iiczht: kraków

t^-'» Ètëâ’4

L. inw.K

SŁ.S

n*- -mr*

Ä*

Sili

ftà1

gwggiâj

§&£

3Pp|iH

«e

%«

ÉL.

%s

sj

sj

SI

'i

1/IaO

LJ

La

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000298680

ai

li

Av

>■

wr

WÄÄ

•s À,-

/A

A Z'^ A'No

Pjpp’* #1

Vf 1 /1.A

/% ' - > ł 'A ^

'/O,

JÆ

VfUßfon

pT^

PB

^ vv^*V

*£fgip$

:1 ,|?»tf«fl5«B

y ^^4 \,^'Çi%?\K '

■?lp

ÂÂ/\»A

ü%ws^

IflW^A'î

•' - T?

'■$ïv.

'i

’ I )'■

V”" ïJÈIK

« ^T    ' ‘ '

*    WwffwfrtJt-

y,^> y.:-,yrycfy^m

mMfflmiè 'r? r^vyvvvwr^

«“    ' ■ > • ^ M ^Www™,

!»

'A y y

A/

w^-

>>

Ä»

S*?

/ (' ;4^

W^ty.

V* ’**• '-A

JĘSm^Ą

'V|^.....

, _ ^f«Ê8PPK^^

^W^^vyyvVï^S,: ■ ' ^

w.

fty

W£''/$ć

^ AA^ '-

A AAAA ^ .'A /^,

>> 2>

v.

>w

rv'

<?>

*•

i

Gefamtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architektur« (zugleich Verzeichnis der bereits erfchienenen Bände, bezw. Hefte) find am Schluffe des vorliegenden Heftes zu finden.

Jeder Band, bezw. jeder Halb-Band und jedes Heft des »Handbuches der Architektur« bildet auch ein für lieh abgefchloffenes Buch und ift einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR.

Unter Mitwirkung von

und

Oberbaudirektor

Profeffor Dr. Jofef Durai

in Karlsruhe

Geh. Regierungs- u. Baurat Profeffor Hermann Ende

in Berlin

herausgegeben von

Geheimer Baurat

Profeffor Dr. Eduard Schmitt in Darmftadt.

Dritter Teil:

DIE HOCHBAUKONSTRUKTIONEN.

3. Band, Heft 1:

Fenfter, Thüren und andere bewegliche Wandverfchlüffe.

-TP

ARNOLD BERGSTRÄSSER VERLAGSBUCHHANDLUNG (A. KRÖNER).

STUTTGART 1901.

DIE

HOCHBAUKONSTRUKTIONEN.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

DRITTER TEIL.

3. Band, Heft 1:

Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht.

Von Dr. Eduard Schmitt,

Geh. Baurat und Profeffor an der tećhnifchen Hochfchule in Darmftadt.

Fenfter, Thüren und andere bewegliche Wandverfchlüffe.

Von Hugo Koch,

Geh. Baurat und Profelfor an der technifchen Hochfchule in Berlin-Charlottenburg.

ZWEITE AUFLAGE.

Mit 933 in den Text eingedruckten Abbildungen.

-H-

STUTTGART 1901.

ARNOLD BERGSTRÄSSER VERLAGSBUCHHANDLUNG

A. KRÖNER.

# *

t£ i' ^

¹¹¹ - 'bû64m-

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

BIBLIOTEKA mniCHüiSZisA

KRAKÓW

Druck der Union Deutsche Verlagsgesei.lschakt in Stuttgart.

Alte. Nr.

Allgemeines

A. Fenfter

Handbuch der Architektur.

III. Teil.

Hoehbaukonftruktionen.

3. Band, Heft 1.

(Zweite Auflage.)

INHALTSVERZEICHNIS.

Vierte Abteilung:

Konftruktionen des inneren Ausbaues.

Litteratur über »Inneren Ausbau« .

i. Ab fc h n i 11.

Fenfter, Thüren und andere bewegliche Wandverfchlüffe.

Vorbemerkungen...................

1.    Kap. Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht.......

Litteratur über »Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht« .

2.    Kap. Konftruktion der gewöhnlichen Fentler (im Profanbau)

a)    Fentler aus Holz................

b)    Fentler aus Metall...............

3.    Kap. Fenfterbefchläge und -Verfchltiffe..........

4.    Kap. Fentlerverglafung................

5.    Kap. Kirchenfentler.................

6.    Kap. Sontlige Einzelheiten der Fentler..........

B. Thüren und Thore....................

7.    Kap. Konftruktion der Thüren und Thore.........

a) Thüren und Thore aus Holz............

1)    Einfache Thüren und Thore für untergeordnete Räume

2)    Doppelte Thüren und Thore.........

3)    Geftemmte innere Thüren..........

4)    Geftemmte Hausthüren...........

5)    Jaloufiethüren..............

6)    Thüren ftir beftimmte Zwecke.........

Seite

23

24

3i

6o

66

99

I 12

126

Q\ Gn Ln

^ O

197

208

208

VI

b)    Eifenbefchlagene Holzthttren......

c)    Thüren und Thore aus Metall.....

1)    Gufseiferne Thüren ......

2)    Bronzethüren.........

.    $) Schmiedeeiferne Thüren und Thore .

d)    Thüren aus Stein.........

8.    Kap. Thürbefchläge und -Verfchlüffe.....

a)    Vorrichtungen zum Bewegen der Thürflügel.

b)    Bewegungsvorrichtungen für Schiebethüren .

c)    Vorrichtungen zum Verfchlufs der Thüren ,

d)    Sonftige Bcfchlagteile der Thüren ....

9.    Kap. Sontlige Einzelheiten der Thüren ....

C. Sonftige bewegliche Wandverfchlüffe........

10.    Kap. Fenfterläden, Jaloufien, Rollvorhänge u. f. w.

11.    Kap. Schaufenfter und LadenverfchlüfTe . . . .

12.    Kap. Sonftige Einzelheiten........

Seite

2 I I

2 12

212

215

220

244

246

246

274

278

316

n vo vo ro fO ro CO CO CO

O

O Q\ co co

Handbuch der Architektur.

III. Teil:

DIE HOCHBAUKONSTRUKTIONEN.

VIERTE ABTEILUNG.

KONSTRUKTIONEN DES INNEREN AUSBAUES.

f

Allgemeines.

In Teil III, Band 2, Heft I (S. 3) diefes »Handbuches« wurden diejenigen Konftruktionsteile der Gebäude, welche die darin befindlichen Räume abfchliefsen, bezw. fie von anderen Räumen trennen, als raumbegrenzende bezeichnet, und die unmittelbar vorhergehende Abteilung des vorliegenden Werkes (Teil III, Band 2, Heft 1—5) war der Betrachtung der »Raumbegrenzenden Konftruktionen« gewidmet.

In Gegenüberftellung zu den letzteren bilden Anordnung, Konflruktion, Einrichtung, Erfcheinung und Ausftattung derjenigen Bauteile, welche zumeift ganz dem Inneren der Gebäude angehören, den inneren Ausbau. Hierzu zählen auch folche Bauteile, die im Aeufseren der Gebäude zur Erfcheinung kommen, zumeift aber Innenteile find.

Im Gegenfatz zum »inneren Ausbau« hat man die raumbegrenzenden Konftruktionen nicht feiten unter dem Namen »Rohbau« zufammengefafst, in neuerer Zeit auch die Bezeichnung »Aufbau« dafür gewählt. Das erftere Wort wird bekanntlich auch noch in anderem Sinne verwendet, fo dafs beim Gebrauch derfelben Mifsverftändniffe nicht ausgefchloffen find; die letztere Bezeichnung dürfte kaum genügend be-ftimmt und treffend fein. Aus diefen Gründen ift im vorliegenden »Handbuch« von der Verwendung der erwähnten Bezeichnungen Umgang genommen worden.

Die durch ein Gebäude gefcbaflenen Räume haben einem beftimmten Zwecke zu dienen. Damit diefer in ausgiebigfter Weife erfüllt werde, damit die Perfonen, denen diefe Räume zur Benutzung zu dienen haben, ihre Verrichtungen etc. in möglichft vollkommener, einfacher und bequemer Weife ausüben können, dazu gehört nicht allein eine wohl durchdachte und organifche Gefamtanordnung des Gebäudes, fondern vor allem auch ein den vorliegenden Bedingungen entfprechender innerer Ausbau. Von der Ausbildung desfelben hängt aber auch wefentlich die Erfüllung der gefundheitlichen Anforderungen ab. Aus alledem geht hervor, dafs für die meiften Schöpfungen des Architekten der innere Ausbau von hervorragender Bedeutung ift.

Das Aeufsere eines Gebäudes ftellt fich dem Auge als ein Ganzes dar und ift, unbefchadet der Mannigfaltigkeit, einheitlich als folches durchzuführen. Im Aeufseren find alle Bauteile den Einflüßen der Witterung und des Klimas ausgefetzt, fo dafs bei der Wahl der Bauftofte und der Konftruktionsweife ftets in weitgehendfter Weife auf diefen Umftand zu achten ift. Auch kommt es im Aeufseren des Gebäudes darauf an, feinen Gefamtzweck zum klaren kiinftlerifchen Ausdruck zu bringen.

Anders find die Bedingungen, welche für die Innenteile eines Gebäudes mafs-gebend find. Vor allem tritt, mit verhältnismäfsig feltenen Ausnahmen, das Innere nicht als ein Ganzes, fondern als ein Gegliedertes auf, deffen Zufammenhang und Organismus in der Regel nur von beftimmten Mittel- und Knotenpunkten der Anlage aus wahrnehmbar find. Vielmehr erfcheint faft jeder einzelne Raum nach feinem Zweck als ein Ganzes für fich in individueller Auffaffung, Geftaltung und Ausftattung, und erft durch die Benutzung der Räume macht fich in der Regel der der

Gefamtanlage zu Grunde liegende Organismus fühlbar. Witterungs- und klimatifche Einflüffe machen fich im Inneren blofs ausnahmsweife geltend; Bauftoff und Kon-ftruktion treten nicht immer hervor. Nicht feiten werden Stoff und Konftruktion durch Bekleidungen, Umhüllungen etc. verborgen, damit fich der innere Ausbau dem Zweck des Raumes, den Neigungen, ja felbft den Liebhabereien derjenigen Perfonen, für die er beftimmt ifl, unterordnet; alsdann tritt das dekorative Element in den Vordergrund.

Mit dem letzteren Punkte betritt man das Gebiet des dekorativen Ausbaues. Während beim inneren Ausbau im allgemeinen die konftruktive Seite vorwaltet, befafst fich der dekorative Ausbau im wefentlichen mit der künftlerifclien Aus-fchmückung des Inneren. Beide find voneinander untrennbar; ja fie bedingen fich nicht feiten gegenfeitig. Vielfach find die Grundbedingungen der Konftruktion in die Individualifierung der Innenräume hereinzuziehen, und die dekorative Ausftattung tritt häufig vermittelnd und verbindend ein, wenn ganz Entgegengefetztes in unmittelbare konftruktive Vereinigung zu bringen ift.

Die dem inneren Ausbau angehörenden baulichen Anlagen und Einrichtungen find im vorliegenden »Handbuch« in folgender Weife gruppiert:

1)    Fenfter, Thüren und andere bewegliche Wandverfchlüffe (liehe das vorliegende Heft).

2)    Anlagen zur Vermittelung des Verkehres in den Gebäuden: Treppen und innere Rampen; Aufzüge, Sprachrohre, Haus-und Zimmertelegraphen (liehe Teil III, Band 3, Heft 2).

3)    Ausbildung der Fufsboden-, Wand- und Deckenflächen (liehe Teil III, Band 3,

Heft 3).

4)    Anlagen zur Verforgung der Gebäude mit Licht und Luft, Wärme und Waffer: Verforgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme; künftliche Beleuchtung der Räume; Heizung und Lüftung der Räume; Waflerverforgung der Gebäude (flehe Teil III, Band 4).

5)    Koch-, Entwäfferungs- und Reinigungsanlagen : Koch-, Spül-, Wafch- und Badeeinrichtungen; Entwäflerung und Reinigung der Gebäude; Ableitung des Haus-, Dach- und Hofwaffers; Aborte und Piffoirs; Entfernung der Fäkalftofife aus den Gebäuden (flehe Teil III, Band 5).

6)    Sonftige Konftruktionen des inneren Ausbaues: Sicherungen gegen Einbruch; Anlagen zur Erzielung einer guten Akuftik; Glockenftiihle (flehe Teil III, Band 6).

Litteratur

über »Inneren Ausbau*.

Starck, H. & F. Hitzig. Der innere Ausbau von Wohngebäuden. Berlin 1862.

Schwatlo, C. Der innere Ausbau von Privat- und öffentlichen Gebäuden etc. Halle 1870. — 2. Auf!.: Leipzig u. Fulda 1884—93.

Die einzelnen Zweige des inneren Ausbaues. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1870, S. 97, 116, 134; 1871, S. 10, 23, 52, 69, 83.

Kimbel, M. Der décorative Ausbau etc. Dresden 1872—81. — 2. Ausg. 1876 — 81.

Cremer & Wolffenstein. Der innere Ausbau etc. Berlin. 1886 ff.

Häberle, E. & O. Häberle. Der innere Ausbau des bürgerlichen Wohnhaufes. Stuttgart 1896—98. Meyer, M. Innerer Ausbau. Deutfch-Krone. 1896 ff.

III. Teil, 4. Abteilung:

KONSTRUKTIONEN DES INNEREN AUSBAUES.

i. Abfchnitt.

Fenfter, Thüren und andere bewegliche Wandverfchlüffe.

A. Fenfter.

Fenfter werden in den raumbegrenzenden Wänden angeordnet. Ihr Hauptzweck ift, dem Tageslicht Zutritt zu den Innenräumen des Gebäudes zu gewähren, alfo die Erhellung derfelben mittels Sonnenlicht zu ermöglichen. Dies könnte auch durch einfache Wandöffnungen gefchehen und wird wohl auch in manchen Fällen in folcher Weife bewirkt. Gewöhnlich aber verlangt man , dafs die Lichtöffnungen derart verfchloffen find, damit die Temperatur im Inneren der Räume von den äufseren Witterungsverhältniffen thunlichft unabhängig ift; auch das Eindringen von Staub, Infekten etc. foll möglichft verhindert werden.

Weiteren Zwecken dienen die Fenfter dadurch, dafs fie der Sonnenwärme Zutritt in die Innenräume geftatten und die Lufterneuerung in denfelben möglich machen.

Alle diefe Zwecke laffen fich durch verglafte Lichtöffnungen, die man fowohl in den Wänden (Fenfter), als auch in den Decken, bezw. Dächern (Decken-, bezw. Dachlichter) anbringen kann, erfüllen. Da fonach bei diefen verfchiedenen Arten von Lichtöffnungen gewiffe gemeinfame Gefichtspunkte als mafsgebend auftreten, mag der Betrachtung der Fenfter ein Kapitel über Erhellung der Räume mittels Tageslicht im allgemeinen vorausgefchickt werden.

1. Kapitel.

Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht.

Von Dr. Eduard Schmitt.

Vor

bemerkungen.

Die Erhellung der gefchloffenen Räume unferer Gebäude kann in zweifacher Weife gefchehen:

Erhellung

im

1) durch Sonnen- oder Tageslicht — natürliche Beleuchtung, und

künftliche Beleuchtung.

Bei Tage ift, wo immer es angeht, wo die örtlichen Verhältniffe es geftatten und wo die Beftimmung des betreffenden Gebäudes nicht das Gegenteil erfordert, die natürliche der künftlichen Beleuchtung vorzuziehen. Der wohlthätige Einflufs des

allgemeinen.

2) durch künftliche Lichtquellen

Sonnenlichtes auf das menfchliche Auge, fovvie auf den menfchlichen Organismus überhaupt, auf tierifches und pflanzliches Leben ift fo allgemein anerkannt, dafs über diefe Angelegenheit Zweifel nicht entheben könnenx). Auch fördert das Sonnenlicht unfere Gefundheit mittelbar dadurch, dafs es die Feinde derfelben, die Bakterien, zerhört. Vom allgemeinen gefundheitlichen Standpunkt aus wird es deshalb in einem zum Aufenthalt von Menfchen behimmten Raum nicht leicht ein Zuviel des Lichtes geben: je mehr Licht und Sonnenfehein in einen Raum fallen, deflo gefunder ift er. Die Hygiene des Auges warnt allerdings vor dem Zuviel ; allein dies läfst fleh unfehwer vermeiden. Denn wir haben es ja in den allermeihen Fällen mit zerhreutem Sonnenlicht zu thun, und diefes wird niemals zu hell ; unmittelbare Sonnenftrahlen, die in den betreffenden Raum etwa gelangen, laffen fleh leicht abblenden.

Schwieriger ift die Frage zu löfen, wie man »zu wenig Licht« vermeidet. Das Lefen, das Schreiben und andere Arbeiten an ungenügend erhellten Plätzen find dem Auge unzweifelhaft fchädlich. Da, wo fleh nur wenige Menfchen in einen Raum zu teilen haben, kann man die Arbeitsplätze in die Nähe der Fenfter rücken ; wo aber, wie in Fabriken, Schulen etc., an allen Stellen des Raumes gearbeitet werden foll, mufs auch an den von den Fenhern am ineiften entfernten Arbeitsplätzen der erforderliche Helligkeitsgrad vorhanden fein.

Vor allem wird deshalb die Frage zu erörtern fein, welches Mindeftmafs der Erhellung erforderlich ift, um die wohlthätige Wirkung des Sonnenlichtes zu erzielen — ein Mafs, unter welches nicht gegangen werden darf, wenn das menfchliche Auge nicht Schaden nehmen foll.

Erhellungsgrad

und

Lichteinheit.

Um den Erhellungsgrad eines gefchloffenen Raumes angeben, bezw. die Lichtmenge beftimmen zu können, die irgend ein Flächenelement in diefem Raume unter dem Einflufs einer Lichtquelle befltzt, mufs man ein Vergleichsmafs, eine fog. Lichteinheit, feftftellen. Bei Erhellung durch Sonnenlicht fcheint es nahe zu hegen, die Einheit aus dem Tageslicht felbft abzuleiten; allein man würde hierdurch keinen Feftwert erzielen, weil das Tageslicht je nach der Jahres- und Tageszeit, je nach dem Grade der Bewölkung und je nach verfchiedenen anderen Umftänden, von denen fpäter noch die Rede fein wird, wechfelt. Deshalb wurden andere Einheiten aufgefucht, die fleh indes durchweg auf künftliche Lichtquellen beziehen.

Der Erhellungsgrad eines Flächenelements in einem gefchloffenen Raume ift aber nicht blofs von der einfallenden Lichtmenge, d. i. von der Zahl der Lichteinheiten, die dasfelbe von einer Lichtquelle empfängt, abhängig, fondera auch vom Abftande desfelben von diefer Lichtquelle und von dem Winkel, den der Lichtftrahl mit der beleuchteten Fläche einfchliefst, dem fog. Elévations- oder Auffalhvinkel. Bekanntlich fteht der Erhellungsgrad im umgekehrten Verhältnis zum Quadrat jenes Abftandes und im geraden Verhältnis zum Sinus des Auffalhvinkels. Bei der natürlichen Beleuchtung der Räume können die Oeffnungen in den Wänden, bezw. in der Decke oder im Dach, durch welche das Himmelslicht einfällt — die fog. Licht-öfifnungen oder Lichtfelder — als Lichtquellen angefehen werden.

Die Lichteinheit ift in den einzelnen Ländern verfchieden gewählt worden.

In Deutfchland hatte der »Deutfche Verein von Gas- und Waflerfachmännern« als Einheit der Lichtflärke eine Paraffinkerze von 20 mm Durchmefler und von genau befchriebener Zufammenfetzung

’) Uffelmann kommt in einer Unterfuchung über die Bedeutung des Sonnenlichtes (fiehe: Wiener med. Klinik 18S9) zu dem Schluffe, dafs das Sonnenlicht ein die Gefundheit kräftigender, der Lichtmangel ein fie fchwächender Faktor ift.

des Dochtes empfohlen und fich mit ihrer Herftellung feit 1868 befchäftigt; 12 folcher Kerzen wiegen lkg und follen eine Flammenhöhe von 50 mm geben.

In Frankreich dient als Einheit das Licht einer Carcel- (Modérateur-) Lampe gröfsten Formats von 20 mm Dochtweite, welche in einer Stunde 42 & gereinigten Colzaöls (Kohlfaat- oder Rüböls) verbraucht; man nennt dort diefe Lichtmenge einfach »Bec Carcel« oder auch fchlechtweg »Bec«.

In England wendet man als Lichteinheit die fog. Parlamentskerze (.Parliamentary ßandard fpermaceti candie) an, die bei einer Flammenhöhe von 44,5 mm Hündlich 120 Grains (=r 7,77 s) Spermaceti (Walrat) verbraucht.

Um Vergleiche in den verfchiedenen Angaben zu ermöglichen, fei erwähnt, dafs annähernd

1 deutfche Normalkerze = 0,i 0 Becs Carcel — 0,98 Parlamentskerzen,

1 Bec Carcel — 9,83 (oder rund 10) Vereinskerzen = 9,g Parlamentskerzen und 1 engl. Parlamentskerze = 1,02 Vereinskerzen = 0,io4 Becs Carcel.

Diefe Lichteinheiten haben der Hauptbedingung, welche man an ein Urmafs Hellen mufs: dafs es bequem an allen Orten und zu allen Zeiten herzuftellen ift — nicht ganz entfprochen; namentlich war ihre Unveränderlichkeit (Konftanz) nicht in genügendem Mafse zu erreichen.

