_* |pj=

u a t t r x ä a n

I-W-W-tri

il a p u a i i p n ; ç

<=+>

' 3 l[ D S IJITJ3TS

uiaitasn^

;;

Qpoliz ei

Il

■:

LU

=*nÜ 0=*====«^

Natural Hiftory Mufeum zu London ⁴²³).

cb

Erdgefchofs.

IL

(• S [mmî s - u a içm g ) i a 6 q /v

c:

l-

Tii

m; j ii

i>

"l_-i

312.

Beifpiel

V.

Schaufammlungen (.Exhibited Syßematic Séries), für welche die wichtigften Typen des Thier-, Pflanzen- und Mineralreiches forgfältig ausgewählt und durch die heften Exemplare repräfentirt find, fo dafs jeder Be-fucher die charakteriftifchen Gegenltände der Sammlungen hier in Augenfehein nehmen, durch die beigefügten, vortrefflichen Befchreibungen, Zeichnungen, Karten etc. näher kennen lernen und einen allgemeinen Einblick in das Naturleben gewinnen kann. Im Vergleich zu diefen, der Verbreitung des Willens gewidmeten Schaufammlungen nehmen die nicht minder fyltematifch geordneten, dem Studium refervirten Hauptfammlungen (Referve or Study Syßematic Séries) verhältnifsmäfsig wenig Raum ein, enthalten aber die überwiegend grofse Mafle des ganzen Schatzes und bilden den in wiflenfchaftlicher Hinficht wichtigften Theil des Mufeums. Diefe dem Forfcher vorbehaltenen Sammlungen find zum Theile in den Schiebladen unter den Schränken, welche die entfprechenden Theile der Schaufammlungen aufnehmen, untergebracht. Dies gilt namentlich für die paläontologifchen Gegenltände, für Mufcheln und Mineralien. Die refervirten Vogel- und Infecten-Sammlungen wurden in abgefonderten Räumen aufgeftellt, und die ungeheuere Zahl von Reptilien, Fifchen und anderen Thieren, die in Weingeift aufbewahrt werden, find der Sicherheit halber in einem eigenen, frei flehenden Gebäude hinter dem Mufeum geborgen. In der botanifchen Abtheilung werden die refervirten Sammlungen, wie gewöhnlich, in Form eines Pierbariums oder Hortus ßccus aufbewahrt.

Der ganze Weftflügel fammt den dahinter liegenden fechs Galerien ift der zoologifchen Abtheilung zugewiefen. Aufser den im Erdgefchofs angeordneten, zur Hälfte von Fig. 429 angegebenen Räumen ift noch ein im Sockelgefchofs gelegener Raum, der die Sammlung von Meeresfäugethieren enthält, zu erwähnen. Das I. Obergefchofs diefes Flügels umfaflt die Sammlung von ausgeftopften Säuge-thieren, während das II. Obergefchofs der ofteologifchen Säugethier-Sammlung eingeräumt ift. Das Erdgefchofs des Oftflügels und die hinter demfelben liegenden Galerien enthalten die paläontologifchen Sammlungen, aufserdem die geologifche Bibliothek und einen Arbeitsfaal, die eine der Quergalerien einnehmen, fo wie die allgemeine Bibliothek des Mufeums, welche in der fchmalen Galerie längs der Mittelhalle untergebracht ift. Im I. Obergefchofs diefes Flügels ift die Mineralien-Sammlung, im öftlichen Eckbau die Meteoriten-Sainmlung angeordnet, und das ganze II. Obergefchofs nehmen die botanifçhe Sammlung, das grofse Herbarium und die botanifche Bibliothek ein.

Das Sockelgefchofs des Frontbaues, das, wie bereits bemerkt, durch Treppenanlagen mit den Erd-gelchofsfälen und den dahinter liegenden eingefchoffigen Galerien verbunden ift, wird zu Räumen für Verwaltungszwecke, zu Arbeitszimmern, Präparirräumen, Werkftätten, Packkammern, Lager- und Aufbewahrungsräumen verwendet.

Das Gebäude des Britifh Mufeum of Natural Hiflory ift im Aufbau wie in der Einzelbildung in den Formenelementen der romanifchen Architektur entworfen und durchgeführt. Als Material ift im Aeufseren und Inneren Terracotta verwendet, und zur Ornamentik derfelben find die mannigfaltigften Organismen der Pflanzen- und Thierwelt nachgebildet worden. In der künftlerifchen Behandlung der Innenräume macht fich der Zwiel'palt antiker und romanifcher Formmotive bemerkbar. Im Aeufseren bringen die Einzelftücke und Schichten von blaufchwarzer Farbe im Verein mit dem warmen, gelblichen Farbenton der Flächen einen angenehmen Eindruck hervor. Die Gefammtwirkung der Vorderanficht ift einfach und grofsartig, obwohl die im Grundrifs angedeuteten Flügelbauten der Oft- und Weftfeiten noch fehlen. Die Axenweite der Vorderfeite beträgt 6,30 m. Der in nächfter Nähe des South-Kenfington-Mufeums errichtete Bau hat, einfchl. des Grunderwerbs, mehr als 10000000 Mark gekoftet; das ganze Grundltück mifft, einfchl. der Gartenanlagen, 49 100 üm-

Zu den kleineren Anlagen feiner Art gehört das Naturhiftorifche Mufeum zu Bern (Fig. 431 bis 434 4 2 6). Es bildet einen einfachen Langbau von rechteckiger Grundform, der gegenüber dem dortigen Kunftmufeum in den Jahren 1877—80 von Jahn erbaut und 1881 in Benutzung genommen wurde.

Für die Anlage diefes Mufeums waren die Geftaltung des Bauplatzes einestheils, die zur Verfügung flehenden Mittel anderentheils mafsgebend. Die Hauptfront, welche eine Längenausdehnung von 48,oo m hat, fteht in der Axe des Kunftmufeums und erhebt fich im Mittelbau 23iOo m und in den Flügeln 21,oom über der Oberfläche der Strafse.

Das Gebäude befteht aus Sockelgefchofs, Erdgefchofs und zwei Obergefchoffen. Das im Hohlen 3,30 m hohe Sockelgefchofs wird durch einen breiten Mittelflur getheilt, der beiderfeitig mit Räumen befetzt ift und an beiden Enden unmittelbar, fo wie in der Mitte feiner Länge mittelbar vom Treppenhaus aus

426) Nach: Deutfche Bauz. 1881, S. 353.

erhellt ift. In den beiden Flügeln ift aufser den Macerirungsräumen, Arbeitsfälen, Lagerräumen und Heizkammern die Wohnung des Präparators untergebracht. Der charakteriftifche Grundzug der baulichen Anlage tritt in der gleichartigen Anordnung des Erdgefchoffes und der beiden Obergefchoffe deutlich hervor. Der ftark vorfpringende Mittelbau zeigt im Erdgefchofs, das im Hohlen 6,00 m hoch ift, den Haupteingang ; darüber erftreckt fich ein Saal für die grofsen Säugethiere, der die Höhe des I. und II. Obergefchoffes (6,00 m, bezw. 4,oo m im Hohlen hoch) für fich in Anfpruch nimmt, während im rückliegenden Theile des Mittelbaues die Haupttreppe Platz findet. Die zurückfpringenden Seitenflügel enthalten die Sammlungsräume, die von beiden Langfeiten unmittelbares, reichliches Licht erhalten.

Fig. 43!•

Ql

Fig. 432.

•H-

ns:

siSü!

=, iiiiiigai

ÜB

Querfchnitt durch den Mittelbau.

Querfchnitt durch die Seitenbauten.

1: 500

10 3 8 7 6 f

M+4-M-H

r» 4 3 2 1 0

10

15

20n*

Fig. 433-

Fig. 434-

TTHTT I

MINERALOGISCHE |

Mliii I*

SAMMLUNG 'I,

~m

Erdgefchofs.

I. Obergefchofs.

10

1:1000

20

50Ta

Naturhillorifches Mufeum zu Bern⁴²⁶). Arch. : Jahn.

Die Säle find durch vier Pfeiler in drei Schiffe derart getheilt, dafs die Sammlungsfchränke in den Seitenfchiffen fenkrecht, in dem Mittelfchiff parallel zu den Aufsenwänden geftellt werden konnten. An die Sammlungsräume der Rücklage fchliefsen fich feitlich vorfpringende Eckbauten von ähnlicher Einrichtung an. Im Erdgefchofs find die mineralogifchen und paläontologifch-geognoftifchen, im I. Obergefchofs die zoologifchen Sammlungen und die fchweizerifche Fauna, im hinteren Flügel des II. Obergefchoffes die ento-mologifchen Sammlungen untergebracht. Im rechten Flügel deffelben Stockwerkes wurden ftatt der Sammlungsräume 6 Studirzimmer für die Confervatoren eingerichtet.

Die Architektur ift in den Formen der italienifchen Renaiffance durchgebildet und durchweg in Hauftein ausgeführt. Die Façade bringt den Mittelbau zu wirkfamer Geltung und kennzeichnet auch die in diefem Theile beftehende Vereinigung des I. und II. Obergefchoffes.

313-

Beifpiel

VI.

Der rechte Flügel des Gebäudes wird mit Feuerluftheizung erwärmt. Die übrigen Sammlungsräume können durch die darin auf-geftellten Reguliröfen nach Bedarf geheizt werden. Der Macerirungs-raum allein ift mit Vorkehrungen zu künftlicher Lüftung verfehen.

DieBaukoften betrugen, ausfehl. des Aufwandes für innere Einrichtung, 344000 Mark (=: 430000 Francs); hiervon entfallen 435,2 Mark (= 544 Francs) auf 1 qm bebauter Grundfläche und 26,4 Mark (= 33 Francs) auf 1 cbm umbauten Raumes.

IA

Arch. :

v. Ha/enauer.

Das

Naturhiftorifche Hofmufeum zu Wien ftimmt in feiner Gefammtanlage und Erfcheinung, gleich wie in feinen Abmeffungen, völlig mit dem ihm gegenüber flehenden Kunflhiftorifchen Hofmufeum überein. Der Bau wurde nach den Plänen und unter der Leitung v. Ha/enauer 's 1872 begonnen, 1881 äufserlich und 1889 auch innerlich vollendet 4 2 7).

Geolog.-paläoritolog. Abtheilung.

’H

VII

VIII

IX

] □ □lola

an

AI

'H

HOF

pm

] □ di] □ □□

ui

ir

Mineralogische Abtheilung.

SO“*

09

30

1:1000

20

Das Gebäude des Naturhifto-rifchen Hofmufeums ift in der Grundform eines länglichen Rechteckes mit zwei Binnenhöfen, ftark vorfpringenden Mittel- und Eckbauten an den Langfeiten geplant. Die 169,10 m lange Hauptfront liegt gegen den Maria-Therefien-Platz zu. Der 70,io m breite Mittelbau ift bis zur Attika 31,60 m und bis zur Spitze der Kuppel 64,50 m hoch. An der Front der Ringftrafse beträgt die Höhe vom Boden bis zur Oberkante des Hauptgeftmfes 27,20 m.

Das Gebäude befteht aus Sockelgefchofs, Erdgefchofs, I. und II. Obergefchofs. Die Frage der Beleuchtung der grofsen Säle wurde nach langen Verhandlungen dadurch entfehieden, dafs weder Deckenlicht noch hohes Seitenlicht, fondern ge-

Praehistorische Abtheilung,

XI

1IX

XIII

—ii

XIV

HOF

XV

F‘g- 435-

Erdgefchofs.

3 □ inzj □

ri

XIX

xvm

XVII

XVI

Ethnografische Abtheilung.

_j---

Naturhiftorifches Hofmufeum zu Wien ⁴²⁸).

321) Nach: Hauer, F. v. Allgemeiner Führer durch das k. k. naturhiftorifche Hofmufeum. Wien 1889. S. 6—28* 428) Nach dem von Herrn Oberbaurath Freiherrn v. Ha/enauer freundlichft zur Verfügung geflehten Plan.

wohnliches Seitenlicht, diefes aber in befonders reichlichem Mafse gewählt wurde. Dem gemäfs zeigt der in Fig. 435 ⁴²⁸) dargeftellte Grundrifs des Naturhiftorifchen Hofmufeums zwar die doppelreihige Anlage der Räume; diefelbe weicht aber von der des Kunfthiftorifchen Hofmufeums (fiehe Fig. 365, S. 294) in fo fern ab, als die für die Schaufammlungen beftimmten 11,22 ¹¹¹ tiefen Säle in fämmtlichen Gefchoffen nicht an den Höfen, fondern nach aufsen liegen und durchweg mit Seitenlicht erhellt find, dagegen die fchmaleren Säle und Gemächer von 5,22 m Tiefe nach innen zu liegen und von den Höfen aus ihr 1 .icht empfangen. Sie dienen theilweife auch zur Aufftellung von Sammlungen, zumeift aber als Bibliothek-und Arbeitszimmer. Der Mittelbau durchkreuzt das lange Rechteck der doppelreihigen Gebäudeflügel, enthält aber hinter dem Treppenhaus in jedem Gefchofs einen grofsen Saal, der die Aufsenfäle der Rücklagen mit einander verbindet, fo dafs man die Schaufäle jedes Stockwerkes in ununterbrochener Reihe durchfchreiten oder aber nach Befichtigung der Hälfte derfelben aus dem erwähnten Verbindungsfaal wieder zur Treppe gelangen kann. Aufser den im Mittelbau angeordneten Haupttreppen find für den inneren Dienft des Haufes in den hinteren Hofecken Nebentreppen angelegt.

Das Naturhifborifche Hofmufeum befteht aus 5 Abtheilungen. Diefe find: 1) Die zoologifche, 2) die botanifche, 3) die mineralogifch-petrographifche, 4) die geologifch-paläontologifche und 5) die anthropologifch-ethnographifche Abtheilung. Diefe Abtheilungen, deren jede von einem Vorftand geleitet wird, nehmen aufser dem Sockelgefchofs die drei weiteren Stockwerke des Gebäudes ein, deren jedes 19 der erwähnten grofsen Säle von rund 200 üm, bezw. 260 üm enthält. Und zwar find im Sockelgefchofs die Wohnungen von Beamten und Dienern, fodann die Vorraths- und Präparirräume der einzelnen Abtheilungen, die Aus-ftopferei, das chemifche Laboratorium, die Schneide- und Schleifäpparate, ein photographifches Atelier etc. untergebracht, weiters im Erdgefchofs und 1. Obergefchofs die fämmtlichen grofsen Säle, fo wie ein Theil der Nebenräume, ferner im II. Obergefchofs noch 5 grofse Säle für die dem Befuch des grofsen Publicums geöffneten Schaufammlungen verwendet. Die übrigen Räume dienen, wie bereits erwähnt, theils als Arbeitsund Bibliothekräume, theils zur Aufbewahrung der wiffenfchaftlichen Hauptfammlungen, theils als Referve-räume überhaupt.

Der Befchauer beginnt feinen Umgang im Erdgefchofs mit dem Saal /, rechts von der Flurhalle, hält die im Grundrifs (Fig. 435) angegebene Reihenfolge ein und gelangt wieder in die Flurhalle, gegen über dem Eingang, zurück. Die Säle / bis V enthalten die Sammlungen der mineralogifch-petrographifchen, die Säle VI bis X jene der geologifch-paläontologifchen Abtheilung ; des Weiteren find in den Sälen XI bis XIII die prähiftorifchen und in XIV bis XIX, fo wie in den Nebenräumen XVIIIba und XIXba die ethnographifchen Sammlungen untergebracht. Im I. Obergefchofs find fämmtliche grofse Säle, die in der-felbeti Reihenfolge wie im Erdgefchofs durchfchritten werden, fo wie zwei Nebenfäle der Aufftellung der zoologifchen Sammlungen gewidmet. Im II. Obergefchofs endlich nimmt die anthropologifche Sammlung den über X des Erdgefchoffes gelegenen Mittelfaal der Hinterfront, die botanifche Sammlung die anftofsenden vier Säle (über XI bis XIV im Erdgefchofs) ein.

Die Architektur, der bildnerifche und ornamentale Schmuck im Aeufseren, gleich wie die farbenprächtige Ausgeltaltung im Inneren find nicht minder fchön und trefflich, auch in auserlefenen, koftbaren Bauftoffen durchgeführt, wie in dem in Art. 270 (S. 294) befchriebenen Kunfthiftorifchen Hofmufeum. Wiederum ift auf die Ausfchmückung der Flurhallen des Erdgefchoffes und I. Obergefchoffes, in noch höherem Mafse auf die des Treppenhaufes ganz befondere Sorgfalt verwendet. In letzterem Raume bringt ein riefiges Deckengemälde Canon's »Der Kreislauf des Lebens« die Bedeutung des Haufes zu finnigem Ausdruck. Die Lünetten des Plalbgewölbes der Decke find mit Bildern deffelben Meifters, Idealgeftalten mit Emblemen, welche die Zweige der Naturwiffenfchaften darftellen, geziert, die Wände im unteren Theile mit Statuen der hervorragendften Forfcher auf diefen Gebieten ausgeftattet.

Auch in den Sammlungsfälen fehlt es nicht an malerifchem Schmuck. Die an den Wänden diefer Säle angebrachten Gemälde ftehen zumeift zu den aufgeftellten Gegenftänden in Beziehung oder können zur weiteren Erläuterung derfelben dienen.

Zur Aufnahme der Sammlungen des 1844 gegründeten Mufeo civico di fioria naturale zu Mailand läfft die Stadt ein neues Gebäude nach dem Entwurf Ceruti s errichten, mit deffen Ausführung 1889 begonnen wurde (Fig. 43ó⁴²⁹).

Mit diefem Gebäude entlieht überhaupt der erfte Mufeums-Neubau in Italien, deffen reiche Schätze an Kunft und Wiffenfchaft in alten Paläften und Klöftern aufbewahrt und zur Schau gebracht zu werden pflegen.

42!)) Nach: La conßruction moderne, Jahrg. 5, S. 183.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

314-

Beifpiel

Die Grundform des Gebäudes bildet ein längliches Rechteck von 85,8 X 60,2 m. Die äufseren Gebäudeflügel find durch einen in der Hauptaxe angeordneten Querbau verbunden. Sie fchliefsen zufammen zwei Lichthöfe von 34,i X 23,4m ein und beftehen aus Kellergefchofs, Erdgefchofs und Obergefchofs. Ein weiteres, II. Obergefchofs enthält der ftark vorfpringende Mittelbau. Er umfafft die Eingangshalle, das Haupttreppenhaus, die Bibliothek und den Sitzungsfaal, welche beide im I. Obergefchofs hegen, fo wie die im II. Obergefchofs vertheilten Wohnungen des Directors und des Hauswarts. Der mittlere Hofflügel befiehl aus 5 Gefchoffen von je ungefähr 4,o m Höhe und zeigt die Anlage eines von zwei .Seiten mit Räumen befetzten Mittelflurs. Hier find Dienft- und Verwaltungsräume, Schulzimmer, Nebentreppen, Aborte u. dergl. untergebracht.

Die äufseren Gebäudeflügel haben in beiden Stockwerken diefelbe Grundrifsanordnung. Sie dienen zur Aufnahme der Sammlungen, zu welchem Zwecke auch die beiden Lichthöfe verwendet und mit Glas überdeckt werden können. Die ll,o m breiten Sammlungsfäle werden von aufsen und vom Hof durch hohes Seitenlicht mittels Fenftern erhellt, die in der Höhe von 3,o m vom Fufsboden beginnen und die Aufftellung von Glasfchränken an diefen Wänden ermöglichen. Auf diefe Weife ilt eine vorzügliche Erhellung der Sammlungsgegenftände bewirkt.

IUI

Arch. :

Ceruti,

Fig. 436.

Hauptgefchofs.

WM™

HHHhr

10

1:1000

20

30

au

50“

315-

Beifpiel

VIII.

Mufeo civico di ßoria ttaturale zu Mailand ⁴²⁹).

In den Façaden, die durchweg in Backflein-Rohbau ausgeführt find, ift für fämmtliche Fenfter- und Thüröffnungen das Motiv des Rundbogens in Anwendung gebracht. In der künftlerifchen Ausfchmückung des Aeufseren ifl durch fchichtenweife abwechfelnde, verfchiedene Töne der Steine eine mehrfarbige Wirkung erzielt. Diefelbe wird durch an paffender Stelle angebrachte Mofaiken und Terracotten erhöht, befonders im Mittelbau, an deffen Fenfterpfeilern fleh aufserdem kleine Marmorfäulen vom farbigen Grundton wirkfam abheben.

Das Königliche Mufeum für Völkerkunde zu Berlin ift bis jetzt das einzige Beifpiel feiner Art, für welches ein eigener, ausfchliefslich ethnologifchen Zwecken gewidmeter Neubau hergeftellt wurde. Derfelbe ift auf dem an der Ecke der Königgrätzer und der verlängerten Zimmerftrafse gelegenen Grundftück nach den Entwürfen von Ende & Böckmann 1880—86 errichtet worden. Die Ausführung erfolgte unter der Leitung Ende’s für den künftlerifchen Theil und Klutmanris für den technifchen und gefchäftlichen Theil (Fig. 437 u. 438 ⁴³⁰).

*³⁰) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, Bl. 11, 12.

1« •• »

Et

Lnu nn 2

SS

Flg- 437-

ul

T- - 3' a

i-H—- j- -    l U

=T

PPM

AU

10 987654321 0

1:500

Schnitt.

Fig. 438.

Ib

Erdgefchofs.

5--

>>

SB

'S

’s

<:'V

Ji

c>

ltlOOO

s—

As I '9

2--

'//

Mufeum

für Völkerkunde zu Berlin ⁴³⁰).

7/

7/0

-łtłUUłhH

0 2 t 9 « 01

Arch. : Ende àf Böckmann.

Erdgefchofs :

/. Director. 2. Arbeitsfaal. 3~S. Vorgefchichfliehe Sammlungen. 9, /o. Schliemann'fche Sammlung.

77. Conferenz-Zimmer. 72. Lichthof und Haupttreppen. 7j>. Flurhalle. 14. Vorhalle.

13. Nebentreppe und Waflerkraft-Aufzug.    16. Nebentreppe. 77. Pförtner. 18. Kleiderablage. 79. Aborte.

I. Obergefchofs :

7. Director. 2. Arbeitsfaal.    3—10. Ethnologifche Sammlungen. 77. Regiftratur.

72. Lichthof und Haupttreppen. 13. Aula. 14, 77, 18. Arbeitszimmer (darüber Bibliothek).

13. Nebentreppe und Wafferkraft-Aufzug. 16. Nebentreppe. 79. Aborte.

Das Mufeum hat die Beftimmung, folgende Sammlungen zu vereinigen: i) vorgefchichtliche Alter-thümer, 2) Trojanifche Alterthümer (Schenkung Schliemann's), 3) ethnologifche Sammlungen. Letztere beanfpruchen den weitaus gröfsten Theil des Haufes, das aus einem 3,50 m hohen Sockelgefchofs und aus 4 Stockwerken von 6,59 m, bezw. 6,16, 5,65 und 4,90m Höhe befteht.

Das Gebäude ift in der Grundform eines der Bauftelle angepafften, unregelmäfsigen Viereckes, deffen Flügel einen fünfeckigen, 1300 üm grofsen Binnenhof umfchliefsen, geplant. Zur günftigen Ausnutzung des fpitzen Winkels am Zufammenftofs der beiden Strafsen wurde an diefer Ecke ein mächtiger Rundbau angeordnet, nach deffen Axe die ganze Grundrifsanlage gerichtet ift. In diefen Rundbau find im Erdgefchofs (Fig. 438) die Eingangshalle mit den fie umgebenden Räumen, eine nach aufsen offene Säulenhalle, Pförtnerzimmer, Kleiderablagen und Aborte gelegt. Von diefer kreisrunden Halle führen einige Stufenreihen durch fünf Bogenöffnungen in einen rings von einem breiten Säulengang eingefchloffenen, fächerförmigen Lichthof, der die Höhe von zwei Gefchoffen einnimmt, mit Glas überdeckt ift und die grofse Flurhalle des Haufes bildet. Hier werden befonders hervorragende Gegenftände zur Schau gebracht, und in dem dahinter gelegenen Binnenhofe kommen folche Stücke der Sammlungen, die dem Wetter ausgefetzt werden können, zur Aufftellung. Zu beiden Seiten des Flurhallen-Lichthofes liegen die beiden Haupttreppen, die in je einem geraden Lauf von einem Gefchofs zum anderen führen.

Ueber der Eingangshalle erftreckt fich der durch fämmtliche Obergefchoffe reichende Sitzungsfaal (Fig. 437), der mit ftark anfteigenden Sitzreihen für 200 Perfonen, aufserdem im I. Obergefchofs von einer Reihe von Arbeitsräumen, im II. Obergefchofs von einer als Bibliothek dienenden und nach dem-Saale lieh öffnenden Galerie umgeben ift. Die neben den Treppen liegenden äufseren Räume, welche nur die halbe Gebäudetiefe einnehmen, find in allen Stockwerken theils für Zwecke der Verwaltung, theils als Arbeitszimmer und kleinere Ausftellungsfäle verwendet. Der ganze übrige Theil des Haufes ift im Erdgefchofs und den beiden folgenden durchgehenden Obergefchoffen im Wefentlichen als einheitlich zu-fammenhängender Raum von 15,00 m Tiefe geftaltet, der, durch eine Säulenreihe in der Mitte getheilt, von beiden Seiten beleuchtet und nur an einzelnen Stellen durch Nebentreppen und Aufzüge unterbrochen oder aus conftructiven Gründen durch Wände abgefchieden ift.

Im Sockelgefchofs find drei Wohnungen für die Hausbeamten, fodann Werkftätten, Lagerräume und die Keffelanlage der Heizung untergebracht. Das ganze Erdgefchofs ift den Sammlungen der vorgefchicht-lichen und der Trojanifchen Alterthümer der Schliemann'fchen Schenkung eingeräumt. Die Säle des I. Ober-gefchoffes enthalten die ethnologifchen Sammlungen aus Afrika, Amerika und Océanien; die des II. Ober-gefchoffes find hauptfächlich zur Aufnahme der betreffenden Sammlungen aus Afien beftimmt. Im III. Obergefchofs, das fich nur auf die beiden Strafsenfeiten erftreckt, hat die anthropologifche Sammlung Platz gefunden.

Um eine möglich!! günftige Beleuchtung zu erzielen, find die Fenfter dicht an einander gereiht, die Stürze dicht unter der Decke angeordnet, die Brüftungen dagegen höher als gewöhnlich gelegt worden. Zum Zwecke möglich!! feuerficherer Herftellung des Gebäudes ift die conftructive Ausgeftaltung deffelben vorwiegend in Stein und Metall, welch letzteres fall überall unverhüllt zum Vorfchein kommt, bewerkftelligt, dagegen Holz nur da, wo es unentbehrlich war, verwendet worden⁴³¹). Der Fufsbodenbelag befteht aus Mettlacher Thonfliefen ; die Wände der Sainmlungsfäle find bis Schulterhöhe mit glafirten-Mettlacher Fliefen, die des Lichthofes und des Haupttreppenhaufes mit Porzellanfliefen bekleidet. Die Wand-Architektur der Eingangshalle, wie des Lichthofes ift aus echtem Steinmaterial hergeftellt. Im Uebrigen ift von jeglichem befonderen Schmuck Abftand genommen. Nur die Deckenwölbung der Eingangshalle ift mit einem Glas-mofaik-Gemälde nach dem Entwürfe Le/Jing's geziert.

Die in den Formen italienifcher Früh-Renaiffance ausgeftalteten Hauptfronten des Gebäudes an der Königgrätzer- und Zimmerftrafse find in Sandftein ausgeführt. Für die Seiten- und Hoffronten wurde Sandftein nur für die Gefimfe, Fenftereinfaffungen u. dergl., dagegen Verblendziegel für die Mauerflächen verwendet.

Die Erwärmung erfolgt mittels Dampf-Wafferheizung in den Ausftellungsräumen, der Bibliothek und den kleineren Räumen des Rundbaues, mittels Dampf-Luftheizung in dem Sitzungsfaal, der Eingangshalle und dem Lichthof.

Die Koften des eigentlichen Baues betrugen 2 040 000 Mark ; fomit kommen bei 443 bebauter Fläche und 109 423cbm Rauminhalt auf 1 qm rund 460 Mark und auf 1 cbm 18,64 Mark.

*³¹) Näheres in: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 45 — und: Deutfche Bauz. 1883, S. 410.

¹

   Nach: General Guide to the Britifh Mufeum of JNatural Hiftory. London 1891.

²

   Siehe Art. 134 (S. 184) und die Befchreibung des Briti/h Mufeum in Kap. 8.

³

   Jede der vier Abtheilungen des Mufeums, nämlich der zoologifchen, botanifchen, mineralogifchen und geologifch-paläontologifchen Abtheilungen, fleht unter einem eigenen Abtheilungsvorftand , dem eine Anzahl Affiftenten beigegeben find. Die Leitung des ganzen Mufeums führt ein Director. Jede Abtheilung befitzt ihre eigene Fachbibliothek. Die allgemeine Bibliothek des Mufeums umfafft Werke aus den verfchiedenen Gebieten der Naturwiffenfchaften.

Literatur

über »Mufeen für Naturkunde«.

Montigny, A. Grandjean de & A. Famin. Architecture toscane etc. Paris 1815.

PL XXVIII; Plan du muféum d’hißoire naturelle a Florence.

The mufeum of practical geology. Builder, Bd. 6, S. 522.

The new natural hißory mufeum at South Kenfington. Builder, Bd. 31, S. 13> 27.

Nezu natural hißory mufeum, South Kenfington. Building news, Bd. 30, S. m.

Natural hißory mufeum, South Kenfington. Building news, Bd. 34, S. 76.

New natural hißory mufeum, South Kenfington. Building news, Bd. 36, S. 170.

Jahn, A. Das naturhiftorifche Mufeum in Bern. Deutfche Bauz. 1881, S. 353.

Jahn, A. Das neue naturhiftorifche Mufeum in Bern. Eifenb., Bd. 16, S. 93.

The zoological mufeum at the » Jardin des plantest, Paris. Builder, Bd. 43, S. 492.

L.-A. Barre. Muféum d‘hifioire naturelle. Nouvelles galeries de zoologie. La femaine des conft., Jahrg. 7, S. 499, 570.

Endell & Frommann. Statiflifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. 1, VII—X: Univerfitätsbauten, wiffenfchaftliche und künftlerifche Inftitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 142.

Fröbel, H. _Das naturhiftorifche Mufeum in Genua. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 216.

André , J. Le nouveau mufée d'hifioire naturelle du jardin des plantes de Paris. Revue gén. de I arch.

1883,    S. 16, 250 u. PI. 58—61.

The new natural hißory mufeum, South Kenfington. Builder, Bd. 44, S. 685.

André , O. Muféum d’hifioire naturelle a Paris. Nouvelle galerie de zoologie.    La femaine des confi.,

Jahrg. 8, S. 90.

ANDRÉ, J. Le nouveau muféum d’hifioire naturelle au jardin de plantes de Paris. Revue gén. de Iarch.

1884,    S. 163 u. PL 30—35.

Die engere Concurrenz für das naturhiftorifche Mufeum in Hamburg. Hamburg 1885.

Hirschwald, J. Das mineralogifche Mufeum der königl. technifchen Hochfchule Berlin etc. Berlin 1885. Naturhiftorifches Mufeum zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1885, S. 127.

Muféum d’ hifioire naturelle au jardin des plantes, a Paris. Revue gén. de ! arch. 1885, S. 248 u. PI. 63—66.

Licht, H. Architektur der Gegenwart. Berlin 1886—92.

Taf. 39, 40: Naturhiftorifches Mufeum in Wien; von v. Hasenauer.

Das naturgefchichtliche Mufeum zu South-Kenfington bei London. Deutfche Bauz. 1886, S. 205.

Kortüm. Sammlungsfchränke des naturhiftorifchen Mufeums in Göttingen. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 481. Leonhardt, E. R. Die k. k. Hof-Mufeen in Wien. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1886, S. 1. Meyer, A. B. Bericht über einige neuere Einrichtungen des zoologifchen und anthropologifclien Mufeums zu Dresden. Berlin 1887.

S'tRAUCH, A. Das zoologifche Mufeum der kaiferlichen Akademie der Wiffenfchaften zu St. Petersburg etc. St. Petersburg 1889.

Neubau des Mufeums für Naturkunde in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 483, 507.

Ceruti. Mufeo civico di fioria naturale zu Mailand. La conftruction modemie, Jahrg. 5, S. 183.

Mufeum für Naturkunde zu Berlin: Pistor, W. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheits-wefens in Preufsen. Berlin 1890. S. 21.

Naturhiftorifches Müfeuin zu Hamburg: Hamburg und feine Bauten, unter Berückfichtigung der Nachbar-ftädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 101.

Le muféum d’hißoire naturelle a Paris. La conftruction moderne, Jahrg. 7, S. 509.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1890, Taf. 54: Naturhiftorifches Mufeum in London; von Waterhouse.

Semper & Krutisch. Das neue naturhiftorifche Mufeum in Hamburg. Deutfche Bauz. 1890, S. 237.

Le nouveau mufée d’hifioire naturelle a Milan. La conftruction moderne, Jahrg. 5, S. 181. Kleinwächter, F. Das Mufeum für Naturkunde der Univerfität Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1891, S. 1. Koch, G. v. Ueber naturgefchichtliche Sammlungen. Darmftadt 1892.

Croquis d’architecture. Intime-Club. Paris.

1873, No. V, f. 4; No. VI, f.j: Un muféum d’hifioire naturelle.

Literatur

über »Mufeen für Völkerkunde«.

Ethnologifches Mufeum in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 505.

Rosoy. Le mufée d'ethnographie au trocadéro. Encyclopédie d’arch. 1882, S. 12.

Das Mufeum für Völkerkunde. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 412.

Der Neubau des Königlichen Mufeums für Völkerkunde in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 396. Das Mufeum für Völkerkunde in Berlin. Deutfche Bauz. 1887, S. 409.

Klutmann. Das Königliche Mufeum für Völkerkunde in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 45. Bahnson, K. Ueber ethnographifche Mufeen etc. Wien 1888.

Mufeum für Völkerkunde zu Berlin: PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefund-heitswefens in Preufsen. Berlin 1890. S. 146.

7. Kapitel.

Mufeen für befondere Zwecke.

316.

Kennzeichn u n g.

Unter diefer Ueberfchrift find Mufeen verfchiedener Art zufammengefafft. Je nach ihrer Beftimmung laffen fich mehrere Hauptgruppen derfelben unterfcheiden :

1)    Sammlungen, welche nach ihrem Wefen und Inhalt zwar zu den Mufeen für Kunft, Kunftwiffenfchaft und Alterthumskunde gehören, dennoch aber befonderen Zwecken dienen, in fo fern fie entweder nur die Werke einzelner Meifter oder die an beftimmten Orten gemachten Funde vereinigen.

Erfterer Art find das Thorwaldfen-M.ufeum zu Kopenhagen, das Rauch-Mufeum und das Beuth-Schinkel-M.u f é u m zu Berlin, das Schwanthaler Mi u f eu m zu München u. f. w. Zu letzteren zählen das Saalburg-Mufeum zu Homburg v. d. PL, das Olympia-Mufeum zu Olympia u. A. m.

2)    Mufeen, welche der Verehrung und Erinnerung an grofse Fürften, Staatsmänner, Dichter, Mufiker, Künftler u. f. w. gewidmet find. Sie enthalten Sammlungen von Andenken an die Gefeierten, von ihren Handfchriften, Bildniffen, von den in ihrem Befitz gewefenen Gegenftänden und fonftigen damit in Beziehung fliehenden Dingen, die meift in ihrem Geburtshaufe oder in den Stätten ihres Wirkens aufbewahrt werden.

Es mögen nur das Bismarck-VLufeum in Schönhaufen ¹), das Goethe-Haus zu Frankfurt a. M., das Körner-Mufeum zu Dresden, das Mozart-Mufeum zu Salzburg, das Richard-Wagner-Mufeum zu Wien, das Rubens-Mufeum zu Antwerpen und die Galleria Buonarotti zu Florenz genannt fein. Den Grundftock der letzteren bilden Modelle, Zeichnungen, Briefe und Gedichte Michel Angelo’s, welche deffen Neffe, Michel Angelo der Jüngere, Dichter und Gelehrter, gefammelt und 1620 der Stadt Florenz hinterlaffen hat.

3)    Mufeen, die zur Aufnahme von Gegenftänden aus einzelnen Fachgebieten beftimmt und defshalb fehr mannigfaltiger Art find. Ganz abgefehen von den für befondere Zweige der Kunft und Wiffenfchaft eingerichteten zahlreichen Sammlungen, fo wie von folchen, welche die Ausftellung der Erzeugniffe einzelner Arbeitsftätten und Fabriken bezwecken, umfafft diefe Gruppe die Mufeen für Handel und Verkehr, für einzelne Gewerbezweige, für Kriegführung und Seewefen, für Gefundheits-pflege u. f. w.

Das im Börfengebäude zu Wien eingerichtete K. K. Handels-Mufeum befteht aus einer reichen Sammlung von namentlich oftafiatifchen Naturerzeugniffen, Fabrikaten, Modellen u. dergl. Orientalifche Zeitungen liegen im Lefezimmer auf.

Jahrg. 4, S. 35.

Das Reichs-Poftmufeum zu Berlin im General-Poftgebäude dafelbft enthält Abbildungen und Modelle der Verkehrsmittel verfchiedener Völker und Zeiten, Zeichnungen und Modelle von neuen deutfchen Poll- und Telegraphen-Gebäuden, ältere und neuere Telegraphen-Apparate, Fernfprecher, Phonograph, eine Rohrpoftanlage im Kleinen, eine fehr reichhaltige Briefmarkenfammlung u. f. w.

Das Deutfche Buchgewerbe-Mufeum in Leipzig ift vom allgemeinen Börfenverein der deutfchen Buchhändler gegründet und im Ausftellungsfaal des dortigen Buchhändlerhaufes eingerichtet.

Das 1889 gegründete Mufeum für deutfche Volkstrachten und Erzeugniffe des Hausgewerbes zu Berlin ⁴³³) hat fich aus kleinen Anfängen in der kurzen Zeit feines Beftehens zu einer reichhaltigen Sammlung entwickelt, welche in den ihr zugewiefenen Räumen in der ehemaligen Gewerbe-Akademie kaum noch Platz hat.

Das neue Mufeum für alte Mufik-Inftrume]nte zu Berlin ift nach dem Vorbilde der Alufées du Confervatoire de Alufique zu Paris und Brüffel angelegt und befolgt das Syftem, in feinen reichhaltigen Sammlungen alter und neuer Stücke den ganzen Entwickelungsgang der gebräuchlichften Mufikgeräthe in befonders charakteriftifchen Erfcheinungsformen, die durch die fortfehreitende Technik bedingt waren, klar zu legen. Daneben forgte man auch für werthvolle Reliquien und befonders kunftvolle Stücke, endlich für Curiofa aus der mufikalifchen Welt exotifcher Nationen und folcher Völkerftämme, die noch auf kindlichen Culturftufen flehen. Daffelbe ift 1893 im Gebäude der früheren Bauakademie eröffnet worden.

Im Mufée des voitures zu Paris find Staatscaroffen von der erften Kaiferzeit an, ferner Sänften, Schlitten und Pferdegefchirr aus den Zeiten Ludwig's XIV.—XVI. ausgeftellt.

' Sammlungen aus einzelnen Fachgebieten enthalten auch die Waffenmufeen, die Artiller ie-und Marine-Mufeen, für welche in verfchiedenen grofsen Städten felbftändige Einrichtungen getroffen find.

Das Architektur-Mufeum in der Technifchen Hochfchule zu Charlottenburg enthält eine Sammlung von Entwürfen und Handzeichnungen der bekannteften deutfchen Architekten.

Im Opernhaus zu Paris befindet fich ein kleines Alufée de l’Opéra, in welchem Modelle von Theater-Decorationen, Büften und Bildniffe von Künftlern, Manufcripte berühmter Componiften, alte Theaterzettel u. f. w. aufbewahrt werden.

Endlich feien noch einige dem Fachgebiet der Gefundheitspflege gewidmete Centralanftalten⁴³⁴), nämlich das Mufeum of Hygiene zu Wafhington und das 1883 eröffnete Parkes Mufeum of Hygiene zu London, fo wie das Hygiene-Mufeum zu Berlin hervorgehoben. Diefelben find nicht allein den Zwecken des Fachmannes, fondera namentlich auch der Belehrung von Haus- und Gutsbefitzern, Arbeitgebern und weiteren Kreifen des Volkes gewidmet und zeigen die in Betrieb gefetzten Einrichtungen für Wafferleitung, Entwäfferung, Heizung und Lüftung, Reinigung und Desinfection.

Den Grundftock des Hygiene-Mufeums zu Berlin bilden die Sammlungen der Berliner Ausftellung für Hygiene und Rettungswefen 1885, welche durch Schenkung und Kauf in den Befitz des Staates gelangten und in der ehemaligen Gewerbe-Akademie untergebracht find. Das Mufeum wurde 1886 eröffnet und ift feitdem mannigfach vervollftändigt worden.

4) Sammlungen für Religionskunde, enthaltend Götterbilder, Cultgegenftände, Kirchengeräthe, religiöfe Kunftwerke in Originalen und Nachbildungen, Infchriften und heilige Bücher der verfchiedenen Religionen in fyftematifcher Auswahl und ge-fchichtlicher Anordnung.

Solcher Art find das Chriftliche Mufeum im Univerfitätsgebäude zu Berlin mit Werken aller Perioden der Kirchengefchichte, insbefondere aus dem chriftlichen Alterthum ; das Mufée Chrétien zu Paris, das u. A. Sarkophage, Reliefs und ein Mofaik, meift Werke aus Südfrankreich und aus dem IV. und V. Jahrhundert herrührend, befitzt; ferner das Alufée Jtidaique dafelbft, welches Alterthümer aus Paläftina und den angrenzenden Gebieten, Sarkophage aus den Königsgräbern, Architektur-Fragmente, Thonwaaren, moabitifche Sculpturen u. dergl. aufzuweifen hat. Diefe beiden Mufeen bilden einen Theil der Sammlungen des Louvre. Eine ganz felbftändige und bedeutende Sammlung ift das Mufée des Religions zu Paris, von dem als befonderes Beifpiel noch die Rede fein wird.

317-

Anlage

und

Einrichtung.

Es leuchtet ein, dafs die Anlage diefer Mufeen für befondere Zwecke und für Gegenftände aus einzelnen Fachrichtungen von Fall zu Fall der eigenartigen Be-

*33) Nach: Kunftgwbbl., neue Folge, Jahrg. 3, S. 156.

*34) Ueber den Werth folcher Centralanftalten flehe : Prausnitz, W. Ueber die Errichtung eines Hygiene-Mufeums etc. Gefundh.-Ing. 1892, S. 536. (In diefem Auffatz ift nicht erwähnt, dafs mehrere Hygiene-Mufeen bereits beftehen.)

Fig. 440.

Fig. 439-

Fig. 441.

TT

i:

I-

Schnitt nach A B.

Schnitt nach F F.

Schnitt nach C D.

1:250

FH

9    10    11    12    13

'l'l

U 15"*

Fig. 442.

CP aL

CD

L-.

>'0

i.JL

ED HH ! fälami

Bö00 FIQ0E0ID [T]d[£]B)|3 [Tj L

"1

lfl

(H HI I ! ł J ! I 0

î: S00

■s

20">

Grundrifs.

Schwanthaler-Mufeum zu München ⁴³⁵).

435) Nach den durch Vermittelung von Herrn Profeflbr F. Thier/ch zu München von deflen Affiftenten, Herrn Architekt Blumentritt, an Ort und Stelle gemachten und zur Verfügung geftellten Aufnahmen.

3 77

Saal I

Ungefähre Höhe mit Poftament •    •    5,50m

1.    Kopf der Bavaria (München) ....

2.    Herzog Albrecht V. von Bayern, Statue)

3.    König Ludwig I. von Bayern, Statue /

4.    Statue der Flora.........

3. Statue des Merkur........

6.    Skizze zur Reiterftatue des Königs Matthias Corvinus (für Budapeft beftimmt) .    .    2,io«

7.    Tafelauffatz für König Maximilian II. von Bayern mit Geftalten der deutfchen

Heldenfage

(Staatsbibliothek in München)

4,00 «

2,35 “

2,35 *

2,70

Saal II:

/. Hermannsfchlacht (Giebelfeld der Walhalla)

3,90*

Mittelfigur (Sockel 0,90 nl)

2.    Zwei Victorien für die Befreiungshalle bei Kelheim

g. Nymphe mit Jäger...........

4. I. Giebelfeldgruppe für die Ruhmeshalle (2 fitzende weibliche Figuren) (München) .    .    1,35® (Sockel 0,75™)

3.    Drei Statuen zu einem Cyclus von Standbildern hervorragender böhmifcher Helden,

Gelehrten etc. .    .............

6.    Drei Statuen deffelben Cyclus..........

7.    II. Giebelfeldgruppe für die Ruhmeshalle (vergl. unter 4)

3,40 " 2,50"

2,50 " 2,50 ‘ 4>S5 ‘

Zwei Statuen deffelben Cyclus wie unter g u. 6

10.    Siegreiche Venus, Statue .........

11.    Erzherzog Jofeph zu Pferd........

Q-l

3,0o "

1,65 " 2,65“

Saal III:

1.    Goethe-Statue (Frankfuit a. M.).............

2.    I. Entwurf zum Goethe-Denkmal............

3.    Tänzerin (Schlofs zu Wiesbaden)............

4.    Statue Jean Pauls (Bayreuth) ............

3. Tänzerin (Schlofs zu Wiesbaden).............

6.    Eli/abeth, Königin von Böhmen)

7.    Podiebrad, König von Böhmen /

5.    Ernfi /., Herzog von Gotha (Gotha) ..........

Q. Ottokar II., König von Böhmen)

10.    Libujfa, Königin von Böhmen J

11.    Kaifer Franz I. von Oefterreich (Franzensbad)........

12.    Statue Carl Friedrich's, erften Grofsherzogs von Baden (Karlsruhe)

13.    Biifte Friedrich's des Siegreichen von der Pfalz......

14.    Carl XII. von Schweden, Statue............

13. Melufine, Statue (Hohenfchwangau)    ...........

16. Ceres im Drachenwagen und Proferpina.........

77. Friedrich Alexander, Markgraf von Brandenburg (Erlangen) .    .    .

15.    Fünf Statuen zum Auftria-Brunnen in Wien........

3,50 ‘ 2,30 “ 2,90" 4,10" 2,90 “

3,oo “

4,20 “

3,00 “

Mittelfigur

IQ. Kopf der Statue des Grofsherzogs Ltidwig I. von Helfen (Darmftadt)

20.    Kleines Modell des Auftria-Brunnens in Wien........

21.    Carl XIV., König von Schweden (Norköping)........

22.    Kopf der Bavaria (Viertelgröfse).............

23.    Die Schifffahrt, Statue (Donau-Main-Denkmal)........

24.    Zwei liegende Figuren (Donau-Main-Denkmal)........

23. Brunnenfigur (Vorftadt Au bei München)..........

2b. Trauernde Figur zu einem Grabmonument.........

27.    Tilly, Statue (Feldherrnhalle, München) ..........

28.    Wrede, Statue (Feldherrnhalle, München)..........

29.    Freiherr v. Kreitmayr, Statue (München).......,    .

30.    31. Allegorifche Figuren der alten 4 Kreife Badens (Carl-Friedrich-Monument in

Karlsruhe).........................

32.    Hilfreiche Maria, Statue (Auer Kirche, München).............

33.    Donau-Nymphe.........................

34.    Mozart-Statue (Salzburg) .....................

33. Sitzende Nymphe........................

36. Sitzende Statue des Kaifers Rudolph v. Habsburg (Dom zu Speyer)......

2,75«

2,70“ 2,70 “ 3,00“ 2,10"

3,10«

An der nördlichen Schmalfeite: Reliefs zum Goethe-Denkmal (Frankfurt).

An der öftlichen Langfeite: Metopen-Reliefs der Ruhmeshalle (München).

318.

Beifpiel

I.

3W-

Beifpiel B bis IV.

320.

Beifpiel

V.

ftimmung und den daraus hervorgehenden Erforderniffen gemäfs entworfen werden mufs. Zur näheren Kennzeichnung derfelben dienen die nachfolgenden Reifpiele. Sie unterfcheiden fich übrigens in der Anlage und Einrichtung nicht wefentlich von den in den vorhergehenden Kapiteln befchriebenen Mufeen.

Der Gruppe I gehört das Schwanthaler- Mufeum zu München an. Es enthält die Gypsmodelle faft aller Werke, welche Ludwig v. Schwanthaler (f 1848) in diefen Räumen entworfen und theilweife auch ausgeführt hat (Fig. 439 bis 442 ⁴³⁵).

Der äufserft fchlichte Bau befteht aus 3 Sälen I, II und III, die in der Grundform eines Iiufeifens an einander gereiht find. Der mittlere, 8,6 m tiefe und 8,0 m hohe Saal I, fo wie der 6,5 m bis 7,o m tiefe und 5,o m hohe Saal II find mittels einfeitigen hohen Seitenlichtes erhellt. Der den ganzen rechten Flügel einnehmende, auch 6,5 bis 7,o m tiefe und 8,0 m hohe Saal III wird durch 4 grofse Deckenlichter, aufserdem durch Fenfter in den Hochwänden beleuchtet. Zur Erklärung der im Grundrifs angegebenen Aufftellung der Mufeumsgegenftände dient das auf S. 377 beigefügte Verzeichnifs.

Die Gruppe 2 umfafft aufser den auf S. 374 aufgezählten kleineren Mufeen einige gröfsere Anlagen. Eine folche ift das feit 1877 im Schlöffe Monbijou zu Berlin untergebrachte Hohenzollern-Mufeum.

Die Sammlung ift der Erinnerung an die preufsifchen Monarchen geweiht und gewährt durch die Vereinigung der zahlreichen, von ihnen herrührenden kleineren und gröfseren Gebrauchsgegenftände nicht allein einen Einblick in das individuelle Wefen der Ilerrfcher, fondern charakterifirt zugleich den Gefchmack und das kunftgewerbliche Vermögen ihrer Zeit, ift alfo auch von culturgefchichtlichem Werth. Aufser den 30 Zimmern ⁴³⁶), welche den Kaifern Friedrich und Wilhelm I., der Kaiferin Augufia, den Königen und Königinnen von Preufsen und ihren Vorfahren, einfchl. der älteren Kurftirften, gewidmet find, umfafft das Mufeum eine grofse Ahnen-Galerie, welche in chronologifcher Reihenfolge die lebensgrofsen Bildniffe der Herrfcher und ihrer Gemahlinnen enthält.

Eine weitere gröfsere Anlage der in Rede flehenden Eigenart war das Mufée des Souverains zu Paris, welches früher einen Theil der Sammlungen des Louvre bildete.

Daffelbe hatte die Beftimmung, alte Gegenftände, Kleider und Mobilien von Intereffe, welche einft irgend einem der Regenten Frankreichs angehörten und von ihm benutzt wurden, aufzubewahren.

In bezeichnendem Gegenfatz zu diefem Mufeé des Souverains fleht das Mufée des Révolutions, welches in dem gefchichtlich denkwürdigen Ballhaus (Jeu de Paume) zu Verfailles ⁴³⁷) eingerichtet ift.

An den Wänden find 20 Büften von Theilnehmern an der in diefem Saale am 20. Juni 1789 ftatt-gefundenen Sitzung, ferner das Gemälde »Der Schwur im Ballhaus« von David und andere auf die Revolution bezügliche Erinnerungszeichen angebracht.

Der Umbau des Zeughaufes zu Berlin zu einem »Mufeum der militärifchen Denkwürdigkeiten des preufsifchen Staates« wurde nach dem Entwurf Hitzig’s 1877 bis 1880 in feinem architektonifchen Theile ausgeführt. Das Gebäude enthält das Waffenmufeum und die für die Grofsthaten der brandenburgifch-preufsifchen Armee beftimmte Ruhmeshalle. Das Mufeum ift feit 1883 eröffnet. Die malerifche und bildnerifche Ausfchmückung der Ruhmeshalle erforderten bis zu ihrer Vollendung noch eine Reihe von Jahren.

Der Bau des Zeughaufes Friedrich's /. wurde 1695 von Bfehring begonnen, zunächft von Grünberg, dann 1698—99 unter Schlüter's Oberleitung fortgefetzt und 1706 von Jean de Bodt äufserlich vollendet. Die urfprüngliche Anlage : eine zweigefchoffige Halle, die in der Grundform eines Quadrates von 90 m Seitenlange einen Binnenhof von 38m im Geviert umfchliefst, ift im Wefentlichen beibehalten (Fig. 444 ⁴³⁸). Auch die innere Anordnung des Gebäudes, das in den beiden, je 8m hohen Gefchoffen durch zwei Reihen von Pfeilerftützen in zwei weite Seitenfchiffe und ein engeres Mittelfchiff getheilt und im Erdgefchofs bereits überwölbt war, entfprach den Zwecken des Mufeums, das im gröfsten Theile des Erdgefchoffes und Ober-

⁴³⁶)    Siehe: Bädeker, K. Berlin und feine Umgebungen. 7. Aufl. Leipzig 1891. S. 142 ff.

⁴³⁷)    Siehe hierüber Theil IV, Halbband 4 (Art. 536, S. 405) diefes »Handbuches«.

⁴³⁸)    Facf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 101.

gefchoffes eingerichtet wurde. Das Obergefchofs muffte zu diefem Behuf ftatt der alten Balkendecke eine feuerfichere Decke erhalten, und diefe wurde durch ¹/<i Stein flarke Gewölbe aus poröfen Steinen her-geftellt.

Vor Allem aber muffte zwei Hauptmängeln des alten Zeughaufes: der Einförmigkeit der magazinartigen Innenräume und dem Fehlen einer äfthetifch bedeutfamen Treppenverbindung beider Gefchoffe abgeholfen werden.

Eine willkommene Veranlaffung zur Abwechfelung und Steigerung der Formbildung im Inneren gab die Beftimmung des Programms, aufser dem Waffenmufeum eine der künftlerifchen Verherrlichung des preufsifehen Heeres und feiner Führer gewidmete Ruhmeshalle in dem Gebäude anzulegen. Kein Zweifel, dafs für letzteren Zweck der nördliche Flügel des Obergefchoffes geeignet war, da fich in diefem, an einem engen Gäfschen verdeckten Flügel ein Raum von gröfserer Höhe fchaffen liefs, ohne dafs in Folge des hierdurch bedingten Aufbaues die hiftorifche Erfcheinung der Hauptfronten eine Veränderung erlitt. In der Mitte diefes Nordflügels wurde die Herrfcherhalle in Form eines mächtigen, 21,8 m im Geviert meffenden und 20,8 m hohen Kuppelraumes angeordnet. Zu beiden Seiten derfelben reihen fleh die zwei Feldherrnhallen an. Diefe fämmtlichen mit Gemälden und Bildwerken reich gefchmückten Räume der Ruhmeshalle find mit Deckenlicht erhellt.

Die Anlage der Treppe ergab fich naturgemäfs aus der Nothwendigkeit, fie fowohl zum Plauptraume des Gebäudes, als zu dem an deflen Stidfeite gelegenen Haupteingange in organifche Beziehung zu bringen. Die Verbindung konnte nur durch eine vom Hofe unmittelbar zur Mitte des Nordflügels führende Freitreppe hergeftellt werden, und als Folge diefer Anordnung muffte der bisherige Hof zu einer centralen Prunkhalle umgewandelt und mit einer Glasdecke überdacht werden (Fig. 443). Diefe ift in Form einer flachen böhmifchen Kappe, 22,5 m im Scheitel hoch, geftaltet. Aufser der Haupttreppe, die in halbelliptifcher Grundform doppelläufig zur Ruhmeshalle emporfteigt ⁴³⁹), find in den von Jean de Bodt der Nordfeite des Hofes angefügten Rundbauten zwei Nebentreppen eingerichtet worden, die bis zum Dachgefchofs fortgefetzt, aber ftattlich genug find, um als Hauptzugänge zum Waffenmufeum des Obergefchoffes zu dienen.

Weitere wefentliche Aenderungen find im Erdgefchofs getroffen. Aus den neun mittleren Gewölbejochen des Südflügels wurde eine ftattliche Eingangshalle gebildet, die, feitlich durch hohe prächtige Eifen-gitter von den zufammenhängenden Gewölbehallen getrennt, gegen die Strafse und den Hof durch hölzerne Windfänge gefchützt ift. Die Ofthälfte wird vom Artillerie-Mufeum, die Wefthälfte vom Ingenieur-Mufeum eingenommen. Der dreiaxigen füdlichen Eingangshalle entfpricht ein lediglich für die Verwaltung beftimmter einaxiger Eingangsflur des Nordflügels, der aus den drei mittleren Gewölbejochen befteht und durch maffive Wände begrenzt ift. Zwei Thüren führen vom Flur zwifchen Beamtenzimmern zu den Räumen des Artillerie-und Ingenieur-Mufeums. Aborte liegen unter den Läufen der Freitreppe.

Auch im Obergefchofs find die Gewölbehallen in einheitlichem Zufammenhang beiaffen, und zum Abfchlufs der zwei Feldherrnhallen vom Waffenmufeum dienen gleichfalls hohe Eifengitter. Das Dachgefchofs, das fein altes 1829 hergeftelltes Schieferdach behalten hat, foll als Lagerraum des Mufeums benutzt werden. Brandmauern, die mit eifernen Thüren verfehen und in der Verlängerung der Hofmauern ausgeführt find, trennen den Dachraum in acht einzelne Abtheilungen.

Ohne hier auf die conftructiven Einzelheiten des Umbaues genauer einzugehen ⁴⁴°), feien als be-fonders bemerkenswerth die Herftellung des Kuppelbaues im Nordflügel, fo wie die Ausführung des Glasdaches über dem Flofe, deflen Anordnung grofse Schwierigkeiten machte, hervorgehoben. Zur Erwärmung des Waffenmufeums und der Ruhmeshalle wurde eine Dampfheizung gewählt, deren Keffelanlage in einem hinter dem Zeughaus gelegenen, dem Fiscus gehörigen Grundftück untergebracht ift. Dort wird der Dampf in 3 Röhrenkeffeln erzeugt und durch einen Canal unter der Strafse in ein Syftem lothrechter und wagrechter Röhren durch beide Gefchoffe geleitet ; das Condenfationswaffer fliefst dem Keffelhaus zu und dient zum Speifen der Keffel. Der Hof wird nicht geheizt; doch ift unmittelbar unter dem Glasdach eine Dampfrohrleitung zum Zwecke des Aufthauens der in den Rinnen des Deckenlichtes fich anfannnelnden Schnee -und Eismaffen angeordnet.

Die Ausfchmückung des Gebäudes befchränkt fich im Erdgefchofs auf die Eingangshalle, die, aufser den erwähnten meifterhaft ausgeführten Abfchlufsgittern und den Windfang-Schnitzwerken, mit plaftifchem Schmuckwerk Lefßng's in den Gewölbeflächen, fo wie mit Malereien Burgers in den Gewölbefchildern

139) p)je merkwürdige Thatfache, dafs bereits Jean de Bodt für den Hof eine ganz ähnliche Treppenanlage geplant hatte, erhellt aus deflen Originalplänen, die von Steche aufgefunden und veröffentlicht find in: Pläne für das K. Zeughaus und ein K. Stallgebäude zu Berlin. Berlin 1891.

11°) Näheres hierüber, fo wie über die innere Ausftattung ift zu finden in: Deutfche Bauz. 1880, S. 383, 395, 427 — ferner: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 101, 116.

38°

und auf den Pfeilerwänden, endlich mit Glasmalereien in den vier Fenftern verziert ift. In den anfchliefsenden Hallen des Ingenieur- und Artillerie-Mufeums haben Pfeiler, Wände und Gewölbe einen einfachen licht-grauen Anftrich erhalten, von dem fich die hier aufgeflellten, gröfstentheils dunkeln Gegenftände trefflich abheben. Der Ton fleht mit der lichtgrauen Farbe des Fufsbodens im Einklang, der aus Mettlacher Fliefen hergeftellt ift. In den Räumen des Waffenmufeums hat man fich mit fo fchlichter Einfachheit nicht begnügt, wenn gleich der an den Gewölbeflächen angebrachte plaftifch ornamentale Schmuck von Lefßng und Sufsmann-Hellborn, fo wie die figürlichen Schöpfungen Hundrief er' s in den Gewölbefchildern durchaus mafsvoll gehalten find. Die verhältnifsmäfsig gröfste Pracht ift bei Herftellung des Terrazzobodens entfaltet worden. Derfelbe ift durch bunte Mofaikfriefe getheilt und in den Kreuzungspunkten der Ilauptaxen der Gebäudeflügel durch gröfsere ornamentale Felder in farbigem Steinmofaik unterbrochen. Sehr fchöne bronzirte Gitter verkleiden die Heizungsregifter. Die grofsen fchmiedeeifernen Abfchlüffe, welche das

443-

kN

ki/?

w-

■m

==_il2

wi \ 51ML

N'>J

FPT

ààJMMOh

l£Wj_

sUs^s

\SV/

ittfl

' 'Ær~I7f7

^5<p

k;

SB1

mm

"j

»ę*

iiptvk

ej

lÿp J. wSàtÿjl

18

A:

S. :

pij]Äb! Jä,

®P

BBIËI8II

k~ri r~—:

II

.i

ii:

s>- «--Sfy !C,: i

im Mil

■ *&

'Ü'EI

li

§fi

iliyi

s?ar®2

2SN ;

:4±N

mSi

[y

ife

tü

ÜS

■

( - 1Î2

«kl

Lichthof in der Ruhmeshalle zu Berlin.

Waffenmufeum von der Ruhmeshalle trennen, find nicht minder trefflich, obgleich wefentlich einfacher als die Gitter der Eingangshalle des Erdgefchoffes.

Die décorative Ausgeftaltung des Baues erreicht ihren Höhepunkt naturgemäfs in den beiden Haupt-theilen deffelben, dem glasüberdeckten Lichthof und der Ruhmeshalle. Um letztere zu wirkfamer Geltung zu bringen und zugleich auf die Pracht diefer dem vaterländifchen Waffenruhm geweihten Stätten würdig vorzubereiten, war bei erfterem zwar Mafshalten in Anwendung des Schmuckes, allein auch Vornehmheit der ganzen Erfcheinung durchaus geboten. Die Geftaltung der vier Hofwände, welche das ausgefprochene Gepräge der Aufsenarchitektur trägt, blieb unangetaftet und hat lediglich einige ergänzende Zuthaten erhalten. Befitzen doch jene Wände den fchönften Schmuck in den von Schlüter s Meifterhand in Sandftein ausgeführten 22 Köpfen fterbender Krieger, welche die Schlufsfteine der Erdgefchofsfenfter maskiren. Im Uebrigen ift das Hauptgewicht auf die Ausgeftaltung des Treppenbaues verwendet. Derfelbe erfcheint als ein nach Bauftoffen und Ausführung gleich gediegenes Werk. Die Stufen find aus fchwarz-grünem Syenit,

die Baluftrade ift aus franzöfifchem Kalkftein und der Wangenunterbau aus Sandftein von Schwäbifch-Hall hergeftellt. Die Poftamente, in welche die Geländer auslaufen, find oben durch vafenartige Auffätze mit flammenden Granaten und Gefchützkugeln, unten durch Sandfteinbildwerke fitzender Krieger (von Begas) und von geflügelten Löwen (von Lefftng') gefchmückt. Allegorifche, auf Land- und Seekrieg bezügliche Reliefs von Begas find an den äufseren Wangenflächen angebracht, vor denen Sitzbänke aus weifsem, carrarifchem Marmor, nach Lefßng's Modell ausgeführt, Platz gefunden haben (Fig. 443). Das Hauptbildwerk, eine auch von Begas in Marmor ausgeführte Koloffalfigur der Boruffia, fleht in der Mitte des ganzen Hofes. Die Glasdecke deffelben ift von der Architektur der Wände abgefondert und tritt als Einheit für fleh zur Erfcheinung. Sie wirkt als eine von einem dunkeln Fries umfäumte, durch das Sproffenwerk der Eifen-Conftruction in Felder zerlegte flache Glaskuppel.

Fig. 444. Nord.

S.

gie

EH9

rrrn

■i--.'

mw

0M

Wb

Es

z:

r:

r~

s/

IX

ES

içjfüüûïïuÜÜJTjSuTJ JLÏLJ Gl

\i

fUM

Süd.

1.1000

1(1

10 8 6 4 2 0

H-i-h }-H4+f

Waffenmufeum und Ruhmeshalle zu Berlin. Grundrifs⁴³⁸).

20

30

-J0

In der Ruhmeshalle ift der Fufsboden in Terrazzo mit reichen ornamentalen und figürlichen Dar-ftellungen in Steinmofaik ausgeführt. Wände und Gewölbepfeiler, fo weit nicht von Gemälden verdeckt, find mit Stuckmarmor von kräftig leuchtenden Farben bekleidet, und einen fehr bedeutfamen Schmuck der unteren Stückfüllungen bilden 32 aus echter Bronze gegoffene Schilde, auf denen in Flachreliefs die Erziehung des Knaben zum Krieger dargeftellt ift. Die Kreuzgewölbe der Feldherrnhalle prangen in Malereien, theils von Geftalten an den Graten, die das Stützen der Deckenlichtrahmen zum Ausdruck bringen, theils von Verzierungen, welche die Gewölbeflächen überziehen. In der Herrfcherhalle wird die von fchwarzen Marmorgewänden eingefaffte Haupteingangsthür durch Bronze-Flügel mit reichftem Schmuck- und Bildwerk gefchloffen. Ueber der Thür ift ein Adlerfchild; über den Pfeiler-Kapitellen find acht ähnliche Schilde je mit Krone, Hermelin und Palmen und dem Namenszug des Herrfchers, deffen Standbild vor dem Pfeiler Platz gefunden hat, angebracht. Die unteren Spitzen der vier grofsen Zwickelgewölbe der Hängekuppel decken

dizn mi

MJ

cm

rv |

cm

Q|B

cm

““ïï

n..n.

fi"

L*

zu Wien⁴⁴¹).

.ni

p>

Fig. 446.

Waffenmufeum im

I-hmIih-H

10 8 6 4 2 0

j;

îi

Querfchnitt.

tig- 445-

~*3

■S

1:4000

gïïwssunm

fyy

Isarsgzp]

jlZaSiwazll

WÊ

Hi§

'r“

11

k;

—g

__k

ppfecê

Ëjjflij]

WÊmË

-■

■. ■■■

w-.

j!

j .7 7

sa

7-

7:.

îO*~

-, -

mmm

Igg

e ! :~w

•' '

jji

Obergefchofs.

kd

ICO

tt

Arch. : Fôrfter êr¹ v. Han/en.

k. k. Artillerie-Arfenal

ĘP cm

im [—Hi

::oin

tp qp

cm

vier von Genien gehaltene Schilde. Erfinder aller diefer echt decorativ und im Stil des Gebäudes gehaltenen Sculpturen ift Leffing.

Ihre höchfte künftlerifche Vollendung haben die Räume der Ruhmeshalle durch Werke der hohen Malerei und Bildnerei erhalten. Die Feldherrnhallen lchmücken je 6 grofse Schlachtenbilder von Knackfufs, Simmler, Janfcn, Roeber, Steffeck, Bleibtreu und Schuch, welche die Hauptmomente aus der Gefchichte der Armee darftellen, ferner je 2 in den Wandnifchen angebrachte, fitzende allegorifche Figuren aus Marmor von Schaper und Begas, fo wie 32 auf hermenartigen Poftamenten vor den Pfeilern aufgeftellte bronzene Koloffalbüften der her vorragend ften preufsifchen Pleerftihrer, die unter der Oberleitung von Begas von ver-fchiedenen Bildhauern modellirt find. Die malerifche Ausflattung der Herrfcherhalle befteht aus dem grofsen, die Kuppelzone einnehmenden Gemälde eines idealen Triumphzuges, mit vier die Cardinaltugenden darftellenden Geftalten in den Zwickeln und vier allegorifchen Gemälden in den grofsen Stirnflächen, alle von Gefelfchap, fo wie aus vier die Wandfelder füllenden hiftorifchen Bildern von Camphaufen, Bleibtreu und v. Werner. Den plaftifchen Schmuck des Raumes bilden : eine marmorne Victoria von Schaper, fo wie 8 grofse vor den Wandpfeilern aufgeftellte Bronze-Standbilder der preufsifchen Herrfcher vom Grofsen Kurfürften bis auf Kaifer Wilhelm I., von Encke, Brunów, Hilgers, Hundrief er und Schüler.

Die Veränderung, die der Bau im Aeufseren erhalten hat, befchränkt fich im Wefentlichen auf den Kuppelaufbau. Derfelbe ftellt fich im Aeufseren als eine die innere Kuppel umgebende, mit Kupfer abgedeckte Schutzkuppel aus Eifen dar, die auf einem fleinernen Unterbau von 6m Höhe über Ilauptgefims-höhe ruht. Letzterer ift in einfachen Formen entfprechend der ganzen übrigen Architektur des Gebäudes gehalten, mit einer an den Ecken mit Trophäen gefchmückten Attika umgeben und ftört in keiner Weife den harmonifchen Eindruck der Gefammterfcheinung des Bauwerkes.

Das Waffenmufeum zu Wien bildet einen Theil des dortigen k. k. Artillerie-Arfenals und ift nach den Plänen und unter der Leitung Förfier s & Hänfen s (nach Förßers Tode unter Hänfen allein) 1849—55 erbaut worden (Fig. 445 u. 446⁴⁴¹).

Das Waffenmufeum befteht aus einem einreihigen Langbau von 285,o m Frontlänge auf 15,2 m Breite, der an beiden Enden mit Querflügeln von 60,7 m Länge auf 20,s m Breite abgefchloffen und in der Mitte durch einen im Grundrifs quadratifchen Kuppelbau von 25,0 m Seitenlänge ausgezeichnet ift. An letzteren fchliefst fich nach hinten das Treppenhaus an. Die Anlage des ganzen Gebäudes ift eben fo, wie die Anordnung feiner Sammlungen in beiden Gefchoffen eine fymmetrifche. Der im Mittelbau liegende Haupteingang führt im Erdgefchofs in die grofse Flurhalle (Fig. 445), die 12 Säulengruppen mit je vier Standbildern auf Poftamenten und 4 Säulengruppen mit je 1 Standbild, zufammen 52 Statuen der berühmteften öfterreichifchen Kriegsfürften und Feldherrn enthält. Die Decke der Flurhalle fchmücken 6 allegorifche Gemälde Kahl’s, welche Gefchichte, Taktik, Strategie, Muth und Klugheit, Macht und Einigkeit, Ruhm und Ehre darftellen.

ln den Flügelbauten find rechts Gefchütze und Gefchützmodelle, links die Muftergewehre aufgeftellt. Die beiden Querflügel dienen als Packraum und werden von je 2 Durchfahrten gekreuzt. Nebentreppen und Aufzüge find in den Ecken angeordnet. Von der Flurhalle aus gelangt man über die mit malerifchem und bildnerifchem Schmuck verfehene Haupttreppe in die 25,0 m hohe Ruhmeshalle, welche Siegestrophäen und die Waffenfammlung des öfterreichifchen Kaiferhaufes enthielt, bis diefelben 1888 in das Kunfthiftorifche Ilofmufeum übergeführt wurden. Fresken von Blaas, welche die Wand- und Gewölbeflächen der Ruhmeshalle fchmücken, veranfchaulichen die Kämpfe, in denen jene Trophäen errungen wurden. Den ganzen übrigen Theil des Hauptgefchoffes (Fig. 446) nahm die grofse Gewehrfammlung ein, deren frühere Aufftellung zwifchen den faft 11,0 m weiten Fenfteraxen aus dem Grundrifs noch zu erfehen ift. Jetzt bergen diefe Räume das öfterreichifche Heeresmufeum, beftehend aus Waffen und Ausrüftungsgegenftänden des öfterreichifchen Heeres vom dreifsigjährigen Kriege bis zur Gegenwart. Kugelgewölbe zwifchen Gurtbogen, die auf ftark vor-fpringenden Strebepfeilern ruhen, überfpannen die Sammlungsfäle, die keinerlei künftlerifche Ausfchmückung zeigen. Die Höhe vom Fufsboden bis zum Gewölbefcheitel beträgt 11,8 m- Das Erdgefchofs ift mit Kreuzgewölben überfpannt und im Mittelbau 7,2 m, in den Flügelbauten 7,9 m hoch.