Im Jahre 1878 flellte Schwendler die Einheit für Lichtmeffungen durch die Wirkung eines Händigen galvanifchen Stromes, der ein 0,oi7m dickes Platinblech durchfliefst, dar; die Plelligkeit, mit der eine folche Platineinheit glüht, ifl in hohem Mafse unveränderlich. Da es indes umfländlich und fchwierig ift, einen konflanten galvanifchen Strom zu erzeugen und zu kontrollieren, fo hat diefe Einheit keinen Eingang in die Praxis gefunden.

Die 1881 Hattgehabte erHe internationale ElektrizitätsausHellung zu Paris gab Anlafs, fich mit dem fraglichen Gegenflande gleichfalls zu befchäftigen, um fo mehr, als man beim elektrifchen Bogenlicht bedeutend gröfsere Helligkeitsgrade zu beilimmen hatte wie feither. Indes kam der damals abgehaltene internationale Kongrefs von Elektrikern zu keinem abfchliefsenden Ergebnis, und die Bearbeitung der Frage wurde einer internationalen Kommiffion überwiefen. Von diefer wurde 1884 als »praktifche Einheit des weifsen Lichtes die Lichtmenge, welche in normaler Richtung von 1 qcm der Oberfläche von gefchmolzenem Platin bei der ErHarrungstemperatur ausgegeben wird«, angenommen.

Diefe Platinlichteinheit wurde durch eine von Sietnens konHruierte Vorrichtung praktifch brauchbar gemacht; allerdings hängt dabei das Licht nicht von im ErHarren gefchmolzenem Platin, fondern von im Schmelzen begriffenem ab. Im übrigen iff die Siemens'iche Platineinheit ein fehr zuverläffiges Licht-mafs. Siemens fand die Helligkeit feiner Einheit im Schmelzpunkt gleich derjenigen von 15 engl. Parlamentskerzen.

äufserem Durchmeffer und 25 mm frei Behender

mm

Hefner-Alteneck fchlug als Lichteinheit die Leuchtkraft einer frei brennenden Flamme vor, welche aus dem Querfchnitte eines maffiven, mit Amylacetat gefättigten Dochtes aufffeigt, der ein kreisrundes Dochtröhrchen aus Neufilber von 8 mm innerem, 8,3

Länge vollkommen ausfüllt, bei einer Flammenhöhe von 40 mm vom Rande des Dochtröhrchens aus und wenigHens 10 Minuten nach dem Anzünden gemeffen. Die Gröfse diefer Amylacetateinheit iB gleich der mittleren Leuchtkraft einer englifchen Walratkerze; die KonHanz diefer Lichtquelle iH eine vorzügliche; die 1888er Verfammlung des »Deutfchen Vereins von Gas- und Wafferfachmännern« hat die Amylacetatlampe »fchon in ihrer jetzigen GeHalt als ein geeignetes Vergleichsmittel für Lichtmeffungen« bezeichnet²).

In der 1890 abgehaltenen Jahresverfammlung diefes Vereins wurde befchloffen:

1)    Die Amylacetatlampe, welche ferner »Hefner-Lampe« benannt werden foll, wird anffatt der Vereinsparaffinkerze als Lichtmafs des Vereines angenommen.

2)    Das Verhältnis der Leuchtkraft eines Hefner-Lichtes zur Paraffinkerze wird mit 1 : 1,20 mit einer Abweichung von -J- 0,05 feffgeffellt¹ 2).

Die phyfikalifch-technifche Reichsanffalt zu Berlin Hellte 1891 feH, dafs eine Spermacetikerze durch-fchnittlich gleich l,i46 Hefner-Licht iH.

Im Jahre 1893 wurde von der gleichen AnHalt eine »Bekanntmachung über Prüfung und Beglaubigung der Zf^/>7^r-Lampe« veröffentlicht (in: Centralblatt für das Deutfche Reich vom 5, Mai 1893, Nr. 18), womit das Inflrument für die richtige Herffellung des Zfe/wrr-Lichtes zu Bande gebracht iH.

Als Symbol für die Einheit »Afc/iw-Licht« wurde vom »Deutschen Verein von Gas- und Waffer-fachmänner« das Zeichen »Hfl

angenommen.

Der »Internationale elektrotechnifche Kongrefs zu Genf 1896» nahm die Hefncr-Lampe als Licht

einheit an.

4-

Erhellung

mittels

Das Sonnenlicht ift in den allermeiften Fällen fo ftark und fo grell, dafs die gefchloffenen Räume unferer Gebäude davor gefchützt werden müffen. Die Erhellung Sonnenlicht, derfelben bei Tage erfolgt deshalb, wie bereits gefagt wurde, durch das von der Atmofphäre aufgenommene und wieder zerftreute (diffufe) Licht.

Die Räume felbft werden durch folches Licht entweder unmittelbar oder mittelbar erhellt.

Das Tageslicht ift unmittelbar (direkt), wenn die Lichtöffnung, durch welche dasfelbe einfällt, unmittelbar in das Freie führt. Mittelbares (indirektes) Tageslicht empfangen Räume durch Lichtöffnungen, welche nach benachbarten — daneben oder darüber gelegenen — unmittelbar erhellten Räumen münden.

Bei der unmittelbaren Beleuchtung ift noch zu unterfcheiden, ob das zerftreute Sonnenlicht ganz unbeeinträchtigt aus dem völlig Freien kommt oder ob der Lichteinfall durch gegenüberliegende oder benachbarte Gebäude, bezw. andere Gegen-ftände ganz oder zum Teile gehemmt ift, fo dafs es teil weife als Reflexlicht zur Wirkfamkeit kommt. Befonders ftörend und für das Auge geradezu fchädlich ift das Reflexlicht, welches von hell gefärbten und vom Sonnenlicht grell erhellten Flächen zurückgeworfen wird und in Räume benachbarter oder gegenüber liegender Gebäude einfällt. Solches Licht foll deshalb fo weit als irgend möglich vermieden werden.

5-

Unmittelbare

Erhellung.

6.

Seitliche

Erhellung.

Die Lichtöffnungen, durch welche gefchloffene Räume unmittelbares Tageslicht empfangen, werden angeordnet:

1)    in den feitlichen Umfaffungswänden — Seiten licht, oder

2)    in den nach oben abfchliefsenden Decken, bezw. Dächern — Decke n-, bezw. D a c h 1 i c h t.

Decken- und Dachlicht werden häufig als Oberlicht³) bezeichnet. In beftimmten Fällen wird das von oben lotrecht einfallende Licht auch Zen ithlicht genannt, insbefondere, wenn es nahe am Firft eines Satteldaches, in der Spitze eines Zeltdaches, durch den Scheitel eines Kuppelgewölbes, bezw. Kuppeldaches etc. in den Raum einfällt.

3)    Nicht feiten kommen feitliche und in der Decke, bezw. im Dach angeordnete Lichtöffnungen gleichzeitig zur Anwendung. Dies gefchieht hauptfächlich in jenen Fällen, wo ein Raum durch die feitlich angebrachten Fenfteröffnungen in gewiffen (rückwärts gelegenen) Teilen nicht genügend erhellt wird; das Decken-, bezw. Dachlicht dient dann zur Vervollftändigung der Erhellung in diefen Teilen. Bisweilen ift jedoch das Decken-, bezw. Dachlicht die Hauptlichtquelle für den betreffenden Raum, und die in feinen Umfaffungswänden vorhandenen Fenfteröffnungen find hauptfächlich in Rückficht auf die Lufterneuerung oder aus anderen, mit der Raumerhellung nicht zufammenhängenden Gründen vorgefehen worden.

Die am häufigften vorkommende Art der Tageserhellung unferer Räume ift diejenige mittels Seitenlicht, und darunter wieder diejenige mittels gewöhnlicher Fenfter, d. i. folcher, deren Unterkante in Brüftungshöhe gelegen ift oder tiefer

herabreicht. Befinden fich die Fenfteröffnungen in wefentlich gröfserer Höhe, fo erfolgt die Erhellung des betreffenden Raumes mittels fog. hohen Seitenlichtes oder Hochlichtes, welches auch Oberlicht⁵) genannt wird.

Die feitliche Erhellung von Räumen erfolgt aber auch bisweilen durch ver-glafte Wände, viel feltener durch fog. Glasthüren; der erftere Fall tritt namentlich bei Pflanzenhäufern, photographifchen Arbeitsftätten, Markthallen, Perfonenhallen gröfserer Bahnhöfe, Ausftellungsbauten etc. ein.

Erhellung von oben.

Seitlich

oder

von oben einfallendes Licht ?

Wenn ein Raum von oben erhellt werden foll, fo wird, wenn eine wagrechte Deckenkonftruktion vorhanden ift, entweder die ganze Decke oder meift ein ent-fprechend grofser, thunlichft zentral gelegener Teil derfelben als Lichtfläche kon-ftruiert; die darüber gelegenen Dachflächen find alsdann gleichfalls mit genügend grofsen Lichtöffnungen zu verfehen, und in manchen Fällen wird zwifchen Decke und Dach ein Lichtfchacht angeordnet.

Ift der zu erhellende Raum nach oben unmittelbar durch die Dachkonftruktion abgefchloffen, fo ift in den Dachflächen ein entfprechend grofser, zentral gelegener Teil lichtdurchläffig auszuführen.

In fehr vielen Fällen ift die Frage, ob man einen Raum durch feitlich oder durch von oben einfallendes Licht zu erhellen habe, durch die Lage diefes Raumes im Gebäude felbft ohne weiteres beantwortet. Sind über dem zu erhellenden Raume andere Räume angeordnet, fo ift die unmittelbare Beleuchtung des erfteren von oben fo gut wie ausgefchloffen, und ebenfo giebt es Fälle, wo ein Raum von der Seite her fich gar nicht oder doch nicht ausreichend erhellen läfst, fo dafs Lichteinfall von oben geradezu geboten ift.

Von derartigen Fällen abgefehen, läfst fich die Frage, ob Seitenlicht dem Decken-, bezvv. Dachlicht vorzuziehen fei und umgekehrt, allgemein nicht beantworten; hauptfächlich wird dabei die Beftimmung des betreffenden Raumes aus-fchlaggebend fein.

Sind, wie dies meiftens zutrifft, nur in einer Umfaffungswand des zu erhellenden Raumes Fenfter angeordnet, fo ift in einem Punkte desfelben der Erhellungsgrad ein um fo geringerer, je weiter er von den lichtgebenden Wandöffnungen entfernt ift. Wenn fonach die Beftimmung des betreffenden Raumes eine derartige, nach der Raumtiefe abnehmende Erhellung zuläfst, fo ift folches Seitenlicht anwendbar. Geftattet die beabfichtigte Raumbenutzung dies nicht und laffen fich Fenfter in zwei einander gegenüber ftehenden Wänden anbringen, fo wird man dadurch in manchen Fällen die ausreichende, bezw. geeignete Erhellung des Raumes erzielen können.

Immerhin wird es Fälle geben, wo durch feitliches Licht entweder keine genügende oder keine geeignete Raumerhellung erzielt werden kann, wo dies vielmehr nur durch von oben einfallendes Licht erreichbar ift. Handelt es fich darum, grofse wagrechte Flächen thunlichft gleichmäfsig zu erhellen, fo kann dies durch Decken-, bezw. Dachlicht eher bewirkt werden, als durch Seitenlicht. Allerdings werden auch bei von oben einfallendem Lichte die am Umfange der zu erhellenden wagrechten Fläche gelegenen Teile etwas fchwächer beleuchtet fein, als die gerade unter der Lichtöffnung befindlichen; allein die Ungleichmäfsigkeit in der Erhellung wird eine viel geringere als bei feitlicher Beleuchtung fein.

⁵) Diefe Bezeichnung wird namentlich fur Fenfter, die über Thür- oder Thoröfinungen angebracht find, gebraucht. (Siehe auch die vorhergehende Fufsnote.)

Es giebt ferner Fälle, wo es fich hauptfächlich darum handelt, in beftimmten Teilen der Umfaffungswände einen thunlichft gleichmäfsigen Erhellungsgrad zu erzielen. Bei feitlicher Beleuchtung find die mit Fenftern verfehenen Wände für viele Zwecke faft unbenutzbar, und die fenkrecht dazu flehenden Wände zeigen, je nach dem Abftand von der Fenflerwand, im Erhellungsgrade verfchiedene Abflufungen, fo dafs auch diefe nur unter gewiffen Bedingungen zweckmäfsig verwendet werden können. Hingegen läfst fich durch in der Decke, bezw. im Dach thunlichft zentral angeordnete Lichtöffnungen, insbefondere, wenn man noch gewiffe Vorfichtsmafs-regeln trifft, eine viel gleichmäfsigere Erhellung der betreffenden Teile (amtlicher Umfaffungswände erzielen.

In derartigen Fällen wird fonach die Erhellung von oben derjenigen von der Seite her vorzuziehen fein, und man wird auch noch den weiteren Vorteil des von oben einfallenden Lichtes auszunutzen in der Lage fein, der darin befleht, dafs letzteres in der Regel von der Umgebung weniger beeinträchtigt wird, als das Seitenlicht.

Indes ift die Raumerhellung von oben nicht frei von Mifsftänden:

1)    Der Erhellungsgrad ift je nach dem Stande der Sonne ein ziemlich ftark wechfelnder; zwar ift dies auch bei Seitenlicht der Fall, allein in wefentlich geringerem Mafse.

2)    Unter fonft gleichen Verhältniffen ift in vielen Fällen der Erhellungsgrad, den von oben einfallendes Licht erzeugt, weniger ausgiebig, als der vom Seitenlicht herrührende. Denn die Arbeitsftellen etc. des betreffenden Raumes befinden fich meift dem Fufsboden nahe, und da die Entfernung derfelben von der Lichtöffnung im erfteren Falle in der Regel gröfser ift als im letzteren, fo mufs der Erhellungsgrad ein geringerer fein.

Oder umgekehrt: will man in beiden Fällen einen gleichen Erhellungsgrad erzielen, fo werden bei Beleuchtung von oben die Lichtöffnungen in der Regel gröfser fein muffen als bei feitlicher Erhellung. Da nun Fender etc. in der Ausführung meift billiger zu flehen kommen als Decken- und Dachlichter, fo bedingt die Erhellung von oben im allgemeinen teuerere konftruktive Einrichtungen als jene von der Seite her.

3)    Von oben einfallendes Licht erzeugt in manchen Fällen auch aus dem Grunde einen geringeren Erhellungsgrad, weil bei folcher Beleuchtungsart die doppelte Verglafung der Lichtöffnung (in der Decke und im Dach) häufiger notwendig wird als bei feitlicher Erhellung.

4)    Bei Schneefall wird die Wirkfamkeit von Decken- und Dachlichtern beeinträchtigt. Indes kann man diefem Mifsflande in ausgiebiger Weife begegnen, wenn man die verglaften Flächen der Lichtöffnungen fo fteil anordnet, dafs der Schnee darauf nicht hegen bleibt; und wenn letzteres dennoch in geringem Mafse der Fall fein follte, fo fchmilzt über erwärmten Räumen der abgelagerte Schnee bald ab.

5)    Auch durch Staubablagerung tritt eine Verminderung der Raumerhellung ein. Je flacher die verglafle Lichtfläche gelegen ift, deflo leichter wird fich Staub ablagern.

9-

Mittelbare

Erhellung.

Mittelbares Licht kann einem Raume entweder durch offene oder verglafle Wandöffnungen (Fenfler, Glasthüren etc.), welche in einen daran flofsenden Raum münden, oder durch Glaswände, welche ihn von benachbarten Räumen trennen, oder durch Lichtöffnungen in feiner Decke zugeführt werden.

Blofs untergeordnete Räume und folche, in denen, durch die Lichtöffnungen nicht auch der erforderliche Luftwechfel erzeugt werden foll, können durch mittel-

bares Licht erhellt werden. Für wichtigere Räume ift dies wohl nur in dem Falle als zulälTig zu erachten, wenn diefelben an gröfseren glasbedeckten Höfen gelegen find; alsdann kann man folchen Räumen durch ihre nach dem Hofe mündenden Fenfter wohl die nötige Lichtmenge zuführen; allein den Zwecken der Lufterneuerung können derartige Fenfter nur in fehr unvollkommenem Mafse genügen.

Das Licht, welches durch fehr enge Lichthöfe, bezw. Lichtfchächte und durch Lichtgräben in die daran grenzenden Räume fällt, ift dem mittelbaren Lichte gleich zu achten.

Die in Rede flehenden Lichtöffnungen werden in unteren Klimaten nur fehr feiten ganz frei gelaffen, fondera, wie fchon in Art. i (S. 5) getagt wurde, faft ausnahmslos durch eine Verglafung — einfach oder doppelt — verfchloffen.

Beim Durchgang des unmittelbaren Tageslichtes durch verglafte Lichtöffnungen

IO.

Licht

öffnungen.

wird die Intenfität des einfallenden Lichtes etwas herabgemindert; diefer Verluft beträgt :

4 Vomhundert,

bei einfachem Fenfterglas bei doppeltem Fenfterglas bei 8

bei grünem und rotem Glas bei orangefarbigem Glas . bei matt gefchliffenem Glas

Diefe Zahlenangaben find in der unten genannten Quelle⁶) allerdings als für künftliche Beleuchtung geltend mitgeteilt. Allein nach Mohrmann's Verfuchen⁷) haben diefelben auch für Tageslicht Gültigkeit, mit Ausnahme des für mattes Glas angegebenen Wertes, der im Durchfchnitt geringere Prozentfätze ergab.

Nach Mohrmann kann für kräftig behandelte, vielfarbige Glasfenfter im mittelalterlichen Charakter bei Tageslicht ein durchfchnittlicher Verluft von 50 bis 80 Vom-hundert in Rechnung gefleht werden.

Bisweilen wählt man für die Lichtöffnungen Verglafungen, welche auf das einfallende Tageslicht eine zerftreuende Wirkung ausüben (auch das fchon erwähnte matt gefchlififene Glas thut dies); in gleicher Weife wirken Oelpapier, gewöhnliches Papier, dünne Gewebe und andere durchfcheinende Körper. Beim Durchgang durch folche Körper erleidet das Sonnenlicht gleichfalls einen Verluft; derfelbe beträgt nach Mohrmann s Verfuchen⁸):

mm

ftarkem Spiegelglas

9—13

6—10

80—90

34

.    .    30—66

für klares Glas mit Rippen oder geprefster Muflerung .    .

für Glas, fehr matt gefchliffen, nur teilweife zerftreuend . für Glas, ziemlich matt gefchliffen, faft völlig zerflreuend für Glas, mittelftark gefchliffen, völlig zerffreuend .    .    .

für Glas, fehr rauh gefchliffen, weifs ausfehend .... für Milchglas, 2 bis 3

für klares Oelpapier.............

für dünnes Briefpapier.............

für gewöhnliches Schreibpapier..........

für dicht gewebtes Leinen...........

Nach fpäteren, von Herzberg angeftellten Verfuchen⁹) flehende Lichtverluft ermittelt:

10—20 Vomhundert,

12

20

mm

ftark

25—30

30—50

50-80

15—30

50—70

75—90

50—95

wurde der in Rede

®) Nach: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II, i. Berlin 1880. S. 357.

⁷)    Siehe: Mohrmann, K. Ueber die Tagesbeleuchtung innerer Räume. Berlin 1885.

⁸)    Siehe ebenda!., S. 21.

⁹)    Siehe: Gefundh.-In.g. 1889, S. 281 — und: Journ. f. Gasb. u. Waff. 1889, S. 502.

S. 19.

12

1)    bei einfachem weifsen rheinifchen Doppelglas .    .    .

2)    bei einfachem dünnem Spiegelglas.......

3)    bei unter 1 und 2 genannten Gläfern zufammen, in 6

Abfland in einen Rahmen gefpannt......

4)    bei einfachem mattem Glas (undurchfichtig, nur Licht

durchlaufend)...............

5)    bei einfachem Kathedralglas von etwas grünlicher Färbung

6)    bei einfachem Kathedralglas von weifser Färbung .    .    .

7)    bei unter 1 und 6 genannten Gläfern zufammen, in 6cm

Abfland in einen Rahmen gefpannt.......

8)    bei matter Glasfcheibe mit gemaltem Stern zufammen

mit einer weifsen Dachfcheibe, letztere beftaubt (beide aus dem Deckenlicht eines in Benutzung befindlichen Saales); die Scheiben (der Wirklichkeit entfprechend) in 1,«0m Abfland voneinander ........

9)    bei neuer, nicht beflaubter, matter Glasfcheibe (ohne Stern)

zufammen mit der beraubten weifsen Glasfcheibe des vorigen Verfuches; die Scheiben in l,com Abfland voneinander

zu

10 Vomhundert,

10

cm

21

27

12 ²/₃

12 ²/₃

23

» 60

¹⁰)

» 40    »

In den nachftehenden Erörterungen wird unter »Lichtöfifnung« oder »Lichtfläche« durchwegs der Flächeninhalt der Fenfter-, Decken-, bezw. Dachliclitöffhung, der verglaflen Teile von Glasthüren, Glaswänden etc. — nach Abzug der Sproffen und aller fonftigen Konflruktionsteile, welche den Lichteinfall hemmen — verftanden.

Eine grofse Lichtmenge verfchlucken meift die Fenflerfproffen, und zwar nach Mohrmann 1 x):

11.

Wirkfamkeit

des

Sonnenlichtes.

5—10 Vomhundert, 10—25

bei eifernen Fenftern..........

bei Bleiverglafung...........

bei den gewöhnlichen hölzernen Wohnfenftern . . 25—35    »

Die üblichen leichten Tüllvorhänge bewirken einen Lichtverluft von 15 bis 30 Vomhundert und mehr; fie wirken auch etwas zerftreuend.

Auf Grund obiger Zahlenangaben wird für gewöhnliche Wohnhausfenfter mit einem Lichtverluft von ca. 50 Vomhundert (5 Vomhundert für das Glas, 30 Vomhundert für die Sproffen und 25 Vomhundert für die Vorhänge angenommen, giebt 100.0,95 . 0,70 • 0,75 = 49,9) zu rechnen fein.

Von der Konftruktion der die Lichtöflnungen bildenden Anlagen foll im vorliegenden Kapitel nicht die Rede fein, fondern nur von der Verforgung gefchloflener Räume mittels Sonnenlicht im allgemeinen¹²). Ueber erftere ift das Nötige zu finden: bezüglich der Fenfter und damit verwandter Anlagen, fowie der Glasthüren im vorliegenden Heft, bezüglich der Glaswände in Teil III, Band 2, bezüglich der verglaflen Decken und Deckenlichter in Teil III, Band 2, Heft 3, b und bezüglich der verglaflen Dächer und Dachlichter in Teil III, Band 2, Heft 5 diefes »Handbuches«.

Das zerftreute Sonnnenlicht ift je nach dem Teile des Himmelsgewölbes, von welchem es ausftrahlt, verfchieden ftark (intenfiv). Es ift am wirkfamften, wenn es aus der Umgebung des augenblicklichen Sonnenftandes, am fchwächften, wenn es nahe am Horizont ausftrahlt; das aus anderen Teilen des Himmelsgewölbes her-

¹⁰)    Diefes Ergebnis ift nicht ganz zuverläffig, weil der gemalte Stern der photometrifchen Meflung fehr hinderlich war.

¹¹)    A. a. O., S. 20.

'-) Verf. wird dabei zum Teile einer Arbeit F. v. Grubir's in : Arbeiten der hygienifchen Sectionen des VI. Internationalen Congreftes für Hygiene und Demographie zu Wien 1887. Anhang zum Thema XI. Wien 1888. S. 53 (auch abgedruckt in: Wochfchr. d. oft. Ing.- und Arch.-Ver. 1888, S. 261, 269, 277, 285} folgen; der Herr Urheber diefer Abhandlung hat deren Benutzung für den vorliegenden Zweck in fehr dankenswerter Weife geftattet.

rührende Sonnenlicht hat auch eine andere Intenfität. Für den Erhellungsgrad eines geschloffenen Raumes ift fonach die Menge des unmittelbar einfallenden Himmelslichtes von wefentlichftem Einflufs. Auch das Licht, welches vom Reflex an den Wänden und an der Decke diefes Raumes, an gegenüber liegenden Gebäuden etc. herrührt, ift von Einflufs; doch kommt diefer erft in zweiter Linie. Solches Reflexlicht ift namentlich für jene Teile des zu erhellenden Raumes von Wefenheit, welche weit vom Fenfter, bezw. von den anderweitigen Lichtöffnungen entfernt find. Derartiges Licht wird in den nachftehenden Unterfuchungen keine weitere Berück-fichtigung finden.

Der Erhellungsgrad eines gefchloffenen Raumes ift aber auch noch von anderen, zum Teile zufälligen Einflüßen abhängig: vom geographischen Breitengrad, von der Jahres- und Tageszeit, vom Grade der Bewölkung und der Feuchtigkeit der Luft etc. Man hat bis vor kurzem angenommen, dafs diefe Einflüße fo überwiegend find, dafs man die zuerft erwähnte Verfchiedenheit des Erhellungsgrades vernach-läffigen könne. Indes hat Cohn im Jahre 1885 durch photometrifche Beobachtungen nachgewiefen, dafs der Eidliche und füdöftliche Himmel ftets einen ftärkeren Lichteffekt giebt¹³).

Zur Erhellung eines im Freien befindlichen Flächenelements trägt das ganze Himmelsgewölbe bei. Wenn Sich hingegen diefes Flächenelement in einem gefchloffenen Raume befindet, fo trägt zu feiner Erhellung nur derjenige Teil des Himmelsgewölbes bei, von welchem Lichtftrahlen nach diefem Flächenelement gelangen können. Je nach der Gröfse diefes Teiles ift der Grad der Erhellung ein verschiedener, und zwar ift er direkt proportional der Gröfse jenes Firmamentteiles, Sobald das zu erhellende Flächenelement einer Ebene angehört, welche Senkrecht zum Achfialßrahl des betreffenden Firmamentteiles fleht. Schliefst die Ebene mit jenem AchfialStrahl einen Winkel, der kleiner als 90 Grad ift, ein, fo ift die Erhellung eine geringere, und zwar nimmt fie mit dem Sinus diefes Winkels ab.

Mittels der in Art. 3 (S. 6) vorgeführten Lichteinheiten läfst Sich bei künstlicher Erhellung der Räume die Lichtmenge angeben, welche eine Lichtquelle aus-ftrahlt. Bei Erhellung mittels Sonnenlicht hat man hingegen nicht fo Sehr die Lichtstärke anzugeben, welche von einem bestimmten Punkte des Himmelsgewölbes ausgeht, als vielmehr den Erhellungsgrad, welcher auf einem von diefem Punkte beleuchteten Körper hervorgebracht wird, mit anderen Worten: es handelt Sich um die gefamte Wirkung aller auf ein beftimmtes Flächenelement unmittelbar oder durch Reflex gelangenden Lichtftrahlen des Himmelsgewölbes.

Diefe Wirkung vergleicht man deshalb nicht unmittelbar mit der Normalkerze (oder einer anderen Lichteinheit), fondern mit der Wirkung, welche die letztere in einem bestimmten Abftande auf das zu erhellende Flächenelement ausübt. Man nimmt als Abftand des letzteren von der Normalkerze 1 m an und nennt den fo erzeugten Erhellungsgrund eine Meter-Normalkerze oder kurzweg Meterkerze.

In unferen Breitengraden beträgt, wie photometrifche Unterfuchungen gezeigt haben, bei gleichmäfsig bedecktem Himmel an einem Wintertage, bezw. eine Stunde vor Sonnenuntergang an einem Sommertage, der Erhellungsgrad, welcher durch

⁾³) Siehe über diefen Gegenftand :

Cohn, H. Tageslicht-Meflungen in Schulen. Deutfche Medicin. Wochfchr. 1384, Nr. 38.

Weber, L. Intenfitätsmeflungen des diffufen Tageslichtes. Annalen der Phyfik u. Chemie, Bd. 26 (1885), S. 374.

12.

Meter-

Normalkerze.

i3-

Licht-

meffungen.

M-

Erforderlicher

Erhellungs

grad.

eine 1 qcm grofse Oeffnung auf einem um 1 m von derfelben entfernten Flächenelement erzeugt wird, J/4 der Helligkeit einer Meter-Normalkerze, wenn die fog. deutfche Normalkerze (fiehe Art. 3, S. 6) zu Grunde gelegt wird.

Die Intenfität von Lichtquellen und der an irgend einer Stelle eines gefchlof-fenen Raumes vorhandene Helligkeitsgrad werden mittels der fog. Photometer gemeffen. Es kann hier nicht der Ort fein, folche Vorrichtungen zu befchreiben; es fei nur auf die überfichtliche Darftellung derfelben im unten genannten Werke ¹⁴) hingewiefen und bemerkt, dafs fich für die Meffung des diffufen Sonnenlichtes ins-befondere Webers Milchglas-Photometer eignet.

Der in einem gefchloffenen Raume erforderliche Eirhellungsgrad ift, wenn nicht durch die Beftimmung des Raumes bereits anderweitig gegeben, vor allem vom hygienifchen Standpunkte aus zu bemeffen. Es ift nicht Aufgabe des Architekten, den Erhellungsgrad, welchen der Menfch für einen beftimmten Zweck notwendig hat, feftzuftellen; dies ift die Aufgabe der Hygieniker, bezw. vor allem der Augenärzte unter ihnen. Sache des Architekten ift es, den von letzteren im Verein mit den Phyfikern angeftellten Forfchungen zu folgen und diefelben, foweit als thunlich, technilch zu berückfichtigen.

Ueber den in den Innenräumen unferer Gebäude erforderlichen Erhellungsgrad gehen die Anfichten ziemlich auseinander. Mehrere derfelben feien nachftehend vorgeführt.

1)    Eine vielfach benutzte Angabe ift, dafs es in den meiden Fällen genüge, wenn die Fenlterlicht-fläche ij7 bis ¹/i der Grundfläche des zu erhellenden Raumes beträgt, vorausgefetzt dafs die Erhellung nicht durch Nachbargebäude beeinträchtigt wird.

2)    Eine hiermit verwandte Beftimmung enthalten die vom »Deutfchen Verein für öffentliche Gefund-heitspflege« 1889 vorgefchlagenen »Reichsgefetzlichen Vorfchriften zum Schutz des gefunden Wohnens«; in § 7 heifst es: »... In jedem folchen (zum längeren Aufenthalt von Menfchen dienenden) Raume foll die lichtgebende Gefamtfläche der . . . Fenfter mindeftens ein Zwölftel der Grundfläche betragen . . .«

Die Angaben unter 1 und 2 find fchon um deffentwillen unvollkommene , weil bei denfelben die Grundform des zu erhellenden Raumes (das Verhältnis feiner Tiefe zur Länge), ebenfo die Lage und Form der Lichtöffnungen etc. nicht berlickfichtigt find.

3)    Baumeißer macht¹⁵) die Gröfse der Fenfteröffnung vom körperlichen Inhalt des betreffenden Raumes abhängig. Danach follen »alle zum längeren Aufenthalte von Menfchen beftimmten, d. h. bewohnten Räume (als Wohn- und Schlafzimmer, Arbeits- und Verfammlungsräume, Küchen) Fenfter erhalten, deren lichtgebende und zum Oeffnen eingerichtete Gefamtfläche mindeftens 1 qm auf 30 cbm Rauminhalt beträgt«.

Diefe Beftimmung ift dann von Bedeutung und deshalb berückfichtigenswert, wenn man die Fenfter-öffnungen vor allem als Mittel für die Lufterneuerung im betreffenden Raume betrachtet; vom Standpunkt der    Erhellung diefes Raumes zeigt fie die gleichen    Unvollkommenheiten, wie unter 1.

4)    Böckmann leitet¹⁶) folgende Regel ab: »Als gut beleuchtet kann man die    Räume bezeichnen,

bei denen man, an die dem Fenfter entgegengefetzte Wand gelehnt, noch den Himmel fehen kann.«

Diefe Regel nimmt zwar auf die Raumtiefe, in gewiffem Sinne auch auf die Lage und Form der Fenfteröffnungen Rückficht; allein der dadurch gegebene Mafsftab ift um deffentwillen nicht genügend ficher, weil es fich vor allem darum handelt, ob der Teil des Himmelsgewölbes, den man fehen kann, auch grofs genug ift, um den für einen beftimmten Zweck erforderlichen Erhellungsgrad zu erzielen.

5)    Förfler verlangte 1884, dafs von jedem    Tifchplatze aus ein Stück Himmel    fichtbar fein müffe

und    dafs    der Winkel zwifchen der höchften vom    Tifchplatze aus nach dem oberften    Fenfterrahmen ge

zogenen und der tiefften noch oben über den Firft des gegenüberliegenden Haufes gehenden Linie mindeftens 5 Grad betragen folle; er fügte ferner hinzu, dafs die unmittelbar vom Himmel auf den Tifcliplatz fallenden Strahlen nicht fchräger als unter einem Winkel von 25 bis 27 Grad kommen dürfen.

S. 49 u. ff.

¹⁴) Handbuch der Hygiene. Herausg. v. Th. Weyl. Bd. IV, Lief. 1 : Die Beleuchtung. Von L. Weber. Jena 1895.

¹⁵J In: Normale Bauordnung nebft Erläuterungen. Wiesbaden 1880.    (§ 38)

¹⁶) In: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II, Teil 2. Berlin 1884. S. 79.

a) Untergeordnete Räume, deren Beleuchtung ein Lefen nur mit Mühe

ermöglichen würde..................

ß) Vorplätze, Treppenhäufer etc............

Y) Arbeitsplätze für untergeordnete Arbeit in manchen Werkftätten, Packräumen, Küchen etc..................

8) Arbeitsplätze, die Lefen und Schreiben ohne Anftrengung zulaffen . s) Plätze für fehr feine Arbeit, Zeichenpulte, Sammelkaften in Mufeen, Wände der Gemäldegalerien...............

Obwohl durch letztere Beftimmung die gröfste zuläffige Tiefe eines einfeitig beleuchteten Raumes feügelegt wird, fo reicht auch diefe Regel nicht völlig aus.

6) Javal fordert — insbefondere für Schulen — dafs jeder Platz unmittelbares Sonnenlicht erhalten müffe. Hierdurch, ift aber noch nicht die Frage gelöft, wieviel von diefem Lichte unbedingt notwendig ift.

7) Mohrmann verlangt¹⁷) für:

mindeftens

15—20

50—100 200 u. mehr Meter-

Normalkerzen.

Es wird noch gezeigt werden, dafs die unter 8 und e geftellten Forderungen ziemlich hohe find.

Aufser dem hier mafsgebend gewefenen hygienifchen Standpunkte können finden erforderlichen Erhellungsgrad eines Raumes auch äfthetifche Rückfichten von Einflufs fein. Denn es fteht keineswegs feft, dafs die Innenräume unferer Gebäude unter allen Umftänden vollkommen gleichmäfsig erhellt fein muffen. Im Gegenteile, in dem Gegenfatz, welcher durch die Ungleichmäfsigkeit der Erhellung ver-fchiedener Teile eines und desfelben Raumes erzeugt wird, liegt nicht feiten ein Reiz, den die dekorative Ausftattung diefes Raumes zur Geltung bringen kann, den aber keine Dekoration hervorzurufen im ftande ift. Diefe — rein äfthetifche —• Seite der Erhellungsfrage kann hier weiter keine Berückfichtigung finden, obwohl die nachftehenden Erörterungen zu derfelben in keinerlei Gegenfatz treten werden. Solche »behaglich« erhellte Räume pflegen in der Regel nur für den Aufenthalt weniger Perfonen beftimmt zu fein, und die gefundheitlichen Anforderungen find fchon erfüllt, wenn blofs die Arbeitsplätze diefer Perfonen genügend ftark beleuchtet find.

Auch foweit der befondere Zweck eines Raumes ein befonderes Mafs, bezw. eine befondere Art der Erhellung bedingt, wie z. B. in Schulen, Mufeen, Aus-ftellungsräumen, grofsen Sitzungsfälen etc., wird diefer Gegenftand von den nachfolgenden allgemeinen Erörterungen auszufchliefsen fein; hiervon wird im IV. Teile diefes »Handbuches«, bei Befprechung der betreffenden Gebäudearten, im befonderen zu reden fein.

Um in zuverläffiger Weife beflimmte Angaben über den Erhellungsgrad machen zu können, ftellte Weber den Begriff des fog. »Raumwinkeis« feft und konftruierte einen Raumwinkelmeffer. Unter Raumwinkel hat man die körperliche Ecke zu verftehen, die das gefamte Strahlenbüfchel umfafst, welches von jenem Teile des Himmelsgewölbes, der von einem beftimmten Punkte des zu erhellenden Raumes Achtbar ift, nach diefem einfällt. Es handelt fich nun darum, für diefe körperliche Ecke ein geeignetes Mafs zu finden und eine Vorrichtung zu konftruieren, mittels deren man den Raumwinkel leicht und bequem in diefem Mafse meffen kann. Hierzu dient Weber s Raumwinkelmeffer.

Man denke fich das lichtausftrahlende Himmelsgewölbe in P'elder von der Gröfse eines noch feftzuftellenden Quadratgrades geteilt; alsdann wird der Er-

U) In: Mohrmann, K. Uebcr die Tagesbeleuchtung innerer Räume. Berlin 1885. S. 14.

I5-

Raumwinkel

und

Raumwinkel-

mefifer.

hellungsgrad eines Platzes in dem zu erhellenden Raume der Anzahl der von letzterem aus fichtbaren Quadratgrade proportional fein.

Fig. i.

x\-

t-to_

Es werden aber auch diefe Quadratgrade ein z. B. in einer wagrechten Ebene gelegenes Flächenelement um fo ftärker erhellen, je höher fie fich über dem Horizont befinden, d. i. je gröfser der Elevationswinkel der einzelnen Quadratgrade über dem Horizont ift. Der Raumwinkelmeffer hat nun die Aufgabe, den Raumwinkel, d. j. die Gröfse des Firmamentfeldes, von welchem dem zu unterfuchenden Flächenelement A (Fig. i) Lichtftrahlen zugehen, in Quadratgraden zu beftimmen und zugleich den Auffallwinkel co des Achfialftrahls A 0 diefes Lichtfeldes zu meffen ¹⁸).

Mafchenweite, fo dafs ein Quadratgrad 4 ⁽lram mifst.

mm

gefchieht, fo wird diefes Mafs als Halbmeffer einer Kugel erfcheinen, Seitenlange, d. i. 4 <lmm Flächeninhalt hat.

Im allgemeinen wird der in Frage kommende Teil des Himmelsgewölbes, infolge der Form des betreffenden Fenfters oder der fonftigen Lichtöffnung, unregelmäfsig geftaltet, und deshalb wird auch das auf der Platte P entflehende Bild m n desfelben eine unregelmäfsige Geftalt haben. Ift das Papierblatt in die Platte eingeftellt worden, fo zeichnet man mit Bleiftift die Umriffe diefes Bildes und zählt hierauf die Zahl z der Quadrate, welche von demfelben eingenommen werden ; alsdann ift der Raumwinkel unmittelbar in Quadratgraden beftimmt. Den mittleren Elevationswinkel tu lieft man auf dem Gradbogen b ab, auf dem die Platte P geführt wird.

mm

Um dem erftgedachten Zwecke zu dienen, befitzt der Apparat (Fig. i) eine Linfe Z, welche das zu melkende Bild des betreffenden Teiles des Himmelsgewölbes auf eine hinter derfelben flehende Platte P wirft, wobei jenes Bild fo centriert wird, dafs der achfiale Lichtftrahl A 0 fenkrecht zu jener Platte gerichtet ift. Auf der Platte P wird ein Blatt Papier befeftigt, welches die Gradeinteilung trägt. Nach Weber's Vorfchlag ift dies ein Quadratnetz von 2 Die Linfe ift auf einem fenkrecht zur Platte P flehenden Stabe ^ verfchiebbar eingerichtet und wird fo fixiert, dafs auf dem Blatt ein fcharfes Bild entlieht. Hat fie nun eine folche Brennweite, dafs letzteres bei einem Abflande von 114,o deren Oberflächenquadrat 2 mm

Kennt man nun die Gröfse z des Raumwinkels in Quadratgraden (zu 4 qmm) und den Elevationswinkel to, fo beflimmt nach dem Lavibert'ichen photometrifchen Grundgefetz das Produkt z . sin w den auf eine wagrechte P2bene bezogenen Erhellungsgrad des unterfuchten P'lächenelements, welches Produkt Weber den reduzierten Raumwinkel nennt.

Da der Raumwinkel verfchiedene Bogenlängen haben kann, fo befteht ohne weiteres das Gefetz: Die Zahl der Quadratgrade zweier Raumwinkel, welche gleiche Helligkeit hervorbringen, ift dem Sinus der Elevationswinkel umgekehrt proportional.

mm

, fo ift

Ift die Ebene, der das betreffende Flächenelement angehört, nicht wagrecht, fondern um den Winkel a gegen die Wagrechte geneigt, fo mufs man den Elevationswinkel tu um diefen Winkel a (in der Richtung des Achfialftrahls gemeffen) vermindern. Beträgt die Brennweite der Linfe nicht genau 114,6 an der Zahl der Quadratgrade eine entfprechende Korrektur vorzunehmen. Ift endlich das Lichtfeld fo

I3) Ueber die Theorie diefes Apparates fiehe: Weber, L. Defchreibung eines Raumwinkelmeffers. Zeilfchr. f. Inftru-mentenkunde, Jahrg. 4 (1884), S. 343. — Siehe auch: Weber, L. Befchreibung und Anleitung zum Gebrauch des Raum-winkelmeflers. Als Manufkript gedruckt. Schmidt & Hänfch in Berlin.

grofs, dafs das ganze Bild desfelben bei einer Eindellung des Raumwinkelmeflers nicht fixiert werden kann, fo ift dasfelbe durch mehrere einander ergänzende Eindellungen zu gewinnen.

Beim Gebrauche des Raumwinkelmeffers wird die Grundplatte A desfelben mit Hilfe der Fufs-fchrauben und des Lotes, welches auf dem Nullpunkt des Gradbogens b einfpielen mufs, genau wagrecht gedellt. Auf der Platte P befindet fich ein kleiner Stift; damit man einen mittleren Wert des Elevationswinkels erhalte, hat man die Platte P fo weit zu drehen, bis das Bild des zu meffenden Firmamentteiles möglichd gleichmäfsig um diefen Stift gruppiert id, was mit Hilfe der Teildriche auf dem Papier mit ausreichender Sicherheit abzufchätzen id; eine an der Platte P angebrachte Marke giebt alsdann den mittleren Elevationswinkel eu an.

Gröfse

des

erforderl ichen Raumwinkels.

Nunmehr entfteht die Frage, wie grofs für irgend einen Punkt eines gefchloffenen Raumes der Raumwinkel fein mufs, damit der gewünfchte Erhellungsgrad vorhanden ift.

Cohn hat, im Jahre 1883 beginnend, zahlreiche Beobachtungen in alten und neuen Schulen Breslaus angeftellt¹⁹), und zwar ftets zwifchen 9 und 11 Uhr, während des Unterrichtes, an den hellften und dunkelften Schülerplätzen, fowohl an fehr hellen, als auch an fehr dunkeln Vormittagen. Cohn folgerte aus den Ergeb-niffen feiner Unterfuchungen, dafs 50 Meter-Normalkerzen der wünfchenswerte Erhellungsgrad feien, und betrachtet 10 Meter-Normalkerzen als den geringften, noch zuläffigen Erhellungsgrad; bei letzterem beträgt die Lesbarkeit (der Schrift von Snellc?i Nr. 10) nur noch ³/4 der normalen.