Die Architektur des Waffenmufeums ift in den Formen der romanifchen und maurifchen Bauweifen durchgebildet. Im Erdgefchofs find enge, zweitheilige Fenfter, im Ilauptgefchofs grofse viertheilige Fenfter und zwifchen diefen, in Uebereinftimmung mit den Strebepfeilern im Inneren, Lifenen im Aeufseren angeordnet , welche im Rundbogenfries des Hauptgefimfes auslaufen ; darüber erhebt fich ein Zinnenkranz. In ähnlicher, aber etwas reicherer Weife ift der Mittelbau ausgeftaltet. Bildnerifcher Schmuck ift am Portal und an der Fenftergruppe darüber angebracht. Ziegel und Terracotten, fo wie Willersdorfer und Mar-

4tI) Nach: Allg. Bauz. 1864, Bl. 627 u. 636.

321.

Beifpiel

VI.

Fig. 447.

Arch. :

Chałron.

f;

fi

MUS

g=s

’rrSi

(%

éès.

r~

iE

glg

il

i.

fi

Mufée Guimet zu Lyon.

W-

^ 5Ssi\.x: .

sa

b.

jj

§x

Fig. 448.

Erdgefchofs :

/. Eingangshalle.

2. Hausmeifter. j. Secrétariat.

4. Bedürfnifsräume. ,5'. Auffeher. d. Berathungsfaal.

7. Einfahrt.

<5*. Chinefifcher Saal. 9. Flurfaal.

10, 11. Japanefifche Säle.

...

1.    Obergefchofs :

/. Bibliothek.

2.    Confervator.

3.    Director.

4.    3. Arbeitsfäle.

6.    Indifche u. indo-chinef. Gottheiten.

7,    S. Religionen Chinas.

9. Salle des Jades oder Saal der Koft-barkeiten ⁴⁴³).

10, //. Religionenjapans.

10

ij

11

10 8 6 4 2 0

mi b i

Il C-----

L.Ô

II. ObergefchofsJ

/. Bibliothek.

2.    Zimmer derUeber-fetzer.

3.    Zimmer des Architekten.

4,    3. Archive und Referveräume.

6, 7. Griechifche Religion.

5,    9. Römifche Religion.

10.    Wohnungen.

11.    Religionen Aegyptens.

i*

10

III. Obergefchofs: /. Panorama.

MÖOO

■20

30

40

50“*

Mufée des religions zu Paris.

Erdgefchofs ⁴⁴2).

Arch. : Terrier.

44i) Nach; La Jemaine des conftr., Jahrg. 12, S. 533, 534. ⁴⁴³) Vorwiegend Gegenftände aus Jade (Nephrit).

garethen-Stein find für den Bau verwendet. Der Sockel befteht aus Hauftein ; die Mauerflächen find mit gemutterten rothen Ziegeln, die Lifenen mit gelben Ziegeln verblendet.

)•

322.

Beifpiel

VII.

Das Mufée des Religions zu Paris ift ein cler Gefchichte der Religionen gewidmetes Mufeum, das nach feinem Stifter auch Mufèe Guimet genannt wird. Derfelbe hat feine zu diefem Zweck angelegte werthvolle Sammlung dem Staat überwiefen und mit deffen Hilfe ein befonderes Mufeumsgebäude hierfür am Jena-Platze zu Paris in der Nähe des Trocadèro von Terrier 1886—89 erbauen laffen (Fig. 447

Der Fabrikherr Guimet hat feine Sammlerthätigkeit damit begonnen, dafs er auf einer Reife in Aegypten einige alte Götzenbilder erwarb und in feinem Haufe in Lyon aufftellen liefs. Auf diefe Reife folgten andere, welche der mit tüchtigen archäologifchen Kenntniffen ausgerültete Forfcher nun mit dem beftimmten Zweck unternahm, religiöfe Alterthümer zu famineln. Zur Aufnahme derfelben muffte der Be-fitzer bald ein eigenes Gebäude herftellen laffen, und als diefes für die an Umfang und wiffenfchaftlicher Bedeutung immer mehr zunehmende Sammlung zu klein wurde, war man darüber einig, dafs das Mufeum nur in Paris recht gewürdigt und benutzt werden könne. Der dafelbft errichtete Neubau ift im Wefent-lichen eine Nachbildung des von Chatron 1878—79 erbauten und in Fig. 447 abgebildeten Mufée Guimet zu Lyon. Das Mufeum ift in Form eines der Bauftelle angepafften unregelmäfsigen Viereckes, deffen drei-gefchoffige Flügel einen fünfeckigen Binnenhof einfchliefsen, geplant. An der Ecke der am Jena-Platz in fpitzem Winkel zufammentreffenden Strafsen erhebt fleh ein viergefchoffiger, 30 ¹¹¹ hoher Rundbau, in welchem die Eingangshalle angeordnet ift. Die Haupttreppe liegt in derfelben Axe nach dem Hofe zu. Diefer Rundbau verbindet die eine gefchloffene Reihe von Sammlungsfälen bildenden Flügel, welche durch 4 Eckvorlagen und durch eine ftärkere, an der 70 m langen Front der Boifßere-Strafse angebrachte Mittelvorlage ausgezeichnet find. Aufser den Galerien, welche hauptfächlich Bildwerke und Cultgegenftände der ver-fchiedenen Religionen der oftafiatifchen Völkerfchaften, brahmanifche und buddhiftifche, chineflfche und japanifche Alterthümer, eine ägyptifche, fo wie eine griechifch-römifche Sammlung enthalten, umfafft das Mufeum Arbeitsfäle für Gelehrte, Beamtenzimmer, einen Sitzungssaal, Archivräume, fo wie eine grofse Bibliothek heiliger Bücher und Handfchriften, welche das I. und II. Obergefchofs des Rundbaues einnehmen, endlich über der Bibliothek noch ein grofses Panorama. Zur Unterbringung und Kennzeichnung des letzteren wurde über dem Rundbau ein III. Obergefchofs angeordnet, das die Krönung deffelben bildet und von einer offenen Pfeilerhalle umgeben ift. Der Binnenhof umfafft ein grofses Gewächshaus und ein weites Wafferbecken, in welchem Erd- und Wafferpflanzen, die eine religiöfe oder fymbolifche Bedeutung haben, gepflegt werden. Im Uebrigen ift die Gebäudeanlage im Einzelnen durch den Grundrifs in Fig. 448 und die beigefügten Legenden vom Erdgefchofs und den Obergefchoffen verdeutlicht. Daraus erhellt die ver-fchiedenartige Beftimmung der Räume, die in fämmtlichen Stockwerken die gleiche Eintheilung haben.

Die Ausfchmückung der einzelnen Sammlungsfäle ift dem Stil desjenigen Landes entlehnt, in welchem die Religion, deren Typen ausgeftellt find, herrfchte, bezw. herrfcht. Der Maler Regamey, welcher Guimet auf feinen Reifen begleitete, hat die Räume mit Bildern von religiöfen Ceremonien, Prieftern, exo-tifchen Landfchaften u. dergl. ausgeftattet.

Die äufsere Erfcheinung des Mufée des Religions zu Paris, welche, wie bereits erwähnt, mit derjenigen dps Mufée Guimet zu Lyon ziemlich genau iibereinftimmt, ift in einfach ernften Formen, deren Elemente der griechifch-römifchen Architektur entnommen find, durchgebildet. Die Façaden find in Hauftein ausgeführt.

Für das neue Mufeum hat die Stadt Paris den Bauplatz (4000 üm im Werth von I Mill. Francs) hergegeben und das Ministerium der öffentlichen Arbeiten einen Betrag von ein Drittel der Baukoften, die auf ungefähr 2 Mill. Francs veranfchlagt waren, gewährt. Die anderen zwei Drittel, fo wie alle fonftigen Koften, nämlich für die Ueberfiedelung der Sammlungen von Lyon nach Paris und für die ganze Einrichtung des Neubaues u. f. w., hat der Stifter Guimet beftritten.

¹

) Siehe: Osius, K. Das Bismarckmufeum in Schönhaufen. Kunftgwbb!., neue Folge, Jahrg. 3, S. 141;

Literatur

über »Mufeen für befondere Zwecke«.

Ausführungen und Projecte.

Albert memorial nmfeum, Exeter. Building news, Bd. 26, S. 103.

Deßgn for an architectural mufeum. Architect, Bd. 29, S. 371.

Dupuis, A. Le nouveau mufée d'Aubußan, La conßruction moderne, Jahrg. 1, S. 274. Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

Chassin, Ch.-L. Mufée de la révolution françaife. La femaine des conß., Jahrg. 11, S. 147.

The United States army medical mufeum and library, Wafhington. American architect, Bd. 19, S. 31. Poftmufeum. Zeitfchr. f. bild. Kunft, Bd. 22, Beibl., S. 348.

Terrier, Ch. Le mufée des religions ou mufée Guimet. La femaine des confl., Jahrg. 12, S. 533, 548.

8. Kapitel.

Mufeen für mehrere verfchiedenartige Sammlungen.

(Vereinigte Sammlungen.)

323-

Allgemeines.

Die urfprüngliche Vereinigung der verfchiedenartigften Sammlungen in einem einzigen Mufeum, namentlich auch der Zufammenhang einer öffentlichen Bibliothek mit Sammlungen für Kunft, Alterthumskunde und Naturwiffenfchaften, 4iat fich an manchen Orten erhalten und ift durch den Werdegang und die gefchichtliche Ent-

Fig. 449.

rt ff s t. r a, s 3 & ■

ma.

mm,

“ Ô *1

r-iF

m.

WM

Bell aria Strasse

lOii

mm.

■USà

JC.

'SthiùMûtimi

;;

çs

X

stÇ^w

⁷K^S\

<§)

KM,

&j

to

Babenberger Strasse.

\Q

a <© a

£V

GM

Last

ns tras q e

<3>

« (@) «

cB

o| r

®>

ÜMP

«I

>3

<>'

K. K. Hofmufeen zu Wien ⁴⁴⁴).

köOO n- Gr.

Arch.: v. Hafenauer.

Wickelung der betreffenden Landes-Mufeen vollkommen begründet (liehe Art. 138, S. 187). Für Provinzial-Mufeen ift die Vereinigung mit eiper öffentlichen Bibliothek in den meiften Fällen von Vortheil. Oft ift letztere Hauptzweck der Anlage, das Mufeum nur von untergeordneter Bedeutung ; mitunter aber enthält die Anftalt zwar keine allgemeine Bibliothek, wohl aber mehrere fonftige verfchiedenartige Sammlungen.

U4) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1886, Taf. III.

3«7

Das Unterbringen der in die Gebiete von Kap. 4 bis 6 gehörigen Sammlungen in einem einzigen Mufeum bringt keinerlei neue Momente für Entwurf, Anlage und Einrichtung des Gebäudes zum Vorfchein. Dies zeigt fich bei dem einzigen derartigen Beifpiel, das im Nachfolgenden dargeftellt ift, dem Mufeum zu Gotha (Art. 326). Die Bedingung des Zufammenlegens einer öffentlichen Bibliothek und Lefeanftalt mit den Mufeums-Sammlungen in einem Haufe verändert dagegen voll-ftändig das Wefen der Aufgabe, da die Erforderniffe für diefe von denen für jene ganz verfchieden find. Die Erfüllung des doppelten Zweckes wird durch die Trennung der Bibliothekräume von den Mufeumsräumen nach Gefchoffen oder durch ihre Ab-fonderung in befonderen Gebäudetheilen zu erreichen gefucht. Bei letzterem Verfahren erhalten Grundrifsanordnung und Geftaltung ein eigenartigeres Gepräge. In beiden Fällen find die Forderungen, die für Bibliotheken in Kap. 2, für Mufeen in Kap. 3 bis 6 auseinandergefetzt wurden, zu erfüllen.

Fig. 450.

Ifc¹

mm

■ns

•AN

• 4■

•',V

\» :

................ ©

füll

rm§f

.■<r-

US

6»    n» ^    V    -.T    *

TS V. TO,    X ’L

vv

_s

Vv

National-Mufeum zu Bukareft ¹).

V3500 n. Gr.

Arch. : Schmieden, v. Weltzien & Speer.

a. Mufeum, zugleich Bibliothek.

b, c. Künftige Erweiterungsbauten für Bilder-Galerie und Kunftgewerbe-Mufeum.

324-

Gebäude

gruppen.

Man ift beim Entwurf und bei der Ausführung von grofsen Neubauten von Mufeen für vereinigte Sammlungen in der durch Art. 144 (S. 191) angedeuteten Richtung eine» Schritt weiter gegangen, indem man mehrere Gebäude, die unter fich in einem organifchen, baulichen Zufammenhange ftehen, angeordnet hat.

Die bedeutendfte derartige Bauanlage befteht aus den Mufeen auf der Spreeinfel zu Berlin, welche in Fig. 356 bis 359 (S. 284 bis 287) abgebildet und in Art. 264 bis 266 (S. 283 bis 288) befchrieben find.

Eine zufammengehörige Gebäudegruppe bilden auch die K. K. Hofmufeen zu Wien (Arch. : v. Hafenauer (fiehe Art. 270, S. 294 u. Art. 3x3, S. 368), welche nach Fig. 449⁴⁴⁴) mit ihren Schmalfeiten an den Burgring ftofsen, mit ihren Hauptfeiten einander gegenüber liegen und zwifchen fich den mit dem Maria-There/ia-Dedkmsl gefchmückten grofsen Platz einfchliefsen.

In noch innigerem Zufammenhang ftehen die von Schmieden, v. Weltzien Speer entworfenen drei Gebäude des National-Mufeums zu Bukareft (Fig. 450¹), von denen das mittlere Hauptgebäude für Mufeum und Bibliothek, die beiden Nebenbauten für Bilder-Galerie und Kunftgewerbe-Mufeum beftimmt und

durch offene Säulenhallen verbunden waren. Auf der Südfeite des Fluffes, dem National-Mufeum gegenüber, waren drei Univerfitäts-Inftitute geplant.

325-

Gebäude für vereinigte

Die gewöhnlichere Anlage der Mufeen für mehrere verfchiedenartige Sammlungen in einem Haufe, gleich wie die Vereinigung von Mufeum mit Bibliothek be-Sammiungen. dürfen nach allem Vorhergehenden keiner weiteren Auseinanderfetzungen. Sie wird durch die nachfolgenden Beifpiele genügend verdeutlicht.

326.

Beifpiel

I.

Die einfachere Aufgabe ift natürlich das Gebäude für Mufeum ohne Bibliothek. Das Mufeum zu Gotha ift auf der Terraffe füdlich vom Herzoglichen Schlöffe von Neumann erbaut und 1879 eröffnet worden (Fig. 451 bis 453 ²).

Das Gebäude enthält, wie bereits in Art. 323 (S. 387) erwähnt, die Kunflfammlungen und natur-wiffenfchaftlichen Sammlungen. Es befteht aus Erdgefchofs, I. und II. Obergefchofs und ift nach dem Vorbilde der in Kap. 4 (Art. 186, S. 209 u. Art. 192, S. 217) befchriebenen Galerie-Gebäude, insbefondere nach den Plänen des Dresdener Mufeums, in der Grundform eines länglichen Rechteckes mit dreireihiger

Ußk

C a. bu i n e t

Gal-

Dir.

[Ga]-

iDienei

Atelier[KlPferslichy- CaJ)

Fig- 451-

II. Obergefchofs.

Chines

i G e Sm 0 äi

Ol Eli) 'EU

Kieme Gemälle

Arch. :

Neumann.

r s t i[ ch-C a bu hi. e

p Uiy S a m[m 1 u.

Je n

Gabi Dir. |

’f er d

Fig- 45²-

Erdgefchofs.

Heu g.

ZimJ

^Maga-

li m.

Säuge

pi

Cas

M alg az in

[nfl»    kiLnf^nhH¹¹¹

Fig- 453-

I. Obergefchofs.

sn.S: :el< te

Käfer etc

1: 1000

10 8 6 4 2 0

10

20

so

-H

40

Mufeum zu Gotha ²).

Anlage der Räume entworfen. Und zwar ift die Anordnung derart getroffen , dafs die mittlere Reihe die 9,om tiefen, im I. Obergefchofs mit Deckenlicht erhellten Säle enthält und von den äufseren Reihen der 5,o m tiefen, mit Seitenlicht erhellten kleineren Räume umfafft ift. Der Mittelbau ift durch eine der Hauptfront in den beiden oberen Gefchoffen vorgelegte Colonnade und eine das ganze Gebäude überragende Vierungskuppel ausgezeichnet. Im hinteren Theile des Mittelbaues liegt das Haupttreppenhaus.

Der Eingang in das Erdgefchofs erfolgt an der Rückfeite des Gebäudes. Von der im Treppenhaus angeordneten kleinen Flurhalle gelangt man, zu beiden Seiten und gerade aus, in die Sammlungsräume, deren Fufsboden um 6 Stufen tiefer liegen. Ein fchmaler Mittelflur theilt das Gefchofs der Länge nach in zwei gleiche Hälften von 8,4 m tiefen Räumen, die durch Pfeiler getrennt und mittels Seitenlicht erhellt find. Der Mittelflur wird durch Fenfter an den beiden Enden und vom Treppenhaus aus in der Mitte beleuchtet. In den Sälen der linken Hälfte find die Sammlungen der Abgüffe, in der rechten Hälfte die mineralogifch-geologifche Sammlung und die Caftellans-Wohnung untergebracht.

Im I. Obergefchofs, das man fowohl von der Haupttreppe aus, als auch mittels der Freitreppe an

der Hauptfront betreten kann, bilden die Mittelfäle mit den äufseren Räumen eine einzige, durch Pfeiler in drei Schiffe getheilte Halle, die beiderfeits durch Fenfter erhellt ift. Der achteckige Raum im Mittelbau hat kein unmittelbares Licht und dient als Flurhalle. In der Vorhalle find Bildwerke aus Gyps aufgeflellt. Die Mittelfäle find zur Aufnahme der Säugethiere beftimmt; in den äufseren Räumen rechts ift die Vogel-fammlung zur Schau gebracht ; in denjenigen links haben an der Südfeite die Korallen und Skelette, an der Nordfeite die Conchylien und an der Oftfeite die Reptilien Platz gefunden. Die 4 Mittelfäle des Ober-gefchoffes find, wie bereits erwähnt, mit Deckenlicht ausgeftattet und bilden die Gemälde-Galerie. Der Kuppelfaal enthält die hiftorifche Sammlung. Die äufseren Säle, mit Einfchlufs des Raumes über der unteren Vorhalle an der Hauptfront, nehmen die ethnographifche Sammlung und das Kupferftich-Cabinet, welchem noch 2 Säle am Nordflügel eingeräumt find, auf. Im rechten Flügel derfelben .Seite und dem anftofsenden Querbau befindet fich das chinefifche Cabinet.

Das Gebäude hat eine Länge von 74,0 m, eine Tiefe von 23,0 m in den Rücklagen der Flügel und von 30,o m im Mittelbau. Das Attika-Gefims der Façade liegt 18,5 m und das Gefims unter dem Kuppeldach 25,o m über dem äufseren Boden. Das Erdgefchofs ift 4,5 m und das I. Obergefchofs 5,5m hoch (von und zu Oberkante Fufsboden gemeffen). Im II. Obergefchofs beträgt die Höhe vom Fufsboden bis zum Deckenlicht im achteckigen Kuppelfaal 12,5 ra und in den übrigen Gemäldefälen 9,o m-

Die Koften des Baues und deffen Einrichtung beanfpruchten ungef. 1234000 Mark (vergl. die Tabelle auf S. 199, unter 3).

3²7-

Gröfsere Gebäudeanlagen : Beifpiel II.

Zu den gröfseren Gebäudeanlagen für Mufeum und Bibliothek gehören die im Nachfolgenden befchriebenen Bauwerke.

Das Gebäude der Vereinigten Grofsherzoglichen Sammlungen zu Karlsruhe (Fig. 454 u. 455) wurde zur Aufnahme der Hofbibliothek, des Münz- und Naturalien-Cabinets, der Alterthümer-, der ethnographifchen und der kleineren Sammlungen auf dem vorderen Theile des füdlichen Erbprinzengartens nach dem Entwurf und unter der Leitung Berckmüllers 1865—72 erbaut⁴⁴⁷).

Das Gebäude ift in der Grundform eines lateinifchen LJLi von 90,9 m Vorder- und 76,4 m Nebenfeite geftaltet. Zwilchen den Enden der Seitenflügel ift ein halbkreisförmiger Anbau geplant, deffen Ausführung jedoch fpäterer Zeit Vorbehalten bleibt.

Die Schwierigkeit der Aufgabe lag in der Bedingung, in demfelben Gebäude die Bibliothek und die verfchiedenen Sammlungen zu vereinigen. Denn während die Räumlichkeiten der Bücherei, welche meift nur den Bedienfteten zugänglich find, dem Zweck und der Raumerfparnifs halber mit engen Fenfter-axen angeordnet werden konnten, erforderten die anderen Sammlungen, welche dem Befuch des Publicums geöffnet find, mehr Platz zwifchen den ausgeftellten Gegenftänden und entfprechend weitere Fenfteraxen. Dies gab zu der Anordnung Veranlaffung, das Hauptgebäude fcheinbar mit zwei Obergefchoffen zu ver-fehen, die indefs zu einem für die Bibliothek beftimmten Raume vereinigt find, im Uebrigen aber die nur zwei Stockwerke hohen Seitenflügel mit weiteren Fenfteraxen anzulegen.

Die Aufsenfeiten des Hauptgebäudes, fo wie die beiden rückwärtigen Eckbauten find in Häuflein hergeftellt. Die Vorlagen des Mittelbaues und der Eckbauten der 17,85 m hohen Hauptfront find mit Säulen-und Statuenfchmuck, letzterer von Steinhäuf er angefertigt, verfehen. Eine kuppelgekrönte Attika überragt den Mittelbau.

Die innere Eintheilung ift die folgende. Beim Eintritt in der Mitte der Nordfeite gelangt man in eine Flurhalle, vor der aus fich die Wege theilen : links g, g in die Räume der naturgefchichtlichen Sammlungen, für welche das ganze Erdgefchofs der Oftfeite, fo wie das Obergefchofs des örtlichen Flügels und füdöft-lichen Eckbaues vorgefehen find, rechts y, y in die Alterthümer- und ethnographifche Sammlung, gerade aus zur Haupttreppe und der im Obergefchofs befindlichen Bibliothek mit den dazu gehörigen Räumen. Der Hof bau enthält im unteren Stocke links ein Zimmer k für den Vorhand des Naturalien-Cabinets, ferner die Präparirzimmer l und über diefen in einem Zwifchengefchofs das Herbarium ; auf der anderen Seite im unteren Gefchofs Packräume, einen Ausgang in den Hof u. f. w. und im Zwifchengefchofs die Wohnung des Hausmeifters. Im Obergefchofs, das durch einen grofsen Flurfaal zugänglich ift, befinden fich in der Mitte der Lefefaal, links die Zimmer für die Bibliothekare, Kataloge und die Bücherabgabe, rechts die Zimmer des Oberbibliothekars⁴¹⁸) und die Räume der Münzfammlung. Die Handfchriften-Sammlung nimmt die Zimmer r, r des vorderen Hauptbaues ein.

⁴⁴⁷) Nach: Karlsruhe im Jahre 1870 etc. Karlsruhe. S. 81. — Die Abbildungen nach den von Herrn Baudirector Profelfor Dr. Dzirm zur Verfügung geflehten Originalplänen.

■418) Ueber die von der Bibliothek in Anfpruch genommenen Räume flehe Art. 109 (S. 147).

328.

Beifpiel

III.

a.    Vor- und Eingangshalle.

b.    b‘. Flurhallen.

c.    Vorplätze.

d.    Flur.

d'. Hofeingänge.

e.    Lichthof.

f.    Pförtner.

g.    Vorraumd.Naturalien-Cabinets.

h.    Mineralien-Sammlung.

i.    Treppe zu den geolog. Samm

lungen.

k.    Vorhand d. Naturalien-Cabinets.

l.    Präparir -u. Aufftellungszimmer.

m.    Trockenraum.

n.    Treppe zum Vorrathskeller.

Treppe zum Herbarium (im Zwifchengefchofs).

o.    Haupttreppe.

p.    p‘. Confervatorder Alteithümer. g. Vorraum der

r.    Alterthümer u. ethnographischen

Sammlungen.

s.    Kellertreppen.

t.    Treppe zur Pförtnerwohnung

(im Zwifchengefchofs).

u.    Heizer.

v.    Wafchküche.

w.    Packraum.

x.    Dungwagenraum.

y.    Lichthof.

y‘. Speichertreppe.

z.    Aborte.

;ä

gl |R

::

■=P

h.

[P

Üt

Fig- 454-

Jfll

[dl

1³0

1 «I

en d

g ibi

g B

ä 1 51³ 1

1 1

gj fl

B P

te

mn-z

Erdgefchofs. ca. Viooo n- Gr.

Gebäude der Vereinigten

Das ganze Gebäude ift unterwölbt und in gleicher Weife das oberfte Gefchofs vom Dachraum ab-gefchloffen. Die Gebälke des Hofbaues und des Aufbewahrungsraumes der Münzen find in Eifen ausgeführt, während die übrigen Gebälke der Erfparnifs wegen in Holz hergeftellt werden mufften. Die Umfaffungs-wände der oben bemerkten Haupttreppe, fo wie ein Theil des fie überdeckenden Gewölbes, find mit Fresken von Keller und Gleichauf gefchmiickt. Die Bibliothek und die dazu gehörigen Räume werden mit Dampf, die anderen Sammlungen, fo wie die Vorplätze mit warmer Luft erwärmt. Für die Ausführung waren, einfchl. 58 300 Mark für einen Theil der inneren Einrichtung, im Ganzen 1 090 284 Mark bewilligt.

Eine gröfsere Aufgabe diefer Art bildet auch der Entwurf zu einem neuen Mufeumsgebäude des Königreiches Böhmen zu Prag, zu deffen Erlangung der Landes-ausfchufs 1883—84 einen Wettbewerb ausgefchrieben hatte. Fig. 456 ⁴⁴⁹) ftellt den Hauptgefchofs-Grundrifs des preisgekrönten Ibntwurfes von Koch dar.

Die für das neue Mufeum gewählte Bauftelle liegt am oberen Ende des gegen Südoft anfteigenden Wenzel-Platzes. Das Gebäude war in die Axe diefes Platzes, fo wie in die feit geftellten Frontlinien zu (teilen und mit Gartenanlagen zu umgeben.

Das Mufeum hatte aufzunehmen: 1) die naturwi(fenfchaftlichen Sammlungen; 2) die culturgefchicht-lichen Sammlungen ; 3) die Bibliothek und Lefefäle mit befonderen Ausftellungsräumen für ³ die Hand-fchriften, Cantionale⁴⁵⁰), Incunabeln, Autographen und Originalurkunden, fo wie das Archiv; 4) einen grofsen Sitzungs- und Verfammlungsfaal mit Galerie, Vorfaal und Kleiderablagen; 5) Sitzungsfäle, Amts- und Arbeitsräume, Dienftwohnungen, Werkflätten, Vorrathsräume u. dergl., und 6) eine Flurhalle mit Pförtnerzimmer, Kleiderablagen für das Publicum, Aborte, Haupttreppe u. dergl. Für alle diefe Zwecke war, den Beftim-mungen des Programmes entfprechend, ein durchaus feuerficheres Gebäude, beftehend aus Sockelgefchofs, Erdgefchofs, I. und II. Obergefchofs erforderlich, das in folcher Weife anzuordnen war, dafs die Ausftellungs-räume mit beiderfeitigem Seitenlicht erhellt und in ununterbrochenem Rundgang befucht werden konnten.

Das Mufeumsgebäude ift in der Grundform eines Rechteckes mit 2 Binnenhöfen, 4 vorgelegten Eckbauten, fo wie 2 Vorlagen an den Mitten der Langfeiten geplant. Die gröfste Länge beträgt 112m,

Fig- 455-

ëj- UTnwmTiTTtfl"

1 ii ’J

«Mp Hf³

rJ

MD

nim

Uli

Tnii

--l ié

PH¹™

IS

■in1

□□□□ÖD

DiöES

HD

=# «

Hm

a. Haupttreppe. c‘. Arbeitszimmer.

d.    Sprechzimmer.

e,    Oberbibliothekar.

f.    Bibliothekare etc.

g.    Bücherausgabe.

h.    Unvollendete Werke.

i.    Arbeitszimmer d. Münz-Cabinets.

k.    Münzzimmer.

l.    Münz-Ausftellungszimmer.

m.    Vorplatz.

n.    Aborte.

o.    Speichertreppe.

/. Lichthof.

q.    Büchermagazin.

r.    Handfchriften.

s.    s‘. Säle für künftige Erweiterung

der Bibliothek.

v.    Durchfichten.

w.    Aufzüge.

x.    Lefefaal und Arbeitszimmer.

y.    Vorfaal.

I. Obergefchofs. Arch. : Bercktnüller.

Sammlungen zu Karlsruhe ⁴⁴⁷).

die gröfste Tiefe 67 m; die beiden Binnenhöfe meffen 25 X 23 m. Zwifchen letzteren, im Mittelflügel, liegt die Haupttreppe, welche im II. Obergefchofs, wo fie endigt, noch die in Fig. 456 als Buffet bezeichneten Räume für die oberften Treppenläufe einnimmt. Zwei Nebentreppen, Aborte, Lichthöfe und ein Aufzug find an geeigneten Stellen angelegt.

Im Sockelgefchofs find das Aquarium, die Werkftätten, Laboratorien, Vorrathskeller, Heizkammern, die Wohnungen des Hauptinfpectors, Pförtners und zweier Diener untergebracht.

Das Erdgefchofs wird in den Rücklagen der Hauptfrontflügel durch eine Mittelwand und aufserdein . durch eine parallele Gangwand in 3 Reihen von Räumen getheilt, nämlich in den am Hof gelegenen Flurgang, eine Reihe von mittelbar erhellten Vorräumen und Kleiderablagen, fo wie in eine Reihe von Arbeitszimmern für Cuftoden, Affiftenten und den Secretär, einen Sitzungsfaal für den Mufeums-Ausfchufs, fo wie einen kleinen Vortragsfaal, welche fämmtlich an der Vorderfront liegen. Zu beiden Seiten der dreiaxigen Flurhalle ift, linker Hand im Anfchlufs an das Zimmer des Secretärs, eine Regiftratur, rechter Hand ein Expeditionszimmer angeordnet. Den linken Eckbau nimmt ein Saal für Affiftenten, den rechten ein Vortragsfaal ein. Alle übrigen in den Flügeln der zwei Nebenfeiten und der Riickfeite gelegenen Räume umfaffen die paläontologifche, die mineralogifche und die topographifche Sammlung, fo wie Langweil's pla-ftifches Prag.

Das I. Obergefchofs, deffen Eintheilung aus Fig. 456 hervorgeht, enthält die ganze culturgefchicht-liche Abtheilung des Mufeums, beftehend aus dem Münz-Cabinet, den Sammlungen der prähiftorifchen, ägyptifchen und claffifchen Alterthümer, der archäologifchen Sammlung des Mittelalters, den Sammlungen der Renaiffance und Neuzeit, der ethnographifchen Sammlung, derjenigen für Mufik-Inftrumente und Curio-fitäten, der fphragiftifchen und heraldifchen Sammlung, die Kupferftiche und Ilolzfchnitte, den Plaupttheil der Bibliothek mit Katalogräumen und Bibliothekzimmern, Archiv und Archivar-Zimmer, Lefefälen, Vorräumen und Kleiderablagen, endlich den grofsen Sitzungsfaal und Vorfaal.

Die zweifchiffige Anlage der Sammlungsfäle mit Erhellung von beiden Langfeiten aus, die auch in den Ausftellungsfälen des Erdgefchoffes durchgeführt ift, herrfcht im I. und II. Obergefchofs ausfchliefslich vor.

Im II. Obergefchofs nimmt die zoologifche Sammlung die Räume links vom Mittelbau, die botanifche Sammlung den Mittelbau-Saal des rückwärtigen Flügels ein. Alle übrigen Säle rechts vom Mittelbau find für die Zwecke der Bibliothek und der zugehörigen Sammlungen von Original-Urkunden, Autographen, Cantionale,

11

Alter-

Pr äh i -

|Cab.

Entwurf zum Mufeumsgebäude für das Königreich Böhmen zu Prag.

Hauptgefchofs 4t'J).

Arch. : Koch.

t h ii irr e r .

p>

-s torische

Prähistor.

m

Alte rthiim e r

Ctass.u.agypt. Alterthiim e r

Mittelalt.

Mittel al te" C i m e 1 i e n

S a mmlung.

Ar c h ä 0 1 0

02

OG

10

1:1000

so™-

Custos Vo r z. |

ST

C/O

i t z u n g saal

Kii

"Ethnograph? S a m m Lu n g

Fig. 456.

Kleider-Ab 1.

Vorz

Lese-

Curiosi-t ât en.

Musik-J n s t r .

ł—*

Biblio

thekar.

.rchivar

Katalo g ejVorz.

î»

555

S ammlg. Holzschnitte

Sphragist. Kupferstiche

cŁi v.

pq

CJ*

c**

CO

■ Ai

F*

/

s.

I

I

♦

-

Zu S. 393.

32

■:h

28

29

30

31

33

19

25

24

23    pp

i .    . à

21

17

18

34

16

35

15

Haupttreppe mit indifchen Sculpturen. Prähiftorifcher Saal.

Anglo-fächfifcher Saal.

Anglo-römifcher Saal.

Mittelalterlicher Saal.

Afiatifcher Saal.

Englifche Keramik.

Glas und keramifche Erzeugnifle. Arbeitszimmer.

Kunftdrucke und Handzeichnungen. Studienfaal der Sammlung für Kunftdrucke und Handzeichnungen.

12-16. Etnographifche Sammlung.

17.    Mexikanifche Sculpturen.

18.    Nordöftliches Treppenhaus.

IQ. Amerikanifche Alterthümer.

20. Altchriftliche Alterthümer und Kunftdrucke.

36

14

li: :ip

37

38

*■

13

12

|40

•*

21, 22. Münzen, Medaillen und Kunftdrucke.

23, 24. Kunftdrucke.

23. Mofaiken.

26.    Nordweftliches Treppenhaus.

27.    Arbeitszimmer.

28—31. Aegyptifche Alterthümer.

32.    Arbeitszimmer.

33.    Babylonifche und aflyrifche Alterthümer. 34S7■ Vafen.

38. Bronzen.

3Q. Etruskifche Alterthümer.

40.    Arbeitszimmer.

41.    Goldfchmuck und gefchnittene Steine.

42.    Arbeitszimmer.

43.    Münzen und Medaillen.

44.    Terracotten.

39

11

40

■Tf-¹

44

Hrfi

4-

“viTT

10

43

1:1000

10

20

50“

Britifh Mufeum zu London.

Obergefchofs.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

Arch. : Robert & Sidney Smirke.

*

f

S

\

■

!

ë

Incunabeln und Handfchriften beanfprucht. Der grofse Sitzungsfaal des I. Obergefchoffes ragt durch das II. Obergefchofs. Das über den Eckbauten angeordnete, mit Deckenlicht erhellte Attika-Gefchofs ift zur Anlage von Galerien über den Eckfälen benutzt.

Die Architektur ift in den Formen der italienifchen Renaiffance durchgebildet. Sockel- und Erd-gefchofs, 4m, bezw. 6m hoch, bilden den aus Boffenquadern hergeftellten Unterbau. Darüber erftreckt fich die durch I. und II. Obergefchofs, von 6,5, bezw. 7,o m hoch durchgeführte Säulen- und Pilafter-ftellung, welche durch ein kräftiges Hauptgefims, Giebelverdachungen und Attiken der Mittel- und Eckbauten bekrönt und durch bildnerifchen und ornamentalen Schmuck ausgezeichnet ift.

Das Britifh Mufeum zu London⁴) ift die gröfste der in Rede (teilenden Gebäudeanlagen für die vereinigten Sammlungen von Mufeum und Bibliothek. Der ältere Haupttheil des Bauwerkes wurde an Stelle von Montagu-Houfe, das die Schätze des Mufeums feit feiner 1753 erfolgten Gründung geborgen hatte, 1845 von Robert Smirke errichtet. Eine erfte wefentliche Erweiterung erfuhr das Haus, als Sidney Smirke 1857 den jetzigen grofsräumigen Lefefaal mit den umgebenden zugehörigen Flügeln für die Bücherei ausführte. Weitere Vergröfserungen bilden einige feit 1879 hergeftellte Galerien der Weftfeite, fo wie ein ganz neuer Flügel an der Südoftfeite des Mufeums.

Die Entftehung und Entwickelung des Britifh Mufeum im Ganzen ift bereits in Art. 134 (S. 184), die der Bibliothek in Art. 45 (S. 63) u. 107 (S. 144) und die des Natural Hiftory Mufeum im Befonderen in Art. 311 (S. 363) gefchildert worden. Nach der 1883 ftattgefundenen Abtrennung des letzteren umfafft das Gebäude des Britifh Mufeum in den zwei auf der Tafel bei S. 64 und der neben ftehenden Tafel dar-geftellten Gefchoffen, aus denen es aufser dem Kellergefchofs befiehl, folgende Abtheilungen: 1) Hand-fchriften ; 2) Bücher ; 3) Kunftdrucke und Handzeichnungen ; 4) griechifche und römifche Alterthümer ; 5) Münzen und Medaillen ; 6) orientalifche Alterthümer ; 7) britifche und mittelalterliche Alterthümer, fo wie die Sammlung für Ethnographie.

Die Planbildung ift am klarften aus der Tafel bei S. 64 erfichtlich. Sie zeigt die gefchloffene, rechtwinkelige Grundform von rund 100 X 140 m mit einem Binnenhof von 70 X 94 m und mehreren Flügelanbauten. Diejenigen der 112 m langen Vorderfeite bilden einen von Säulenhallen umgebenen, anfehnlichen Vorhof, der ftch durch die beiderfeits anfchliefsenden Gebäude für Beamtenwohnungen (79 u. 80 auf der Tafel bei S. 64) beträchtlich erweitert. Diefe an den Palaftbauten des vorigen Jahrhundertes öfters vorkommende Vorhofanlage ⁵) trägt nicht allein zur Vornehmheit der äufseren Erfcheinung des Gebäudes viel bei, fondera fchafft auch Ruhe und Schutz vor den Störungen des StrafsenVerkehres.

Durch einen doppelreihigen achtfäuligen Portikus korinthifcher Ordnung, deffen Giebelfeld eine den Fortfehritt der Cultur darftellende Bildwerkgruppe von Weftacott fchmücken, gelangt man in das Innere des Haufes. Die Ausftellungsfäle des eigentlichen Mufeums nehmen den füdweftlichen, nicht fchraffirten Theil des Erdgefchoffes und einen Theil des Sockelgefchoffes, fo wie das ganze Obergefchofs ein. Die Thür rechts in der Eingangshalle führt zur Handfchriften-Abtheilung und zur Königlichen Bibliothek (Kings library), diejenige links zu den Galerien für Sculpturen, Architekturftücke und Infchriften der verfchiedenen Alterthümer-Sammlungen. Die röinifchen und griechifch-römifchen Bildwerke u. f. w. find in den füdlichen Sälen (3, 4 und 8 bis //), die ägyptifchen, affyrifchen und rein griechifchen in den von Süd nach Nord gerichteten Sälen (.12 bis 21 und 24 bis j>/) aufgeftellt. Das Obergefchofs, zu dem von hier aus die ebenfalls mit Alterthüinern ausgeftattete nordweftliche Treppe 32 hinaufführt, enthält die kleinen Stücke der äufserft reichhaltigen und werthvollen Alterthiimer-Sammlungen verfchiedener Völker und Zeiten, nämlich die ägyptifchen, babylonifchen und affyrifchen in der Nordgalerie (28 bisj>j>), ferner die Münzen, Medaillen und Kunftdrucke in der zweiten Nordgalerie (21 bis 24 und 43), die Vafen, Bronzen, Goldarbeiten und Schmuckfachen, ferner Terracotten der griechifchen und röinifchen, fo wie der etruskifchen Sammlungen u. f. w. in den füdweftlichen Sälen (344 bis 42 und 44), fodann die indifchen Bildwerke, die prähiftorifchen Gegen-ftände, die der anglo-fächfifchen, anglo-römifchen und mittelalterlichen und afiatifchen Kunft in den füdöft-lichen Räumen (/ bis 6); aufserdem die keramifchen und Glasfammlungen (7 und 8), die Ausftellung von Handzeichnungen und Kunftdrucken fo und //) im neuen Flügel, endlich die ethnographifche Galerie f2 bis 16) und die mexikanifchen und amerikanifchen Alterthümer fy bis 79), welche im örtlichen Flügel untergebrächt find. Die nordöftliche Treppe führt in das Erdgefchofs und durch die Ausftellung der

Beifpiel

IV.

Königlichen Bibliothek, der Humaniften-Handfchriften, Autographen, Einbände u. f. w. zurück in die Eingangshalle.

Die den Grundriffen beigegebenen Legenden geben die Beflimmung der einzelnen Räume beider

Gefchoffe an.

Auch das in Fig. 237 (S. 181) im Grundrifs abgebildete und in Art. 128 (S. 179) befchriebene Mufeo Nationale zu Neapel gehört unter die gröfseren Anlagen für Mufeum und Bibliothek.

330.

Kleinere Gebäudeanlagen : Beifpiel V.

Von kleinerer Ausdehnung find die Landes-Mufeen, Provinzial- und ftädtifchen Mufeen mit Bibliothek.

Das Keßner-Mufeum zu Hannover wurde von diefer Stadt zur Aufnahme der ihr von Herrn Hermann Keßner 1884 gefchenkten Kunft- und Alterthums-Samm-lungen, fo wie des ftädtifchen Archivs und der Bibliothek errichtet. Das in Fig. 457

Fig. 457-

..s

\i

ro

n r^nflTTn fl nF " i

1:500

10 9

M+Kt+K +4

ciJfl(

ÏO

15

"i! !i nr t

20**

Schnitt nach der Hauptaxe.

Fig. 459-

Fig. 458.

BÏ

mä

li

i Speicher

I.

Dir

Mügb]

Malle I

îse-zai

jlÆ

Aegypt

lEmsch

Kupfer

stiche

(jToIseTe

G e m älie

Mittelalt eT

Qa jj'SteT schntfll ne

jfleinejre Gemälde

I. Obergefchofs.

II. Obergefchofs.

1:1000

10 8 6 4 2 O

10

20

30

40

Keßner-Mufeum zu Hannover ⁶). Arch. : Manchot.

bis 459⁴⁵³) dargeftellte Gebäude ift nach dem Entwürfe Manchot's von diefem und Heine 1886—88 ausgeführt und 1889 feiner Beflimmung übergeben worden.

Das Mufeum hatte aufser den vorgenannten Sammlungen noch die während des Baues erworbene, fehr bedeutende Culemann'iche Sammlung mittelalterlicher und kunftgewerblicher Gegenltände aufzunehmen. Das am Friedrichswall auf der Mafch gelegene Gebäude ift j_-förmig geplant. Der nach Norden gerichtete höhere Hauptbau und der füdliche von einer Terraffe umgebene niedrigere Hinterbau beftehen aus einem nicht unterkellerten, ebenerdigen Untergefchofs, das auf Pfeilern und Erdbogen gegründet ift, und zwei Obergefchoffen. Die Räume find ihrer Beflimmung gemäfs in zwei getrennten Gruppen, nämlich in folche, die dem allgemeinen Befuche des Publicums geöffnet find und in folche, die hauptfächlich Arbeits- und Wirthfchaftszwecken zu dienen haben, alfo vom öffentlichen Verkehr abzufondern waren, im Gebäude vertheilt. Die Ausstellungsräume wurden in den Hauptbau an der Nordfeite, wo fich auch der Haupteingang befindet, die Bibliothek, die Ateliers und der Vortragfaal in den Hauptbau an der Südfeite gelegt, und für die letzteren Räume ift aufserdem noch ein befonderer Eingang an der Weftfeite angeordnet worden.

Im Erdgefchofs des Hauptbaues befinden fich links die Eingangshalle, Caffe und Kleiderablage, das ftädtifche Archiv, eine Bildhauerwerkflätte (zum Nachbilden von Sammlungsgegenftänden) und ein Theil der Hauswartswohnung. Unter der Haupttreppe und hinter der örtlichen Kleiderablage find Kohlenraum und Dampfkeffel für die Pleizung untergebracht. Der hintere Flügel enthält als Hauptraum den oben erwähnten Vortrag- und Verfammlungsfaal, ein Vorzimmer, bezw. die Kleiderablage dazu, ferner zwei Maler-Arbeits-ftätten, eine Küche und Kammer des Hauswarts, fo wie die Aborte.

Das I. Obergefchofs (Fig. 458) umfafft im vorderen Gebäudetheil einen geräumigen Vorfaal, der auch zum Aufflellen von Sammlungsgegenftänden benutzt werden kann, ferner die Sammlung ägyptifcher und römifcher Alterthümer, von Münzen und gefchnittenen Steinen, aufserdem in der füdweftlichen Ecke ein Lefezimmer und die Bücherausgabe. Anftofsend an letztere liegt im füdlichen Flügel das zweigefchoffige Büchermagazin, über welchem ein Speicherraum zur Aufbewahrung älterer ausgefchiedener Druckfchriften angeordnet ift.

Im II. Obergefchofs (Fig. 459) wird der Ilauptraum durch den in der Mitte gelegenen grofsen Deckenlichtfaal, der für gröfsere Gemälde der AF/iWEfchen Sammlung beftimmt ift, eingenommen; daran reihen fich nach Norden die Seitenlichträume für kleinere Bilder, örtlich ein Saal mit Cabinet für die Kupferftich-Sammlung, weltlich Saal und Cabinet für die Culemanrifche Sammlung. Aufserdem find noch zwei Directorzimmer und eine geräumige Abortanlage, letztere in beiden Stockwerken, im hinteren Ge-bäudetheile eingerichtet. Fig. 457 ftellt den Durchfchnitt des Gebäudes nach der Hauptaxe dar.

Das Bauwerk ift vollftändig aus feuerficherem Material erbaut. Die Decken beftehen aus Stampfbeton zwilchen eifernen Trägern, unten glatt geputzt, oben mit Terrazzo-Mofaik belegt. Die Treppen find aus weifsem Sandftein ; das Dach des Hauptbaues ift in Eifen-Conftruction mit Glas und Schiefer hergeftellt, dasjenige des Hinterbaues mit Holzcement abgedeckt. Die Heizung fämmtlicher Räume gefchieht durch eine Niederdruck-Dampfheizung. Die Höhe des Erdgefchoffes beträgt 4,0m, die des I. Obergefchoffes 5,o m und die des II. Obergefchoffes 4,7 m; der grofse Gemäldefaal ift bis zum Deckenlicht 8,5 m hoch. Die Vorderfront ift 82,0 m breit und die gröfste Tiefe beträgt 45,0 m.

Die Architektur ift durchweg in echtem Material, die Gefimfe, Fenftereinfaffungen, Säulen, Pilafter-aus Häuflein, die Mauerflächen in Backftein hergeftellt und zeigt einen der Beflimmung des Bauwerkes angemeffenen Charakter. Die Nordfront ift durch einen vorgelegten Säulenbau, deffen Giebelfeld eine Figurengruppe fchmückt, ausgezeichnet. Der Bibliothekbau ift einfach geftaltet.

Die Baukoften beliefen fich auf 337500 Mark. Bei einem umbauten Rauminhalt von 15 812 °l>m (die Höhe vom Gelände bis Oberkante Hauptgefims gerechnet) kommen fomit auf 1 cbm umbauten Raumes 21,35 Mark. Die Einrichtungskoften erforderten weitere 64000 Mark.

Zur Aufnahme der 1822 gegründeten Sammlungen zu Innsbruck ift dafelbft das nach feinem ehemaligen Protector, Kaifer Ferdinand /., benannte »Ferdinandeum« 1842—45 errichtet worden. Die nothwendige Erweiterung und der Umbau deffelben zum »Landes-Mufeum« wurde nach den Plänen und unter der Leitung Tommaßs 1885—86 ausgeführt.

Das Mufeum ift ein dreigefchoffiger, einfacher Langbau mit zweireihiger Anlage der Räume. Die bis zu 10,5 m tiefen, 5,o, bezw. 5,7 m hohen Säle der beiden unteren Stockwerke, welche vom alten Bau herrühren, werden mit Seitenlicht erhellt. Das II. Obergefchofs (Fig. 460 ⁴⁵⁴) ift neu aufgefetzt. Der Eingang liegt in der Hauptaxe und führt durch die Flurhalle zum Treppenhaus, an das fich ein kreisrunder Kuppelbau anfchliefst.

⁴⁵4 Nach: Allg. Bauz. 1886, S. 63 u. Bl. 40.

33¹-

Beifpiel

Im Erdgefchofs find die naturhiflorifchen Sammlungen, die Bibliothek und eine Dienerwohnung untergebracht. Im I. Obergefchofs befinden fich im linken Eckbau die Antiken-Sammlung, im mittleren Langbau die Ausftellung für plaftifche Gegenftände, das Herbarium, die Mafs- und Gewicht-Sammlung, fo wie die Curiofitäten-Sammlung, im rechten Eckbau ein Sitzungsfaal und ein Studirzimmer. Das ganze II. Obergefchofs ift für die ziemlich reichhaltige Gemälde-Sammlung beftimmt. Die grofsen rechteckigen Säle und der Rundfaal haben Deckenbeleuchtung ; die nach vorn hegenden Cabinete für altdeutfche Gemälde, fo wie für Aquarelle find mit Seitenlicht erhellt. Im Kuppelfaal, der fich allerdings zum Aufhängen von Gemälden weniger eignet und urfpriinglich auch für plaftifche Kunftwerke beftimmt war, find die Copien der Defregger’ichen, auf die Gefchichte Tirols bezughabenden Bilder aufgehängt. Im Erdgefchofs und I. Obergefchofs dient der Rundfaal als Ausftellungsraum.

Fig. 460.

Arch. : Tommafi.

n

JÄTtieu" js die! Ge m hl ie !

i;

lefregget-SaalLg

jj

ij

Ld. e-G-a.1 e r i e

Gemälde-& a 1 e t i e

II. Obergefchofs. ’/lOOO n- Gr.

33²-

Beifpiel

VII.

Landes-Mufeum zu Innsbruck⁴⁵⁴).

Die Einförmigkeit der Façade des ehemaligen Ferdinandeums, deffen Fenfteröffnungen im Erdgefchofs und I. Obergefchofs beibehalten find, ift beim Umbau durch eine in den Formen der Hoch-Renaiffance durchgebildete Architektur erfetzt worden. Den Hauptfchmuck derfelben bildet ein auf fechs frei flehenden Säulen ruhender Portikus aus Trientiner und Sterzinger Marmor, der vor dem Mittelbau angelegt worden ift.

Die Mufeums-Bauanlage der Stadt Metz war der Gegenftand eines 1886 aus-gefchriebenen Wettbewerbs, bei welchem der in Fig. 461 u. 462 15 5) dargefteilte Entwurf Becker s mit dem erften Preis ausgezeichnet wurde.

Der Schwerpunkt der Arbeit lag in der Grundrifsanordnung des Gebäudes. Denn es handelte fich um die fchwierige Aufgabe, auf befchränktem, an einer fchmalen Strafse gelegenen Bauplatz unter Benutzung der vorhandenen Sammlungsgebäude eine neue, ziemlich umfangreiche Mufeumsanlage zu entwerfen, welche beftimmt ift, die ftädtifchen Sammlungen verfchiedenfter Art aufzunehmen. Aufser der Akademie und der mit ihr verbundenen Bibliothek muffte für die Sammlungen der in der Nähe der alten Römerftadt gefundenen Alterthümer, für die Gemälde-Galerie, Stiche und Handzeichnungen, ferner für ein Kunftgewerbe-Mufeum und für mannigfaltige naturgefchichtliche Sammlungen paffende Unterkunft gefchaffen werden.

Vorhanden waren der in Fig. 462 als Bibliothek und Lefefaal bezeichnete Theil zur Linken und der fchon 1869 errichtete lange und fchmale rückwärtige Gebäudeflügel, rechts von der gartenartigen Hofanlage, welche dem archäologifchen Mufeum zugewiefen find. Neu hinzugekommen find demnach haupt-fächlich der rechts gezeichnete Gebäudetlieil, der einen Binnenhof umfchliefst. In der Axe und in der Breite des hinteren Flügels liegt die Eingangshalle, von der aus man unmittelbar die Haupttreppe betritt. Um diefe und um den Lichthof find im Erdgefchofs die Säle des Kunftgewerbe-Mufeums und der Sammlung Migette gereiht. Der Raum zwifchen der Flurhalle und der Bibliothek wurde zur Anordnung der Pförtnerwohnung, Nebentreppen und zu zwei weiteren Sälen für das archäologifche Mufeum benutzt.

Die Grundrifsanlage geftattet den unmittelbaren Zutritt von der Flurhalle im Erdgefchofs, bezw. vom Flur der Haupttreppe im Obergefchofs zu fämmtlichen Sammlungsfälen und ein ununterbrochenes Durchfchreiten derfelben.

Im I. Obergefchofs (Fig. 461) find fämmtliche den Lichthof umgebenden Säle der'Sammlung für Natur-gefchichte zugetheilt. Dem gleichen Zwecke dient auch der vordere Saal des links fich anfchliefsenden fchmalen Flügels, deffen mit Deckenlicht erhellte Säle im Uebrigen für das Kunftmufeum beftimmt find. Flieran reihen fich nach hinten der Bibliothek- und der Sitzungsfaal der Akademie, nach vorn der obere Theil der durch die ganze Gebäudehöhe durchgeführten Bibliothek. Ueber dem vorgelegten rechten Flügel find in einem II. Obergefchofs für die Sammlungen der Schal- und Weichthiere Räume angeordnet, die fämmtlich mittels Deckenlicht erhellt und durch eine eigene Treppe von den Sälen der naturgefchichtlichen Samnr lung des I. Obergefchoffes aus zugänglich find. Die Säle der Akademie, fo wie eine über derfelben im II. Obergefchofs angeordnete Wohnung find, aufser vom Mufeum aus, noch durch einen zweiten Eingang

45’>) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 378.

unmittelbar zu erreichen, fo dafs das wünfchenswerthe vollftändige Schliefsen des Mufeums aufserhalb der Befuchsftunden zuläfflg ift. Die nothwendigen Nebenräume, eine Werkftätte für Ausbefferungen, ein Lagerund Packraum, ein Aufzug, die vorher erwähnte Pförtnerwohnung und die Nebentreppe find in ausreichender Weife und an geeigneter Stelle angeordnet.

Fig. 461.

ZD⁸

A k. a. -Sit z -S.

äenii e Bibliot

Katurgeschicbte lofliiinqeaB.

Bibliothekj

Ä.

§ nN a.tuLT q es chichte

CD U    «

Mat urqescMchte

Die architektonifche Geftaltung der neuen Theile war im Inneren, wie im Aeufseren in hohem Mafse durch die Architektur der vorhandenen Bauten bedingt. Dem gemäfs ift die Formbildung des Aeufseren in Uebereinftimmung mit derjenigen des vorhandenen Bibliothekgebäudes in ziemlich ftrenger Renaiffance durchgebildet. Die Wirkung des neuen Flügels ift durch beträchtliches Zurückfetzen deffelben hinter die Bauflucht der etwas engen Strafse erhöht worden.

Auch für das Innere war durch den unmittelbaren Anfchlufs der Eintritts-

I. Obergefchofs.

Fig. 462.

halle und der diefe umgebenden Säle an den alten Mufeumsflügel eine weit gehende Uebertragung der Architektur deffelben in den Neubau geboten. Die Deckenbildung ift anders geftaltet, in fo fern ihre Her-ftellungsweife in Stampfbeton zwifchen Eifenträgern, die auf gröfseren Kaften-trägern ruhen, geplant ift. Einzelne Räume, wie das Treppenhaus, find reicher durchgebildet.

AjcMologiscL Museum

Das Mufeum und die Bibliothek zu Havre find in einem Ge-

333-

Beifpiel

VIII.

bäude    vereinigt    (Fig.    463    bis

465 ⁴⁵⁶), welches die Stadt von Fortuné    Brunet-Debaaies 1845    er

richten liefs.

Das Bauwerk fleht auf dem Platze François I. und ift in rechteckiger Grundform mit    dreireihiger    Anlage    der in    zwei

Gefchoffen vertheilten Räume geplant. Von einem Vorhof aus führt eine Freitreppe zur Eingangshalle, welche mit der hinter derfelben angeordneten Sculpturen-Galerie B einen grofsen dreifchiffigen Raum bildet. Derfelbe    nimmt die    ganze    Länge    des

Hautes ein und ift mit den zu beiden Seiten angeordneten Galerien C, C, den natur-gefchichtlichen Sammlungen, durch weite Oeffnungen verbunden. Diefe, fo wie die Bogen der Eingangshalle und des in die Hauptaxe gelegten Treppenhaufes führen der Sculpturen-Galerie mittelbares Licht zu. Ueber diefem 6,6 m hohen Erdgefchofs erftreckt fich das 6,3 m hohe Obergefchofs. Daffelbe enthält den mit Deckenlicht erhellten, 18,0 m langen, 12,8 m breiten und 10,3 m hohen Gemäldefaal H, fo wie die auf allen vier Seiten deffelben angeordneten, 28,8 m langen und

lese- Zim.

f«

PB

ap

ArcMolog

ei a

Museum

Gfiï

Bibliothek

in 8 6 4 2 0

bbRfH+ttf

S ammluit g - Mi g eite

ÄTßh.

Mus.

Xunstgewerbe-Museui

Erdgefchofs.

ÎMOOO

20

.3

no

Mufeum der Stadt Metz ⁴⁵⁵). Arch. : Becker.

Kunst qewerk-Mus aum.

^0*-

456) Facf.-Repr. nach: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics, projetés et conftruits en France etc. Paris 1845—50. Bd. III, S. 15 u. PI. 353, 357.

Fig. 463.

'A

LUI

Querfchnitt.

.ft

jëi

-Ï-

Fig. 465.

Fig. 464.

A.    A. Statuen von Ber

nardin de St.-Pierre von Caßntir Dela-vigne.

B.    Sculpturen-Sammlung.

C.    Naturgefchichtliche

Sammlung.

D.    Confervator.

E.    Wohnung des Stadt-

Secretärs.

II

i:

E.

F, F, F. Bibliothek.

G. Bibliothekar.

H. Gemälde-Sammlung. J. Wohnung des Stadt-

Secretärs.

Obergefchofs. 'il000 n. Gr.

334-

Beifpiel

Arch. : Brunet-Debaaies.

Erdgefchofs.

Mufeen und Bibliothek zu Havre ⁴⁵⁶).

5,8 m breiten Säle F der Bibliothek, welche von der Haupttreppe aus unmittelbar zugänglich und mit den oberen Bücher-Galerien durch die in die Mitte der Langfeiten gelegte Dienfltreppe in Verbindung gebracht find. Die Einrichtung diefes Gefchoffes, fo wie des Erdgefcholfes ift aus den Grundriffen zu erfehen. An den hinteren Seiten find zu beiden Seiten des Treppenhaufes Anbauten für die Zimmer D des Confervators, G des Bibliothekars und der Wohnung E und y des Stadtfecretärs gemacht, welche von Nachbargrundftücken begrenzt find. Auf den drei übrigen Seiten fleht das Gebäude ganz frei. Daffelbe ift in den Formen der franzöfifchen Renaiffance durchgebildet und in Häuflein, Backftein, FIolz und Eifen ausgeführt. Vor der Hauptfront, an der Einfriedigung des Vorhofes, flehen die Bronze-Standbilder A, A von Bernardin de Saint-Pierre und von Cafimir Delavigne, welche zu Havre geboren find. Mit der Ausführung diefer Bildwerke war David d’Angers betraut. Die Baukoften betrugen, einfchl. der Bildhauerarbeit und der Heizungsanlagen, rund 464000 Mark (=580000 Francs).

Mufeum und Bibliothek der Stadt Grenoble find eines der bemerkenswertheften Beifpiele eines mit Bibliothek vereinigten Mufeums. Daffelbe ift nach dem Entwürfe und unter der Leitung Quefiels 1864—70 erbaut und 1872 dem Befuch des Publicums eröffnet worden (Fig. 466 bis 468 4 5 7).

Wegen der Befchaffenheit des über alten Feftungsgräben und -Wällen aufgefüllten Baugrundes mufften fämmtliche Mauern des Gebäudes auf Pfahlrofl gegründet werden. Der 84,73 m lange und 47,26 m breite Bauplatz bildet ein von drei Strafsen und einem freien Platze begrenztes, fchiefwinkeliges Parallelogramm. Die Hauptfront liegt an der gegen den Platz gerichteten Schmalfeite. Da für Mufeum und Bibliothek ziemlich gleiche räumliche Anforderungen zu erfüllen waren und auch hinfichtlich ihrer Bedeutung kein ⁷

Unterfchied zu machen war, fo lag es nahe, das Gebäude nach der Mittellinie in zwei annähernd gleiche Theile zu trennen und jeder Anftalt die Hälfte zuzuweifen. Daraus ergab fich die in Fig. 466 dargeftellte Grundrifsanordnung mit vier von Wert nach Oft ziehenden Reihen von Räumen, die an der weftlichen Hauptfeite und der örtlichen Hinterfeite durch Querreihen abgefchloffen find. Die nördliche Hälfte nimmt das Mufeum, die füdliche die Bibliothek ein. Da die Grundfläche des Bauplatzes kaum genügend war, um die verlangten Räume beider Anftalten mit Hilfe eines Obergefchoffes über den äufseren Reihen von Sälen unterzubringen, fo ift überhaupt kein Hohlraum im ganzen Haufe, das einen einzigen gefchloffenen Baukörper bildet. Die zwei mittleren Reihen von Sälen find mittels Deckenlicht erhellt. In Folge der Schiefwinkeligkeit der vorderen und hinteren Querreihen entftanden kleine Unregelmäfsigkeiten in den untergeordneten Räumen, Mauern, die an einem Ende dicker find als am anderen, und fonflige kaum bemerkbare Abweichungen von der Symmetrie.

Fig. 466.

iili

M-

II

O S2

1'

Nord.

befteht.

Lj

n

13

15

Place d'armes.

Mufeum und Bibliothek der Stadt Greń oble.

Erdgefchofs⁴⁵⁷). — ¹/iooo n- Gr.

1.    Haupteingangshalle.

2.    Pförtner.

3.    Bibliothekar.

4.    Vorzimmer.

3. Lefefaal.

6.    Bibliothek.

7.    Bibliothekfaal.

8.    Bibliothek der Dauphinée.

9.    Eingangsflur.

10.    Ausftellungsfaal.

11.    Bildwerke.

12.    Gemälde.

13.    Bildwerke.

Die Haupteingangshalle 1 ift gemeinfam für Mufeum und Bibliothek, und defshalb in folcher Weife bemeffen und ausge-ftaltet, dafs fie dem Befucher von vornherein einen Begriff von der Beftimmung und Bedeutung des Gebäudes gibt, in das er eingetreten ift. Fig. 468 ftellt den Längenfchnitt diefes Raumes dar, der aus drei durch Pilafter getheilten, mit Kreuzgewölben überfpannten Jochen und zwei feitlich abfchliefsenden 6=L’If!! "ite grofsen Nifchen von halbkreisförmiger Grund- und Deckenform Dem Eingangsthor gegenüber ift in der Mitte der Wand eine Nifche mit einem Abgufs der im Louvre befindlichen Pallas von Velletri angeordnet. Die zum Mufeum, bezw. zur Bibliothek führenden Thüren find in den beiden Seitenjochen, vier weitere Thtiren, welche die Nebenräume 2, 3, 4. und das Treppenhaus zugänglich machen, in den grofsen Abfchlufsnifchen angebracht. Die Gewölbeflächen fchmücken Arabesken, die Bogenfelder über den Thüren finnbildliche Malereien. Die abgetönten Wände find mit Infchriftstafeln aus incruftirtem weifsem Stein und auf 2m Höhe mit Marmor bekleidet. Der in ver-fchiedenfarbigem Marmor eingelegte Bodenbelag ftimmt mit dem Reichthum des farbigen Schmuckes überein; an den Wänden ftehen gefchnitzte Nufsbaumbänke und Marmorfäulchen mit verzierten Bafen und Kapitellen, welche antike Büften tragen.

Das Mufeum befteht aus drei 13 m weiten Gemäldefälen 12, die an den Ecken abgefchrägt, mit Kuppelgewölben überfpannt und durch die im Grundrifs angegebenen Deckenlichter erhellt find. Die Wandfläche ift braunroth, die Wölbfläche etwas heller getönt und mit Borten, Sternen und einfachen Eckornamenten bemalt. Die Deckenverglafung befteht aus Mattglas, umrahmt von eingravirten Ornamentborten. Fentterlaibungen, Fenfterbeklei-dungen und Wandfockel find aus fchwarzem Dauphiné-Marmor hergeftellt. Der Boden ift parquetirt.

Die mit Seitenlicht erhellten Sculpturen-Galerien 11 und 13 find mit einfach bemalten, flachen Kappen zwifchen I-Eifen, welche auf Blechträgern ruhen, überdeckt. Die Wände haben einen hellen, braunrothen Ton; der Boden ift mit venetianifchem Mofaik belegt.

Auf der Rückfeite ift ein hauptfächlich für periodifche Ausftellungen beftimmter Saal 10 angeordnet, der je nach Bedarf mit Deckenlicht oder mit Seitenlicht erhellt werden kann. Zu diefem Saal führen zwei Thüren von den an der Rückfront angebrachten beiden Seitengängen g.

Bezüglich der Bibliothekräume fei auf Art. 46 (S. 69) und die Abbildung des Bibliothekfaales (7) in Fig. 79 (S. 70) verwiefen. Die im nordweftlichen Eckbau angeordnete Steintreppe führt zu den über den Sculpturen-Galerien fich erftreckenden Sälen, fo wie zu dem höher gelegenen Attika-Saal über der Eingangshalle. Ueber dem Lefezimmer und den anfchliefsenden Sälen find Referveräume für die Bücherei,

über den hinteren Eingangsfluren einerfeits eine Buchbinderwerkftätte, andererfeits ein Confervator-Zimmer eingerichtet.

Ueberwölbte Kellerräume find unter dem ganzen Gebäude hergeftellt und durch die Treppen mit dem Erdgefchofs verbunden. Sie enthalten die Kammern für Heizung und Lüftung, fo wie Vorrathsräume.

Die Decken find durchweg mit Eifen und Backflein, die Dach-Conflructionen in Eifen und nur die Sparren und die Schalung der Schieferbedeckung in Holz ausgeführt.

im Giebelfeld Ranken-

Von der edlen, ganz in Häuflein ausgeführten Architektur der Hauptfront gibt Fig. 467 einen Begriff. Die Standbilder der Malerei, Architektur und Bildnerei, fo wie der Poefie, Wiffenfchaft und Gefchichte fchmücken die Attika, runde Kopfbilder von Künltlern und Schriftftellern die Wandflächen darunter. Zu beiden Seiten der kreisrunden Fenfter find Flachbilder von allegorifchen Figuren Ornamente und der Kopf der Minerva angebracht. Ein Dreifufs bildet die Krönung des Giebels.

Die Baukoften betragen ca. 1352000 Mark (=1689566 Francs).

jggf

\ ÜM

Fig. 467.

ÄSS

■IW ..............finiTi iïhiim-p»    INJ

Üä

aEidfi£§g5l

Haupt*

f"

& r-%

anficht.

K:!

Ul

IàA

"vPIt

1:500

3 2 10

10

15

•rm

__J

-5JÜ VL

*"*—*.....'|~    »-4-    - i — , *■**-    “ -*

Fig. 468.

9T>.Â-. >,

Bksś-s® ■ ;..? gpiiPmlO^lïä

•s

■Ip

Querfchnitt

f:    ^ _ u il|

Mufeum und Bibliothek der Stadt Grenoble⁴''’⁷). Arch. : Queftel.

Prpfel

IyV    ^

limmm

335-

Beifpiel

Eine eigenartige Anlage eines englilchen rrovinzial-Muieums- und Bibliothek-gebäudes zeigt das nach feinem Stifter benannte Nicholfon-Inftitute zu Leek. Daffelbe ift auf einer im Mittelpunkt der Stadt gelegenen Bauteile nach dem Entwurf und unter der Leitung von Sugden & Son dafelbft errichtet und 1884 eröffnet worden (Fig. 469 ⁸).

Das Gebäude enthält im Erdgefchofs, das ungefähr 3m höher als die Strafse liegt, die Bibliothek, im Sockelgefchofs die Kunftfchule, im Obergefchofs (Fig. 469) das Mufeum. Die dreireihig ange-

Literatur

über »Vereinigte Sammlungen«. Ausführungen und Projecte.

The Britifh Mufeum. Builder, Bd. 1, S. 477, 543.

The new Britifh mufeum. Builder, Bd. 7, S. 188, 198.

The Britifh mufeum. Builder, Bd. 8, S. 295.

Hase. Mufeum für Kunft und Wiffenfchaft zu Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing. Ver. zu Hannover 1858, S. 227.

Oxford new mufeum. Building news, Bd. 6, S. 273.

The mufeum in Gotha. Builder, Bd. 25, S. 489.

Die Konkursprojecte für den Bau der neuen Mufeen    in Wien.    Allg. Bauz.    1867, S. 291,    298.

Doderer. Die vier Entwürfe für die k. k. Mufeen.    Zeitfchr.    d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver.    1867,    S. 57.

Mufée et bibliothèque a Grenoble. Encyclopédie d’arch. 1874, PI.    169—170,    175, 224.

Mufée et bibliothèque a Grenoble. Encyclopédie d’arch.    1875, S. 9    u. PI. 249,    254, 255, 270,    279,    302,    303;

1876, PI. 396, 411.

Sauvageot, L. Le nouveau mufée-bibliothèque de Rouen. Gaz. des arch. et du bât. 1879, S. 192.

The new Imperial mufeums of Vienna. Builder, Bd. 34, S. 55.

Sunderland mufeum and free library. Builder, Bd. 37, S. 1316.

The new mufeum, Gotha. Builder, Bd. 38, S. 39.

26

Fig. 469.

ordneten Mufeumsräume umgeben den oberen Theil der Bibliothek, welche noch den Mittelraum diefes Gefchoffes einnimmt und mit Deckenlicht erhellt ift. Der grofse Gemäldefaal und der Mufeumsfaal find 10m hoch und werden gleich den kleineren Gemälderäumen durch von beiden Seiten eingeführtes Hochlicht beleuchtet und Abends mit Gas erhellt. Der Gemäldefaal dient zugleich als Vortrags- und Concertfaal. Dienerzimmer mit Kleiderablage und Vorplatz liegen am Treppenaustritt. Zur Bibliothek gehören aufser der Bücherfammlung und dem Arbeitsraum des Bibliothekars zwei Lefefäle, eine Flurhalle mit Bücherausgabe und das Comité-Zimmer, das einen befon-deren Eingang von aufsen her hat, auch mit dem Haupt-faal des Obergefchoffes und dem Sockelgefchofs durch einen Aufzug, fo wie durch eine Lauftreppe in Verbindung fleht. Die Kunftfchule im Sockelgefchofs befiehl aus einem Saal für Anfänger, einem folchen für Vorgerücktere , einem dritten Saal zum Zeichnen nach dem lebenden Modell und nach Gyps, und aus dem Zimmer des Hauptlehrers. Hieran reihen fich Vorrathsräume, Eingangshalle , Kleiderablagen, Wafch- und Bediirfnifsräume für Schüler- und Schülerinnen u. f. w. Das Gebäude ift durchaus feuerficher, mit Decken aus Beton zwifchen eifernen Trägern und Riemenböden in Afphalt verlegt hergeflellt, mit Wafferleitung und allen Sicherheitsvorkehrungen gegen Feuer verfehen, ferner mit Nieder-druck-Wafferheizung und Säuglüftung verforgt.

Die äufsere Architektur ift in den Formen der englifchen Früh-Renaiffance geftaltet. Der kuppelgekrönte, 30 m hohe Treppenthurm und der Giebel des Hauptfaales find durch eine Attika-Baluflrade verbunden. In der Höhe der letzteren endigen die Thiirmchen, welche die Lauftreppe und den Aufzug enthalten, mit kleineren Kuppeldächern. Der den Erkerbau krönende Balcon dient u. A. zum Reinigen der Bilder. Die Säle des Erdgefchoffes werden durch hohe Gruppenfenfter, die Räume des Sockelgefchoffes zum Theile durch einen Lichtgraben erhellt. Die Mauerflächen find in rothen, fchwarz ausgefugten Back-fteinen, Geflmfe und Fenfter in Häuflein, die Heilen Dächer in Ziegeln ausgeführt. Die Gefammtkoften des Gebäudes und deffen Einrichtung hat der Fabrikherr Jofhua Nichol/on bellritten.

Gemälde-

Galerie

Gemälde

AltertKumer etc)

und

Concerts aal

Zur

MotieJ

KLeider-

Gemälde

Nicholfon-Inßitute zu Leek. Obergefchofs *⁵⁸). — fliooo ¹¹ ■ Gr. Arch. : Su g den àf Son.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

New mufeuni and library, Rouen. Builder, Bd. 38, S. 322.

The Chadwick mtifeum, Bolton. Building news, Bd. 40, S. 328.

New library and mufeum, Melbourne. Builder, Bd. 42, S. 386.

Narjoux, F. Paris. Monuments élevés par la ville 1850—1880. Paris 1883.

Bd. 3 : Mufée Carnavalet.

Koch, H. Preisgekrönter Concurrenz-Entwurf für das Mufeum des Königreiches Böhmen. Techn. Blätter 1884, S. 81.

The Nicholfon infiitute, Leek. Builder, Bd. 47, S. 522.

National mufeum and library, Dublin. Building news, Bd. 47, S. 881.

National mufeum at Amfierdam. Building news, Bd. 47, S. 881.

Mufeum of fcicnce and art and national library buildings. Building news, Bd. 48, S. 642.

Sammelmappe hervorragender Concurrenz-Entwürfe. Heft 13: Städtifches Mufeum, Keftner-Mufeum, für Hannover. Berlin 1886.

Tommasi, N. Das Landes-Mufeum in Innsbruck. Allg. Bauz. 1886, S. 63.

Preisgekrönter Entwurf für das Mufeum in Metz. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 378.

Hasenauer, C. v. Die k. lc. Hof-Mufeen in Wien. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1886, S. I. Deßgn for a mufeum and library for a fmall country town. Builder, Bd. 50, S. 472.

Grosvenor mufeum, Chefier. Builder, Bd. 51, S. 285.

Compétitive deßgn for the library and mufeum, Minneapolis. American architect, Bd. 20, S. 146. Wettbewerb-Entwürfe für den Neubau des Grofsherzogl. Mufeums in Darinftadt. Darmftadt 1892. Wulliam & Farge. Le recueil d’architecture. Paris.

ijme année, f.37, 38 : Mufée et bibliothèque; von Calinaud.

Croquis d‘architecture. Intime club. Paris.

1S83, Aro. XI, f. 1—3 : Mufée-bibliothéque a Chambéry.

C. Sonftige Gebäude für Sammlungen und Ausheilungen.

9. Kapitel.

Pflanzenhäufe r.

Von f Adalbert Kerler und Dr. Eduard Schmitt.

336.

Zweck

und

Eintheilung-

Pflanzenhäufer, auch Gewächshäufer genannt, haben die Beftimmung, Gewächfe warmer Zonen in rauheren Klimaten zu fchützen und das Wachsthum einheimifcher auch in der kalten Jahreszeit zu ermöglichen. Sie find als die Nothdecke für einen Garten anzufehen in Ermangelung eines milderen, bezw. gleichmäfsigeren Klimas.

Je nachdem Pflanzenhäufer mehr dem zuletzt oder dem zuerft gedachten Zwecke dienen, unterfcheidet man hauptfächlich zwei Arten derfelben:

1) Die kleineren Culturhäufer, in denen Zier- und Gebrauchspflanzen rafch gezeitigt oder vermehrt werden follen (Treibhäufer, Anzuchthäufer, Vermehrungs-häufer, Handelsgärtnereien u. f. w.); diefelben dienen auch für botanifch-wiffenfchaft-liche Verfuche.

2) Die gröfseren Confervationshäufer, in denen Sammlungen lebender Pflanzen, vorwiegend zu wiflenfchaftlichen Zwecken, erhalten werden (Pflanzenhäufer in botanifchen Gärten von Univerfltäten, von Städten und von Hofhaltungen).

Diefen beiden Arten von Pflanzenhäufern find noch als dritte Gattung anzufügen :

3) Die Schmuck- und Prunkhäufer, auch die fog. Wintergärten, entweder als Beftandtheile von Villen und Schlöffern oder in mehr felbftändiger Anlage, als öffentliche Zufammenkunftsorte in Verbindung mit Vergnügungsräumen. Diefe Prunk-häufer, in denen weder eine fchnelle Entwickelung von Pflanzen, noch ein ftrenges Conferviren zu wiflenfchaftlichen Zwecken beabfichtigt wird, werden je nach der befonderen Beftimmung in verfchiedenartigfter und freier Weife angelegt, im Zu fammenhange mit umgebenden Räumen und Gebäuden oder getrennt in abgefchlof-fener Architektur und in malerifcher Anordnung. Bald follen fie dem Auge der Bewohner eine Erholung im Pflanzengrün gewähren ; bald befteht die Abficht, eine Reihe von herrfchaftlichen Wohn- und Prunkgemächern wechfelvoll durch einen Wintergarten zu unterbrechen ; in wieder anderen Fällen hat man ein fog. Palmenhaus, zum Geniefsen des Anblickes grofser, fchön entwickelter Tropenpflanzen und Palmen zu fchaffen; oder man hat Blumenhallen zur Ergötzung erholungsbedürftiger Stadtbewohner auszuführen. Auch die Orangerien als Zubehör von fürftlichen Hofhaltungen find zu diefer Gattung von Pflanzenhäufern zu zählen.

337-

Gefchichtiicheà.

Die Sage erzählt uns, Albertus Magnus habe in feinem Klofter zu Cöln, inmitten winterlichen Schnees und Eifes, einen Wundergarten mit grünenden Sträuchern und blühenden Blumen gezeigt. Sollte nicht diefer viel gereiste, gelehrte Mönch, der, ob feines reichen Wiffens und Könnens in mechanifchen, phyfikalifchen und naturgefchichtlichen Dingen, feinen Zeitgenoffen ein Zauberer zu fein l'chien, das erfte Pflanzenhaus gefchaffen und damit das unheimliche Staunen der Mitlebenden erregt haben ? Dies ilt indefs nur eine Vermuthung dafür, dafs fchon das Mittelalter ein Glashaus gefehen habe. Erft nach einer um-faffenden Entwickelung der Glaserzeugung war es möglich, eine gröfsere lichtdurchlaffende Schutzwand

herzuftellen ; das Pflanzenhaus ift demnach erft in Folge der neueren gewerblichen Entwickelung entftanden. Das fachgemäfs conftruirte Pflanzenhaus gehört fogar erft der neueften Zeit, dem Jahrhundert der Eifen-Conftructionen an.

Um die Wende des XVI. zum XVII. Jahrhundert hatte man am franzöfifchen Königshofe Wein- und Ürangenhäufer, wie dies das Titelblatt des Werkes von Vallet : »Le jardin du roy très chreßien Henry IV, roy de France et de Navarre*. (herausgegeben 1608) zeigt. Hier finden fleh plumpe Glashäufer mit gewölbten Glasdächern, in welchen fleh Wein emporrankt. In Leyden wurde der botanifche Garten fchon um 1577 angelegt und dafelbft im Jahre 1599, unter Leitung des Profeffors IIEclujje aus Frankfurt a. M., ein Glashaus für exotifche Pflanzen erbaut ⁹). Im XVII. Jahrhundert haben die Orangenhäufer an keinem fürftlichen Hofe mehr gefehlt.

Im Jahre 1611 baute Heinrich Schickhart zu Stuttgart nicht nur ein neues grofses Pomeranzenhaus,** fondern auch ein kleines Feigenhaus »und für Fräulein Anna« ein zweites Feigenhaus. In Volkamer s »Nürnberger Hesperiden« (1708) befindet fleh neben vielen Abbildungen von Glashäufern ein Kapitel »von bequemer Aufrichtung eines Pomeranzenhaufes« und »Continuatio« ein Kapitel von den Glas- oder Treibhäufern.

338.

Verfchiedenheit.

339-

Anlage

im

Allgemeinen.

Je nachdem die Häufer Pflanzen warmer oder kälterer Zonen aufzunehmen beftimmt find, unterfcheidet man Warm häufer (Calidarien) und Kalthäu fe r (Tepidarien). In den erfteren wird eine Temperatur von wenigftens 12 bis 18 Grad C. unterhalten; die letzteren dagegen müffen meiftens nur Gewähr bieten, dafs der Nullpunkt des Thermometers nicht erreicht wird. Die Gärtner zählen eine Reihe Unterabtheilungen für die dazwifchen liegenden Wärmegrade und nennen diefe Gattungen im Allgemeinen temperirte Häufer.

Nach den Pflanzenarten unterfcheidet man Farn-, Cacteen-, Zwiebel-, Neuholländer- und Caphäufer, ferner Coniferen-, Eriken-, Palmen-, Orchideen-, Camelien-häufer u. f. w.

Zeichnen fleh die Culturhäufer im Allgemeinen durch Einfachheit aus, weil bei ihnen häufig in erfter Reihe das Erträgnifs der Anlage mitfpricht, fo erfahren die Confervationshäufer eine weiter gehende Durchbildung, befonders nach der Seite der technifchen Einrichtungen hin. Beide Gattungen aber müffen der einen gemein -famen Grundbedingung genügen, Alles zu bieten, was zum Gedeihen des Pflanzen-wuchfes erforderlich ift: Luft, Licht und Wärme.

Dem entfprechend find eine günftige Stellung der Häufer und die Anwendung von Glasflächen, welche von einem möglichft mageren Conftructionsgerippe getragen werden, bei Fürforge für Luft- und Heizeinrichtungen, geboten. Diefe ftrengen Anforderungen des rein zwecklichen Bedürfniffes fchliefsen eine vorwiegend künft-lerifche Geftaltung der Pflanzenhäufer an fleh aus. Weil erhebliche Vorfprünge, körperliche Stützen und Gefimfe als fchattenwerfende Bauglieder fich von felbft verbieten, grofse Glasflächen dagegen verlangt find, wird der entwerfende Architekt die künftlerifche Ausftattung feiner Anlage in die umrahmenden, gewiffermafsen hinter dem Licht gelegenen Theile der Anbauten verlegen müffen. Immerhin gewährt beim Gruppenbau die Abftufung in der Gröfse der Häufer, namentlich die Verfchiedenheit in der Höhenausdehnung, einen Anlafs, durch gefchickte Anordnung eine allzu grofse Einförmigkeit zu vermeiden.

¹

) Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1887, S. 145.

²

) Nach den von Herrn Geh. Regierungs- und Baurath Eberhard in Gotha freundlichft zur Verfügung geftellten Plänen.

³

⁴⁹) Nach: Techn. Blätter 1884, S. 81 u. Bl. IV.

15U) Die erften Gefangbücher der böhmifchen Brüdergemeinden.

⁴

)    Nach: A Guide to the Exhibition Galleries of the Britifh Mufeum. London 1890. S. 1.

⁵

)    Siehe Theil IV, Halbbd. I (Abfchn. 5, Kap. 3) diefes »Handbuches«.

⁶

Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, Bl. 36. — Ebenda!"., fo wie im Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 321 ift Näheres über den Bau und über den vorhergegangenen Wettbewerb zu finden.

⁷

) Nach: Questel, Ch. Mufée et Bibliothèque à Grenoble. Encyclopédie d'arch. 1875, S. 9 u. PI. 175, 169—170,

302, 3°3-

⁸

Nach: Bnilder, Bd. 47, S. 522.

⁹

) Siehe: Bouché, C. D. & J. Bouché. Bau und Einrichtung der Gevvächshäufer. Bonn 1886.

a) Culturhäufer.

34°-

Abmeflungen,

Form

Die Culturhäufer, auch Anzuchthäufer, Treibhäufer oder Vermehrungshäufer genannt, haben nur mäfsige Ouerfchnittsabmeffungen, während ihre Längenausdehnung und Anlage, häufig beträchtlich ift; letztere geht bis zu 30 m und mehr. Wo fie vereinzelt und

in mäfsiger Gröfse zur Ausführung kommen, werden fie am beften einfeitig angelegt, mit einem Pultdach verteilen und an eine fchiitzende Steinwand oder Stützmauer fo angelehnt, dafs die Längsaxe von Often nach Welten, die Glaswand nach Süden gerichtet ilt.

Sollen zwei Gruppen von Häufern, deren Glasflächen einfeitig nach Süden gekehrt find, hinter einander errichtet werden, fo wähle man den Abltand der Häufer derart, dafs eine Linie, gezogen vom Firlt des Vorderhaufes nach dem Fufs des Hinterhaufes, mit der Wagrechten einen Winkel von 16 Grad bildet, damit der Einflufs der Sonne an kurzen Wintertagen dem hinterliegenden Haufe nicht verkürzt wird.

Weintreibhäufer haben eine Querfchnittsbreite von nur 2,io m und eine Höhe von 2,60 m. Das Fundament der Vorderwand ilt kein durchgehendes; man gliedert daffelbe in Pfeiler, welche den Dachbindern entfprechen, und zwifchengefpannte Mauerbogen in der Abficht, den Rebwurzeln Raum zu gewähren, damit fie lieh unter den Bogen hindurch in das Freiland verbreiten können.

Bei energifchen Treibereien, wie bei der Ananaszucht, erreicht der Quer-fchnitt das geringfte Mafs. Das nur wenig geneigte Dach fchliefst lieh möglich!! knapp den Pflanzen an, damit die warme feuchte Luft dicht über den letzteren gehalten wird.

Wo Culturhäufer in gröfserer Anzahl und dicht gedrängt errichtet werden, wie z. B. in Handelsgärtnereien und in botanifchen Gärten, find Querfchnitt, Anlage und Orientirung eine andere. Die Längsaxe geht von Norden nach Süden ; die Häufer werden zweifeitig geftaltet und mit einem Satteldach abgedeckt. Sowohl die Pflanzen-häufer mit Pultdach, als auch jene mit Satteldach werden ohne oder mit vorderer Standfenfterwand ausgeführt.

Um die Bodenwärme auszunutzen, um Windfchutz zu gewähren und damit der Einflufs der Sonne den nächlten Nachbarhäufern möglich!! wenig entzogen wird, verfenkt man die Häufer um einige Trittftufen in den Boden, nahezu um die Höhe des unterften Pflanzentifches, d. i. 60 bis 70cm. Die Breite des Haufes bewegt lieh zwifchen 5,o bis 7,o m bei einer Firfthöhe von 2,5 bis 3,5 m. Dem Nord- und Südgiebel legt man gern eine durch eine Glaswand gefonderte Abtheilung vor, in welcher Arbeitsplätze zum Erdmifchen und Verfetzen und oft auch die Feuerherde untergebracht find. Hinter den gemauerten Fundamenten der Langfeiten, durch einen Luftabftand getrennt, läuft die Wärmeleitung; die Wege haben keinen künft-lichen Belag.

Die Beglafung ift meiftens eine einfache. Ueberall aber, wo dies der Fall ift, müffen zweifache Vorrichtungen für Abdeckung vorgefehen werden. In Winternächten pflegt man Deckläden aus Brettern oder mit Leinwand befpannte Holzrahmen, auch Strohmatten, über den Glasflächen auszubreiten. Im Hochfommer wird in den heifsen Tagesftunden, um einem Uebermafs von Licht und Wärme zu begegnen, Befchattung gegeben durch Leinwand, Meffingdrahtgewebe, durch Gitterfelder aus zufammengenagelten geriffenen Eichenftäben oder auch durch Latten-Jaloufien, deren Verbindung durch flarke geölte Schnüre hergeftellt ift und welche am Firft der Häufer durch Zug aufgerollt werden.

341-Holzoder Eifen-gerippe ?

Die Glasfelder find bei Culturhäufern meift in Holzrahmen gefafft und durch eiferne Zwifchenfproffen getheilt.

Das Conftructionsgerippe für die Glasfelder wurde und wird zuweilen auch

40 6

heute noch gleichfalls aus Holz hergeflellt, namentlich bei Kalthäufern von mäfsigem Querfchnitt. Allmählich aber gewinnt die Verwendung des Eifens auch bei den Cul-turhäufern die Vorhand, insbefondere bei Warmhäufern und folchen Abtheilungen, in welchen ein beträchtlicher Feuchtigkeitsgrad erhalten werden mufs (vergl. die neben flehende Zufammenflellung).

Es fleht aufser Zweifel, dafs das Holz, als fchlechter Wärmeleiter, wefentlich zur Erhaltung der Hauswärme beiträgt. Auch läfft fich durch Verwendung von Holz bei allen beweglichen Theilen der Glasdecke ein dichter Verfchlufs herftellen. Es ifl aber zu befürchten, dafs die Verfchlüffe unter dem Einflufs der von der Hausluft herrührenden Feuchtigkeit und aufsen durch die Sättigung mit Tagwaffer ein Uebermafs von Spannung erreichen, dafs das Holz quillt und eine Bewegung der Rahmen gehemmt, wenn nicht ganz gehindert wird. Das Eifen dagegen verlangt, wegen feines Ausdehnungsvermögens in der Wärme, an den beweglichen Verfchlüffen einen gewiffen Spielraum, welcher, gerade in der kalten Jahreszeit, ungünflig empfunden wird.

Der Vortheil der Billigkeit des Holzes wird heute kaum noch angeführt werden können, zumal wenn bei Pflanzenhäufern die Dauer der Holz-Conflruction gegenüber derjenigen der Eifenbauten in Betracht gezogen wird. Denn bei aller Vorficht der Auswahl bleibt das Holz ein ungenügender Bauftoff in Räumen, in welchen fortwährende Feuchtigkeit der Luft abfichtlich unterhalten wird. Die voll-ftändigfle Zerftörung erfolgt hier, trotz aller fchtitzenden Anftriche, in der verhältnifs-. mäfsig kurzen Zeit von 12 bis 18 Jahren. In den Riffen des Holzwerkes gedeiht der Hausfchwamm, und es finden läflige Infecten Aufenthalt und Brutftätte. Was aber bei der Wahl des Baulloffes am meiflen ausfchlaggebend fein wird, dies ifl. die geringe Fettigkeit und Tragfähigkeit des Holzes gegenüber dem Eifen. Die Quer-fchnitte aller tragenden und fliitzenden Theile der Holz-Conflruction find maffig und breit, im Vergleich zum körperlofen Eifen; fie flreuen in den gläfernen Schutzmantel des Pflanzenhaufes merklich breite Schattenflreifen und beeinträchtigen fo das Wachsthum und Gedeihen der Gewächfe; denn Licht, viel Licht, verlangt die Pflanze zu ihrer Entwickelung.

Es find daher Magerkeit, bei grofser Starrheit, die Hauptvorzüge der Eifen-Conflruction in ihrer Verwendung beim Bau von Pflanzenhäufern. Diefem Vorzug fleht aber als fchwer wiegender Nachtheil das Wärmeleitungsvermögen des Eifens gegenüber, und zwar insbefondere bei deffen Verwendung an Häufern mit einfacher Glasdecke, aber auch bei doppelt beglasten Anlagen an denjenigen Stellen, wo Theile des inneren Conflructionsgerippes mit dem äufseren in Berührung flehen. Bei dem Temperaturunterfchied, welcher in der kälteren Jahreszeit zwifchen der Aufsen- und Innenluft befleht, fchlägt fleh die verdichtete Luft des erwärmten Haufes als Wafferdampf an diefen abgekühlten Theilen nieder, und es tropft, wenn nicht achtfam conftruirt ifl, das kalte Condenfationswaffer aus der Höhe auf die Pflanzen herab, zum grofsen Nachtheile der letzteren.

Das Abwägen der Vortheile der einen gegen die andere Bauart hat an manchen Orten dahin geführt, dafs man beide Stoffe zu einer Conflruction vereinigt hat, indem für das tragende Gerippe und für die Sproffen Eifen, für das Rahmenwerk der Glasfelder Holz verwendet wurden, fo z. B. in den botanifchen Gärten zu Berlin, Kopenhagen, Marburg, in Handelsgärtnereien zu Erfurt u. f. w. An anderen Orten hat man nicht ohne gröfseren Koflenaufwand bei doppelter Beglafung die Conflructions-

Fig. 470 bis 475.

TT

'Ptaïrn.enTï auś

2U

XM HerrenJiaLCsen-

ArcK. Auflagen.

■.

><

V:

HL

ysf

7/

// Pafme^aus Kev/’-Gardé

ArcR. Burfon 1848.

en s.

5<

"VFT

I-

7K-

a -4

dro vàe Conservàfi

o ia

6.2X —

0 0*6

ŒT

LJ,

6.2.5^ J

6.911m*    :

L— Uiessen.

L-Bonrv ^Mar6irr£

(r- KarCarufie    9. T⁵

T- CSottinéen    11.DD'¹¹

(—H ei cle 16et 1^    11.2.51,1

lu j 5 er

\

ooo| ©O Q«

II

yy

.wvw>-uv;l»i

44.

J ISS] 1    11

'//■sA?'f777-^7s/s//?AS7A7.'P?yi‘Ayy?TY?l?yA77y

Limferc ia C^Ettt

C-uffurfe

AMS von

--T'

.-5-

f?

CutfurKausEr

Cl

fe.45--

— 5- D D —

érm

K»

Kleine Conservai in n^iuser

rfii x

•*

/X yfyv7yy/Yr'/~/7~'yyj^yfyyy*T*'yv^-/? yryy

k-Qiessen. 5-->| i jf-MârBirrg    5.7-4-Tł j    ,i

4-Bojvh    6.28—)i    ||

5.1-

jCKar .

l^rTuBirnjen. 5.VX !

K-HeiJetiïer^

C Ci ötiirvg&n.

SYUDe

T- -b

’d

WeinRei.lil7c.ns

Vergleichende Xufammenftellung von verfchiedenen Pflanzenhäufern.

4o8

glieder der äufseren Glasdecke von denjenigen der Innenfläche möglichft abgefondert. So hat Voit bei den Häufern des botanifchen Gartens in München die der Aufsen-wand vorgeftellten tragenden Stützen nur an den wichtigften End- und Eckpunkten mit den inneren lothrechten Sproflen verbunden. Beim Palmenhaus in Berlin hat man das Rahmenwerk der Wände aufsen aus Eifen, im Inneren aus Holz hergeftellt; umgekehrt hat man an der Bedachung des gleichen Hautes das Eifenwerk der inneren Glasfelder in den Satteldachgruppen durch die hölzernen Rahmen der äufseren Glasdecke von der Berührung mit der Aufsenluft abgefchloffen. Im botanifchen Garten zu Kopenhagen find innere und äufsere Verglafung der Gewächshäufer mit Holzrahmen verteilen. Anderwärts hat man fleh begnügt, die durchgreifenden Binder-ftiieke der Dächer an der Aufsenfeite mit Holz zu verkleiden, und hat damit erreicht, dafs die an kalten Tagen an der Innenfeite der Binder auftretenden Niederfchläge und die nächtlich erfolgende Eisbildung verhindert wurden.

Am fachgemäfseften finden fleh hölzerne Culturhäufer in den Handelsgärtnereien Belgiens und in Holland, namentlich zu Gent, verwendet. In diefen Ländern ift, gleich wie in England und im weltlichen Frankreich, begünftigt durch die Nähe des Atlantifchen Meeres, die mittlere Wintertemperatur eine namhaft höhere, als in Deutfchland und in den gegen Often folgenden Ländern, wie aus der unten ftehenden Tabelle ⁴⁶⁰) erfehen werden mag. Andererfeits find die grofsen Handelsgärtner fchon in Hinfleht auf den weiten Verfandt ihrer Gewächfe darauf ängewiefen, diefelben abzuhärten und an eine möglichft niedrige Temperatur zu gewöhnen. In diefen langen, fchmalen, von Often nach Weiten laufenden, mit Satteldach gefchloffenen Culturhäufern wird daher mäfsig geheizt und viel gelüftet. Diefes Verfahren ift hier auch defshalb angezeigt, weil in einem Haufe zahlreiche Exemplare von Pflanzen, aber nur von einerlei oder verwandten Arten untergebracht find, während in den Confervationshäufern der botanifchen Gärten meift Pflanzen aller Arten und der verfchiedenften Zonen Platz finden müffen.

von

Unter diefen Verhältniffen ift hier, mit ungleich beflerem Erfolg als anderwärts, die Verwendung Holz nicht nur für die Glasrahmen, fondern auch für die Conftruction des Gerippes beibehalten worden, zumal hier ein befonders tragfähiges, gleichmäfsiges und engfaferiges Holz (Rothtannen aus Skandinavien und Finnland) billig über das Meer bezogen wird. Diefes Holz, widerftandsfähiger an fich, kommt in völlig ausgetrocknetem Zuftande zur Verwendung und wird befonders in der erften Zeit forgfältig durch Oelfarben-anftriche gefchützt. Die Häufer find einfach beglast, und es wird durch Läden und Matten gegen Kälte und Hitze Schutz gegeben. Die Erwärmung gefchieht hier in vielen Fällen durch Warmwafferheizung ; die Leitung befteht aus gufseifernen Rohren, welche 12 bis 15 cm Durchmeffer haben; drei, vier und fünf Häufer, 24 bis 30 m lang, werden von einem einzigen aufserhalb derfelben liegenden Keflfel bedient.

34²-

Heizung.

In früherer Zeit war in allen kleineren Cultur- und Treibhäufern die Canalheizung im Gebrauch, und auch heute findet man fie noch in kleineren Gärtnereien. Die betreffende Einrichtung befteht aus einem gemauerten Feuerungsherd, welcher aufserhalb des Haufes, gewöhnlich in einem Vorraum, untergebracht ift, und aus einem fich daran fchliefsenden Canal, welcher aus gefalzten Thonplatten zufammen-

io Jahren) :

460) Mittlere Temperatur für die Monate December, Januar und Februar (Ergebnifs aus einem Zeitraum von

Greenwich

Brüffel .

Berlin . Erfurt Leipzig Zürich . Prag . Wien .

Ulm .    .

Salzburg

Ofen

Breslau

Graz

Pofen

Petersburg — 6,₂69    »    ⁸

in einen Schornftein. Der letztere mufs hoch und fo gelegen fein, dafs der abziehende Rauch durch den herrfchenden Wind nicht über die Glasflächen ge" führt wird.

Die Canalheizung ift ganz wirkfam, falls der Canal, bei fo mäfsiger Steigung, die Länge von 18m nicht viel überfchreitet. Nachtheilig ift es und für die Pflanzen fchädlich, dafs die Fugen des Canales, unter dem Einflufs der Canalhitze, fleh leicht öffnen und Rauch in das Haus entweichen laßen; ferner ift es unbequem, dafs der Canal von Zeit zu Zeit vom Rufs gereinigt werden mufs.

Neuerdings wird auch fchon bei kleineren Anlagen einer Wafferheizung der Vorzug gegeben. Für die verfchiedenen Arten derfelben pflegt man bei Pflanzen-häufern im Durchfchnitt anzunehmen, dafs, bei gleicher Länge des Rohrftranges, die erforderliche Waffermenge

» 8 »

» 15 »

im Geviert grofs ift. In mäfsiger Neigung (x/5o bis ¹/i o o )

gefetzt und 36 bis 50 durchzieht er das Haus unter dem Pflanzentifch und mündet am Ende des Haufes

cm

in einer Hochdruckheizung bei Rohren von 3cm Durchmeffer zu    »    Niederdruckheizung »

zu    »    Warm wafferheizung »

fleh wie 7 : 50 : 176 verhält.

Der Wärmegrad des Waffers mufs daher bei abnehmendem Rohrdurchmeffer fteigen, um das gleiche Wärmeergebnifs zu liefern. Daraus würde erhellen, dafs das einfachfte Syftem die Hochdruckheizung wäre, bei welcher durch die kleinfte Waffermenge beim geringften Aufwand von Rohren ein fehr hoher Erfolg erreicht wird. Das Waffer kommt hier zu einer Erhitzung bis zu 170 Grad C., entfprechend einem Ueberdruck von 8 bis 9 Atmofphären. Das fchnelle Leitungsvermögen und die verhältnifsmäfsig geringen Anlagekoften find Vortheile diefes Syftemes und haben demfelben bei fehr grofsen Anlagen Eingang verfchafft, wie im Palmengarten zu Frankfurt a. M. Wo aber die Hochdruckheizung in kleineren Häufern eingeführt war, ift fle bald auch wieder verfchwunden. Der heftige Temperaturwechfel, die rafche, hochgradige Erhitzung beim Anfachen und das eben fo fchrofle Fallen der Temperatur beim Nachlaffen des Feuers find den Pflanzen fchädlich. In unmittelbarer Nähe der Heizkörper und der Leitung können Pflanzen wegen der grellen Hitze nicht untergebracht werden.

In der Niederdruckheizung fteigt die Wärme des Waffers bis zum Siedepunkt deffelben und auch höher. Die Unterbrechung der Rohrftränge durch Ex-panfionsgefäfse ift defshalb auch hier geboten. Die letzteren ftellt man auf Rollen. Bei fehr langen Rohrfträngen werden auch zuweilen Stopfbüchfen eingefchaltet, damit die Ausdehnung der Rohre ohne Schaden erfolgen kann. In der Wirkung, im Leitungsvermögen und in den Anlagekoften fteht die Niederdruckheizung zwifchen der Hochdruck- und Warmwafferheizung. Die Heizkeffel, welche zur Verwendung kommen, find entweder flehende Röhrenkeffel oder liegende Keffel, die letzteren häufig fog. Sattelke fiel.

Die Warmwafferheizung ift nur auf eine mäfsige Erwärmung des Waffers berechnet, bis zu 40 und 45 Grad C. Eine nennenswerthe Spannung in den Rohren ift ausgefchloffen. Es ift daher nicht nöthig, gröfsere Expanfionsgefäfse einzufchal-ten; vielmehr genügen hier dünne und hohe, lothrecht flehende Röhrchen an den Wendungen und Wiederkehren der Rohrregifter, durch welche bei ftärkerer Erwärmung das durch Ausdehnung überfchüffige Waffer und die Luft entweichen können.

4io

Ein Vorzug diefes Syftemes ift das Beharrungsvermögen; die Wärmeausftrahlung ift eine milde und der Pflanzenwuchs ift, auch in unmittelbarer Nähe der Heizrohre, vortrefflich; dagegen ift das Leitungsvermögen gering; es mufs daher in der kälteren Zeit die Feuerung ohne Unterbrechung in Gang erhalten werden. Empfehlenswerth ift die Anlage von Referverohren, welche bei gewöhnlichen Verhältniffen abgefperrt bleiben. Bei der Warmwafferheizung verwendet man ftatt der eifernen meiftens kupferne Rohre, weil die Wärme durch die dünnen Wandungen der letzteren reichlicher abgegeben wird. Wo die Koften der Anlage nicht gefcheut werden, empfiehlt fich diefes Syftem, namentlich für kleine, ftark befetzte Häufer, in welchen Pflanzen dicht bei den Rohren Platz finden.

kleine Pflanzen in Treibkaften durch unmittelbare Erwärmung der Erde im

Die Dampfheizung findet da am geeignetften Verwendung, wo man von einer einheitlichen centralen Heizftelle aus eine weit verzweigte Anlage grofser Pflanzenhäufer mit Wärme verfehen will, zuweilen vereinigt mit Wafferheizung. Wir finden fie z. B. in den Warmhäufern der botanifchen Gärten zu Würzburg und Bonn, in den grofsen Palmenhäufern zu Herrenhaufen bei Hannover und in Berlin. An den letztgenannten Orten dient diefelbe dazu, das Erdreich zu erwärmen. Diefe Vorkehrung wird indeffen von vielen Botanikern verworfen. Wenn — fo wird ge-fagt

Wachsthum gefördert werden, fo verhält fich dies bei grofsen Palmenexemplaren anders. Ein Treiben gelingt auch hier; aber die naturgemäfse Entwickelung eines Baumes erfordere Ruhe in der Zeit der natürlichen Saftftockung; durch das Treiben während diefer Periode werde der Keim zu einer abnormalen Entwickelung und damit zum frühzeitigen Verderb des Baumes gelegt.

In vortrefflicher Weife kann der Dampf des Heizfyftems für Warmhäufer in der Weife verwerthet werden, dafs man ihn in das Haus eintreten läfft, bis er das-felbe vollftändig durchdringt. Der Dampf erfetzt hier in vollkommener Weife die warmen Nebel der Tropen und macht das mühfame und weniger gedeihlich wirkende Befpritzen der Pflanzen überflüffig.

In Kopenhagen hat man einen Strang der Dampfleitung am Fufs der Häufer zwifchen die beiden Glaswände gelegt. Bei Schneefall wird Dampf zugeiaffen und durch Erwärmung der Ifolirfchicht das Schmelzen des Schnees auf den Dächern bewirkt. In Hinficht auf diefe Vorkehrung hat man bei Aufftellung der ftatifchen Berechnung für Schneedruck nur 20 kg auf 1 Dachfläche angenommen.

In kleinen Häufern ift die Dampfheizung eben fo wenig und aus den gleichen Gründen am Platz, wie die Hochdruck-Wafferheizung.

In wohl gelungener Weife hat man im botanifchen Garten der Univerfität Strafsburg die Vorzüge der Warmwafferheizung und der Dampfheizung, milde Wärme-ftrahlung und grofses Leitungsvermögen, in einem Syftem vereinigt und nutzbar gemacht. In den abgefonderten Häufergruppen ift eine Warmwafferheizung eingerichtet ; die Erwärmung der einzelnen Wafferkeffel g'efchieht aber nicht durch unmittelbare Feuerwirkung, fondera. durch Dampf, welcher von einer Central-Feuerftelle hergeleitet wird, in Schlangenrohren innerhalb des Wafferkeffels fich verbreitet, feine Wärme dem Waffer abgiebt und fo den Rundlauf des erwärmten Waffers in den Rohranlagen des Haufes bewirkt.

Die Rohrftränge der Wafferheizung laufen gewöhnlich in zwei getrennten Re-giftern nach der Längsrichtung, den beiden Abfchlufswänden entlang. Ueber den Rohren befinden fich Pflanzentifche, Geftelle aus Eifen mit Thon- oder Schieferplatten ab

gedeckt, auch Zinkkarten oder eine Kiesfchüttung auf Eifenroft. Das erwärmte Wärter circulirt vom Keffel aus in entfchiedener, im Haufe felbft in mäfsiger Steigung in den Zulaufrohren und fliefst in den fallenden Rücklaufrohren nach dem Keffel zurüfck. Kupferne Leitungen werden auch in vollftändigem Kreislauf angelegt ; die Gehwege mtiflen dann die Leitungen überbrücken, oder aber die Leitungen müflen unter den Gehwegen verfenkt werden, und es kommen derartige Beugungen bis zu 80cm Höhenunterfchied vor, ohne dafs belangreiche Störungen im Kreislauf bemerkbar würden. Zuweilen finden fich die Leitungsrohre auch unter den Gehwegen in gemauerten Canälen, welche oben mit durchbrochenen Gufseifenplatten abgedeckt find. Wo mehrere Keffel aufgeftellt find, follte eine Verbindung zwifchen denfelben vorgefehen fein, um bei vorkommenden Störungen und Ausbefferungen einen Keffel für verfchiedene Abtheilungen gebrauchen zu können. Das Umlaufwaffer fort felbftverftändlich möglichft chemifch rein fein. Die Giefswafferbehälter mtiflen mit der Heizung in Verbindung gebracht werdeh, weil zum Begiefsen nur temperirtes Wärter gebraucht werden darf.

Für das Verhältnifs der Heizrohrfläche zum Rauminhalt eines zu erwärmenden, einfach beglasten Haufes einerfeits und zur Glasfläche andererfeits diene die folgende Tabelle, bei der eine Mitteldruckheizung mit gufseifernen Rohrfträngen vorausgefetzt wird:

Man rechnet für 10 cbm Raum

0,e bis l,o qm

1,5 bis l,sqm

bei 6 bis 8 Grad R. Hauswärme 0,3 bis 0,5 qm Heizfläche, bei 10 bis 12 Grad R. bei 14 bis 16 Grad R.

Für 10qm Glasfläche rechnet man

bei 6 bis 8 Grad R. Hauswärme 0,o bis 1,4 qm Heizfläche,

1,5 bis 1,8 qm    »

1,9 bis 2,2 qm    »

bei 10 bis 12 Grad R.

bei 14 bis 16 Grad R.

4C1).

343-

Lüftung.

Die Lüftung der Culturhäufer, wie aller Pflanzenhäufer überhaupt, gefchieht meirt in einfacher Weife. In den milden Mittagsftunden zur Winterszeit wird am Fufs des Haufes Luft eingelaffen, am beften durch doppelt verfchliefsbare Oeflhungen im Steinfockel oder durch einen Luftfchacht. Eine zweite Gegenlüftung findet am Firfl: des Haufes ftatt. Da diefer Punkt nicht leicht zugänglich ift, fo hat man verfchiedene Conftructionen angewandt, welche geftatten, von einer leicht zugänglichen Stelle, gewöhnlich im Vorraum durch Drehen einer Triebwelle, eine Anzahl von Flügeln der oberrten Reihe zu öffnen, und zwar follen die Luftflügel der einen Seite des Satteldaches denjenigen der anderen Seite nicht gegenüber liegen.

In den einfach beglasten Culturhäufern des botanifchen Gartens zu Karlsruhe hat man die nachftehende Vorkehrung (Fig. 477) getroffen.

46') Ueber die Heizung von Pfianzenhäufern flehe auch:

Gewächshaus mit Warmwafferapparat. Allg. Bauz. 1857, S. 193.

Wörmann, R. W. A. Die Canal- und Ofenheizungen etc. Berlin 1864.

WöRmann , R. W. A. Die Circulations- und Wafferheizungen mit Nieder- und Hochdruck in ihrer Anwendung auf die Gärtnerei. Berlin 1866.

Gewächshausheizung nach DmWTfchem Syftem. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bank. 1875, S. 46, 65.

Le chauffage des /erres. La fetnaitte des confl., Jahrg. 10, S. 184.

Anlage der neuen Heizungen für die Gewächshäufer im Botanifchen Garten der Univerfität in Göttingen. Centralbl. d. Bau-verw. 1866, S. 22, 34.

Warmwafferheizung mit Rippen-Heizrohren und -Elementen in Gewachshąufern von C. Teudi.off & Th. Dittrich. Uhland’s Techn. Rundfchau, Jahrg. 4, S. 1.

412

Fig. 476.

344-

Beifpiele.

Jeder Luftflügel bewegt fich an feinem oberen Ende um eine wagrechte Achfe und erhält an beiden Seitenrahmen je ein abwärts gerichtetes gezahntes Kreisfegmentftück, welches durch Arme verfleift ift. Am Binder hängt, durch ein Wellenlager gehalten, eine in der Längsrichtung des Haufes laufende Welle mit Getrieben; die letzteren greifen in das gezahnte Segmentftück ein und öffnen fo beim Drehen der Welle den Luftflügel. Durch eine zweimalige conifche Uebertragung ift das Drehen der Welle mittels einer Kurbel in geeigneter Höhe ermöglicht. Die Wellenlänge beträgt 10,8 m, und es werden durch jede Welle 3 oder 4 Flügel bewegt.

Eine vollkommenere Vorkehrung für doppelt beglaste Culturhäufer (Fig. 476) ift durch R. Rieter in Winterthur conftruirt worden und fand in Zürich, Heidelberg und Freiburg Verwendung.

Hier befindet fich die Welle im Schwerpunkt des doppelten Luftflügels und bildet die Drehachfe deffelben. Die Wellenlänge beträgt 15,o m, und es werden durch eine einzige Handhabung 5 Fenfler bewegt.

Zur theilweifen Erläuterung der vorftehenden Ausführungen werden im Nachfolgenden einige Beifpiele von Culturhäufern hinzugefügt.

1)    Der Blumencultur dient das in Fig. 478 ⁴⁶²) dargeftellte Treibhaus.

Das unfymmetrifche Satteldach ift in Eifen conftruirt ; der obere Theil des Glasdaches läfft fich heben; die dazu dienende Vorrichtung, bei der durch Umdrehen einer Kurbel eine Schraube und durch diefe ein zwifchen die Schraubengänge greifender Zahnrad-Sector bewegt wird, ift aus der Abbildung zu erfehen. Ein Theil der Blumentöpfe fleht in Gerberlohe, ein anderer auf einer Stellage. Der Feuercanal zieht fich unter letzterer und in der Gerberlohe dahin; die Feuergafe entweichen durch den Schornflein.

2)    Ein in erfter Reihe gleichfalls für Blumencultur beftimmtes Treibhaus ift aus Fig. 479 ⁴⁶³) erfichtlich.

Treibhäufer für gewiffe Blumenculturen verlangen, dafs, ähnlich wie bei den Miftbeeten, die Ver-glafung möglichft dicht über den Pflanzen liege ; da ferner im vorliegenden Falle die Bewirthfchaftung von innen aus gewünfcht wurde und für verfchiedene Temperaturen im Inneren des Haufes befondere Abtheilungen hergeftellt werden füllten, fo wurde die Anordnung getroffen, wie fie Fig. 479 in Grundrifs und Querfchnitt zeigt. Die Gänge a verzweigen fich in naturgemäfser Weife und werden von den Beeten b begrenzt; die Breite der letzteren ift fo gewählt, dafs ihre Bewirthfchaftung von den Gängen aus ohne Schwierigkeit möglich ift. An den äufseren Enden der Gänge find Wafferbehälter d aufgeflellt.

Der Neigungswinkel des Glasdaches ift fo gewählt, dafs ein genügender Ablauf des Regenwaffers flattfindet. Die Anordnung der Beete folgt diefer Neigung in folcher Weife, dafs das Glasdach möglichft dicht über denfelben liegt und doch ein ausreichender Kopfraum für das Gärtnerperfonal bleibt. Damit verfchiedene Temperaturen erzielt werden können, find verglaste Abtheilungswände c angebracht, welche dem Durchgang der Sonnenftrahlen, befonders zur Winterszeit, nur geringe Hinderniffe bereiten. Die Erwärmung gefchieht durch Warmwafferrohre, welche im Hohlraum unter den Beeten geführt und an eine gröfsere Heizungsanlage angefchloffen find ⁴⁶³).

Vom warmen Culturhaus im botanifchen » Garten zu Heidelberg.

Fig. 477.

Lüftungsflügel in einem Culturhaus zu Karlsruhe. t/25 n. Gr.

462)    Nach: Gugitz. Neue und neuefte Wiener Bauconftructionen. Iso. 5.

463)    Nach: Deutfche Bauz. 1884, S. 73.

y*

b/

igP

Treibhaus für Blumencultur⁴®²). ¹/ó0> bezw. 1/500 n. Gr.

OPÖ

pf

öü

U

fv

P

L

a

wg*

2;

]

ii

tui

m&

1

i

■

1

Fig. 479.

A?.

Si

t(Lnp ,j

fr

m

C

m

£

n 1

^ IsSsA&i

o o

a

.

CL

4

É

o o

o o

)

,o._ofl

a

mmw

ä&SSSw?"

mw?

WlFÊmW'V ?

O O

¹ S

tl......

o

1

2 nvt

Schuppen

i®

HgUPigg

...........

i

_____ _—

1Stâg!iàM&S&m88iâ

0

a

a

B

™^B^885Sp

c^C

B

jsijiS£i?S£iśj

O'^ïO

•-; V::7:

’■

ggg

;

CL

CL

lilisil

|mOSvÆOH.RMy

^3ł®

(3g§i§|

,

'

■

B

j5g*iK5

mmmsmm..

r-------Ir

m

CL

CL

j

Treibhaus für Blumencultur ⁴⁶³). Arch. : Run ge.

- 1-63

Flg. 481.

/

1

i:ig. 480.

Arch. : Engel.

Treibhaus für Obft und Wein auf dem pomologifchen Inftitut zu Perfiau ⁴⁶⁴).

.J,02.

,

---

3

--N

'I---i

I---h

o

1:200

A_

h

y

K

h

h

h

h

I-

F

h

ł

F

I. Abtheiltmtf.

t'i

I

■ 6.08

11. Abtheilunô.

X

U....... 6 37 — ...

/

S

fi

,f

"i

.

6. 25....

*32

?

È------>' - Ü

'i'üL

SÄ

fr

T " .U

Heizra.um

5

I

13

I

;

O

Jine ahts

Gamen-

Stube des

S*

S

_B_

i

Grundrifs.

g

m

□

c

m

s:

₌,,,.u=.

Vf

”

F

r

J

ß

ü

■!!i!

13

m

:•

Anficht.

o.

Fig. 482.

¹,200 n. Gr.

iii-

li

UL,

Querfchnitt nach A B in Fig. 481 *⁶*).

"PT

• i -- 3.85

Lji

-1

r--

WÊÊÊ

Fig. 483 bis 485.

0,07    ...

Details der.-' Treibhaus r Construction^^

!

ÆmÊm

Quer-Durchschnitt | ||

eines unteren Fensters

■Æ

m

É>

: Spar

reu.

Details der Trelbhaus-Constpuction.

* ^

^ Querschnitt durch die EinmauepunjS des Kessels der Wasserheizun^

Cfś,

[eP

glusmu

"d

JD

ifen

*a

..

r—

t

rf-hT

3ÇH

rzicż

F.

fi

Wmiiâ

-t

iffiULp'

l—ITLLl-

».

ï»

p;:

lt

jgg

r*~

Einzelheiten zu Fig. 480 bis 482 4ß4). hin n. Gr.

4i6

3)    Der Obft- und Weincultur dient das in Fig. 480 bis 485 ⁴⁶⁴) dargeftellte Treibhaus des pomologifchen Inftitutes zu Perfiau (Schlehen).

Gefordert wurde, dafs bei den oft auf — 2-5 Grad R. herabfinkenden Wintertemperaturen mit Hilfe einer Niederdruck-Wafferheizung, ohne befonderen Aufwand von Brennftoff, in der einen Abtheilung des Haufes eine ftändige Temperatur von mindeftens -j-8 und in der anderen eine folche von +16 Grad R. erzielt werde. Die Umfaffungswände des Haufes wurden in Backftein-Rohbau mit ifolirenden Luftfchichten aus-gefiihrt. Die lothrechten Pfoften der Standfenfterwand und die Sparren des Daches find aus gebogenen T-Eifen aus einem Stück hergeftellt und mit Plinthenmauer und Hinterwand verbunden. Um den Wurzeln der Weinftöcke entfprechenden Raum zu verfchaffen, ruht erftere auf Bogenftellungen in der Erde.

Um Wärme verluden nach Möglichkeit vorzubeugen, wurde auf dem an der Vorderfront befedigten Winkeleifen das zur Aufnahme der Dachfender gefalzte Rahmholz a mittels Schrauben befedigt, durch Leiden gedichtet und mit Zinkblech abgedeckt. Damit die Wärme durch die Fugen der auf den eifernen Sparren nur dumpf und lofe auf liegenden Fenderrahmen thunlichd verhindert werde, erhielt jeder Rahmen der unteren langen Fender an dem einen Längsfchenkel die mittels Schrauben befedigte Eifenfchiene b, welche die zwifchen dem benachbarten Fenderrahmen unvermeidliche Fuge deckt, während der Rahmen d auf den Sparren mittels dreier Mutterfchrauben a verbunden und dadurch die Möglichkeit geboten id, erforderlichenfalls durch Unterlagen von Filzdreifen eine vollkommene Dichtung der Fuge zu erzielen. Durch die Leide c werden Befchädigungen der unteren Fender beim Hinauffchieben der Deckläden verhütet.

In der Plinthe find für jede Abtheilung je 5 Oeffnungen vorhanden, durch welche reine Luft ein-treten kann ; diefelben laffen fich durch Eifenblechkaden verfchliefsen. In gleicher Weife find in dem vom Anbau freien Theile der Plinterwand, dicht unter dem Glasdach, Lüftungsöffnungen angebracht. Die Heiz-keffel find nach HentfcheV's Condruction ausgeführt.

Die Baukoden diefes im Jahre 1874 hergedellten Treibhaufes haben nahezu 21 000 Mark betragen ⁴⁶⁴).

4)    Durch Fig. 486 u. 489 ⁴⁶⁵) wird ein Culturhaus veranfchaulicht, welches die Zwecke der Kirfchentreiberei zu erfüllen hat.

A id der eigentliche Culturraum, der durch die Thür q zugänglich id ; längs deffelben zieht fich der Heizgang B hin, welcher durch die Hinterwand 0 begrenzt wird und durch die befondere Thür p erreicht werden kann; beide find durch die Mauer k getrennt, welche die Firdpfette i trägt. Auf letzterer und auf der Standfenderwand bc ruhen die Sparren e, welche die Dachfenderflächen f und g tragen ; die

Fig. 486.

a±3

___________!

TT-!-!    MM H+H-F

/f//0

BEB

im i u ! 111 iBrmr.T

a------

<xß

B Heiz gang

+TTFD-H-M i I 1 TTT-

kil à fe a

TT

II

51

;.l

Ji

TI

ii

dkri--ï,

"14 ii 1-tf-

pr&F+)

IfTT

1=

Gang

fs

ir

Tl " i i Tl l i

c Canal

ti-ra »

4-

UL

1:100

?"

Culturhaus für Kirfchentreiberei ⁴⁶⁵).

⁴⁶Ü Nach: Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1882, S. 109, 119 u. Taf. 14, 15. ⁴⁶⁵) Facf.-Repr. nach: Bouché, a. a. O., Taf. XV.

1:100

X...91......-,

...63.

JjJi

-Łesi

Fig. 487.

_____K_______

fi

V-

WMggJ

1! II

k i!

!5 T:

•\

7T:>

\\

I;

W;

4 iii!

CTI

Ï !

lia

Fig. 488.

■mi?-

AggSl

;■

ïm

m. - >\r!

4 rQ.

ii

Culturhaus für Erdbeertreibereien ⁴⁶⁶).

Culturhaus für Bohnentreiberei 46 7).

10    5    0

H—-H-W-

Standfenfterwand lieht auf der Holzfchwelle d und diefe auf der gemauerten Plinthe a. Der Heizgang ift mit einer Stülpdecke n und einem Ziegeldach abgedeckt. Die Kirfchbäume ^werden in Töpfen oder Kübeln auf der Hauptftellage s und auf der niedrigeren Stellage r aufgeftellt; an Stelle der erfteren könnte auch ein Erdbeet vorhanden fein, in welches die Kirfchbäume einzupflanzen fein würden. Zur Lüftung dienen die beiden Klappen h und m, welche durch die Hebel und Schnüre z\ und 22 geöffnet werden können. Zur Heizung führt die Treppe 2; x ift die Heizthür, y der Roft und zu der Afchenfall ; v ift der Wolf des Heizcanals t und « die maffive Seitenwange des tiefer als der Fufsboden hegenden Raumes für den Heizcanalj

5) In Fig. 487 ⁴⁶⁶) ift der Querfchnitt eines für Erdbeertreiberei beftimmten Haufes dargeftellt.

Das Haus wird durch die in der öftlichen

Fig. 489.

». jpi

fl

Smÿ'i

■ i-

Giebelmauer gelegene Thür p betreten. Längs der Freiftützen /;, welche die Firftpfette tragen, ift die treppenförmige Hauptftellage o aufgeftellt; eine zweite Stellage n befindet fleh an der Vorderwand a ; zwifchen beiden führt der Gang ein zweiter Gang g ift längs der Hinterwand angeordnet. Die beiden Glasflächen d und e find nach Süden geneigt ; die Sparren c InK find aus Holz hergeftellt. Zur Lüftung dienen die

fr

Klappen / in der Vorderwand und die Klappen m in der Hinterwand.

u-.

*4«

7/ ...

Fl, g

i]

14-

63

IS

E§

Querfchnitt nach c d in Fig. 486 ⁴⁶⁵). boo n. Gr.

Die künftliche Erwärmung wird durch den Heizcanal i bewirkt, deffen rückwärtiges Ende k an der weltlichen Giebelmauer zum Schorn-

ftein führt.

6) Fig. 488 ⁴⁶⁷) zeigt ein Culturhaus, welches im Wefentlichen der Bohnentreiberei zu dienen hat.

Ueber der Plinthenmauer a erhebt fich die lothrechte Standfenfterwand von der aus die Dach-fenfterflächen h und i ausgehen ; letztere ruhen auf den hölzernen Sparren g. Die Hauptftellage o ift in

4C6) Facf.-Repr. nach: Bouché, a. a. O., Taf. XV. 461) Facf.-Repr. nach ebendaf., Taf. XV.

4i8

Treppenform und fo gebildet, dafs man fie hoch und niedrig ftellen kann; eine zweite Stellage n zieht fich längs der Vorderwand und eine dritte welche für Champignonzucht beftimmt ift, längs der Hinterwand b hin; unter der Hauptftellage o ift ein Beet r für Peterfdie oder Champignons gelegen. Zwifchen diefen drei Stellagenreihen befinden fich die Gänge k und /; durch die in der örtlichen Giebelmauer angeordnete Thür m wird das Haus betreten. Für die Lüftung find in der Vorder- und der Hinterwand die Luftklappen s, bezw. t angebracht. Zur kalten Jahreszeit wird das Haus durch den Heizcanal q erwärmt, der durch den Schieber e gefchloffen werden kann; der Canal führt nach dem Schornftein c, der von d aus gereinigt wird.

b) Confervationshäufer.

345-Anlage und Form.

Die Confervationshäufer der botanifchen Gärten werden durchgehends in gröfseren Abmeffungen ausgeführt. In einer Abtheilung werden häufig die ver-fchiedenartigften und vielgeftaltigften Pflanzen untergebracht und in fyftematifcher Weife in Behältern aufgeftellt oder im Erdboden verpflanzt. Es fehlen nirgends gröfsere Bäume, als Palmen, Bambus, Baumfarn etc., welche zuweilen eine beträchtliche Entfaltung der Höhenmafse nöthig machen. Für die Palmenarten ift in den meiften Gärten eine befonders hohe Abtheilung vorgefehen, und für die Waffer-pflanzen, insbefondere für die Aufzucht der Victoria regia, ein niedriges Waffer-pflanzenhaus. Die hohen Palmenhäufer werden oft als Mittel- oder Abfchlufspunkt einer Anlage mit centraler Grundform ausgebildet; die Abdeckung erfolgt in Form einer Kuppel oder als gegliedertes Zeltdach.

Es fei in diefer Beziehung auf die Abbildungen der Palmenhäufer von Bonn, München ¹) und Strafsburg auf S. 407 u. 421, ferner auf die Palmenhäufer von Herrenhaufen (bei Plannover), Berlin ²), Kopenhagen ³), Schönbrunn bei Wien und ■ Kew ebendaf. in Fig. 490 und auf der neben flehenden Tafel verwiefen. Das Palmenhaus in Kew-Gardens (bei London) hat eine Gefammtlänge von 110,o m ; der höher geführte Mittelbau ift 41,0 m lang, 30,5 m breit und 19,0 m hoch; die Flügelbauten find je 34,3 m lang und 15,0 m breit ; die Axenweite der Binder beträgt 3,85 m- Das in Eifen und Glas erbaute Haus, welches auf einem Steinfockel von etwa l,o m Höhe ruht, hat durchweg gekrümmte Dachflächen, wodurch es möglich geworden ift, die Pflanzen je nach ihrer Gröfse fo aufzuftellen, dafs fie der Glasfläche möglichft nahe find und überall ausreichendes Licht erhalten.

Mit Ausnahme der Palmen-, der Wafferpflanzen- und der Farnhäufer erhalten alle Confervationshäufer eine längliche Grundform; die Längenaxe geht am beften in der Richtung von Often nach Welten. Der Querfchnitt zeigt ein ungleich-feitiges Satteldach, deffen kürzerer Theil fich an die nach Norden gelegene fchützende Rückmauer, meift aber an einen Anbau anlehnt, worin die Heizungen, Geräthe-kammern, Gartenwohnräume etc. untergebracht find. (Vergl. die Grundriffe auf S. 420 und die Querfchnitte auf S. 421.)

In vielen botanifchen Gärten finden fich die Pflanzenhäufer aller Gröfsen und Gattungen in einer Baugruppe vereinigt, weil dies fowohl für die wiffenfchaftliche Ausnutzung, als auch für die Bedienung der Pflanzen durch die Gärtner bequemer ift, abgefehen von den hierdurch zu erzielenden Erfparniffen in den Anlagekoften und im Verbrauch von Brennltoff im Betrieb. Auch die neuerdings allerorten durchgeführte Verwendung von Sammelheizanlagen macht diefe Anordnung wünfchenswerth.

Als Beifpiel einer gedrängten Anlage ift das bereits in Heft 2 diefes Halbbandes (Art. 288, S. 311) vorgeführte botanifche Inftitut im botanifchen Garten der Univerfität in Freiburg i. B. zu nennen. Hier find alle Räume für Unterricht und wiffenfchaftliche Uebungen, fo wie die Wohnungen des Univerfitätsgärtners und feiner Gehilfen unmittelbar mit den Pflanzenhäufern verbunden.

»

=§=£=

Srj

tel

_ ^S5igs-.==555S^S<

S|||ilpiSp=pï;

^.tt-s:::    —'— —:'j. J^.;

----rrrrrr^zr--—-.-

-fl:.“-“

—-p:

=r,„_

ïy

SS

s==r

PBHMHI

i=|Ê!lii!=s

• * r T" ■■//*

t ' «T,

Jj

Zu S. 418.

wsrf—lBPSESifc.,:    SL T

^.-É

g^StfgPsàêg ^ ,    _________

— "—Ai-v=t5_.--^=-i'.- ' '    BB-- -=3i

Zr.    ri'■--V;rr?gß^ ".

^pgjr

rrrrffE—tizr^-^r

-------

r-S-Jrzr^:—rrr

■■«Ssa

n p? -

k ï ■■'W-i

ss-ee

ggS^

—-ri:- r—-_ ~T

__ -

r.-'-

rr_. -

id

Kotew à

r"-

p-'t

N.

N-»

" -i

il

Cé

Y,

SB

-Ä

gg

kâ

mM

âfaJI

/w»

\é

5>

■BT/,

MM

11*5

--V-

7"j

IA

BCKk

TTT

r,VA\ *

"

.-r-----—-"Sgj

ï-

Hl

ilül

fl

■Ïï

v-

fril"

i -g

•V'-,A ' lljr. •• uy.l

~rr"r^}~

~~--=

3*»!'

Temperirtes Haus in Kew-Gardens (bei London),

(Siehe den Grundrifs in Fig. 500, S. 423.)

Ttt

BW/Zys /cY //./// /,/ /

AAOY/V////?,.

SM

?<$

sra

L;i

rrr.

TR?r#rM

ii

p%3

A-À/A

.•=*•]

RflWf!

r^-

Arch. : Bur ton.

■' » ^fcfcî-

iAt

ëâfc

|p

Wf; , è&â

WM

ÎSlÆlAAli iwàfp» wm\wś^1WA,VA;

A X'p.'TTX

\ \ \ \ ■ '-'--triÿirÆv- tm v: : -Y ■-

B ?i^v^:,:>‘EëSË

Î4

'r’>

Tf&ii

L-V- :

ÄäV'\‘V\.\^

MSB H

L»

Lfr iiïiiisiifif

i.-

mm

y." T    *MJt 3ocw^r/»5L^y<^

ISÉ

â«ilL

imm

M?

§m

•' :

h»

Ini

ni

i m

ii

gg~r~fe| j

ürW WÊ

,:⁷: -:;r⁷r j

w>

;i,ïr

LWxilCCI

MM-

K;

IÏA,

ArtöAM. l;J iUmp î iî ••

s.-f .

if

üiài

r* '.v • *

<> ».

ii .•

fî-'V.f.

E®il

Sfefe^pasäsik a -

-p. jypvj

ÜÇSjM

IA

te-S

Palmenhaus zu Schönbrunn (bei Wien).

Nach: Deutfche Illuftr. Zeitg. 1887, Nr. 33.

/*

Fig. 490.

«sur

^S-,i

'WSa

■ 'f

ilSV¹-■-L

i'

jfri

I 1-É*

pla

■a ‘Sw'jfilBli

rc

kl

migi

la

|>l

|4

Ê^Ur;

mm.

Ai II

I! i

rI

iï-.l

Kg

i! 'il

M--

mm

--«i

iS]

fë:

v~

:gg

JJ

wmm.

-j:N

ppikiŁ ®il

Âf

IfÎHS

Ma

L.2

■B™

\1

i!

mjmmą

Æ'j‘i h •A

i' r

*p

I IPV?

J ! ®

( i ■

V_. -fl

⁷f •'■•A; J,j

iii

la

Palmenhaus in Kew-Gardens (bei London).

Arch. : Bnrton.

--y

L.''

\V'

B «Fl 11!

i;

\!

E>

’AilS-C''—te

s¹ \

-^^SSasP

îfi

IL*

81

Fig. 491.

p;KdRl

Hei^.

^gp||||Pg|s.

fini

Warm. -Häuser

I-fEIDEI/BERa,

Kdlt— Hüusej’

Fei^.

BP»

rtUS

Va

mm

«S

VÆ///7///Z/a

, v'V.

VCarm

&Uin-

H<nrs

Kklfc

T*:

Cvllttr

Ksus

va

SÆÆ

S»

mmmk

W/

Fig. 492.

Kalt-Hts as

Sttrassbltrcl

wm - H4» sev.

KaLL-H du S.

Ci

Ht

/%.

dUS

WËÈÊÊâ

^AVAUA raensß

!»

mz:

wWzż

JfL

it

LL

IL

il

It

IL

IL

IL

jiojoiyv-

V////////////////A

Fig- 493-

WAZ////////////////////^

.Marburg    Cp

7/i ^/'/////////////^Z^' /////////aAÀA

;Auncheh %/T

Fig. 494.

sFdlmenb.BERUN;

'm%y/ffîy////A,///Ai

ERLANGEN

Kd.lt

Warm.

¹

   Nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 37.

²

   Nach: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 167.

³

   Nach: Deutfche Bauz. 1881, S. 133.

Vergleichende Zufammenftellung von Grundriffen verfchiedener Pflanzenhäufer.

><

-4- -

'Bonn.,

\y

F'.'i

—n-----n...

42 I

Fig. 495 bis 498. «x^S-Tatm e ni? au S a r t/ćx^

JAünxfien.,

\\

V*

ip’

D,

-----

r&r

la

Z-Ć-t'

ZJ

ArcJi. Voit

vmi CcnsE-rvaUions^aus

aus

'îcilmen^

der Universi tat in .StrassŁurt^ i E . .    15 ]A

■■

UJ

•10

Wintergarten des F.LÎEdr; fenstern. :Sd]tas3es ^u- EisgruL [-100™ lana) .

rrj

Tll

i-l— j I___

_____

Arcfe. Egbert.

Vergleichende Zufammenftellung von verfchiedenen Palmenhäufern etc.

Fig. 499.

'd

II

1:100

10    s o

11    I I I I ' I I 11'

Querschnitt durch die Kuppel des Palmenhaufes im botanifchen Garten

zu München⁴⁷¹).

71

¹/750 n- Gr.

71

Fig. 500.

-4 —4 —4---4—■

-4

-4

-4

-4

-4

“TT

4-

h-

4—

4-

4~

~4—

CM

Mlii!

-î--i---i---1---i--i

-U-i-U-L;

t-t

-4-4

4-4

-4-t

ł--4

i—4

+-

Temperirtes Haus in Kew-Gardens (bei London). (Siehe die Anficht auf der Tafel bei S. 419).

V V~<

1 y

-4

-4

À.

i-jj

t-

4-

t-

-t—

Auf der Tafel bei S. 419 und in Fig. 500 ift die grofse Kalthausgruppe in Kew-Gardens bei London dargeftellt. Die Gefammt-länge der Anlage erftreckt fich auf 177,39 m; das mittlere Haus ift 64,77m lang, 41,9t m breit und 18,28 m hoch; die Flügelbauten find je 84,3 0 m lang bei einer Breite von 19,05 m und einer gröfsten Höhe von 11,56 m; der Durchmeffer der beiden Achtecke beträgt 15,24 m-

Da die Vortheile der Verwendung einer Eifen-Conftruction mit dem Wachten der erforderlichen Ab-meffungen Hand in Hand gehen, fo find hölzerne Con-fervationshäufer längft auf dem Ausfterbeftand und werden feiten mehr angetroffen. Die gefteigerten Anforderungen an Grofsräumigkeit und weite Spannungen verbieten geradezu die Anwendung von Holz-Conftruc-tionen. Im Allgemeinen zieht man es vor, den Hohlraum der Confervationshäufer mög-lichft frei von Conftructions-gliedern zu halten, fchon aus dem Grunde, um beim Verftellen der Pflanzen und beim Ausräumen der Häufer im Frühjahr nicht gehindert zu fein. Dünne Freiftützen ftören am wenigften; dagegen follten wagrechte Zugftangen ganz und weit eingreifende Streben möglichft vermieden werden (Fig. 499 4 7 *).

Der Luftzutritt am Fufs der grofsen Confervationshäufer wird häufig in gleicher Weife, wie bei den Cultur-häufern durch den Sockel oder durch Schächte geleitet.

*U) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 37.

34Ô-

Conftructions-

gerippe.

347-

Lüftung.

348.

Verglafung.

349-

Waffer-

pflanzenhäufer.

Vielfach wird auch die unterfte Reihe der Glasfelder in der lothrechten Standfenfter-wand zum Oeffnen und Aufftellen eingerichtet. Bei doppelter Beglafung wird der äufsere Flügel durch eine am inneren Flügel befeftigte Schieberführung beim Oeffnen mitgenommen. Um Lüftung in der Höhe des Dachfirftes zu geben, bildet man gewöhnlich die Abdeckung der Rückmauer als Laufgang aus und verfieht letzteren mit einem eifernen Schutzgeländer. Das unterfte Feld der kleineren Satteldachfeite wird dann als Liiftungsfenfter benutzt, und es werden diefe Flügel von der Mauerkrone aus mit der Hand gehoben.

Bei Anlagen von fehr grofsen Abmeffungen dürfte diefe einfache natürliche Lüftung nicht genügen. So führt man z. B. in der grofsen gefchloffenen Pflanzenhausgruppe im botanifchen Garten zu Kopenhagen durch ein Syftem von gemauerten Canälen die frifche Luft in die Mitte der Häufer ein, nachdem fie, nach Bedarf, zuvor in einer Kammer über der Feuerftelle erwärmt wurde. Die verbrauchte Luft wird mittels des durch das Rauchrohr erwärmten Saugfchlotes gleichfalls in Boden-Canälen abgefaugt.

Botaniker und Gärtner erkennen es an, dafs die Pflanze um fo beffer gedeiht, je durchfichtiger der Glasfchutz ift. Man verfieht defshalb Kalthäufer im Allgemeinen nur mit einer einfachen Verglafung; insbefondere kann dies von den kalten Cultur-häufern gefagt werden. Auch die fehr grofse Pflanzenhausgruppe in den Kew-Gärten bei London (flehe die Tafel bei S. 419) hat nur einen einfachen Glasfchutz. Bei Häufern von kleinem Querfchnitt ift es ohnehin ein Leichtes, den nöthigen Schutz gegen die nächtliche Kälte und gegen das Uebermafs von Sonnenlicht durch Abdeckung zu geben, und es wird diefe Arbeit überall da nicht als eine Laft empfunden, wo ein zahlreiches Hilfsperfonal zur Verfügung fleht, wie dies u. a. in den grofsen Handelsgärtnereien der Fall ift. Für die Sommerbefchattung der Gewächfe forgt eine alte Gärtnerpraxis in einfacher, etwas roher Weife durch ein Beftreichen der Glasflächen mit Kalkmilch.

Bei allen grofsen Warmhäufern, bei denen das Aufbringen von Schutzdecken nur mit Schwierigkeit ausführbar wäre, und auch bei warmen Culturhäufern, wird dagegen jetzt allenthalben einer doppelten Beglafung der Vorzug gegeben, einmal weil die zwifchen den beiden Glasdecken befindliche Luftfchicht zur Erhaltung der Hauswärme wefentlich beiträgt, und dann weil Niederfchläge an der inneren Dachfläche — gute Conftruction vorausgefetzt — gar nicht oder doch nur in un-fchädlicher Weife auftreten. Die Bedienung doppelt beglaster Häufer ift viel einfacher, weil das Auflegen von Deckenfchutz gegen die nächtliche Winterkälte in Wegfall kommt. Die überfliiffige Einwirkung des Sonnenlichtes im Sommer aber wird durch die doppelte Glasfläche gemildert; auch macht fleh die ifolirende Luftfchicht gegen ein Zuviel von Sonnenwärme in ähnlicher Weife vortheilhaft geltend, wie gegen die Kälte.

Einen weiteren Vortheil bietet die doppelte Beglafung, indem Pflanzen von ver-fchiedenen Zonen in einer und derfelben Abtheilung gut unterzubringen find, weil die Wärmegrade der Luftfchichten in den verfchiedenen Höhen des Haufes beharrlicher find, und eben fo der Feuchtigkeitsgehalt.

Das Wafferpflanzenhaus bildet eine Eigenart unter den in Rede flehenden Bauwerken nicht allein wegen des Wafferbeckens, in welchem hier cultivirt wird, fondern namentlich defshalb, weil fall ausfchliefslich nur Pflanzen der heifseften Länder zur Aufzucht kommen. Im Winter wird daher der Betrieb meift gefchloffen,

die Cultur erft im März begonnen und den Sommer über unter Beheizung fortgeführt. Da das Licht- und Luftbedürfnifs für diefe Pflanzengattungen, namentlich für die viel gepflegte Victoria regia, ein aufsergewöhnliches ift, fo wird nur eine einfache Verglafung angewendet. Die Lüftungsvorkehrung follte derart angebracht fein, dafs die Sonne in den warmen Stunden die Pflanzen unmittelbar befcheinen kann. Das Ilöhenmafs des Haufes wird fo knapp als möglich gegriffen und das Dach flach über das Becken gefpannt. Die Erwärmung erftreckt fleh auf die Luft, das Waffer und den Schlamm des Wafferbeckens. Es empfiehlt fleh, die Heizung derart einzurichten, dafs das Beckenwaffer nach und nach den Keffel durchlaufen mufs; auf diefe Weife werden die im Becken fleh bildenden läftigen Algen vernichtet.

Neuerdings hat man in Heidelberg bei der Wafferpflanzen- Cultur ganz von einem Glasfchutz und Hausbau abgefehen und nur das Waffer eines Freibeckens in der Nähe der Häufer künftlich erwärmt ; man will dabei beffere Culturen erzielt haben, als in Victoria-Häufern.