Jenes Mindeftmafs von 10 Meter-Normalkerzen entfpricht 50 reduzierten Raumwinkelgraden, fo dafs Cohn daraus folgerte, dafs ein Platz zum Schreiben und Lefen ungeeignet fei, deffen Raumwinkel weniger als 50 reduzierte Quadratgrade ergiebt. Dem wünfchenswerten Erhellungsgrad von 50 Meter-Normalkerzen entfprechen 500 reduzierte Raumwinkelgrade.

Wenn nun auch Cohns Unterfuchungen in Schulzimmern vorgenommen worden find und die Ergebniffe derfelben vor allem für diefe Geltung haben, fo geht man doch nicht wefentlich fehl, w'enn man an jeden Arbeitsplatz, der ausreichend erhellt fein foll, die gleichen Mindeftanforderungen ftellt.

Man kann nun das von Cohn aufgeftellte Mindeltmafs nicht als ein folches anfehen, welches an allen Orten und unter allen Verhältniffen abfolute Gültigkeit hat. Denn, wie fchon in Art. 11 (S. 13) gefagt wurde, wechfelt die Intenfität des zerftreuten Himmelslichtes mit der geographifchen Breite des Ortes und mit der Befchaffenheit der Luft (ob fie ganz rein ift oder ob fie viel Wafferdampf oder viel Rauch- und Staubteilchen enthält); auch der Sonnenftand, felbft die Befchaffenheit, namentlich die Farbe der Umfaffungswände des betreffenden Raumes werden nicht ohne Einflufs fein; weiters ift zu erwägen, dafs die Helligkeit eines Arbeitsplatzes nicht allein von der Gröfse des ihm zufallenden Stückes des Himmelsgewölbes (alfo von der Gröfse des Raumwinkels) abhängig ift, fondern in der Regel auch noch von der Menge des zuriickgeftrahlten Lichtes (von den Wänden, Geräten etc. des betreffenden Raumes, felbft von in der Nähe befindlichen Gebäuden etc.), welches er empfängt. Alle diefe und manche andere Einflüfle werden fich in den Ergebniffen der photometrifchen Unterfuchungen zu erkennen geben, nicht aber in jenen der Raumwinkelmeffung; fonach ift das Verhältnis zwifchen diefen beiden Meffungsergebniffen kein überall gleiches, fondern lollte in jedem einzelnen Pralle durch photometrifche Meffungen feftgeftellt werden.

Ueber den Einflufs des Sonnenftandes auf die Helligkeit eines Arbeitsplatzes

¹⁹) Siehe: Cohn, H. Tageslicht-Meflungen in Schulen. Deutfche mcdicin. Wochfchr. 1884. Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

liegen Unterfuchungen von Gillert²⁰) vor, aus denen hervorgeht, dafs die in ihrer Gröfse konftant bleibenden Raumwinkel zweier Arbeitsplätze zu verfchiedenen Tages-ftunden verfchiedene Werte ihrer Leuchtkraft annehmen.

»Wenn die Sonne auf- oder untergeht, wird ein Teil des Himmelsgewölbes ftärker beleuchtet, als der andere, gewöhnlich gröfsere; aber jener fchliefst faft den ganzen Horizont in fich ein. Die Erfcheinung i(t eine Folge des Sonnenftandes. Aufserdem werden die der im Horizont flehenden Sonne gegenüberliegenden Quadratgrade von Strahlen getroffen, welche durch die unterften Luftfchichten, wenig verfchiedene Mittel, faft ungebrochen hindurchgegangen und darum jene Quadratgrade in fenkrechter Richtung treffen mtiffen. Auf diefe Weife werden die am Horizont liegenden Quadratgrade in intenfive Lichtquellen verwandelt. Hoch über dem Horizont liegende Quadratgrade werden in derfelben Zeit weniger beftrahlt und leuchten darum mit geringerer Stärke als erftere. Erfolgt der Sonnenaufgang während oder kurz vor der erften Stunde der Arbeitszeit, fo find Arbeitsplätze, welche weiter von den Fenftern entfernt find, ver-hältnismäfsig belfer beleuchtet als näher den Fenftern gelegene, und diefes Verhältnis befteht bis länger als eine Stunde nach Sonnenaufgang fort, wobei die Werte desfelben fich fortgefötzt ändern und fich immer mehr dem Verhältnis der zugehörigen Raumwinkel nähern.

In demfelben Mafse, wie die aufgegangene Sonne fich ihrem Kulminationspunkte nähert, nimmt die Beftrahlung der immer höher gelegenen Quadratgrade zu und die der tieferen ab. Diefes Zu- und Abnehmen fetzt fich fo lange fort, bis durch die Kulmination der Sonne fich die im Zenith liegenden Quadratgrade zu aufserordentlich ftarken Lichtquellen entwickelt haben. In entfprechender Weife nehmen dann die höher gelegenen Quadrate wieder ab und die tieferen zu. Indem die am Horizont liegenden Quadratgrade durch das Emporfteigen der Sonne an direkter Beftrahlung ärmer werden, werden fie nicht licht-fchwächer, da fie von höher gelegenen und ftärker beftrahlten Quadratgraden viel Licht durch Reflexion empfangen. Diefe Erfcheinung ift gleichfalls eine natürliche Folge des Sonnenftandes und bewirkt, dafs mittags Fenfterplätze verhältnismäfsig ftärker beleuchtet werden als Fernplätze, welche in der Regel auch noch an Helligkeit zunehmen.«

Hiernach nimmt die Leuchtkraft der Quadratgrade mit dem Stande der Sonne veränderliche Werte an, und für den Helligkeitsgrad eines Arbeitsplatzes laffen fich aus der Gröfse feines Raumwinkels allein keine völlig ficheren Schlüffe ableiten.

Dies ift im wefentlichen

Auch Erisniann²¹) hat über diefen Gegenftand eingehende Unterfuchungen angeftellt und fand, dafs der mittlere Helligkeitsgrad eines Arbeitsplatzes noch bei einem Raumwinkel von 10 bis 20 Quadratgraden das von Cohn geforderte Mindeft-mafs von Helligkeit um das 3- bis 4fache iibertrifift und dafs der geringfte bei diefem Raumwinkel beobachtete Helligkeitsgrad noch als ausreichend betrachtet werden mufs. Selbft bei einem Raumwinkel von nur 5 bis 10 Quadratgraden, ja fogar bei vollftändiger Abwefenheit des Himmelslichtes, kann die Helligkeit eines Arbeitsplatzes das geforderte Mindeflmafs erreichen, daraus zu erklären, dafs, wie fchon mehrfach erwähnt, die Helligkeit eines Arbeitsplatzes in der Regel aus unmittelbarem Himmelslicht und aus zuriickgeftrahltem Licht zufammengefetzt ift und dafs durch den Raumwinkel nur das erftere gern effen wird.

Die Forderungen an den zur Erzielung eines beftimmten Helligkeitsgrades nötigen Raumwinkel miiffen hiernach um fo höher geftellt werden, je ungünftiger die Beleuchtungsverhältniffe des betreffenden Gebäudes find, d. h. je weniger Licht durch Rückftrahlung zur Verteilung im Raume gelangt. Durch das von Nachbargebäuden etc. zurückgeworfene Licht (Reflexlicht) können allerdings, wie fchon angedeutet wurde, das Auge blendende oder die Sehkraft Hörende Erfcheinungen

2®) Siehe : Gillert, E. Welche Bedeutung hat der Raumwinkel als Mals für die Helligkeit eines Platzes in einem Lehrraum? Zeitfchr. f. Hygiene, Bd. 12, S. 82.

*1) Siehe: Erismank, F. Ueber die Bedeutung des Raumwinkels zur Beurteilung der Helligkeit in Schulzimmern. Archiv f. Hygiene, Bd. 17, S. 205.

hervorgerufen werden; dagegen ift, fobald ein thunlichft grofser und möglichft gleichmäfsiger Helligkeitsgrad für alle Arbeitsplätze eines Raumes gewiinfcht wird, die weitgehendfte Rückftrahlung und Zerftreuung des in diefen Raum gelangenden Lichtes anzuftreben.

Welchen Einflufs die Farbe der Wände, die diefen Raum einfchliefsen, auf feine Helligkeit hat, ift neuerdings durch Verfuche feftgeftellt worden.

Erhellt man einen Raum, deffen Wände mit fchwarzem Tuch bedeckt find, mit einem Beleuchtungskörper von 100 Kerzen, fo find zur Erzielung des gleichen Grades von Helligkeit für denfelben Raum nötig, wenn er mit dunkelbrauner Tapete ausgeftattet ift, 87 Kerzen, wenn mit blauer Tapete 72, und wenn mit hellgelber Tapete 60 Kerzen. Derfelbe Raum, mit hölzerner Wandverkleidung in Naturfarbe oder weifs angeflrichen, erfordert 50, mit dunkelem Paneel 80, mit glatten, geweifsten Wänden dagegen nur 15 Kerzen.

Der Erhellungsgrad eines Punktes in einem gefchloffenen Raume wächft, dem Gefagten entfprechend, mit dem Produkte £sinco, d. h. unter gegebenen Verhält-niffen wird man einen um fo gröfseren Erhellungsgrad erzielen, je gröfser diefes Produkt ift. Um letzteres möglichft grofs zu erhalten, wird man zunächft z thunlichft grofs zu wählen haben, was fich hauptfächlich durch die Abmeffungen, zum Teile auch durch die Form der Lichtöffnung erreichen läfst-, allein auch für den F aktor sin w oder, was clasfelbe ift, für den Auffallwinkel w wird ein möglichft grofser Wert anzuftreben fein, was dadurch erzielt werden kann, dafs man das Licht thunlichft hoch einfallen läfst.

Hieraus geht z. B. hervor, dafs bei feitlicher Beleuchtung durch gewöhnliche Fenlter nicht fo fehr die Breite der letzteren, als die Höhenlage des Sturzes über dem Fufsboden von wefentlichem Einflufs auf die Erhellung des Raumes ift; denn mit der Höhe des Fenfters wächft die Gröfse des Auffallwinkels o> und mit diefem der Sinus desfelben. Für einen beftimmten Arbeitsplatz wird fonach, unter fonft gleichen Verhältniffen, der Erhellungsgrad ein um fo gröfse rer fein, je höher der Fenfterfturz gelegen ift, oder aber: um den noch zuläffigen geringften Erhellungsgrad für diefen Platz zu erzielen, wird die Fenfteröffnung um fo kleiner fein dürfen, je höher der Fenfterfturz angeordnet ift.

Hierdurch erhält man auch fofort die Begründung für die günftige Wirkfamkeit des hohen Seitenlichtes und findet es erklärt, dafs ein Raum durch hohes Seitenlicht ganz entfprechend erhellt ift, obwohl feine Fenfterflächen nur ]/i2 feiner Grundfläche betragen (vergl. Art. 14, S. 14, unter 1 u. 2). Hierdurch erhält man auch Auffchlufs darüber, dafs Fenfter, welche nach oben rechteckig begrenzt find, unter fonft gleichen Verhältniffen für die Raumerhellung vorteilhafter wirken, als die mittels Rundbogen abgefchloffenen.

Der Raumwinkelmeffer ift nicht nur ein geeignetes Inftrument, um in bereits beftehenden Räumen den Elrhel lu ngsgrad zu prüfen ; fondern das demfelben zu Grunde liegende Prinzip läfst fich auch zur Anwendung bringen, um fichtigten Neubauten fich von vornherein über die Erhellungsverhältniffe der geplanten Räume Auffchlufs zu verfchaffen. Man kann in einfacher Weife beftimmen, wie grofs für eine beftimmte Stelle des zu fchaffenden Raumes die E'enfter- oder fonftige Lichtöffnung fein mufs, damit das Strahlenbündel des Himmelslichtes, welches auf jene Stelle erhellend wirken kann, einem reduzierten Raumwinkel von beftimmter Mindeftgröfse (z. B. 50 reduzierten Raumwinkelgraden) entfpricht.

Wenn für den Punkt A (Fig. 2) des zu fchaffenden Raumes ein gewiffer Erhellungsgrad erreicht werden foll, fo nimmt man zunächft Form und Gröfse der betreffenden Lichtöffnung an. Man nimmt z. B. im Aufrifs die Höhenlage des Fenfterfturzes U an, wodurch die am höchften einfallenden Lichtftrahlen (der obere Grenzftrahl A' V) beftimmt find. Ift durch gegenüberliegende Gebäude oder in anderer Weife auch nach unten die Gröfse des Firmamentfeldes, von dem aus

17-

Unterfuchung neu zu

bei beab- fchaffender Räume.

Bezeichnet man mit s den Winkel, den die Aufrifsprojektion des oberen Grenzftrahles A‘ U mit dem Horizont einfchliefst, fo ift der Oeftnungswinkel der beiden Grenzftrahlen 2 (s — tu').

Die Platte P des Raumwinkelmeffers fteht fenkrecht zur Richtung des Achfial-ftrahls A' 0', und das darauf entftehende, im Aufrifs durch m und n begrenzte Bild entfpricht nahezu einer durch O¹ gleichfalls fenkrecht zum Achfialftrahl gelegten (d. i. zu P parallelen) Ebene, in welcher die winkelrecht zu A‘ 0‘ gezogene Gerade MN gelegen ift.

In gleicher Weife kann man auch im Grundrifs Form und Gröfse der Fenfter-öfifnung annehmen und die beiden Grenzftrahlen A" T und A“ W einzeichnen. Halbiert man den Winkel T A" W, fo erhält man wieder annähernd die wagrechte Projektion Au 0" des Achftalftrahls und zugleich den Winkel cd", den letztere mit der fenkrecht zur Fenfterwand gezogenen Geraden A" X bildet.

Sind bezw. ßj und ß^ die Winkel, welche diefe Gerade mit den beiden Grenzftrahlen A" T und

_ ßl + ß‘2

A“IV einfchliefst, fo ift der von letzteren gebildete Winkel TA" IV = ßj —und tu"

Mit Hilfe der beiden Projektionen des Achfialftrahls A 0 läfst fich der Elevationswinkel cd, den diefer Strahl (im Raume) mit dem Horizont einfchliefst, leicht ermitteln, und zwar ebenfowohl durch Konftruktion, wie durch Rechnung.

Durch Konftruktion ift in Fig. 2, Grundrifs tu gefunden worden, indem das rechtwinkelige /\ O" Z A" eingezeichnet wurde, deflen Kathete O" Z — z (gleich dem Höhenunterfchiede zwifchen den beiden Punkten A und 0) ift. Auf dem Wege der Rechnung läfst fich tu aus der Gleichung

O" A"

Lichtftrahlen unmittelbar nach A gelangen können, begrenzt, fo find auch die am tiefften einfallenden Lichtftrahlen (der untere Grenzftrahl A' V) be-ftimmt. Halbiert man den Winkel U A' V, den die beiden Grenzftrahlen miteinander ein-fchliefsen und welchen FörßeriV) den Oefifnungswinkel genannt hat, fo giebt die Halbierungslinie A* O' annähernd die lotrechte Projektion des Achfial-ftrahls, und co' ift der Winkel, den diefe Strahlprojektion mit der Wagrechten bildet.

Ift die Lage des unteren Grenzftrahles nicht ohne weiteres gegeben, fo nimmt man am beften zunächft den Winkel cd' an und zeichnet auf diefer Grundlage den Achfial-flrahl A' O' und den unteren Grenzftrahl A* V ein.

/V

7N

«>■

x-—\

Fig. 2.

\.

'\

KV«

///

cos tu —

finden.

,J-) In: Einige Grundbedingungen für gute Tagesbeleuchtung in den Schulfàlen. Deutfche Viert, f. öff. Gefundheitspfl.

Allein auch die abfolute Länge l des Achfialftrahles A 0 kann aus denfelben Elementen gefunden werden.

Diefelbe läfst ficli entweder unmittelbar aus dem eben konftruierten rechtwinkeligen /\ 0“ Z A" entnehmen, worin A" Z = / ift, oder fie läfst fich aus einer der beiden Gleichungen

berechnen.

l= )/~ A“0"* + z%,

bezw. / =

0" A“

cos CU

Zieht man nun im Grundrifs durch den Punkt 0" die Gerade R S fenkrecht

zu A O, fo ift letztere in derfelben, zum Achfialftrahl winkelrecht geftellten Ebene gelegen, wie MN. Durch diefe Ebene und das ihr entfprechende, auf der Platte P erzeugte Bild find zwei Pyramiden beltimmt, deren gemeinfame Spitze durch den optifchen Mittelpunkt i der Linfe L des Raumwinkelmeffers gegeben ift. Die eine derfelben hat die durch die Punkte M, N, R, S begrenzte Ebene zur Grundfläche, die andere das derfelben auf der Platte P entfprechende Bild zur Grundfläche. Beide Pyramiden find einander ähnlich ; daher verhalten fich die Inhalte ihrer Grundflächen wie die Quadrate ihrer Höhen, d. i. wie die Quadrate der betreffenden Teile des Achfialftrahles. Wenn man fonach die Länge diefes Strahles und eine der Pyramidengrundflächen kennt, fo läfst fich daraus die andere berechnen. Mit anderen Worten: werden Form und Gröfse der Lichtöffnung angenommen, fo kann man die Gröfse des derfelben entfprechenden Bildes auf der Platte P berechnen und unter-fuchen, ob die erforderliche Zahl von reduzierten Raumwinkelgraden vorhanden ift. Oder: ift man von letzteren ausgegangen, fo laffen fich die Abmeffungen der erforderlichen Lichtöffnung ermitteln.

Es bezeichne F den Inhalt der durch die Punkte M,

ff

der Laden geöffnet werden. Wird der Riegel nur uin

r?i

In England foll die Kunft erft zu Ende des XII. Ja

und die Flächen mit gefchnitztem Ornament zu verzi

SS

10

.....

go

. uw;

gefetzter Bewegung des Thürflügels. Die Feder, bez

11 IW I

tu

C. Sonftige bewegliche Wandverfchlüffe.

oben in zwei über Holzrollen laufende Hanffchnüre

;; \® ■:.r

¹

)    Siehe über Normal- und Vergleichslichtquellen: Krüss, H. Die elektro-technifche Photometrie. Wien, Peft u. Leipzig 1886. S. 96 u. ff. — ferner: Weber, L. Zur Frage der Lichteinheiten. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1888, S. 597.

²

)    Das über denfelben Gegenftand in Teil III, Bd. 4, 2. Aufl. (S. 5) diefes «Handbuches«, welcher früher (1881) als das vorliegende Heft erfchienen ift, Gefagte ift auf Grund des in Art. 2 Mitgeteilten zu ergänzen.

³

Im »Handbuch der Architektur« wird der Gebrauch der Bezeichnung »Oberlicht« vermieden, um Mifsverftandni(Ten vorzubeugen ; wie noch in Art. 6 gefagt werden wird, nennt man nicht feiten hoch einfallendes Seitenlicht gleichfalls »Oberlicht«.

Es bezeichne F den Inhalt der durch die Punkte M, N, F, S begrenzten Pyramidengrundfläche,

y den Flächeninhalt des ihr entfprechenden Bildes, ferner Xj und X2 bezw. die Höhen der beiden Pyramiden, fo gilt die Proportion

F:f= X,² : Xo².

Hierin ift X2²³) die Brennweite der Linfe Z, welche beim Weber’fchen Raumwinkelmeffer (flehe Art. 14, S. 15) 0,1146m beträgt; der Teil Xj des Achfialftrahles kann entweder berechnet oder auf dem Wege der Konftruktion gefunden werden²³). Die Gröfse von F kann entweder aus Grund- und Aufrifs unmittelbar entnommen oder aus den angenommenen Abmeffungen der Fenfteröffnung, welche den Flächeninhalt haben Toll, berechnet werden²⁴). Es ilt nun weiter zu erwägen, dafs die wirklich nutzbare Fläche der Fenfter-öffnung — der Sproffen, der Verglafung etc. wegen (flehe Art. 10, S. 12) — kleiner als ift, fo dafs infolge diefes Lichtverluftes F auf Fq entfprechend zu reduzieren ift.

Alsdann ift aus obiger Proportion

und der reduzierte Raumwinkel

_ Oil 146 ² Zq

A>

= 0,013 -r- ,

A1

f —f sin 01

oder in Weber’fchen Quadratgraden ausgedrückt :

/' =

f sin tu

4 qmm

23) Die dem Aufrifs unmittelbar zu entnehmenden Längen O' i' und i' o' find die Projektionen der Gröfsen /.j und Zj. Um die abfoluten Längen derfelben zu finden, ift entweder die im Grundrifs dargeftellte Konftruktion vorzunehmen, oder es ift nach den Gleichungen zu rechnen :

O" i"

cos Ci

und =

i“ o "

cos (O

24) Im A 0‘ UN verhält fich

O' N : O' U — sin <)( O' UN : sin O' N U, oder O' N ■. OU— cos e : cos (e — a‘),

woraus

O' N - O' M =

O' U cos f

und MN=ÏO‘U

cos e

cos (e — o‘)

cos (e — «')

In gleicher Weife läfst fich aus dem Grundrifs die Länge von US berechnen, fo dafs fich alsdann der Inhalt der hier rechteckigen Pyramiden-Grundfläche F ermitteln läfst.

18.

Beifpiel.

Entspricht der für den Punkt A fo gefundene Erhellungsgrad f‘ dem gewünfchten, bezw. erforderlichen, fo ift die Aufgabe gelöft; fonll mufs man auf Grund erneuter Annahmen (veränderter Form und Gröfse der Fentteröffnung) die vorftehende Unterfuchung fo lange wiederholen, bis der beabfichtigte Erhellungsgrad, d. i. bis der beabfichtigte Wert von f erreicht ift.