Für das Wafferpflanzenhaus im botanifchen Garten zu München (Fig. 501 u. 502 ⁴⁷²), welches von v. Voit erbaut wurde und in der Mitte zwifchen Warm- und

Kalthaus gelegen ift, waren die Bedingungen geftellt, dafs der Innenraum 14,6 0 m Länge und Breite erhalten, dafs in das Wafferbecken von 8,75 m Durch-meffer keine Säule geftellt und dafs das Dach möglichft nahe auf den Pflanzen liegen, dabei aber keine zu flache Neigung haben folle.

Dem wurde dadurch entfprochen, dafs das Becken 0,7 3 m über den Fufsboden erhoben und dafs das Dach über achteckigem Grundrifs aus zwei fich kreuzenden Walmen mit einer Neigung von 15 Grad conftruirt wurde. Der Sockel ift 0,7 3 m über den äufseren Bodenflächen gelegen, der Fufsboden um 0,44 m vertieft und mit hart gebrannten Backfteinen gepflaftert. Das Waffer des Beckens wird durch eine auf dem Boden deffelben liegende Rohr-fpirale auf 20 bis 24 Grad R., die Luft des Haufes durch 8 am Sockelmauerwerk angebrachte Rohrfpiralen auf 12 bis 15 Grad R. erwärmt. Der Heizraum liegt an der Nordfeite des Haufes unter dem

Fig. 501.

Schnitt.

Fig. 502.

»1

MM

lil! ;

.w

.i

Tf W

Mt

B-L

1:250

Vordach ⁴⁷³).

9 10

4-H-

11    12    13

MIA-

14.    15m

Das Wafferlilienhaus in Kew

Grundrifs.

Wafferpflanzenhaus im botanifchen Garten zu München ⁴⁷²). Arch. : v. Voit.

(Fig. 503 bis 506) befltzt bei quadratifcher Grundform (von 13,4t m Seitenlange) 5 Waffer-

412)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1867, BI. 39.

413)    Nach ebenda!"., S. 324.

42Ó

becken, wovon eines, das gröfsere kreisrunde in der Mitte, die vier anderen in den Ecken angeordnet find.

Diefes Haus ift zum gröfseren Theile in Holz, zum kleineren in Eifen gebaut und mit einem Satteldache überdeckt; der Firft liegt 6ito m hoch. Die lothrechten Standfenfterwände find, einfchl. Sandftein-

Fig- s°³'

W\

Fig. 504.

Wafferlilienhaus

in

Fig- 5°5-

JBccJc&v

'Ängcmg

Kew-Gardens

(bei London ⁴⁷⁴).

,/soo ¹¹ • Gr.

fockel, 2,65 m hoch ; die 6 Heizrohre find an den Aufsenwänden angeordnet. Das grofse Wafferbecken hat 10,97m Durchmeffer und ift 61cm tief; darin find Rohre verlegt, in denen heifses Waffer umläuft und welche das Waffer des Beckens auf 32 Grad R. erwärmen ⁴⁷⁵).

Fig. 506.

âiPPiiipl*

- ~': 7 . ■

figr

TI '

wHJ

11

k'

Hggäf - -

bs&Sfz

lü

A'

■ •i- ;

mL\

es

;.v

BSss

g-j

j(E

sssm.

fl

pfPF ' ;

BÉSg

—* tr

- ^

HHl

mmmsïÊÊsm

SsJISr

■I    I•

tessg^RifeiSS2Ä

ip§iä

Sc-il '■ "

snn

Sw

Innenanficht zu Fig. 503 bis 505 ⁴⁷⁶).

⁴⁷⁴)    Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, Bl. 14.

⁴⁷⁵)    Nach den in den beiden vorhergehenden Fufsnoten genannten Quellen.

⁴⁷⁶)    Facf.-Repr. nach: Scientific American, Bd. 67, S. 57.

Für das neue, von Schulze 1882 erbaute Victoria-regia-Haus im botanifchen Garten zu Berlin (Fig. 507 u. 508 ¹) wurde, da aus Rücklicht auf gutes Gedeihen der Pflanzen nicht diejenige Höhe des Gebäudes erreicht werden konnte, welche für die äufsere Erfcheinung wünfehenswerth war, der Baugrund durch Auffchüttung noch um 1 m erhöht und durch Böfchungen und gärtnerifche Anlagen mit der Umgebung in Verbindung gebracht.

II250 n. Gr.

Fig. 507.

Querfchnitt.

■ l __— - — y

.........

Sandschi

WM

v.

Fig. 508.

Grundrifs.

wm

Hl

Neues

Victoria-Regia-Haus

im

Arch. :

Schulze.

mm

botanifchen Garten zu Berlin ¹).

im

*****

X''

Im Grundrifs bildet das Haus ein Zehneck von 15,5 m innerem Durchmeffer; das vertiefte Wafler-becken für die Victoria-regia hat 8,5 m Durchmeffer ; daffelbe wird von einem ringförmigen Wafferbecken für kleinere tropifche Pflanzen umgeben, welches durch eine Scheidewand in zwei Abtheilungen getrennt ift. Zwifchen dem Haupt- und dem Ringbecken befindet fleh ein Umgang von 1,5 m Breite. Die Um-faffungsmauern beftehen aus Backfteinmauerwerk, welches bis auf den tragfähigen Grund geführt ift ; für die Sohlen der Wafferbecken ift zunächft eine Sandfchüttung und auf diefe eine Betonfchicht von 80 cm Stärke verlegt. Das kuppelförmige, eiferne, mit Glas eingedeckte Dach endigt oben in einem kronenartigen Aufbau. Die Erwärmung des Waffers gefchieht entweder mittels Waffer- oder mittels Dampfheizung. Das

428

Gebäude hat 18200 Mark gekoftet, wovon 4600 Mark auf die Eifen-Conftruction und 4600 Mark auf die Heizungseinrichtungen entfallen.

350.

Farnhäufer.

Eine weitere Eigenart von Pflanzenhäufern bilden die bereits erwähnten Farn-häufer. Sie erhalten meift eine centrale Grundrifsanlage, und ihre Höhe ift fehr verfchieden, je nachdem man darin blofs niedrige Farne unterbringen oder auch Farnbäume aufftellen will.

P'ig. 509 u. 5io ⁴⁷⁸) zeigen das Farnhaus im botanifchen Garten zu Feyden.

Fig. 509.

Querfchnitt. ¹l250 n. Gr.

A--—:--

V?

Fig. 510.

Grundrifs.

Jlingaxuj

Emgan# 1|₅₀₀ n. Gr.

Ir

Farnhaus im botanifchen Garten zu Leyden ⁴⁷⁸).

Daffelbe befteht aus einem Mittel- und einem denfelben umfchliefsenden Ringbau; der erftere ift achteckig und höher geführt, als der letztere; er ift von maftiven, mit Tuffftein bekleideten Wänden umgeben und mit Glas eingedeckt; darin find die Farne untergebracht. Auch der Ringbau ift pultdachartig mit Glas eingedeckt; er ift aus Pitch-pine-\\o\z hergeftellt und dient als Treibhaus für verfchiedene Pflanzen. Zwei niedrige Anbauten enthalten die Eingänge.

c) Schmuck- und Prunkhäufer.

3S¹-

Pflanzenhäufer

in

Die Aufgabe, ein dem Schmucke dienendes Pflanzenhaus zu entwerfen und auszuführen, bietet fleh dem Architekten am häufigften in dem Falle, wenn mit Verbindung einem Wohngebäude ein fog. Wintergarten, wohl auch Pflanzen-Salon genannt, ver-Wobng^Lden. bunden werden foll.

⁴¹⁸) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw, 1887, Bl. 15.

Die Frage, ob die anzuordnenden Fenfterflächen in gekrümmter oder in ebener Form auszuführen feien, ift nur durch die betreffenden klimatifchen Verhältniffe zu entfcheiden. In kälteren Klimaten (Norddeutfchland etc.) wird man die weniger fchönen ebenen Fenfterflächen wählen miiffen, damit man in den kalten Winternächten durch Auflegen von Läden oder Anordnung von Doppelfenftern die Pflanzen fchützen kann. Ift ein folcher Schutz in Folge milderen Klimas (Süddeutfchland, Frankreich, Italien etc.) nicht nothwendig, fo kann man gekrümmte Glasflächen, Kuppelbauten etc. zur Anwendung bringen.

Fig. 511 bis 514.

i=7

V'

fer

IP4.

IEE5S1

il

11

AA

SS

.V -

fi

îiis

♦ÀA-Jÿ

V"'S

Si

il

mm

ip#

I’"

SS

-

A.

assis

S3 ! E3 j S3 I S3 al S3a| S3 IB"

E3 £3 S

EH EH

S3

£3

EH

EH E3

EH

EH

EH

S E3

E3

83

EH

£3

E3 I E3

mEAE.

J E3 Q a

E3

E3 Q

83

E3

83

83

£3

E3

£3

E3

E3

£3

E3 E3

E3 E3

EH ES

E3 Q

a aE3

£3

83

E3

£3

E3

BSE

mm

«■

UH

C«'

Ai

Ob

1:1000

«O S 6 4 2 a

s-

-8

I---H

NT»

Von einer Villa zu Paris ⁴⁷⁹). Arch. : Ptgny.

In verhältnifsmäfsig nicht zu häufigen Fällen hat man das Pflanzenhaus mit in das Wohngebäude einbezogen. Man hat z. B. den im oberften Gefchofs an der Giebelfeite defielben gelegenen Raum als Wintergarten ausgebildet oder doch ein dafelbft befindliches Eckzimmer als folchen geftaltet. Immerhin find die baulichen Bedingungen felbft eines derartigen kleinen Pflanzenhaufes fo verfchieden von denjenigen der Wohnräume, dafs die in Rede flehende Anordnung nur feiten, höchftens als fog. Blumenzimmer, zur Ausführung kommen wird.

Facf.-Repr. nach: Dały, C. L'architecture privée au XIXme fi'ecle. Paris. Section 2, PI. 6.

Eine zweckmäfsigere Anordnung ergiebt fich in einfachfter und günftigfter Weife, wenn man das Pflanzenhaus an die Giebelfeite des betreffenden Wohngebäudes anlehnt. Es ift dies allerdings nur dann zuläfflg, wenn die Glasflächen dabei die richtige Eage zu den Weltgegenden erhalten; dies wird der Fall fein, wenn die Längsaxe des Gebäudes von Nord nach Süd gerichtet ifl: und man das Pflanzenhaus an der Südfront anordnen kann. Kleinere Pflanzenhäufer wird man

Fig. 515 bis 517.

ar

7ä

tBtauet

“'v

,8

l!

u

UU

II

KM

uh

SSSÜÜS

*•

1%:

⁺f

_4*_

7!

.„L..U.7. uLJ7L"U:fTlLllji.- :—Üäo

5:100

10    5    0

|~M I I I I H 4-i—

5m

Von einem Wohnhaus zu Paris ⁴⁸⁰). Arch. : Le Coeur.

alsdann einfeitig, mit nach Süden gelegenen Fenfterflächen, ausführen; gröfsere Schmuckhäufer hingegen werden am beften mit zweifeitigen Fenfterflächen (nach Oft und Weft) zu verfehen und mit der Giebelfeite an das Wohnhaus anzufchliefsen fein. Soll ein Kalt- und ein Warmhaus errichtet werden, fo lehne man letzteres an die Wohnräume unmittelbar an; das Kalthaus ftöfst alsdann an das Warmhaus; bei folcher Anordnung wird fleh die Heizung des Warmhaufes günftiger gehalten.

Im Grundrifs find derartige angebaute Pflanzenhäufer ziemlich verfchieden ge-ftaltet. Will man ein folches Haus von mehr als einem Wohnraum zugänglich

480) Facf.-Repr. nach: Revue gén. de l'arch. 1877, PI. 28—29.

Fig. 518.

\ -Jâ

)

i

T

-s

:irJ-

'^S

1 >

.1

/

j

.1

r

V;

1

rSI

fefcL

'

ÜQ

; _

stes

tv

^C;

&.....-

.    '"-- 5

M

r®

■feiS

Ä

• V :

>

:sjkf

*Æfê 4VÂ

â|l|^

-/■■

’t.

."A

5«"

-

1

s£

fera

; .

m

M

IM

y

\ <

H?J

Ki

[i &.

"'.J

•?

tiiijiilii

î ćłllÂfcWÂÏiidîSaMW', .iPtt ■l'rST"::-»-

m.

m

LJBH»

■Bl

Mï

Sli

—

35gj

— _'

y/vf/A '*/•

mm=~4±=

Von einem Wohnhaus zu Paris⁴⁸¹).

Arch. : Hügelin.

....

«««,

Hj

SV>

1111

§jg§

PP

ï£W Äpp

MèèÊ^^ëwÊê

KiT

Sr

•'

ss

Ipl

tÊÊ

EV)

g||

gSsRp

,:t:

is»

iii

WT^§WS.

•.

Sa

Pi

li • :

:■

fi

maga

i!

IfcaUni?

■ii WzÛzJÊÊt IBfllP

BR

^L,

; L..L—^-

Stt

Fig- 519-

Sil

■i

Uh

mîm

V,

i;ii

WSKmBKk

îâsa

sgf

'.K-->'jj

g§

ss

Mm

W,

Sli

1!

W/

(tf

: ..rf

Bill : !

ISfwîii - 3! I

HBrifltëpjl ' ■ ’

ÎK

T«

ii

lilii

lira

RI jg^lfflpi*

Si

ngu

Si

1*

IIIŁp"

wy

51

==j

■’

//■

®© Ojgf

fc

'r

j3

? II

fe

SÉ

;p/|

■Pi

iiiil

IfSsJ

f

'//'

i!;

i!¹

HÉÉ

SffiSSl

Bi

Mgp

»p: 'ipp#-

' '• .

rA

•i

M

f\ ^4- '

äÄ

mm

i£

'i

,:V

V’

i

;iyÄ

PtH

iii'

k;

'■f

SMilS

C-'H

ii-

3ä

Innenanficht zu Fig. 518

48 1

1:100

10    5    0

IUI

WMm

i~

8?:"

V;

Kf

US

V"

:>

jr

Fig. 520 bis 524.

SB

HP

flr.

“T-

*pr

___

r-

!S

-.-.r -_- i.jJ'

■ei

V-r -i-.-    -

Von einer Villa zu St.-Maur ⁴⁸²).

ginn

II

!(\

Pi!

ist

im’"

11

7..' '

;⁷

mm

s

Hs

ft

t-lI

pP"

Aren. : Manguin.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

28

machen, fo giebt man ihm häufig die Grundform eines lang geftreckten Rechteckes, fo dafs eine Art Pflanzen-Galerie entfteht; Fig. 511 bis 514¹⁷⁹) u. 515 bis 517 zeigen einfchlägige Anlagen.

480

Entfällt die erwähnte Bedingung, fo kann man eine rechteckige Grundrifsgeftalt von weniger lang geftreckter Form (Fig. 518 u. 519⁴⁸¹) oder auch einen Halbkreis, bezw. eine halbe Ellipfe (Fig. 520 bis 524⁴⁸²) wählen. Indefs kommen auch weniger regelmäfsig geftaltete Grundformen vor (Fig. 525 u. 526 i83).

Fig- 5²5-

L.

9lf* " -

j-

----Igr:------

** O*’’-*-----* - V.......

■X-----

fr

-JL- Àr----lX----Àd

-*■

*0 g

M*-

-f-

b.

-v£'n

.. .<,«

J, o,S S »,

-_HL- 'û

g.Si

- . Z.SSS------JJ

4---t

---.4flr.------UK.

î;

- -•

7F

r/i

- 1.C3.

łM-

1:125

tO 3    0

itmmih-

Von einem Schlofs zu St.-Ililaire-St.-Florent ⁴⁸³).

Am angenehmften ift es, wenn der Fufsboden des Pflanzenhaufes mit jenem der anftofsenden Wohnräume in gleicher Höhe gelegen ift; die Anordnung von meift ftörenden Stufen wird in einem folchen Falle vermieden. Befitzt das betreffende Wohngebäude ein hohes Kellergefchofs, fo wird fich eine folche Fufsbodenlage meift leicht ermöglichen laffen ; häufig wird fich fogar die Heizung (im vorliegenden Falle in der Regel Wafferheizung) von einem Raume des Kellergefchoffes aus be-

*81) Facf.-Repr. nach: La conftruction moderne, Jahrg. 2, PI. 47 u. 48.

4⁸²)    Facf-Repr. nach: Daly, a. a. O., PI. 8—9.

483)    Facf.-Repr. nach: Nouv. annales de la conftr. 1880, PI. 54 — 55.

wirken laffen. Indefs ift in einem folchen Falle auch das Pflanzenhaus zu unterkellern (Fig. 520 bis 524) und das betreffende Kellergewölbe auf ca. 30 cm Höhe mit P2rde zu tiberfchütten, um eine Ausdünftung aus letzterer lierzuftellen. Soll das Pflanzenhaus eine felbftändige Heizungsanlage erhalten, fo wird man diefe am beften im Kellerraum unter demfelben anordnen, weil dadurch die gleichmäfsige Warmhaltung des Pflanzenhaufes und die Erwärmung des Erdbodens begünftigt wird. Der übrig bleibende Theil des Kellerraumes kann zur Aufbewahrung von Geräthfchaften, Brennftoff etc. benutzt werden.

Bisweilen ift das Pflanzenhaus an einen im Obergefchofs gelegenen Wohnraum anzufchliefsen ; alsdann erhält daffelbe einen geeigneten Unterbau, der zu Wohn-

Flg; 526.

Schaubild

e___

zu

Fig. 525 ⁴⁸³).

.â»i

V#."'

s' ■ "«aM£**è£

/I

/,

ms

•SJ»***— —

r_

lÆmm

mmnwi failli

1Ä1

iüi^

Ha

!>,

⁽çM"

é;à'

■i/dSfM

Ai«

Lyt;,

ïm

Arch. :

Charpentier Cf Brouffe.

17

fil J

if

Il t

»3»

"-*• -_

.M ^sfesÄ?’

oder anderen Zwecken benutzt werden kann. In Fig. 527 bis 529 ²) ift eine folche Anlage dargeftellt, bei der das Pflanzenhaus an das im I. Obergefchofs gelegene Zimmer der Hausfrau ftöfst.

Es ift nicht immer der gleiche Raum eines Wohnzwecken dienenden Gebäudes, an welchen man das Pflanzenhaus anfchliefst; häufig findet man es an das Speife-zimmer, eben fo häufig an das Zimmer der Frau des Haufes angrenzend. Es follte fo gelegen fein, dafs man den Einblick in daffelbe möglich!! oft geniefsen kann.

Die Temperatur eines folchen Schmuckhaufes foll 6 bis 9 Grad R. nicht überfteigen ; defshalb und aus dem weiteren Grunde, weil der Feuchtigkeitsgehalt der darin enthaltenen Luft ein fehr bedeutender ift, ift ein folches Haus zum längeren

Aufenthalt ungeeignet. Um daher möglichft lang und oft den Einblick in ein folches Haus geniefsen zu können, bringt man in der Wand, mit weicher daffelbe an das Wohngebäude ftöfst, in der Regel eine grofse Oeffnung an, die man durch eine Spiegelfcheibe verfchliefst. Bei gröfseren Anlagen führt man wohl auch diefe Wand ganz als Glaswand aus. Will man von Zeit zu Zeit einen längeren Aufenthalt im Pflanzenhaufe nehmen, fo mufs die Pleizeinrichtung fo befchaflen fein, dafs man den erforderlichen höheren Wärmegrad hervorzubringen im Stande ift; wenn fich dies nicht zu häufig wiederholt, fchaden folch höhere Temperaturen den Pflanzen nicht.

Soll das Pflanzenhaus auch bei Dunkelheit benutzt werden können, fo mufs für kiinftliche Erhellung geforgt werden. Am meiften eignet fich elektrifches Licht;

Fig. 527.

Fig. 529.

Fig. 528.

AO

.....■■ r ■

I,

Im

1111111

aaesmmątMmmm

- -ai

,#i

| tt a Jii

S v

le®

'Juvtà*3Ê

KglgMi

''

.Ä.'V

iiL

I!

ii

"■ '

Sf

W:

.. !j

iips riLj

___,_ i»3ÂCÎ

m 1

/fbirrirrri

II

im

3F

fi

rrr

«i

■ IPP    ;v A

A ■■

pi

,*If7&    li-’i':"    f‘. . n

f ^ifjSrl.--- __L _ ], • A

j A jb. ' *    '•

VV

•Schnitt.

Vorderanficht.

Seitenanficht.

1:100

’0    5    0

₅to.

Von einem Wohnhaus zu Auteuil ⁴⁸⁴). Arch. : Naudet.

auch Solaröl und Petroleum können verwendet werden; Gasbeleuchtung, als den Pflanzen höchft nachtheilig, ift ausgefchloffen. Ift man indefs auf letztere angewiefen, fo mufs man Leitungen und Beleuchtungskörper aufsen anbringen und von dort aus das Licht einfallen laffen.

Schliefslich ift auch noch derjenigen Pflanzenhäufer zu gedenken, die auf den Dächern der Wohngebäude angeordnet werden, fo z. B. dasjenige, welches König Ludwig II. von Bayern auf dem Refidenzbau in München ausführen liefs.

352-

Winter

gärten.

Wiewohl man die im vorhergehenden Artikel befchriebenen und manche andere Pflanzenhäufer häufig mit dem Namen »Wintergärten« bezeichnet, fo verfteht man unter diefer Benennung in der Regel ganz allgemein Pflanzenhäufer, welche die Möglichkeit darbieten, dafs man zur Winterszeit fich darin unter grünen Pflanzen aufhält und ergeht. Hauptfächlich werden einzelne Nadelhölzer, Zwergpalmen,

Rhododendron, Lorbeer-, Orangen- und Myrthenbäume und andere Pflanzen, die wenig Wärme nothwendig haben, in folchen Wintergärten untergebracht; nicht feiten werden fle unmittelbar in den Erdboden verpflanzt, was für ihr Gedeihen fehr günftig ift. Solche Häufet* find ftets froftfrei zu halten ; doch ift eine weiter gehende Erwärmung als bis zu 4 Grad R. nicht erforderlich.

Wintergärten dienen nicht feiten, wie das Gefellfchaftszimmer eines Wohn-haufes, zu Gefellfchaftszwecken und heifsen dann wohl auch »Salon-Wintergärten«. Ein folcher geftattet verhältnifsmäfsig nur geringe Abwechfelung, kann aber eleganter eingerichtet werden. Auch hier mufs, ähnlich wie dies im vorhergehenden Artikel gefagt wurde, für die Ermöglichung höherer Wärmegrade und für künftliche Beleuchtung Sorge getragen werden.

Fig. 53048V).

Sn

\N

Vt

jthfi

tu

£■

êmm

'WSÊËk

ml 1

sin

«4

ISR

® jlij

■MM

\tr

! II

ÎI'

=f---

awi

1:125

io s 0

BIHIHUI

Fig- 53° ³) zeigt das Innere einer einfchlägigen franzöfifchen und Fdg. 315 ⁴) einer englifchen Anlage. Eine der gröfsten und fchönften Ausführungen diefer Art ift das prächtige Pflanzenhaus, welches der König von Belgien in Lacken bei Brüffel 1880 von Balat erbauen liefs; die umftehende Tafel zeigt eine Anficht ⁵) und Fig. 532 ⁶) den Grundrifs diefes Bauwerkes.

Daffelbe dient für die Abhaltung von Hoffeftlichkeiten ; die Mittelkuppel ruht auf 36 dorifchen Granitfäulen und hat einen Durchmeffer von 39 m- Der Mittelbau, welcher die beften, hochftämmigen Palmen aufnimmt, wird von einem ringförmigen, mit gekrümmtem Pultdach verfehenen Gewächshaus von

z&r-sz.

um-

•.-Â

sv'

BE

t;

Fig- 531 -

des Herzogs

mm

zu

en

•V

jl

0,j

43$

w;

,/f <!

iiJiPsS/

Pflanzenhaus

von Ccnnaught

<D

11;

i¹

MgßMMmmfi

rfrgCgCŁp¹¹ ^1,11 -

ifep

jifWmg

“i

Il

Bagfhot ⁴⁸⁶).

10 m Spannweite umfchloffen, fo dafs der gröfste Durchmeffer des Rundbaues 59m beträgt; die Höhe der Kuppel, einfchl. der Krone, ift 30 m, der Rauminhalt 45 000 cbm, die Glasfläche 5600 üm und die Gefammt-länge der Heizrohre 5000m- An das ringförmige Gewächshaus fchliefsen fleh zwei rechteckige Flügelbauten. Der vertiefte Fufsboden des Kuppelraumes wird mit dem höher liegenden Fufsboden des ihn fchliefsenden Gewächshaufes durch drei ringförmige, vor den Säulen angeordnete Stufen vermittelt. Die Heizrohre find im Mittelbau unterhalb der Gänge, im Ringhaus und in den Flügeln frei an den Um-faffungswänden untergebracht.

Andere Arten von Wintergärten, die man wohl auch fchon als »Glashaus-Wintergärten« bezeichnet hat, ftellen gleichfam einen kleinen Park von tropifchen

Fig- 532-

M» 8 (5 4

10

1:1000

io

40

r.o ’n

Wintergarten zu Laeken⁴⁸⁸). Arch. : Balat.

P’

•<&

S/«

*2

-F

»■£

?»

gX

Ł'

[£2

fiaii RI

F. il

iS;

LFf

7mÉ

5“7

'4]

;Î :l. i:

:V”.T£-rr;'

Er':

zzrzi.

. : iü;.

TMÏÊ

.' as

II

'/•

äs?;

BplSzj®

j^^^^kail>yK?;xa?rMr«g S

-.rr-M - -    ...... 1,—"■

.-;i

/;<•

SA

i'»

Fr Fi

sssp

Ev.'

‘ra

il

w.

if

L.Za'i

||5

yx-}

sa

nsa

äu'.'sss^:.:    :

F.

-z---

-i'

Zu S. 438.

p^r:^r.Tv::^rz=££

_ » ■ ^ ^ —;_r^.'"■-■ # ~    “‘•v. ’’ ' zr:::’..7ß~}zr‘"'FF

--• :~rrrr

------------------- ~:

•zzz

i=?_

: .zr.z~zzf£Z

>5^/*' 'H-

^=5*i2~ :-■=.■-•

.....ri“

■..?*

if"

r.:

>*

~r..£

rrrrr&gfef ••“•

*‘7r• ~*i?’'    —zzrrv?: '.~--r    :“’..-rvr:

-FF/ ;;^f-'IT.ivir-.TSr

âre

"rr~f

n;

HÄ

rTajlglgj'g

rciiiWB ws.i!

i*:

Sszvjr-, - y

.'•Mr

ffij

Zt3ït

SlffTPI

as

wr-

SS

ôfg j iCügL]^

r:

•Iz:

!.

fi

'Vi

il

•F

Fr

Pit

351

■lll

HH

SH

v:;

■i

3B™

M

Ziut'

¹ liuli

Si

■Zi^

yF*

r:

. .'.T'

-37j, a

■ |1

J»

S?i^SSSŁ^ ~

rrrr:

r- raasSssr-    jr^rrrrr. _

SS

~*_zc. r.żr^rS.:l~.^-r.---Jl-j

Fi

F>

iiKS

lit

-7ypV,. ^

:_£r£'ErEr"~

:    -T' y-:.—2 ~

—...... vtF'rzr^-r.::_r .

...---- -    —7— —-:- „Tsar-.rr-ï^vvS^r*

fi

>•

V;

J®

11

....

źfEEC

Fil., j

B*.

.fi

SS

N y.

SÉËlâ

il

LS

MB

vsF-

i>

^.5

\ ,: r ir v~ .-.s-* '-“TprSSSS ..

.:• à ■ .i' y    r r

mtM.

■ _-.    _~x*^zz::y_ .- 3 •

----■ Vï^ ■-

• -    y

"=r--

g|F-

/i

ls

;>-îV K

il

t:

rrp

CrJ

.v>

\M

7,-

'r&L.

^“Z

èij

F.;

F..?

2*

•r

£ôg

Wg> -.

--

^ ^slz:zz=zz

fc3

3£

N-\vl ■

Âî

rt ;

■«

sy*

r-

wv.

,\v>

Pj‘

y ; :*ą

**r * fêm *

rs

* .sT;

*Wé

r;

fełiO¹i

SS^'jfeS-

5iK«s

r-. •^»-•■g.---^

zrr,-

^FTTrr^

ï=ÈS«î

Vï

:3Xi

~ i- ^    y z~~.

ft««S

-

—-z^_.

"Ä-

x«

dSHbfit - îiS

A.

zzzy

Handbuch der Architektur. IV’. 6, d.

Wintergarten des Schloffes Laeken bei Brüfîel.

Arch. : Balat.

Pflanzen vor. Die malerifche Anordnung macht fleh darin geltend ; gekrümmt anzeigende Wege, Hügel, Felfen, Bäche mit Wafferfällen, Wafferbecken etc. bilden aufser den Pflanzen den Schmuck des Haufes.

Man hat Wintergärten auch in der Weife ausgeführt, dafs man die ganze Con-ftruction im Sommer abnehmen kann ; die Pflanzen leiden alsdann weniger unter dem fchädlichen Einflufs der F'enfter. In einem folchen Pralle ift Holz der geeignete Bauftoff.

353-

Orangerie-

Häufer.

In den Orangerie-Häufern werden, wie fchon in der Einleitung zum vorliegenden Kapitel angedeutet wurde, Bäume von Orangen, Citronen, Lorbeer, Granaten, Myrthen, Oleandern etc., welche in Schmuck- und Prunkgärten während des Sommers im P'reien aufgeftellt find, zur Winterszeit gegen Kälte gefchützt.

Diefe Ueberwinterung der Orangenbäume etc. bietet keine Schwierigkeiten und erfordert wefentliche technifche Vorkehrungen nicht. Die Orangerie - Häuler find daher meid: fo angeordnet, dafs fie in erfter Reihe einem Garten oder Park als architektonifcher Schmuck dienen, als erhöhter Schlufspunkt einer Anlage oder als begleitende Flügelbauten, welche eine Gebäudegruppe nach dem Garten hin ab-fchliefsen.

Die genannten Pflanzenarten ruhen während des Winters in ihrem Wachsthum faft gänzlich, fo dafs fie eine nur geringe Temperatur (1 bis 4 Grad) und auch nicht zu viel Licht benöthigen. Um fie gut zu conferviren, find fie gegen die Einwirkung der Sonne zu fchützen, und um die immergrünen Blätter vor dem Verderben zu bewahren, ift häufig und viel frifche Luft zuzuführen.

Aus den angegebenen Gründen follen Orangerie-Häufer niemals eine verglaste Decke erhalten; vielmehr werden meift nur an der Südfront derfelben lothrecht flehende Fenfter angeordnet. Die Decke felbft führe man dicht und in folcher Weife aus , dafs eine thunlichft geringe Abkühlung des Haufes nach oben erfolge. Es ift nicht ausgefchloffen, auch in den Giebelmauern Fenfter anzubringen; doch ver-fehe man diefe mit doppelter Verglafung, damit keine zu ftarke Abkühlung ftattfinde.

Damit fich über den Kronen der Bäume die feuchte Luft anfammeln kann, mache man den Innenraum um 1,5 bis 2,o m höher, als die Bäume hoch find. Die Tiefe deffelben follte nicht über zwei Drittel feiner Höhe betragen, weil fonft der rückwärtige Theil des Haufes zu wenig erhellt wird.

In den meiften Fällen bildet der Ouerfchnitt eines Orangerie-Haufes ein Rechteck. Bisweilen hat man denfelben in der Weife abgeändert, dafs man in halber Höhe der Hinterwand eine grofse Hohlkehle beginnen läfft, die fich etwa bis zur Mitte der Decke erftreckt; hierdurch werden die Lichtftrahlen, welche durch die Fenfter auf die Hohlkehle einfallen, von letzterer reflectirt und fo der rückwärtige Theil des Haufes beffer erhellt.

Die nach Süden gerichtete Vorderwand der Orangerie-Häufer erhält einen gemauerten Sockel von 50 bis 60cm Höhe. Die darauf zu fetzenden Pfeiler, welche die Fenfter von einander zu trennen haben, follen möglichft fchmal fein, damit fie den Lichteinfall thunlichft wenig hindern; hölzerne, beffer eiferne Pfoften erfüllen diefe Bedingung am vollkommenften ; doch werden auch gemauerte Fenfterfchäfte ausgeführt, denen man indefs keine gröfsere Breite als 50 bis 60cm geben follte. Allerdings ift man, den gewählten Architekturformen zu Liebe, auch fchon bis zu 1,2 5 111 und darüber gegangen. Bisweilen läfft man fteinerne Pfeiler mit eifernen, bezw. hölzernen Pfoften abwechfeln.

Die Fenfter werden feiten breiter als 1,5 m gehalten; indefs genügt auch fchon 1,3 m Breite. Man laffe diefelben fo hoch als möglich an die Decke reichen. Da eiferne Fenfter keinen dichten Verfchlufs ermöglichen, auch die Wärme zu ftark leiten, fo werden die Rahmen und Loshölzer am beften aus Holz, die Sproffen hingegen aus Eifen hergeftellt. Wegen der grofsen Höhe der Fenfter empfiehlt fich die Anordnung von zwei Loshölzern, damit die einzelnen Fenftertheile nicht zu grofs ausfallen. Die Fenftertheile zwifclien Fenfter-Unterkante und unterftem Losholz find zum Oefthen einzurichten, damit die nothwendige Lüftung des Haufes vollzogen werden kann. Auch in den Theilen über dem oberften Losholz fehe man aus gleichem Grunde einige Luftflügel vor.

Fig- 533 u- 534-

+--J-j

rM

E EJLI Ł » liJLil

- - - -    V5 L.4 , VT

- lJuuLILlUULOnITJLjUl

■i

»    1-1 V

j.

g; p.,-

nT- ■

m:.;

igü

SffitK

MH

Fi —

1: ~ - ■ 1 i . e • t V ----T------------

Orangerie-Haus ⁴⁸⁹). Arch. : Leroux.

Die zur Verglafung der Fenfter dienenden Glasfcheiben werden ftumpf an

breite Bleiftreifen gelegt; durch diefes Vor die Fenftertheile

mm

einander geftofsen und dazwifchen 7 bis 8 Verfahren wird ein möglich!! dichter Verfchlufs erzielt, zwifchen Fenfter-Unterkante und unterftem Losholz fetzt man bei ftrenger Kälte Läden, um das Haus nicht zu ftark heizen zu müffen und doch feinen unteren Theil froftfrei zu erhalten ; für diefe Läden, die von aufsen vorgefetzt werden, find geeignete Ladenfalze vorzufehen. Will man an den Fenftern keine Blumen auf-ftellen, fo kann man ftatt der Läden auch thunlichft dichte Rouleaux vorfehen.

Um für die Zwecke der Durchlüftung nicht immer die Fenfter öffnen zu müffen, ordnet man in der Decke des Haufes Lüftungsfchlote an, welche bis über das Dach emporreichen ; für die Luft-Zuführung dienen Luftklappen, welche man in den Sockelmauern unter den Fenftern anbringt.

489) Facf.-Repr. nach; Moniteur des arch. 1873, PI. 22.

Da bei Beginn der kälteren Jahreszeit die Orangen- etc. Bäume in das Haus gefchafft und in der warmen Jahreszeit wieder in das Freie gebracht werden müffen, find in jedem Orangerie-Haus Thüren von folcher Höhe vorzufehen, dafs die Bäume lothrecht flehend aus- und eingefahren werden können; das Umlegen derfelben ifl nicht zu empfehlen. Am beften eignen fich die Giebelfronten zum Anbringen der artiger Thüren. Flügelthüren von folchen Abmeffungen erfordern eine fehr kräftige Conftruction, wenn kein Sacken derfelben eintreten foll ; befler find defshalb Schiebe-thüren. In manchen Häufern hat man, anftatt Thüren anzuordnen, einen Theil der Giebelwand zerlegbar ausgeführt.

Der Fufsboden der Orangerie-Häufer erhält häufig einen Belag von Steinplatten oder einen Cementeftrich. Legt man auf fauberes Ausfehen einen grofsen Werth,

Dg. 535-

fi;

WS:

UliFCTI

iïïhph

cm?

et;

1:250

10

12    13    14-    15™

Anficht.

Fig. 536.

-LJ—

Grundrifs.

1:500

10 987 6 543'

H-H-44++H+M

4-

10

15

20»

Orangerie-Haus zu

Paulinenhof ⁴⁹ °).

fo find folche Fufsbodenbefefligungen zu empfehlen; fie begünftigen auch das Bewegen der Kübelpflanzen. Für das Gedeihen der Gewächfe ift indefs ein aus Erde beflehender Fufsboden, der mit Kies überfchüttet ift, der zuträglichfte.

In Orangerie-Häufern genügt, wie fchon angedeutet, meifl eine Temperatur von 1 bis 4 Grad ; da überdies in der Regel eine thunlichfl rafch wirkende Heizeinrichtung gewiinfcht wird, fo empfehlen fleh für folche Gebäude Canalheizung und Hochdruck-Wafferheizung am meiften.

Wenn ein Orangerie-Haus mit einem Wohngebäude unmittelbar in Verbindung fteht, fo werden in der Regel höhere Wärmegrade, als die angegebenen, verlangt, namentlich dann, wenn darin Gefellfchaften, Feftlichkeiten etc. abgehalten werden follen. Alsdann ift die Heizeinrichtung in Rückficht hierauf zu wählen; höhere Temperaturen, wenn fie nicht zu häufig Vorkommen, fchaden den Gewächfen nicht.

Sollen folche Orangerie-Häufer auch bei Dunkelheit benutzt werden, fo ift für kiinft-liche Erhellung derfelben Sorge zu tragen. Am meiften empfiehlt fich elektrifche Beleuchtung; Gaslicht fchadet den hier in Frage kommenden Pflanzen in hohem Grade. Will man es dennoch in Anwendung bringen, fo bringe man die Gasleitungen nicht im Inneren, fondern aufsen an, fetze die Beleuchtungskörper zwifchen die Doppelfenfter und fchafle den Verbrennungsgafen fofortigen und gefonderten Abzug.

In P'ig. 533 u. 534 ⁴⁸⁹) ift ein Orangerie-Haus dargeftellt, welches einen einzigen ungetheilten Raum enthält, an den zwei apfidenartige Anbauten angefügt find. Fig. 535 u. 536⁴⁹°) zeigen das Orangerie-Haus in Paulinenhof, welches aus einem in der Mitte gelegenen Vorraum und den zu beiden Seiten angeordneten Orangen-Räumen befteht.

Letzteres Bauwerk ift im Mittelbau 6,28 m lang und 10,04 m tief, in den beiden Flügeln je 9,42 m lang und 6,90 m tief; die lichte Höhe beträgt 4,71 m. Die Umfaffungswände find in Backfteinmauerwerk und die Decke als ganzer Windelboden ausgeführt; die Aufsenflächen find an der Wetterfeite in Cement, fond in Kalk geputzt. Zur Erwärmung dient eine Wafferheizungs-Anlage. Da die Räumlichkeiten im Sommer als Gartenfaal benutzt werden, fo ift der Fufsboden als Mofaik-Ziegelpflafter gehalten, und Wände und Decke find durch Malerei und anderen Schmuck geziert.

354-

Oeffentliche

Anlagen.

Wenn es nach den vorhergehenden Ausführungen bereits feit langer Zeit nicht an Pflanzenhäufern gefehlt hat, in denen die Gewächfe tropifcher Zonen gezüchtet werden ; wenn diefelben als Luxusbauten fchon längft ein wefentlicher Theil von Wohnungen fürftlicher Herrfchaften und reicher Privatleute geworden find — fo entbehren folche Anlagen doch in doppeltem Sinne jener Vervollkommnung, welcher die zoologifchen Gärten ihre Bedeutung und fteigende Beliebtheit bei der Allgemeinheit des Publicums verdanken. Als Luxusanlagen im Befitze Einzelner find folche Pflanzenhäufer nur feiten und durchaus nicht zu jener freien Benutzung verfügbar, welche ihren Werth erft durch ein ungeftörtes und behagliches Geniefsen ihrer Schönheiten erhält; andererfeits war für Pflanzenhäufer in botanifchen Gärten etc. häufig nur der rein gärtnerifch-technifche Zweck in das Auge gefafft und der Ge-fichtspunkt, die Pflanzen auch in ihrer Erfcheinung zur angemeffenen Anfchauung zu bringen, vernachläffigt. Es geht hierdurch gerade die charakteriftifche Schönheit der Pflanzenwelt, zu deren Genufs weitere und freiere Standpunkte nothwëndig find, für die Anfchauung verloren.

Das Palmenhaus im Jardin d'acclimatifation zu Paris dürfte eine der allererften Anlagen gewefen fein, in welcher das Hauptgewicht auf die Anordnung und das Hervorbringen eines Landfchaftsbildes gerichtet war. Hingegen gehört das Schaffen von Anlagen, bei denen das Schwergewicht auf die allgemeine Benutzbarkeit gelegt wird, erft der zweiten Hälfte unferes Jahrhundertes an. Das Pflanzenhaus bleibt zwar auch in diefem Falle noch der Kern- und Ausgangspunkt für die ganze Anlage; die letztere erhält aber noch eine charakteriftifche Vervollftändigung durch das Anfügen von Feft-, Concert- und Reftaurations-Räumen.

Die ältefte deutfche Anlage diefer Art dürfte das Pflanzenhaus der Gefellfchaft »Flora« in Cöln fein, in welchem Concerte abgehalten werden und eine Gaftwirth-fchaft eingerichtet ift.

Weiters ift der »Palmengarten« in Frankfurt a. M. zu erwähnen, der in ver-hältnifsmäfsig früher Zeit (1870) entftanden ift und feither mancher ähnlichen Ausführung als Mufter gedient hat. Die Gefammtanlage wurde als Beifpiel eines öffent-liehen Vergnügungs-Locals bereits in Theil IV, Halbband 4 (Art. 180, S. 136 u. ff., befchrieben; dort wurden (in P'ig. 151, S. 138) der Gefammtgrundrifs und (in big. 150, S. 137) der Grundplan des Gefellfchaftshaufes mit anftofsendem Palmenhaus gegeben. Der grofse Concert- und Reftaurations-Saal geftattet nach dem Palmenhaufe in zwei Gefchoffen durch grofse mit Spiegelglas verfehene MittelöfTnungen, durch Glasthtiren und Fenfter den freieften Einblick⁴⁹¹).

Fig- 537-

A.    Gefellfchaftshaus.

B.    Palmenhaus.

C.    Blumenhäufer.

D.    Vermehrungshaus.

E.    Trockenes Warmhaus.

F.    Feuchtes Warmhaus.

G.    Haus für krautartige

Pflanzen.

//. Kalthaus.

/, /. Verbindungsgänge. K, K. Treibkaften.

Bfs

!/

s»*

iS

«s

gP«

iJi

-Sr

, si*'

© 1 Tc

Z, L. Miltbeete.

M,    Erdmagazin.

N,    N. Eingänge u. Auffahrten.

O,    O. Grofse Terrafle.

P,    P. Zierbrunnen.

Q,    Grofses Blumen-Parterre.

^ J    R- Rofenbeete.

S. Teich.

% T. Mafchinen- u. Keffelhaus. U. Aborte.

LJ

£//

& MS-

™ Ws

u'.tL i ’

r-

-%N

m.

là

Aii

p

tO

Um

tf-<L

—Ł El

.    - o '|li

r~

!<>

ll

1:2000

10 a o

Gefellfchaftshaus und Palmenhaus der Flora zu Charlottenburg ⁴⁹²). Arch. : Stier.

Diefen beiden Anlagen zum Theile nachgebildet ift die »Flora« zu Charlottenburg, welche unter Zugrundelegung von Skizzen Otzeris durch Stier 1871 — 74 ausgeführt wurde. Fig. 537⁴⁹²) zeigt die Grundrifsanlage des Gefellfchaftshaufes A mit anftofsendem Palmenhaus B.

Letzteres fchliefst fich an die Oftfeite des grofsen Concertfaales an, mit dem es durch eine 7,5 m breite und 14,o ¹¹¹ hohe verglaste Oeffnung in Zufammenhang gefetzt ift und aus welchem auch der Zugang des Publicums in das 2,5 m tiefer gelegene Palmenhaus erfolgt. Im Grundrifs bildet daffelbe ein Rechteck mit

-¹⁹¹) Siehe auch: Frankfurt und feine Bauten etc. Frankfurt 1886. S. 290.

492) Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1873, S. 125.

»fci

WèWin

rill

ygp

m

mm

Av-

■H

I-iJi

i ! [|!

Il

II

■ 3ÜS

mm

i -j

i.;î*

üll

li

f, *$* ,

r- m    ''

r •••,.. I    fe ii

4!

I;

il

"il

■ - fr

Wintergarten und Aquarium zu Llandudno 49;’)

•f

fl§

a;;:

apt

l'jKIgri. ' 'r

W!

il

ni

Êmm

il*

Iff

il

\|lj

•f.

ÉMU

i,:¹

•1 I

M

jfj

111:1

.■m

UM'

ijiÿiü

SA

Lÿ

MM

WjgĘw\

$Pt 'H

11

: '‘«H:

!Ü|

il

Flg- 53Ö u. 539.

li

SI;

IM!

mm mm

üll

iîi

æSz:;

IJ

•i

m* jl

il

IlF-i

Ée V

r?

i.....J.....Hrfli

4,

t"-l

:!

■Pffl

HFH

nn

iïYfBïôj-

I II

LIS

il

ti

rsu

jL.

JM

'

lOil

II

l|!

iMli

iii Iii

Je

;J

!i I

r ■ L:j

(UNDER WINTER CARDEN)

plan of aquarium

¹

) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 133.

²

) Facf.-Repr. nach: Moniteur des arch. 1869, Pi. 49.

³

   Facf.-Repr. nach: Nouv. annales de la conft. 1874, PI. 29—30.

⁴

   Facf.-Repr. nach: Builder, Bd. 39, S. 486.

⁵

*⁸⁷) Unter Benutzung einer Abbildung in: Deutfche Gärtnerzeitg. 1882.

⁶

*⁸⁸) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, Bl. 15.

angefetztem Halbkreis; die lichte Breite beträgt 41,o m, die lichte Länge 69,5 m, die Höhe 18,6™, die Grundfläche 2750 <lm und der Rauminhalt 19 158cbm. Bis zu einer Höhe von 2,5 m wird das Haus von einer maffiven Mauer begrenzt ; darüber erhebt fich die verglaste Eifen-Conflruction in einer Bogenlinie, welche im unteren Theile nach einer Parabel geformt ift, die gegen den Scheitel zu in eine gerade Linie übergeht ; nach Ollen fchliefst eine Halbkugel das Haus ab. Die in leichtem Gitterwerk conftruirten Binder, welche 5,64 m von einander entfernt find, ruhen auf nach innen und aufsen vorfpringenden Mauerpfeilern ; die Längsverbindungen liegen oberhalb der Verglafung; eine Diagonalverftrebung, welche die äflhetifche Wirkung beeinträchtigt haben würde, fehlt, da das Gefellfchaftshaus und die Halbkuppel ein ausreichendes Widerlager bilden. Im Scheitel des Daches lind eine zur Lüftung dienende Laterne und in etwa ein Drittel der Höhe eine Galerie angeordnet worden. Der mächtige, gärtnerifch fehr gefchickt ausgeftattete Raum gewährt ein Bild von überrafchender Schönheit.

Zur Erwärmung, welche auf etwa 17 Grad berechnet ift, dient eine Warmwafferheizung. Zu beiden Seiten des Palmenhaufes B find zwei einen kleinen Hof umfchliefsende Blumenhäufer C, C gelegen. In der Hauptaxe fchliefst fich ein gröfseres, namentlich zur Aufnahme von Lorbeerbäumen beliimmtes Kalthaus //an ⁴⁹³).

In befonders grofser Zahl kommen öffentliche Wintergärten in England vor, nicht feiten in Verbindung mit Aquarien ⁴⁹⁴). Fig. 53849ö) giebt das Schaubild einer derartigen Anlage; das Sockelgefchofs (Fig. 539) enthält das Aquarium; darüber erhebt fich der in Glas und Eifen ausgeführte Wintergarten.

d) Einzelheiten der Anlage und Conftruction.

Das Mauerwerk der Pflanzenhäufer ift den Einflüffen der Feuchtigkeit immer in fehr hohem Grade ausgefetzt, wefshalb man ftets beftes Steinmaterial, namentlich folches, welches das Ausfaulen und Zerfrieren nicht befürchten läfft, in Anwendung bringen mufs. Scharf gebrannte Backfteine, insbefondere Klinker, find der belle Bauftoff. Wo in Umfaffungen von Pflanzenhäufern Pfeiler aus durchgreifenden Sand-fteinblöcken angewendet worden find, haben diefe letzteren nachträglich durch Eifen-lliitzen erfetzt werden müffen. Der Sandftein verliert fein Gefüge und zerfetzt fich, wenn er längere Zeit an der einen Seite der kalten, vielleicht trockenen Aufsenluft, an der anderen Seite der hochgradigen Feuchtigkeit und Luftwärme eines Pflanzen-haufes ausgefetzt ift.

Mörtelputz ift im Inneren von Pflanzenhäufern zu vermeiden, einmal wegen der geringen Haltbarkeit deffelben in der Luft der Pflanzenhäufer und dann auch, weil die Rauhmauer einen willkommenen Anhalt für Schlingpflanzen bietet. Häufig findet man aus diefem Grunde die Rückmauer mit poröfem Tuff oder mit Kies-Beton verkleidet. Im botanifchen Garten zu Amfterdam hat man eine Verblendung mit Kork angewendet.

Jede nach Norden gelegene Rückmauer, welche eines Schutzes durch einen Anbau entbehrt, ift mit einer ifolirenden Luftfchicht zu verfehen.

Im Vorhergehenden wurde bereits gefagt, dafs den in einem Pflanzenhaufe unterzubringenden Gewächfen ein Fufsboden aus Erde der zuträglichfte ift, weil die naturgemäfse Ausdünftung der Erde dadurch nicht gehemmt und den Pflanzen die auffteigende Feuchtigkeit nicht entzogen wird. Wählt man eine folche Ausführung, fo mufs man die Verkehrswege in ähnlicher Weife befeftigen, wie dies bei Gartenwegen gefchieht; die übrigen Theile des Fufsbodens, welche nicht betreten werden, bedeckt man des fauberen Ausfehens wegen mit Kies.

493) Nach: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 344. — Siehe auch: Deutfche Bauz. 1873, S. 121

149, 165.

355-

Mauenverk und Putz.

356.

Fufsböden.

⁴⁹⁴)    Siehe das Literatur-Verzeichnifs am Schluffe von Kap. 10 (unter ß).

495)    Facf.-Repr. nach: Building news, Bd. 32, S. 264.

Indefs ift in manchen Pflanzenhäufern für den P'ufsboden eine Pflafterung, ein Plattenbelag, ein Cement- oder Afphalteftrich gewählt worden. P'iir Orangerie-Häufer und Wintergärten, ferner für Pflanzen, welche wenig Feuchtigkeit benöthigen, find folche Befeftigungsweifen unbedenklich; in Culturhäufern indefs entfteht ein Mangel an feuchter Luft, dem man auch dadurch nicht ausreichend abhilft, dafs man den Fufsboden häufig mit Waffer befprengt.

357-

Dachdeckung.

Sind Dachflächen von Pflanzenhäufern mit fefter Eindeckung zu verfehen, fo wähle man nur folche Arten derfelben, welche nicht luftdicht abfchliefsen, fondern das Verdunften der im Innenraum fleh ftets anfammelnden Feuchtigkeit geftatten ; verfährt man in anderer Weife, fo werden Deckenfchalung und Dachwerk bald durch Fäulnifs oder gar Schwamm zerftört. Dachziegel, als fog. Krön- oder als Doppeldach in Kalk verlegt, bieten die befte Dachdeckung ; Dachpappe und Metallbleche find am wenigflen geeignet, und felbft Schieferdächer find nicht unbedingt zu empfehlen.

lüg- 540.

■l.-O -J.,

'S

•-AJ

•’V

II

'•'.H

A/« I

IV

z.ii

6.5 e---—---

■ - * -Jij — 7—---— — —--- £.70    - —---— I* - ----¹---M -■ - ----- >.J>0 - - --------- I

Schnitt durch das Gewächshaus des botanifchen Gartens zu Lyon ⁴⁹³).

^75 n- Gr.

35⁸-

Glas

bedachungen.

Während die mit fefter Eindeckung verfehenen Dächer wohl kaum andere als ebene Dachflächen aufweifen, findet man bei Glasbedachungen eben fo häufig ebene, wie gekrümmte Flächen, und zwar im zweiten Falle fowohl cylindrifch, als kuppelförmig gekrümmt. P'ür die architektonifche Durchbildung der Pflanzenhäufer find die letzteren Geftaltungen günftiger, weil fie eine gröfsere Mannigfaltigkeit im Aufbau geftatten und der Phantafie des Architekten gröfseren Spielraum gewähren. Sie find auch in fo fern günftiger als ebene Dachflächen, als fie bei gleicher Grundfläche und Höhe des Haufes einen gröfseren Innenraum deffelben ergeben ; die Anordnung von aufklappbaren Luftflügeln bietet, wie Fig. 540 ⁴⁹⁶) zeigt, keinerlei Schwierigkeiten dar.

Auf der anderen Seite ift die Erwärmung des Haufes durch die Sonnenftrahlen bei ebenen Glasdachflächen eine vortheilhaftere, als bei gekrümmten. In einem be-ftimmten Augenblicke treffen die Sonnenftrahlen alle Punkte einer ebenen Glasfläche unter gleichem Winkel und üben auch eine durchwegs gleiche Wirkung aus; bei

einer gekrümmten Glasfläche hingegen wird es nur eine Linie, bezw. nur einen Punkt geben, wo die Sonnenftrahlen möglichft fenkrecht auffallen; auf die übrigen Theile derfelben gelangen die Strahlen unter mehr oder weniger fpitzem Winkel. Allerdings mufs zugegeben werden, dafs bei einer gekrümmten Glasfläche zu allen Jahreszeiten Stellen vorhanden find, wo die Sonnenftrahlen eine thunlichft grofse Wirkung ausüben können.

zu

Der gröfste Mifsftand gekrümmter Dachflächen ifl darin zu fuchen, dafs während der kalten Jahreszeit fich nur fchwer der genügende Schutz gegen die niedrige Aufsentemperatur anbringen läfft. Abnehmbare Doppelfenfter und Läden, wie fie zu folcliem Zwecke bei ebenen Dachflächen angewendet werden, find entweder ganz ausgefchloffen, oder es mtiffen ganz befondere, nicht gerade einfache und billige Vorkehrungen getroffen werden, um derartige Fenfter oder Läden auflegen können; Decken aus biegbarem Material (Wolle, Stroh, Rohr etc.) haben fich nicht bewährt; bei fphärifch geftalteten Glasflächen ift kaum eines diefer Mittel anwendbar.

Hiernach empfehlen fich Pflanzenhäufer mit gekrümmten Glasflächen für kältere Klimate nur wenig; allein auch in weniger kalten Gegenden mufs der nöthige Schutz gegen die niedrigen Wintertemperaturen durch Anordnung einer doppelten Beglafung gefchaffen werden. In einem folchen Falle find zwei eiferne Conftructionsgerippe, in deren jedes eine Beglafung eingefetzt werden kann, über einander anzubringen. Durch eine folche zweite Glasdecke wird allerdings die Wirkung der Sonnenftrahlen abgefchwächt; zwifchen die beiden Glasflächen dringt der Staub ein; es entwickeln fich wohl auch kryptogamifche Gewächfe; Reinigung und Ausbefferungen find nicht leicht vorzunehmen etc.

Für den Abftand der beiden Glasflächen bei doppelter Beglafung ift das Mafs von 12 cm als günftigftes ermittelt. Wird diefes Mafs um ein namhaftes überfchritten, fo tritt die Gefahr nahe, dafs Strömungen in der Luftfchicht entliehen und dann den Zweck des Ifolirens fraglich machen, da nur eine ruhige Luftfchicht als fchlechter Wärmeleiter wirkt. Bei der Erbauung der Münchener Pflanzenhäufer hat man, in Hinficht auf diefen Grundfatz, in der Längsrichtung zwifchen die Glaswände verbindende Streifen eingefchaltet und damit abgefchloffene Abtheilungen gebildet, um Strömungen innerhalb der ifolirenden Luftfchicht zu verhüten.

Ln Kew, Regentspark und anderen englifchen Königlichen Gärten hat man verfuchsweife das Dach eines Glashaufes aus wagrechten, ftufenartigen, doppelten Glasflächen beftehen laffen, welche einen Abftand von 7,6 cm haben, wovon 5,i cm mit Waffer gefüllt lind. Das Licht foll durch diefe dünne Wafferfchicht durchdringen; im Winter fchiitzt he indefs die Pflanzen gegen Frolt, im Sommer gegen ftarke unmittelbare Hitze. Selbfl wenn diefes Verfahren fich bewähren füllte, fo ift es naturgemäfs nur in Gegenden mit mildem Klima anwendbar.

In neuerer Zeit hat man auch die von den Glashüttenwerken »Adlerhütten« bei Penzig (in Schlehen) erzeugten Glashohllteine ⁴⁹⁷) zu gewölbten Decken über Pflanzenhäufern zufammengefügt, fo z. B. im Gewächshaus der Univerfität zu Lyon. Die in jedem Stein eingefchloifene Luft ifolirt gegen ziemlich bedeutende Temperaturunterfchiede ; der Bruch ift geringer, wie bei doppelten Dächern, und Strohmatten etc. find entbehrlich.

Sollen ebene Glasflächen zur Anwendung kommen, fo haben diefelben nicht immer durchwegs gleiche Neigung; vielfach hat man auch gebrochene Glasflächen ausgeführt, durch welche fich bei gefchickter Anordnung günftige Befchattung und gute Lüftung erzielen laffen. Solche Anlagen haben fich für Wintergärten und für Palmenhäufer gut bewährt.

■TU) Siehe über diefelben: Theil III, Band 2, Heft 3 (Abfchn. 2, C, Kap. 21, unter a).

359-

Stand-

fenfterwände.

360.

Vorkehrungen

für

Der Neigungswinkel, unter dem die Glasbedachungen anzuordnen find, richtet fich nach der Pflanzengattung, die in dem betreffenden Haufe gezüchtet werden foll. Befonders find es alle zum künfflichen Treiben von Blumen und Früchten beftimmten

Häufer, die in diefer Beziehung ganz beftimmten Anforderungen entfprechen müffen, wenn günftige Culturerfolge eintreten follen. Nach Bouché⁴⁹⁸) ift der Neigungswinkel der Glasbedachungen, den fie mit der Wagrechten einfchliefsen, für die ver-fchiedenen Fruchtarten erfahrungsgemäfs wie folgt feft geftellt worden:

28 bis 30 Grad,

für Pflaumen- und Aprikofentreiberei .    .

» Kirfchentreiberei........

» Pfirfich- und Weinhäufer......

» Erdbeertreiberei.........

» Bananen oder Pifang.......

» Ananaszucht ..........

» Treiberei von Rofen, Blüthenflräuchern .

» Stauden ......

» Warmhäufer mit fehr feuchter Luft » mäfsig »

» tropifche Wafferpflanzenhäufer

» temperirte Gewächshäufer.....

» Kalthäufer..........

Cylindrifche Dachflächen werden entweder nach dem Kreis- oder dem Parabelbogen geformt. Kuppelförmige Dachflächen werden entweder über kreisförmigem Grundrifs fphärifch geftältet, wo-1 durch die fog. Kuppelhäufer entftehen ; oder es bildet die Grundfläche der Glasbedachung ein Vieleck und die convex gekrümmten Flächen der letzteren laufen oben in eine Spitze zufammen ; in folcher Weife werden die fog. Spitzbogenhäufer gebildet.

35

30 bis 35 30 bis 40 15 bis 20

25

35

38 bis 40 15 bis 20 30 bis 35

25

30 bis 40 30 bis 40

Fi g- 541-

i!i

!h

i;i

/</</

Wm oder-Muscheln,

lllsllssl®

Von den neuen Gewächshäufern zu Kew⁴⁹⁹).

Schwitzwafler.

Was von den Glasflächen der Bedachungen gefagt worden ift, gilt zum grofsen Theile auch von den Standfenfterwänden, insbefondere fo weit diefelben unbeweglich eingerichtet find. Standfenfter, die fich öffnen laffen, find am beften um ihre Oberkante in Gelenkbändern drehbar; im geöffneten Zuftande werden fie mit Sperrftangen feft geftellt (Fig. 541 ⁴").

Bisweilen ift die Anordnung fo getroffen, dafs man durch eine einzige Handhabung fämmt-liche Fenfter einer Wand öffnen und feft ftellen kann ; eine durchlaufende Welle ermöglicht einen folchen Vorgang (Fig. 542 ⁵⁰⁰).

Um die feuchten Niederfchläge an den Eifen- ÊfflÛ/t theilen der Dächer, insbefondere in einfach be- 1111«*' glasten Häufern, unfchädlich zu machen, mufs dafür Sorge getragen werden, dafs das Schwitz-

Fig. 542.

VI

iS:

«3) A. a. O.

499) Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, Bl. 14. ⁵⁰°) Facf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 15.

Vom neuen Warmhaus im botanischen Garten zu Glasgow⁵⁰⁰).

waffer ununterbrochen an den Bindern und Sproffen des Daches bis zur lothrechten Vorderwand ablaufen kann. In erfter Reihe wird der Neigung des Dachwinkels Rechnung getragen werden müffen ; es empfiehlt lieh, für den bequemen Ablauf des Niederfchlagwaffers einen Neigungswinkel von 30 bis 35 Grad anzunehmen. Unnöthig ift diefe Rückficht bei kleinen Treibhäufern, wo die Glasfläche der Deckung nur um ein Geringes von den Pflanzen entfernt ift, gleich wie beim Wafferpflanzenhaus.

Fig. 543-

% n. Gr.

Um dem Abtropfen der Niederfchläge an den Eifentheilen der Dachfläche abzuhelfen, wird das unterfte Ende des Sproffenfteges ohne Unebenheiten hergerichtet und an den Querverbindungen frei gelaffen. Bei einfach beglasten Häufern (Fig. 543 u. 544) werden auf den Pfetten Schuhe oder Stützen befeftigt, welche die Sproffen feitlich faffen und fo weit Raum geben, dafs der ablaufende Tropfen an der Nafe des Steges nicht von der Richtung abgelenkt wird. Befteht die Pfette aus einem einfachen Flacheifen, fo kann der nöthige Raum aus der Pfette ausge-

Fig. 544-

Pfetten.

Glasfläche in diefer Hinficht in Betracht gezogen werden foll, läfft man die Glastafeln fich nicht

fchnitten werden. Bei doppeltem Glasdach (Fig. 545) hängt man die inneren Sproffen mit ftarkem Kupferdraht an die zwifchen den beiden Glasflächen befindlichen Wo auch die innere

LZ

überdecken ; man fchleift vielmehr die Schmalkanten auf einander, fo dafs eine möglichft glatte, ununterbrochene Fläche entflieht.

Das Niederfchlagswaffer an den in der Längsrichtung des Haufes laufenden, inneren Pfetten wird am beften in angehängten Canälchen aus Baumrinde aufgefangen.

Um fchattenwerfende Sammelcanäle am Rande des Daches zu vermeiden, empfiehlt fich ein gerundeter Uebergang von der Dach- in die Wandfläche; das Regenwaffer wird am Fufs des Haufes in einer Steinrinne gefafft und an geeignetem Orte den Giefswafferbehältern im Inneren der Häufer zugeführt. Auch zur Firftabdeckung

Fig. 545-

werden am einfachften gebogene Scheiben verwendet⁵⁰¹).

Bei gebrochenen Dächern, 3ĆI;

°    .    - Sonftige

wo die Gefahr nahe liegt, dafs Vorkehrungen. '"Z eine Schneemaffe vom oberen auf das darunter liegende Glasdach abrutfeht, find Rinnen und Schneegitter am Dachfufs nicht

__zu vermeiden.

*/5 n. Gr.

Die aufseren Felder eines doppelt beglasten Haufes follten beweglich und zum Aufftellen

⁵⁰¹) Gebogenes Glas ift ungefähr um 30 Procent theuerer als gerades. Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

362.

Glas.

eingerichtet werden, damit das Ergänzen zerbrochener Scheiben von der inneren Glasfläche, das Verkitten und das Anftreichen der Eifentheile, fo wie namentlich das Reinigen der Gläfer bequem von aufsen beforgt werden kann.

Der Handgriff am unteren Ende eines beweglichen Flügels dient dann als Halt für die Leiter, von welcher aus dernächft höhere Flügel aufgeftellt werden kann. An den inneren Dachbindern follen an geeigneten Stellen Haken angebracht fein, an welchen Rollen und Ketten zum Heben und Verftellen von fchweren Kübelpflanzen befeftigt werden können.

In der Sommerzeit werden viele Pflanzen, denen die örtliche Sommertemperatur zuträglich ift, zeitweife in das Freie gebracht. Es follte daher jedes Haus, namentlich die kalten Abtheilungen deffelben, mit einer hohen Thür verfehen werden, um das Herausbringen diefer Pflanzen auf dem kürzeften Wege zu ermöglichen.

früher war es allgemein üblich, grünes Glas für Treibhäufer zu verwenden; heute fucht man faft überall den Einflufs des Lichtes möglichft ungefchmälert zu gewinnen und verwendet daher nur durchfichtiges und helles Glas, und zwar von möglichft reiner Art, weil die Blafen des unreinen Glafes als Sammellinfen wirken und Brandflecken auf den Blättern der Pflanzen verurfachen. Die Gröfse der Glas-

363.

Einrichtungen

für

Befchattung.

und follte 27 bis 42 cm nicht überfteigen. Das Glas aut

tafeln beträgt 20 X 36 dem Dach mufs 3,5 mm ftark fein ; bei einer inneren Beglafung genügen 2,o mm. Die Ueberdeckung der Gläfer, wenn nicht Tafel an Tafel gefchliffen wird, beträgt 15 bis 20 mm. In lothrechten Wänden werden die Tafeln durch Bleifproffen verbunden, oder die obere Tafel hängt in Blechhaften an der nächft unteren.

cm

In Schlefien ift an mehreren Orten 3 bis 4cm dickes Rohglas zur Abdeckung von Pflanzenhäufern verwendet worden, und zwar in Platten von 1,5 5 X 0,9 0 m, mit 9 cm Ueberdeckung bei einer Falztiefe von 9 cm und einer Falzbreite von 6 cm. Die glatte Seite des Glafes ift nach aufsen gewendet. Die Ueberdeckung ift gut verkittet, damit eindringendes Schwitzwaffer bei hinzutretendem Froft die Platten nicht zerfprengt. Das einfallende Licht ift einigermafsen gedämpft.

In dem 30,6 9 m hohen Palmenhaus zu Herrenhaufen (flehe S. 407) find zum Theile geätzte undurchfichtige Gläfer verwendet worden, und zwar an unzugänglichen Stellen, wo eine Schattengebung aus der Hand nicht thunlich ift.

Zur Sommerszeit müffen, wie fchon früher gefagt wurde, manche Pflanzen gegen die zu ftarke Einwirkung der Sonnenftrahlen gefchiitzt werden, was durch geeignete Befchattungseinrichtungen gefchieht; bisweilen verfolgt man mit der Be-fchattung den Zweck, die für die Pflanzen nothwendige Feuchtigkeit zu erhalten. Die Einrichtungen, welche hierfür zur Verwendung kommen, find:

1)    Hölzerne Läden oder Schattenbretter, welche auf die Glasflächen gelegt, bezw. vor diefelben geftellt werden ; diefelben find weniger vorteilhaft, als

2)    Lattenrahmen ; dies find rechteckige, aus Holzlatten zufammengefügte Rahmen, welche mit Latten benagelt find ; durch diefelben läfft fleh ein gleich-mäfsigerer Wechfel zwifchen Licht und Schatten erzielen.

3)    Rollvorhänge aus Drillich, Segeltuch, Jute etc., welche vor die Glasflächen gehangen werden, zeigen den Mifsftand, dafs fie fleh dicht an die Glasflächen legen und dadurch den Luftumlauf zwifchen letzteren und den Vorhängen hemmen; defs-halb wird die Sonnenhitze nicht genügend abgehalten. Auch find fie wenig haltbar.

4)    Aus Rohr geflochtene und aus Holzftäben zufammengefetzte Decken find etwas haltbarer; insbefondere gilt dies von denjenigen, die aus 5 mm ftarken Latten durch Eifendrahtringe zufammengefügt werden.

45i

364.

Schutz

gegen Kalte.

Zur Winterszeit erfordern die mit einfacher Verglafung ausgeführten Pflanzen-häufer in unferen und in noch kälteren Klimaten eines Schutzes gegen Abkühlung und gegen Eindringen von Kälte, was durch geeignete Bedeckungseinrichtungen gefchieht. Die wichtigften derfelben find folgende :

1)    Doppel- oder Vorfenfter, welche den beabfichtigten Zweck allerdings in weit gehendem Mafse fördern; allein fie beeinträchtigen den Lichteinfall.

2)    Hölzerne Läden, welche fich in einfacher Weife handhaben laffen und bei denen man von der Witterung faft ganz unabhängig ift.

3)    Hölzerne Rahmen, welche mit Dachpappe oder mit Drillich befpannt find; fie find theuerer, wie die Läden, auch nicht fo wirkfam und haltbar, wie diefe.

4)    Decken aus Stroh- oder aus Rohrgeflecht, die einen vorzüglichen Schutz gegen die Kälte gewähren; leider laffen fie fleh bei etwas ftärkerer Froftwitterung nur fchwer oder gar nicht abnehmen. Den gleichen Mifsftand zeigen

5)    Decken aus Leinwand, die auch weniger ausreichenden Schutz gewähren, als die unter 4 angeführten.

365-

Vermehrung

der

Wie bereits mehrfach angedeutet wurde, ift für die Pflanzenhäufer, insbefondere für die Warmhäufer, ein hoher Feuchtigkeitsgrad erforderlich. Um denfelben zu erzielen, find zum minderten Vorkehrungen zu treffen, durch welche in leichter Weife das An- Feuchtigkeit, fpritzen der Pflanzen und des Fufsbodens bewerkftelligt werden kann. Allein wie reichlich auch das Anfpritzen bei Tag beforgt worden fein mag, fo bemerkt man dennoch am Morgen einen namhaften Grad von Trockenheit in der Luft des Pflanzenhaufes ; die feuchten Beftandtheile haben fleh unter dem Einflufs der Nachtkühle an den Glasflächen

niedergefchlagen und find den Pflanzen zeitweife entzogen. Unter diefem Wechfel des P'euchtigkeitsgehaltes leiden aber viele Pflanzen, insbefondere diejenigen aus heifsen Zonen. Man hat es in verfchiedener Weife verflicht, diefem Mifsftande abzuhelfen.

Auf S. 410 wurde fchon gezeigt, in welcher Weife der Dampf einer vorhandenen Dampfheizung für den fraglichen Zweck ausgenutzt werden kann. Im Warmhaus des botanifchen Gartens zu Glasgow find zur Erzeugung von Wafferdunft Behälter aus Schiefer aufgeftellt, durch welche die Rohre der Warmwafferheizung hindurchgehen. In den neuen Culturhäufern zu Kew find unter den mit Schieferplatten abgedeckten Pflanzen-Aufftellgerüften in gröfseren Abftänden mit Waffer gefüllte Behälter aus Stein angeordnet, durch welche die Heizrohre geführt find ; hierdurch wird einerfeits das zum Begiefsen der Pflanzen erforderliche Waffer erwärmt, andererfeits der für die Pflege gewiffer Pflanzenarten nothwendige Wafferdunft erzeugt.

366.

Koften.

Ein Ueberblick über die Herftellungskoften von Pflanzenhäufern mag in der Aufzählung folgender Elrgebniffe geboten fein. Bei der Berechnung wurde nur der reine Rauminhalt der Pflanzenhäufer zu Grunde gelegt, während in der Baufumme, aufser der inneren Einrichtung, Pflanzentifche, Wafferbecken, Heizung etc. auch die Korten der zu-nächft angehängten nöthigften Dienftbauten, Vorplätze, Gänge, Keffelhaus inbegriffen find.

43,72 Mark

Es koftete (1858) 1 cbm von der Pflanzenhausgruppe (ganz doppelt beglast) im botanifchen Garten in Giefsen .

des grofsen Palmenhaufes (ganz doppelt beglast) in Schöneberg-Berlin 33,44    »

der Pflanzenhausgruppe (ganz doppelt beglast) in Marburg .    .    .    36,54    »

(1858) 1 »

(1866) 1 »

der Pflanzenhausgruppe in Freiburg (die Hälfte doppelt beglast) .    35,00

der grofsen Häufer im botanifchen Garten zu Strafsburg i. E.

23,00 Mark, der kleineren 46,44 Mark; mittlerer Durchfchnitt .    .    34,72

(1875) 1 * des grofsen Palmenhaufes in Bonn (die Hälfte doppelt beglast) . . 35,88 (1875) 1 der Pflanzenhausgruppe in Heidelberg (zwei Drittel doppelt beglast) 32,72 (ï87₉) 1 (1881) 1

Literatur

über »Pflanzenhäufer«. a) Anlage und Einrichtung.

Rohault de Fleury. Gewächshäufer. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1851, S. 327.

Pynaert, E. Manuel théorétique et pratique de la culture forcée des arbres et arbriffeaux. Paris 1861. —

2.    Aufl.: Les ferres. — Vergers etc. 1873. (Deutfch von M. Lebl. Stuttgart 1874.) —

3.    Aufl. 1881.

Ueber Gewächshäufer. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1863, S. 122.

Horticultural buildings. Building news, Bd. 10, S. 780.

Wörmann, R. W. A. Der Garteh-Ingenieur etc. Abth. 5 : Die künftlichen Schutz- und Cultur-Räume. Berlin 1864.

Ueber Gewächshäufer. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1864, S. 203.

Beleuchtung der Vortheile einer doppelten Verglafung der Gewächshäufer. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1866, S. 282.

Franke, G. Der Bau und die Einrichtung der Treibhäufer, welche zur Frühtreiberei beflimmt find. Halle 1868. — 3. Aufl. 1873.

Gewächshaus-Anlagen. Baugwks.-Ztg. 1874, S. 301, 316, 332, 346.

Neumann, M. Grundfätze und Erfahrungen über den Bau und die Anlegung von Glashäufern aller Art als Glaskätlen, Orangerien, kalten, gemäfsigten, warmen Häufern und Treibhäufern etc. 4. Aufl. von J. Hartwig. Weimar 1875.

Confervatory builaings. Building news, Bd. 29, S. 2.

Auhagen. Ueber Palmen-Häufer. Deutfche Bauz. 1876, S. 438.

Aquaria and winter gardens. Building news, Bd. 30, S. 109, 135, 188.

Gewächshäufer. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1880, S. 26.

Art in the confervatory and greenhoufe. Building news, Bd. 38, S. 64, 96.

Lectures on horticultural buildings. Building news, Bd. 41, S. 652, 685, 719.

Fawkes, F. A. Horticultural buildings. Architect, Bd. 28, S. 383.

Fawkes, F. A. Horticultural buildings: their conftruction, heating etc. London 1881. — Neue Ausg. 1886. Endell & Frommann. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preufsifchen Staatsbauten. Abth. 1, VII—X: Univerfitätsbauten, wiflenfchaftliche und künftlerifche Inftitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 168 ff. Greenhoufes and confervatories. Scientif. American, Bd. 53) S. 169.

Bouché, C. D. & J. Bouche. Bau und Einrichtung der Gewächshäufer etc. Bonn 1886.

Kölle, A. Cultur- und Gewächshäufer für Handelsgärtner etc. Pract. Mafch.-Confl. 1886, S. 463. Mittheilungen über Gewächshäufer in England, Holland, Belgien und Deutfchland. Wochbl. f. Baukde. 1886, S. 135, 145.

Schulze, F. Gewächshaus-Anlagen in England, Belgien und Holland. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 67. Ferner :

Wiener illuftrirte Gartenzeitung etc. Red. von G. v. Managetta & F. Abel. Wien. Erfcheint feit 1875. Deutfche Gärtner-Zeitung etc. Red. von P. Lehmann. Leipzig. Erfcheint feit 1876.

Zeitfchrift für bildende Gartenkunft etc. Red. von C. Hampel & H. Fintelmann. Berlin. Erfcheint feit 1882.

Uluftrierte Monatshefte für die Gefammt-Intereffen des Gartenbaues etc. Herausg. von M. Kolb, J. E. Weiss & M. Lebl. München. Erfcheint feit 1881.

Deutfche Gärtner-Zeitung etc. Herausg. von L. Möller. Erfurt. Erfcheint feit 1885.

Illuftrirte deutfche Gartenzeitung etc. Red. von Würtenberger. München. Erfcheint feit 1888.

ß) Ausführungen und Projecte.

Treibhaus in den Umgebungen von Marfeille. Allg. Bauz. 1844, S. 103.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XIX»ie fiecle. Paris 1845—5°-

Bd. 1, PL 58, 59: Jardin de botanique a Marfeille.

Bd. 2, PI. 281 : Jardin de botanique a Orléans.

Serre chaude et ferre froide dans un grand jardin. Moniteur des arch., Bd. 6, S. 41 u. PI. 61.

The new pal?n houfe, Kew gardens. Buüder, Bd. 6, S. 29.

Serre des jardins de Chatsworth. Revue gén. de l’arch. 1855, PI- 8.

Hesse. Ueber den Mittelbau des neuen Orangerie-Gebäudes in Sansfouci. Zeitfchr. f. Bauw. 1858, S. 498. Befchreibung des grofsen Gewächshaufes im botanifchen Garten der königl. Univerfität zu Wtirzburg. Allg. Bauz. 1860, S. 20, 86.

jfardin d'hiver, a Paris, détruit. Moniteur des arch. 1860, PI. 695, 696.

The gardens of the horticultural fociety, South Kenfington. Builder, Bd. 18, S. 836.

The horticultural fociety s propofed garden. Builder, Bd. 18, S. 311.

Ende. Anlage eines Gewächshaufes in der Villa des Herrn Ravené in Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1861, S. 193.

Serre, exécutée a Sainte-Adrejfe. Moniteur des arch. 1861, S. 515 u- PI- 810, 811.

The temperate houfe, Royal botanic gardens, Kew. Builder, Bd. 19, S. 23.

Jeanson. Eifernes Gewächshaus zu Sainte-Adreffe im franzöfifchen Departement der unteren Seine. Allg. Bauz. 1862, S. 242.

Das neue Palmenhaus im Königl. Botanifchen Garten zu Schöneberg bei Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1863, S. 242.

Ende, M. am. Der Ausftellungspalaft und Wintergarten zu Dublin. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1866, S. 35, 711

Gewächshaus des Schloffes Fürftenflein. Sammlung v. Zeichn. f. d. »Hütte« 1867, Nr. 2 a, b, c.

Voit, v. Die Neubauten im Königl. botanifchen Garten in München. I. Die grofsen Gewächshäufer. Zeitfchr. f. Bauw. 1867, S. 315.

Voit, v. Die Neubauten im Königl. botanifchen Garten in München. C. Das Aquarium. Zeitfchr. f. Bauw. 1867, S. 324.

Persius. Orangeriehaus in Paulinenhof. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1868, S. 335.

Naudet. Une ferre-boudoir, a Auteuil. Moniteur des arch. 1869, S. 22, 42, 56 u. PI. 42.

Leroux. Une orangerie. Moniteur des arch. 1873, PI. 22.

André & Fleury. Petite ferre adojfée confiruite rond-point d’Inkermann, à Neuilly. Nouv. annales de la confi. 1873, S. 55.

Lichtenfelder. Grande ferre a jardin d’hiver a Paris. Nouv. annales de la conjt. 1873, 8. 85. Alphand & Darcel. Les grandes ferres et jardins de la ville de Paris, a la huette. Nouv. annales de la confi. 1874, S. 65.

Auvray, G. Orangerie et pavillon d’habitation {jardin botanique de Caen). Revue gén. de l’arch. 1875, S. 51 u. PI. 16—19.

Schittenhelm, F. Privat- und Gemeindebauten. Stuttgart 1876—78.

Heft 4, Bl. 5: Gewächshaus in Nürtingen; von Silber.

Heft 11, Bl. 5 u. 6 : Gewächshaus in Bönnigheim; von Silber.

The Tynemouth aquarium and winter garden. Building news, Bd. 30, S. 60.

Cheltenham winter garden and fkating rink. Building news, Bd. 31, S. 1.

Pflanzenhäufer im botanifchen Garten in Neu-Schöneberg bei Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 165.

Palmenhaus der Flora in Charlottenburg: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 167.

Gion, P. Orangerie-théâtre, a Chaville. Gaz. des arch. et du bât. 1877, S. 124.

Le Coeur, Ch. Galerie-ferre dans un hotel privé, a Paris. Revue gén. de l’arch. 1877, S. 108 u. PI. 28—30. Propofed aquarium and winter garden for Llandudno. Building news, Bd. 32, S. 264.

New pavilion and winter garden, Blackpool. Building news, Bd. 35, S. 52.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architekten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 47: Orangeriegebäude in Dresden; von v. Wolframmsdorf.

Auhagen. Erweiterungsbau des Palmenhaufes im Berggarten zu Herrenhaufen. Deutfche Bauz. 1879, S. 245.

Die Gewächshäufer von Cranfton & Luck, Birmingham. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1879, S. 21. Gewächshaus No. II für den botanifchen Garten der Univerfität zu Breslau. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 435-

Jardin d’hiver a Rio-Janeiro. Gaz. des arch. et du bât. 1879, S. 72.

The duke of Connaught’s confervatory at Bagfhot. Builder, Bd. 39, S. 486.

Two fmall confervatories. Building news, Bd. 38, S. 100.

Winter garden, Torquay. Engng., Bd. 30, S. 427.

Die baulichen Anlagen des Botanifchen Gartens zu Kopenhagen. Deutfche Bauz. 1881, S. 133, 145. Hude, v. d. & Hennicke. Das Central-Hôtel in Berlin. II. Der Wintergarten. Zeitfchr. f. Bauw. 1881, S. 180.

Southport winter gardens new buildings. Architect, Bd. 25, S. 133.

Treibhaus für Obft und Wein. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1882, S. 109, 119.

Schulze , F. Das neue Victoria-regia-Haus des Botanifchen Gartens in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 133.

Müller, A. Gewächshaus-Anlage für einen Kunft- und Handelsgärtner. Deutfehes Baugwksbl. 1883, S. 709.

yardin d’hiver et ferre a Saint-Chamond. Nouv. annales de la conß. 1883, S. 188.

Runge. Bau eines Gewächshaufes. Deutfche Bauz. 1884, S. 7.

Gärtnerei Haus Clee zu M.-Gladbach. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1885, S. 152.

Dorbigny, L. Petite ferre économique. La femaine des conß., Jahrg. 10, S. 40.

Serre hollandaife. La femaine des conß., Jahrg. 10, S. 125.

Serre, boulevard Arago, a Paris. La conßruction moderne, Jahrg. 2, S. 283, 294 u. PL 47—50. Cheltenham winter garden and fkating rink. Building news, Bd. 52, S. 353.

Eggert, H. Kaifer-Wilhelms-Univerfität Strafsburg. Der Garten des Botanifchen Inftituts. Gewächs-häufer. Zeitfchr. f. Bauw. 1888, S. 201.

Voyant. Petit jardin d’hiver, a Paris. Nouv. annales de la conß. 1889, S. 73.

Charpentier & Brousse, farain d’hiver exécuté au château de M. Bouvet-Ladubay, a Saint-Hilaire-Saint-Florent. Nouv. annales de la conß. 1890, S. 182.

Architektonifches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 8, Bl. 3: Treibhaus bei Berlin; von Hitzig.

Heft 24, Bl. 3: Treibhaus der Villa Reichenheim bei Berlin; von Herter.

Heft 40, Bl. 3: Treibhaus auf Villa Gräfe bei Berlin; von Schinkel.

Bl. 4 : Treibhaus des Geh. Ober-Hofbuchdruckers v. Decker in Berlin.

Croquis d’architecture. Intime club. Paris.

1867—68, Nr. V, f. 3 u. Nr. X, f. 4: Une orangerie.

10. Kapitel.

Aquarien.

Von Otto Lindheimer.

a) Anlage und Einrichtung.

Aquarien dienen zur Haltung lebender Wafferthiere und follen nicht nur dem Naturforfcher zum Studium der Lebensverhältniffe derfelben Gelegenheit bieten,

Befchauern gleichzeitig eine Beobachtung

367-

Zweck und

Gefchichtiiches. fondem auch einer gröfseren Zahl von

des Lebens und Treibens jener Thiere geftatten.

Schon frühzeitig bewahrten einzelne Forfcher lebende Wafferbewohner in offenen Gefäfsen, Gläfern u. dergl. auf, um diefelben genauer beobachten zu können, da dies in der freien Natur gar nicht oder nur fchwer möglich war. Daraus entwickelten fich allmählich die Zimmer-Aquarien und, dem Bedürfniffe einer Verallgemeinerung der Kenntniffe der Naturgefchichte entfprechend, gingen aus diefen die grofsen, ein befonderes Gebäude beanfpruchenden Aquarien hervor. Diefelben find ein Ergebnifs der neueften Zeit, und ihre Entflehung ift durch die verbefferte Erzeugung grofser, ftarker und dabei genügend klarer Spiegel-fcheiben begünftigt worden. Dadurch konnten die Bedingungen gefchaffen werden, unter denen es möglich war, das Thierleben genau zu fludiren ; denn nunmehr erfchienen die Thiere für den Befchauer eben fo, als ob er felbfl fich im Waffer befände ; in Wirklichkeit trennt ihn nur eine dünne Glaswand von dem naffen

Element.

Das erfte Aquarium wurde 1853 in London im dortigen zoologifchen Garten hergeftellt, jedoch nur in kleinerem Mafsftabe.

Um jene Zeit waren die Zimmer-Aquarien dark in Aufnahme gekommen; fie dienten als Schmuck der Wohnungen und wurden auf Blumentifchen etc. aufgeflellt. Auch das Londoner Aquarium war derart eingerichtet, dafs einzelne, nicht fehr umfangreiche Glaskaden in einer grofsen Halle auf Tifchen Händen; es bildete fonach einen Uebergang vom Zimmer-Aquarium zu der jetzt gebräuchlichen Form für Schauzwecke.

Zur Verbreitung und zur Vervollkommnung trug A. IV. Lloyd in London (•{- 1880) wefentlich bei; derfelbe betrieb das Anfertigen von Aquarien als Gefchäft. Ihm gebührt das Verdienft, zuerd auf eine fachgemäfse Durchlüftung des Waffers, zum Erfatz für den von den Thieren zum Athmen verbrauchten Sauerftoff, gehörig Bedacht genommen zu haben. Gleichzeitig gab er der Aquarien-Liebhaberei dadurch einen neuen Auffchwung, dafs er folche für Seewaffer anfertigte, wobei eine weit gröfsere Zahl von Thierarten in den Kreis der Beobachtung gezogen werden konnte. Das Intereffe am Leben und Treiben der zahlreichen und mannigfaltigen Wafferbewohner wurde hierdurch immer mehr in weiteren Kreifen geweckt und führte bald, nach Elrrichtung der erden zoologifchen Gärten, dazu, gröfsere öffentliche Aquarien zu erbauen.

Das erde gröfsere Aquarium diefer Art wurde durch Lloyd 1860 in Paris, im Bois de Boulogne, erbaut. Der Hauptfehler der feitherigen Aquarien : der Mangel an beftändigem Umlauf des Waffers wurde von Lloyd hier vermieden, indem er einen Tiefbehälter zur Auffpeicherung des Waffers anlegte und aus diefem, mittels Pumpen, eine Erneuerung des Waffers bewirkte.

Ein zweites Aquarium baute Lloyd 1864 in Hamburg im dortigen zoologifchen Garten unter Mitwirkung des Architekten Haller. Diefe Einrichtung bewährte fich fehr gut und wurde typifch für die meiden weiterhin errichteten Aquarien. In rafcher Folge entdanden folgende Aquarien : 1866 in Hannover (durch Liier erbaut), 1869 in Berlin (gleichfalls durch Lüer erbaut), 1872 in Brighton (durch Lloyd erbaut), 1874 in Neapel (durch Dohm und Profunio erbaut), 1876 in Wedminder zu London, 1876 in Newyork, 1877 in Frankfurt a. M. (durch Schmidt, Müller und den Verfaffer des vorliegenden Kapitels erbaut), 1878 in Leipzig, 1880 in Amderdam (durch Salm erbaut) u. a. m.

Allerdings wurden nicht alle diefe Aquarien unterirdifch, wie das Hamburger, erbaut; wohl aber wurden die Grundfätze, welche Lloyd dort aufgedellt hatte, überall beibehalten, namentlich dändige Erneuerung des Waffers und die Aufbewahrung der hierzu dienenden Waffermenge in unterirdifchen Räumen.

An diefer Stelle fei auch noch der Aquarien gedacht, welche in der Regel mit den zoologifchen Inftituten der Univerfitäten und mit den fog. zoologifchen Stationen verbunden werden ; von folchen Anlagen war bereits in Theił IV, Band 6, Heft 2 (Abth. VI, Abfchn. 2, B, Kap. 7 : Zoologifche Inftitute) diefes »Handbuches« die Rede.

368.

Bauplatz

und

Umgebung.

369-

Erfordernifie,

Da in den meiften Fällen Aquarien dem Publicum gegen ein gewiffes Entgelt zugänglich find, ift es felbftredend geboten, den Bauplatz in lebhafter Lage oder in befuchten öffentlichen Gärten zu wählen. Wo hingegen das Aquarium haupt-fächlich zum Studium für Naturforfcher benutzt werden foll, ift eine ruhige, ftille Lage zu bevorzugen, um namentlich jede Erfchütterung durch Wagen zu vermeiden.

. Die Umgebung ift in fo fern von Wichtigkeit, als möglichft reine, ftaubfreie Luft für die Thiere fowohl, als auch für das Waffer jedenfalls beffer ift, als folche, welche durch Staub und chemifche Diinfte verunreinigt ift. Auch ift darauf zu fehen, dafs der nöthige Lichteinfall nicht verbaut werden kann.

Ein Aquarium foll die Bewohner der Meere und Hüffe dem Befchauer in möglichft günftiger Weife zur Anfchauung bringen, und zwar thunlichft unter den-felben Lebensbedingungen, wie folche die Thiere gewohnt find. Hieraus ergeben fich folgende Erforderniffe :

a)    für die Thiere: reines Waffer von gleichmäfsiger Temperatur, gute Circulation deffelben und ausreichende Beleuchtung;

b)    für den Befchauer: bequemer Standpunkt zum Befchauen, entfprechencl grofser Zufchauerraum und guter Verkehr in letzterem;

c)    für den Betrieb: Mafchinen- und Pumpenanlagen in doppelter Anzahl für den ftändigen Umlauf des See-, wie des Süfswaffers, Hochbehälter zur Erzeugung des

37°-

Grundrifs

anordnung.

37¹-Aufsen-uud Innen-Architektur.

nöthigen Druckes in den Leitungen, Tiefbehälter für Seewaffer zum Klären und Reinigen deffelben.

Im Wefentlichen bleibt fich die Grundrifsanordnung für die Aquarien ziemlich gleich. Jedes folche Bauwerk befteht hauptfächlich aus bequemen Ein- und Ausgängen zum Zufchauerraum, um welchen die einzelnen Behälter mit den Thieren gruppirt find. Ferner find vorzufehen die nöthigen Wärtergänge zur Bedienung; Refervebehälte*' für Referve- und Futterthiere ; Mafchinen-, Pump- und Heizungsräume, etwaige Confervir-, Präparir- und Studir-räume. In einem Unterbau ift der Behälter für die vor-räthige Seewaffermenge anzubringen.

Je nach der Gröfse der Gefammtanlage find die Gröfsenverhältniffe der einzelnen Räume zu bemeffen.

Die Planbildung wird, wenn auch nur in geringem Mafse, von dem Umftande beeinflufft, ob das Aquarium einen oberirdifchen (Hallen-) Bau bildet oder unter-irdifch auszuführen ift. Wenn auch Anlagen über der Erde billiger herzuftellen find, wie unterirdifche, wenn erftere auch fonft mancherlei Vortheile darbieten, fo haben fie doch den Nachtheil, dafs es in den einzelnen Räumen leicht zu heifs und die Temperatur des Waffers eine zu hohe wird ; in Folge deffen ift die Sterblichkeit der Thiere eine grofse. In der Nähe des Meeres, wo die Erneuerung des Waffers und der Thiere in einfacher und nicht zu grofse Koften bedingender Weife bewirkt werden kann, find oberirdifche Bauwerke eher anzuempfehlen, als für das Binnenland, wo durch unterirdifche Bauten eine niedrigere und auch gleichmäfsigere Temperatur des Waffers erzielt werden kann.

Bei unterirdifchen Anlagen befchränkt fich die Geftaltung des Aeufseren meiftens nur auf künftliche Hügel mit Gartenanlagen, die man allerdings, wie z. B. in Frankfurt a. M., für gar mancherlei Zwecke benutzen kann.

Schnitt

nach

LMN⁵⁰²).

yV

3 Sc

-------\j.Sek ----

’ie.aS)

(it ic)

cm&M.

..}.se.........i________S.So--------; i.eo\------

mm.

SO (■ f---

_____(Po

Bei Anlagen über der Erde haben fich bezüglich der Architektur befondere und typifche Formen nicht ausgebildet.

Ui.cS-) -I

Die architektonifche Ausftattung im Inneren befchränkt fich bei den Hallenbauten auf einfache Thei-

----ajri —

lung der Flächen durch Pfeiler und Gurtbogen, fo wie leichte Feldereintheilung mittels Leimfarbenanftrich. Bei einzelnen Aquarien find die Zufchauerräume als Grotten und Felfenhöhlen ausgebaut. Die neben flehende Tafel, fo wie Fig. 546 bis 548 ⁵⁰²) ftellen das unterirdifche Süfs-waffer-Aquarium der Weltausftellung zu Paris 1878 dar.

502) Facf.-Repr. nach: Nouv. annales de la confl. 1878, PI. 17—18.

Fig. 546.

’/iOO n- Gr.

ri>

Zu S. 456.

oLh\

---il. 00

k:

*9 7°

r.r

*1

" 11*11

,4.

il

li

i......mm

p«

si

>--pÉr

la

SB : wfilll &

11* i

I

Il 1111

- - 18, la

81^00

11

SW

»M i

[>'

I l II

1 il ¹

P'il

III»

"3e¹

îfeiii

......i

mm

i?y=

Si

41

’iii

lit

il

m»

-4

I¹

*4

gl'üaMBSBi i

Hauptfchnitt und Anficht. — V4000 n. Gr.

_^rss3==5\*^“^u:^^ -3r>- - - V    ' ------

__^    - j — - -’. - - _r~    •—-» _ v~7i- ; — —y    — ^v~- ~    \ ,ï~r.

^ËÊkÆi

my

■7

Tïf)

Ss

--Î'

fti

WiV

lÂ

-a

V'

•1?:

œil» 7

-JÄ8S

~ékam

,rW'i !

fi

i.

S;

!|

<22-5o-------

Irl

i«

Sil

--

32

;l, »

Ml

14-

ni

te

Jr

Facf.-Repr. nach: Nouv. annales de la conltr. 1878, PI. 17—18.

Süfswafler-Aquarium der Weltausftellung zu Paris 1878.

40...

ffl

I II Lu

jf

Unterer Grundrifs. — V^ooo n. Gr.

Oberer Grundrifs. — ¹/40oo n. Gr.

rc.;

li

li

°S‘£t------

L4J

^aÄÄl

^liPfPöiP^

ÄiyiP^

^'Æf^WW «Si

fÄplir %§§&

1:M#|

4 ' Pljgpsi|

.gprjrx,    ^ïjSwV —

mm

=Ü3~-

SË

-M

SLSvSät

^SISIIS

ST

mÿ§\ «

■fl

r.-:

fc.

‘^7 la)

rm

5%

mm \

n¹

II

<.

y----

I-

V>

iii

;l

li I,

ii

y,

Ili

sr

ty S Z 7/

li

i iii

.....—

780

----fSgo________

V? Lll.iJ ‘    » 1

.....1-----

i£à

U—..

oo iß

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

i

<HKt-

's

:

¹

Mil

S!

“i

«H

LJ

~*

<s

il

I SS

»!

■ï

11

5 0 2'

;•

S ,;lij

il

«I

■El

■M

sp

I

I-

W'

fl

m3ê\

il'

lSUMI

547-

■!

W|

■Ëpt

~z

E&jyi

:■ : •

(i

1 lIPil i

ilür'

)i»i

WM

é;

«h

H

ni#Y.

I:

Schnitt nach O P, — V400 n Gr.

Fig. 548.

*\<

igll

!■

ïiM

V- S

©s

SfiEjAijp

•:

'!

4S

11

SSS

\\W53

Sââ»;

«K ‘

Schnitt nach J K. — 1/400 n* Gr.

£g

■H

MTl

jpP

“El

TOi

y.

:~^P?

•;

A-

a-

hi

Hi

Si

Süfswaffer-Aquarium der Weltausftellung zu Paris 1878

ym

;iy. ’

titi

■$

-%

i®

Jœ

SS

»,

Ml

ss

>.y

372.

Wände

und

Fufsböden.

Daffelbe ift im Gnindrifs elliptifch geftaltet, hat ca. 81,o m Länge und 38,9 m Breite. Man gelangt durch zwei Eingänge und auf Stufen, die in den Felfen gehauen find, in das Innere, in welches das Licht durch eine hinreichende Anzahl von Deckenöffnungen eintritt. Die in der Mitte angeordnete Fontaine verforgt fämmtliche Behälter mit Waffer und dient auch zur Lüftung der gefammten Anlage.

Die Wände find bei unterirdifchen Anlagen fo ftark zu conftruiren, dafs fie fo wohl dem äufseren Erddruck, wie dem inneren Wafferdruck genügend Widerftand leiften.

So weit die Wände lieh im Erdreich befinden oder zum Aufbewahren von Waffer dienen, find diefelben in beftem Cementmörtel forgfältig auszuführen und mit Cement glatt zu putzen. Namentlich find die Thierbehälter möglichft folid auszuführen, damit fie das Waffer gut halten, um fo mehr, als das Salzwaffer das Mauerwerk an undichten Stellen fehr ftark angreift. Beim Ausbau diefer Behälter mit Felfengruppen find die Wände immer vorher mit Cement zu putzen und dann erft die Felfen mit Cement einzumauern. Ein doppelter Belag der Wände mit Ziegeln in Cementmörtel vermehrt die Undurchläffigkeit fehr wefentlich.

Bei allen Räumen, welche für das Publicum oder zum Betrieb dienen, find, um das Reinhalten zu erleichtern, die Fufsböden aus glattem Cementeftrich oder aus Terrazzo herzuftellen. In Studirzimmern u. dergl. können auch Bretterfufsböden verwendet werden.

373-

Decken

und

Dächer.

Bei unterirdifchen Anlagen find die Decken in Cementmörtel zu wölben und damit zu putzen, damit fie nicht allein den Erddruck aushalten, fondern auch für Waffer undurchläffig find. Bei Anlagen über Erde find die Decken in gewöhnlicher Weife aus Holz mit Putz zu conftruiren. Wegen Abhaltung der Wärme von oben find Luftfchichten zwifchen Decke und Dach anzurathen.

Bei unterirdifchen Anlagen befinden fich Dächer nur über den Thierbehältern und beftehen dafelbft aus ftarken Eifenfproffen mit Gufsglas. Zur Abhaltung der Sonnenftrahlen empfiehlt es fich, die Umfaffungsmauern höher zu führen. In geeigneter Entfernung find Aufftellfenfter in den Glasflächen anzuordnen. Die Gewölbe find aufsen mit Cement oder Afphalt abzudecken. Die Glasdächer find fo hoch über den Behältern anzubringen, dafs in letzteren bequem gearbeitet werden kann, alfo mindeftens 1,5 bis 2,o m über dem Wafferfpiegel.

Bei oberirdifchen Anlagen find die Dächer mit Schiefer oder Holzcement einzudecken, und es ift darauf zu feiten, dafs möglichft wenig Wärme hindurchgeht; letztere wird am beften durch Luftfchichten abgehalten.

374-

Gänge

und

Treppen.

F'ür das Publicum find die Gänge genügend breit (nicht unter 2 m) anzulegen; für den Betrieb müffen diefelben höher, wie die Böden der Behälter liegen, um letztere gut überfehen zu können.

Auch hier ift wegen der Reinlichkeit Ausführung in Cementputz fehr zu

empfehlen.

Die Treppen find von Stein, in einer Breite, welche im Verhältnifs der zu erwartenden Befucherzahl flieht, keinesfalls unter 2m, auszuführen.

375-

Thier-

behälter.

Die für die Thiere beftimmten Wafferbehälter, welche früher im Gebrauche ftanden, waren oben offen und die Zufchauer beobachteten von oben das Leben und Treiben der Thiere. Letzteres war indefs in nur unvollkommener Weife möglich, weil das Licht von derfelben Stelle in das Waffer eindrang, auf welcher fich der Beobachter befand. Das auf die Oberfläche des Waffers fallende Licht dringt nämlich nicht ganz in die Tiefe, fondern ein Theil deffelben wird nach oben reflectirt,

wodurch die Sichtbarkeit der im Waffer befindlichen Gegenftände beeinträchtigt wird. Sind die Behälter von geringer Tiefe, fo ift die Wirkung des Glanzes der Wafferoberfläche weniger hörend, und man kann fie alsdann ganz gut zum Beobachten von oben herab einrichten, obgleich das Licht ebenfalls von oben einfällt. Sind fie aber tiefer als etwa 30cm, fo mufs man die fchädliche Reflexion am Wafferfpiegel vollftändig vermeiden und daher das Licht nicht von derfelben Seite in das Waffer fallen laffen, auf welcher fleh der Zufchauer befindet. Man mufs in diefem Falle den Beobachter durch eine aus Glas beftehende Seitenwand in die Behälter fehen laffen, während die Beleuchtung von oben erfolgt.

Solche Schaubehälter find ungefähr in gleicher Höhe mit dem Auge der Beobachter anzuordnen, nicht allein defshalb, weil dadurch die Thiere dem Auge mög-lichft nahe kommen, fondern auch aus dem Grunde, weil man in wagrechter Richtung am betten fieht.

Fig- 549-

gili

mmm

wM

JPpflpj

mmmu,

Hi

Hü

■»

1:100

10    3    0

I ■ “ ' t ■ ' ! ‘

Querfchnitt durch das Aquarium zu Zürich ⁵⁰³).

Einer der wichtigften Punkte ift das Dichthalten der Thierbehälter, und man hat defshalb in manchen Aquarien die Wände vollftändig mit Schieferplatten bekleidet. Doch genügt, wie fchon angedeutet, eine forgfältige Ausführung der Cementmauern und guter, glatter Cementputz, fpäteres Einfetzen der Felfen und Vermeiden aller Fugen und Lücken in den Felfenbauten.

mm

Noch mehr Schwierigkeiten bietet das richtige Einfetzen der 36 bis 40 dicken Spiegelglasfcheiben, da die geringfte Ungenauigkeit ein Platzen der Scheiben verurfacht; oft entftehen Sprünge ohne irgendwie nachweisbare Urfachen. Das bette Verfahren ift wohl das folgende. An dem mit Cement glatt und fluchtrecht geputzten Rand der Schauöffnung wird auf 2 cm Dicke eine Schicht Glaferkitt ringsum aufgebracht, die Glasfcheibe lofe dagegen geftellt und fchwach angedrückt. Dann wird Waffer in den Behälter eingelaffen, bis derfelbe gefüllt ift. Der Druck des Waffers prefft die Scheibe fett gegen die Mauer, fo dafs jede Undichtigkeit vermieden wird. In den Bodenfalz legt man einige Gummiftücke, mindeftens 1 cm ftark, damit die Scheibe mit der Mauer nicht in Berührung tritt.

503) Facf.-Repr. nach: Pfister, A. Bauten der Schweizerifchen Landesausftellung. Zürich 1883. Bl. 15.

Die Beleuchtung der Thierbehälter bei Tage gefchieht durch Deckenlicht, welches durch das über dem Wafferfpiegel befindliche Glasdach durchfällt. Diefes Glasdach mufs fich etwa 1,5 bis 2,o m über dem Wafferfpiegel befinden, damit ein bequemes Arbeiten in den Behältern möglich ift (Fig. 549 ⁵⁰³).

Als Glas ift, zur befferen Brechung der Lichtftrahlen, recht rauhes Gufsglas zu empfehlen; unmittelbares Einfallen der Sonnenftrahlen in die Wafferbecken ift zu verhüten.

Durch die Spiegelung an der Wafferoberfläche erfcheint der Thierbehälter nochmals oben in umgekehrter Stellung, und es glaubt der Befchauer in eine oben ge-fchloffene Felfengrotte zu blicken.

In manchen Aquarien werden die Thierbehälter zur Abendzeit mittels Lampen, welche über den Einzelbehältern hängen und die mit Reflectoren verfehen find, erleuchtet. Am meiften empfiehlt fich hierzu elektrifches Licht.

37⁶-Wafler-verforgung.

Eine der allerwichtigften Fragen bei Herftellung eines Aquariums ift die Be-fchafifung des geeigneten Waffers, die Auffpeicherung, fo wie die Zu- und Ableitung des Waffers. Die Löfung diefer Frage wird um fo fchwieriger, weil es fich dabei auch um die Herbeifchafifung einer hinreichenden Menge von Sauerftofif handelt.

Sauerftoff ift nicht nur erforderlich, um den Athmungsvorgang der Thiere zu unterhalten, fondern auch, um die Ausfeheidungen derfelben, Speifenrefte und andere abgeftorbene organifche Stoffe möglich!! rafch zu oxydiren, damit das Waffer vor Fäulnifs bewahrt bleibe. Durch diefe Oxydation, fo wie durch das Athmen der Thiere gelangt aber in das Waffer Kohlenfäure, welche in dem Mafse, als fie fich bildet, fortgefchafft werden mufs, damit fie den Thieren nicht fchade.

Zu diefem Ende mufs das Waffer fich in thunlichft ununterbrochener Circulation befinden. Leitet man nämlich die ganze Waffermenge in einem dünnen Strahle durch die Luft, fo kommen immer neue Theile derfelben, die fich vorher im Inneren befanden, mit der Luft in Berührung, und wie kurz die Berührungsdauer auch fein mag, fo ift die Vermehrung der Berührungspunkte eine fo bedeutende, dafs die Sauerftofifaufnahme erheblich vergröfsert wird. Zugleich reifst der Waffer-ftrahl, wenn er mit hinreichender Gefchwindigkeit in die Behälter eindringt, eine grofse Menge Luft mechanifch in die Tiefe, wobei fie in einen Zuftand feinfter Ver-theilung geräth ; dadurch wird fie zum rafchen Auffaugen durch das Waffer be-fonders geeignet.

Wenn der Umlauf des Waffers unterbrochen wird, trübt fich das Waffer ziemlich rafch. Schon die kurzen Paufen, die man bisweilen eintreten laffen mufs, reichen hin, die Durchfichtigkeit des Waffers zu mindern und den Thieren Unbehaglichkeit zu verurfachen. fm Sommer müffen Mafchinen und Pumpen rafcher arbeiten als im Winter, weil alsdann das Waffer feiner höheren Temperatur wegen weniger Sauerftoff zurückhält ; eben fo mufs ihre Thätigkeit befchleunigt werden, wenn den Thieren einmal zu viel Futter gegeben worden ift. Es ift auch gut, wenn die Circulation fo eingerichtet werden kann, dafs das Waffer in einigen Behältern öfter erneuert wird, als in anderen, weil die Thiere in verfchiedenem Mafse fauerftoffbedürftig find.

ift 10 bis 15 cm über dem Waffer-

mm

Die Süfswafferbehälter werden aus einem Hochbehälter, welcher von einer ftädtifchen Leitung oder mittels Pumpwerk aus gegrabenen Brunnen gefüllt wird, mit ftets laufendem frifchem Waffer verfehen, während durch ein Ueberlaufrohr das verbrauchte Waffer abfliefst. Die Zuführung des Waffers gefchieht durch eine Rohrleitung bis über die einzelnen Thierbehälter. Ueber jedem der letzteren ift an einer Abzweigung der Rohrleitung ein Gummifchlauch angebracht, an deffen Ende eine feine, in eine Spitze ausgezogene Glasröhre fich befindet. Diefe Spitze mit einer Ausftrömungsöffnung von 2 bis 4 fpiegel angeordnet. In Folge des aus dem hoch liegenden Wafferbehälter her-

4ÖI

rührenden Druckes ftrömt das Waffer mit grofser Gewalt aus der Spitze beinahe lothrecht in den Wafferfpiegel und reifst durch die Kraft des Strahles eine grofse Menge Luft bis tief in den Thierbehälter hinein, welche als kleine Bläschen wieder auf-fteigen und fo dem Waffer den nöthigen Sauerftoft zuführen, eine kräftige Durchlüftung und Bewegung erzielend.

In neuerer Zeit hat man auch verfucht, in kleineren Thierbehältern das Waffer nicht fortwährend zu erneuern, fondern frifche Luft mittels Injectoren am Boden mittels einer Glasröhre einftrömen zu laffen, welche fich in zahlreichen Perlen im Waffer vertheilt (Frankfurt a. M.).

Die Befchafifung des Seewaffers ift mit gröfseren Schwierigkeiten verknüpft. In Städten, die unmittelbar am Meere liegen, wie Brighton, Neapel etc., wird das Waffer auch unmittelbar durch Pumpen aus dem Meere entnommen, während bei einigen Aquarien das Seewaffer einige Meilen weit vom Ufer aus dem offenen Meere entnommen, in befonderen Gefäfsen befördert wird und zur zeitweifen Erneuerung des Waffers in den Thierbehältern dient.

Immerhin hat es fich gezeigt, dafs diefe Verfahren nur für Seeftädte zu empfehlen find, da bei weiterer Beförderung, die überdies fehr koftfpielig ift, das Seewaffer leicht verdirbt und nach gewiffer Zeit in den Aquarien trübe wird. Daher war man beftrebt, künftliches Seewaffer herzuftellen, und es ift nach mannigfachen Verfuchen von Hermesh{)i) gelungen, ein künftliches Seewaffer herzuftellen, welches vollftändig allen Anforderungen an Reinheit entfpricht und fich fehr lange erhält. Unter anderen find das Berliner und Frankfurter Aquarium mit künftlichem Seewaffer gefüllt.

Die Hauptbeftandtheile des künftlichen Waffers, deffen Herftellung noch Ge-heimnifs von Hermes ift, find Chlornatrium, Chlorkalium, Chlormagnefium, Bromnatrium, fchwefelfaures Magnefium, fchwefelfaures Calcium und kohlenfaures Calcium. Ehe das Seewaffer in die Tief-, Hoch- und Thierbehälter eingefüllt wird, find die-felben etwa 3 bis 4 Monate mit öfter erneutem Süfswaffer auszulaugen, um etwa fchädliche Salze und Ausfehwitzungen des Cementes zu entfernen. Gleichzeitig werden die Behälter hierdurch auf ihre Dichtigkeit geprüft. Nach Einfüllen des Seewaffers in den Tiefbehälter A (Fig. 550⁵⁰⁵) treibt eine kleine Rotationspumpe B, an welcher alle Theile, welche mit Seewaffer in Berührung kommen, zum Schutze gegen Zerftörung von Hartgummi hergeftellt fein müffen und welche durch irgend einen kleinen Motor C (Gaskraft- oder Dampfmafchine) Tag und Nacht in Gang gefetzt wird, das Waffer aus dem Tiefbehälter A nach dem kleinen Hochbehälter ⁵⁰⁶). Letzterer kann aus Cementmauerwerk beftehen oder durch weite und hohe Bottiche von glafirtem Steingut gebildet werden, wie folche in chemifchen Fabriken benutzt werden; man Hellt diefen Behälter etwa 2,5 bis 3,o m über dem Wafferfpiegel der Thierbehälter auf. Diefer Hochbehälter hat an beiden Seiten unter dem oberen

weite Steingutrohre anfchliefsen, welche

cm

Rand Stutzen, an welche fich glafirte, 10 das Seewaffer nach den einzelnen Thierbehältern leiten. Die Führung nach den

letzteren läfft fich leicht herftellen, indem etwa 1,5 bis 2,0 m über dem Wafferfpiegel ein Balken angebracht ift, auf welchem das Steingutrohr, deffen Muffen mit Cement gedichtet lind, ruht.

504)    Dem Director des Berliner Aquariums.

505)    Nach: Gaz. des arch. 1877, S. 250.

506)    Bei der durch Fig. 550 dargeftellten Anlage fehlt der Hochbehälter; das Waffer tritt aus dem Druckrohr E unmittelbar in die Thierbehälter D.

Ueber jedem Thierbehälter D (7, 2, j, 4) ift eine Abzweigung F, an welcher ein Gummirohr mit Glasauslauf fich befindet, in gleicher Weife, wie dies fchon beim Süfswaffer befchrieben wurde, fo dafs jeder Thierbehälter feine befondere Zu-ftrömung hat, die mittels Hahn im Gummirohr abgeftellt werden kann.

Zur Vermehrung des Wafferumlaufes haben die Thierbehälter verfchiedene Plöhe, fo dafs ein Ueberfliefsen des Waffers, über die Scheidewände, nach den Nachbarbehältern ftattfindet. Von den Endbehältern einer Behälterreihe fliefst das Waffer nach den Refervebehältern j, 6, 7, 8, ç, durchftrömt der Reihe nach diefe, lagert den gröbften Schmutz ab und fliefst endlich durch ein Rohr H nach dem Tiefbehälter A zurück. In letzterem fetzen fich alle Unreinlichkeiten vollends ab,

F>g- 55°-

|f

Hf"

-<r

_E

feg

11=

fr

~±

y~

ff

31

Wafferverforgung des Aquariums im Kryftallpalaft zu Sydenham bei London⁵⁰⁵).

während die meiften Sporen und Keime der Algen durch die Dunkelheit zu Grunde gehen, da fonft alle Thierbehälter bald mit Algen überzogen fein würden.

Jeder einzelne Thierbehälter hat im Boden ein Auslaufrohr mit eingefchliffenem Stopfen, um ein fchnelles Entleeren bewerkftelligen zu können, während das gewöhnliche Entleeren durch einen Heber bewirkt wird.

Bei allen Zu- und Ableitungen find Metallrohre unbedingt zu vermeiden, weil das Seewaffer das Metall bald zerftört. Da die Bewegung des Waffers nicht lange unterbrochen werden darf, fo ift anzurathen, die Betriebs- und Pumpmafchinen doppelt aufzuftellen, damit bei etwa nothwendigen Ausbefferungen eine Referve-Mafchine und -Pumpe vorhanden ift.

Für die Lüftung der gewölbten Zufchauerräume empfehlen lieh runde, kleine Oefifnungen über den Thierbehältern, welche unter den Glasdächern der feitlichen Behälter ausmünden und hier mittels der Luftfenfter in den Glasdächern mit der äufseren Luft in Verbindung ftehen.

Die Erneuerung der Luft über den Thierbehältern gefchieht mittels der Luftklappen in den Glasdächern. Bei oberirdifchen Anlagen ift eine Lüftung leicht durch die feitlichen Fenfter herzuftellen.

Die Heizungsanlagen find ftets als Sammelheizungen auszuführen. In den Zu-fchauerräumen liegen die Heizrohre am bellen frei an den Wänden, unterhalb der Glasfcheiben, wofelbft fie durch die Schranken vor den Behältern gefchiitzt find. Diefelben in den Fufsboden einzulegen, empfiehlt fich wegen des einfallenden Schmutzes nicht. Die Behälterräume bedürfen bei unterirdifchen Anlagen keiner Heizung; dagegen ift bei Anlagen über der Erde eine leichte Erwärmung anzu-rathen, jedoch fo, dafs das Waffer nie über allerhöchftens 24 Grad C. warm wird.

Es empfiehlt fich, die Heizrohre für die Thierbehälter in den Gängen anzubringen , damit eigentlich nur die Luft über den Behältern warm wird und ihre Wärme dem Waffer mittheilt.

377-

Lüftung

und

Heizung.

b) Beifpiele.

Als Beifpiel einer kleineren unterirdifchen Anlage fei hier das Aquarium zu Hamburg, 1864 durch Lloyd und Haller erbaut (Fig. 551), vorgeführt.

Daffelbe liegt im zoologifchen Garten dafelbft und ift über der Erde wenig bemerkbar. Eine doppelarmige Treppe führt nach dem tief gelegenen Eingang, neben welchem feitlich ein grofser Thier-

378.

Aquarium

zu

Hamburg.

Fjg- 5 5¹-

JL

□□□□□□

HÜB

3t

Ł a IbBS

1

Ir o a li; *

£=Ü

JL

12    3    4

1:250 7 a s

4—*—r

p-

Aquarium ' zu Hamburg. Arch. : Lloyd à? Haller.

а.    Eingang.

б,    b. Zugangstreppen. c. Vorhalle.

d.    Raum für das Publicum.

e.    Wärtergang.

g. Thierbehälter.

h.    Heizkammer.

i.    Keffel- und Mafchinenraum. k. Pumpenraum,

379-

Aquarium

zu

Frankfurt a. M.

behälter mit Süfswaffer angeordnet ift. Zu beiden Seiten einer kleinen Vorhalle befinden fich zwei Räume mit kleineren, frei flehenden Thierbehältern, theilweife mit Salz-, theilweife mit Süfswaffer gefüllt. Aus der Vorhalle gelangt man in eine 5 X 15m meffende, gewölbte Halle, zwifchen deren Wandpfeiler ver-fchiedene grofse, dicke Spiegelglasfcheiben mit dahinter liegenden Thierbehältern angebracht find. Hinter diefen Thierbehältern ift ein, allerdings fchmaler, Wärtergang angeordnet, während fich die Pumpen in einem Raume an der Stirnfeite der Halle befinden. Die zum Betrieb nöthigen Mafchinen und Keffel, wie auch die Einrichtungen für die Warmwafferheizung find in befonderen feitlichen Räumen untergebracht. Der Tiefbehälter ift unter dem ganzen Bau gelegen.

Eine mehr vervollkommnete unterirdifche Anlage ift das Aquarium zu Frankfurt a. M., 1877 durch Schmidt, Müller und Lindheimer erbaut (Fig. 55² bis 554)-

Daffelbe befindet fich im dortigen zoologifchen Garten und ift äufserlich durch einen ftattlichen Hügel mit Burgruine und Wafferthurm bemerklich; die Abhänge des Hügels dienen in entfprechender Weife für gebirgsbewohnende Thiere, während ein Theil der zum Schutz der Glasdächer errichteten Ruine als Eulenkäfige benutzt wird und der Plaupttheil noch feiner Erftehung zum Reptilienhaus entgegenfieht. Gleichzeitig ift der Flügel als Abfturz eines mächtigen Wafferfalles zur Speifung des Weihers benutzt.

Fig- 552-

Sk-

m

mfir

I Alfc

Ti

inni

XX X\

JL

pfP?

m-

1:200

10™

»SO 1    2    3    4    5

4-------1 j.-j---j

--------{ - }---j- [--j-

Querfchnitt zu Fig. 553 u. 554.

iich die Caffe, ruine befindet.

Durch eine ich male, malerifche Felsfchlucht gelangt man zu einer Vorhalle, an deren linken Seite an deren rechten Seite fich eine Treppe nach den Wärtergängen, fb wie nach der Burg-

Zur Caffe kommt man durch ein Drehkreuz, welches zur Contrôle dient, und dann durch eine Eingangspforte in die gewölbte Halle für das Publicum. Der Ausgang befindet fich rechts von der Caffe und führt ebenfalls durch ein Drehkreuz nach der Vorhalle.

Die Halle mifft 6,2 m in der Breite, 18,0 m in der Länge und ift 6,5 m hoch. An den beiden Langwänden derfelben find, zwifchen die Verftärkungspfeiler, die Behälter für die Seewafferthiere eingebaut und durch 86 bis 40 mm ftarke Spiegelglasfcheiben vom Publicumsraum abgetrennt. Die Scheiben haben an den Mittelbehältern 2,i m Breite und 1,7 m Höhe, an den Endbehältern 2,i m Breite und 1,5 m Höhe. Die Behälter felbft find bezw. 2,8 m breit, 2,o m tief, 1,8 m hoch und 2,8 m breit, 2,o m tief, 1,₆ m hoch. Die Verfchiedenheit der Höhe ift defshalb gewählt, damit das Waffer fich von den gröfseren nach den kleineren Behältern, in befländigem Ueberlauf, ergiefst, wodurch der Wafferumlauf vermehrt wird.

An der Stirnfeite der Halle befinden fich zwei vom Hochbehälter des Thurmes gefpeiste Süfswaffer-behälter von 2,so m Breite, 2,6 4 m Tiefe und l,so m Höhe für einheimifche Thiere.

Das Innere der Thierbehälter ift mit verfchiedenem Geftein in natürlicher Formation (aus der Umgegend von Frankfurt, vom Taunus und vom Rhein flammend) ausgekleidet und auf diefe Weife ein Beitrag zur praktifchen Geologie gegeben.

ty

O

O

O

o

>«

Ki

H

1

i'

i

H

I

-■alp

Pa

^ao

»ï?»

::

vv~;

„i •

6\

%•-:

r

§*

Ir

Ä

□ - O

.“îî-*.

'•.rf/t -_

O

:

!

v |L

I

.-.

*

!

li'

‘j3 f

• rH

Ł.

O*. „

i<?c

r -ń v*p

y Lr . ^

G

I

li

I

lii

li

ii

1

i 1'

W

I.

/:

jMl

CU

e

i

I

i

-™SS Z H

E

III

8

:

: •“    £t)

cxj

r

a

fljfi|

I IB

lĄ

Ili

i HIS!

II

■

ii "i iii|i

PljjfH

TT

i

1

1

te

SI

;

i

IHi !

1

i

là

<v

Vv

«

'.-A

F>M 'fM#

\**3P

V

»

■Vt'

* TW

1!

•>!/

r>. s>|§n v

\

J

£>' £

r-*-.

Flg* 553*

Längenfchnitt.

¹/250 n. Gr.

*Jg* 554-

Grundrifs.

a. Eingang.

ö. Caffe.

c. Treppen nach oben.

d. Treppen nach unten.

e. Raum für das Publicum.

zu Frankfurt a. M.

f, Thierbehälter.

g. Wärtergang.

h. Refervebehälter.

i. Laboratorium.

k. Mafchinen.

I. Pumpen.

vi. Tiefbehälter■.

Aquarium

Arch. : Schmidt. Müller à? Lindheimer.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

30

L'

à_____

ö)

:----g--

33

33

Fig- 555-

r=*ß

I?

tM

Ups

-f-

? 71

ss

IV

ZæA

\M ¹

i-'⁻

—»■

Unteres Gefchofs.

1:500

1.

F'g- 556.

12

20

19

!*

18'

Li

118

17

LTj

11

10

38

11

Lj

ID

10 98765432t 0

10

15

20re

Oberes Gefchofs.

Aquarium zu Berlin.

Arch. : Liier.

7. Eingang.

2.    Kleiderablage.

3.    Caffe.

4.    Tropifcbe Reptilien. 3. Geologifche Grotte.

6.    Riefen-Salamander.

7.    Afiatifche

8.    Afrikanifcbe

9.    Auftralifche 70. Amerikanifcbe 77. Europäifche

Vögel.

12.    Stelz- und Waffervögel.

13.    Kleine Sclimuckvögel.

14.    Kaimans und Krokodile. Ij. Schildkröten.

16. Affen.

77. Siifswafferfifche.

18. Waffervögel.

79. Treppe.

20.    Künftliche Fifchzucht.

21.    Biber.

22.    Nordfeebecken.

23.    Oftfeebecken.

24.    Atlantifches Becken. 23. Meerfchildkröten.

26. Keffel und Mafchinen. 23. Bafaltgrotte.

28. Geologifche Grotte.

2Ç. Tropffteinbecken.

30.    Mittelmeerbecken.

31.    Blaue Grotte.

32.    Ausgang.

33.    Reftauration.

Hinter den Thierbehältern zieht fich ein l,o m breiter Wärtergang zur Bedienung und Reinigung der Behälter hin. Der Fufsboden diefes Ganges befindet fich 50 cm über dem Boden der letzteren.

Längs des Ganges find an der Abfchlufswand flachere Behälter angebracht, ebenfalls in verfchiedener Höhe gelegen und theils zur Klärung des Waffers, theils zum Auf bewahren von Referve- und Futterthieren dienend. An der Kopffeite des Baues befindet fich unter der Baftion der Burg ein Raum für eine kleine Dampfmafchine, eine Gaskraftmafchine (zur Referve) und in einem tieferen Raume zwei Rotationspumpen von Hartgummi.

Ferner ift hier noch ein Raum zum Conferviren der todten Thiere für Mufeums- und Schulzwecke. Unter dem ganzen Bau befindet fich der Tiefbehälter, ca. 600 eh“ künftliches Seewaffer enthaltend.

Als Beifpiel eines reichen oberirdifchen Aquariums fei hier dasjenige zu Berlin angeführt-, daffelbe wurde 1869 durch Liier erbaut und befindet fich in einem Haufe Ecke Unter den Linden und Schadowftrafse, daffelbe vom Keller bis zum Dach einnehmend (Fig. 555 bis 557 ⁵⁰⁷).

Fig- 557-

/î/f>

380.

Aquarium

zu

Berlin.

i\//

( f£ '

m\

-G

fff

fin

fl

: .:\-

[    .:j

m/A

r;|

>$mw

ly./Æ£m&£L

Bfey

JvS

:i?'l

mm

üctM, < VhMsi«

MS*

mm.

•.y.

s.

pi

<rr

Wl

il

plllliliN

Illlllllll w

SS

1:250

10 11 12 13 1t 15”

■)■■< I I I ' I ■ I ' -!

Querfchnitt nach AD in Fig. 555 u. 556 ⁵⁰⁷).

Allerdings ift daffelbe nicht lediglich Aquarium, fondern gleichzeitig auch Reptilien-, Vogel- und Affenhaus. In äufserft gefchickter Weife find die einzelnen Räume über und in einander gebaut, fo dafs ein wahres Labyrinth von Käfigen, Gängen und Thierbehältern entfteht, ohne dafs jedoch der Verkehr befchwerlich wäre.

Die Raumvertheilung in diefem Bauwerk geht aus Fig. 555 u. 556 hervor. Bezüglich der Beleuchtung und der Lüftung waren bedeutende Schwierigkeiten zu überwinden, welche immerhin noch nicht ganz vollkommen gelöst find, während der Mifsftand der befchwerlichen Zugänglichkeit der Thierbehälter und die Schwierigkeit der Bedienung, die vielen Ecken und Winkel nicht zu vermeiden waren.

Die eigentlichen Zufchauerräume find durchweg in malerifcher Weife als Grotten und Höhlen, mittels natürlicher Felfen und künftlicher Stalaktiten, ausgebaut. Die Thierbehälter befinden fich in die Felfen-

501) Nach : Deutfche Bauz. 1869, S. 232, 233.

381.

Aquarium

zu

Neapel.

wände eingefetzt, während die Käfige für die Vögel, Affen und Schlangen frei in gröfseren Räumen aus Eifen, Draht und Glas errichtet find⁵⁰⁸).

Eine einfachere oberirdifche Anlage ftellt das Aquarium zu Neapel dar, 1874 von Dohm und Profumo unter Subvention verfcliiedener Staaten erbaut.

Erdgefchofs.

Arch. :

Salm.

Da daffelbe hauptfächlich wiffenfehaft-lichen Zwecken dient, fo wurde es bereits in Theil IV, Halbband 6, Heft 2 (Abth. VI, Abfchn. 2, B, Kap. 7, b: Zoologifche Stationen) als Beifpiel vorgeführt.

Stulir

Microscop.

rofessor

Dient das Aquarium zu Neapel im Wefentlichen dem Studium, fo ift Amfterdam. dasjenige zu Amfterdam (1880 von Salm erbaut) gleichzeitig für wiffen-fchaftliche Zwecke und für das Publi-

382.

Aquarium

zu

Kleine

Tlii erùehâlter

Jf

11

...............

383-

Aquarium

zu

Zürich.

384-

Aquarium

zu

Rom.

cum benutzbar (Fig. 558 u. 559).

Das Gebäude fleht ringsum frei, ift theils mit Seiten-, theils mit Deckenlicht erhellt. Im niedrigen Erdgefchofs befinden fich die Betriebs-, Pumpen- und Mafchinenräume, fo wie die Referve-behälter. Im Obergefchofs, zu dem breite Treppen hinaufführen, find die Caffen- und Zufchauerräume mit den Thierbehältern, ferner einzelne kleinere Studirräume, ein gröfserer Saal für Vorlefungen und ein Mufeum untergebracht.

Das Aquarium zu Zürich verdankt feine Entftehung der 1883 dafelbft abgehaltenen Schweizerifchen Landesaus-ftellung. Von diefem durch Pfifler ausgeführten Bauwerk wurde in Fig. 549 (S. 459) bereits der Ouerfchnitt wiedergegeben; Fig. 560 ⁵⁰⁹) zeigt den Grundrifs deffelben.

Diefes Aquarium ift ganz in Beton ausgeführt und der Zufchauerraum mit Tropffleinen ge-fchmückt ; die Glasfcheiben haben 15 mm Dicke.

Eine eigenartige Grundrifsanlage zeigt das 1885 von EttoreBernieh erbaute Aquarium zu Rom (Fig. 561 u. 562 5in).

'ii. f

*

Warte r

Atelier

Es

eu

toi

S ß II

6111 a

Aquarium zu Amfterdam.

!; If

«j

i «

gf

»■

Ein g ang

Wärter

⁵⁰⁸) Bezüglich der Einzelheiten des Berliner Aqua

riums flehe:

Lüer. Aquarium in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1869, S. 432. Das Aquarium zu Berlin. Deutfche Bauz. 1869, S. 229, 246, 274.

Meyer. Ueber das Aquarium zu Berlin. Deutfche Bauz. 1872, S. 421.

509) Nach: Pfister, A. Bauten der Schweizerifchen Landesausftellung. Zürich 1883. Bl. 15.

⁵¹°) Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1891, S. 409.

Atelier

Fig- 558.

1/500 n. Gr.

[TJ

ffl

iEE!!

Ju

n-

FlS- 559-

Jt

imn

i il II li I

umu

fnrn

TTlff

b BBS 1 !□□□

51

rat#

mmm

r~\

plr

WmmB.

+444

1:250

8    9    10    11    12    13 U 15m

~l—i—|—i—j—t—|—i—|—i—j—i—j—4—J

Querfchnitt zu Fig. 558.

Der Zufchauerraum bildet im Grundrifs eine Ellipfe ; die Thierbehälter find am Umfange deffelben angeordnet; eine im Sockelgefchofs aufgeflellte Dampfmafchine führt denfelben das Waffer zu. Darüber befindet fich eine doppelte Galerie mit anliegenden Cabinen, die obere vortretende durch eiferne Säulen geflützt. Der Zufchauerraum wird durch Deckenlicht erhellt. Der in römifch-dorifchen Stilformen gehaltene

4'

§•

Fig. 560.

#■

lkso n- Gr-

(Siehe den Querfchnitt in Fig. 549, S. 459.)

h'jnj ;j

Aquarium

zu

Zürich⁵⁰⁹).

Arch. : Pfißer.

Bau erhebt fich inmitten der piazza Manfredo fanti ; eine fchmucke Gartenanlage umzieht von allen Seiten (ein Rechteck von etwa 7500 üm) das Gebäude, an deffen Breitfeite in der Front ein das Ganze beherr-fchendes Triumphbogen-Motiv als Eingang vorgelegt ift. Diefer Mittelbau ift in Travertinflein, alles Andere als Putzbau ausgeführt.

Der ganze Bau bedeckt eine Grundfläche von rund 2600 üm; die Baukoften haben, einfchl. der Gartenanlage und des Pförtnerhaufes, 960 000 Mark (= 1 200 000 Lire) betragen.

385-

Aquarium

zu

Llandudno.

In England find die Aquarien häufig mit öffentlichen Wintergärten (liehe Art/354, S. 445) verbunden. Ein einfchlägiges Beifpiel wurde bereits in Fig. 358 u. 359 (S. 444) wiedergegeben.

Das Sockelgefchofs jenes Bauwerkes wird Centralraum eine Brunnenanlage (fountain), um

vom Aquarium eingenommen. Der Langbau enthält im welche herum 12 kleinere Schaubehälter für niedere Thiere

ric*

af

Fig. 561.

Anficht.

kill]

=□

Fig. 562.

Grundrifs.

Aquarium zu Rom⁵¹⁰). Arch. : Ettore Bernich.

angeordnet find. Zu beiden Seiten derfelben ift je ein Zufchauerraum (hall) gelegen, deren jeder von den Thierbehältern {fhow tanks) umgeben ift. Hinter den letzteren befinden fich die Refervebecken {/pare tanks) und hinter diefen die Wärtergänge (attendants pa/fages). Dem Centralbau entfprechend find zwei Vorbauten angelegt, wovon der vordere die Eintrittshalle (portico), die nach dem Aquarium führenden Treppenläufe und die Verwaltungsräume enthält. Im rückwärtigen Vorbau find die zu beiden Seiten einer Halle {hall) angeordneten Treppen, welche nach dem Wintergarten führen, untergebracht, eben fo Erfrifchungsräume, Räume für das Dienftperfonal etc.

Literatur

über »Aquarien«.

a) Anlage und Einrichtung.

Gosse, P. H. The aquarium. London 1854.

Gosse, P. H. Handbook to ihe marine-aquarium. London 1855.

Driver, C. E. Aquaria, and their conftruction. London.

Lloyd, W. A. Official handbook of the Cryftal Palace Aquarium Company. London.

Lloyd, W. Public aquaria. London.

Saville Kent. Aquaria, their conftruction, management and utility. London.

Aquaria. Building news, Bd. 27, S. 217.

Rossbach, F. Ueber Aquarien. Untere Zeit 1875 — I, S. 935.

Action of cement ufed in the conftruction of aquaria, upon fea and frefh water. Building news, Bd. 29,

S. 21.

Taylor, J. E. The aquarium, its inhabitants, ftructure, and management. London 1876.

Aquaria and their conftruction. Builder, Bd. 34, S. 212, 243.

Aquaria and winter gardens. Building news, Bd. 30, S. 109, 135, 188, 288.

Aquaria conftruction. Building news, Bd. 30, S. 581.

Des aquariums. Gaz. des arch. et du bât. 1877, S. 249.

Das Aquarium. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1881, S. 107.

ß) Ausführungen und Projecte.

Serre de l’aquarium. Revue gén. de 1’arch. 1855, PI. 7-Lüer. Aquarium in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1869, S. 432.

Das Aquarium zu Berlin. Deutfche Bauz. 1869, S. 229, 246, 274.

Meyer. Ueber das Aquarium in Berlin. Deutfche Bauz. 1872, S. 421.

Aquarium in Brighton. Deutfche Bauz. 1874, S. 366.

The Manchefter aquarium. Builder, Bd. 32, S. 174.

'The new Royal aquarium and fummer and winter garden, Weftminfter. Builder, Bd. 33, S. 390; Bd. 34, S. 72.

Aquarium, winter garden, etc., Great Yarmouth. Building news, Bd. 28, S. 656.

Plymouth aquarium. Builder, Bd. 34, S. 338.

The Tynemouth aquarium and winter garden. Building news, Bd. 30, S. 60.

Royal aquarium and winter gardens, Weftminfter. Building news, Bd. 30, S. 60, 73, 88.

Aquarium in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 173.

Propofed aquarium and winter garden for Llandudno. Building news, Bd. 32, S. 264.

Aquarium d‘eau douce du Trocadéro. Nouv. annales de la conft. 1878, S. 57.

Aquarium marin du quai d’Orfay. Nouv. annales de la conft. 1878, S. 65.

The Tynemouth aquarium, Winter garden, and baths. Builder, Bd. 36, S. 562.

Propofed Haftings and St. Leonard’s public baths and aquarium. Builder, Bd. 36, S. 590.

Aquarium in Hannover : Unger, Th. Hannover. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Hannover 1882. S. 133.

Pfister, A. Bauten der Schweizerifchen Landesausftellung. Zürich 1883. Bl. 15 : Aquarium.

Aquarium in Rom. Deutfche Bauz. 1891, S. 409.

ii. Kapitel.

Ausftellungsbauten.

Von Alfred Messel.

a) Kennzeichnung und Anlage.

386.

Allgemeines

Bis zur erften Hälfte unferes Jahrhundertes waren Ausftellungen nur feiten zu Stande gekommen; mit den rafchen Fortfehritten im Verkehrsleben hat fich aber das Ausftellungswefen derart entwickelt, dafs jetzt kein Jahr vergeht, in welchem nicht gleichzeitig an verfchiedenen Orten Erzeugniffe der Kunft und Induftrie in gröfserem oder geringerem Umfange vereinigt werden. Bei Gelegenheit der erften Weltausftellung im Jahre 1851 zu London äufsert&v. Humboldt: »Diejenigen Staaten, »welche an der allgemeinen induftriellen Bewegung nicht theilnehmen und bei denen »man diefe Theilnahme nicht in allen Schichten der Bevölkerung fich aneignet, »werden ihr Aufblühen unfehlbar in dem Verhältniffe vermindert fehen, wie benach-»barte Staaten unter dem Einfluffe der Künfte und Wiffenfchaften erftarken und »zunehmen.«

Und in der That, der grofse Werth, welcher den Ausftellungen nicht nur durch Förderung der Kunft, Wiffenfchaft und allgemeinen Volksbildung innewohnt, fondern auch durch den Austaufch von Vortheilen und Anfchauungen, fo wie in der Gewinnung neuer Gefchäftsverbindungen und Abfatzquellen fich bemerkbar macht, kann nicht bel'fer gekennzeichnet werden, als durch die Unterfuchungen des englifchen Statiftikers Grant, welcher in feinem Werke »Home Politics« auf den unmittelbaren Erfolg, den die Ausftellungen zu London von 1851 und 1862 auf den Handel ausübten, mit den Worten hinweist: »Die Zunahme des Exporthandels während der »zwei Jahre, welche der erften Ausftellung im Jahre 1851 folgten, betrug nur »24485050 während diefe Zunahme in den beiden Jahren nach der zweiten »Ausftellung im Jahre 1862 fich zu 36476789 herausftellte.«

Bei folchen Erfolgen kann es nicht Wunder nehmen, dafs das Ausftellungswefen nicht auf die europäifchen Staaten befchränkt blieb, fondern in neuefter Zeit auch in Amerika und in Auftralien grofse Verbreitung gefunden hat.

387-

Verfchiedenheit.

Zu unterfcheiden find:

1)    Weltausftellungen;

2)    Landes-, Provinzial- und Kreisausftellungen ;

3)    internationale Fachausftellungen, und

4)    nationale Fachausftellungen.

Die Frage, welche von diefen Ausftellungsarten vom wirthfchaftlichen Standpunkte aus als die erfolgreichfte anzufehen ift, wurde fo vielfach und fo verfchieden erörtert, dafs es zu weit führen würde, hier näher darauf einzugehen, zumal hierbei fehr verfchiedenartige Sonderverhältniffe in Betracht gezogen werden müfften. Erwähnt fei nur, dafs England, welches 1851 die erfte Weltausftellung in London be-werkftelligt hatte, fpäter mehrere in beftimmten Zeitabfchnitten fich folgende internationale Fachausftellungen einer Weltausftellung vorzog. Es gefchah dies defshalb, weil die Weltausftellungen mit der Zeit einen fo aufserordentlichen Umfang an-

. .    98    000

. • 112 000 » . . 126 000 » . . 152 000 » .    .    190    000    »

. . 220 000 » . . 360 000 » . . 700 000 »

genommen hatten, dafs die Koften der überaus umfangreichen Anlagen und Einrichtungen dem praktifchen Werthe der in ihren Maffen kaum noch zu iiber-fehenden Ausftellung nicht mehr zu entfprechen fchienen.

Wie lehr die Weltausftellungen an Umfang Zunahmen, dürfte nachftehende Zufammenftellung zeigen. Es umfafften an überbauter Grundfläche die Weltausftellungen zu

London 1851 Paris 1855 London 1862 Paris 1867    ....

Während die Weitausftellung in London 1851 einen Ueberfchufs von mehr als 3000000 Mark ergeben hatte und noch bei der Weltausftellung im Jahre 1882 Einnahmen und Ausgaben fich nahezu deckten, ftand bei der Weltausftellung zu Philadelphia einer Gefammtausgabe von 35000000 Mark eine Gefammteinnahme von nur 18500000 Mark gegenüber, und bei der Weltausftellung zu Wien wurde der Fehlbetrag auf rund 14500000 Gulden gefchätzt.

In der Regel erfolgt bei Ausftellungen eine Sonderung verfchiedener Arten von Ausftellungsgegenftänden in verfchiedene Gebäude. Faft ftets werden die Räume für Mafchinen und landwirthfchaftliche Erzeugniffe von den Hauptausftellungsbauten getrennt; zuweilen werden auch für Kunftgegenftände an hervorragender Stelle be-fondere Gebäude errichtet. Weitere, zuweilen in grofser Anzahl vorhandene kleinere Einzelbauten beleben nicht nur die Parkanlagen in wirkungsvollfter Weife ; fie bieten auch Gelegenheit, bei den Weltausftellungen die Eigenthiimlichkeit der Bauweifen anderer Nationen zu zeigen, und wirken erfrifchend durch den Gegenfatz des Ab-gefchloffenen und leicht zu Ueberfehenden zu den übergrofsen Räumen der Haupt-ausftellungsgebäude.

Die Aufgabe des Architekten befteht im Wefentlichen darin, durch die Art der Gefammtanordnung und Durchbildung der Ausftellungsbauten, fo wie des zugehörigen Geländes einerfeits den Ausftellern Gelegenheit zu geben, ihre Gegenftände in möglichft günftiger Weife zur Erfcheinung zu bringen, und andererfeits dem Publicum eine möglichft überfichtliche und nicht ermüdende Anfchauung diefer Gegenftände zu geftatten.

Die Löfung diefer Aufgabe wird, zumal bei grofsen internationalen Ausftellungen, dadurch fehr erfchwert, dafs dem Architekten in der Regel ein beftimmtes Bauprogramm fehlt; denn noch bei Beginn der Ausführung von Ausftellungsbauten läfft fich die Stärke der Betheiligung an der Ausftellung im Allgemeinen, wie in den einzelnen Theilen nicht überfehen, und defshalb mufs auf eine fehr beträchtliche Erweiterungsfähigkeit der Gebäude Rückficht genommen werden.

Als Beifpiel fei hier nur angeführt, dafs, während bereits 1873 die Sonderpläne für die Hauptbauten der für 1876 in Philadelphia geplanten Ausftellung bearbeitet wurden, vor dem Frühjahre 1875 aus Europa ernftliche Anmeldungen überhaupt nicht erfolgten, da die für eine Betheiligung der europäifchen Länder erforderlichen Organifationen und Mittelbewilligungen aus öffentlichen Fonds fich bis 1874 und 1875 verzögert hatten und die Unficherheit bei etwaigen Rechtsfragen früher nicht befeitigt war.

So ift denn auch die Möglichkeit einer Erweiterung der Ausftellungsgebäude in ihren einzelnen Theilen für die Gefammtanordnung diefer Bauten ftets mehr oder weniger mafsgebend.

Man unterfcheidet im Wefentlichen bei den Hauptgebäuden bezüglich ihrer Gefammtanordnung Einheitsbauten und Theilbauten. Erftere zeigen in der

388.

Sonderung

in

verfchiedenen

Gebäuden.

389.

Gefammt

anordnung.

390.

Haupt

gebäude.