Ift der Elevationswinkel <o durch irgend welche Verhältniffe gegeben, bezw. zunächft angenommen worden, und geht man ferner von einem beftimmten Erhellungsgrad, d. i. von einem beftimmten Werte des reduzierten Kaumwinkels f aus, fo kann man umgekehrt die erforderlichen Abmeffungen der Fenfter-öffnung ermitteln. Aus obiger Proportion folgt

^0 =

fV-

= 70,14/Xj².

Fig- 3-

0,114G²

Die Länge /.j kann nach Früherem aus dem    -

Grundrifs entnommen oder berechnet werden, « und für f ift der Wert aus der Gleichung    <

/=

zu benutzen.

sin io

sin io

4 qmm

if:

.V....

......"Ses

Aus dem fo gefundenen Werte von

laffen fich Breite und Höhe der Fenfteröffnung ermitteln, fei es auf dem Wege der Konftruktion oder der Rechnung²⁵), und hiernach auch der erforderliche Flächeninhalt Fq der Fenfteröff-Nunmehr ift, mit Rückficht auf den

nun g.

Lichtverluft durch Sproffen, Verglafung etc.,

Aq auf F zu vergröfsern, wodurch Form und Gröfse des betreffenden Fenfters vollftändig be-ftimmt find.

v..S:

' fei

JÛÊ,

-iS

■T

/«?, .....

.......

Mi

ir

iS.

tf

-JL

Die praktifche Anwendung des int vorhergehenden Artikel entwickelten Verfahrens foll an einem von v. Gruber durchgeführten Beifpiele gezeigt werden.

v. Gruber unterfuchte2e) u. a. die Er-hellungsverhältniffe eines typifchen Volksfchul-zimmers in Wien (Fig. 3). Dasfelbe befitzt bei 56 Schülerplätzen 54,312 Grundfläche, d. i.

0,969 ü"¹ für jeden Schüler, und einen Rauminhalt von 215,07s cbm, d. i. 8,341 cbm für jeden Schüler; der gefamte Flächeninhalt der 3 Fenfter nimmt den 0,28 ften Teil der ganzen Fenfterwand ein, und es verhält fleh erfterer zu letzterer wie 1 : 5,64.

Zuvörderft wurde einer der ungünftigften Plätze (A) geprüft, und zwar nur mit Rückficht auf das demfelben zunächft liegende Fenfter und bei Annahme von wagrechten, 71 heraus, dafs ein einzelnes Fenfter, felbft wenn feine ganze Fläche für den betreffenden Platz als Licht-

cm

■ °.7S.

m..

S?S.

,,

TL

y.

über dem Fufsboden gelegenen Tifchplatten (Fall I); es (teilte fich

25) Ift z. B. im Aufrifs MN ermittelt, fo find die für die Fenfteröffnung mafsgebenden Höhen O' U und O' V zu berechnen. Aus der Gleichung für Cf N in der vorhergehenden Fufsnote folgt

O' Ń cos (e — co‘)

0‘ U =

woraus

Ferner verhält fich im O' M V

O' V : O¹ M = sin <$(<?' M V : sin CT VM,

cos e

oder

G' V ■ O" N = cos (c — o‘) : cos (2 (o — e),

CT V =

O' N cos (e — 6>') cos (2 co‘ — e)

worden ift.

Ebenfo laßen fich für den Grundrifs die Breiten O“ T und O" fK berechnen, fobald RS gegeben, bezw. ermittelt

*6) A. a. O.

Öffnung dienen könnte, d. h. wenn dem Fenfler gegenüber bis zur Himmelslicht abhaltende Wand vorhanden wäre, nicht genügen würde, um einen reduzierten Raumwinkel von 50 Graden zu ergeben.

Höhe der Tifchjolatte keine das

Die weiteren 3 Fälle, welche unterfucht wurden, und die Ergebniffe der Unterfuchung find fowohl aus Fig. 3, wie aus der nachflehenden Tabelle zu erfehen.

Fall

Pultfläche

wagrecht

Annahmen :

Pult

höhe

In Winkeides 23 unterflen ^ Grenz-,    | « : ftrahles

Zim- Breite Höhe | -g j

Oeffnungs-

winkel

Reduzierter Raumwinkel:

U3

mer-

höhe des Fenfters

in der

Aufrifsprojektion

gemeffen

Höhe

der

Licht

öffnung

i tes

2 tes

3 tes

Fenfler

zufammen

in zur Vorderkante fenk-rechter Richtung 110 8' gegen den Horizont geneigt

OOOO

co    o    o    o

03 03    CD    CD

CO CO ^

co o o o

3 S 1 I

OJ CÎ CO CO

to to to M O) (X) to ^ 0000 M h o CO

9°21'

1,05    24,7 2

24,72

24,70

24,64

14,01

O    05

31,39

50,40

54,19

58,51

48,oi

Meter

Meter reduzierte Raumwinkelgrade

Daraus ifl zu erkennen, welchen bedeutenden Einflufs die Vergröfserung der Fenlterbreite, befonders aber jene der Fenfterhöhe, auf die Erhellung der am meiflen von der Fenflerwand entfernten Plätze bei Schulzimmern ausiibt, die nicht eine vollkommen freie Lage haben. Je gröfser die Fenfterhöhe ift, defto kleiner braucht der Oeffnungsvvinkel U A' V (Fig. 2) der beiden Grenzftrahlen zu fein, um eine ausreichende Raumwinkelgröfse zu erzielen.

Ferner ift zu erfehen, dafs die Neigung der Pultfläche (Fall IV) einen nicht unwefentlichen Einflufs auf ihre Erhellung ausübt und dafs fie daher auch ftets in Rechnung gezogen werden mufs, wenn man ficher fein will, dafs alle Plätze genügend Licht erhalten.

Litteratur

über »Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht«.

On the admiffion 0/ daylight into buildings, particularly in the narrow and confined localities of towns. Euilder, Bd. 10, S. 363, 387.

Pfeiffer, C. Light: Jts fanitary influence and importance in building. Euilder, Bd. 35, S. 739.

Mf.ntz, R. Beitrag zur Frage der Beleuchtung durch Oberlicht und durch Seitenlicht, mit fpezieller Rückfichtnahme auf Oberlichtfäle und Seitenkabinette in Gemäldegalerien. Deutfche Bauz. 1884, S. 488, 499.

Mohrmann, K. Ueber die Tagesbeleuchtung innerer Räume. Berlin 1885.

Weber, L. Intenfitätsmeffungen des diffufen Tageslichtes, Annalen d. Phyfik u. Chemie, Bd. 26 (1885), S. 374-

TrÉLAT. La fenêtre étudiée comme fource de lumière dans la maifon. Revue d’hyg. 1886, S. 647. Berichte über den VI. Internationalen Congrefs für Hygiene und Demographie zu Wien 1887. Heft Nr. XI: Mittel, die Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme zu verforgen. Wien 1887. Mentz. Berechnung der Tages-Beleuchtung innerer Räume und Mafsftäbe dazu. Deutfche Bauz. 1887, S. 257.

Gruber, F. v. Die Verforgung der Gebäude mit Sonnenwärme und Sonnenlicht. Wochenfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1888, S. 261, 269, 277, 285.

Gillert, E. Tageslichtmeffungen in der 69. Gemeindefchule in Berlin. Zeitfchr. f. Schulgefundheitspfl. 1891, S. 149.

Boileau, L.-C. Les plafonds vitrés. — Eclairage horizontal. — Eclairage vertical. — L’architecture 1890, S. 159; 1891, S. 53, 519, 533; 1892, S. 141.

Gillert, E. Welche Bedeutung hat der Kaumwinkel (w sin a) als Mafs für die Helligkeit eines Platzes in einem Lehrraume? Zeitfchr. f. Hygiene, Bd. 12, S. 82.

Boubnoff, S. Photometrifche Tageslichtmeffungen in Wohnräumen. Archiv f. Hygiene, Bd. 17, S. 49. Erismann, F. Lieber die Bedeutung des Raumwinkels zur Beurteilung der Helligkeit in Schulzimmern. Archiv f. Hygiene, Bd. 17, S. 205.

Moormann, lieber die Tagesbeleuchtung von Schulräumen. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 519. Handbuch der Hygiene. Herausg. v. Th. Weyl. Bd. IV, Lief. 1 : Beleuchtung. Von L. Weber. Jena 1895.

Erismann, F. lieber die Bedeutung des Raumwinkels zur Beurteilung der Helligkeit in Schulzimmern. Archiv f. Hygiene, Bd. 17, S. 205.

Monmory, F. De l’éclairage dans les édifices publics et privés. J^a semaine du bâtiment, Jahrg. 1, S. 39. Mehmke, R. lieber die mathematifche Beilimmung der Helligkeit in Räumen mit Tagesbeleuchtung, insbefondere Gemäldefälen mit Deckenlicht. Zeitfchr. f. Math. u. Phyfik 1898, S. 41.

2. Kapitel.

Konftruktion der gewöhnlichen Fenfter.

(Im Profanbau.)

Von Hugo Koch.

19.

Gefchicht-liches : Zeit

bis zum

Bezüglich der Fenfter und fonftigen Lichtöffnungen, welche bei den alten Griechen und Römern üblich waren, fei auf Teil II, Band 1 (Art. 33, S. 60 und Art. 122, S. 164²⁷) und Band 2 (Art. 212, S. 223) diefes »Handbuches« verwiefen. xii. jahrh. Ueber die während des Mittelalters gebräuchlichen Fenfter enthält Teil II, Band 4, Heft 2 (Abt. II, Abfchn. 3, B, Kap. 7, unter d) eingehende Mitteilungen.

Hiernach waren bis zum XI., ja felbft bis zum XII. Jahrhundert die öffentlichen Gebäude, vor allem die Kirchen, nur feiten mit vergladen Fendern verfehen. Die Lichtöffnungen waren klein und bedenfalls mit Vorhängen verfchloffen; denn der »Anfchlag« im Mauerwerk, der Abfatz, gegen welchen fich der Fenderrahmen lehnt, fehlt bei den Reden derartiger Bauwerke aus dem VIII. bis zum XI. Jahrhundert.

Bei den Privatgebäuden fühlte man jedoch das Bedürfnis, befonders während der Nacht- und Winterszeit, fich gegen Kälte und Sturm zu fchützen. Deshalb fchlofs man die Oeffnungen mittels hölzerner, in einfachder Weife durch zwei lotrechte Bretter gebildeter Läden, welche gegen das Verziehen und Werfen oben und unten durch wagrechte Leiden verdärkt wurden. Diefe Leiden dienten zugleich dazu, den Be-fchlag, bedehend in langen eifernen Bändern, aufzunehmen, deren Enden, zu einer Oefe gekrümmt, über die in der Mauer befedigten Haken gefchoben wurden. Wollte man Licht und Luft haben , fo wurden diefe Läden geöffnet²⁸).

Die Uebeldände, welche diefer Verfchlufs mit fich brachte, die Verdunkelung der Räume bei ge-fchloffenen Läden, das Eindringen der Kälte, des Regens und Schnees bei geöffneten, führten darauf, die Bretter durch kleine Ausfchnitte zu durchbrechen, welche anfangs wohl mit durchfcheinendem Pergament, leinenen Stoffen u. dergl. verkleidet gewefen fein mögen, fpäter aber durchweg verglad waren. Genügte eine folche kleine Oeffnung dem Lichtbedürfnis der Bewohner nicht, fo fchritt man zunächd nicht etwa dazu, diefelbe zu vergröfsern, fondern vermehrte die Zahl der Fender, die dann nur durch Säulchen voneinander getrennt wurden, woraus fich die romanifche Fenderarchitektur entwickelte. Derartige zufammen-hängende Fenderreihen mit trennenden Säulchen finden wir bei fad allen franzöfifchen Wohnhäufern des XII. Jahrhunderts²⁹).

²") 2. Aufl.: Art. 60, S. 84 und Art. 173, S. 240.

2S) Nach: Viollet-le-Duc. Dictionnaire raifonni de F architecture françaife etc. Bd. 5. Paris 1875. S. 365 u. ff. — fowie : Schäfer. Die Fenfter im mittelalterlichen Profanbau. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882, S. 428.

-⁹) Siehe: Verdier & Cattois. Architecture civile et dome/tiquc. Paris 1864.

Weil fich jedoch bei den rundbogigen Fenflern die Verfchlufsläden nicht öffnen laffen, wurde im Inneren der Fenflerfturz wagrecht geflaltet, wenn man auch aufsen den Rundbogen beibehielt. Häufig war dabei die äufsere Oeffnung durch ein Säulchen geteilt, während innen der gerade Sturz nur eine einzige Oeffnung überdeckte. Fig. 4¹) zeigt ein folches Fenfler vom Schlöffe zu Carcaffonne (Ende des XI. Jahrhunderts). Die lichte Weite beträgt im Inneren 1,20 m. Der innere Sturz L befteht aus einem aus Beton angefertigten Blocke , während das Säulchen aus weifsem Marmor gearbeitet ift. Die beiden

Fig. 4.

fig

.y

111

TT

7)

1*

]2T

I: .

ÄI

¹—(qt-

=%ś=

«wił fii

Im

'n

Fig- 5

fil

|i|

.ra

Fi

Vf

rj:

jj

Vom Schlofs

J_

i K' • '

11

;l*lIII*» *

.L

I -"ff.'

I ..-''.I .'■1 "'"J

IVI

-gr-i

_ I I__

i    i _l_.

.•-Vil l

"•As

HMH PI

/Pf

• H ji

'T

Hz

k£>

(_) rr auovAAto.

‘V

jp

-1

I,

Carcaffonne²).

Fig. 6

L..,

iL

~sf

[«r—n^r-y-r—i>i~ pr-; ijm i.-< l i '»«».1¹

7%

Ajp:

jMfT¹'

63

4:

_5

iKłl ¹ 1

St

E⁷»

Vom Schlofs zu Carcaffonne¹).

-B

Von einem Schlofs in der Normandie³).

Haken G in der Anficht D und im Querfchnitt C dienten dazu, die in der Mitte durch Gelenkbänder zufammengefügten Ladenhälften mittels der langen Bänder zu tragen. Grundrifs A zeigt das Anlegen des Klappladens an das Mauerwerk. Der Verfchlufs des Ladens erfolgte durch einen wagrechten Balken R (Fig. 5 ²), welcher in der entfprechenden Maueröffnung F (Fig. 4, D) verborgen war und in den Schlitz P an der entgegengefetzten Seite hineingefchoben wurde. Die Innenanficht und der Schnitt nach a b (Fig. 5) verdeutlichen die Konflruktion des Ladens und zeigen die kleinen Lichtöffnungen, welche mit Bleiverglafung verfehen waren.

Etwas fpäter, im XII. Jahrhundert, wird bei den Schlöffern der Normandie nach Fig. 6 ³) der

20.

XII. Jahrh.

obere Teil des Rundbogenfenlters durch einen wagrechten Steinbalken c in Kärnpferhöhe abgeteilt und das dadurch abgetrennte Oberfenfler durch ein Rahmenwerk mit Bleiverglafung feft gefchloffen. Die undurchbrochenen Läden des unteren, rechteckigen Teiles liefsen fich, wie beim vorigen Beifpiele, öffnen und fchliefsen. In Deutfchland war in romanifcher Zeit bei Kirchen, dort, wo die Fenfteröffnungen überhaupt gefchloffen wurden, ein hölzerner Rahmen üblich, welcher in eine Nut des Gewändes eingemauert und mit dünnen Platten von Marienglas gefüllt war. Diefe Rahmen laffen fich an der Marienkirche in Koburg, an der Klofterkirche U. L. Frauen in Magdeburg, an der Kapelle der Burgruine im Lednicafee bei Gnefen, im Glockenturm neben der Stiftskirche in Uersfeld, in der Kirchhofskapelle bei St. Emmeran in Regensburg u. f. w. nachweifen.

Beim Uebergange der romanifchen in die gotifche Architektur wurde die Bogenlinie wohl beim

Uebergangs- äufscren p'enfter beibehalten; man fchlofs es aber am Kämpfer der inneren Konflruktion wegen geradlinig zeit.

21.

Fig. 7.

a!

Diefelben

ab, fo dafs diefer gerade Abfchlufs gegen die Bogenarchitektur etwas zurückgefetzt ift. Der obere Fenfter-teil zeigt dann häufig Durchbrechungen in Drei- oder Vierpafsform, welche feft verglaft find. Zugleich verbefferte und vergröfserte man den Fenftervcrfchlufs, fo dafs, wie in Fig. 7 ³⁸), einem Fenlter zu Verdun aus dem Anfang des XIII. Jahrhunderts, faft die ganzen Läden verglaft find, fchlagen in Falze und werden bei B an der Mittelftütze mittels eines durch ein Loch

22.

Zweite Hälfte

des

XIII. Jahrh.

durchgefteckten Knebels oder Riegels feft-gehalten. Auch am Schlöffe zu Marburg fehen wir bereits Fenfterfiügel von 65cm Breite mit 10cm breiten Rahmenhölzern.

Um die Mitte des XIII. Jahrhunderts beginnt man, mit der Erhöhung der Stockwerke zugleich die F'enfteröffnungen höher zu geftalten. Wie man anfangs zwei P'enfter nebeneinander anordnete, flellt man jetzt zwei übereinander: es entfleht das P'enfler-kreuz. Noch heute findet man ein Beifpiel diefer Art in Reims, Rue du Tambour, ungefähr vom Jahre 1240 (Fig. 8 ⁴ 5). Noch fehlt die Einrichtung der Blendrahmen. Die Fenfterfiügel fchlagen in die fteinernen Falze der Fenfterumrahmungen, fo dafs eine Dichtigkeit derP'ugen nicht erzielt werden konnte.

Unter dem Bogenflurz (innere Anficht B und Schnitt Z>) liegt eine eichene Bohle G, welche an den Enden entfprechend den Wulften F (fiehe die Vergröfserungen J und K) am Losholz und O an der Schwelle mit Löchern durchbohrt ift, um die Zapfen K der Fenfterfiügel aufzunehmen. Wie in Fig. 7 werden letztere mit Hilfe von Riegeln am lotrechten Pfoften des P’enfters befeftigt, wie aus dem Schnitt D und den Vergröfserungen bei Z, M und N zu fehen ift.

In eben folcher Weife wurde bei den grofsen gotifchen Fenftern von Sälen, z. B. in bifchöflichen Paläften verfahren ⁶). Befonders findet man hierbei das Syftem der feiten Fenfter oberhalb des Kämpfers mit dem der aufgehenden Flügel unterhalb desfelben vereinigt. Ein derartiges Beifpiel giebt Fig. 9 ⁷) von einem Saale der Porte XarbonnaiJe zu Carcaffonne, ungefähr aus dem Jahre 1285. Der obere Teil des Fenfters ift nach Art der Kirchenfenfter feft verglaft. Im Inneren liegt in Kärnpferhöhe das Querholz B, in welchem oben durch Zapfen ein lotrechter Mittelpfoflen befeftigt ift, der unten (fiehe die Vergröfse-rung G) in einen Vorfprung D der Sohlbank E mittels eines Stiftes eingreift. Das vom P'enfter ab-fliefsende Regenwaffer wird, damit es nicht in das Innere dringen kann, in den Rinnen F der Sohlbank aufgefangen und durch die beiden Löcher K nach aufsen abgeleitet.

h£

u.

IJ

's

MM

Von einem P'enfter zu Verdun³³).

5

c

RitÂôh*

Bal

il

a

»

■ta

3—i

K

U-

r

£"*

I—

I .

Fig. 9.

<

-

;r

O-

r-v

4

o S

U

O

J

//

’r£

■ -A

r

X

x'

\y.

«i

4

U

■jjâ 3___E

i--1__Z_

m’M

I,:

Vf

T

w

Von einem Saale der Porte Narbonnàife zn Carcaffonne³⁶).

FqSiï....."

■ 'S:

G*’

! Aa.

1

l

14

j±

ÉS

îfes

2 ,0<)'-----

F-

a

;i

t^F!~-3    ^_

53

E

;

<

"•va

&>;ÿfa * gjb^~ ’

W,

t

h;

■3

|»1P

H !

IP 11

a

00

fs

fa

■Ttt

i ..•

LLL

".'•/r

ÉL

' ' ! ‘

tiffi

j

‘ r ■'•:

'T- /-.-j;’    "’• * ' *

’jH“

ai

ffa

erri

U,

%■'. ° '"

ffi

PQ

mn e

va

:

Von einem Fenfter zn Reims, AV^ </« Tambour**).

*'*'■• • ilJ’;⁵ •'■ jr -_:'. < I__I

i= !

If

I?⁷!

Vom Schlofs zu Pierrefonds³⁷).

G*

■■ r?

1E311BI53

” ⁵3'-'

.Fl F

£J

mm

i FFm,

.....

SS

-5Ł

£To4: —

VT'    —. -----

-4

!-

JU

-'-W'':

Ss>,s^

if

Fig. io.

■t

Von einem Fenfler im Mufeum Plantin

r~_

[j z__ | T

Iiï

I ' iI

Vs:

tiü

zu Antwerpen.

fïr ■ ■    . ► .. ¹ :    !

. *1 '■:! '■ M '■ • ■’ >

•wjww*?

, . ---

tu

F!

IV

•nsrx

I-7//I

fl

i\

rrrrxMl

Fig. II.

TV

JP

B£ I

I;

•V

FÇ

Denfelben Zweck fuchte man aber auch dadurch zu erreichen, dafs Schlöffe zu Marburg, nach aufsen auffchlagen liefs ; in anderen Fällen verfchieben fie fich nach der Tiefe der Mauer.

man

die Fenflerfltigel, wie beim

Allen diefen Fenftern einer frühen Zeit haftet noch der Fehler an, dafs der Verfchlufs in den fleinernen Falzen ein fehr undichter i(t. Erft zu Anfang des XV. Jahrhunderts kam man auf den Gedanken der hölzernen Blendrahmen und Fenfterkreuze. So finden wir z. B. diefe Einrichtung in Deutfch-land am Schlöffe zu Marburg aus dem XV. Jahrhundert, in F rankreich am Schlöffe zu Pierrefonds, welches um das Jahr 1400 erbaut wurde (Fig. 10 ³⁷). Bei A ift der Grundrifs, bei B die äufsere Anficht und bei C die Innenanficht dargeftellt. Hier fieht man bei F das Steingerüft ohne Blendrahmen, bei E die eingehangenen, verglaften Fenfterflügel, bei D die Fenfterläden, welche etwas ausgefchnitten find, um auch in gefchloffenem Zuftande den Raum nicht gänzlich zu verdunkeln.