Hauptfache einen einzigen Raum, welcher eine ganz beliebige Vertheilung und Anordnung der auszuBellenden Gegenftände zuläfft, während die Theilbauten aus einer Anzahl von felbftändigen Bautheilen beftehen, welche fich in mehr oder weniger enger Zufammenfaffung zu einem Gebäude vereinigen.

Während die Erweiterungsfähigkeit der Einheitsbauten in der Regel auf der Anordnung von Galerien beruht, befteht fie bei den Theilbauten in der Benutzung der zwifchen den einzelnen Bautheilen befindlichen Höfe oder in der Erweiterung der einzelnen Theile in ihrer Längsrichtung.

Wie weit die verfchiedenen Syfteme den an die Gebäude zu Bellenden An-fprüchen genügen, foll bei Befprechung der einzelnen Beifpiele betrachtet werden. An diefer Stelle fei nur erwähnt, dafs fich die Benutzung von Galerien zu Aus-ftellungszwecken im Allgemeinen als ungünftig erwiefen hat. Die höher gelegenen Theile werden erfahrungsgemäfs vom Publicum nur feiten befucht, wodurch eine grofse Benachtheiligung eines Theiles der Ausfteller flattfindet. Hierzu kommt, dafs die zahllofen, in den letzten Tagen eintreffenden Gegenffände bei der umffänd-licheren Beförderung nach den höher gelegenen Bautheilen leicht befchädigt werden. Es giebt dies nicht feiten zu Unzuträglichkeiten Anlafs. Aufserdem werden aber in den mit Deckenlicht verfehenen Gebäuden die unter den Galerien gelegenen Räume in ihrer Beleuchtung befchränkt; auch werden die Durchblicke und damit die gefammte Raumwirkung wefentlich beeinträchtigt.

Zur Vermeidung einer im Aeufseren und im Inneren ermüdend wirkenden Gleichmäfsigkeit der umfangreichen Gebäude iff es nothwendig, einige an hervorragender Stelle gelegene Bautheile durch räumliche Erweiterung und reichere Ausbildung architektonifch zu betonen. Derartige Raumtheile eignen fich dann zugleich zur Abhaltung der Feierlichkeiten bei Eröffnung der Ausffellung und bei Vertheilung der Preife.

Nebenräume für die Verwaltung, für die Mitglieder der Regierung, fo wie zu Reffaurationszwecken find an geeigneten Stellen anzuordnen; Zahl und Gröfse der-felben richten fich nach den jeweiligen Verhältniffen.

Befonders wichtig iff eine zweckmäfsige Vertheilung einer möglichff grofsen Anzahl von Ein- und Ausgangsthoren.

Bei den Weltausflellungen zu London in den Jahren 1851 und 1862, fo wie zu Paris in den Jahren 1855 und 1867 führte der Mangel an Thoren in den letzten 14 Tagen vor Eröffnung der Ausftellung, in welcher Zeit der gröfste Theil der Gegenftände anlangte, zu grofsen Unzukömmlichkeiten; ja es kam vor, dafs Wagen und Waggons 6 bis 8 Tage und Nächte vor den Thoren des Ausltellungsgebäudes bis zum Abladen warten mufften.

39¹-

Conftruction.

Während man die umfangreicheren Weltausffellungsgebäude mit Rückficht auf die aufserordentlichen Abmeffungen, fo wie die gröfsere Feuerficherheit in ihren Haupttheilen Bets aus Eifen conBruirte, verwandte man für die Bauten der kleineren AusBellungen bisher in der Regel die wefentlich billigeren Holz-ConBructionen.

Die Gefährlichkeit diefer Bauweife trat beim Brande des Gebäudes für die Hygiene-AusBellung zu Berlin am 12. Mai 1882 klar zu Tage. Während gelegentlich der Rheinifch-weRphälifchen Gewerbe- und KunBausBellung 1880 ein günBiger Wind das Feuer des brennenden ReBaurationsgebäudes vom HauptausBellungsgebäude fern gehalten hatte, wurde in Berlin das ganze, eine Grundfläche von über 11000qm bedeckende Gebäude mit dem gefammten Inhalte in der Zeit von ³/é Stunden ein Raub der Flammen. Dabei war das Feuer am Tage ausgebrochen; eine Feuerwache war zur Stelle, und die Ausftellungsbeamten, fo wie mehrere Taufend Arbeiter ftanden fogleich zur Verfügung.

Eine praktifche Folge diefes Brandes ift das von Pröll & Scharowsky con-ftruirte und beim Wiederaufbau diefes Ausftellungsgebäudes angewendete fog. Pavillonfyflem. Aus einer beliebigen Anzahl von felbftändig verwendbaren, in Eifen, Glas und Wellblech ausgeführten Pavillons wird hierbei das Gebäude dem jedesmaligen Zwecke entfprechend zufammengefetzt, und dadurch, dafs diefe Theile mehrfach und verfchiedenartig verwendbar find, erzielt man eine fehr beträchtliche Koftenerfparnifs.

Für die Höhenlage des Fufsbodens kommen die örtlichen Verhältniffe in Betracht. Bei der Weltausftellung zu London im Jahre 1862 lag das Terrain um l,so m tiefer, als die angrenzenden Strafsen, und auch bei der Weltausftellung zu Adelaide 1887 fiel das Terrain in der Längsrichtung des Gebäudes fehr bedeutend ab. Mit Rück-

lüg- 5⁶3-

gai

39²*

Fufsboden.

inm

Wl-ilV

gm

üiBi

1:1000

10

20

30

40

30«*

Hauptgebäude der Hygiene-Ausftellung zu Berlin 1883 ¹). Arch. : Kyllmann Heyden.

ficht auf die hierbei in Betracht kommenden, ungemein umfangreichen Grundflächen empfiehlt fich in folchen Fällen der Koftenerfparnifs wegen eine allmähliche Vermittelung der Terrainunterfchiede durch Treppenanlagen während es im Allgemeinen erwünfcht ift, den Fufsboden des Gebäudes höher als das umliegende Gelände anzuordnen.

393-

Die Beleuchtung mittels Decken-, bezw. Dachlicht hat fich befonders im Welt-ausftellungsgebäude zu London 1851 als ungünftig erwiefen, zumal dort Anfangs auf eine Dämpfung des Lichtes nicht Riickficht genommen worden war. In faft allen Fällen dürfte hohes Seitenlicht vorzuziehen fein.

Für die architektonifche Ausbildung und décorative Behandlung der Gebäude laffen fich beftimmte Regeln nicht aufftellen; es mufs dies in jedem einzelnen Falle Ausbildung, dem Ermeffen und dem Gefchicke des betreffenden Architekten überlaffen bleiben.

Im Allgemeinen fei hier nur bemerkt, dafs es bisher faft den franzöfifchen Architekten

Erhellung.

394-

Architektonifche

allein gelungen ift, den Glaseifenbau auch im Aeufseren in charakteriftifcher Weife künftlerifch zum Ausdruck zu bringen und mit conftructivem Verftändniffe decorativ durchzubilden. Als ein ganz befonders gelungenes Werk in diefem Sinne ift auch das bereits erwähnte, von Kyllmann & Heyden architektonifch behandelte Gebäude für die Hygiene-Ausftellung zu Berlin (Fig. 563 ⁵¹¹) zu betrachten. Daffelbe bringt in faft allen feinen Theilen die conftructiven Elemente unverhüllt zur Erfcheinung und gelangt dabei, befonders durch die ungemein reizvolle Umrifslinie feines Kuppelaufbaues, zu einer aufserordentlich günftigen Wirkung.

In ganz anderer, aber gleichfalls fehr origineller Weife bildete Gnauth die Vorderfaçade des in Holz conftruirten Hauptgebäudes der Bayerifchen Landes-, In-duftrie-, Gewerbe- und Kunftausftellung zu Nürnberg (Fig. 564 ²) 1882 decorativ

Fig. 564.

-, :

in

Wmm

■ '-M

ül

*|fjp|§gp

ins!

7,

•Mkr

—y

" v_J_

PS®?

WP®

H—

t

f:

I

a'IIhI

1; 50Ü

5-

10

15

20”

Hauptgebäude der Bayerifchen Landes-, Induftrie-, Gewerbe- und Kunftausftellung zu Nürnberg 1882 ²).

Arch. : Gnauth.

aus. Die bei Vermeidung jedes Bogens in der Grundtheilung fehr fchlichte Façade war durch die äufserft glückliche Combination der verfchiedenen Materialien und die gefchickte Verwendung lebhafter Farben zu ungemein günftiger Wirkung gebracht worden. Koftbare Teppiche, prächtige, mit Blumen gefüllte Vafen, verfchieden geformte Wappen, zahlreiche Stuckornamente, fo wie die originellen Aufbauten erhöhten den malerifchen Reiz diefes durchaus gelungenen Decorationsftückes.

395-

Anordnung

auf dem Ausftellungs-platze.

Für die W^ahl des Ausftellungsplatzes find örtliche Verhältniffe mafsgebend. der Gebäude Bedingung ift eine vielfeitige und leichte Verbindung des Platzes mit den belebteren Stadttheilen, fo wie eine möglich!! leichte Zuführung der Ausftellungsgegen-

Fig- 565-

Va

'//

//

/a

//

gSl

m.

|gS(8

aasa

SSfŚŚgśS

'c

SSm

#v

*4

flJTO

SL

Jü

MP

s?

fci I

,„15 kl£7tr*

ilirl

Lü

»!

Yr

[ÿ«K

PiOl

C »3

A-

_ -, *?

o* **

ru®

■Ï

«ÿ

U

T'

■a

'■ *-*»/

i^v/* J

A'

■3

'&£}

O**

r'

+<*

ifl

it

/%gs i%

Si

jgpBlgl

5§8

A.    Verwaltungsgebäude.

B.    Hauptgebäude.

C.    Hauptreftauration.

D.    Orchefter.

M®

iHÜI»

1:3000

100 00 8 0 70 00 RO 40 30 20    10 O

t-H-H i | i l i H I i++-t-t-H4

100

200»

Schlefifche Gewerbe- und Induftrie-Ausftellung zu Breslau 1881 51 :t).

ftände mittels Eifenbahnen oder Schiften. Ein mit gärtnerifchen Anlagen und alten Bäumen bereits verfehener Platz bietet für den längeren Aufenthalt des Publicums grofse Vorzüge. Die Anlagen der 1884 zu Turin im Nuovo giardino publico eingerichteten Ausheilung erhielten durch die jenfeits des unmittelbar am Ausftellungs-gelände vorbeifliefsenden Po gelegenen Gebirgszüge einen fehr reizvollen landfchaft-lichen Abfchlufs.

Fig. 566.

LiNOAWO.

Et NûAKC,

IfÄiwiSiL^

H [pT"

fm⁸!

Ti

S C*£==/

PL>

m MBA

4-

^===3

ES

EË3

11 1 Pf

. »E»

111

^__— 1 bo V----------,

3111®

t~r~;    —

MËÊÊ¥:

in

« V# sAg®

Ml

iigii

SSSSSh

13

B.

■> jf

^jüBËiSBgsas

v&p

Cj

¹

) Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1883, S. 81.

²

) Facf.-Repr. nach ebendaf. 1882, S. 389.

■HH

1:3000

100 00 8 0 70 eo 50 +0 30 20 10 O

H-l i- h I I I !■ j-t h i-H~HT++

Bayerifche Landes-, Induftrie-, Gewerbe- und Kunftausftellung zu Nürnberg⁵¹⁴).

Arch. : Gnajiłh.

B. Hauptausftellungsgebäude.

D, E. Kunftausftellung und Gebäude für Kunft- und kunftgewerbliches Bildungswefen.

A. Verwaltungsgebäude.

100

I

200“

C. Mafcbinenhalle.

E. Reftaurants.

Für die Anordnung der einzelnen Gebäude auf dem Platze find Anzahl und Ausdehnung der Bauten felbft, fo wie Gröfse und Form des zur Verfügung flehenden Geländes mafsgebend. Bei befchränktem Gelände empfiehlt es fich flets, die gröfseren Bauten möglichft an die Umgrenzungen heranzurücken und auf diefe Weife inmitten gröfsere Flächen für gärtnerifche Anlagen und eine zweckmäfsige Vertheilung der kleineren Baulichkeiten frei zu halten.

⁵¹³)    Nach: Deutfche Bauz. i88i, S. 279.

⁵¹⁴)    Nach: Deutfche Bauz. 1882, S. 788.

479

Als befonders gelungen feien in Fig. 565 ⁵¹³) u. 566 ⁵¹⁴) die Anordnungen der Schlefifchen Gewerbe- und Induftrieausftellung zu Breslau 1881, fo wie der Bayeri-fchen Landes-, Induftrie-, Gewerbe- und Kunflausftellung zu Nürnberg 1882 mit-getheilt.

Für die erftere ftand ein in feiner Ausdehnung befchränktes und baumlofes Gelände zur Verfügung, welches durch die Anordnung der gröfseren Bauten hinter weiten, mit gärtnerifchen Anlagen gefchmückten Vorplätzen, durch die axiale Beziehung des Reftaurationsgebäudes zum Hauptgebäude und durch eine ent-fprechende Vertheilung der übrigen Baulichkeiten in gefchicktefter Weife ausgenutzt worden ift.

Wefentlich günftiger noch war die Anordnung der Nürnberger Ausheilung (Fig. 566) auf einem durch feine Lage und feine landfchaftliche Schönheit reizvollen Grundftück. Das ca. 12 ha umfaffende fog. ),Marsfeld« zeigte in feinem Haupttheile eine nahezu rechteckige Form, an der nördlichen Seite erweitert durch zwei fehr unregelmäfsige Flächen. In fehr gefchickter Weife wurden diefe Theile für die beiden umfangreichften Bauten ausgenutzt, für das Hauptgebäude und die Mafchinenhalle. Auf diefe Weife blieb nicht nur der regelmäfsige Theil des Geländes für gärtnerifche Anlagen und die kleineren Bauwerke nahezu vollfländig frei ; es konnte auch dadurch, dafs vom Flauptgebäude nur eine Front gleichfam als Ab-fchlufs der ganzen Anlage zur Erfcheinung kam, diefe ohne einen übermäfsigen Gefammtkoftenaufwand decorativ in reichlter Weife ausgebildet werden. Die Eingänge waren an der entgegengefetzten füdlichen Seite angeordnet; vom Haupteingange aus theilte ein Hauptweg die gelammte Anlage in zwei Theile. Während nun der weltliche Theil mit möglichlt freien Anlagen verfehen worden war, um die Front des Hauptgebäudes zur vollen Geltung kommen zu laffen, enthielt der öflliche Theil in angemeffener Vertheilung die Gebäude für die Kunftausllellung, für gewerbliches und kunftgewerbliches Bildungswefen u. f. w. Sämmtliche bedeutendere Ausltellungsbauten waren durch bedeckte Hallen unter einander verbunden.

Es erübrigt nur noch, auf die gefchickte Anordnung der Wege, die axiale Lage des Ausftellungs-gebäudes für gewerbliches Bildungswefen zum Hauptreftaurationsgebäude¹), auf die fchöne Anlage des Platzes, fo wie auf die zweckmäfsige Vertheilung der Pavillons hinzuweifen, um zu zeigen, in wie überaus günftiger Weife ein an fich nicht geeignetes Gelände bei einer leichten Orientirung des Publicums in allen feinen Theilen wirkungsvoll ausgenutzt wurde.

b) Entwickelung und Beifpiele.

Im Folgenden werden hauptfächlich nur die Hauptgebäude der Ausftellungen Berückfichtigung finden. So weit es fich um zugehörige Pavillons handelt, fo wurde bereits in Theil IV, Halbband 4 (Abth. IV, Abfchn. 7, Kap. 4) diefes »Handbuches« davon gefprochen. Trink-, Kofi:- und Imbifshallen, Kafteehäufer und Re-ftaurants wurden im gleichen Halbbande (Abth. IV, Abfchn. 1, Kap. 1 bis 3) eingehend behandelt. Sonftige etwa in Frage kommende Gebäude find in anderen einfchlägigen Halbbänden, bezw. Heften des IV. Theiles diefes »Handbuches« zu finden.

1) Einheitsbauten.

Eine der denkbar einfachften Anlagen zeigt das Gebäude der Expofetion regionale zu Compiègne 1877 (Fig. 567 ²).

Die Ausftellung umfaffte Erzeugniffe aus allen Gebieten der Production. Eine feitlich beleuchtete Plalle von 18m Breite und 8m Höhe war in der Längsrichtung einer Allee errichtet; an der Stirnfeite befand fich ein reicher ausgebildeter, mit einer Kuppel abgefchloffener Eingangs-Pavillon. Inmitten der Längshalle war feitlich ein befonderes Gebäude für Gemälde, Sculpturen und vervielfältigende Künfte an-gefchloffen. Mafchinen und landwirthfchaftliche Erzeugniffe hatte man in abgelegeneren Gebäuden untergebracht; auch waren die die Bauwerke umgebenden gärtnerifchen Anlagen mit zur Erholung und Belüftigung dienenden Bauten verfehen. Die ganze Anlage war nach einem Entwurf Lafollyés in 3 Monaten ausgeführt worden.

396-

Beifpiel

397-

Beifpiel

II.

480

Fig. 567.

Die fehr viel umfangreichere Internationale Ausftellung für Gefund-heitspflege zu Briiffel 1876 war in fo fern ähnlich angelegt, als auch hier die Ge-bäudetheile in der Längsrichtung von Alleen angeordnet waren. Schmale feitliche Schiffe hatten dort in zweckmäfsiger Weife zur Anlage für fich abgefchloffener Kojen geführt.

Befonderes Intereffe verdient das Gebäude der Weltausftellung im Hyde-Park zu London 1851, da hier zum erften Male die Aufgabe geftellt war, über eine Fläche von ganz aufsergewöhnlichen Abmeffungen in verhältnifsmäfsig fehr kurzer Zeit ein gut beleuchtetes proviforifches Gebäude zu errichten.

Die Hauptbedingungen, welche dem zur Erlangung von Entwürfen ausgefchriebenen internationalen Wettbewerb zu Grunde lagen, waren :

a) dafs der gröfstmögliche Flächenraum mit verhältnifsmäfsig geringen Koften überdeckt werde ;

ß) dafs die Fläche des Gebäudes fo viel als möglich ein ungetheiltes Ganzes bilde, da es fich nicht im Voraus beftimmen laffe, nach welchem Verhältniffe der Raum für die verfchiedenen Ausftellungszwecke zur Vertheilung komme, und

Y) dafs die in den Bauplatz treffenden Bäume möglichft zu fchonen feien.

Da von den eingegangenen 245 Zeichnungen und Vorfchlägen keiner für die Ausführung geeignet fchien und auch ein hierauf von der Ausltellungs-Commiffion felbft ausgearbeiteter Entwurf eines maffiven Baues heftigen Widerfpruch fand, fchlug Paxton, der Erbauer der berühmten Treibhäufer in Chatsworth bei Birmingham, vor, nach Art jüngerer Gewächshäufer aus Glas und Eifen einen grofsen Palaft (Fig. 568 bis 570⁵¹⁷) herzuftellen. Ein 568,27 m langes, 86,60 m breites und 20,12 m hohes Mittelfchiff, welches eben fo wie die Seitenfchiffe wagrecht mit Sägedächern bedeckt war, wurde in feiner Mitte von einem gleich breiten und 124,36 m langen Querfchiffe durchfchnitten. In (liefern Querfchiffe befanden fich die im Programm erwähnten, zum Theile 25 m hohen Bäume, wegen deren über den mittleren 3 Axen eine die übrigen Gebäudetheile überragende, tonnenförmige Bedachung gewählt war. An das Mittelfchiff fchloffen fich beiderfeits je zwei Seitenfchiffe an, deren Höhen fich nach den Seiten gleichmäfsig um je 6,70 m verminderten (Fig, 569). Auf der Nordfeite hatte in ungefähr der halben Länge des Gebäudes eine Verbreiterung des letzten Seitenfchiffes um zwei Axen ftattgefunden. Zwei offene Höfe mit grofsen Bäumen dienten zu Reftaurationszwecken.

Die Grundtheilung des ganzen Gebäudes befland aus einem Syfleme Von Quadraten, deren Seiten 7,32 m (= 24' engl.) betrugen. Die Breiten waren für Mittelfchiff und Querfchiff 5 Quadrate und für die Seitenfchiffe je 3 Quadrate. Die untere Grundfläche enthielt 1387 folcher Quadrate oder 71486 üm, wovon, abzüglich der Grundfläche für die Verwaltungsräume, Lefezimmer, Werkftätten etc., als Ausftellungsraum zu ebener Erde 1248 Quadrate oder 64 322 üm verblieben. Hiervon entfielen 249 Quadrate auf die freien Mittelräume und 999 Quadrate auf die feitlichen Räume. Die Galerien, welche an den in Fig. 570 fchraffirten Stellen in einem Hefchoffe angeordnet waren, umfafften 377 Quadrate oder 19 430 clm oberen Ausftellungs-raum. Drei Eingänge waren inmitten der füdlichen, örtlichen und weltlichen Front angeordnet, während jede Front mehrere Ausgänge enthielt.

Die Conftruction des Gebäudes beftand im Wefentlichen aus gufseifernen, hohlen, zugleich zur Abführung des Dachwaffers dienenden Säulen, welche durch wagrechte fchmiedeeiferne Träger mit einander verbunden waren. Diefe Träger trugen zugleich den Fufsboden der Galerien.

Während die Wände des unteren Stockwerkes eine Plolzbekleidung hatten, waren die übrigen Seitenwände und fämmtliche Dächer mit Glas verfehen. Zu diefer Verglafung, welche ca. 84000üm betrug, wovon ca. 3600 ⁽lm zur Lüftung fich öffnen liefsen, hatte man gewöhnliches, nur 3 wandt, welches bei Harken Hagel- und Regengüßen grofsen Befchädigungen ausgefetzt war und auch durch die überall unmittelbar einfallenden Sonnenftrahlen vielfach fehr ungiinftige Beleuchtungen der Ausftellungs-

Ü2000 n- Gr.

LT

Expofition regionale zu Compiègne⁵¹⁶). Arch. : Lafollye.

A. Eingangs-Pavillon. B. Kunftausftellung.

mm

ftarkes Tafelglas ver-

⁵¹ß Nach: Allg. Bauz. 1850, Bl. 363, 364 — und: Revue gên. de Varch. 1855, PI. 24.

Das nachträgliche Beziehen der Dachflächen mit einem baumwollenen Stoffe

gegenflände veranlaffte.

(Cannevas) konnte diefe Uebelflände nicht ganz befeitigen; jedes Unwetter hinterliefs die nachtheiligften

Spuren an ausgeftellten Gegenfländen.

Der Fufsboden hatte, dem Gelände entfprechend, von Often nach Weften eine Neigung von 1 : 250;

er beftand aus nicht ganz 4 Zwifchenräumen befeftigt waren.

cm ftarken Bohlen, welche für das Durchfallen des Schmutzes in 13 mm breiten

\'

Fig. 568.

--j

IT

Schnitt nach C D.

Fig. 569.

Weltausftellung im

zu

w\

Hyde-Park London ⁵¹⁷).

Arch. :

Paxton.

Schnitt nach A B.

1:1250

10    5    0

10

30

40

D0n*

Fig. 570.

la

im"

A-

N fj

1:5000

rn PO 60    40    20

H"¹ D D 1 * 1 tf+H+H+l -

100

200

800

400=5f

Grundrifs.

Sämmtliches Holz- und Eifenwerk war im Inneren leicht gefärbt, und zwar befonders in weifsen und blauen Tönen. Ungünftig war es, dafs die fehr untergeordnete Trennung der einzelnen Abtheilungen in dem einzigen grofsen Raume eine klare Ueberficht der Ausftellung nicht geftattete.

Das in feinen Haupttheilen in 6 Monaten errichtete Gebäude, welches bei dem damaligen Stande der Conftructionslehre auch in Fachkreifen hohe Bewunderung erregte, war im Inneren durch feine aufser-ordentlichen Abmeffungen, fo wie durch die mächtigen Bäume im Querfchiffe von ungemein grofsartiger Wirkung, wenn auch die architektonifche Raumgruppirung und künftlerifche Durchbildung im Inneren, wie im Aeufseren als wenig befriedigend bezeichnet werden muffen. 17 000 Ausfteller hatten über eine Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

39⁸-

Beifpiel

III.

399-

Beifpiel

IV.

482

Million Gegenflände gefandt, welche von mehr als 6 Millionen Perfonen befichtigt wurden⁵¹⁸).

Das zum Ausftellungspalafte im Hyde-Park verwandte Eifen- und Glasmaterial, fo wie die Fufs-böden wurden mit Ausnahme des Dachglafes und des Tranfept-Rahmwerkes wieder benutzt, um zu Sydenham inmitten reizvoller Gartenanlagen ein zu bleibenden Ausftellungen verfchiedener Art be-ftimmtes Gebäude, den fog. Cryflal-palace (Fig. 571 u. 572 ⁵¹⁹), zu errichten. Die architektonifche Leitung des Baues war wieder Paxton übertragen worden.

K.4

Der Gefammtanlage liegt ebenfalls ein Quadratnetz von 7,32 m Seitenlange zu Grunde ; die gefammte Länge des Gebäudes beträgt 490m, alfo rund 73m weniger, als beim Gebäude im Hyde-Park. An beiden Enden reihen fich Flügelbauten von 175 m Länge an, von welchen der füdliche durch einen 220m langen, gefchloffenen Gang mit der Eifenbahnftation verbunden ift. Die Gefammtanordnung des Gebäudes ift eine weit wirkungsvollere, als beim Palafle im Hyde-Park. Die lange Front-anficht ift hier nicht nur durch ein Mitteltranfept, fondera auch noch durch Nord- und Südtranfepte unterbrochen; das früher wagrechte Dach des Mittelfchiffes hat eben fo, wie die beiden feitlichen Tranfepte Plalbkreisgewölbe erhalten, welche jedoch niedriger liegen, als das Gewölbe des Mitteltranfeptes. Dadurch, dafs das Mitteltranfept ca. 22 m und die feitlichen Tranfepte ca. 15 m in der Gartenfront vorfpringen, wird eine kräftige Schattenwirkung erzielt. Längs diefer Front find zur Ausgleichung des abfallenden Geländes Futtermauern errichtet, welche dem Gebäude als mächtiger Sockel dienen. Auch im Inneren wurde eine günftigere Wirkung durch die Ueberwölbung des Mittelfchiffes, durch das Verfetzen je eines Säulenpaares in Entfernungen von ca. 22 m, fo wie durch den freieren Durchblick nach allen Richtungen erzielt; um letzteres zu erreichen, ift eine Galerie nur längs der Aufsenwände angebracht. Eine Heifswafferheizung, bei welcher 27 Dampfkeffel in Thätigkeit find, bewirkt die Erwärmung des Gebäudes⁰²⁰).

P'ür die Induftrieausftellung zu München 1854 wurde nach Voit's Plänen ein Glaspalaft in 8 Monaten hergeftellt.

Das Gebäude ift 240m lang und im Inneren durch feine immerhin weite Freiräumigkeit von grofser Wirkung. Der Bau follte nach der Ausftellung 1854 wieder abgebrochen werden; der hieraus zu erzielende Materialgewinn entfprach jedoch nicht den Koften der Abbruchsarbeiten. Man befchlofs defshalb, das Bauwerk zu erhalten, erfetzte jedoch die Holz-Conltruction der Glasdächer durch eine Eifen-Conftruction. Das Gebäude leiftete denn auch bei fpäteren Ausftellungen mehrfach gute Dienfte.

II

90    100    110 m

Fig. 571.

4-

a::

7:4

::

Bi

=1

70    80

'Si

0005-1

50

s—

Sydenham bei London ⁵¹⁹). A roh. : Paxton

Cryflal-palace

51S) Siehe auch: Das grofse Induftrie-Ausftellungs-Gebäude in London. Wien 1851 —- ferner: Zeitfchr. f. Bauw. 1852, S. 40.

⁵¹⁹) Nach: Allg. Bauz. 1852, Bl. 507.

⁵²°) Siehe auch: Allg. Bauz. 1852, S. 299. — Building news, Bd. 3, S. 9, 209, 422, 429, 486, 487, 575, 633, 657, 897, 922, 950, 973, 999-

Fig. 572.

ta

4^3

mm

±1

sa

Grundrifs.

=zfî=Q

_QED

ai J [

100

RO 60    40    20    0

100

1:5000

200

Cryftal-palace zu Sydenham bei London⁵¹⁹).

ir

400m

Als ein bleibendes, auch zu fpäteren Aufteilungen zu benutzendes Gebäude wurde der Induftrie-Palaft der Weltausftellung zu Paris 1855 (Fig. 573 u. 574 52x) in den elyfäifchen Feldern errichtet.

Den eriten Anhofs zur Aufführung diefes Gebäudes gab der Kryftallpalaft zu Sydenham. Schon am 27. März 1852 beftimmte der Präfident der franzöfifchen Republik, dafs ein Gebäude für die nationalen Ausftellungen, welches zugleich für militärifche und bürgerliche Felle benutzbar fei, nach dem Sylleme des Londoner Kryltallpalaftes im grofsen Carré der elyfäifchen Felder erbaut werden folle.

Für die Bellimmung des Platzes war mafsgebend, dafs in der Nähe der Tuilerien Räumlichkeiten zum Unterbringen fehr beträchtlicher Truppenmaffen vorhanden feien. Der Gedanke an eine beftimmte Ausheilung wurde erft durch das Decret Napoleon s vom 8. März 1853 ausgedrückt, deffen erfter Artikel lautete : » Une expoßtion univerjelle des produits agricoles et indußriels f‘ouvrira a Paris, dans le Palais de l’Indufirie, au carré Marigny le /er mai /djj, et fera clofe le jo feptembre fuivant. Les produits de toutes les nations feront admis a cette expofition.'i. — Am 22. Juni 1853 wurde in Verbindung mit diefer Ausheilung noch eine allgemeine Kunhaushellung angeordnet.

Der Induhrie-Palah war von dem nur proviforifchen Kunhaushellungsgebäude räumlich vollhändig getrennt ; verbunden war er dagegen mit den längs der Seine errichteten Annexbauten für Mafchinen und Urhoffe. Diefe Verbindung gefchah durch einen aus Mangel an genügendem Aushellungsraum erforderlich gewordenen Bau, welcher fich um das fchon früher vorhandene Panorama herum entwickelte und durch eine Ueberbrückung des Cours-la-Reine.

Der Palah, entworfen und ausgeführt von Viel, Barrault Bridel, umfafft eine Grundfläche von 254,80 m Länge und 110,40 m Breite. Seine Längsrichtung ih von Ohen nach Wehen, die Hauptfaçade

400.

Beifpiel

V.

GH

Flg- 573-

Arch. :

Grundrifs.

Viel, Barrault

& Bridel.

1:3000

100

00 00 80 70 60 50 4-0 30 20 -IO O

l ' l i I i I i I i I i I i l i i ' l-» !-

Induhrie-Palah der Weltausheilung zu Paris 1855 ⁵²¹).

200“

⁵⁹¹) Nach: Allg. Bauz. 1856, Bl. 21, 22 — und: Revue gén. de l'arch. 1885, Bl. 24.

der Avenue der elyfäifchen Felder zugewandt. Den mittleren Theil des Gebäudes bildet eine mit terraffen-förmigem Glasdache verfehene Halle von 192m Länge, 48m Breite und 85m Höhe. Sie wird an den vier Seiten von einem 4m breiten, zweigefchoffigen Säulengange umgeben, an welchen fich andererfeits die 24 m breiten, gleichfalls zweigefchoffigen feitlichen Schiffe anfchliefsen. Letztere find mit einem felbftändigen tonnenförmigen Glasdache verfehen.

Die Treppen zu den Galerien find in 4 Eckbauten und 2 in der Mitte der Längsfronten angeordneten Vorbauten untergebracht. Der nördliche Vorbau enthält aufserdem die Wohnung des Directoriums, die Verwaltungsräume, Wachezimmer, Kleiderablagen etc.

Die Beleuchtung des mächtigen Ausflellungsraumes gefchieht aufser durch Deckenlicht durch die in zwei Gefchoffen angeordneten rundbogigen Fenfter der vier Fronten. Für die unterhalb der Galerien gelegenen Theile genügte die feitliche Beleuchtung nicht ; fie wurde nachträglich dadurch verftärkt, dafs man in der Decke quadratifche Oeffnungen anbrachte.

Die Conflruction des Gebäudes hat in fo fern Aehnlichkeit mit derjenigen des Ausftellungspalaftes im Hyde-Park, als auch hier gufseiferne hohle Säulen, welche zugleich zur Ableitung des Dachwaffers dienen, die Deckenbinder tragen. Diefelben find 2 m hoch und liegen im Mittelfchiffe in Abftänden von 8 m- Die

F'g- 574-

Al

<y**.

fŁ\

ïï

mśĘm

=x=cgpp

K>

mS

r.

Ä\E

=~

jp

i.

P '^!p3U*K -

; <— -mwiaigfflg«- =•*

1:300

».

SSÜ^kSsi

„    c—-i-r ‘

jjgsp

qyJji®

B r:

rimf

mm

0 987654321 O

H-M-M-W ¹1¹1¹1 ' )¹1¹1~

15

20“"

Induftrie-Palaft der Weltausftellung zu Paris 1855. Anficht des Haupteinganges im nördlichen Pavillon^¹).

Deckung gefchieht durch gegoffene und rauh gelaffene Glasplatten von 90cm Länge, 49cm Breite und 4 cm Stärke.

Die Fufsböden find an den Eingängen aus Afphalt und in den Hauptverkehrswegen aus lave ftifde hergeflellt; letzterer befteht aus einer auf Beton ausgebreiteten Schicht von Theer und Afphaltmörtel, auf welche die lx/2cm Harke, aus Baumharz, Talg, Kalk, Sand und farbigen homogenen Stoffen beftehende Maffe in mofaikartigen Muftern aufgebracht wurde. Die Galerien erhielten Fufsböden von Eichenholz.

Für kleinere Ausheilungen eignet fich diefer aufserordentlich grofse Raum nicht, da diefelben fehr umftändliche Einbauten erfordern. Auch ift die Beleuchtung für Bilder durch die Reflexe des Rundbogen-Deckenlichtes fehr ungünftig.

In den aus Kalkftein hergeftellten Façaden ift der Haupteingang durch einen mit Sculpturen reich gefchmückten Triumphbogen mit 15 m breiter und 20 m hoher Rundbogenöffnung betont worden (Fig. 574); an ihn fchliefsen fich die in italienifcher Palaft-Architektur ausgebildeten, in zwei Gefchoffen mit Rundbogen-fenftern verfehenen Fronten an. Die Architektur fteht weder in organifchem Zufammenhange mit den eifernen Dächern des Gebäudes, noch ift es verfucht worden, das Eigentümliche des Innenraumes im Aeufseren in charakteriftifcher Weife zum Ausdruck zu bringen.

Fig- 575-

v/

I- 4

rrmk.

CD

t-<

“I

r-

“T

V'

Z'

w ri

■ UJ

ES

-x-

1; 1000

10 8 6 4 2 O

M4+TH++4-

50

30

40

60

Proviforifches Kunftausftellungs-Gebäude zu Paris⁵²³).

A.    Preufsen.

B.    Frankreich.

C.    Kleine deutfche und

nordifche Staaten.

D.    Bayern u. Württemberg.

Arch. : Le fuel.

E. Belgien, Holland u. Frankreich. L. Schreinerwerkftätte.

M.    Schlofferwerkftätte.

N.    Magazin.

O.    Kiften-Magazin.

P.    Rampe zum Kiftenkeller. 5. Buffet.

F. Oefterreich.

G.    England.

H.    Spanien.

I. Sculpturen-Saal. K. Architektur-Saal.

V. Treppe nach den Galerien.

IV.    Spritzen.

X. Pompiers.

V.    Kleiderablage.

Z. Polizei.

Z'. Eingangshalle.

Die Baukoften betrugen 10720000 Mark (=13400000 Francs); die Ausführung des Gebäudes begann im Februar 1853 und wurde im Mai 1855 vollendet ⁵²²).

Das von der Avenue Montaigne und von der Marboeuf-Strafse zugängliche, von Lefiiel errichtete proviforifche Kunftausftellungsgebäude (Fig. 575 ⁵²³) enthielt trotz

Fig. 576.

iäSflW

MM

Væ

=.

==-4==

....

SÜD

IT

ul

i»~ =

Anficht.

F>g- 577-

V-FFSTTHU^M

li

ÛHCSH sat/rr

'n

□a

‘1

NOjyi T H UT^M

BALCON

OST THUT^M

10 5 0    10

20

1:2500

30    4-0    50

G0 70

80    90    100

Grundrifs.

Hauptgebäude der Weltausftellung'zu Sydney ⁵²⁴). Arch. : Barnet.

feiner von zwei Seiten eingebauten Lage, Dank einer fehr gefchickten Anordnung, fo wie eines Höhenwechfels in den verfchiedenen Bautheilen, durchweg Räume mit

⁵²²)    Siehe auch: Allg. Bauz. 1856, S. in. — Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 197; 1856, S. 541. — Revue gén. de l'arch. 1855, PI. 24. — Builder, Bd. 13, S. 242.

⁵²³)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1856, Bl. Cb 52ł) Nach: Deutfche Bauz. 1880, S. 155.

den Nationalitäten getrennt zu ordnen. Es follte hierdurch ermöglicht werden, einmal die Gefammtproduction eines Landes zu überfehen und andererfeits die ähnlichen Erzeugniffe verfchiedener Länder im Zufammenhange vergleichend zu betrachten.

Konnte diefen beiden Erforderniffen gleichzeitig genügt werden, fo hatten die Aufteilungen an Werth aufserordentlich gewonnen.

Fig. 578.

~7

JL

lirr*

1:500

10 9

876 5 4321 0 -LU.U-i-L-Li.l il-. UU

10

2(, n.

Schnitt nach H J.

F'g- 579-süo

) O (

.ń

in o ii ii ii lilii ii ii fl

HP

JJUUuLf

™ ; o o o ; |

tnv.T

t-Zt zziz~zi:sjzzzi-ssn

WLVT

fl

r.-ri “ rr.-rn

UL

□ Œ

J o Ucz

□ oi

non

DUO

11.11

tfOUB

1:2000

10 5    0

20

30    40

50    60    70    80    90    100

no *

Grundrifs.

Ausftellung für Landes- und Induftrie-Erzeugniffe zu Paris 1844 r>2B).

Arch. : Moreau.

Der General-Commiffär der franzöfifchen Aufteilungen, Le Play, hatte eine Löfung diefer Aufgabe in der Weife verfucht, dafs die Abtheilungen in der Längsrichtung des Gebäudes die Ausftellungsgegenflände nach ihren verfchiedenen Arten, in der Querrichtung dagegen nach den Ländern geordnet umfaffen füllten.

Mit der Ausführung des auf dem Marsfelde zu errichtenden proviforifchen Gebäudes wurde Krantz betraut. Die Grundfläche deflelben betrug, ausfchl. des inneren offenen Raumes, ca. 152 000 üm- Das Gebäude hatte eine ovale Form, welche aus einem mittleren Rechtecke von 110 m Länge und 884 m Breite

fehr günftiger Beleuchtung. Es war in leichtem Fachwerk ausgeführt; die Façaden waren aus Gypsftuck hergeftellt. Die Grundfläche umfaffte lö 714 fl¹¹¹.

ln feiner ganzen Gruppirung wefentlich günftiger, als das zuletzt befprochene Induftrie-Ausftellungsgebäude zu Paris, war das von Barnet errichtete Hauptgebäude der Weltausftellung zu Sydney 1880 (Fig. 576 u. 577

Das Gebäude beftand aus einem 244,o m langen, 15,2 m breiten und 18,3 m hohen Mittelfchiffe und einem gleich weiten und gleich hohen, 152,o m langen Querfchiffe, deren Kreuzung durch eine 64,o m hohe Kuppel mit 30,7 m Durchmeffer betont war. * Seitlich diefer Hauptfchiffe waren 7,6 m breite, mit Galerien ver-fehene Seitenhallen, deren beide Gefchoffe eine Höhe von je 5,3 m hatten, angeordnet. An jeder Seite des Längs- und Querfchiffes fchloffen fich je zwei weitere, nur eintlöckige Seitenhallen von je 7,6 m Breite und 7,6 m Höhe an. Nach der weltlichen Seite waren in verfchiedener Längenausdehnung noch weitere Hallen von gleichen Abmeffungen angeordnet worden. Vier gröfsere Thürme an den Enden der Hauptfchiffe, fo wie kleinere Thürme an den Ecken des Bauwerkes belebten die äufsere Gefammterfcheinung, bei welcher überdies durch die Betonung der Mitte mittels der mächtigen Kuppel eine intereffante Wirkung erzielt wurde.

Die Beleuchtung erfolgte faft ausfchliefslich durch Deckenlicht.

Das nach Offen beträchtlich abfallende Gelände geftattete die Anlage der Ilauptreftauration in einem Untergefchofs, welches zugleich die architektonifche Wirkung des Gebäudes von diefer Seite wefentlich hob.

Mit Rückficht auf den zur Ausführung des Gebäudes verfügbaren, fehr kurzen Zeitraum wurden die Conftructionen in der Hauptfache nicht aus Eilen, fondera aus Holz hergeftellt. So war auch die äufsere Kuppel, deren Bedeckung mit verzinktem Blech gefchah, durchaus aus Holz conftruirt. Ihre Beleuchtung gefchah durch 26 ovale Fenfter im Tambour.

Der Flächeninhalt des Gebäudes betrug im Hauptgefchofs rund 192 a, im Untergefchofs 61 a und auf den Galerien 51 a; die Herftellungskoften beliefen fich auf 3450000 Mark; die theil weife Erhaltung des Bauwerkes, fo befonders des Kuppelbaues, wurde befchloffen.

Für Mafchinen und Gemälde waren befondere Gebäude errichtet worden ³).

401.

Beifpiel

VT.

5 2 -I

)•

2) Th eil bau ten.

Zu den einfachften Theil- oder Hallenbauten, bei welchen die einzelnen Hallen dicht an einander gerückt waren, gehört das Gebäude der Ausftellung für Landes- und Induftrie-Erzeugniffe zu Paris 1844 (Fig- 578 u. 579 ⁴).

Das von Moreau auf den elyfäifchen Feldern errichtete proviforifche Gebäude bedeckte eine Grundfläche von 200 m'Länge und 100m Breite. Um einen mittleren, feitlich beleuchteten Raum, welcher die gröfseren Gegenftände aus den Gebieten der Mechanik, der Mineralogie, der Metallurgie, fo wie die Wagenarbeiten aufzunehmen beftimmt war, waren an den vier Seiten niedrigere, mit Deckenlicht verfehene Hallen angeordnet, an welche fich wieder höhere, feitlich erhellte Hallen anfchloffen. Inmitten der vier Fronten waren die Zugänge angeordnet, an der nördlichen Front feitlich des Haupteinganges ein Salon für die königliche Familie und ein Raum für die Central-Commiffion.

Die Conftruction des Gebäudes war durchgehends von Holz; die Dachdeckung gefchah mittels Zinkplatten, welche zur fpäteren Weiterbenutzung nur lofe aufgelegt worden waren. Im Aeufseren hatte man die Fachwerkwände mit Brettern verkleidet und mit getönter Leinwand befpannt. Die Gefimfe wurden aus Holz hergeftellt, die Ornamente aus einer wafferdichten Malle von Hanf und Afphalt. Die Fufsböden waren in der äufseren Halle aus tannenen Brettern ausgeführt, in den übrigen Bautheilen als Gypseftrich behandelt.

402.

Beifpiel

VII.

Die Koften betrugen bei einer Ausführungszeit von 2¹/2 Monaten im Ganzen 240000 Mark (=300000 Francs ⁵ 6 7).

Von ganz befonderem Intereffe ift das Gebäude der Weltausftellung zu Paris 1867 (Fig. 580 u. 581 wurde, die Ausftellungsgegenftände fowohl nach ihrer Gleichartigkeit, wie auch nach

5 28 u. 529

), weil hier zum erften Male der Verfuch gemacht

4°3-

Beifpiel

VIII.

100 00 8 0 70 60 50 40 30 20 10    0

w.'C

yy . •

, • \*

1:3000

9JW99t-

U¥ W

100

f.

ZOO¹*

''ss

t/)

• . xx

ï' n \

\ \

///

T:

VY

/.

/•-7 *

V;>

\

• A

\ v\

V\\

' • // i • //

\A

dl

/ïUin?

/<v

—rr

7..........

?rc7n.ena le Couverte

! ï l- !!

( I 1;

I' A'

v •*>

ïT

r-

I-

”3'

**w

I    »i* WMrm':

4 Ivb

TTàYâÜ

xi

Oeuvres

rhsioire

■’Oarâin Central

U:

_i

pAAt V t

!2_i

M

fl

f 11

ł-----^r\- J

•f :    :: -.i

it-

VA

r^Ms/rn

\A

TWkj.

!-!

4-4

•'■-•A

\\

v\

X-

\ V/,

j^x

•\x

_______X_____Hirioire_de_Ia Terre.

4 / •

ferr

.......... -' \ ••

.......'■

y-

'7

. /

V'*    . /

• y • y • v*

s *4

y // y yy

Hauptgebäude der Weltausftellung zu Paris 1867 5 2 s).

/y

//

=u~r

0û-*,0gç~

/ vutëg */ ?p ?ioq J s^eJuiiud rtJ/ag

Fig. 580.

Arch. :

Krantz.

beftand, an welches beiderfeits Halbkreife mit dem Halbmeffer von 192 m hch anfchloffen. ln der Mitte befand fich ein 40,5 m breiter und 150,5 m langer, mit Gartenanlagen verfehener, unbedeckter Raum, um welchen fich, parallel mit dem äufseren Umfange des Gebäudes, die verfchiedenen Hallen concentrifch an einander reihten. In den beiden Hauptaxen waren durch das ganze Gebäude 15 m und 10 m breite Wege angeordnet, während noch weitere 12 Wege von 5m Breite in gleichen Abhanden das Gebäude radial durchfchnitten. 5 m breite Rundwege waren aufserdem zwifchen den verfchiedenen concentrifchen Gebäude-theilen, welche die verfchiedenen Arten der Ausftellungsgegenftände aufzunehmen hatten, angeordnet worden.

Jedem Lande füllte nun ein der Anzahl und Gröfse feiner Ausftellungsgegenftände entfprechender Kreisfector zugewiefen werden. Somit war die Aufgabe der Theilung nach beiden Richtungen theoretifch vollkommen gelöst. In der Ausführung ergaben fich jedoch grofse Mifsftände. Da nämlich bei den verfchiedenen Nationen die Anzahl der Ausftellungsgegenftände der einzelnen Gruppen zu den Gefammt-ausftellungsgegenftänden in fehr verfchiedenem Verhältniffe ftanden, wurde ein Ausgleich dadurch nothwendig, dafs in den verfchiedenen Gruppen verfchiedene Nationen in einander rückten. Dies führte, zumal innerhalb der Gruppen eine Ausdehnung durch Erweiterungsbauten vollftändig ausgefchloffen war, zu grofsen Unzuträglichkeiten und zu erheblicher Verwirrung.

Sämmtliche Gebäudetheile waren eingefchofftg. Die inneren Gartenanlagen umgab eine bedeckte Veranda, an welche lieh die Halle für die Archäologie und weiterhin diejenige für die bildenden Ktinfte anreihten. Die Gebäudetheile waren durch gemauerte Wände eingefchloffen, welche zugleich die Dachbinder trugen, während die Conftruction der nach aufsen weiter folgenden Hallen auf 636 gufseifernen

Fig. 581.

mm

wo*

10 r> 0

20

30

1.2000

50

-f

60

70

80

90

!--1

Schnitt zu Fig. 580 ⁵²⁹).

Säulen und 694 fchmiedeeifernen Freiftützen ruhte. Der untere Theil der Wände der Mafchinenhalle war zum Abfchluffe gegen die Nebenräume bis zu einer Höhe von 7,5 m ausgemauert.

Die inneren Hallen des Gebäudes wurden durch im Dache angebrachte Glasflächen und Dachauffätze erleuchtet, welche etwa die Hälfte der Dachfläche beanfpruchten.

ftarke Betonunterlage ausgebreitet wurde. In der Eingangshalle

cm

Die Mafchinenhalle und die Haupteingangshalle waren mit wellförmigem Eifenblech bedeckt und hatten feitliche Beleuchtung. Die Fufsböden fämmtlicher Wege waren aus einer 2 cm ftarken Cementmörtel-fchicht hergeftellt, welche auf eine 8 beftand der Fufsböden aus chemifch präparirtem Schiefer auf einer Betonunterlage von hydraulifchem Mörtel. Alle übrigen Bautheile hatten hölzernen Fufsböden erhalten.

Durch unterirdifche Canäle von 3 m Weite und 2 m Höhe wurde den inneren Gebäuderäumen frifche Luft zugeführt, während die verbrauchte Luft durch Dachauffätze abzog.

Das Dachwaffer leitete man durch die Säulen und Pfeiler in Thonrohre und aus diefen in Canäle von Cementmörtel.

Von einer Pleizung und abendlichen Beleuchtung des Gebäudes war Abftand genommen worden.

Während fich bei diefem Bauwerke der Verfuch, jede Anlage von Galerien zu vermeiden, als fehr günftig erwiefen hatte, zeigte daffelbe in anderer Beziehung, abgefehen von der vielfachen Unklarheit in der Anordnung der Ausftellungsgegenftände, verfchiedene fehr empfindliche Mängel. Die elliptifche Grundform verfperrte in den gebogenen Gängen grofse Durchblicke; fie veranlaffte bei der Herftellung der gebogenen Dachflächen und Dachlichter eine fchwierigere, wefentlich theurere Conftruction und befchränkte die Verwerthbarkeit der Hauptconftructionstheile nach Abbruch des Gebäudes. Sehr ungünflig erwiefen fich auch das Zufammenführen einer zu grofsen Anzahl von Befuchern nach der Mitte des Gebäudes, fo wie der Umftand, dafs daffelbe fall durchweg auf Dachlicht-Erhellung angewiefen war.

CO

UJ

.2

RO H MATERIALIEN

Zu S. 491.

FABRIKATE

KUN ST - I N DUSTRIE

K Ü N JS T E

kl

ir

5.00    .......... tz.oo

!............;

25,00

1...........i

I *

T 400 t

!..

25,00

5,00

......

4.........4 u.....

~\........... ?

I    i *

13,00

JJ 7, OÖ -

«tf

a s,oo

N‘

7,y?o —

*»»-

“‘-■j pi»'.'    j ::    "J* î    æo® | «•

IHPiun 1    A-~:.

Uę.»¹,.^ L. Ą,    V-»»- •*    -^-4..*-

..................î~............~W........

U..„

30

30

Tm

-«r

70

Durclischnitt nacŁ a - h .

/ /,

Wasserwerke

A v e nue

Snffrcns - ^

AUS STELLUN GS

GEBÄUDE

si

g*

-L

IL

Lainotte - Piquet

r;

li jj

\Lh

:i*: =

Ü8

‘ST

i!

■I

de

Avenue

4-

' 5. ; ...L LLLLLLL!—- .4-4-14-* -

H S:II4L-JuiN,GiSi = J„M^x^îii.J... = -j4--LllÆl^ii4-iJ Z i

.; ..J-—L-T-Ti, fTci^x+i, rT-T--T-1, ,r_i. si— ?7| Ausstellung    -^"-4 4-"*-k4—^*-^-4 4—^-4— -K4r I

:rtr.i" j.-j    ............-juo.oe-------------Kl— —[Ikg-n-st-M-    [

i: fpZrttJ ll~jTl|-Jj‘t-zrizj¹ ‘l-j-'f&Ü DER sTjADT paris j4rxtzj¹ V~j~ttAll~j~x~j*izrmp¹ =|

^["rÄ'u7sjÎTÜUÜ'nIÎS :"4»Ä; ruatÏT’i i [ r h'ÄPVk I ; T‘H -;i

::':::::rfï l ; tn^ffrfe    ^ JL

SïanfSxôi

iüniil

Vineuse - Sfr

WBk

vT--.

f%! li |

t- • 4«

if—

T.

=T=

a,

Je/

É/FRIEDHOF

Park i

d ' 0 rfay

fa d

S %k-I

"iiwBl“ r

Ania gen

v:

VOR PASSY

y U

•-

3>

<£

]Ç>

lll I

(ED

JH

V'

\L

s?

------105,00 —

Anla ge

Z1‘

reo,9smt'---

m*:

U

il'«

ED

tO

t SAU

ytsii

TROCADKRO

PLATZ

Proj. Aveu

Quai

lll

îl=

•z U

PALAST

Park -\ Anlagen

ci

AüF DElVr

TSTÂRSFELDE

—i

>/

■■

ça

» « m i,

mm

Avenue

■htm 11

Bour donnaye .

AT Æ/ g d e b

......r-

W^ÊÊÊ

u r a c. r

Lu

|j

1:0000

400 80 60 40 20 0'    ,

• H-H I-I' I H-H--

100

son

MO"

Weltausftellung zu Paris 1878.

Arch. : Bnmfaut & Hardy.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. B.aukde. 1878, Bl. u.

fffl

HF]

si

HÜ

‘i

i.

-JS

Arch.:*lDuval ô? Hardy.

ff

IĘ

m

Fig. 582.

Im

WZ'?

it7‘,

f:

UV

k'vk

l;!.r

'il.

Hauptgebäude der Weltausftelluag zu Paris 1878. — Hauptfaçade⁰

“lä

ii

■55

11

llfe:

Architektonilch bot das Gebäude bei feiner in hohem Grade unfchönen und unfeft-lichen Gefammterfcheinung wenig Intereffe. Es war errichtet worden lediglich aus praktifchen Gefichtspunkten und ohne jede Rückficht auf gilnftige Raumwirkungen im Inneren und auf Gruppirung im Aeufseren. So einförmig jedoch die äufsere Gefammterfcheinung auch war, fo kam doch in der Ausbildung des Façaden-fyitems der eiferne Conflructionsbau bei folchen Gebäuden zum erden Male zum charakteridi-fchen Ausdruck ⁵³⁰).

Den Nachtheilen, welche als eine Folge der elliptifchen Grundform des foeben befprochenen Gebäudes zu betrachten find, trug man bei Ausführung des Hauptgebäudes für die Ausheilung zu Paris im Jahre 1878 Rechnung, indem man diefem in feiner Gefammtanordnung nach ähnlichen Grundgedanken errichteten Gebäude eine rechteckige Grundform gab (fiehe die neben flehende Tafel).

Während das vorerwähnte Gebäude nur eine Grundfläche von 152 000 lm umfaßte, bedeckte diefes eine folche von rund 244 000 q™. Es wurde nach den Plänen von Erunfaut <S° Hardy ausgeführt und hatte eine Länge von 706m und eine Breite von 346m- Der mittlere, 605 m lange und 65 ¹¹¹ breite Hof enthielt die beiden Gebäude für die bildenden Fünfte und in der Mitte den Pavillon der Stadt Paris, deffen Ausftellungsgegenftände über alle bautechnifchen Fragen der ftädtifchen Verwaltung Auskunft ertheilten. An den Längsfeiten diefes Hofes lagen beiderfeits die mit Deckenlicht erhellten Hauptbautheile, beftehend aus je drei 25 m breiten Plallen mit dazwifchen angeordneten 5m breiten Gängen. Hieran fchloffen fich an den Längsfronten die 35,6 m breiten und 16,o m hohen, feitlich beleuchteten Mafchinenhallen mit niedrigen Vorhallen für Landeserzeugniffe an, während an den kurzen Seiten das Bauwerk durch architektom fch

4°4-

Beifpiel

IX.

!!•

ïiV;' il

*/! 000 ¹¹ • Gr.

0³⁰) Siehe auch: Zeitfchr. f. Bauw. 1865, — Romberg’s Nouv. annales

S. 501. — Allg. Bauz. 1867, S. 112.

Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1867, S. 265. -de la conftr. 1866, S. ic6; 1867, S. 153. —Revue gén. de Parch. 1868, S. 72, 159, 194, 261 11. PI. 19—30, 41—42, 52—53; 1869, S. 74 u. PI. 13, 14. — Bttilder, Bd. 23, S. 728.

Wj

5:! 1) Facf.-Repr. nach: Nouv. annales de la

conft. 1878, PI. 1—2.

t-

HP

ifT

-mÊËÈSÊm

rfJ

Fig- 583

L:

mm

■«

K jb—

ÏL - j

y VJ

1«

iàl

.".es»

Wks.

^§P

.ÊWlMk

mą

Kf!:<

II

i,

NL

r-vj

il!

MH

P®

SRrl

;⁴ife

if

ô*.

1191

d^.

uMn

8K

■a

i

' ■

vC/r

10

[i

i®

4gS|§|

^31 rm

ai

IMI

i:Ä i

fc|

i-

h!

an

1L1J

ÏL

SSSiïi’ rî

C. -i

EnSKSÉ

HÊ&

at’SnâJj, 1¹HU4 ir?j|r>i

i

V,

sbp$

Ä-..

:-cx;

• :FV- ; :. ,,

BBBMmbRIHI

Central-Pavillon der Hauptfaçade vom Hauptgebäude der Weltausftellung

zu Paris 1878 5;!2).

'-'’îyy:

betonte Vorbauten verkleidet war, deren eine nach der Seine gelegene die hervorragendften Ausdellungs-gegendände enthielt, während die gegenüber liegende als Arbeitsraum für Hausindudrie beftimmt war.

Die den fremden Nationen zugetheilte Gebäudehälfte war durch 5m weite Stützenflellungen in 125 Querdreifen zerlegt worden, welche den einzelnen Nationen entfprechend der Anzahl ihrer Ausdellungs-gegendände überwiefen wurden. Es follte damit in gleicher Weife, wie dies bei der Ausftellung im Jahre 1867 beabfichtigt war, eine Ordnung der Gegenflände in der Längsrichtung nach Nationen und in der Querrichtung nach Gruppen flattfinden. In der Ausführung erwies fich diefes Beftreben eben fo ungündig, wie früher, da auch hier bei der Ungleichmälsigkeit der Ausdellungsgegendände der verfchiedenen Nationen das Ineinanderfchieben der verfchiedenen Gruppen nothwendig wurde.

Die Dächer der eigentlichen Ausftellungshalle waren durchweg in Eifen condruirt und wurden in tlen Mafchinenhallen von fchmiedeeifernen Kaftenpfeilern, in den 25 m breiten Haupthallen von gufseifernen Freiflützen getragen.

Die Beleuchtung gefchah, abgefehen von den Mafchinenhallen und den höher geführten Quergalerien, überall durch Dachlicht. Die Dachdeckung bedand, fo weit fte nicht zu Dachlicht benutzt wurde, aus verzinktem Eifenblech.

Unter den 25 m breiten Hallen waren Kellerräume zur Aufnahme fämmtlicher Canäle und Rohrleitungen angeordnet.

Die Fufsböden der Ausftellungsräume beflanden aus fchmalen, mit 1cm breiten Zwifchenräumen verlegten Kiefernholzbrettern, während das Veßihule d’honneur, die Kunllhalle, die Treppen, die Perrons und die Canäle Cement-Eflriche erhalten hatten.

Im Aeufseren (Fig. 582 ⁵³ ') zeigte fich das Gebäude durchweg als Glaseifenbau, und es kann zumal das nach der Seine gelegene Veßihule d’honneur auch in architektonifcher Hinficht durch feine charakteridifche Ausbildung als aufserordentlich gelungen bezeichnet werden (Fig. 583 ⁵³²).

Ueber dem weitbogigen Hauptportal war eine 36m hohe Mittelkuppel angeordnet, an den Enden 46 m hohe, nach den vier Seiten geöffnete Eckpavillons. Im Uebrigen erhoben fich zwifchen den breiten Fendern fchlanke Pfeiler, welche mit Fayence-Platten reich bekleidet und mit eleganten figürlichen und mit Flaggen gefchmückten Auffätzen verfehen waren.

Eine dem Baue vorgelegte breite Terraffe mit zahlreichen Freitreppen, Wafferkünden und Pflanzen-fchmucke hob wefentlich den fedlichen Eindruck diefer Façade.

ln der Hauptaxe des Ausdellungsgebäudes jenfeits der Seine auf den Höhen des Trocadéro hatte man einen impofanten Fedpalad ⁵³³) errichtet und fomit nach diefer Seite durch ein in feiner Anlage und Durchbildung fehr prunkvolles Bauwerk dem Ausdellungsgelände einen ungemein wirkungsvollen Abfchlufs verliehen.

Zahlreiche Annexbauten

zum Theile von beträchtlichen Abmeffungen, dienten zur Aufnahme der grofsen Zahl von Ausdellungsgegenftänden, welche im Hauptgebäude nicht mehr untergebracht werden konnten; theils waren fie von einzelnen Staaten oder Corporationen für in fich abgefchloffene Abtheilungen errichtet worden.

Die Gefammtkoden diefer Ausdellung betrugen 35800000 Mark ⁵³⁴).

Nit

Aren. : Petlit

&" W il/on.

~7~

Fig. 584.

Schnitt durch das Hauptgebäude.

1:1500

10

20

SO

»0    5    «

'itilllllii—

Weitausftellung zu Philadelphia 1876⁵³³).

Ô3-) Facf.-Repr. nach: Revue gén. de l'arch. 1878, PI. 25.

⁵³³)    Siehe    darüber Theil IV,    Halbband    4 (Art. 200, S. 168)    diefes »Handbuches«.

⁵³*)    Siehe    auch: Revue gén.    de L'arch.    1876, S. 121 ; r877,    S. 254 u. PI. 52—55; 1878, S.    178. — Encyclopédie d'arch.

1876,    S. 65;    1878,    S. 32, 62, 73, 85, 93, 134,    200, 249 u. PI. 21—32, 536, S37, 544, 527, 539,    509,    559,    535 ;    1879, S.    3,

22, 43,    56, 88, 90,    94, 96 u. PI. 558,    566—569,    571, 576, 580—583,    588, 589, 596, 597, 599—602,    607,    6io,    620,    627, 628.    —

Gazette des arch. 1878, S. 182, 190, 198, 207, 218, 227, 239, 246, 327; 1879, S. 132, 144, 168, 1S0, 271. — Nouv. annales de la conftr. 1878, S. 2, 81, 113. — Builder, Bd. 36, S. 889. — Building news, Bd. 34, S. 290.

535) Nach: Revue gén. de l’arch. 1877, Bl. 52—55.

4°5-

Beifpiel

Auch für die Anordnung des Hauptgebäudes der W e 11-ausfte 11 ung zu Philadelphia 1876 (Fig. 584 bis 586 war die Aufteilung der Gegenftände zugleich nach Nationen und nach Gruppen mafs-gebend. Hier machte die V erzögerung bei den Vorarbeiten, die bis kurz vor Beginn der Austeilung einen Ueberblick über, die Stärke der Betheiligung der verfchiedenen Nationen nicht getattete, eine folche Eintheilung unmöglich und nöthigte fchliefslich dazu, jeder Nation einen entfpre-chenden Theil des Gebäudes zuzuweifen, ohne dafs auf eine betimmte Ordnung der verfchiedenen Austellungs-gegentände innerhalb einer Nation gerück-fichtigt werden konnte.

An einem bereits im Jahre 1873 zur Erlangung von Plänen für die Aus-ftellungsbauten ausgefcliriebe-nen allgemeinen Wettbewerb nahmen 43 Architekten theil, und von diefen wurden 10 Architekten zu einem engeren Wettbewerb zugezogen.

Der reich bewaldete Fairmont-Park enthielt ein für die Ausftellung vorzüglich geeignetes Gelände ; feine zahlreichen landfchaftlichen Vorzüge wurden bei Anordnung der Gebäude gefchickt ausgenutzt.

:üiih

s—

Y?.

5 3 5 u. 5 3 6

Aren. :

Pettit & Wilfon.

S³

:o

rsA

m.

Nd

>HP®

Fig- 585-

Anficht des Hauptgebäudes der Weltausflellung zu Philadelphia 1876 ⁵³⁶).

Vaooo n* Gr.

H"'

il

il

7 saPrSara

- • -j

—'■[

;':j[

[P

y'/

mm

iÜ

:f -À

fi

lyjlf

m\

DB

mm

:i

;<***>;

[g]

jgl

si

___

il

gas»

supii

«

wm

im

m-

WÊ

j||

' -v{

t

ISl

UffiÜ;'

isasKif:

ilssass

il

wm

536) Facf.-Repr. nach : Nouv. annales de la conßr. 1876,

PI. 1-2.

>i

îüf——!

;:g

HI

'filii

•-W

ÏI

iflaPh

Fig. 586.

<3

iri

>41

li

Uli

ii

495

„'fil

ff»®

I-.

Fünf grofse Bauwerke nahmen die hauptfächlichften Ausftellungsgegenflände auf; drei hiervon, das Hauptgebäude, die Mafchinenhalle und die Agri-culturhalle, wurden als einfl-weilige Gebäude nach den Plänen von Pettit und Wilfon ausgeführt, während die beiden anderen, die Kunfthalle und die Gartenbauhalle, nach Plänen Schwärz-maitn’s als Dauerbauten errichtet wurden.

SB¹

Dli

sy

!l

yifi

oooy:'.

I-

I-

HI

i|i

«M

sé

“i

-r:

Lageplan der Weltausftellung zu Philadelphia 1876⁵³⁵).

D. Mafchinenhalle.

C. Kunfthalle.

B. Nebengebäude.

A. Hauptgebäude.

BIS

v;|

is

f!

U,<

'J

.«iOfe

•:

r-

3

Ira

ffl

la

KJ

ii--<

Ili ai«

a) Der Gefammtanord-nung des Hauptgebäudes lag ein Syftem von Quadraten mit

7.3    m Seitenlange zu Grunde. Bei einer Länge von 572,3 m und einer Breite von 141,4 m enthielt es eine Ausheilungs-Grundfläche von 76 400 1™. In der Längsrichtung war ein Mittelfchiff von 36,6 m Breite und 13,85 m Höhe bis zum Dachbinder angeordnet ; zu beiden Seiten fchloffen fleh je eine 14,6 m breite und nur

8.4    m hohe Plalle an, welchen wieder eine je 30,5 m breite und 13,85mhoheIIallefolgte(Fig.584). Durch diefen Wechfel in der Höhe war für die beiden breiten Hallen überall eine feitliche Beleuchtung ermöglicht worden ; nur die dazwifchen liegenden fchmaleren Hallen wurden durch Deckenlicht erhellt. In der Kreuzung des mittleren Längs- und Querfchiffes betrug die Höhe 21,9 m; auch die fleh unmittelbar anfchliefsenden Bautheile hatten aus äfthetifchen Gründen eine gröfsere Höhe erhalten. Den mittleren Theil des Gebäudes hatte man auch im Aeufseren dadurch betont, dafs die Kreuzungsftellen der an die Hauptfchiffe fleh unmittelbar anfchliefsenden niedrigen Hallen als 37,o m hohe eiferne Thürme ausgebildet wurden. Auch die Giebelenden des Längsbaues hatte man durch Eckthürme ausgezeichnet.

pi

Die Façaden (Fig. 585) waren in ihrem unteren Dritt-theile aus Ziegelfteinen herge-

ftellt; die oberen zwei Dritttheile waren Fenfterflächen. Die Conftructionen waren in Eifen ausgeführt; die Dachdeckung beftand aus Zinkblech.

Zur nächtlichen Sicherheit gegen Diebftähle etc. war der Bau mit Gaslicht verfehen worden.

Das Gebäude erwies fich für den Maffenandrang von Ausftellungsgegenftänden als viel zu klein ; es wurde defshalb nothwendig, da eine Erweiterung deffelben ausgefchloffen war, zahlreiche Nebenbauten zu errichten.

ß) Die Mafchinenhalle, in ihrem Haupttheile 427,0 m lang und 109,7 m breit, umfaffte, einfchl. eines Anbaues, welcher hauptfächlich für Wafferverforgungszwecke beftimmt war, eine Grundfläche von ca. 53 000 ftm. In der Längsrichtung fchloffen fich feitlich an die 18,3 m breite und nur 6,1 m hohe Mittelhalle die beiden 27,4 m breiten und 12,2 m hohen Haupthallen an, welchen fich wieder je eine 18,3 m breite und 6,1 m hohe Seitenhalle anreihten. Die in der Mitte angeordnete Querhalle hatte diefelben Abmeffungen, wie die beiden vorerwähnten Haupthallen.

Auf Lolche Weife war auch für diefes Gebäude eine reichliche feitliche Lichtzuführung ermöglicht worden. In ihrem Conftructionsfyfteme ift die Mafchinenhalle dem Hauptgebäude gleichfalls ähnlich, wenn auch hierbei eine gröfsere Verwendung von Ilolz-Conftructionen ftattgefunden hat ⁸).

Fig- 587-

i7

LVfrFUlIQîlg    M

aV^JD'ŒJÔL^OMISIS ■ iruiruü reTTrirrtii Fö't“

xxx

11

XI

Entrée

a t=,

VIÇ? ö nio ° oD S-J ₌ □

dm o => □

=    □ t=

D c=

□ Oig n@Dl x

XI

rvn

in

=É

3(XXfcJ| o

alilD

XI

o.

XXXI

I--1

IGzjUI

I__]

Hotelwesen

Entree

Restaurant

1:1000

10 8 6 4 2 0

fH-H-ftnff

Induftriehalle der Schweizerifchen Landesausftellung zu Zürich 1883 ⁹)-Arch. : Martin £? Pfifler.

VIII. Papier.

IX.    Stroh.

X.    Holzfchnitzerei.

XI.    Möbel.

XII. Uhren.

XIII.    Goldarbeiten.

XIV.    Kurzwaaren.

I. Seide.

II.    Baumwolle.

III.    Wolle.

IV.    Leinen.

V.    Stickerei.

VI.    Bekleidung.

10

+

20

30

40

50"

XXX. Schule.

XXXII. Wiflenfch. Inftrumente. XXXIII. Mufik.

XXXIV. Vervielfältigung. XXXVI. Kartographie.

XXXIX. u. XL. Vereine.

406.

Beifpiel

Nicht ohne Intereffe find die Gebäude für die Schweizerifche Landesausftellung zu Zürich 1883. Diefelbe umfaffte ohne Redaurationen und Fefthalle eine bedeckte Ausftellungsfläche von rund 34 800ftm und war fomit eine der umfang-reichften Landesausftellungen.

Die eigentlichen Ausftellungsbauten hatte man in reizender Umgebung an der Vereinigung der Flüffe Limmat und Siehl auf zwei durch Brücken verbundenen Grundftücken errichtet, während Kunfthalle und Fefthalle an abgelegener Stelle dicht am Züricher See fich befanden.

a) Die Induftri ehalle (Fig. 587 tt. 589 ⁹), entworfen der feitlichen Anbauten für das Gafthofwefen und für die Reftauration, eine Fläche von 10400 üm.

von Martin &= Pfifter, bedeckte, einfchl.

Ein

][

V" O

i y»j

2X^2

D

□&Ü

)■

538

DD D

□□□

n00 2 DODD

P PfMEÎ P

il

□ □□

Fig. 58S.

-sru

là jÿj-

□ ° □ 0 a o

C=J

□ « □

#5

S-

=□

au

IrLS

i§;

1:1500

□À

I.....--I

(Kesselhaus

ro

t- j)XE

nru

LU

3E

fl h

o__

yiUUJLMIMIM i

■~"j L— - -—--<

j =    «3

H ^ -a

xs

<=□! i !

ïr

-z

S'

p-

Si

CO

Mafchinenhalle der Schweizerifchen Landesausftellung zu Zürich 1883

Arch. : Martin àf Pfifler.

XXIV. Waffen.

XXV. Nahrungs- und Genufsmittel. XXVI. Landwirthfchaft.

XXXI. Hygiene und Rettungswefen.

XXI.    Verkehrswefen.

XXII.    Mafchinen. XXIII. Metallinduftrie.

XIX. Hochbau und Einrichtung des Haufes.

XX. Ingenieurwefen.

VII. Leder.

XV.    Chemie.

XVI.    Rohproducte. XVIII. Baumaterialien.

Uo

Łi

' \Z "W

S>s

łK

15    00

=-ar

Fig. 589.