Diefe Läden find beim Schlöffe Duyfen in Bayern zum Schieben eingerichtet.

Das Anbringen der Blendrahmen verurfachte eine grofse Schwächung der fleinernen Mittelftütze, weil die zu ihrer Aufnahme nötigen Falze eine gröfsere Breite haben mufsten, als früher, wo fie nur zum Anfchlage der Fensterflügel dienten. Deshalb ift bei dem ebenerwähnten Schlöffe Duyfen, wie dies noch heute häufig gefchieht, der fchmale, zwifchen den Falzen verbleibende Steinfteg gänzlich fortgefallen und durch eine volle Holzzarge hinter dem Mittelpfoften erfetzt.

XV. Jahrh.

Fig. 11³⁸) ftellt ein im Mufeum Plantin zu Antwerpen befindliches, der Renaiffancezeit angehöriges

Diefes in der An- XV1, Jahrh.

24.

Fenfter dar, bei welchem noch das Syftem der oberen, feften Flügel beibehalten ift. ficht nicht dargeftellte Oberfenfler hatte faft diefelbe Höhe, wie die unteren Flügel zufammen, und war wie diefe mit Bleiverglafung verfehen. Die Sonnenftrahlen wurden durch einen auf einer wagrechten Stange feitwärts verfchiebbaren Vorhang abgehalten, während die unteren, kleineren und zu öffnenden 4 Flügel durch Klappläden verfchliefsbar waren, die zugleich mit den Flügeln oder auch allein auffchlagen konnten. Der Grundrifs zeigt in Verbindung mit der Anficht die Konftruktion, der Schnitt D den ringsum angebrachten dreifachen Falz und den Wafferfchenkel.

Bei den Backfteinbauten Deutfchlands liefsen fich die kleinen Zwifchenpfeiler in Ziegeln nicht dünn

genug errichten; befonders bereitete dabei der wagrechte Sturz Schwierigkeiten. Deshalb kam man, wie Backfteinbauten

Deutfchlands.

25-

z. B. in Lübeck, darauf, die Fenfter mit Holzgewänden herzuftellen. Nur in den Giebelfeldern der Gebäude, welche an diefer Stelle meift Speicher enthielten, find folche Konftruktionen noch erhalten, während fie in den unteren Stockwerken, die zu Wohnzwecken benutzt werden, im Laufe der Jahrhunderte verfault oder zerftört, jedenfalls verfchwunden und in der Neuzeit entfprechenderweife erfetzt find. (Siehe auch Fig. 11.)

In Lüneburg finden wir noch heute grofse Ladenfenfter mit einem Sturz in Geftalt eines 30 bis 40cm ftarken Eichenholzbalkens, welcher das obere Mauerwerk trägt. An den lotrechten Pfoflen, welche oben in jenen Balken eingezapft find, find die Fenfterflügel befeftigt. Auch die in Bruchftein erbauten Burgen der Rhein- und Mofelgegend hatten aus demfelben Grunde Fenfter mit Holzgewänden, wie fie noch heute in Schweden und in Norwegen üblich find.

Fenfter nennt man, wie fchon in Art. 1 (S. 5) angedeutet, die in den Mauern der Häufer behufs Beleuchtung und Lüftung der Räume angebrachten Oeffnungen, welche mittels in Holzrahmen befeftigter Glasfcheiben oder auf andere Weife verfchliefsbar gemacht werden. Beiden Zwecken können auch die bereits in Teil III, Band 2, Heft 3 (Abt. III, Abfchn. 2, B, Kap. 20) diefes »Handbuches« befprochenen und in Art. 5 (S. 8) erwähnten Deckenlichter dienen, die fich von den Fenftern bekanntlich dadurch unterfcheiden, dafs fie nicht in den lotrechten Aufsenvvänden der Räume, fondern in den wagrechten oder fchrägen Decken derfelben liegen. Deckenlichter geftatten alfo keine Durchficht nach der Strafse und Umgegend, welche man bei Anlage der Fenfter meift zu berückfichtigen hat.

Die Form der Fenfter hängt, zum Teile wenigftens, von der Kunftform des Gebäudes, vom Bauftil ab, während die Grofse je nach dem Zweck, welchem das Haus dienen foli, alfo der Lichtfülle, welche feine Räume bedürfen, fehr verfchieden und auch davon abhängig ift, ob die Fenfter, wie bei den Kirchen, feft oder zum

26.

Allgemeines.

27-

Form

und Grofse

der

Fenfter.

³⁷1 Fakf.-Repr. nach ebendaf., S. 417.

3S) Fakf.-Repr. nach : La femaine des conftr. 1885—86, S. 439.

28.

Material.

29.

Anforderungen.

Oeffnen eingerichtet fein follen. Für letztere haben fich durch den Gebrauch bei Wohn- und öffentlichen Gebäuden beftimmte Mafse herausgebildet, fo dafs die lichte Weite für zweiflügelige Fenfter zwifchen 0,9o und 1,5o m, fur dreiflügelige zwifchen 1,5 0 und 2,r,o m Ich wankt. Die Höhe der zweiflügeligen Fenfter beträgt meiflens ungefähr das Doppelte der Breite und bei gewöhnlichen Miethäufern 2,oom zu l,oo m Breite. Im übrigen fei auf Teil III, Band 2, Heft 1 (Abt. III, Abfchn. 1, B, Kap. 14, unter a) diefes »Handbuches« und auf das vorhergehende Kapitel des vorliegenden Heftes verwiefen.

Das Rahmenwerk der Fenfter kann aus Holz oder Metall, Eifen oder, was fehr feiten vorkommt, aus Zink beftehen. Bei den Fenftern der Wohnhäufer kommt faft ausfchliefslich Holz zur Verwendung, Eifen nur bei den Befchlägen und allenfalls bei den Fenfterfproffen.

Von allen Holzarten ift das Eichenholz wegen feiner grofsen Dauerhaftigkeit das empfehlenswertefte. Dasfelbe erfordert aber zum völligen Austrocknen einen Zeitraum von mindeftens 5 Jahren, weil es fleh nach dem Verarbeiten fonft werfen und verziehen würde; es mufs auch nach dem Fällen des Baumftammes oder beffer noch nach dem Zerfchneiden desfelben 3 bis 4 Wochen lang im fliefsenden Waffer behufs Auslaugung gelegen haben, weil fonft fpäter am Rahmenwerk die fchwarze Lohbrühe hervortreten könnte. Auf das leichtere Austrocknen ift diefes Auslaugen ebenfalls von Einflufs, fowie es auch einigermafsen gegen Wurmfrafs fchützt.

Da das Eichenholz aber teuer und oft nicht in gröfseren Mengen und in genügend ausgetrocknetem Zuftande zu erhalten ift, mufs man fleh meid damit begnügen, daraus nur die Wafferfchenkel und Sproffen, befonders des äufseren Fenders, das übrige jedoch aus weicherem Nadelholz anzufertigen. Von den Nadelhölzern find vor allem die harzreicheren Kiefernarten zu empfehlen, alfo die einheimifche Kiefer, Föhre oder Forle (pimis filvefiris), die Ziirbelkiefer (pinus cembra) und die Befen- oder Gelbkiefer (pinus auftralis) in Amerika, welche uns das Yellow pine und das noch harzreichere Pitch pine liefert. Letzteres, fonft gerade für Fenfler-rahmenwerk fehr geeignet, hat den Fehler, dafs das Harz ausfehwitzt und den Oel-anftrich unanfehnlich macht. Weniger haltbar ift das billigere Tannen- und Fichtenholz (flehe hierüber auch Teil I, Band 1, Art. 119 ff., S. 164 ff.³⁹).

Vom Aufleimen von Fournieren feinerer Hölzer, um dem Rahmenwerk ein befferes Ausfehen zu geben, ift abzuraten, weil die Haltbarkeit folcher Fourniere unter der Einwirkung von Feuchtigkeit nur von fehr geringer Dauer fein kann.

Die Anforderungen, welche an ein gut gearbeitetes Fenfter geftellt werden können, find:

1)    Es mufs möglichft luft- und wafferdicht fchliefsen.

2)    Die Rahmenhölzer müffen möglichft fchmal fein, damit fie dem zu erleuchtenden Raume fo wenig als möglich Licht entziehen.

3)    Die Flügel müffen fich leicht und bequem öffnen und fchliefsen laffen, was nicht allein von der Güte der Ausführung der Rahmen und ihrer Gröfse, fondern auch von der Zweckmäfsigkeit des Befchlages und der Handlichkeit der Verfchlufs-vorrichtung abhängt; und

4)    die Teilung der Oeffnung durch die Rahmenhölzer (das Fenfterkreuz) und die Sproffen mufs eine anfprechende fein.

zum

Die Bedingung, dafs ein Fenfter möglichft luft- und wafferdicht fchliefsen foll, läfst fich natürlich bei einem folchen, welches, wie z. B. ein Schaufenfter, nicht zeitweifen Oeffnen beflimmt ift, fehr leicht erfüllen. Schwieriger ift dies aber beim gewöhnlichen Wohnhausfenfter mit feinen Lüftungsflügeln. Selbft wenn der Schreiner bei der Anfertigung mit Rückficht auf Güte und Trockenheit des Holzes, fowie auf zweckentfprechende Konftruktion in jeder Weife feinen Verpflichtungen nachgekommen ift, wird in dem noch feuchten Neubau nach dem Einfetzen des Fenfters fo viel bei feiner Behandlung verfehen, dafs auch bei befter Arbeit fpäter über Undichtigkeit der Fugen geklagt wird. Der Fehler hegt gewöhnlich daran, dafs die Fenfterflügel während der Bauzeit von den Arbeitern geöffnet und nicht zu gehöriger Zeit wieder gefchloffen werden. Das Rahmenholz zieht Feuchtigkeit an und quillt; der Fenfterflügel läfst fleh nicht mehr fchliefsen, und die Folge ift, dafs er an den Falzen abgehobelt wird. Nach dem fpäteren Zufammentrocknen des Holzes müffen fomit die Fugen undicht fein.

Auch der Wunfch, die Rahmenhölzer möglichft fchmal zu machen, führt manchmal zu einer übertriebenen Schwächung derfelben, welche den Nachteil hat, dafs fich die Flügel beim Oeffnen windfehief ziehen, wodurch das Zerbrechen der Scheiben verurfacht wird.

a) Fenfter aus Holz.

Ueber die Herftellung der Fenfteröffhungen ift in Teil III, Band 2, Heft i (Abt. III, Abfchn. i, B, Kap. 14, unter a) das Erforderliche zu finden, fo dafs im Vorliegenden nur von der Konftruktion der Fenfter felbft gefprochen werden wird.

Bei den Fenftern aus Holz hat man folgende einzelne Teile zu unter-fcheiden :

1)    den äufseren Rahmen, Blend-, Blind- oder Futterrahmen genannt, ohne den ein Fenfter überhaupt nicht zu konftruieren ift.

2)    Das Losholz oder den Kämpfer, welcher die Fenfteröffnung der Höhe nach wagrecht teilt und meiftens mit dem Blendrahmen feft verbunden ift. Nur bei inneren Doppelfenftern ift das Losholz mitunter beweglich, d. h. mit den Flügeln verbunden und mit ihnen zugleich aufgehend.

3)    Der Fenfterpfoften oder das Setzholz, eine lotrechte Stütze, welche das Fenfter nach der Breite teilt. Der Fenfterpfoften kann:

a) feft flehend, d.h. mit dem Blendrahmen, bezw. dem Losholz, feft verzapft, oder

ß) aufgehend fein, d. h. der Pfoften ift mit einem Fenfterflügel verbunden, geht mit diefem zugleich auf, und wirkt deshalb als Schlagleifte.

Das Losholz und der Fenfterpfoften bilden zufammen das Fenfterkreuz.

4)    Die P'enfterflügel, welche den Verfchlufs der Fenfteröffnung bewirken und mit Befchlag und Verglafung verfehen find.

5)    Das Lattei- oder Fenfterbrett, ein Konfolebrett, mit dem Blendrahmen durch einen Falz verbunden, welches allerdings kein wefentlicher Beftandteil des h entiers, aber eine Annehmlichkeit ift und auch zum Auflegen der I'enllerkiffen dient. Beim Vergeben der Arbeiten an den Schreiner mufs an vielen Orten, wie auch in Berlin, befonders hinzugefetzt werden: »einfchliefslich der Latteibretter«, da derfelbe fie nicht als felbftverftändlich zum Fenfter zugehörig betrachtet.

3°-

Beftandteile des Fenftcr-rahmemverkes.

Zur Befedigung des Blend-, Blind- oder Futterrahmens id ein Anfchlag im Mauervverk erforderlich. Ueber die Breite des letzteren fiehe Teil III, Band 2, Heft 1 Futterrahmen. (Art. 423, S. 492 [2. Aufl. : Art. 422, S. 469]) diefes »Handbuches

An diefen Anfchlag wird der Futterrahmen bei gewöhnlichem Mauerwerk mittels Bankeifen (Fig. 12 bis 14),. die einzugipfen find, bei Sanddeingewänden mittels

31-

Blend

oder

«.

Fig. 15-

Fig. 12.

\J

MR

«mm.

3J

Fig- 13-

(L

ÉL wmm

■I

SSf

|j

■II

lii

Fig. 14.

SRI:;

w. Gr.

Steinfehrauben und Muttern (Fig. 15), welche bei fchmalem Anfchlag gekröpft und in keilförmigen Löchern eingebleit werden müffen, feft angeprefst. Man unterfcheidet dabei die aufgefetzten und eingelaffenen Bankeifen; erftere werden in die Mauerfuge eingefchlagen und halten den Rahmen durch einfachen Druck, während die zweiten mit einem Ende in die Mauer eingegipft, mit dem anderen in das Holz eingelaffen und damit verfchraubt werden. Die zwifchen Anfchlag und Futterrahmen noch verbleibende Fuge i(I bei Mauerwerk am zweckmäfsigtlen mit Haarkalkmörtel zu dichten. Bei Haufteingewänden genügt diefes Material jedoch nicht. Hier empfiehlt es fich, in die Fuge einen Strang von geteertem /Werg oder Hanf einzulegen und fie dann noch mit jenem Haarkalkmörtel zu verftreichen. In neuerer Zeit werden zu diefem Zweck feitens der Afphaltfabriken geteerte fchmale Filzftreifen geliefert. Im Inneren fchliefst man die mit Mörtel verftrichene Fuge (Fig. 15) am beften durch Aufnageln einer Leide. Gewöhnlich begnügt man fich

Fig. 16.

• Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

’/lO w. Gr.

hier allerdings damit Wandputz der inneren Fenfterlaibung, wie in Fig. 21, darüber fortreichen zu laffen. Bei Fachwerkwänden erhalten die die Oeflfnung bildenden Stiele und Riegel

nur

die Tapete etwas über die Ritze fortzukleben oder den

gewöhnlich einen Falz (Fig. 18), in welchen der Fenilerrahmen eingepafst und ein-gefchraubt wird, oder derfelbe wird, wie in Fig. 16, durch Leiden eingefafst, eine Befedigungsart, welche nur für untergeordnete Räume gewählt werden follte. big. 17

Fig. 20.

Fl

19 zeigen die Anordnung am Bruftriegel zugleich mit feinem Schutz durch Zinkblech. Es ift anzuraten, zwifchen dem Rahmen und den Pfoften und Riegeln etwas Luft zu

u.

1 affen, d mit erfterer beim A strocknen der Hölzer unabhängig v n den Bewegungen es Fachwerkverbandes bleibt.

Viel forgfältiger ift das Einfetzen mittels glatten Futters und Bekleidung genau in derfelben Weife, wie es bei inneren Thüren gebräuchlich ift, nur dafs die in der Bekleidung zubringenden Falze den bei den Fenfterflügeln üblichen entfprechen müffen. Mit diefer Konftruktion laffen fleh befonders leicht auch nach aufsen auffchlagende Flügel verbinden (Fig. 20).

Die Breite des Futterrahmens beträgt gewöhnlich 7 bis 10

1/10 W. Gr.

CL C

an-

die Stärke 3,o

bis 3,5 cm, bei Fenftern von aufsergewöhnlicher Gröfse auch mehr. Die Flächen müffen mit Ausnahme der fchmalen, der Mauer zugekehrten Seiten gehobelt fein.

cm

Fig. 21.

mul

...

Fig. 22.

VT

W*i

Crq

mHF

|7

SE

,/

Fig. 24.

Die lotrechten Teile des Rahmens, auch Futterrahmen-Höhenlchenkel genannt, enthalten den Kneiffalz, in welchen der entfprechend gearbeitete Fenfterflügel hinein-fchlägt. Die Form diefes Falzes ift nach Fig. 21 bis 24 eine verfchiedenartige (Fig. 21 der fchräge Doppelfalz, Fig. 22 die fog. Hinternut, Fig. 23 der S-Falz und

Fig. 24 der Wulftfalz), doch ftets eine folche, dafs die Dichtung ausfehliefslich durch den »Anfchlag«, die im Grundrifs wagrechten Flächen des Holzes, erfolgt, während die lotrechten und gekrümmten »Luft« haben miilfen, damit dem Fenfterflügel die Freiheit des Ausdehnens gewahrt bleibt und beim Oeffnen feine Feder fleh leicht, ohne zu klemmen, aus der Nut des Rahmens hinausbewegt.

Kleine Abweichungen in der Form des Falzes werden noch bei Befprechung des ganzen Fenfters gezeigt werden; hier fei nur noch erwähnt, dafs fpitze Winkel am

Fig. 25.

mm

sp

_Hé

II

Vi

w. Gr.

Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.

Holze möglichfl zu vermeiden find, weil die Kanten zu leicht befchädigt werden. Der obere Teil des Futterrahmens, auch Oberfutter-Weitfchenkel oder kurz Ober-fchenkel genannt, erhält, entfprechend dem fchwach gewölbten FenBerBurz, gewöhnlich eine Bogenform und den einfachen oder doppelten wagrechten oder fchrägen Falz (Fig. 25 au. b).

Befondere Aufmerkfamkeit ift dem unteren Querholz, dem fog. Futterrahmen-Wetterfchenkel, zu widmen, weil das Eindringen des Regenwaffers verhindert werden mufs, und zwar handelt es fich hier nicht nur um die durch den Falz gebildete Fuge, fondern befonders auch um die Dichtigkeit der Anfchlufsfuge des Holzrahmens an die Sohlbank. Man hat dabei zu unterfcheiden, ob letztere von Back-Bein oder von Häuflein hergeftellt ift. Bei Backfleinausführung wird der Rahmen, welcher an der inneren Seite einen Falz zur Aufnahme des Lattei- oder Futterbrettes (bei DoppelfenBern) erhalten mufs, nur Bumpf gegen den Abfatz der Sohlbank geBofsen, der genau in der lotrechten Fläche der anderen drei Seiten des Maueranfchlages liegt. Die Dichtung der Fuge zwifchen Mauerwerk und Rahmen-

Fig. 28⁴⁰).

Fig. 26.

Fig. 27 ⁴⁰).

IÏ/

! !)

ä.

Aü

fil

pp

MÈ

WBM*

In

mm

11

mmmm.

Ł-

w. Gr.

holz, welches etwas über die Kante des erBeren vortreten mufs, gefchieht mittels der Zinkblechabdeckung der Sohlbank, die lotrecht am vorBehenden Rahmenholz hoch zu biegen und daran feBzunageln iB (Fig. 26).

Anders bei der HauBeinfohlbank, welche nach innen auch den Maueranfchlag um 2 bis 3 cm überragen mufs. Die hierbei gebräuchliche KonBruktion iB feit dem XV. Jahrhundert ziemlich die gleiche geblieben, wie aus Fig. 27l0) zu erfehen iB. Das unterhalb des Wafferfchenkels der FenBerflügel vom Sturm hineingepeitfchte Waffer wird in einer Rinne des Futterrahmenfchenkels gefammelt und durch den kleinen Kanal e nach aufsen abgeleitet. Die Fuge L TMR unterhalb des Futterrahmenfchenkels / iB, abgefelien vom kleinen Abfatz bei Ä?, mit grofser Ueber-legung fo gebrochen geBaltet, dafs auch hier das Eindringen des Waffers möglichB verhindert wird. In den nach innen vortretenden Rahmen iB die Bekleidung der FenBerbrüBung eingefalzt. Die Fuge zwifchen Rahmenholz und FenBerflügel wird durch eine an diefem befefligte LeiBe gedeckt.

Die Sorgfalt diefer Ausführung iB an den neueren KonBruktionen nicht immer zu finden ; befonders vermifst man dabei häufig die Dichtung gegen Zugluft, welche durch die kleinen, dem Abflufs des Schweifswaffers dienenden Röhren ungehindert in die Zimmer dringen kann, fo z. B. bei dem lehr ähnlichen SyBem Vandenbergh

⁴⁰) Fakf.-Repr. nach: La femaine des conftr. 1877—78, S. 353.

Fig. 29.

Fig. 30.

il

Vł w. Gr.

mmm

[T"

m

|p

■H

(Fig. 28 *°), welches innen noch eine Rinne zur Aufnahme des von den Scheiben ablaufenden Schweifswaflers enthält.