-Il

»G

/•11

T*

<JC [

10.%6

1\

li

6. 00

ir

łó-

1:250

<5

¹

   Siehe: Zeitfchr. f. Baukde. 1883, S. 64.

²

   Nach: Encyclopédie d'arch. 1877, S. 79.

³

   Siehe auch: Deutfche Bauz. 1880, S. 154, 169. — Butlder, Bd. 37, S. 512.

⁴

   Nach: Allg. Bauz. 1844, Bl. 620, 621.

⁵

   Siehe auch: Allg. Bauz. 1844, S. 188.

⁶

   Facf.-Repr. nach : Nouv. annales de la confi. 1866, PI. 33—34.

⁷

   Nach: Revue gin. de l’arch. 1859, PI. 23—24.

⁸

   Siehe auch: Btiilder, Bd. 31, S. 965; Bd. 34, S. in. — Building news, Bd. 29, S. 383, 390, 530.

⁹

   Facf.-Repr. nach: Pfister, A. Bauten der Schweizerifchen Landesausftellung. Zürich 1883.

407.

Beifpiel

Querfchnitt zu Fig. 587 ⁵³⁸).

feitlich beleuchtetes, 170,o m langes Mittelfchiff von 15,o m Breite und 10,5 m Höhe wurde in der Mitte durch ein Querfchiff von gleichen Breit- und Höhenabmeffungen durchfchnitten. Seitlich des Längsfchiffes, jedoch von diefem durch 6,0 m breite Zwifchenbauten getrennt, waren je eine feitliche, durch Deckenlicht erhellte Halle von 15,0 m Breite und 7,4 m Höhe angeordnet. Das Gebäude war in Holz conftruirt; feine Ausführung gefchah in derZeit von etwa 5 Monaten. Die Herftellungskoften betrugen rund 168000 Mark (=210000 Francs) oder für 1 qm Grundfläche 16,75 Mark (—20,94 Francs).

ß) Die Mafchinenhalle (Fig. 588 ⁵³⁸), mit einer Grundfläche von 11320<lm, war von denfelben Ąrchitekten entworfen und wurde in ihrer Anordnung wefentlich durch die bereits vorhandenen Wohngebäude und Fabrikanlagen beeinflufst. Sie fchlofs fleh in ihrer rechtwinkeligen Grundform an jene eng an, während die Abtheilungen für Chemie, Hygiene u. f. w. fleh zwifchen diefen beftehenden Bauten erftreckten.

Das feitlich beleuchtete Mittelfchiff war 24,0 m breit, 18,4 ¹¹¹ hoch und 157 + 98 = 255,0 m lang. Zwei Seitenfchiffe, von welchen das eine 7,4 m breite gleichfalls Seitenlicht erhielt, während das andere 15,47 m breite mit Deckenlicht verfehen war, fchloffen fleh ihm an. Die Conftruction des in 3Y2 Monaten fertig geflehten Gebäudes war ebenfalls in Holz ausgeführt ; die Dächer waren mit Schiefer gedeckt.

Aeufserlich war der Bau durch die' im Winkel angeordnete und eine Grundfläche von 760 Qm bedeckende Rotunde architektonifch befonders betont worden.

Das Gebäude koftete rund 192000 Mark (=240225 Francs) oder für 1 qm Grundfläche rund 14,50 Mark (= 18,11 Francs ¹).

Eine wefentlich freiere Anordnung, als die bisher befprochenen Gebäude hatten, zeigte das von Fowke errichtete Hauptgebäude der Weitaus ft eil ung zu London im Jahre 1862 (Fig. 590 ⁵⁴°). Daffelbe war als bleibendes Bauwerk errichtet, wurde jedoch fpäter gröfstentheils wieder abgebrochen.

Von Offen nach Wellen erftreckte fleh das 244,00 m lange und 25,73 m breite Längsfchiff mit zwei Seitenfehiffen von je 15,25 m Breite, welch letztere in der Höhe von 8,50 m mit Galerien verfehen waren. Die gleichen Abmeffungen hatten die beiden Querfchiffe ; jedoch waren hier die äufseren Galerien nur 7,06 m breit. Längsfchiff und Querfchiffe durchfchnitten fleh in mächtigen Kuppelräumen von 61,00 m innerer Höhe. Vom

Längsfchiff aus führten noch je zwei den Seitenfchiffen entfprechende Bautheile nördlich zu den Reflaurations-räumen, ftidlich zum Haupteingange. Es verblieben fomit innerhalb des Gebäudes fechs Höfe, wovon die zwei kleineren nördlich gelegenen je 2021e!¹¹¹, die zwei gröfseren ftidlich gelegenen je 4645 üm umfafften.

Der Fufsboden der Kuppelräume lag in gleicher Höhe mit den angrenzenden Strafsen und der Fufs-boden der übrigen Räume ca. l,so m tiefer. Der Kollenerfparnifs wegen war von einer Erhöhung des gelammten Geländes Abftand genommen worden ; doch hatte man aus practifchen Gründen die herabführenden Treppen nicht unmittelbar an die Eingänge gelegt.

Gufseiferne Säulen trugen im Längsfchiff und in den Querfchiffen die rundbogigen, auf Bohlengitterträgern ruhenden Decken, während die Seitenfchiffe mit flachen Dächern überdeckt waren.

Fig. 590.

-ł

!.

t*

XJ

TET

ist

=1 ;•

JJ

b O"' ' '4i—i.

;....."m

T“T

r— t -

•t

..

•t

r

1*

.1.1^

•f

■■

..

i-

•r

f-

t*

•t

•i

SsQæisosü

-H :

,3

i.

JJ

i.

• j)

JJ

'1

j.

•i

U-J

<r

i" ■

1:2500

•8

■S

■8

s-

'i

■i

A. Haupteingänge.

Hauptgebäude der Weltausftellung zu London 1862 °⁴⁰). Arch. : Fowke.

C. Haupteingang zur Bilder-Galerie.

B. Kuppeln.

D. Glasbedeckte Höfe.

In den Höfen waren in Abftänden von 15,25 m gufseiferne Säulen aufgeftellt, welche die Glasdächer trugen. Im Gegenfatze zu diefen Glashöfen erhielten die übrigen Bautheile hohes Seitenlicht und waren mit diagonal verlegten Filzplatten bedeckt.

Nach Süden, Often und Wellen waren dem Gebäude maffive Bautheile vorgelegt worden, welche ein feitlich beleuchtetes unteres Gefchofs und ein mit Deckenlicht verfehenes Obergefchofs enthielten. An der Südfront waren hierin 15,25 m breite, an den beiden Seitenfronten 7,60 m breite Säle zur Aufnahme von Gemälden angeordnet. Die Nordfront, an welcher die Reftaurationsräume untergebracht waren, lag nach einem fehr ausgedehnten, mit gärtnerifchen Anlagen reich gefchmückten Gelände, welches in feinen Längsfeiten durch Anbauten für Mafchinen und landwirthfchaftliche Erzeugniffe, nach Norden zu durch Arcaden, welche in der Mitte zu einem Gewächshaufe führten, eingefchloffen war.

An der ftidlichen Front des Gebäudes befanden fleh drei Eingänge, während in den beiden Seitenfronten je ein Eingang in einen der beiden Kuppelräume führte. 16 Treppen bildeten die Verbindung mit den Galerien, welche einen Ausftellungsraum von nahezu 19 000 üm enthielten.

341, 351, 363-

408.

Beifpiel

XIII.

5OO

Wiewohl fich diefer umfangreiche Ausftellungsraum der Galerien als fehr ungünftig erwies, war doch die Gefammtanordnung im Gebäude, zumal bei der gefchickten Betonung der Verbindungsftellen von Längsfchiff und Querfchiffen, eine durchaus klare und überfichtliche. Sie gewährte verfchiedenartige und theil-weife intereffante innere Perfpectiven. Die architektonifche Behandlung des Aeufseren hingegen war fchwer-fällig und ungefchickt⁵⁴¹).

Intereffant durch die Art der Verbindung des einfhveiligen Hauptausftellungs-gebäudes mit drei für längere Dauer errichteten Bauwerken war die Gebäudegruppe der Weltausftellung zu Melbourne im Jahre 1881 (Fig. 591

54 2

Fig. 591-

NCTV3

r~

—! r-

i_

L.

11

i____i L_j t____1 l._j

r— f

u.

..j

L.

“I

...I

L.

r'

WEST

OST

I— .

'i r

J L.

i r

j i_.

“I

i⁻*

Sas

A. Ständige Gebäude.

1:2500

10    20    30    40    50    CO    70    80    90

-\—1-1-1—!-1-1-1—h

Weltausltellung zu Melbourne 1881 ⁵⁴²). B. Annexbau. C. Mafchinenhallen. D. Bureaus.

10 5 0

100 m

E. Küche. F. Aborte.

Der einftweilige Gebäudetheil wurde an der füdlichen, öftlichen und weltlichen Seite von den mafliv ausgeführten Dauerbauten umfafft. Der vordere, nach Süden gelegene Bau enthält ein 125,4 m langes und 18,3m breites Längsfchiff, deffen Kreuzung mit dem gleich breiten Querfchiff eben fo, wie beim Aus-Itellungsgebäude zu Sydney, durch eine mächtige, 76,2 m hohe Kuppel betont wird. Beiden Schiffen fchliefsen fich feitlich Galerien an. Die vorderen Ecken des Gebäudes find als Thurmbauten ausgebildet.

An diefen Bau, in welchem die Kunltgegenftände untergebracht find, fchliefsen fich öltlich und

541) Siehe auch: Allg. Bauz. 1862, S. 1. — Revue gén. de l'arch. 1863, S. 265 u. PI. 51—55. — Builder 1862, S. 217,

542) Nach: Deutfche Bauz. 1880, S. 159.

Arch. : Wolff.

a. Eingangshalle, b. Höfe. c. Höfe mit Aborten.

weltlich des einftweiligen Gebäudetheiles die beiden zur Aufnahme von Mafchinen beftimmten, je 140,2 m langen und 41,9 m breiten Flügelbauten an.

Die grofse in der Hauptaxe der ganzen Gebäudegruppe gelegene Mittelallee des einftweiligen Theiles war für befonders hervorragende Ausftellungsgegenftände beftimmt.

Die für längere Dauer errichteten Bauten umfafften eine Grundfläche von 200a, die einftweiligen eine folche von nahezu 300 a 543).

Das bereits in Art. 394 (S. 476) kurz erwähnte Gebäude für die Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens zu Berlin 1883 war das Ergebnifs eines Wettbewerbs, zu deffen Theilnahme man hauptfächlich die grofsen Hüttenwerke Deutfchlands aufgefordert hatte.

Beifpiel

XIV.

Fig- 593-

Sculpturcu- Halle

ti

Fig. 592.

WÊ

Zs

<3>

DH

rp=n ED n=n cs rr=n [Bi CB) CEC

< u'ÜJjj

Dcbi

(tdJ L HrxdJ 1-1 Ü- --HJ ÜzD ¹1—

r© CD Irl □ □    M³ □ □

1 ItI oü? li bi HS □

i¹

CD

rTt==rrrEsT3

[®1 P °lfl

il —r- lililo El tlili

E3 rf

r JJ

m CD Z.

ipn □&rf

±IcB3 y-v CH] li |t| Lbü. üzd.l Fl

fco um

■S[^3

fl U—0 fl —— Iflif El E

CD    © ] □ □

ta n=n 1141 |i——*1 LU La isi ei

nzinn

Yc?

$Xo

•U

11.[ _LjTd

fncc

■«asrXu:

■si

CD

CD

—raasEES!

G¹

tED

EBT

-......%wm

Ai

b-zzl£X=

125

Al

flCCS***³*

Hauptgebäude der Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens zu Berlin 1883 ² 3 4).

Umbau des neben flehenden Ausftellungsgebäudes für die Jtibiläums-Ausftellung der bildenden Künfte zu Berlin i886 ⁵⁴⁰)-

1:1.500

10

fl

au

30

40

50"*

Arch. : Kyllmann ćf Heyden, Scharowsky. a. Vorfteher. b. Polizei, c. Wärter, d. Feuerwehr, e. Höfe.

Während fünf der eingegangenen fechs Arbeiten fich an das in der Programm-fkizze enthaltene Syftem durchgehender Hallenbauten angefchloffen hatten, zeigten die von Pröll & Scharowsky angefertigten Pläne das bereits befprochene Pavillon-fyftem. Der Entwurf wurde in architektonifcher Beziehung von Kyllmann & Heyden, in conftructiver Richtung von Scharozvsky durchgearbeitet.

Das Gebäude (Fig. 592 ⁵⁴⁴) bedeckt eine Grundfläche von 11500lm- Den Einzelfyftemen ift ein Mafs von 19 m zu Grunde gelegt worden. An die 25 zu einem Quadrate vereinigten Pavillons fchliefsen fleh in der Hauptaxe drei weitere Pavillons und zwei vieleckige Hallen an, welch letztere zwei gröfsere, zu Reftaurationszwecken beftimmte Höfe umfchliefsen. In den mittleren Syftemen find vier kleine Höfe eingebaut, welche zur Erlangung feitlichen Lichtes, fo wie für Wafferleitungszwecke dienen. Eine äufsere, maffive, 4m hohe Umfaffungsmauer wird von Portal- und Fenfterbauten durchbrochen; darüber befindet fich eine 5 m hohe Fenfterwand. Jedes Syftem erhält überdies durch die 2 m hohen lothrechten Wände des oberen Auffatzes hohes Seitenlicht. Die zahlreichen, fich zwifchen den an einander gereihten Dächern der einzelnen Pavillons ergebenden Rinnen bilden den ungünftigften Punkt diefes Syftems.

Die Eindeckung der Dächer gefchah mit Wellblech, die der Kuppel mit Glas. Die durchaus charakteriftifche architektonifche Ausbildung des Glaseifenbaues (fiehe Fig. 563, S. 475), überragt von einer in ihrer Hauptform, wie in den Einzelheiten hoch eleganten Kuppel, dürfte in gleich wirkungsvoller Weife fonft nicht erreicht worden fein ⁵⁴⁶).

Daffelbe Gebäude wurde für die Zwecke der Jubiläums-Ausftellung der bildenden Klinile im Jahre 1886 von Wolff umgebaut.

Der innere, feither einheitliche Raum wurde durch Aufführung von Zwifchenwänden in einzelne Säle getheilt (Fig. 593 ⁵⁴⁵), während die äufseren Pavillons zu zufammenhängenden Galerien umgebildet wurden. Die Säle erhielten, nach Entfernung der mit Wellblech eingedeckten Zeltdächer, Dachlicht durch Rohglasdeckungen auf thunlichft leichten Eifen-Conftructionen. Die eingebauten Zwifchenwände wurden bis zu einer Höhe von 4,5 m aus ausgemauertem Eifen-Fachwerk gebildet, darüber bis zur Dach-Conftruction aus feft gefpanntem Harken Leinenftoff. Die Galerien behielten ihre feitliche Beleuchtung und wurden ebenfalls durch 4,5 m hohe Wände in einzelne Cabinete getheilt. Der Fufsboden wurde durchweg als Cementeftrich ausgeführt, und die einzelnen Räume erhielten Gefälle nach je einem im Mittelpunkte angeordneten Einfallfchachte der Entwäfferungsanlage. In der Plauptaxe des Gebäudes fchlofs fich eine 35 m lange und 25 m breite Sculpturenhalle an, um welche fich fechs kleinere Deckenlichtfäle für Gemälde anreihten.

Der Eingangs-Pavillon war durch Kayfer ör³ v. Grofsheim zu einem überaus gelungenen Architektur-ftticke in den freieften und prächtigften Formen der Spät-Renaiffance ⁵⁴⁷) ausgebaut. Der Raum war über der Grundform des griechifchen Kreuzes in den kurzen Armen rundbogig überdeckt und im Mitteltheile mit einer im Zenith fich weit öffnenden Kuppel überfpannt, welche den Einblick in eine lichtvolle obere Kuppel gewährte, die ohne plaftifche Gliederungen nur mit malerifchem Schmucke verfehen war.

XX

XX

Fig. 594-

mJ

si jm

ss# WÊÊÊ

Hl

i mt

wmam

Nationale Ausftellung zu Brüffel 1880 ⁵⁴⁸).

III. Proviforifches Ausftellungsgebäude.

/. Dauerbau für ältere Kunft.

II. Dauerbau für neuere Kunft.

54B) Siehe auch: Deutfche Bauz. 1882, S. 221; 1883, S. 80. — Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 57. — Baugwks.-Ztg. 1883, S. 121. — Glaser’s Ann. f. Gwbe. u. Bauw., Bd. 12, S. 193. — Zeitfchr. d. Ver. deutfeher Ing. 1883, S. 305.

047) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 297.

⁵⁴⁸) Nach: Deutfche Bauz. 1880, S. 493.

Die anfchliefsenden Räume, von Cremer qa v. Wolffenßein in wefentlich fchlichterer Weife überaus gefchickt behandelt ⁵⁴⁹), bildeten den Uebergang zu den eigentlichen Ausflellungsräumen.

410.

Beifpiel

XV.

Die allgemeine Anordnung des Hauptgebäudes der Nationalen Ausftellung zu Briiffel im Jahre 1880 verdient in fo fern Beachtung, als man hier zwifchen zwei bleibenden, zur Aufnahme von kunftgewerblichen Gegenftänden beftimmten Flügelbauten eine halbkreisförmig zurückgezogene Säulenhalle angeordnet hatte, deren Mitte durch einen den Haupteingang betonenden, mit einer Quadriga gekrönten Triumphbogen ausgezeichnet war (Fig. 594 ⁵⁴⁸).

Im Freien waren vom Boden zu den Colonnaden amphitheatralifche Sitze angebracht, fo dafs diefer nach drei Seiten wirkungsvoll abgefchloffene Vorplatz zugleich zur Abhaltung von Volksfeftlichkeiten fehr geeignet war. Das fich anfchliefsende proviforifche Ausftellungsgebäude von 500m Tiefe und 1200m Länge war als Hallenbau ausgebildet und mit Dachlicht erhellt.

3) Bauten nach anderen Syftemen.

411.

Beifpiel

XVI.

Zu den einfachften Beifpielen von Ausftellungsgebäuden mit einer Anzahl gröfserer Höfe gehört das Gebäude der Induftrie-Ausftellung zu Paris im Jahre 1839 (Fig. 595 ⁵⁵°), welches von Moreau in der Zeit von 68 Tagen auf dem Hauptplatze der elyfäifchen Felder errichtet worden war.

F*g- 595-

n n p t i

.....i- • •

•g—fcr

£ CL.1 .8 B B 1 8 Ti

5-

i. y u

■-fl iT"~r

aü......Jl ... li. ' ..11 li 1

-d u U Ll

Jl ii T

£ a J 8 1 fl B B. El

1:1500

10

40

S0m

Induftrie-Ausftellung zu Paris 1839 ⁵⁵°).

Arch. : Moreau.

I. Eingang zur Abth. : Mechanik. II. Eingang zur Abth. : Verfchiedene Gegenftände. III. Eingang zur Abth. : Gewebe. IV. Eingang zur Abth.: Luxusgegenftände. A. Eingangshalle. B. Bureaus.

Das 150 m lange und 82 m tiefe Gebäude umfaffte eine Grundfläche von 15 170 üm. Daffelbe war mit 3 grofsen inneren Höfen angelegt, welche den beiden mittleren Flügeln beiderfeits und den beiden feitlichen äufseren Flügeln an ihrer inneren Seite Licht 2uftihrten und zugleich zur Aufhellung gröfserer Mafchinen und Modelle dienten, zu deren Schutze diefelben nachträglich an einzelnen Stellen mit einer leichten Bedachung verfehen wurden. Die Flügel waren durchweg 10 m hoch.

⁵⁴⁹)    Siehe ebendaf., S. 178.

550)    Nach: Allg. Bauz. 1840, Bl. 324.

> r> ^

C Z nł

I. Verwaltungsräume, Reftaurationen etc.

II.    Bergbau und Salinenwefen.

III.    Hüttenwefen.

IV.    Mafchinenwefen und Transportmittel.

V.    Metall-Induftrie,

’ M

s f©

i±>

Ml

Ui

, sif mm

il /©‘ici

!©

VI. Chemifche Induftrie.

VII.    Nahrungs- und Genufsmittel.

VIII.    Induftrie der Stein-, Thon- und Glaswaaren. IX. Hölzer und Holzinduftrie.

X. Kurzwaaren-Induftrie.

XI. Textil-Induftrie.

XII. Bekleidungsgegenftände.

XIII.    Leder- und Gummiwaaren.

XIV.    Papierinduftrie.

XV. Polygraphifche Gewerbe.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10    0

|—i—i—i—j—i—(—i—[h—j—i—|—|—f-f—j—i—l—i—|—

Hauptgebäude der Rheinifch-weftfälifchen Kunft- und Gewerbe-Ausftellung zu

Arch. : Bolcit à? Frings.

1:3000

100

DUSSELTH A "UE R

ST R .

2)

C2 ilr li.Tfl

©&© lïl inpif

Jii

o»

FJ

pfepw?«*3^4

AiESsklill-LL -Jf VM| ^

M'¹

'Il

iSb

ż :v: Z

H—1~

gOGITDDr^t

r,

-4

r-

—

- ■

-t ■

lap

3Py

i- \

r-

i_

r

in

SE

GISCHE

1)

mi

«si

P%C

©-rrfL®

UJJ ai

Jh

y'¹

R ESTAU RATION

Pnâ = : =

IUI«

fń

0>

éih

03

! fl

'Ml

VWM

Fig. 596.

pi*

g) © d Ä

ETSIâ^i

i-

SIR

E:

r- '!

üi

Si

XVI. Wiflenfchaftl. Inftrumente etc.

XVII. Mufikalifche Inilrumente etc.

XVIII. Bau- und Ingenieurwefen.

XIX. Schulwefen.

XX. Kunftgewerbe und Kunftausftellung.

Düffeldorf 1880 5 5 2).

tuOOZ

-i

Æ.

fl

—♦*

KESSELHAUS

ici

V/////////M

M SU

Thor 2MA

IkscUA

r/ur 22X

AuJsUUaJigs

Zu S. 505.

A'f - Kuujajuj IV.

Bahnhof

7**r2/A

_77l«r 2/7 »<

■ISA

.VIII

v    1 Ib

■53,

02

XV

I7ł

nioa_j_aDiTK^aiS

kAb

r ■ ■ -ffv.

<0

---- wc

ISO

-aEsr

3 Loul

ua

Wut Kincjany V.

Thor

mm '?$

mml

M__>èï

c • h } ■'

3F -

fi !

Ost-Tortal

FSH

HHjHf

73Ay

*.*S«

r .    ■    "'-'i    ■ I :

L^iB

_J1_I

SJ

rtS

»2*

J

Allie

RLE

02

0_0

tu

1 EJĆaJL n S

‘.'52.

!T*r2fA^

Bfl rts lia

a

50“

t*S

r5 I-:'I

9Jr*à_mz -

Oestlicht AtjricaUar - Halle

iH

'.IL -

tas

ai;

nrt aHm

i i

jJTträ -Ftriai

1*3

<ïp Ę

tes

XI ^

lS*L

PX1Û£23

ÿBK

m-

es

Sri

■-

■»“i; K

3b

ifb

Sb

6b

10 h

11b

1Zb

I3b

Mb

ti

91

91

9S

8S

C=3

Fj

,eMA

pfg Rgtfe

(g?

î/fM

s:<

LeueJU Q thurm

West Portai

l'.wtjnntj VJ \

03

is

f'Av

êtffln

Rotunde

ras

190

t..«-

ąM

a#

"

'Kr.

•É

I /7ÄR

. ••

0H-Tnrtml <^^₎K

Ja

Va

6a

7.

10 a

lia

fJa

y JE

... | :

: —V

§«%%

; W

vO

sa

r- - -

HJ

’Je

loiu.lil

fin-foi

\IF

ra.cr

fl

12

13

ro:

ffl

'ï]STf I

» J2

(T¹

n

68

<>

r crttb

ï?=t-

K IS

• &

SL

>*■___

ŚSJ

nr

/y /3

WF3

CÄ

LZI

* ■Tiiy

30, %

5*

!e> B

TW J.

Ml

si

iP

I K+fTrhatu

l KmfTefuxus

[Wr®

3. K*/TthaMJ

JW EiAytutj |

K-owlhor tijllt.

■IA

7. Liefinger Reftauration. q. Neue Freie Preffe.

20. Keffelhaus.

34. Pavillon des Kindes.

37. Italienische Reftauration.

3Q. Franzöfifche Reftauration.

42. Ruffifche Reftauration.

4Q. Oefterreichifcher Lloyd.

32.    Steyerifche Weinhalle.

33.    Bauten S. H. des Vicekönigs von Aegypten.

67.    Marine-Pavillon.

68.    Leuchtthurm.

70. Ballon captif.

78. Tunnel durch den Mont-Cenis. çr. Ausftellungsräume für Oefterreich.

« Ungarn.

« Rufsland.

« Türkei.

« China.

IC? 00    60    40    20    0

100

Ç2.

93-

94-

93-

q6. Brunnen Achmeds II.

112. Amerikanifche Reftauration.

1:5000

ZOO

*00*

Weltausftellung zu Wien 1873.

122. Wiener Bäckerei des R. Uhl.

131.    Deutfchlands Unterrichtspavillon.

132.    Deutfchlands Pavillon für Induftrie und Montan.

133. Krupp’s Pavillon.

133. Fürft A. Schwarzenberg.

136. Prinz Coburg-Gotha.

143. Vordernberg-Köflacher Montan.

144. Kärnthner Montan-Verein.

143. Innerberger Montan.

148. Mafchincnbau-Actien-Gefellfchaft. 136. Pavillon der Staatsbahn.

Gefchichte der Gewerbe u. Erfindungen; Frauenarbeit.

160. Englifche Reftauration.

162.    Elfäfser Bauernhaus.

163.    Pavillon des K. K. Ackerbau-Mini-fteriums.

164.    Kofthalle.

170.    Keffelhaus.

171.    Amerikanifches Keffelhaus.

173. Englifches Keffelhaus.

178. Frankfurter Keffelhaus.

IS7-

iyç. Wiener Buffet.

/<?/. Schweizer Keffelhaus.

182. Mafchinen-Atelier.

184.    Belgifches Keffelhaus.

185.    Pavillon des Welthandels.

186.    Deutfches Keffelhaus.

187 ■ Deutfcher Pav. f. Ziegelei-Mafch. 188. Oefterreichifches Keffelhaus. içr. Pavillon der Nordbahn.

IÇ2. Pavillon der Nordweftbahn.

IÇ4. Keffelhaus.

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1873, Nr. 30.

In der Hauptfront waren 5 Zugänge, der Haupteingang in der Mitte des Gebäudes, die 4 anderen in den 4 Flügelaxen angeordnet, lieber jeder diefer Thüren war die Art der in den betreffenden Flügeln ausgeftellten Gegenflände bezeichnet, fo von links anfangend: a) Mechanik, ß) verfchiedene Gegenltände, Y) Gewebe, B) Luxusgegenftände.

Der ganze Bau war aus Holz conftruirt und alles Zimmerwerk mit fehr forgfältig ausgeführter Schreinerarbeit verkleidet. Die Dächer waren mit Zink bedeckt, die Fufsböden in den Höfen aus Afphalt mit mofaikartigen Färbungen hergeftellt. Im Inneren hatte man die Wände mit grober Leinwand be-fpannt, welche mit farbiger Papiertapete bezogen wurde. Decken und Wände waren fodann mit vergoldeten Leiften und Ornamenten aus carton-pierre auf das gefclimackvollfte gefchmückt worden. Die Herftellungskoften betrugen 192000 Mark (=240000 Francs). Die Ausflellung dauerte 90 Tage und war von 3589 Ausftellern aus Paris und den Departements befchickt worden ⁵⁵¹).

Wefentlich gröfsere Abmeffungen, als das foeben angeführte Beifpiel, hatte das gleichfalls mit offenen Höfen angelegte Hauptgebäude der Rheinifch-weft-fälifchen Kunft- und Gewerbe-Ausftellung zu Düffeldorf im Jahre 1880 (Fig. 596 ⁵⁵²).

Das Gebäude bedeckte eine Grundfläche von 82 000 üm und war nach einem aus einem befchränkten Wettbewerb hervorgegangenen Entwürfe von Boldt Frings ausgeführt worden. Die Anordnung deffelben zeigte drei dreifchiffige Längshallen und vier ebenfalls dreifchiffige Querhallen von verfchiedenen, dem jedesmaligen Erforderniffe entfprechenden Breiten, welche an ihren inneren Fronten von fechs offenen Höfen feitliches Licht erhielten.

Als Ausftellungsgelände wurde der zoologifche Garten benutzt.

Das Hauptgebäude hatte man der Raumerfparnifs wegen mit der einen Längsfeite unmittelbar an die Umfaffungsmauer des Gartens herangerückt. Die kürzere, 102m lange Front enthielt in der Mitte den durch einen Kuppelbau hervorgehobenen Haupteingang, während die Gebäudeecken durch kleinere Kuppelbauten betont wurden. Auch die 360m lange, dem Garten zugekehrte Front war durch ähnlich geftaltete Ausbildungen wirkungsvoll gruppirt worden. Die Ausführung gefchah im Wefentlichen aus Holz.

Als ungünftig mufs es bezeichnet werden, dafs im Inneren die Haupttheile der Anlage, wie z. B die Durchdringung der Längshallen und Querhallen, nicht Harker betont worden waren, wodurch der in feinen verfchiedenen Theilen nahezu gleichmäfsige und dadurch ermüdend wirkende Innenraum fehr viel wirkungsvoller hätte geftaltet werden können ⁵⁵³).

Von den bisher befprochenen Syftemen durchaus abweichend ift das fog. Fifch-grätenfyftem, welches zum erften Male beim Hauptgebäude der Weltausftellung zu Wien im Jahre 1873 (fiehe die neben ftehende Tafel und Fig. 597⁵⁵⁴) zur Anwendung gelangte. Im Gegenfatz zu den beiden Weltausftellungen zu Paris im Jahre 1867 und 1878 war hier auf jede Zufammenfaffung der gleichartigen Ausftellungsgegen-ftände verfchiedener Nationen verzichtet worden, fo dafs jeder Vergleich der Leiftungs-fähigkeit der verfchiedenen Länder auf demfelben Gebiete ausgefchloffen war.

Diefer für den Lehrzweck einer Ausftellung allerdings fehr ungünftige Umftand geftattete andererfeits die Vermeidung faft aller dadurch bedingter Unzuträglichkeiten , welche fich bei der Ausftellung zu Paris im Jahre 1867 fehr unangenehm bemerkbar gemacht hatten.

So gewährte diefes von van der NülL & v. Siccardsburg gelegentlich einer für 1844 geplanten und nicht zur Ausführung gekommenen Ausftellung vorgefchlagene Fifchgrätenfyftem den grofsen Vortheil, dafs fämmtliche Bautheile mit Seitenlicht erhellt werden konnten. Es gab die Möglichkeit, jeden einzelnen Bautheil unbefchadet der Einheit des Ganzen abzufondern und denfelben in ganz eigenartiger Weife zu gehalten und zu fchmücken. Es geftattete ferner die rafche Erweiterung eines jeden Ge-bäudetheiles durch die Bebauung der zwifchen den Seitentheilen befindlichen Höfe,

⁵⁵¹)    Siehe auch : Allg. Bauz. 1840, S. 3.

552)    Nach: Deutfche Bauz. 1880, S. 123.

⁵⁵³)    Siehe auch: Deutfche Bauz. 1880, S. 124. — Engng., Bd. 29, S. 432. ⁵⁵0 Facf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. oft. Ing.- und Arch.-Ver. 1873, No. 30.

412.

Beifpiel

XVII.

413-

Beifpiel

XVIII.

fo wie die Verlängerung der Seiten-theile felbft und enthielt hierdurch eine Erweiterungsfähigkeit. Schliefslich gewährte es die Anordnung einer grofsen Anzahl von Thüren, wodurch es beim Einbringen der Aus-ftellungsgegenftände ermöglicht wurde, die einzelnen Bautheile zu erreichen, ohne andere paffiren zu müffen.

Die architektonifche Leitung der Aus-ftellungsbauten, zu welchen aufser dem erwähnten Induftriepalafte eine Kunfthalle, eine Mafchinen-halle, zwei Agriculturhallen und zahlreiche Sonderbauten gehörten, war v. Hafenauer übertragen worden.

unbefchränkte

il250 ¹¹ • Gr-

ztftrq

3u

a) Den Mittelpunkt des Induftriepalaftes (Fig. 597) bildete die für längere Dauer errichtete Rotunde, ein Raum mit äufserem Durchmeffer von 107,83 m und bis zur Spitze der Laterne 84,io m hoch. Ihre Conftruction, welche ein befonderes Intereffe fchon defshalb hatte, weil ein Raum von folch aufserordentlichen Abmeffungen ohne Zwi-fchenftützen vorher noch nicht überdeckt worden war, war von Scott Rujfel entworfen und von öfterreichifchen Ingenieuren ausgeführt worden.

Sie wurde von einem ll,oo m breiten Umgänge in quadratifcher Grundform umgeben, an welchen fich feitlich die beiden 25,25 m breiten Hauptfchiffe anfchloffen.

Die in Fifchgrätenform von diefen ausgehenden 20 Querfchiffe waren 15,25 m breit; zwifchen denfelben verblieben Höfe von 74,oo m Länge und 85,oo m Breite, welche nachträglich fall durchweg zu Ausftellungszwecken zugezogen werden mufften. An den beiden feitlichen Enden ergaben fich Flügelbauten durch die Verbindung von je zwei weiteren Querfchiffen zu einem Gebäudetheile.

Die Länge des Gebäudes betrug 907,oo m und feine Breite 206,oo m.

Der um die Rotunde geführte Rundgang, fo wie die Bautheile, welche befondere Lallen aufzunehmen hatten oder architektonifch befonders betont waren, wurden im Maffivbau errichtet; alle übrigen, fpäter wieder befeitigten Theile des Induftriepalaftes waren in Eifen und Holz ausgeführt. In Abftänden von 6 bis 7m hatte man fchmiedeeiferne Stützen angeordnet, welche die flachbogigen Fachwerkbinder trugen. Die Wände waren in ihrer unteren Hälfte ausgemauert und darüber mit Fenftern verfehen, die Dächer mit Zinkblech abgedeckt. Die Fufsböden beftanden aus 15cm breiten, mit offenen Fugen verlegten hölzernen Brettern.

Sowohl im Inneren, wie im Aeufseren hatte

iSSlS

b/3

ç-sfis 5

aaB

S

lu

~r

ÜJ

Fig- 597-

11

3;

's

•c

HH

<s

nd

'C

Ih

te

'. t r.-

c^Hj^3»c=»e

= : -ü

durch Bemalung, Vergoldung und reiche Verwendung von Stuckornamenten eine feftliche Schmuckwirkung erzielt.

So giinflig die feitliche Beleuchtung der Hallenbauten lieh erwies, eben fo unzureichend war die Rotunde durch die Laterne und die kaum zur Wirkung gelangenden unteren feitlichen Fenfter erhellt.

Ungtinftig war auch, dafs der Fufsboden der Rotunde um 1 m tiefer lag, als der der anliegenden Bautheile.

ß) Die Mafchinenhalle bedeckte, bei einer Länge von 800,oo m und einer Breite von 49,so m, eine Grundfläche von nahezu 40 000 <tm- An das mittlere, bis zum Firft nahezu 20m hohe und durch hohes Seitenlicht erhellte Hauptfchiff fchloffen fleh beiderfeits niedrig gehaltene und gleichfalls feitlich beleuchtete Seitenfchiffe an. '

Die architektonifche Behandlung diefes Gebäudes war eine ungemein fchlichte.

Y) Die Kunfthalle, 205m lang und 45m breit, enthielt vier Schiffe, von denen die beiden inneren als Deckenlichtfäle und die beiden äufseren als feitlich beleuchtete Räume ausgebildet waren. Das conftructive Gertift diefes Gebäudes beftand aus Holz-Fachwerk.

8) Zahlreiche andere Bauwerke gröfseren und kleineren Umfanges, darunter vor Allem der mit aufser-ordentlichem Reichthum ausgeftattete Kaifer-Pavillon, belebten die die Hauptbauten umgebenden Anlagen in wirkungsvoller Weife ⁵⁵⁵).

Dem zuletzt befprochenen Induftrie-palafte fchliefst fich im Syftem das von Woods entworfene Hauptgebäude für die im Jahre 1887 abgehaltene Weltaus-ftellung zu Adelaide in Süd-Auftralien eng an; doch ift das Syftem derart erweitert worden, dafs die einzelnen Theile als drei-fchiffige und feitlich mit Galerien verfehene Hallen angenommen wurden (Fig. 598 ⁵⁵⁶).

Das einftweilige Gebäude follte im Anfchluffe an den in der Ausführung befindlichen Palaft des South-Außralian-Inßitute entrichtet werden, einer Ge-fellfchaft zur Förderung wiffenfchaftlicher und kiinft-lerifcher Beltrebungen, welche diefes Gebäude zu Re-präfentations- und Sammelzwecken errichten liefs. Seine mächtige Rotunde eignete fich vorzüglich als Eintrittsraum zu den Ausftellungsgebäuden.

Das hinter diefem Bauwerke abfallende Gelände bedingte im Längsfchiff des einftweiligen Gebäudes die Anlage mehrerer Treppen. Der mittlere Querbau ift breiter angenommen, als die anderen Querbauten ; feine Durchdringung des Längsfchiffes follte architektonifch betont und diefer Raum durch einen Zierbrunnen A gefchmückt werden. Bei B follte zum Abfchluffe des Längsfchiffes eine Mufikbühne mit Orgel angeordnet werden. Die Bautheile C enthielten die Aborte. Die

man

•;V ■

Fig. 598.

r-rni=

• t r!

\C

1QCA

414.

Beifpiel

XIX.

Weltausftellung zu Adelaide 1887 ⁵⁵⁶).

Arch. : Woods.

A.    Zierbrunnen.

B.    Mufikbühne.

C.    Aborte.

/. Haupteingänge.

2.    Verwaltungsräume.

3.    Lefezimmer.

4, 3, 6. Sammlungsräume.

⁵⁵⁵) Siehe auch: Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1873, S. 180.—Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1873, S. 115, 291. — Revue gin. de l'arch. 1874, S. 99, 193 u. PI. 25—32.

55f>) Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1884, S. 101.

ÆiôP

...

Entwurf für einen Weltausftellungspalaft zu Berlin.

Arch. : Kyllmann à? Heydeti.

'SjsHial

Iffi

^apDTk

rfjPiml

EM

10 O O

■1

.1:2000

CS

03

t/VJ

IQfl

I Du

oni

l#JL

ÈPàmL

/a

nrzr

HJ '

au

ST

Sr

O,

.1

•'

>T

mi

DD

tig- 599-

UU

CE

QQ

TMKTM IVi i'x¹ Ixi 1X1 r71 fxi Ixi 1;

Mo

Os⁰

Treppen zu den Galerien liegen in den Ecken der Längs- und Querbauten, während die an den Enden der letzteren vorgefehenen Treppen lediglich zu den dafelbft anzuordnenden kleineren Räumen führten.

Unter den architektonifchen Entwürfen der Ausftellung der Königl. Akademie der Künfte zu Berlin im Jahre 1879 erregte das Project für einen Weltausftellungs-palaft in Berlin von Kyllmann & Heyden allfeitiges Intereffe durch feine vorzügliche Gebäudeanlage (Fig. 599). In diefem Entwürfe wird eine Vereinigung der Vorzüge der in ihren Grundideen durchaus verfchiedenen Hauptgebäude der Weltausftellungen zu Paris im Jahre 1867 und zu Wien im Jahre 1873 erftrebt. Der der Anordnung des erftgenannten Gebäudes zu Grunde liegende Gedanke, durch die Art der Anordnung der Ausftellungsgegenftände gleichzeitig eine Zufammenfaffung derfelben nach Nationen und nach Gruppen zu erzielen, litt befonders an der Unmöglichkeit, in dem einen zufammengefafften Gebäude einzelne Theile den jedesmaligen Erfor-derniffen entfprechend räumlich zu erweitern, während beim Induftriepalafte der Wiener Ausheilung diefe räumliche Erweiterungsfähigkeit in allen Theilen zwar erreicht, auf eine Zufammenfaffung der Ausftellungsgegenftände nach Gruppen aber vollftändig verzichtet worden war.

Im Entwürfe von Kyllmann & Heyden wird nun diefen beiden Erfordernden derart Rechnung getragen, dafs von einer centralen, als Repräfentationsraum gedachten Rotunde aus eine Anzahl von Hallen, welche für die verfchiedenen Nationen beftimmt find, fich ftrahlenförmig entwickeln und durch verfchiedene con-centrifche Hallen mit einander verbunden werden. Die verfchiedenen Gruppen find dann in den einzelnen Hallen gleichmäfsig anzuordnen. Die dazwifchen liegenden Höfe führen nicht nur allen Bautheilen unmittelbar feitliches Licht zu; fie gewähren zugleich die Möglichkeit der räumlichen Erweiterung eines jeden einzelnen Bautheiles.

Die Art, in welcher noch weitere Bauten für Mafchinen, landwirthfchaftliche Erzeugniffe etc. mit diefem mittleren Hauptgebäude verbunden find und dabei fehr günftig ausbildbare gärtnerifche Anlagen umfchliefsen, zeigt, in welch vortrefflicher Weife fich bei dem gewählten Syfteme auch die architektonifche Behandlung diefer

Baugruppe im Inneren wie im Aeufseren durchführen läfft.

Diefes Syftem fand in abgeänderter Weife beim Hauptgebäude für die Allgemeine deutfche Patent- und Muffer-fchutz-Ausftellung zu Frankfurta. M. i m J a h r e 1881 (Eig. 600 5 5 7) Anwendung.

Diefes Gebäude bedeckte eine Gefammtfläche von 18000 üm und zeigte in feiner Hauptfront eine 180,o m lange, um einige Stufen höher gelegene Halle, in welcher das Hauptfchiff von den feitlichen Kojen durch 2,b m breite Gänge getrennt wurde. Die Mitte diefer Halle diente als Haupteingangshalle, von welcher aus man in weitere 5 fich ftrahlenförmig entwickelnde, 15,0 m breite Hallen gelangte, von denen 3 gleichfalls mit Kojen verfehen waren.

Diefe Hallen waren an ihren äufseren Enden durch einen halbkreisförmigen, 20,0 m breiten Bau mit einander verbunden und fämmtlich durch halbrunde Apfiden ab-gefchloffen. Aufser den 3 Thoren des Mitteltheiles

Beifpiel

XX.

Fig. 600.

416.

Beifpiel

XXI.

Local -Jnduslrie.

JHJ

Hauptgebäude der Allgemeinen deutfchen Patent- und Mufterfchutz-Ausftellung zu Frankfurt a. M. 1881 ⁵⁵⁷).

^2000 n- Gr.

Arch. : Linnemann.

waren

⁵⁵⁷) Facf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 86.

Fig. 601.

TLMPlLHffftl^TSlS

J-frn

r'

2Sr

KT -Ä

l^rrr;pL-

^siässL=

fie-

i

y-lzë:—. _ S''Jr~^‘'r⁷Vśry^,    ~

"mmm m

mfTrmśś Wm

Püffian

Igi-

S&y

..... lyÈÿÇjj

i SS® Z?

ES àr^f’ Æ&ægëM _    S^! jt*'    ,-

jpl—ssÈZp1 ?    -Sü

a?

100 80 00 Î0

==£.--

âa- > r . ,-: - .₇<\. >>a

•-#Sôc^

- J ’ :f//?Â'<

| F |fj ÏÏjr^y/

rn r®

"H

w’

,<-==■

.-Égjgk. ~x=#:^=s

4-h-i 111 i I f i

0 uz

^ «S^IP

1 l^pii

s gy>/'-"~~i:s5g

■ 5

igàClt 1

^^-v»ür^-r ^y^jarrasarstv ^

VJ«™ n.

¹----~gS^l-

100

Hak

TÄf

inr^

fl

□ □□

200

- 4-4-

:ii Jiz

JB

1:6000

| ffly r.: -i; :    .. . jl-r-^-t-rl . .. -

I AŁAg^fts sSp——ASEalll

-■rsi, !»

^••^JpllSgg J

g .feM |

ë5k

00t“

00*

Si

p— jnj , ara®s

«M* I

v.'ÂM¹

I# .-E

rirts^æ

®^'PSs3»i feą

t»«

at 1

~;?xj

.....

jj^TT^gg

0 æ~r~

■■Isa®

Nr "- - -41 s i i    J

fëT '-. ,#’? *jfiM|^:r-ïp§§p .>“" „. /g: g

"    ®    .P-, '.= -

d yjægjfer

^-■^MßySikX ttSâÿ^jiÿg 1

LA. Q-Æ■ g

/>

SLSfdp-

j&TÉ

ÄiOOsJ

!.,?

:j

CCLü .V N EW

Y*Et>

iy

woEcnnpi SrąAsę^

//

Meffel's preisgekrönter Entwurf für ein Ausftellungsgebäude zu Berlin.

y(. Repräfentations-Raum. B. Ständige Theile für Kunft und Kunftge werbe. C. Zwifchenflurhalle. D. Weltausftellung. E. Mafcbinenhalle. F. Haupteingangshalle. G. Verwaltung und Poft.

fA

=f?

fc-si

iii

ÆJ

|Hi

r*: 7

12

fcw

fi

mwm

/a

»,

''fc nP^gMM

Sili⁻

+i

âÉSasÈ?

Fig. 602.

ii

mWM4

WŚm®'*

ac -

wmwi

■Jn

m.

WISI

mśfw r'x':

Ml

Querfchnitt zu Fig. 6oo ⁵⁵⁸).

’lëoo n. Gr.

i<yi

\S%

' mgŁliOgg

Il I

m

mil

îv ><•.

ii

:ik

fe^sga

iî!I

«■*\ s

jgili

WM.

ICE

g?Ç

‘i>.    ™»s™

'^ÏSËI

«*A.

jjfggtf

i ii.

"■!% : >->

! : .U JS

mm

■:

PśdJ

sr*®

ifit«

i u iij?*?    g-

*a(

-j

•_

gMHMwmga

là

isau pas

pSP pjfp

,%

PO

\m

*****

•8

:~n

417.

Beifpiel

XXII.

418.

Beifpiel

XXIII.

512

noch 2 feitliche Portale, der Einmündung des halbkreisförmigen Baues im Inneren entfprechend geordnet.

an-

Die Erhellung gefchah durch l'eitliches Licht. Die Decken-Conftructionen waren aus hölzernen Bohlenbelägen mit eifernen Zugftangen hergeftellt. Den Mittelbau betonte eine 25 m hohe Kuppel mit zwei Seitenthürmchen.

Die mit dem Gebäude durch einen Flurgang verbundene dreifchiffige Halle war zur Aufnahme von Mafchinen beftimmt⁵⁵⁹).

Das gleiche, jedoch wefentlich erweiterte Syftem liegt auch dem gelegentlich der vom Architekten-Verein zu Berlin im Jahre 1880 ausgefchriebenen Schinkel-Concurrenz preisgekrönten Projecte des Verfaffers (Fig. 6oi u. 602 ⁵⁵⁸) zu Grunde. An ein monumental zu errichtendes Gebäude, welches einen 5000 clm grofsen Repräfentations-raum und anfchliefsende Räume für ftändige Kunftausftellungen enthalten follte, fchloffen fich im Halbkreife die periodifchen Anbauten für die Weltausftellung derart an, dafs der ftändige Theil die Grundlage der Gefammtanlage bildete. Die Haupt-façade erhält fomit eine monumentale Erfcheinung, während die eigentlichen Welt-ausftellungsbauten lediglich ihrem jeweiligen Nutzzwecke entfprechend gebildet werden können.

Die vielfachen Verfuche, die Hallenbauten der Ausftellungen felbft zu bedeut-famer Erfcheinung zu bringen, haben meift praktifche Uebelftände herbeigeführt und find feiten von der erwarteten Wirkung gewefen.

Die Erkenntnifs diefer Umftände gab die Veranlaffung, für die 1889 in Paris wiederum auf dem Marsfelde geplante Ausftellung von der Ausbildung der Hallen-Architektur Abftand zu nehmen und den Verfuch zu wagen, durch Hinzuziehen eines 300 m hohen Thurmes, nach dem Vorfchlage des Ingenieurs Eiffelder Gefammt-erfcheinung ein bedeutfames Moment zu geben. Die in Fig. 603 bis 606 ⁵⁶°) dar-geftellten Skizzen der von der Jury ausgezeichneten Entwürfe veranfchaulichen die Verbindung diefes gewaltigen Thurmes mit den Ausftellungsbauten. Beim Entwurf von Effel & Sauveßre bildet der Thurm das Haupteingangsportal, während er in den Entwürfen von Dutert & Förmige in die Mitte eines durch die Ausftellungsbauten gebildeten cour d'honneur verlegt wird.

Vor Allem ift bei den genannten Entwürfen das vollftän-dige Verlaffen des den Entwürfen von 1867 und 1878 zu Grunde liegenden Gedankens einer Centralanlage inter-effant. Die Geftaltung der Grundriffe ift vielmehr übereinftimmend in den Hauptzügen eine hufeifenförmige. Im Effel & Sauveßre {chen Plane ift deutlich die Abficht ausgefprochen, eine Form der Grundrifsgeftaltung zu finden, welche nicht nur in allen Theilen erweiterungsfähig fein, fondern auch ein Verfchieben der einzelnen

Fig. 603.

/5

~7r.7nr,i

IÉ

77T1

5-

iXkXU cuxa CUXD LuJoJi

rrrrn rrrm rrtrr-n o'Yvnt.

» < e/t'otn

_    r, ’S

Tour

lös

■J

m\

Entwurf von Dutert cSt° Förmige für die Weltausftellung zu Paris 1889 ⁵⁶°).

55S) Facf.-Repr. nach: Entwürfe, erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architekten-Vereins zu Berlin 1882. Berlin 1882. Bl. 10.

55i)) Siehe auch: Deutfche Bauz. 1881, S. 397. — Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 86.

060) Facf.-Repr. nach: Le mondre illufiré 1886.

/’

71*0/;,

7^<Tcf> t ftJ

"J'

■•yy •

'•rw

~Aft7 <*/».

Gf-e/l

jgg

MR

\ï

>/■> r/<Ÿ

/jr~ j »    /'/: *i • J »/J J/Jp

JD

N\

'V

ii

il/'

lii

si

LP.'-V-;

Pa

ij

«s

Fig. 604 bis 606.

\Ś!

'"N

il

fiii

fii^S

■J

y;j

Wrlt

w/lS

S8ï

KmiKi

Hi

-■

.*

hJ

'À

i!

rvv

i!

ü!;

£;

w.

i i¹

u)

lu

E|!-

lT

fi'*

Entwurf von Eiffel & Sauvefire für die Weltausftellung zu Paris 1889 ⁵⁶°).

rt

13JJI9 iVJVTd.

Srcfît»

V/

E3

"T“ <>r

gai

ut

ii»

é/K^

Handbuch der Architektur. IV 6, d.

33

1. Oeffentliche Arbeiten.

2. Forftwefen.

3.    Petroleum.

4.    SchifFswefen.

3. Panama.

6. Elektrotechnik.

7.    Ackerbau.

8.    Gefchichte des Wohnhaufes. g. Ausftellungs-Eifenbahn.

jo. Station du Chatnp de Mars der Parifer Gürtel-

bahn.

11.    Grofser, elektrifch beleuchteter Springbrunnen.

12.    Theater der Folies Parißennes.

13.    Gas.

14.    Staats-Induftrien.

13. Telephonie.

16. Suez- und Panama-Canal.

77. Sonderbauten Staaten.

füd- und mittelamerikanifcher

18. Kinderabtheilung.

ig. Sonderbauten afiatifcher und afrikanifcher Staaten.

20.    Ausftellung der Stadt Paris.

21.    Haupteingangshalle.

22.    Grofse Galerie.

Nicht zur Ausftellung gehörige Gebäude find fchwarz, zwei- und mehrgefchoffige Ausftellungs-gebäude durch dunkle, die übrigen durch helle Schraffirung gekennzeichnet.

E. E i n g ä n g e.

Fig. 607.

SüF FREN

aa

sïliÉLiâïsÈ

ai

RUE DE LA MOTTE P1CQUET.

fss]²:

Ff

==el

S»,

!•!

i|Ua

3HN3AV

MIM

..

mm

i-) m

i- ?

.n

Hall

»m «»»5

J a'S.eglBsj

sc INC- FL.

passy

3i^7%J0 DIäIC

-3?

I00t

n.UAi

TTbillV

□TTTTTn

mm

lA

tV-

PLACE DU TROCADERO

1C9

29O

100

400

500m.

Lageplan der Weltausftellung zu Paris auf dem Marsfeld und am Trocadéro 1889 5<:1).

Gruppen und Länder zulaffen follte, ohne Verwirrungen, wie fie bei den vorgenannten Aufteilungen herbeigeführt wurden, zu veranlaffen. Es fcheint in der That in diefer Form eine Anordnung gefunden zu fein, die den practifchen Anforderungen

in vielen Beziehungen entfpricht.

In der Ausführung haben fich die Anordnungen vollkommen bewährt, und '? es find bei der Aufhellung Störungen nicht vorgekommen, wiewohl die in Rede flehende Ausheilung an Raum-i ausdehnung alle bisher da gewefenen Veranhaltungen iiberbot.

Sie bedeckte die ungeheuere Fläche von 70ha,    50 ha mehr als die Ausftellung des

Jahres 1878. Zum Gelände der letzteren, dem • Marsfelde und dem Trocadéro (Fig. 607 ⁵⁶¹), kam noch der 2 hm entfernt gelegene Platz vor dem Invalidenhaufe hinzu, auf dem die Sonderausftel-lung des Kriegsminifteriums und der franzöfifchen Colonien ein in üch abgefchloffenes Ganzes bildete, fo dafs die räumliche Trennung von der Haupt-j    ausftellung um fo weniger ftörend in das Gewicht

Ś    fiel, als beide Plätze durch eine Bahn mit ein-

5 ander verbunden waren.

Der Platz des Trocadéro war nicht wefent-lich verändert und mit feinen reizvollen Gartenanlagen, Terraffen und Cascaden der geeignete Standort für eine Ausftellung des franzöfifchen Forftwefens. Ein gegen die frühere Ausftellung wefentlich verändertes Bild zeigte dagegen das Marsfeld, auf welchem in Hufeifenform, nach der Seine fich öffnend, das Hauptgebäude fich erhob, deffen vier Einzelbauten durch Verbindungsgänge zu einem gewaltig grofsen, ununterbrochenen bedeckten Raume vereinigt waren. Die geringe Betheiligung des Auslandes, das nur ein Zehntel des Gefammtraumes der Ausftellung in Anfpruch nahm, erleichterte die Anordnung ungemein. Es war kaum nöthig, wie früher, befondere Syfteme auszuklügeln, um gleichzeitig nach Gegenftänden und Nationen geordnete Gruppen zu bilden.

Frankreich erhielt als Ausftellungsraum für gemifchte Induftrie-Erzeugniffe den in der Haupt-axe liegenden, die ganze Breite des Marsfeldes einnehmenden, riefigen Raum zugewiefen, während zu beiden Seiten vorfpringende kurze Flügelbauten die entfprechenden Ausftellungsgegenftände der übrigen Länder aufnahmen. In der Verlängerung diefer Flügelbauten fchloffen fich die Zwillingsbauten der fchönen Kiinfte und der freien Künfte (Fig. 607).

Der inmitten diefer Bauten gewonnene Gartenraum bot neben den offenen Reftaurationshallen hinreichend Platz für die Pavillons der Stadt Paris. Den Abfchlufs der ganzen Anlage an der äufserften

Fig. 608.

.4-, ,^r.

mm

MM:

mri

9B9

mmm

"

1:2000

10

20

30    40

r.o

eo 70

80

100

Eiffel-Thurm ⁵⁶²).

an

561)    Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1889, S. 293.

562)    Facf.-Repr. nach: EngngBd. 47, S. 429.

¹

) Siehe auch: Pfister, a. a. O. — ferner: Schweiz. Bauz., Bd. i, S. 99, 114, 129, 141 ; Bd. 3, S. i, 13, 31. — Deutfche Bauz. 1884, S. 77.

⁵*0) Nach: Allg. Bauz. 1862, Bl. 470.

²

) Siehe auch: Deutfche Bauz. 1880, S. 154, 169; 1881, S.| 64. — Uhland’s Induftr. Rundfchau 1888, S. 57. — Le génie civil, Bd. 12, S. 106. — Builder, Bd. 36, S. 1305.

³

⁵^) Facf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 56.

⁴

) Facf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 178.

Grenze des Geländes, ebenfalls faft die ganze Breite deffelben einnehmend, bildete die an die franzöfifche Ausftellung fich unmittelbar anfchliefsende Mafchinenhalle, ein Gebäude von riefigen Abmeffungen.

Trotz der fehr zerftreuten Anordnung und der grofsen Zahl von Einzelpavillons, trotz der lofen, fcheinbar willkürlichen Aneinanderreihung der einzelnen Theile entbehrt die Ausftellung entfchieden nicht einer grofsen Ueberfichtlichkeit.

Die äufsere Erfcheinung der Gefammtanlage wird vom Eiffe (Gehen Ausfichtsthurm beherrfcht, der gewiffermafsen das äufsere Wahrzeichen der Ausftellung geworden ift (Fig. 608 ⁵⁶²). Die grandiofe Eifen-Conftruction deffelben erhebt fich auf einem Quadrat von ca. 130 m Seitenlange in eleganter Curve bis zu einer Höhe von 300 m- Am Eingang des Marsfeldes ftehend, bildet er das ungeheuere Portal für die dahinter liegende Gebäudegruppe.

Die grofse Maffe der Hauptausftellungsbauten gewährt, trotz der gleichmäfsigen, langen Frontentwickelungen, einen anziehenden Anblick, da die Façaden reich gegliedert und durch Thürme und Aufbauten belebt find. Insbefondere find es der domartige Bau, der fich über der Haupteingangshalle erhebt, und die beiden Kuppeln der flankirenden Kunftausftellungsgebäude, welche diefe Wirkung hervorbringen, während die Mafchinenhalle, breit gelagert und fich über die anderen Ausftellungshallen erhebend, einen paffenden Abfchlufs bildet. Die herrlichen gärtnerifchen Anlagen, von zahllofen Pavillons bedeckt, von

Fig. 609.

ii '

ÉSÉ

'i:-':

iMi

IV

.■vi'

STA

W*

il

IKÄ,

» ' ł *-•

•!'

'm;

frj

Épi

'..•à

Ł.

w-

.v;

ï:??,;

l'ï

im

Vogelfchaubild der Anlagen auf dem Marsfeld 1889 ¹).

farbenreichen Bauten umrahmt und durch Waffer belebt, vervollttändigen das Bild in überaus reizvoller Weife (Fig. 609 ¹).

Unter den mehr als 160 Einzelbauten, welche das Marsfeld bedeckten, ift als eine befonders anziehende Gruppe die von Garnier entworfene zu nennen, welche in 44 Einzelbauten dem Ausftellungs-befucher eine »Gefchichte der menfchlichen Wohnftätten« von der Urzeit bis auf unfere Tage in bau-künftlerifch, wie kunftgefchichtlich meifterhafter Weife vorführte.

In einer Reihe von Sonderbauten wurden Specialausftellungen verfchiedener füd- und mittelameri-kanifcher Staaten, u. a. Mexico, Brafdien, Argentinien, Venezuela, Chile, Bolivia, vorgeführt. In einem Eifenbau, der nach aufsen die Form eines altägyptifchen Tempels erhalten hatte, zeigte Lejjfeps Modelle und Zeichnungen des Suez- und des Panama-Canals. Verfchiedene gefchmackvolle Bauten für Schau-ftellungen aller Art vervollftändigten die Zahl, deren blofse Nennung weit über den Rahmen des hier zu Gebote flehenden Raumes hinausgehen würde; doch dürfen wir die intereffante Sonderausftellung auf dem Platze vor dem Invalidenhaufe nicht übergehen, die einen Hauptanziehungspunkt der gefammten Ausftellung bildete. Hier fanden fich in naturgetreuer Ausführung die Paläfte, Amtsgebäude, Wohn- und Kaufhäufer, Werkftätten u. f. w. aus allen franzöfifchen Colonien in Originalgröfse bei einander. Nicht weniger als 190 einzelne Gebäude waren hier aufgeführt.

SI?

Das Hauptausftellungsgebäude (Fig. 61 o 5 6 4) für die Induftrie-Erzeugniffe Frankreichs, eine ein-gefchoffige Anlage, beftand aus einer Anzahl an einander gereihter Hallen, welche zu beiden Seiten einer 30m weiten Mittelhalle rechtwinkelig abzweigten. Die Eifen-Conftruction der Decke ruhte auf eifernen Fachwerldlützen. Die Erhellung erfolgte fall ausfchliefslich durch Deckenlicht.

In conftructiver Hinficht nimmt bei Weitem das Hauptintereffe die Mafchinenhalle (Fig. 6n u. 6i2 r>65) in Anfpruch, die alle bisher ausgeführten Hallen an Weite des überfpannten Raumes bedeutend überragt und das kühnfte Werk der Ausftellung, den Eiffel-Thxxna. eingefchloffen, darflellt. Der ungeheuere Raum von 115 m Weite und 420 m Länge wird durch Binder ohne Zugftangen überfpannt. Die riefigen Binder find aus Stahl, die übrigen Bautheile aus Eifen hergeftellt.

Der Entwurf flammt von Dutert, die Berechnungen von Contamin, während die Ausführung, in zwei Theile getheilt, der Compagnie de Fives in Lille und der Société des anciens établiffements Cail in Paris übertragen war.

Fig. 6io.

r—

4i

m L LÜ

LABOURDONNAlS

HTïï

......

.

...............*--£‘r

r

1)

......

uJ

tr

!1

*

u.

in

i¹.

AVENU

uJ

:i:

!.....!...

y v-•.

«AT..........

toc - 0D

?r.-:

....

•X

•f -7': ^    .....iS a fiSt-    r

• •>« » 2i je - « ■ ÎS M rn ■ 2 i 0.1    « 'S 00 »

Hauptgebäude der Weltausftellung zu Paris 1889 °⁶⁴).

¹/3500 n- Gr.

Die beiden die Enden der Hufeifenfchenkel bildenden Hallen für die Künfte (Fig. 613 r>66) find Bauten von 52m freier Stützweite und 29m Höhe. Die eifernen Binder ruhen beiderfeits auf Gelenkbolzen und haben einen folchen auch im Scheitel.

Von grofsem Intereffe war die Behandlung des Eifens. In der Aufsen-Architektur lagen die Eifen-theile der Binder an den Flügelbauten zum Theile frei zu Tage und waren hier mit einer zarten blauen Farbe übermalt. Am Mittelbau trat das Eifen nur ganz vereinzelt hervor; es war dort ganz unter Stuck verdeckt. Im Inneren dagegen wurde das Eifen rückfichtslos gezeigt ; es flieg unvermittelt aus dem

⁵⁶0 Facf--Repr. nach ebendaf., S. 440.

565)    Facf.-Repr. nach ebendaf., S. 466, 467.

566)    Facf.-Repr. nach ebendaf, S. 455.

m - 8|SW®;: - : “ -

iv£jiSÈai ** r

'.'lit

|§

iii

I ii

i':i

iiü

’i«

SSâÈm

iSi

¹/iooo »• Gr.

Fig. 611.

Wkmm

SSlmximaS

If

:ii

Mafchinenhalle der Weltausftellung zu Paris 1889 ⁵⁶°).

sâtii

Innenanficht.

'ii

S5

ffH

ü: tsam

i:¹

MÊM

iMi

■P I

ps !

f/01

:w

A*

Y)

f/m

i)

Fig. 612.

mm

':!!!

Pl lit¹!

MĘW

I *m

r.-X

as

iiii

13

iis; jjii

icLn~

ïli!:

SE-ÎS

iSlïl:

ré

Aeufsere

Anficht.

Wm

tmmm

|t'

/7v

\\

/J

/ / // H H h / fl In

/ / EUS

■ Aj

Fig. 613-

Pi

^ÜQQ|g||i(

\V

«s»w

CT

lEm

H*

fl

Tm §ĘBk

c/H S l||||p

WÛLwi

-M\

j®¹

Halle für die Kiinfte und Bauten der Weltausftellung zu Paris 1889 5 6<i).

II

fâ

\\

fl

tt_s

V \rf$

3W

:?

L

■

m

■I

_Ssii

■

IMJ

ÜÉMffl

"

i®

fil

■

ÉÆESOg .

m

m

:::

*j..,.u

Il

n

*=

Si

3

1

ÏZJ

t

\

[

’

1

i

OË3I

l c₃-;

gy

I

'

E^S»

1

■J5

Anficht

Olympion zu Athen °⁶⁸).

Arch. : Boulanger & ». Hanjen.

I äsM*

* MT ;

......ł

—

j

1 rf

¹J Iv ï

:

-Ü

■; !

mm

ni

i m&

i F

:,m

sMIf

B

T “~~~

l;    i

■lÜJi'JiUJiLniÜJ

Fig. 615.

i^Egg-

llHilHi

«111111!

1jP 9 8 7 6^ ». ^ 2^0

I

n

1

:?.!

...

mm

aftss&r

ü

«

1:500

10

Schnitt nach der Hauptaxe.

1

1

Hpl

>■■-'

;T:; ,

ü

p^TÜ

*

i

wm

MB*

■3

P--B3

; ]

jpg

B

--«

-

RE

!-l

’V"-'-"

\b

El

H

JE

£

1

i

IkR

Ijkaiÿe

V

S

■eSf

Fig. 614.

I

r

^s:,. ^

!□

III

h

P ■ ■_ I ■ 3?

4    "'

Él

. --4S

lu

afphaltirten Fufsboden in die Höhe, bog fich zu Trägern, Treppen, Galerien und Kuppeln zufammen, ohne dafs es irgend welche Verkleidung erhalten hätte. Nur dafs es wiederum mit einer fchönen, lichten, blauen, grünen oder grauen Farbe verfehen war, aber ohne dabei zu detailliren und zu nuanciren.

So bildeten die leichten Eifen-Conftructionen der Decken und Wände einen ruhigen Untergrund, der kaum bemerkt wurde, und von welchem fich Verzierungen irgend welcher Art, fo wie die Einbauten fämmtlich um fo wirkfamer abhoben ²).

Beifpiel

XXIV.

Eine gleichfalls aufgelöste Anordnung zeigt das ftändige Ausftellungsgebäude

(Olympion) zu Athen (Fig. 614 bis 616 ³).

Die Ausführung diefer intereffanten Anlage von kleinerer Ausdehnung, welcher ein Entwurf Boulangeas zu Grunde lag, wurde im Jahre 1875 begonnen und nach deffen Tode durch Metaxas fortgefetzt. Nach Boulanger's Entwurf follte die Rotunde vollftändig überdeckt und das ganze Gebäude, mit

Fig. 616.

II

10 8 6 4 2 O

ni

j Portier

h=*

1: 1000

10

20

■g

40

60m

jUJi

Olympion zu Athen ³).

Ausnahme des mittleren Theiles der Rotunde, fo wie der vorderen Hallen, mit zwei Gefchoffen verfehen werden.

Im Jahre 1880 änderte v. Hänfen, zu einem Gutachten aufgefordert, diefen Entwurf derart ab, dafs der mittlere Theil der Rotunde mit Rückficht auf die klimatifchen Verhältniffe unbedeckt blieb und die für das obere ßefchofs beftimmten Ausftellungsräume im unteren Gefchofs eines zweiten vorgelegten Querbaues untergebracht wurden. Bei diefer Anlage konnten mit Rückficht darauf, dafs im oberen Gefchofs aufser der Galerie der Rotunde nur noch über dem Veftibule einige Reftaurationsräume angeordnet waren, die grofsen Treppenanlagen des früheren Entwurfes durch kleine Nebentreppen erfetzt werden.

522

420.

Beifpiel

XXV.

Die Architektur ift der Situation entfprechend in claffifchem Sinne lehr gefchickt durchgebildet und erhöht wefentlich den Reiz der ganzen Anlage.

Eine durchaus eigenthiimliche Anordnung hatte das von Weber entworfene Hauptgebäude der Nationalen Kunft- und Gewerbeausftellung zu Moskau im Jahre 1881 (Fig. 617 u. 618 ⁵⁶⁹).

Fig. 617.

'-a~A

I S—'S

I ÉTM

Garten —

TN

Xj d

f ËfAl

ÿyByr

Anlagen.

■\

Iw

:: x

llXafaa

a^-Jikii

(iXiXjXIll © Ql

\»

*|A

ffl

,€EK\

iiXbdXÎXlb7=n|^tvj[

PI

x;

WW

y [flXlJXHi sr

bx/

XL. jx

X1---IX

JIÉL»

___mix Ma_

-PfcTtlpbrdu

a.    Kaifer-Pavillon.

b.    Pavillon der Jury.

c.    Central-Ausftellungshalle.

Nationale Kunft- und Gewerbeausftellung zu Moskau 1881 ⁵⁶⁹). ff6000 n- Gr.

Arch. : Weier.

d.    Abtheilung für Kunft.

e.    Mafchinenhalle.

/. Abtheilung für Wiflenfchaft.

g.    Höfe.

h.    Reftauration.

421.

Beifpiel

XXVI.

Um einen runden offenen Hof von 180 m Durchmeffer, in deffen Mitte eine Mufikbtihne errichtet war, hatte man 8 radiale dreifchiffige Hallenbauten angeordnet, deren Mittelfchiffe 18 m breit und eben fo hoch waren, während die feitlichen Schiffe bei einer Breite von 16 m eine Höhe von nur 10 m erhalten hatten. Diefe Hallenbauten, zwifchen welchen offene Höfe verblieben waren, wurden durch Umgänge mit einander verbunden.

Seitlich diefer centralen Gebäudeanlage und mit ihr gleichfalls durch bedeckte Hallen verbunden waren einerfeits ein Gebäude für Kunftgegenftände und Lehrmittel, andererfeits ein folches für Mafchinen angeordnet.

Die zwifchen dem Centralgebäude und den beiden feitlichen Bauten errichteten Pavillons für den Hof, fo wie für die Jury waren architektonifch reich ausgeftattet. Weitere zahlreiche kleinere Ausftellungsbauten waren auf dem umfangreichen Gelände in angemeffener Weife vertheilt worden.

Das Hauptgebäude der im Mai 1888 eröfifneten Nordifchen Induftrie landwirthfchaftlichen und Kunftausftellung zu Kopenhagen (Fig. 619 bietet ein bemerkenswerthes und architektonifch vortrefflich durchgebildetes Beifpiel eines nordifchen Holzbaues. Im Wefentlichen die drei nordifchen Reiche, Dänemark, Norwegen und Schweden, umfaffend, war die Abtheilung für Kunftgewerbe auch von England, Frankreich, Italien, Rufsland und Deutfchland befchickt. Für die Anlage ftand der mitten in der Stadt gelegene, leicht erweiterungsfähige Platz zur

Fig. 618.

H"’

Hallenprofil zu Fig. 617³⁶⁹).

570

569) Facf.-Repr. nach: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 461. ⁵⁷°) Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1889, S. 65.

Verfügung, der den weltbekannten Tivoli-Park aufnimmt, deffen zahlreiche fchmucke Bauten und Anpflanzungen der Gefammtanlage zu Gute kamen⁴).

Die Anordnung des Ganzen war eine fehr überfichtliche. An der weltlichen Seite des Geländes lag die Haupthalle, an die fich das Gebäude der Kunftausftełlung anfchlofs. Sie beftand aus einem etwa 24 m breiten, rundbogig überfpannten Hauptfchiff mit zwei niedrigeren Seitenhallen, das am füdlichen Ende, wo der Haupteingang angeordnet war, von einem gleich hohen Querfchiff durchfchnitten wurde. Ueber

Fig. 619.