Gewöhnlich kann bei einfachen Fenftern die Schweifswafferrinne die übrigen kleinen Rinnen erfetzen, welche das Holz fchwächen und beim Oeffnen des Fenfters leicht an den Kanten verletzt werden, fobald es etwas verquollen ift. Der Rahmen nimmt dann die Form wie in Fig. 29 an« und ift aus einem 5 bis 10 cm dicken und mindeftens 8 cm hohen Holze herzuftellen. Die Höhe wird auch durch den Befchlag beeinflufst. Befteht derfelbe in einem Espagnolette- oder Basculeverfchlufs, fo mufs der Zwifchenraum m (Fig. 30) wegen des Befeftigens des Schliefsklobens

etwa 2 bis 3 cm betragen.

Bei einem Doppelfender kann die Schweifswafferrinne nach Fig. 30 fortfallen, da das wenige Waffer, welches bei einem dicht fchliefsenden Fenfter abtropft, fich in einer Aushöhlung des Zwifchenfutters anfammeln kann. Auch könnte die Rinne, wie wir fpäter fehen werden, im Latteibrett angebracht fein, wobei das Waffer in einem darunter befindlichen Waflerkaften aufzufangen ift. In beiden Fällen ift die Konftruktion des Futterrahmenfchenkels die gleiche. Aus Fig. 29 u. 30 wird der Anfchlufs desfelben an die fteinerne Sohlbank erfichtlich.

Eine gröfsere Dichtigkeit gegen Luftzug erzielt man bei der Anordnung in Fig. 30, wo der Futterrahmenfchenkel die Kante der Sohlbank gänzlich umfafst.

Nicht empfehlenswert ift der Wiener Gebrauch, die Fuge zwifchen Sohlbank und Rahmen durch einen hölzernen Wafferfchenkel zu dichten (Fig. 31), welcher in den Rahmen eingefalzt ift. Dies verftöfst gegen den Grundfatz, Wafferfchenkel und Rahmenholz überall aus einem Stück herzuftellen, weil die Feuchtigkeit zu leicht in den Falz eindringt und dort die Fäulnis des Holzes ihren Anfang nimmt. Deshalb hat man in Paris begonnen, die unteren Schenkel des Rahmens, z. B. nach Fig. 32, aus Gufseifen anzufertigen, wobei der Ableitung des vom Sturme eingetriebenen Regenwaffers durch die

Fig. 31.

Fig. 32.

wmmm

mm

.....

Fig- 33-

t!4 w. Gr.

"X

“bis 1.50

ul) er 1,50

.«■

.ü "b e r 60 c3.

>:

(T

vt>

cS

Fig. 34-

U F i s 60.

Rinnen ad und bc befondere Aufmerkfamkeit gefchenkt ift. — Wird die Sohlbank mit einer gefchliflenen Schieferplatte belegt, fo fchiebt man diefe etwa 1cm tief unter den Rahmen oder in einen Falz des Rahmens (Fig. 67), und es genügt alsdann zur Dichtung, die Fuge gut mit Mörtel oder Glaferkitt zu verftreichen.

Dg. 35-

Dg. 36.

Dg. 37.

<a

Dg. 38.

Dg. 39-

Dg. 40.

32.

Fenfterkreuz.

'I

t'äO w. Gr.

Nach der Anzahl der Flügel kann man die Fenfter einteilen in:

1)    einflügelige,

2)    zweiflügelige,

3)    dreiflügelige und

4)    vier- und mehrflügelige.

Während bei den einflügeligen Fendern, welche gewöhnlich eine Gröfse bis

'feo

Fig. 42.

Fig. 41.

f=5s

Fig- 45-

Fig. 44.

w. Gr.

zu 0,60 x 1,50 m haben, das »Fenfterkreuz« gänzlich fehlt, bei zweiflügeligen nach Fig. -33 u. 34 entweder nur ein Pfoften oder nur ein Kämpfer vorhanden ift, ja bei den drei- und vierflügeligen fchon letzterer genügen würde, bekommen diefe drei-und mehrflügeligen Fenfter doch gewöhnlich ein vollftändiges Fenfterkreuz.

Fig. 46.

]/30 w. Gr.

i:«-:

m:

F'g- 47-

Diefes Fenfterkreuz befteht demnach aus dem Los Kämpfer und dem Setzholz oder Pfoften.

Latteiholz oder dem Der Pfoften kann »feftftehend« oder

»aufgehend«, im letzteren Falle eine am Flügel befeftigte Schlagleifte fein und oberhalb des Kämpfers auch gänzlich fehlen. Der Kämpfer jedoch ift ftets mit dem Rahmen feft verbunden. Hiernach erhalten wir die in Fig. 35 bis 40 dargeftellten

Fig. 48.

¹

)    Fakf.-Repr. nach: Viollet-le-Duc, a. a. O., S. 405.

²

)    Fakf.-Repr. nach ebenda!., S. 403.

³

)    Fakf.-Repr. nach ebenda!., S. 405.

⁴

)    Kakf.-Repr. nach ebendaf., S. 406.

⁵

)    Fakf.-Repr. nach ebendaf., S. 410.

⁶

)    Nach ebendaf., S. 412 u. 413.

⁷

)    Fakf.-Repr. nach ebendaf, S. 415.

ff

---1

Lo w. Gr.

Formen der Rahmen mit Fenfterkreuz, und zwar: Fig. 35, ein dreiflügeliges Fenfter mit aufgehendem Pfoften; Fig. 36, ein dreiflügeliges Fenfter mit feftftehendem Pfoften; Fig. 37, ein vierflügeliges Fenfter mit aufgehendem Pfoften; Fig. 38 bis 40, vierflügelige Fenfter mit feftftehenden Pfoften. Der Kämpfer bekommt gewöhnlich eine folche Lage, dafs der obere Teil des Fenfters 77 bis */$ der Gefamthöhe ein-

nimmt. Dies richtet (ich nach der Höhe der unteren Flügel, welche man nicht gern allzu grols nimmt, weil die Fertigkeit des Verfchluffes und die Beweglichkeit darunter leiden würden. Die Form in Fig. 39 war deshalb früher fehr gebräuchlich und wird auch heute wieder bei befonders grofsen Fenftern angewendet, zumal der Pforten dadurch gut verrteift irt; fo find z. B. die Fenrter im neuen Reichstagshaufe zu Berlin ausgeführt. Auch die Teilung in Fig. 40, obgleich unfchön, irt der Bequemlichkeit des Oeffnens der unteren Flügel wegen felbft bei Luxusbauten neuerdings beliebt.

Für die Teilung aufsergewöhnlich grofser Fenfteröffnungen bei Monumentalbauten laffen fich beftimmte Regeln nicht angeben. Hier bleibt dem Ermeffen des Baumeirters überlaffen, ob er zwei, felbft drei Pforten und ebenfo viele Loshölzer anwenden will; doch müffen erftere der Haltbarkeit wegen ftets feftftehend angenommen werden. Auf S. 37 bis 40 ift eine Anzahl folcher Fenrter mit ver-

■

"J. ■. .' .

a¹

Sei

Kra»;

hJCI

lągł

LI

fc

/•

llft;

«j.

E'

fchiedenartigfter Teilung dargeftellt, und zwar haben wir in Fig. 41 u. 42 zwei flach-bogige, vier- und fechsfkigelige Fenrter, in Fig. 43 ein einfaches vierflügeliges Rundbogenfenrter, in Fig. 44 ein folches, wie es in der Kaifergalerie zu Berlin ^

Anwendung fand. Fig. 45 ift ein aufsergewöhnlich hohes Rundbogenfenrter des oberften Gefchoffes der technifchen Hoch-fchule zu Charlottenburg Berlin, welches feiner Höhe wegen durch zwei Loshölzer geteilt ift. Bei den Fenftern des chemifchen Laboratoriums diefer

¹/30 w. Gr.

F'g- 50-

Hochfchule (Fig. 46) hat das untere Losholz den Zwreck, das Rahmenwerk der Abdampfnifchen im Inneren anbringen zu können; die

III

am

unterften Fenrterflügel klappen \;r/ ||g§( deshalb nach innen hinein. Fig. 47 veranfchaulicht die Teilung eines fehr breiten, korbbogenförmigen Fenfters, Fig. 48 ein grofses Schau-fenfter in der Vorhalle der tech-

i.j flj. fi r t-1; n r n r. 1

rr

r\7i

nifchen Hochfchule zu Charlotten-

\v. Gr.

II

11 nmiii

Urm

mm

hü ;

"W

El

1/4 w. Cr.

bürg, und zwar links die äufsere, rechts die innere Anficht. An die Vorhalle grenzen an der einen Seite das Gipsmufeum, an der anderen die Sammlung für Mafchinenwefen, und zwar liegen ihre Fufsböden etwa ~= um 1 m höher als derjenige der Vorhalle. Fig. 49 endlich lehrt die Teilung und Ausbildung eines Treppenhaus-fenfters in einem vornehmen

iE

Wohnhaufe.

Im allgemeinen laffen fich beim Zeichnen der Fenfter keine reichhaltigen Kunftformen entwickeln. Am meiften bietet noch das Losholz Gelegenheit zu mannigfaltigem Wechfel der Gliederungen. Seine Höhe wird ebenfo, wie feine Dicke

gewöhnlich gleich 6,5 bis 8,0

Es wird als Gefims (Fig. 50), als Wulft (Fig. 51 ) oder profiliertes Band (Fig. 52), der Pforten als gewöhnliche Schlag-leifte, Dreiviertelfäule, glatter oder kannelierter Pilafter mit Kapitell und Barts, als flacher Stab mit Kantenprofilen, Kon-fole und Sockel u. f. w. ausgebildet. Die Profile richten lich nach dem Stil des Gebäudes. Hierbei ift zu beachten, dafs die in der Kreuzung des Losholzes mit dem Pforten oder der Schlagleifte angeordneten Quader, Rofetten u. f. w. mit dem Anfatzftticke für die Schlagleifte des oberen Fenfterteiles aus dem vollen Holze ausgeftochen werden

éM

lia

Bi

Fig. 52.

cm

gemacht.

[J

S-l

FI

li

w. Gr.

33-

fl]

o    1 o

⁰ 1........Jt.

aufwärts getriebene in die Fuge einzu-Zur Aufnahme der

!»

fl

Vs w. Gr.

Zufammen-fetzung des Rahmens.

Fig. 54-

|> \

J/l5 w. Gr.

34-

Fenfterflügel.

müffen und nicht nachträglich eingefetzt oder gar nur angeleimt werden dürfen.

Befondere Sorgfalt ift dem Wafferabflufs am Kämpfer zuzuwenden und derfelbe deshalb mit Waffernafe und Waffer-fchräge zu verfehen, welche letztere man bei bedeutenderen Abmeffungen mit Zinkblech abzudecken hat. Ein kleiner Abfatz verhindert das vom Winde Waffer, dringen.

Fenfterflügel erhält das Losholz ebenfo, wie der fefle Pforten, den einfachen oder doppelten Falz. Bei Anwendung von Rollläden ift das Profil des Kämpfers möglichft einzufchränken.

Die Verbindung der einzelnen Teile des Rahmens untereinander, fowie des P'enfterkreuzes mit dem Rahmen erfolgt mittels des Schlitzzapfens, deffen Stärke, gewöhnlich 9 bis 12 mni, fich nach der Breite des P"alzes zu richten hat (Fig. 53). Die Vorderkante liegt dabei meift bündig mit der Aufsenflucht der Hinternut oder des S-Falzes. Die Żapfen werden eingeleimt, verbohrt und mit zwei über Ecke geftellten Holznägeln verfehen, aber nicht wie bei den Th Liren verkeilt. Um eine gröfsere Fertigkeit zu erzielen, läfst man die wagrechten Hölzer, wie aus P'ig. 5 3 hervor- •||| | geht, etwa 8 bis 10 mm tief in die lotrechten v Rahmenhölzer eingreifen. Bei Rundbogen-fenrtern mufs der Rundteil des Rahmens natürlich aus einzelnen Stücken zufammen-gefetzt werden, die nach Fig. 54 u. 55 zu überblatten, zu verleimen und zu verkeilen find. Doch können nach Fig. 56 auch die zufammenzufetzenden runden Rahmenteile mit Schlitzen verfehen werden, in welche eine Feder einzufetzen und mit Holznägeln zu befertigen ift.

Die Fenfterflügel, deren man untere und obere unterfcheidet, beftehen aus dem Rahmen und, wofern die Verglafung nicht mit einer einzigen Scheibe erfolgt, den Sproffen, welche den Flügel in verfchiedene, meift rechteckige Teile zerlegen, doch fo, dafs die Höhe des Rechteckes, des befferen Ausfehens wegen, immer gröfser ift, als die Breite. Die lotrechten, an den Futterrahmen fchlagenden Schenkel

5 JH ÏÏ1

erhalten den Kneif- oder S-P'alz, wie er in Fig. 2i bis 24 dargeftellt ift, die an den feftftehenden Pfoften und an das obere Rahmenholz oder das Losholz fich anlehnenden jedoch den gewöhnlichen geraden oder fchrägen Falz (Fig. 50 bis 52), j» wobei die lotrechten Fugen die eigentlichen Dichtungsflächen find, während die wagrechten oder fchrägen Spielraum haben müffen, damit fich der F'enfterflügel bei feuchtem Wetter ausdehnen kann und nach dem Oelfarbenanftrich nicht klemmt. In die Falze der Rahmen werden von

Fig- 55-

Fig. 56

r~T

1/4 w. Gr.

den Schreinern kleine Fournierplättchen geleimt, um die Fugen beim Befchlagen der Flügel in gleichmäfsiger Stärke zu erhalten; der Anftreicher entfernt die Plättchen fpäter. Die Stärke diefer Flügelrahmenhölzer beträgt gewöhnlich 3,5 bis 4,5

und die Breite 5,5 bis 6,o cm.

Nur feiten giebt man dem an den Pfoften fchlagenden Flügel eine Schlagleifte im Inneren (Fig. 57), einmal um gröfsere Dichtigkeit zu erzielen und dann, um die

cm

Fig- 57-

Fig. 5S-

Fig. 59-

mmmm

mm

1/4 w. Gr.

Triebftange des Verfchluffes zu verdecken. Aus letzterem Grunde find bei klügeln mit aufgehendem Pfoften die Schlagleiften nach Fig. 58 mitunter aufgeleimt und aufgefchraubt, während fie für gewöhnlich (Fig. 59) mit dem lotrechten Rahmen-fchenkel aus einem Stücke beftehen. Meiftens ift der Anfchlag der Flügel an den feften Pfoften derfelbe wie oben am Losholz (Fig. 50 bis 52).

Am Rhein und in Frankreich wird

Fig. 60.

Fig. 61.

als Konftruktion mit aufgehendem Pfoften faft durchweg der fog. Wolfsrachen (Fig. 60 u. 61) gewählt, welcher das gleichzeitige Oeffnen beider f'liigel nötig macht, aber den Vorzug hat, dafs beim Schliefsen die Flügel fich feft zufammen-preffen und gegen den Futterrahmen ftemmen.

Gewöhnlich find bei Fenftern mit aufgehendem Pfoften die oberen Hügel mit feftftehendem eingerichtet, weil der Pfoften dem Losholz mehr. Halt giebt und hier nicht ftörend ift, wenn auch die Fenfterweite, wie meift bei Anwendung diefer Konftruktion, eine geringe ift.

Ganz abweichend von diefen zwei lotrechten und dem oberen wagrechten Schenkel ift der untere, der fog. Waffer- oder Wetterfchenkel, ausgebildet. Sein

WÉÊÊÊÊÊÊÊ

1/4 W. Gr.

DG

>•

; W-

Falz unterfcheidet fich nicht von dem des oberen wagrechten Schenkels und von denen am feftftehen- ; den Pforten; dagegen ift der Rahmen nach aufsen mit einem Vorfprung von '3,5 bis 4,5 cm Breite ver-fehen, der oben abgefchrägt oder abgerundet, unten zur Bildung einer Waffernafe ausgekehlt ift (Fig. 26 bis 32 u. 50 bis 52). Die Wafferfchenkel zweier benachbarter Flügel müffen, um die Fugen gegen das Eindringen des Regenwaffers zu fchützen, feitlich bis an das P'enftergewände reichen (Fig. 21 bis 24), in der Mitte aber zufammenftofsen (Fig. 5 8 bis 61), wofern nicht der Sockel der Schlagleifte fo weit vorragt, dafs rte fich daran totlaufen können (Fig. 51, 52 11.65). Wefentlich ift, dafs der Wafferfchenkel, welcher der Fäulnis am meiften unterworfen ift, aus einem Stück Holz angefertigt wird, und deshalb mufs davon abgeraten werden, den äufseren Vorfprung mit fchwalbenfchwanzförmiger Feder an den unteren Schenkel anzufetzen. Befifer als diefes wäre es, den Wafferfchenkel aus einem kräftigen, verzinkten Eifenblech (Fig. 62) zu bilden, von deffen fcharfer Kante das Waffer leichter abtropft, als von Holz; doch müfste die Stärke des Bleches (2 bis 3 mm) genügende Sicherheit gegen Verbiegen bieten. Immerhin ift

mÊm

1/4 w. Gr.

BW

Fig. 63.

1/4 w. Gr.

b. d

Fig. 64.

dabei zu befürchten, dafs das Waffer mit der Zeit einen Weg durch die Schraubenlöcher findet und die Fäulnis des hölzernen Schenkels verurfacht.

Während die Glasfcheiben an den lotrechten und oberen Schenkeln, fowie an der Unterfeite der Sproffen in einen Kittfalz gelegt werden, welcher 12 bis 15 tief und 7 bis 9 nim breit fein mufs, ift zur Aufnahme derfelben in den Wafler-

ftark gemacht werden und deren Profil fich nach den

cm

fchenkel ein Schlitz geftofsen, in welchem fie mit wenig Kitt befeftigt werden, weil diefer hier der Verwitterung nicht lange widerftehen würde. Aus demfelben Grunde gefchieht dies gewöhnlich an der Oberfeite der Sproffen (Fig. 63 <?), welche in der Anficht etwa 1,5 bis 2,5 Abfafungen und Kehlungen des Flügelrahmens richtet. Statt der Holzfproffen werden manchmal nach Fig. 64 Profileifen verwendet, welche dünner find und eine längere Haltbarkeit gewährleiften. Auch ihre Profile müffen fich nach dem entfprechenden Holzprofil des Rahmens richten, das durch die Holzfproflen in Fig. 63 angedeutet ift. Die gleichen Buchftaben entfprechen den zufammengehörigen

Profilen⁴¹).

Die Konftruktion der oberen Fenfterflügel ift, fobald fie beim Oefifnen um eine lotrechte Achfe gedreht werden, genau diefelbe, wie die der unteren. Sollen fie

jedoch zum Auf klappen nach innen eingerichtet werden, fo mufs der Kneiffalz an den Seiten fortfallen und durch den gewöhnlichen Falz erfetzt werden, welcher demnach gleichmäfsig rings um den Flügel herumgeführt wird. Diefer ift unten mit Bändern, oben oder feitlich mit Vor- oder Einreibern, mitunter auch oben mit Federfalle, Stellvorrichtung oder einem der fpäter befchriebenen patentierten Befchläge zu verfehen. Befonders in Süddeutfchland konftruiert man die oberen Flügel gern fo, dafs fie nach Fig. 65 in eine obere Nut hinaufgefchoben und dann auf eine an das I Losholz angeftofsene Feder heruntergezogen werden. Dadurch I erfpart man lieh jeglichen Befchlag, verzichtet aber auch darauf, die Flügel jemals öffnen zu können, welche nur zum Zweck der Reinigung hin und wieder ausgehoben werden. Die Dichtigkeit der Fugen mag bei diefer Anordnung auch manches zu wünfehen übrig laffen.

Das Zufammenfetzen der Rahmen der Fenfterflügel erfolgt fo, dafs zunächft die Profile an den Ecken auf Gehrung (Fig. 66) zufammengefchnitten und die Schlitzzapfen, bezw. Schlitze angehobelt und eingeftemmt werden. Die Schlitzzapfen werden fodann eingeleimt und mit zwei Holznägeln verbohrt. Sind die Rahmen nur abgefaft, fo fällt felbftverftändlich die Gehrung an den Ecken fort.

Das Latteibrett wird , wie bereits' in Art. 31 (S. 34) erwähnt, nach dem Einfetzen des Fenfters in die Maueröffnung mit P'eder in einer am Futterrahmen befindlichen Nut befeffigt Fenfterbrett. (Fig. 26).    Es ruht gewöhnlich noch auf der nach innen vor-

fpringenden, gemauerten Fenfterbrüftung auf. Fehlt diefer Mauervorfprung oder hat er nur ungenügende Breite, fo mufs es durch hölzerne Konfolen unterftützt werden. Zur Abführung des bei einfachen Fenftern abtropfenden Schweifswaffers erhält es eine eingeftochene Rinne mit Gefälle nach der Mitte zu, wo ein Zinkröhrchen eingefetzt ift, welches das angefammelte Waffer in einen in das Mauerwerk eingefchobenen oder vorgehängten Wafferkaften ableitet. Es empfiehlt fich, diefe Wafferkaften erft am Schliffs des Baues anzubringen, weil fie gern von den Malern als Farbentöpfe benutzt werden. Da die Latteibretter gewöhnlich nur 3cm ftark angefertigt werden, wird, um fie ftärker erfcheinen zu laffen, unterhalb des Profils an der Aufsen-kante häufig noch eine Leifte angeleimt, wie in Fig. 67, wenn fich nicht nach unten die fehr empfehlenswerte, geftemmte Verkleidung der Fenfterbrüftung anfchliefst. Bei Doppelfenftern fehlen Schweifswafferrinne und Wafferkaften.

Fig. 65.

m

_jj:

1/* w. Gr.

ii

te

Fig. 66.

V4 w. Gr.

"0

In feinen Häufern wird oft das hölzerne Latteibrett durch eine Marmorplatte

35-

Zufammen

fetzen

des Flügels.

36.