*y>

1$

,©

g®

05

f,i>0

WRE*⁹'*

Éü»r wL. g¹ o

riosdit

JM

fl-

fi .. -

i

'Wz.

rfAulc

«\

ltn

sS$N

mm

j^W

$StZ. „ ^

mm

te

Q <L£inya7'9

C=ZZ3

HospibctL

o__a

Vereùv Ite

ÆBfKm

fz

mi

Fort

rr. .‘rrlm.il

Vr-

: •..

*1111

'asfArsitst

s»

ü®

AM

Ü*

te

h\‘

Re Restauration

V’ e _ç t e r b r

O Cf

ci e

"—5T

t-t

Nordifche Induflrie-, landwirthfchaftliche und Kunftausftełlung zu Kopenhagen 1888 ⁵⁷⁰).

der Vierung erhob fich eine hohe Kuppel mit einfallendem Licht. Da das Gelände nach hinten abfällt, lag der Eingang höher, als das übrige Gebäude. Man hatte auf diefe Weife, von oben herablteigend, von einer Plattform einen freien Ueberblick über die ganze Tiefe der Haupthalle und die gleich hohen Theile des Querfchiffes, eine Anordnung, durch die eine bedeutende Wirkung erzielt wurde. Der Hauptbau

524

wurde faft ganz von den Erzeugniffen des Kunftgewerbes gefüllt, und zwar war Schweden und Norwegen das Querfchiff eingeräumt ; Dänemark nahm die ganze vordere Hälfte des Hauptfchiffes ein, und daran fchloffen fich die Ausftellungen der übrigen Staaten an. Unmittelbar an das Hauptgebäude anftofsend, im Inneren durch einen kleinen Gartenhof von diefem getrennt, folgte das Gebäude der Kunftausftellung. In zahlreichen auf dem Gelände vertheilten Einzelbauten waren die übrigen Ausftellungsgegentlände untergebracht.

Auch die Einzelgebäude waren in einem Holzflil aufgeführt, der durch feine frei und gefällig zu Tage tretende Conftruction, bei äufserfter Einfachheit der Einzelheiten, eine überaus reizvolle Wirkung hervorbrachte ⁵⁷²).

422.

Beifpiel

XXVII.

Für die Nordweftdeutfche Gewerbe- und Induftrieausftellung in Bremen 1890 hatte Poppe einen Entwurf geliefert, der mit Erfolg die Aufgabe gelöst hat, bei einer möglichft einheitlichen und eindrucksvollen Gefammtanlage den vor-

Fig. 620.

9-1

*,._2ĘSS

lall

ÈÈÈ

c;

5    ; ei

___-__

üi: i

; ____

lüLJ

'•èOS.îZBSL*__••vL- Swl

......ÄBA

iimrnmÿrrjrmfnï

'■'A j

IBSB¹

yüfel

M ïfÉB

aa

::

Hfl

................J’rHteCtr-'

Hauptgebäude der Nordifchen Induflrie-, landwirthfchaftlichen und Kunft-Ausftellung zu Kopenhagen 1888 ⁵⁷⁰). — ¹/800 n. Gr.

u. 574

)•

handenen Baumwuchs des Bürgerparkes nicht nur mit peinlichfter Rückficht zu fchonen, fondern ihn auch gefchickt für die Ausftellungszwecke zu benutzen (Fig. 621 u. 622 ⁵⁷³>

Die Anlage zerfiel in : a) das dem grofsen Wafferbecken als Abfchlufs dienende Parkhaus, welches zugleich dem bleibenden Zwecke eines Gefellfchafts- und Wirthfchaftshaufes dienen follte und einen Mittelpunkt für die gefammte Anlage darftellte, und ß) in das dahinter liegende Hauptausftellungsgebäude nebft zahlreichen Einzelbauten. Das Parkhaus (Fig. 622) bildet, wenn es auch vielleicht für eine Aus-ftellung zu fehr den Charakter eines Gefellfchaftshaufes trägt, mit feinem trefflich gegliederten Aufbau

⁵⁷²) Siehe auch: Deutfche Bauz. 1889, S. 65, 73. — Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 417. — La conftruction moderne,

Jahrg. 3, S. 508.

SIS) Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1890, S. 348.

Facf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 311.

/ A-

fÉÉÈÉà

ifm

4 i¹

Ordi/. I

lâercLS

MS

■v -,

iS

iääcS:£r

(■lii

;;

(•>

!»

A/

6.

Dt

1Î

-VA

?4

V'

a'

’mMifm

r-

te»

VH*

»112

assi

fH

-V

ir

IJ»«!

Älfi!

ni

v:

:v

'V

Syfp

Ć&'

■i .

il Je

im

ii

ilS

ii

j;

140

zgom Ausy.

Holler-Allee.

v.v;

Nordwefldeutfche Gewerbe- und Induflrie-Ausftellung zu Bremen 1890 5 73).

Arch. : Poppe.

/. Mafchinentechn. Bureau.

2.    Offene Hallen.

3.    Elektr. Comp. Bolton-Keffelhaus.

4.    Bochumer Verein für Gufsltahl-

Fabrikation.

3. Brunnen.

6.    Wurlträucherei.

7.    Kaffeebrennerei.

8.    Volksbad.

9. Glockengeläute.

10.    Gleitsfeile.

11.    Pitch-pine-Pavillon.

12.    Ausfchank der vereinigten Brauer.

13.    Mörder-Brücke.

14.    Mafchinenhaus.

13. Altbrenner Strafse.

16. Bombay-Hütte.

und in feinen gefchickt abgewogenen Maffen, durch die malerifche Wirkung feiner Kuppeln und Hallen einen äufserft wirkungsvollen Ab-fchlufs des Ausflellungsbildes ⁵⁷⁵).

Die Deutfch-natio-nale Kunftgewerbe-Aus-ftellung in München im Jahre 1888 (Fig. 623 u. 624 576) u- 57 7) erhob fich auf einem Platze, der in landfchaftlich fchöner Lage an der Ifar fich erftreckte.

Von dem ganzen, nur etwa 30 000 üm umfaffenden Platz waren rund 15 700<lm überbaut. Auf einer gegenüber liegenden Infel ftanden noch etwa 9000 ffm zur Verfügung, die für eine Reftaurationsanlage benutzt wurden. Zudem erfuhr die gegen 400 m lange und 90 m breite P'läche noch in der Mitte eine Einziehung, welche die Breite auf 40 m ermäfsigte, wodurch eine Zweitheilung der Anlage geboten wurde. Die Knappheit des zur Verfügung flehenden Raumes nöthigte dazu, die einzelnen Abtheilungen eng an einander zu fchliefsen und äufser-lich als ein einheitliches Gebäude erfcheinen zu laffen, wiewohl es im Inneren nicht als Hallen- oder Einheitsbau geftaltet war.

Die Bauten waren nach den Entwürfen von Seidl ausgeführt. Holzpfoften trugen die meift Achtbar gebliebenen Dach - Conltructionen, welche, nach aufsen mit einem Ueberzug von grober Leinwand verteilen, eine äufserft flotte Renaiffance-Architektur (Fig. 623) nachahmten, eine für einen derartigen vorübergehenden Zweck durchaus zuläffige Behandlung. Die Erhellung erfolgte meift durch Deckenlicht, in den Mittelfälen der beiden Hauptblocks durch hoch liegende Seitenfenfter. Während im Uebrigen das ganze

Beifpiel

XXVIII.

⁵⁷⁶) Siehe auch : Deutfche Bauz. 1890, S. 71, 220, 348, 371, 396, 450, 475, 480, 504. — Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 301, 3x1.

⁵⁷⁶)    Facf.-Repr. nach; Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 387.

⁵⁷⁷)    Facf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1888, S. 289.

s?aa

mm

526

Fig. 622.

fevriLjHfcfeäjäAügjL/ -t~-

i/; __ j__~-_    TJ ,

Mffl^

â*7jv"'

=É^g|

4J

■

^eaæsw

UMK

J J2-_

PU

• :æ

:.jWS,

■E

"Wf]

‘*-    L--"

'rî

,t

ï.

rf*»a

iö

glilgl

-,

~.T.

tas

Ss

. • .    . r-.'^ ::-iï.ÊgâBï

Hauptgebäude der Nordweftdeutfchen Gewerbe- und Induftrie-Ausftellung zu Bremen 1890 5 74).

Arch. : Poppe.

424.

Beifpiel

XXIX.

Gefpärre fichtbar geblieben war, vvobei der weifse Anftrich des Ganzen nur an den Knotenpunkten der Conftruction durch leichte Ornamente in Gelb und Grün eine Belebung erfahren hatte, find die Mittelfäle dem Scheine nach von maffiven Bogen umfchloffen, zwifchen welchen Säulen das vorgekröpfte Gebälke und die hohe Attika mit der vierfeitigen, leicht bemalten Kuppel trugen.

Die für das Jahr 1893 geplante Welt-ausftellung in Chicago verläfft vollftändig das Syftem einer einheitlichen Bauanlage; fie ftellt für die einzelnen Zweige ganz gehinderte Bauten her, welche zwanglos auf dem ungeheueren Ausftellungsgelände zer-ftreut find.

Fig. 623.

Der für die Ausftellung gewählte Jackfon-Park liegt ungefähr 6 engl. Meilen fiidlich von der Stadt am Ufer des Michigan-Sees und bedeckt eine Fläche von mehreren hundert Hektar, von denen etwa 270 ha für die Ausftellung benutzt werden.

Die Lage des Ausftellungsplatzes an einer ausgedehnten Wafferfläche verfpricht der Anlage einen Reiz zu geben, der bisher bei Aufteilungen noch nicht geboten war. In befonders gefchickter Weife ift diefes Moment denn auch benutzt, um Wafferflächen im Inneren des Parkes zu bilden, und das landfchaftliche Bild durch weite Becken, Canäle und Seen zu beleben (Fig. 625 u. 626 ⁵⁷⁸).

assifes

mt

-W

,7

il

ffl

iiim tjYiI

mt

<î£

'J

!7fTf

ĘgPgBSŚ

rCvu-;;^

tos:

Zum Vogelfchaubild in Fig. 626 fei bemerkt, dafs die mittleren Höfe des Waarenpalaftes in der Ausführung überdeckt wmrden.

J...

,n

«■1

r$s

Die landfchaftlichen Anlagen ruhen in den während die Bauten

Händen von Olmfled & Co. Burnhatn unterftellt fmd.

---

5re) Facf.-Repr. nach: Engng., Bd. 51, S. 521.

Flauptportal der Deutfch-nationalen Kunft-gewerbe-Ausftellung zu München 1888 ⁵⁷⁶). Arch. : Seidl.

up}uvfi

as

}>)ru 4% »

i$

‘-il "

îffE

a a <5 o a

Tu^ng :i

"ij *ą

•■> aO ³

1 : ; •«

l Mî,

: : • JA:

..

P ?!

i i

1:1

Î3-

||||^,

Fig. 624.

rriy r

ÏE h *

Ja

•s LU

!i

:i

>'

’ Oesterrrich

if

Î!p^

•■a w

■; i

l:||

Xs

flnSÏ

[jW

SS-Lofńr

:JQ

S$j§

en

23. Fontainen.

26.    Terraffen.

27.    Brücke zur Infel-Reftauration.

28.    Höfe.

2Ç. Bau-Bureau.

30. Nothausgänge.

Deutfch-nationale Kunftgewerbe-Ausftellung zu München 1888 °⁷⁷).

iç. Galerie.

20.    Pavillon des Prinzregenten.

21.    Kaiferbüfte.

22.    Bureaus.

23.    Feuerwache.

24.    Port und Telegraph.

13.    Anrichtezimmer.

14.    Küche und Spülküche. 13. Orchefter-Nifche.

16.    Orchefter-Podium.

17.    Erhöhte Mittelfäle.

18.    Ausftellungshallen.

7.    Reftaurationen.

8.    Aborte.

9.    Küchenhof.

10.    Holz und Kohle.

11.    Vorrathsräume.

12.    Wirthfchaftspächter.

1.    Nordportal.

2.    Südportal.

3.    Tagescaflen.

4.    Wartehalle f. d. Pferdebahn. 3. Eingänge.

6. Kleiderablagen.

Das gröfste der Gebäude ift der Palaft für Waaren und für die freien Kiinfte, der ca. 518m lang und 237 m breit ift, mit einer grofsen Halle inmitten von der gleichen Spannweite, wie die der Parifer Mafchinenhalle, diefe in der Höhe aber um etwa 19m überragend.

Die Gebäude find nur provifo-rifche, aber fämmtlich maffiv in Eifen und Stein conftruirt und mit monumentalen Façaden, welche meift in den Formen der italienifchen Renaiffance vor die Eifenbauten geftellt find.

Nächft dem Waarenpalaft ragen die landwirthfchaftliche Halle, die Mafchinenhalle, das Gebäude für Ver-kehrswefen, für Gartenbau, Ackerbau, für Elektricität, ungeheuere rechteckige, in Eifen - Conftructionen überdeckte Räume hervor.

Die Gebäude follen fämmtlich für die Zwecke der Schauftellungen fall nur im Erdgefchofs benutzt werden ; die in denfelben angeordneten Galerien werden dem Publicum zwar zugänglich fein, aber dienen nur der Abficht, von denfelben aus Ueberblicke zu bieten.

Grofse Theile der Dächer find in Glas gedeckt.

Mehr und mehr hat die In-genieurkunft bei den ungeheueren Räumen, die fie für die Ausftellungen fchuf, danach geftrebt, der Aufgaben in eleganter Weife Herr zu werden und in ihren genialen Schöpfungen felbft Objecte zu fchaffen, welchen nicht minder als den ausgeftellten Dingen das Inter-effe des grofsen Publicums entgegengebracht werde. Auch in Chicago werden riefige Räume in ftaunens-werthen Conftructionen zur Schau geftellt ; aber fo weit die vorhandenen Zeichnungen ein Urtheil erlauben, bleibt es zu bedauern, dafs die mitwirkenden Architekten ihre Kraft nicht dafür einfetzten, um eben diefe gewaltigen Conftructionen in neuer und characterifti-fcher Weife zur Erfcheinung zu bringen, vielmehr fich darauf befchränkten, felbftändige Architekturbauten vor jene Hallen zu fetzen, die ohne jeden or-ganifchen Zufammenhang mit den Eifenbauten flehen. Der Eindruck einer falfchen Monumentalität, den die vielfach mit Säulen und Hallen umgebenen Aufsenwände machen, dürfte hier nicht

Fig. 625.

ë§

ii

II

Ir

'S

j|3

mco

|m *%

_ if» ®J

^ Wy, #    )''

Wat#

iM

T.

a\

tp

K5

ss

Sygi?

§1

SA\

ST

I2Ç%

31

ff

/Tti

111

l§

U^|f

77771    ?7Ź7

YZZ77777A Y777A

WMV///A W//7Z/7//Al

V7///////71 Y/7/7/7/7'77A

ÏV//7///7A

X////////71 1777/77/77777 V7777777777A

t '7/7777777/A Ÿ7777777777Â Ÿ/7777777A Y777/777777Ä

V7777777777 t '77777777771 V77777/7/7X Ÿ/77/////777A

Y///77//77A

W77//////A V7ZzzzzZ77\ ÏZZZ77/Z77A V///Zz/zA

VZ/ZZzZzZzA

!........1

r........\ rr~~ 71

tzzzzzzz/A

VzZzzZZZA

Weltausftellung zu Chicago 1893.

¹/l6000 n- Gr.

A.    Kunft.

B.    Gebäude des Staates

Illinois.

C.    Frauenausftellung.

D.    Fifcherei.

E.    Regierungsgebäude.

F.    Gartenbau.

G.    Dienftgebäude.

H.    Verkehrswefen. y. Bergbau.

A". Elektricität.

L.    Induftrie.

M.    Bahnhof.

N.    Verwaltungsgebäude.

O.    Annex.

P.    Mafchinen.

Q.    Ackerbau.

R.    Cafino.

5. Annex.

T.    Forftwefen.

U.    Mühle.

gij

33!

S-’V

(

. ms

ss\

SfeX^f®

«*k W.

r:

mÆmïm

%>

Ék

■ii

If

■jfl

'e"Mà

:Wi

tj

%

.1*1

fif\

.v-

Pp| |

Ê«|p

Kplil

rrÀ

j/

(5

41

■?

V⁷

V-

Fig. 626.

W,

rj’

Chicago 1893 ⁵⁷⁸).

JÖ1

fc

J/ï

Ilf^

'Mfe Ira

»■■■Mmii:, F r&. TiïiïÊL :i HÆ

zu

Tr

C*

rcr

nrH

I!

ii|

Efc

Id

I;,

il

V.

■v\v

ES

v. y i

11

F’

Brü

V.‘

d-mm

fltra*

àV

Vogelfchaubild der Weltausftellung

V.

•\w

\ . •'

cl *

il!

..

ni

i.-

El;

&

Ék

«li»

Handbuch der Architektur. IV. 6, d.

34

am Platze fein. Zweckmäfsiger und eigenartiger hätten die Architekturen werden können, wenn die Eifen-Conftructionen auch nach aufsen in die Erfcheinung getreten wären.

In conftructiver Beziehung befonders intereffant ift noch das Hauptgebäude der Fifcherei-Ausftellung, das eine Länge von 330 m und eine Breite von 61 m erhält. Durch Arcaden verbunden, werden zu beiden Seiten Annexbauten dem Hauptgebäude angereiht. Die Dreitheilung der Anlage ergab fich aus der Lage der Gebäude auf einer Infel, deren Oberfläche an den beiden Enden niedriger liegt, als in der Mitte.

Das Gebäude für Bergwerks-Ausftellungen bildet einen mittels 8 Reihen von Mittelftützen überdeckten Raum. Das Gebäude ift 207 m lang und 103m breit. An den Aufsenwänden ziehen fich 17 m breite Galerien entlang, zu denen von den vier Eingängen aus bequeme Treppenanlagen führen. Ein grofser Theil des Daches ift mit Glas gedeckt. Die Gründung des Gebäudes erfolgt auf Roft.

Eine bedeutende Wirkung verfpricht man fich von dem in riefigen Abmeffungen gehaltenen Verwaltungsgebäude , deffen Kuppel fich bis zu einer Höhe von 74m erhebt. Auch diefes Gebäude ftellt fich als ein verkleidetes Eifen-Fachwerk dar.

Die Nachbildung eines Kriegsfchiffes auf einer auf Pfählen gegründeten Plattform im See foll die Schiffbau-Ausftellung aufnehmen.

Die Erfolge des AT^Z-Thurmes liefsen die Spéculation nicht ruhen, auch hier einen, erfteren um 46m überragenden Eifenthurm von George S. Morifon conftruiren zu laffen, für den mit Rückficht auf den fchlechten Untergrund eine andere, allerdings viel weniger graciöfe Form gewählt werden muffte.

Die Koften aller Veranftaltungen der Weltausftellung find auf 100 Millionen Mark veranfchlagt, von denen 40 Millionen zunächft als Grundftock durch eine ftädtifche Anleihe und freiwillige Zeichnungen aufgebracht worden waren. Der Reft foll durch die Landesregierungen der Bundesftaaten, fo wie durch Eintrittsgelder und Platzmiethen gedeckt werden.

Literatur

über »Ausftellungsbauten«. Ausführungen und Projecte.*

Das Gebäude für die Induftrieausftellung vom Jahre 1839 *n Paris. Allg. Bauz. 1840, S. 3.

Notizen über das zu Paris im Jahre 1844 zum Behuf der Ausheilung der Landes-Induftrie-Erzeugnifle von Architekt Morau errichtete Gebäude. Allg. Bauz. 1840, S. 188.

Propofed building for the great indußrial exhibition. Builder, Bd. 8, S. 283, 421.

Das grofse Induftrie-Ausftellungs-Gebäude in London. Wien 1851.

Zur Induftrie-Ausftellung in London. Zeitfchr. f. Bauw. 1852, S. 38.

Ueber die auf dem Exercier-Platz zu Breslau erbaute Halle für die Schlefifche Induftrie-Ausftellung im Jahre 1852. Zeitfchr. f. Bauw. 1852, S. 534.

Building for the indußrial exhibition, 1833, Dublin. Builder, Bd. 10, S. 5^9> 593-Building for the New York indußrial exhibition. Builder, Bd. io, S. 674.

Der Kryftallpalaft mit feinen Park- und Gartenanlagen bei Sydenham nächft London im Jahre 1853. Allg. Bauz. 1852, S. 299.

Der Induftriepalaft in den elyfäifchen Feldern zu Paris für die Ausheilung im Jahre 1854. Allg. Bauz. 1853, Not.-BL, S. 255.

Building for the indußrial exhibition of 1853, Dublin. Builder, Bd. II, S. 9, 321, 329.

Der Glaspalaft in München. Amtlicher Bericht über die Allgemeine deutfche Induftrie-Ausftellung zu München im Jahre 1854. München 1855*

WlNTERSTKIN. Mittheilung über den Induftrie-Palaft in Paris. Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 198.

Plans des palais d’expoßtion univerfelle de Paris et de Londres. Reime gen. de Parch. 1855, PI. 24.

The palace of the fine arts, Paris. Builder, Bd. 13, S. 242.

Gebäude für die allgemeine Induftrie- und Kunftausftellung im Jahre 1855 in Paris. Allg. Bauz. 1856, S. in.

Das Palais des beaux arts der Parifer Induftrie-Ausftellung. Zeitfchr. f. Bauw. 1856, S. 541.

Heidmann.

The Mancheßer exhibition building. Builder, Bd. 14, S. 446.

The cryfial palace, Sydenham. Building news, Bd. 3, S. 9, 209, 422, 429, 486, 487, 575, 633, 657, 897, 922, 950, 973, 999.

509, 544, 600,

r¹0 LI !

KRAKÓW

The Mancheßer art treafures exhibition building. Building news, Bd. 3, S. 450, 475 626, 678.

¹

Facf.-Repr. nach ebendaf., S. 415.

²

)    Siehe auch: Deutfche Bauz. 1889, 8.293, SM, 3²7> 346, 359, 374- — Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 127, 184, 3²3> 379, 44²- — Encyclopédie d’arch. 1889, S. 18, 27, 53, 67, 76, 85, 101 u. PI. 51, 53, 54, 58, 69, 94. — La femaine des conflr., Jahrg. 12, S. 494. — La conftruction moderne, Jahrg 2, PI. 18, 19. — Nouv. annales de la conftr. 1889, S. 33, 89, 97, i°4, 113, 118, 129, 133, 155. — Engng., Bd. 47, S. 4, 78, 91, 335, 533, 564, 594.

³

568)    Facf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1884, Bl. 44—46.

⁴

) Die für die Zwecke der Ausheilung neu errichteten Baulichkeiten find in Fig. 619 hell, die zu Tivoli gehörigen älteren Gebäude und das für die nordifche Ausheilung von 1872 aufgeführte Haus des Induhrie-Vereins dunkel fchraffirt.

si

fl! fl

53i

Amßerdam cryfial palace, ßuilder, Bd. 18, S. 7.

The provincial exhibition building and mufeum of Canadian indußry and art, Montreal. Building news, Bd. 6, S. 588.

Defign for an exhibition building, embracing a fuggeßion for a inethod of clafßfying the international exhibition of 1862. Builder, Bd. 19, S. 106.

The buildings for the Florence exhibition. Builder, Bd. 19, S. 735.

The exhibition building. Building news, Bd. 7, S. 214; Bd. 8, S. 269.

Das Gebäude für die internationale Ausftellung des Jahres 1862 in London. Allg. Bauz. 1862, S. 1. Lucae. Ueber das im Bau begriffene Induftrie-Ausftellungs-Gebäude in London. Zeitfchr. f. Bauw. 1862, S. 422, 562.

The international exhibition. Builder, Bd. 20, S. 217.

The palace of art and indußry. Builder, Bd. 20, S. 34L 35L 363-

The Paris permanent univerfal exhibition and bazaar. Builder, Bd. 20, S. 768.

Palais de Pexpoßition univerfelle et permanente d’ Auteuil. Moniteur des arch. 1863, PI. 940—941, 943—944! 1865, PI. 1054, 1055.

Palais de 1’expoßition univerfelle de Londres (1862). Revue gen. de Parch. 1863, S. 265 u. PI. 51—55. Dublin exhibition palace and winter garden. Builder, Bd. 21, S. 80; Bd. 23, S. 281, 345.

Der Ausftellungs-Palafl für die allgemeine Ausftellung in Paris im Jahre 1867. Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. 501. KörCKE. Ausftellungsgebäude und Wintergarten zu Dublin. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1865, S. 255.

The French exhibition palace of 1867. Builder, Bd. 23, S. 728.

Der Winterpalaft in Dublin. Allg. Bauz. 1866, S. 21.

Ende, M. am. Der Ausftellungspalaft und Wintergarten zu Dublin. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1866, S. 35. 7”-

Palais de l’expoßition univerfelle de 1867 à Paris. tVouv. annales de la conß. 1866, S. 106; 1867, S. 153. Hanninger, A. Das Ausftellungsgebäude für 1867 in Paris. Allg. Bauz. 1867, S. 112.

Das Ausftellungs-Gebäude, in Paris. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1867, S. 265.

Egypte. Moniteur des arch. 1867, PI. 105, 106.

Expoßition univerfelle The buildings for great exhibitions. Builder, Bd. 25, S. 321.

Krantz. Palais de 1’expoßition univerfelle de 1S67. Revue gen. de Parch. 1868, S. 72, 159, 194, 261 u. PI. 19—30.

Diéterle, G. Pavillon de la compagnie des Indes. Revue ge'n. de Parch. 1868, S. 174 u. PI. 41—42. Roux, F. Pavillon de la maifon Frainais et Gramagnac. Revue gen. de Parch. 1868, S. 213 u. PI. 52—53.

Gruska, A. Maifon tyrolienne. Revue gen. de Parch. 1869, S. 74 u. PI. 13, 14.

Albert hall and the international exhibition buildings. Builder, Bd. 28, S. 1045.

Die Baulichkeiten der Wiener Weltausftellung. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1873, S. 115, 291. Hinträger, M.- Die Gebäude-Anlagen für die Ausftellung landwirthfchaftlicher Mafchinen und Producte bei der Weltausftellung 1873 Wien. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1873, S. 180.

Propofed centennial expoßition building, Philadelphia. Builder, Bd. 31, S. 965.

Expoßition univerfelle de Vienne. Le palais du Prater. Revue ge'n. de Parch. 1874, S. 99,    193 u.

PI. 25 — 32.

Entwürfe von L. Bohnstedt. Leipzig 1875 — 77.

Heft II, Bl. 10 u. 11: Kunft- und Induftrieausfteilungsgebäude.

news,

The centennial international exhibition of Philadelphia for 1876. Building news, Bd. 29, S. 383, 390. Buildings for the Britifh commiffion to the Philadelphia international exhibition of 1876. Building

Bd. 29, S. 530.

Kunftausftellungsgebäude in München: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 150. Das proviforifche Kunftausftellungs-Gebäude in Berlin. Deutfche Bauz. 1876, S. 421.

Expoßition univerfelle de Paris, en 1878. Concours pour Pédification des bâtiments de Pexpoßition. Réfultat du concours. Encyclopédie d’arch. 1876, S. 65.

Le concours pour P expoßition univerfelle de 1878. Revue gén. de Parch. 1876, S. 121.

International exhibition, Philadelphia. Builder, Bd. 34, S. ni.

de 1876. Revue gén. de Parch. 1877, S. 254 tt.

■n

Paris univerfal exhibition. — Pavillon of IT. R. IL. the Prince of Wales. Building news, Bd. 34, S. 290. Lettres de Philadelphie. Les bâtiments de Pexpofiti

PL 52—55.

Expofition. univer/elle de Paris en 1878 : Palais du Champ-de-Mars. Encyclopédie d’arch. 1878, S. 32, 62, 73, 93 11. PI. 536, 537, 544, 527, 539, 509, 559, 535; 1879, S. 3, 22, 43, 56, 88, 90, 94, 96 11. PI. 558, 566—569, 571, 576, 580—583, 588, 589, 596, 597, 599—602, 607, 610, 620, 627, 628. CalinaUD, L. Expofition univer/elle de 1878. Mai/on Alfacienne. Gaz. des arch. et du bât. 1878, S. 182, 190, 198, 207.

Gaz. des arch. et du bât.

Kxpofition univer/elle de 1878. Adminiftration des /oret s. Pavillon des gardes.

1878, S. 218, 227.

Palais du Trocadéro. Gaz. des arch. et du bât. 1878, S. 239, 246, 327.

Palais du Champ-de-Mars et du Trocadéro. Nouv. annales de la confi. 1878, S. 2.

Pavillon central de la ville de Paris a Pexpofition. Nouv. annales de la confi. 1878, S. 81.

Palais algérien du Trocadéro. Nouv. annales de la confi. 1878, S. 113.

Expofition univerfielle de 1878. Revue gén. de Parch. 1878, S. 85, 134, 200, 249 u. PI. 21—32.

Les deux palais de P expofition con/idérés dans leurs rapports avec Part. Revue gén. de Parch. 1878, S. 178. Buildings at the Paris exhibition. Builder, Bd. 36, S. 889.

International exhibition building, Melbourne. Builder, Bd. 36, S. 1305.

Von der Gewerbe-Ausftellung zu Berlin. 1. Die Ausftellungsbauten. Deutfche Bauz. 1879, S. 199.

Die Ventilation des Gewerbe-Ausheilungsgebäudes. Rohrleger 1879, S. 149.

Expo/ition univer/elle de 1878. Pavillon Japonais. Gaz. des arch. et du bât. 1879, S. 132, 144.

André, O. Expofition univer/elle de 1878. Hangars d’expofition. Gaz. des. arch. et du bât. 1879, S. 168, 180.

Expofition univerfielle de 1878. Pavillon Rufife. Gaz. des arch. et du bât. 1879, S. 271.

York/hire fine art and indufirial exhibition. Builder, Bd. 37, S. 5II.

The Sydney international exhibition building. Builder, Bd. 37, S. 512.

Die Gewerbe- und Kunh-Aushellung zu Düffeldorf. Deutfche Bauz. 1880, S. 124.

Zöller, E. Die baulichen Einrichtungen der beiden auftralifchen Welt-Ausftellungen zu Sydney und Melbourne. Deutfche Bauz. 1880, S. 154, 169.

Die italienifche Kunflausftellung zu Turin. Deutfche Bauz. 1880, S. 248.

Die nationale Ausheilung zu Brtiffel 1880. Deutfche Bauz. 1880, S. 493.

Der Ausltellungspalaft zu Moskau. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 461.

Die décorative Ausflattung der internationalen Fifchereiaushellung in Berlin. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 137.

Ecclefiafiical art exhibition. Builder, Bd. 39, S. 245.

The DüJ/eldorf exhibition. Engng., Bd. 29, S. 452.

Sylvester, R. Die baugewerbliche Ausheilung zu Braunfchweig. Baugwks.-Ztg. 1881, S. 274.

Patent- und Muherfchutz-Aushellung in Frankfurt a. M. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 86.

Das Hauptgebäude der auftralifchen Weltaushellung zu Melbourne. Deutfche Bauz. 1881, S. 64.

Die baulichen Anlagen der Gewerbe- und Induhrie-Aüshellung 1881 zu Halle a. S. Deutfche Bauz. 1881, S. 183.

Schlefifche Gewerbe- und Induhrie-Aushellung in Breslau im Jahre 1881. Deutfche Bauz. 1881, S. 279. Lieblein, J. Patent- und Muherfchutz-Aushellung zu Frankfurt a. M. Deutfche Bauz. 1881, S. 397.

Das Ausheilungs-Gebäude der deutfch-brafdianifchen Ausheilung zu Porto Allegre. Deutfche Bauz. 1881, S. 520.

Die internationale Baumwoll-Ausheilung in Atlanta. D. A. Polyt. Ztg. 1881, S. 3²5-

Reinacher, G. Die italienifche Induhrieaushellung von 1881 in Mailand. Eifenb., Bd. 15, S. 98, 104.

Ausheilung in'Halle. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 315.

Expo/ition nationale de Perigueux. Moniteur des arch. 1881, PI. 19.

The Milan exhibition. Builder, Bd. 40, S. 621.

Die bayrifche Landes-, Induhrie-, Gewerbe- und Kunh-Ausheilung Jn Nürnberg 1882. Baugwks.-Ztg. 1882,

S. 463.

Die Bauten der Trieher Ausheilung 1882. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 263.

Kyllmann. Die baulichen Anlagen der allgemeinen deutfehen Ausheilung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens, Berlin 1882. Deutfche Bauz. 1882, S. 221.

Die bayerifche Landes-, Induhrie-, Gewerbe- und Kunh-Aushellung in Nürnberg 1882. Deutfche Bauz. 1882, S. 387.

Die neue Kunhgewerbe-Halle des Kunhgewerbe-Vereins zu Dresden. Deutfche Bauz. 1882, S. 541.

Die Gebäude der Kunhaushellung 1882—83 zu Rom. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 479.

Tiede, A. Einige Beifpiele von Sammlungsfchränken. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. xi.

Bömches , F. Die Oefterreichifch-Ungarifche Ausftellung in Trieft für Induftrie und Landwirthfchaft.

Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1882, S. 54.

Pfister, A. Bauten der Schweizerifchen Landesausftellung. Zürich 1883.

Das Plauptgebäude der Allgemeinen deutfchen Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungs-wefens, Berlin 1882—-83. Baugwks.-Ztg. 1883, S. 121.

Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens in Berlin 1882—83. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 57.

Das Hauptgebäude der Hygiene-Ausftellung 1883 in Berlin. Deutfche Bauz. 1883, S. 80.

Von der römifchen Ausftellung. Deutfche Bauz. 1883, S. 421.

Baulichkeiten der Internationalen Ausftellung in Rom. Deutfehes Kunftbl. 1883, S. 149.

Das Hauptgebäude der allgemeinen deutfchen Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens 1883 in Berlin. Glaser’s Ann. f. Gwbe. u. Bauw., Bd. 12, S. 193.

Internationale Ausftellung für Colonien und Export zu Amfterdam. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1883, S. 185. Pröli. & Scharowsky. Das Hauptgebäude der allgemeinen Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens in Berlin 1883. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1883, S. 305.

Die Schweizerifche Landesausftellung 1883. Schweiz. Bauz., Bd. 1, S. 99, 114, 129, 141.

Expoßtion internationale d’Amfierdam de i88j. Moniteur des arch. 1883, PI. 21, 22.

Fouquiau. Expofition internationale d’Amfterdam de i88j. Nouv. annales de la conß. 1883, S. 70.

The Cork exhibition building, i88j. Architect, Bd. 29, S. 405.

The exhibition in Rome. Palace of the fine arts. Builder, Bd. 44, S. 636.

Boulanger & Hansen. Ausfteliungsgebäude in Athen (Olympion). Allg. Bauz. 1884, S. 64.

Die Bauten der Schweizerifchen Landes-Ausftellung zu Zürich 1883. Deutfche Bauz. 1884, S. 77.

Die Weltausftellung 1887 in Adelaide. Deutfche Bauz. 1884, S. 101.

Der Induftriepalaft der Budapefter Landes-Ausftellung 1885. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1884, S. 340.

Müller, A. Die Hochbauten der Schweizerifchen Landesausftellung in Zürich 1883. Schweiz. Bauz., Bd. 3, S. 1, 13, 31.

Expojition internationale de Nice. Gaz. des arch. et du bat. 1884, S. 16.

Albert exhibition palace. Engineer, Bd. 57, S. 389.

Die Gewerbe- und Induftrie-Ausftellung zu Görlitz im Jahre 1885. Baugwks.-Ztg. 1885, S. 604, 667.

Die baulichen Anlagen der Gewerbe- und Induftrie-Ausftellung in Görlitz 1885. Deutfche Bauz. 1885,

S. 368, 425.

Hofmann, Th. Die Budapefter allgemeine Landesausftellung 1885. Deutfche Bauz. 1885, S. 485.

The national agricultural hall, Kenjington. Builder, Bd. 49, S. 460.

Die Kenfington-Halle in London. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 447.

Die Bauten der internationalen Ausftellung zu Antwerpen 1885. Deutfche Bauz. 1886, S. 49.

Die internationale Erfindungs-Ausftellung zu London im Jahre 1885. Deutfche Bauz. 1886, S. 159. Centennial-Ausftellung in Melbourne. UhlANd’s Induftr. Rundfchau 1888, S. 57.

Expojition univerfelle de i88q. La confiruction moderne, Jahrg. 2, PI. 18, 19.

Manchefter jubilee exhibition. Building news, Bd. 51, S. 530.

The Edinburgh international exhibition. Engng., Bd. 41, S. 539 ; Bd. 42, S. 433, 519.

Expojition internationale de Melbourne en 1888. Le génie civil, Bd. 12, S. 106.

Manchejler exhibition building. Builder, Bd. 51, S. 518.

The Manchefter Royal jubilee exhibition. Building news, Bd. 52, S. 636.

The Glasgow international exhibition, 1888. Engineer, Bd. 44, S. 417.

The American exhibition. Engng., Bd. 43, S. 258.

Eiffels Thurm und die Weltausftellungsbauten in Paris. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 78.

Pescheck:. Der Eiffelthurm und die Weltausftellung in Paris. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 369; 1889, S. 127, 323.

Die Preisbewerbung für das neue Ausfteliungsgebäude in Dresden. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 301. Die Bauten der Kunftgewerbe-Ausftellung in München. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 385.

Die Bauten der nordifchen Induftrie-, landwirthfchaftlichen und Kunft-Ausftellung in Kopenhagen 1888. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 417.

Die Deutfch-Nationale Kunftgewerbe-Ausftellung in München. Deutfche Bauz. 1888, S. 282.

Die Internationale Ausftellung zu Barcelona im Jahre 1888. Uhland’s Induftr. Rundfchau 1888, S. 110.

Epigrammatifche Rundfchau über die communale Jubiläumsausftellung 1888. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 5, S. 197.

Expofition univerfielle de Barcelone. La confiruction moderne, Jahrg. 3, S. 317.

Expofidion de Copenhague, La confiruction moderne, Jahrg. 3, S. 508.

Expofition univerfielle et internationale de 1889. La fiemaine des confit., Jahrg. 12, S. 494.

Expofidion univerfielle de Barcelone en 1888. Le génie civil, Jahrg. 8, S. 185.

Einiges über das Hauptgebäude der Nordifchen Ausftellung zu Kopenhagen 1888. Deutfche Bauz. 1889, S. 65, 73.

Von der Weltausftellung in Paris. Deutfche Bauz. 1889, S. 293, 314, 327, 346, 359, 374.

Gewerbe- und Induftrie-Ausftellung in Hamburg. Deutfche Bauz. 1889, S. 245.

Hofmann, A. Die kunftgefchichtliche Stellung der Bauten für die Weltausftellung von 1889 in Paris. Deutfche Bauz. 1889, S. 543.

Schulze , F. O. Der den fchönen Künften geweihte Ausftellungspalaft der Stadt Rom. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1889, S. 188.

Expofidion univerfielle de r88ç. Encyclopédie d’arch. 1889, S. 18, 27, 53, 67, 76, 85, 181 u. PI. 51, 53, 54, 58, 69, 94.

Lexpofidion univerfielle de 1889. Nouv. annales de la confi. 1889, S. 33, 97, 104, 113, 118, 129, 133, 155. La tour de joo métrés. Nouv. annales de la confi. 1889, S. 89.

The Paris exhibition. Engng., Bd. 47, S. 4, 78, 91, 335, 533, 564, 594.

Schulze, F. O. Die Bauten der nationalen Ausftellung von 1891 in Palermo. Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 332.

Das Hauptgebäude der erften allgemeinen deutfchen Pfercle-Ausftellung zu Berlin 1890. Deutfche Bauz. 1890, S. 338.

Die Bauten der Nordweftdeutfchen Gewerbe- und Induftrie-Ausftellung in Bremen. Centralbl. d. Bauverw.

1890,    S. 301, 311.

Von der Nordweftdeutfchen Gewerbe- und Induftrie-Ausftellung in Bremen. Deutfche Bauz. 1890,

s. 371-

Die internationale land- und forftwirthfchaftliche Ausftellung in Wien. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1890, S. 187.    -    *

The Edinburgh exhibition. Engineer, Bd. 49, S. 347.

Bäumer, W. Die Ausftellung der deutfchen Landwirthfchafts-Gefellfchaft zu Strafsburg 1890. Allg. Bauz.

1891,    S. 93.

Eexpofidion frdnçaifie a Moscou. La confiruction moderne, Jahrg. 6, S. 253, 265.

World’s Columbian expofidion buildings, Chicago, ILL. 1893. Architecture and building, Bd. 15, S. 127. Chicago exhibition buildings. Builder, Bd. 61, S. 103.

The Columbian expofidion. Engng., Bd. 52, S. 34, 116, 123, 318, 426, 469, 499, 562, 596, 684, 701, 711; Bd. 53, S. 37, 72, 103, 130, 163, 194, 226, 283, 318, 375, 432, 462, 492, 519, 552, 601, 620, 715, 792; Bd. 54, S. 12, 46, 73.

Die Bauten der erften bulgarifchen Ausftellung in Philippopel. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1892, S. 466.

Entwürfe, erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architekten-Vereins zu Berlin. Berlin.

1880—81, Bl. 1, 2: Ausftellungsgebäude ; von Doflein.

1882, Bl. 9, 10: Welt-Ausftellungs-Palaft; von Messel.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1890, Taf. 17: Ausftellungsgebäude des Witrttembergifchen Kunftvereins in Stuttgart; von Eisenlohr & Weigle.

Croquis d’architecture. Lntime club. Paris.

1870—7// No. XI, f. j: Un palais pour Iexpofidion des

1867—68, No. VI, fi. 4, 3 ; No. VII, f. r; No. VIII, fi. 1 ; No. IX, f. 1 ; No. X, fi. / — 1869—70, No. III, f. j, 4 beaux-arts.

Berichtigungen.

S. 27, unter Fig. 25—27: Statt »Staatsarchiv zu Breslau - zu lefen : »Staatsarchiv zu Münfter i. W.« S. 2g, Zeile 10 v. u. : Statt »Fig. 30 u. 32« zu lefen: »Fig. 31 u. 32«.

S. 271, Zeile 1 v. u. : Statt »Jahrg. 6« zu lefen: »Jahrg. 7«.

Das

Handbuch der Architektur

ift in nachftehender Weife gegliedert:

Erster Theil.

ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE.

Einleitung. (Theoretifche und hiftorifche Ueberficht.)

Bearbeiter : Geh. Rath f Dr. v. ESSEN WEIN in Nürnberg.

I.    Abth. Die Technik der wichtigeren Bauftoffe.

Bearbeiter : Hofrath Prof eff or Dr. EXNER in Wien, Prof effor HAUENSCHILD in Berlin, Profeffor

LAUBÖCK in Wien.

Conftructionsmaterialien : Stein. Keramifche Erzeugniffe. Die Mörtel und ihre Gnmdftoffe. Beton. Holz. Eifen und Stahl. — Materialien des Ausbaues : Verfchiedene Metalle. Bituminöfe Bauftoffe. Sonftige Bauftoffe.

II.    Abth. Die Statik der Hochbau-Conftructionen.

Bearbeiter : Profeffor LANDSBERG in Darmßadt.

Grundlagen. — Elemente der Feftigkeitslehre. — Stützen und Träger. — Dachftühle. — Gewölbe.

III. Abth. Die Bauführung.

Bearbeiter : Geh. Baurath Profeffor WAGNER in Darmßadt.

Vorarbeiten. — Baukoften-Berechnung. — Vergebung der Bauarbeiten. — Herrichten der Bauftelle. — Rüftungen und Baumafchinen. — Bauleitung im Einzelnen.

IV. Abth. Die Bauformen.

Bearbeiter : Profeffor BÜHLMANN in München.

Elementare Bauformen. — Formen der Hauptglieder eines Baues. — Verfchiedene andere Bautheile.

Zweiter Theil.

BAUSTILE.

Hiftorifche und technifehe Entwickelung.

I. Abth. Die antike Baukunft.

Bearbeiter : Batidirector Profeffor Dr. DU RM in Karlsruhe, Geh. Rath f Dr. v. ESSENWEIN in Nürnberg.

Die Baukunft der Griechen. — Die Baukunft der Etrusker. — Die Baukunft der Römer. — Die Ausgänge der claffifchen Baukunft (Chriftlicher Kirchenbau).

II. Abth. Die mittelalterliche Baukunft.

Bearbeiter : Geh. Rath f Dr. v. ESSEN WEIN in Nürnberg, Director FRANZ-PASCHA in Cairo.

Die Fortfetzung der claffifchen Baukunft im oftrömifchen Reiche (Byzantinifche Baukunft). — Die Baukunft des Islam. — Die romanifche und die gothifche Baukunft.

III. Abth. Die Baukunft der Renaiflance.

Bearbeiter : Confervator v. BEZOLD in München, Batidirector Profeffor Dr. DURM in Karlsruhe, Architekt v. GEYMÜLLER in Paris, Geh. Batirath Profeffor WAGNER in Darmßadt.

Die Renaiflance in Italien. — Die Renaiflance in Frankreich. — Die Renaiflance in Deutfchland. —

Die Renaiflance in England.

IV. Abth. Die Baukunft der Gegenwart.

Bearbeiter : Profeffor DAMIANI-ALMEYDA in Palermo, Baudirector Profe/for Dr. DURM in Karlsruhe, Architekt STRONG in London, Geh. Baurath Profeffor WAGNER in Darmßadt.

Deutfchland und Oefterreich. — Frankreich. — England. — Italien.

Dritter Theil.

HOCHBAU-CONSTRUCTION EN.

I. Abth. Conftructions-Elemente.

Bearbeiter : Profeffor BARKHAUSEN in Hannover, Baurath Profeffor Dr. HEINZERLING in Aachen, Profeffor

MARX in Darmftadt.

Conftructions-Elemente in Stein. — Conftructions-Elemente in Holz. — Conftructions-Elemente in Eilen.

II. Abth. Fundamente.

Bearbeiter: Geh. Baurath Profeffor Dr. SCHMITT in Darmßadt.

Fundament und Baugrund. — Aufgebaute Fundamente. — Verfenkte Fundamente.

III. Abth. Raumbegrenzende Conftructionen.

Bearbeiter : Profeffor BARKHAUSEN in Hannover, Profeffor f EWERBECK in Aachen, Profeffor GÖLLER in Stuttgart, Profeffor KÖRNER in Braunfchweig, Profeffor LANDSBERG in Darmftadt, Profeffor MARX in Darmftadt, Regier ungs-Baumeifter SCHACHT in Hannover, Geh. Baurath Profeffor Dr. SCHMITT in Darmftadt, Regierungs- und Baurath

SCHWERIN G in Hannover.

Seitlich begrenzende Conftructionen: Wände. Wand-Oeffnungen. Gefimfe. Einfriedigungen, Brüftungen, Geländer, Balcons und Erker. — Nach oben begrenzende Conftructionen.: Balken-Decken. Gewölbte Decken. Sonftige Decken-Conftructionen. Dächer und Dachformen. Dachftuhl-Conftructionen. Dachdeckungen.

Sonftige Conftructionstheile der Dächer.

IV. Abth. Conftructionen des inneren Ausbaues.

Bearbeiter: Civilingenieur DAMCKE in Berlin, Profeffor H. FISCHER in Hannover, Baumeifter KNAUFF in Berlin, Geh. Finanzrath KÖPCKE in Dresdeti, Profeffor KÖRNER in Braunfchweig, Docent Ingenieur KRÄMER in Mittweida, Profeffor LUEGER in Stuttgart, Profeffor MARX in Darmftadt, Kaiferl. Rath Ingenieur PH. MAYER in Wien, Profeffor MOHRMANN in Hannover, Baurath ORTH in Berlin, Baurath SALB ACH in Dresden, Architekt O. SCHMIDT in Eckernforde, Geh. Baurath Profeffor Dr. SCHMITT in Darmftadt.

Fenfter und Thüren. — Anlagen zur Vermittelung des Verkehres in den Gebäuden: Treppen. Fahrfttihle und Aufzüge. Sprachrohre, Haus- und Zimmertelegraphen. — Ausbildung der Wand-, Decken- und Fufsbodenflächen. — Anlagen zur Verforgung der Gebäude mit Licht und Luft, Wärme und Waffer: Verforgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme. Künftliche Beleuchtung der Räume. Heizung und Lüftung der Räume. Waffer verforgung der Gebäude. — Koch-, Entwäfferungs- und Reinigungs-Anlagen : Koch-, Spül-, Wafch- und Bade-Einrichtungen. Entwäfferung und Reinigung der Gebäude. Ableitung des Haus-, Dach- und Hofwaffers. Aborte und Piffoirs. Entfernung der Fäcalftoffe aus den Gebäuden. — Sonftige Conftructionen des inneren Ausbaues: Sicherungen gegen Einbruch. Anlagen zur Erzielung einer

guten Akuftik. Glockenftühle.

V. Abth. Verfchiedene bauliche Anlagen.

Bearbeiter : Profeffor f EWERBECK in Aachen, Stadt-Baurath OSTHOFF in Berlin, Geh. Baurath Profeffor Dr. SCHMITT in Darmftadt, Kreis-Bauinfpector SPILLNER in Effen.

Sicherungen gegen Feuer, Blitzfchlag, Bodenfenkungen und Erderfchütterungen. Stützmauern und Terraffen, Freitreppen und Rampen-Anlagen. Beteiligung der Bürgerfteige und Hofflächen; Vordächer; Eisbehälter

und fonftige Kühlanlagen.

Vierter Theil.

ENTWERFEN, ANLAGE und EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

I. Abth. Die architektonifche Compofition.

Bearbeiter : Profeftor f BOHNSTEDT in Gotha, Profeffor BÜHLMANN in München, Profeftor A. THIERSCH in München,

Geh. Baurath Profeffor WAGNER in Darmftadt.

Allgemeine Grundzüge. — Die Proportionen in der Architektur. — Die Anlage des Gebäudes. — Ge-ftaltung der äufseren und inneren Architektur. — Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen.

II. Abth. Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehres.

Bearbeiter : Profeffor AUER in Bern, Geh. Regierungsrath Profejjfor ENDE in Berlin, Eifenbahnbau-Infpector G. MEYER in Berlin, Poftbaurath NEUMANN in Erfurt, Geh. Baurath Profe/for WAGNER in Darmßadt, Banrath Profeffor

WEISSBACH in Dresden.

Wohngebäude. — Gebäude für Handel und Verkehr. — Gebäude für Poft- und Telegraphenverkehr. — Gebäude für Eifenbahn-, Schifffahrts-, Zoll- und Steuerzwecke.

III. Abth. Gebäude für landwirthfchaftliche und Approvifionirungs-Zwecke.

Bearbeiter : Baurath f ENGEL in Berlin, Profejjfor GEUL in Muttchen, Stadt-Baurath OSTHOFF in Berlin, Geh. Baurath

Profejjfor Dr. SCHMITT in Darmßadt.

Landwirthfchaftliche Gebäude: Ställe. Feimen, Scheunen und Getreide-Magazine. Gröfsere landwirthfchaftliche Complexe. — Gebäude für Approvifionirungs-Zwecke: Schlachthöfe und Viehmärkte. Markthallen und Marktplätze. Brauereien, Mälzereien und Brennereien.

IV. Abth. Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

Bearbeiter : Baudirector Profeffor Dr. DURM in Karlsrtthe, Baurath von der HUDE in Berlin, Architekt LIEBLEIN in Frankfurt a. M., Architekt f MYLIUS in Frankf urt a. M., Profeffor REINHARDT in Stuttgart, Geh. Baurath Profeffor Dr .SCHMITT in Darmßadt, Geh. Baurath Profeffor WAGNER in Darmßadt.

Gebäude für Gefellfchaften und

Schank- und Speife-Locale, Kaffeehäufer und Reftaurants ; Volksküchen und Speife-Anftalten für Arbeiter; Volks-Kaffeehäufer. — Oeffentliche Vergnügungs-Locale und Fefthailen. — Hotels, Gafthöfe niederen Ranges, Schlafhäufer und Herbergen. — Baulichkeiten für Cur- und Badeorte.

Vereine. — Baulichkeiten für den Sport. — Sonftige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung.

V. Abth. Gebäude für Heil- und fonftige Wohlfahrts-Anhalten.

Bearbeiter: Stadtbaurath BEHNKE in Frankfurt a. M-, Oberbaurath und Geh. Regierungsrath f FUNK in Hannover, Stadtbaumeifier GENZMER in Hagen, Profeffor HENRICI in Aachen, Profeffor KUHN in Berlin, Baurath

STUBBEN in Cöln.

Krankenhäufer und andere Heilanftalten. — Pfleg- und Verforgungshäufer. —- Bade-, Schwimm- und

Wafch-Anftalten ; Desinfections-Anftalten.

VI. Abth.

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

Bearbeiter : Stadt-Barirath BEHNKE in Frankfurt a. M., Regierungs- u. Baurath EGGERT in Wiesbaden, Geh. Regierungsrath Profeffor ENDE in Berlin, Baurath y UNK in Berlin, Baurath f KERLER in Karlsruhe, Profeffor KÖRNER in Braun-fchiveig, Stadt-Baurath KORTÜM in Erfurt, Oberbaurath Profeffor LANG in Karlsruhe, Baudirector LICHT in Leipzig, Architekt LIN DH EI MER in Frankfurt a. M., Reg.-Baumeifler MESSEL in Berlin, Architekt OPFER MANN in Mainz, Architekt SEMPER in Hamburg, Ober-Baudirector SPIEKER in Berlin, Geh. Regierungsrath v. TIEDEMANN in Potsdam, Profeffor Dr. VOGEL in Berlin, Geh. Baurath Profeffor WAGNER in Darmßadt.

Niedere und höhere Lehranftalten. Hochfchulen, zugehörige und verwandte wiffenfchaftliche Inflitute: Univerfitäten. Technifche Hochfchulen. Naturwiffenfchaftliche Inftitute. Medicinifche Lehranftalten der Univerfitäten. Technifche Laboratorien. Sternwarten und andere Obfervatorien. — Gebäude für Ausübung der Kunft und Kunftunterricht : Künftler-Arbeitsftätten ; Kunftfchulen. Gebäude für theatralifche und andere künftlerifche Aufführungen. — Gebäude für Sammlungen und Ausftellungen: Archive; Bibliotheken; Mufeen. Aquarien ; Pflanzenhäufer. Ausftellungsgebäude.

VII. Abth. Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gefetzgebung;

Militärbauten.

Bearbeiter : Profeffor BLUNTSCHLI in Zürich, Stadt-Baurath KORTÜM in Erfurt, Baudirector v. LANDAUER in Stuttgart, Ober-Bauinfpector f H. MEYER in Oldenburg, Stadt-Baurath OSTHOFF in Berlin, Ing.-Major RICHTER in Dresden, Geh. Baurath Profeffor Dr. SCHMITT in Darmßadt, Baurath SCHWECHTEN in Berlin, Geh. Baurath Profeffor WAGNER in Darmßadt, Baurath WALLOT in Berlin.

Gebäude für Verwaltungsbehörden und private Verwaltungen: Stadt- und Rathhäufer. Gebäude für Mini-fterien, Botfchaften und Gefandtfchaften. Gefchäftshäufer für ftaatliche Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden. Gefchäftshäufer für fonftige öffentliche und private Verwaltungen. Leichenfchauhäufer. — Gerichtshäufer. Straf- und Befferungs-Anftalten. — Parlamentshäufer und Ständehäufer. — Gebäude für militärifche Zwecke.

VIII. Abth. Gebäude und Denkmale für Gottesverehrung, fo wie zur Erinnerung an denkwürdige Ereignifie und Perfonen.

Bearbeiter : Baudirector Pro/eJjTor Dr. DURM in Karlsruhe, Architekten LAMBERT à? STAHL in Stuttgart,

Baurath ORTH in Berlin.

Gebäude für kirchliche Zwecke. — Architektonifche Denkmale. — Bildnerifche Denkmale. — Baulichkeiten

und Denkmale für den Todten-Cultus.

IX. Abth. Der Städtebau.

Bearbeiter : Baurath STUBBEN in Cöln.

Die Grundlagen des Städtebaues. — Der Entwurf des Stadtplanes. — Die Ausführung des Stadtplanes. — Die baulichen Anlagen unter und auf der Strafse. — Die ftädtifchen Pflanzungen. — Anhang.

Vom

Handbuch der Architektur

ift bis jetzt erfchienen:

I. Theil. Allgemeine Hochbaukunde.

i. Band, erfle Hälfte: Einleitung. (Theoretifche und hillorifche Ueberficht.) Von Geh. Rath f Dr. A. v. Effenwein in Nürnberg. — Die Technik der wichtigeren Bauftoffe. Von Hofrath Profeffor Dr. W. F Exner in Wien, Profelfor H. Hauenfchild in Berlin und Profeffor G. Lauböck in Wien. (Preis : 8 Mark.) i. Band, zweite Hälfte: Die Statik der Hochbau-Conllructionen. Von Profeffor Th. Landsberg in Darmftadt. (Zweite Aufl.; Preis: 12 Mark.)

II.    Theil. Hiftorifche und technifche Entwickelung der Bauftile.

1.    Band: Die Baukunll der Griechen. Von Baudirector Profeffor Dr. J. Durm

in Karlsruhe. (Zweite Aufl.; Preis: 20 Mark.)

2.    Band: Die Baukunfl. der Etrusker und der Römer. Von Baudirector Pro

feffor Dr. J. Durm in Karlsruhe. (Preis : 20 Mark.)

3.    Band, erfle Hälfte: Die Ausgänge der claffifchen Baukund (Chriltlicher

Kirchenbau). — Die Fortfetzung der claffifchen Baukunfl. im ofl-römifchen Reiche (Byzantinifche Baukunfl). Von Geh. Rathf Dr. A. v. Effenwein in Nürnberg. (Preis: 12 Mark 60 Pf.)

3.    Band, zweite Hälfte: Die Baukunfl des Islam. Von Directory! Franz-Pafcha in

Cairo. (Preis: 11 Mark.)

4.    Band: Die romanifche und die gothifche Baukunfl.

Heft 1: DieKriegsbaukunft. Von Geh. Rath f Dr. A. v. Effenwein in Nürnberg. (Preis: 16 Mark.)

Heft 2: Der Wohnbau. Von Geh. Rath f Dr. A. v. Eßenwein in Nürnberg. (Preis: 16 Mark.)

III.    Theil. Hochbau-Conftructionen.

1. Band: Conflructions-Eiemente in Stein, Holz und Eifen. Von Profeffor

G. Barkhaufen in Hannover, Baurath Profeffor Dr. F. Heinzerling in Aachen und Profeffor E. Marx in Darmftadt. — Fundamente. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Zweite Aufl.; Preis: 15 Mark.)

2. Band, Heft 1: Wände und Wan d-Oeffnungen. Von Profeffor E. Marx in Darmftadt. (Preis: 24 Mark.)

2.    Band, Heft 2: Einfriedigungen, Brüftungen und Geländer; Balcons,

Altane und Erker. Von Profeffor f F. Ewerbeck in Aachen und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. — Gefimfe. Von Profeffor A. Göller in Stuttgart. (Preis: 20 Mark.)

3.    Band, Heft 2 : Anlagen zur Vermittelung des Verkehres in den Gebäuden

(Treppen und Rampen; Aufzüge; Sprachrohre, Haus- und Zimmer-Telegraphen). Von Docent Ingenieur J. Krämer in Mittweida, Kaiferl. Rath Ingenieur Ph. Mayer in Wien, Architekt O. Schmidt in Eckernförde und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schnitt in Darmftadt. (Preis: 14 Mark.)

4.    Band: Verforgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme.

Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. — Künftliche Beleuchtung der Räume. Von Profeffor Hermann Fifcher und Profeffor Dr. IV. Kohlraufch in Hannover. — Heizung und Lüftung der Räume. Von Profeffor Hermann Fifcher in Hannover. — Wafferverforgung der Gebäude. Von Profeffor Ingenieur O. Lueger in Stuttgart. (Zweite Aufl.; Preis: 22 Mark.)

5.    Band: Koch-, Spül-, Wafch- und Bade-Einrichtungen. Von Profeffor

E. Marx in Darmftadt und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. — Entwäfferung und Reinigung der Gebäude; Ableitung des Haus-, Dach- und Hofwaffers; Aborte und Piffoirs; Entfernung der Fäcalftoffe aus den Gebäuden. Von Privatdocent Baumeifter M.Knauff in Berlin und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Zweite Aufl.; Preis: 18 Mark.)

6.    Band: Sicherungen gegen Einbruch. Von Profeffor E. Marx in Darm

ftadt. — Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik. Von Baurath A. Orth in Berlin. — Glockenftühle. Von Geh. Finanzrath F. Kopeke in Dresden. —Sicherungen gegen Feuer, Blitzfchlag, Bodenfenkungen und Erderfchütterungen. Von Baurath E. Spillner in Effen. — Terraffen und Perrons, Freitreppen und Rampen-Anlagen. Von Profeffor

F. Ewerbeck in Aachen. — Vordächer. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. — Stützmauern, Befeftigung der Bürger-fteige und Hofflächen. Von Baurath E. Spillner in Effen. — Eisbehälter und fonftige Kühlanlagen. Von Stadt-Baurath G. Oflhoff in Berlin und Baurath E. Spillner in Effen. (Zweite Aufl.; Preis: 12 Mark.)

IV. Theil. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

1. Halbband : Die architektonifche Compoütion :

Allgemeine Grundzüge. Von Geh. Baurath Profeffor H Wagner in Darmftadt. — Die Proportionen in der Architektur. Von Profeffor A. Thierfch 'm München. — Die Anlage des Gebäudes. Von Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt. — DieGeftaltung der äufseren und inneren Architektur. Von Profeffor J. Biihlmann in München. — Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen. Von Profeffor f L. Bohnfledt in Gotha und Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt. (Zweite Aufl.; Preis: 16 Mark.)

3. Halbband: Gebäude für landwirthfchaftliche und Approvifionirungs ■ Zwecke :

Landwirthfchaftliche Gebäude und verwandte Anlagen (Ställe für Arbeits-, Zucht- und Luxuspferde, Wagen-Remifen; Geftüte und Marftall-Gebäude; Rindvieh-, Schaf-, Schweine- und Federviehftälle; Feimen,

offene Getreidefchuppen und Scheunen; Magazine, Vorraths- und Handels-fpeicher für Getreide; gröfsere landwirthfchaftliche Complexe). Von Baurath f F Engel in Berlin und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt.

Gebäude für Approvifionirungs-Zwecke (Schlachthöfe und Viehmärkte; Markthallen und Marktplätze; Brauereien, Mälzereien und Brennereien). Von Profeffor A. Geul in München, Stadt-Baurath G. Oßhoff in Berlin und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. (Preis: 23 Mark — vergriffen.)

Heft 2.: Gebäude für Lebensmittel-Verforgung (Schlachthöfe und Viehmärkte; Märkte für Lebensmittel; Märkte für Getreide ; Märkte für Pferde und Hornvieh). Von Stadt-Baurath G. Oßhoff in Berlin und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schnitt in Darmftadt. (Zweite Aufl.; Preis: 16 Mark.)

4.    Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke:

Schank- und Speife-Locale, Kaffeehäufer und Reftaurants. Von Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt. — Volksküchen und Speife-Anftalten für Arbeiter; Volks-Kaffeehäufer. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt.

Fefthallen. Von Baudirector Profeffor Dr.

Oeffentliche Vergnügungs-Locale. Von Geh. Baurath Profeffor

H. Wagner in Darmftadt.

J.    Dnrm in Karlsruhe.

Gafthöfe

Hotels. Von Baurath H. von der Hude in Berlin, niederen Ranges, Schlafhäufer und Herbergen. Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schnitt in Darmftadt.

Baulichkeiten für Cur- und Badeorte (Cur- und Converfationshäufer; Trinkhallen, Wandelbahnen und Colonnaden). Von Architekt f J. Mylius in Frankfurt a. M. und Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt.

Gebäude für Gefellfchaften und Vereine (Gebäude für gefellige Vereine, Clubhäufer und Freimaurer-Logen; Gebäude für gewerbliche und fon-ftige gemeinnützige Vereine ; Gebäude für gelehrte Gefellfchaften, wiffenfchaft-liche und Knnftvereine). Von Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt und Geh. Baurath Profeffor H Wagner in Darmftadt.

Baulichkeiten für den Sport (Reit- und Rennbahnen; Schiefsftätten und Schützenhäufer; Kegelbahnen; Eis- und Rollfchlittfchuhbahnen etc.). Von Architekt J. Lieblein in Frankfurt a. M., Profeffor R. Reinhardt in Stuttgart und Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt.

Sonftige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung (Panoramen; Orchefter-Pavillons; Stibadien und Exedren, Pergolen und Veranden; Garten-häufer, Kioske und Pavillons). Von Baudirector Profeffor Dr.J. Durm in Karlsruhe, Architekt J. Lieblein in Frankfurt a. M. und Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt. (Preis: 23 Mark.)

5.    Halbband: Gebäude für Heil- und fonftige Wohlfahrts-Anftalten.

Heft 2: Verfchiedene Heil- und PflegeanHalten (Irren-Anftalten, Entbindungs-Anftalten, Heimftätten für Genefende); Pfleg-, Verforgungs-und Zufluchtshäufer. Von Stadt - Baurath G. Behnke in Frankfurt a. M., Oberbaurath und Geh. Regierungsrath 7 A. Funk in Hannover und Profeffor

K.    Henrici in Aachen. (Preis: 10 Mark.)

6.    Halbband: Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

Hefti: Niedere und höhere Schulen (Schulbauwefen im Allgemeinen; Volksfeinden und andere niedere Schulen; Gymnafien und Real-Lehranftalten, mittlere technifche Lehranftalten, höhere Mädchenfchulen, fonftige höhere Lehr-anftalten; Penfionate und Alumnate, Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare, Turn-anftalten). Von Stadt-Baurath G. Behnke in Frankfurt a. M., Oberbaurath Profeffor H Lang in Karlsruhe, Architekt O. Lindheimer in Frankfurt a. M., Geh.

Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt und Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmfladt. (Preis: 16 Mark.)

Heft 2: Hochfchulen, zugehörige und verwandte wiffenfchaft-liche Inftitute (Univerfitäten; technifche Hochfchulen; naturwiffenfchaftliche Inflitute; medicinifche Lehranftalten der Univerfi täten; technifche Laboratorien; Sternwarten und andere Obfervatorien). Von Regierungs- u. Baurath H. Eggert in Wiesbaden, Baurath C. Junk in Berlin, Profeffor C. Körner in Braunfchweig, Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmfladt, Ober-Baudirector P. Spieker in Berlin und Geh. Regierungsrath L. v. Tiedemann in Potsdam. (Preis: 30 Mark.)

Heft 4: Gebäude für Sammlungen und Ausftellungen (Archive und Bibliotheken; Mufeen; Pflanzenhäufer; Aquarien; Ausflellungsbauten). Von Baurath f Kerler in Karlsruhe, Stadt-Baurath Kortürn in Erfurt, Architekt O. Lindheimer in Frankfurt a. M., Regierungs-Baumeifter A. Meffel in Berlin, Architekt R. Opfermann in Mainz, Geh. Baurath Profeffor Dr. Schmitt in Darm-ffadt und Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt. (Preis : 30 Mark.)

7. Halbband: Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gefetzgebung; Militärbauten:

Gebäude für Verwaltungsbehörden und private Verwaltungen (Stadt- und Rathhäufer; Gebäude für Minifterien, Botfchaften und Gefandt-fchaften; Gefchäftshäufer für Provinz-, Kreis- und Ortsbehörden; Gefchäfts-häufer für fonftige öffentliche und private Verwaltungen; Leichenfchauhäufer). Von Profeffor F. Bluntfchli in Zürich, Stadt-Baurath Kortürn in Erfurt, Ober-Bauinfpector f H. Meyer in Oldenburg, Stadt-Baurath G. Oßhoff in Berlin, Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt, Baurath F. Schwechten in Berlin und Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt.

Gerichtshäufer, Straf- qnd Befferungs-Anftalten. Von Bau-director v. Landauer in Stuttgart, Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt und Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt.

Parlamentshäufer und Ständehäufer. Von Geh. Baurath Profeffor H. Wagner in Darmftadt und Baurath P. Wailot in Berlin.

Gebäude für militärifche Zwecke (Gebäude für die oberften Militär-Behörden; Cafernen; Exercir-, Schiefs- und Reithäufer; Wachgebäude; militärifche Erziehungs- und Unterrichts-Anftalten). Von Ingenieur-Major F. Richter in Dresden. (Preis: 32 Mark.)

9. Halbband: Der Städtebau.

Die Grundlagen des Städtebaues; der Entwurf des Stadtplanes; die Ausführung des Stadtplanes; die baulichen Anlagen unter und auf der Strafse; die ftädtifchen Pflanzungen; Anhang. Von Baurath J. Stubben in Cöln. (Preis: 32 Mark.)

Unter der Prefle: :=$<—•

III. Theil. Hochbau-Conftructionen.

2. Band, Heft 3: Balkendecken; gewölbte Decken; verglaste Decken und Deckenlichter; verfchiedene Decken-Conftructionen. Von Profeffor

G. Barkhaufen in Hannover, Profeffor C. Körner in Braunfchweig, Reg.-Baumeifter A. Schacht in Hannover und Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt.

2. Band, Heft 5: Dachdeckungen; verglaste Dächer und Dachlichter; maffive Steindächer; Entwäfferung der Dachflächen; fonftige Nebenanlagen der Dächer. Von Profeffor LI. Koch in Berlin, Profeffor E. Marx in Darmftadt und Reg.- und Baurath Schwering in Hannover.

IV. Theil. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

5.    Halbband: Gebäude für Heil- und fonftige Wohlfahrts-Anftalten.

Heft 1: Krankenhäufer. Von Profeffor F.O.Kuhn in Berlin.

6.    Halbband: Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

Heft 3: Gebäude für Ausübung der Kunft und Kunftunterricht (Künftler-Arbeitsftätten ; Kunftfchulen ; Mufikfchulen u. Confervatorien ; Concert-und Saalgebäude; Theater; Circus- und Hippodrom-Gebäude). Von Baudirector

H. Licht in Leipzig, Architekt R. Opfermann in Mainz, Geh. Baurath Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt, Architekt M. Semper in Hamburg, Profeffor Dr. H. Vogel in Berlin und Geh. Baurath Profeffor LI. Wagner in Darmftadt.

In Vorbereitung: sät-*-■

I. Theil. Allgemeine Hochbaukunde.

4. Band: Die Bauformen. Von Profeffor J. Bühlmann in München.

III.    Theil. Hochbau-Conftructionen.

2.    Band, Heft 4: Dach-Conftructionen. Von Profeffor Th. Landsberg in

Darmftadt.

3.    Band, Heft 3: Ausbildung der Wand-, Decken- und Fufsbodenflächen.

Von Profeffor Mohrmann in Hannover.

IV.    Theil. Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

2. Halbband: Gebäude für dieZwecke des Wohnens, des Handels und Verkehres. Heft 1 : Wohnhäufer. Von Baurath Profeffor C. Weifsbach in Dresden.

4.    Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke. —

Zweite Aufl.

5.    Halbband: Gebäude für Heil- und fonftige Wohlfahrts-Anftalten.

Heft 3: Bade-, Schwimm- und Wafch-Anftalten; Desin fections-An-ftalten. Von Stadtbaumeifter F. Genzmer in Hagen und Baurath J. Stübben in Cöln.

Arnold Bergfträfser

in Darmftadt.

S.

6j

I

g

F

M

t

>

%

]

B

R

^7

7»

E

&

u

S

t

l

Biblioteka Politechniki Krakowskiej 111-306343

-i

“'i

fg?

-4

SÜK

KäSl

?“j*

:•

täs

EN

T*

: >M

ii-i

\t

JsS

' **£J

[l³

y.

fe".

"rr>y

1K3&

^«ÜSsK

Biblioteka Politechniki Ktakowskie|

100000298614