Lattei-

oder

Fig. 67.

11

37-

Einteilung der Fenfter.

38.

Einfache

Fenfter.

w. Gr.

erfetzt, welche ftumpf an den Fenfterrahmen anftöfst und in Gipsmörtel auf dem Mauervorfprunge oder einer Holzunterlage befeftigt wird. Auch pflegt man das gewöhnliche Latteibrett durch ein zweites, lofe darüber gelegtes zu verdecken, welches mit edlem Holze (Nufsbaum, Vogelahorn u. f. w.) fourniert und poliert ift (Fig. 67); beim Reinigen des Fenfters kann dasfelbe abgehoben werden. Die an die Mauerpfeiler anltofsenden Enden der Latteibretter muffen verputzt werden ; da aber der Putz hier bei der geringften Bewegung des Holzes abfpringt, thut man gut, ihn, fobald er etwas angezogen hat, durch einen Mefferfchnitt von dem Latteibrett zu trennen.

Nach Art der Bewegung der Flügel kann man die Fenfter einteilen in:

1) die gewöhnlichen Fenfter, und zwar

a) einfache,

ß) Doppelfenfter, bei welchen fleh die Flügel um eine lotrechte Achfe drehen (mit Ausnahme mitunter der oberen, welche auch zum Aufklappen oder fonltwie eingerichtet werden);

2) die Klappfenfter und feltener Drehfenfter, bei welchen die Achfe wagrecht liegt, und

3) die Schiebefenfter, bei welchen die Flügel nach der Seite oder gewöhnlich nach oben gefchoben werden.

Es iffc leicht, mit den bisher befchriebenen Einzelheiten einfache P'enfter zu konftruieren. Zwei fchwer zu befeitigende Uebelftände find dabei aber die Undichtigkeit, felbit bei Verwendung des beften, trockenften Holzes (vergl. das in Art. 29, S. 30 Gefagte), und das Befchlagen der Glasfcheiben mit Schwitzwaffer bei kühler Aufsenluft.

Gegen die Undichtigkeit der Fugen zwifchen Flügel und Rahmenwerk hat man bisher vergeblich auf die Dauer Abhilfe zu fchaften gefucht. Das Einlegen von Gummiltreifen oder auch -Röhren in die Falze, wie es z. B. von Drefsler¹ 2), von Glöckuct'i3) und von Häfecke³) vorgefchlagen wird, ilt nur in der erlten Zeit von

Fig. 68.

Nutzen, folange das Material nicht hart und fpröde geworden ift. Ebenfowenig gewähren mit Thran getränkte Lederftreifen eine dauernde Abhilfe. Filzftreifen verfaulen fehr bald, und deshalb hat fich die frühere Sieringiche Konftruktion, bei welcher fowohl auf den Rahmen-, wie auf den Flügelfalz eine Schiene von ftarkem Zink- oder verzinktem Eifenblech gefchraubt war, deren Kanten fich in den eingeleimten Filz- oder Kautfchuk-ftreifen eindrückten, nicht bewährt.

Dasfelbe, nach dem Erfinder Siering benannte Fenfter ift fpäter nach Füg. 68 vereinfacht worden, indem den Falzen ringsum fo viel Spielraum gegeben wurde, dafs das nachträgliche Einpaffen der Flügel unnötig wird. Die Undichtigkeit wird durch Einlegen von präparierten Filzftreifen befeitigt. Nur an der Oberkante des Losholzes und des unteren Rahmenholzes verbleibt, fchon zum Schutz des Holzes gegen Befchädigungen, die Eifenfchiene • auch ift die lotrechte Schiene dort angebracht, um das Eintreiben des Regens in den Falz zu verhindern. Weitere Verbreitung haben auch diefe verbefferten Fenfter nicht gefunden¹⁵).

An demfelben Mangel mag wohl die Konftruktion der Spengler ichen »Panzer-fenfter« leiden, auf welche fpäter noch näher eingegangen werden foll. Am empfehlenswerteften, befonders auch wegen der geringen Koftfpieligkeit, dürfte es fein, in die Falze fog. Luftzugscylinder, lange Stangen von Watte, einzukleben, ein Verfahren, welches aber einer öfteren Erneuerung im Laufe der Jahre bedarf und auch nicht überall anwendbar ift.

Beffer kann man fich gegen das Befchlagen der Glasfcheiben mit Schwitz-waffer fchützen, und zwar zunächft durch eine doppelte Verglafung, welche das Anftofsen zweier Kittfalze (Fig. 69) erforderlich macht, fo dafs der Zwifchenraum zwifchen beiden Scheiben etwa 1 x/2 bis 2¹/-2 kaliarme Glasforte auszuwählen, damit, befonders an der Südfeite, die Sonnenftrahlen das Glas nicht zerfetzen und trüben. Das Einkitten der inneren Scheiben darf nur bei ganz trockener Luft erfolgen, weil fonft bei niedrigem Barometerftande die

zwifchen den Scheiben befindliche feuchte Luft an

: . F-

iPnl

II

mmmm

'CF II

mm

ar-

Jj6 w. Gr.

Fig. 69.

!|

iS

IJfjl

cm

beträgt. Zur Verglafung ift eine

[M

MiM.

]/ł w. Gr.

den Scheiben Niederfchläge verurfachen würde, deren Entfernung durch Abwifchen unmöglich wäre. Deshalb ift die fog. Siering'fche Fenfter-|H konftruktion vorzuziehen, bei welcher nach Fig. 70 j ein zweiter, ganz leichter P'enfterflügel an dem r erften befeftigt wird. Hierbei können beide Flügel zugleich oder nur die inneren Schutzflügel I zum Zweck der Reinigung der Scheiben geöffnet werden. Indes ift nicht zu überfehen , dafs dadurch wohl das Befchlagen der Scheiben ver-

Fig. 70.

39-

Säg

Siering s Fenfter-konftruktion.

hindert, nicht aber die Zugluft durch die undichten Falze abgehalten werden kann; denn man behält trotz diefer Konftruktion immer noch ein einfaches Fenfter. Der innere Flügel läfst fich bei architektonifch ausgeftatteten Räumen fehr gut zum Einfetzen von Glasgemälden oder einer bunten Verglafung mit Bleiruten benutzen, welche durch die äufseren, weifsen Scheiben gegen Wind und Wetter gefchützt find. Etwas Aehnliches bieten die Spengler'fchen Panzerfenfter, deren vorher bereits Panzerfeniisr. Erwähnung gethan wurde (Fig. 71). An das innere, wie gewöhnlich aus Holz her-geftellte Fenfter legt fich aufsen, dicht anfchliefsend, ein zweites, von eigentümlich geformten Profileifen zufammengefetztes an, fo dafs der Abftand der Glasfcheiben voneinander etwa 2,5 cm beträgt. Die Eifenteile des äufseren Penfters decken das Holzwerk des inneren derart, dafs letzteres nirgends von Schlagregen getroffen werden kann, alfo gegen Quellen, Werfen und Fäulnis nach Möglichkeit gefchützt ift. Die Eifen- und Holzflügel öffnen fleh zu gleicher Zeit, fo dafs man eigentlich ein einfaches Fenfter hat, deffen P'alze mittels Filzflreifen gedichtet find; doch laffen fleh beide zum Zweck des Putzens der Scheiben auch voneinander drehen. Die Filzflreifen werden jedenfalls hin und wieder erneuert werden müffen. Diefe Fenfterkonftruktion hat wiederholt in neuerer Zeit, wie z. B. bei der phyfikalifch-teclinifchen Reichsanftalt in Charlottenburg, beim Ständehaufe in Roflock, fowie beim Stationsgebäude in Arnsberg Anwendung gefunden.

4°.

Spengler' s

Fig. 71.

mm

(•?

Wämi

I 2

Es (teilen dar: Fig. 71« den wagrecliten Schnitt,

Hg

Fig. 71b den Schnitt durch die Rahmen am Sturz und an der Sohlbank, Fig. 71 c den Schnitt durch den ^ | jj Kämpfer und Fig. 71^ die Filzeinlage ungeprefst. Die Waflernafe ift in Fig. 71b u. c durch einen an das vor-fpringende Profileifen angenieteten halbkreisförmigen ,

Blechftreifen erfetzt.

41.

1/4 W. Gr.

Doppelfenfter.

Am wirkfamften wird den foeben angeführten Uebelftänden der einfachen F'enfter durch die Anlage von Doppelfenftern be- l gegnet. Der zwifchen beiden F'enftern verbleibende Raum bildet als ruhende Luftfchicht einen fchlechten Wärmeleiter; er braucht nur fo breit zu fein, dafs die Befchlagteile des äufseren Fenfters vollftändig Platz finden, mufs alfo mindeftens 10cin Weite, zwifchèn den beiden Glasflächen gemeffen, erhalten.

Man kann hierbei zwei Arten von Doppelfenftern unterfcheiden :

1)    das Vor- oder Winterfenfter, welches in Siiddeutfchland noch heute hin und wieder, an der Seekiifte jedoch durchweg in Gebrauch ift, und

2)    das neuere fog. Kaftenfenfter.

42-

Vor- oder Winterfenfter.

Die Vor- oder Winterfenfter, deren man ebenfalls zwei Arten unterfcheiden kann, liegen in einer Ebene mit der P'afladen fläche. Sie verunftalten deshalb die Faftaden, weil fie das oft an und für fleh fchon kümmerliche Relief derfelben noch verringern. Zur Befeftigung der Rahmen bedarf es bei beiden Arten eines P'alzes in der Aufsen-fläche des Fenftergewändes. Gewöhnlich, mit Ausnahme der Gegenden an der See-

küfte, wo fie das Hauptfenfter bilden, werden fie erft im Herbfte, bei Eintritt der rauheren Witterung, eingefetzt und im Frühjahre wieder entfernt.

Bei der einen, einfacheren Art diefer Vorfenfter ift der Rahmen nur durch Sproffenwerk in Felder geteilt, wobei meift der Kämpfer nicht einmal befonders betont ift. Das ganze Fenfter befteht demnach aus einem Stück, in welchem nur ein kleiner Lüftungsflügel (eine Scheibe) zum Oeffhen eingerichtet ift, indem er fleh entweder in Bändern drehen oder verfchieben läfst. Die Abmeffungen der einzelnen Teile find behufs Erzielung gröfster Leichtigkeit wefentlich geringer als die der inneren Fenfter; fo wird der Rahmen aus höchftens 3 cm ftarkem Holze hergeftellt. Die Sproffenteilung entfpricht derjenigen des inneren Fenfters. Im Herbfte werden diefe Fenfter nur in die Falze der Gewände gefchoben, eine gefahrvolle Arbeit, und mittels am Rahmen angebrachter eiferner Haken und Ringfehrauben am inneren Fenfter befeftigt. Das Putzen der Aufsenflächen der Scheiben ift unmöglich, höchftens von einer Leiter oder einem Gerüft aus zu bewerkftelligen. In dem unten bezeichneten Werke⁴⁶) find derartige Vorfenfter dargeftellt.

Beffer und zweckmäfsiger ift die zweite Art diefer Vorfenfter, deren Befeftigung ebenfo, wie diejenige der vorigen, gefchieht, welche aber, wie die inneren Fenfter, mit F'enfterkreuz und feftftehenden oder aufgehenden Pforten verfehen find. Die Konftruktion ift demnach im wefentlichen diefelbe, wie die der inneren Fenfter, nur dafs die Flügel nach aufsen auffchlagen und mit Sturmftangen feftgeftellt werden müffen. Das Rahmenwerk mit dem Fenfterkreuz bleibt alfo dauernd an Ort und Stelle ; die Flügel werden aber meift im Sommer ausgehoben. Nur an der See-küfte, wo .es bei den ftarken Stürmen fchwer ift, die Dichtigkeit der Fugen zu erzielen, läfst man fie jahraus, jahrein eingehangen, und dort ift diefes Aufsenfenfter der Hauptverfchlufs, die inneren Fenfter find die Winterfenfter. Das Reinigen der äufseren Glasflächen folcher Fenfter hat auch feine Schwierigkeiten und ift mit Gefahr verbunden, wenn es auch nicht, wie bei der vorigen Art, unmöglich ift. Das Oeffnen bei ftarkem Winde ift höchft befchwerlich ; denn nur zu leicht wird dem Oeffnenden der Flügel, den er blofs mittels der Sturmftange fefthalten kann, aus der Hand geriffen und zurück oder gegen die Mauer geworfen, fo dafs fämtliche Scheiben dabei zertrümmert werden. (Die konftruktiven Einzelheiten folcher Fenfter flehe im vorher bezeichneten Werke.)

Fig. 72.

Fig. 73-

i)

'(4 w. Gr.

a\ ’a

*⁶) Siccardsburg, v. Die Thür- und Fenfterverfchlüfle etc. Wien 1877.

4V

Kaftenfenfter

Die Verunftaltung der Faffaden durch folche Fenfter, fowie die Uebelftände, welche fie mit fich brachten, führten zuerft in Norddeutfchland dazu, diefe Winter-fenfter nach der Innenfeite zu verlegen und fie mit den Sommerfenftern zu verbinden, wodurch die fog. Karten- oder fchlechthin Doppelfenrter entftanden. Das beffere Fenrter ift hier das äufsere; es bleibt Sommer und Winter an Ort und Stelle; allein die Flügel beider Fenrter müffen, einer hinter dem anderen, nach innen auffchlagen, wodurch die Konftruktionsweife bedingt wird. Die inneren Fenrterflügel müffen demnach fo viel gröfser fein, dafs die äufseren durch die Rahmenöffnungen derfelben, einfchl. aller Falze und Vorfprünge, hindurchfchlagen können. Das innere Losholz mufs alfo dünner fein, als das äufsere (Fig. 72) und wird deshalb auch oft aus einem T-Eifen gebildet (Fig. 73). In Fig. 74 irt das Losholz des inneren Fenfters fogar ganz fortgefallen. Das Feftftellen des letzteren gefchieht mittels eines Hakens, welcher an einem der oberen Fenrterflügel befeftigt irt und in ein am Losholz des äufseren Fenfters befindliches, verkröpftes Eifen eingelegt und ausgehoben werden kann. Statt der Schlagleirten find hier Eifen-fchienen angewendet, die an den lotrechten und wagrechten Schenkeln der Flügel den Anfchlag bilden. Der feftflehende Pforten am äufseren F'enfter wird beim inneren zumeift in einen aufgehenden verwandelt, um jenen fchlanker ausbilden zu können. Dafs im übrigen die Sproffenteilung der beiden Fenfter übereinftimmen mufs, verlieht fleh wohl von felbft. Die Wafferfchenkel fallen, als tiberflüffig, beim inneren Fenfter fort; auch erhält der Flügel beim Anfchlufs an den Futterrahmen nicht den Kneiffalz, wie die äufseren Fenrter, fondern den gewöhnlichen, einfachen F'alz. Je mehr der innere Futterrahmen zurücktritt, defto weiter laffen fich die Flügel des äufseren F'enfters auffchlagen.

Zwifchen beiden Rahmen liegt ein Futter, welches manchmal mit beiden, oft aber nur mit dem äufseren nach Fig. 75 verfalzt oder verfchraubt ift. In Wien werden beide Rahmen, wo dies angänglich ift, durch lange Schraubenbolzen miteinander verbunden und dadurch an das zwifchenliegende F'utter angeprefst, mit dem fie auch fonft noch verfalzt und verfchraubt find. Die fichtbare Seite diefes F'utters ift meift glatt; hin und wieder jedoch, wie in Fig. 75 punktiert angedeutet, auch gekehlt. Beide Rahmen werden mittels Bankeifen befeftigt; befteht das äufsere Gewände jedoch aus Häuflein, fo gefchieht die Befeftigung mittels Steinfehrauben.

Fig. 74-

Fig- 75-

..

rnrnSm

m\

vl

■ß

mmm

Es empfiehlt ficb, wie in Fig. 73, auf das Losholz, ebenfo wie auf den unteren, wagrechten Schenkel des Futterrahmens eine eiferne Schiene, ein Quadrat- oder Flacheifen, aufzufchrauben, welche nicht allein die Dichtigkeit vergröfsert, fondern diefe Teile während des Baues vor Befchädigungen fchützt, welchen fie durch den Verkehr der Arbeiter durch die Fenfter auf die häufig noch vorhandenen, äufseren Rüftungen ausgefetzt find.

Wird der aufgehende oder feftftehende Pfoften der oberen Flügel fortgelaffen und dort nur ein langer Flügel mit einer Scheibe angeordnet, fo verurfacht dies höchftens Veränderungen des Befchlages.

Fig. 77.

Fig. 76.

I......... :

WWm

118

','4 w. Gr.

Bei gut fchliefsenden Doppelfenfiern wird fich Schwitzwaffer nicht leicht bilden, und es bedarf deshalb hier keiner befonderen Entwäfferungsvorrichtung. Zur etwaigen An-fammlung feuchter Niederfchläge wird aber das untere, wagrechte Zwifchenfutter, wie Fig- 3°> 67 u. 76 zeigen, ausgegründet.

Die Befchläge werden bei beiden Fenftern gleich angenommen; höchftens erhalten die Handgriffe der inneren Fenfter, weil dem Auge näher liegend, eine reichere Aus-ftattung. Fig. 76 u. 77 ftellen ein Doppel-fenfter in gotifchen Formen in Schnitt und Grundrifs dar, wobei, um einen gröfseren Formenwechfel zeigen zu können, das innere P'enfter mit aufgehendem, das äufsere mit feftftehendem Pfoften gezeichnet ift. Die Laibungsflächen der Fenfternifche und der Brüftung find mit Holztäfelung verkleidet, ein äufserfl nachahmungswertes, wenn auch etwas koftfpieliges Verfahren, auf welches fpäter noch zurückgekommen werden foll.

Etwas abweichend von den bis jetzt befchriebenen Konftruktionen ift das in Wien gebräuchliche Doppelfenfter (Fig. 78⁴⁷). Zunächfl wird die Fuge zwifchen dem äufseren- Rahmen und dem Steingewände durch eine kleine, profilierte Deckleifte gedichtet, an der Sohlbank jedoch durch einen in den Rahmen eingefalzten Waffer-fchenkel. Beides ift nach dem früher Gefagten als keine Verbefferung der in Deutfchland üblichen Dichtung anzufehen. Das Fenftergewände hat einen doppelten

44-

Wiener

Doppelfenfter.

‘?mć

....

H!

ISl

lii

«

Rpp^SBE

.....

...

Fig. 78“’).

.....

i:

ii

liii

rj

3mi

iP

2k

wmKi

■•i-A

&=

11

■P

wp

vÆ

ii

ll|| :

wŁ

WUÊÊÊKk

>/4 w. Gr.

Abfatz, fo dafs auch der innere Rahmen feft anliegen kann. Befonders mangelhaft erscheint die Dichtung des aufgehenden Pfoftens, welche nur durch den kleinen

*•) Nach: Siccardsburg, v., a. a. O., Taf. XII.

Abfatz an den Schlagleiften bewirkt wird. Die bereits früher (Art. 34, S. 45) befchriebene Konftruktion der äufseren, oberen Flügel mit iiberfchobenen Falzen erlaubt es, dem inneren Kämpfer eine höhere Lage zu geben und ihn ftärker zu machen, weil der äufsere Flügel nicht nach innen hineinfchlägt, fondern ausgehoben werden mufs. Dadurch wird aber das einfallende Licht befchränkt, während allerdings, von der Strafse aus gefehen, fich die beiden Kämpfer ziemlich decken werden. Die Konftruktion des Latteibrettes aus zwei Stücken dient dazu, einen Abfatz zum Anfchlag des inneren Ladens zu gewinnen, worauf fpäter näher eingegangen werden foll.

Dreiteilige Fenfter müffen ftets zwei oder doch wenigftens einen feftftehenden Pfoften haben; im übrigen ift ihre Konftruktion nicht abweichend von derjenigen der vorher befchriebenen Fenfter.

Bezüglich der gekuppelten Fenfter fei auf Teil III, Band 2, Heft 1 (Abt. III, Abfchn. 1, B, Kap. 14, unter a) diefes »Handbuches« verwiefen ; insbefondere auf Fig. 930, aus welcher hervorgeht, dafs hinter dem die beiden Fenfter trennenden Steinpfeiler ein breites Rahmenholz anzubringen ift, wenn jener nicht fo breit ift, dafs er auch im Inneren die Fenfteröffnung in zwei Teile trennen kann. Die beiden Fenfter erhalten alfo einen gemeinfamen Rahmen mit einem breiten Pfoften in der Mitte. Bei Doppel-fenftern wird aus diefem Pfoften ein ringsum gefchloffener Kaften, indem daran, wie an den Seitenteilen des Rahmens, die Futterftücke zu befeftigen und durch einen zweiten, dem Rahmen des inneren Fenfters entfprechenden Pfoften zu verbinden find.

Klappfenfter nennt man die FAnfter, deren Flügel fich um eine an der Kante ihres oberen oder unteren Rahmens liegende wagrechte Achfe drehen. Diefelben werden häufig bei landwirtfchaftlichen Gebäuden angewendet, gegenwärtig aber in einem folchen Falle gewöhnlich aus Schmiede- oder Gufseifen angefertigt. Nur bei Schulen, Krankenhäufern u. f. w., feltener bei Wohnhäufern, finden wir manchmal die oberen Flügel der gewöhnlichen Fenfter zum Aufklappen eingerichtet, häufig mit feitlichen Blechbacken verfehen, um das fehr ftörende Herabfallen kalter Luft in der Nähe der Fenfter möglichft zu verhindern. Aus diefem Grunde läfst man folche Fenfterflügel ftets fo auffchlagen, dafs nach Fig. 79 die Drehachfe am Losholz liegt, das Fenfter fich alfo nach der Zimmerdecke zu öffnet. Die einftrömende kalte Luft mifcht fich dort zunächft mit der warmen Zimmerluft und finkt darauf

allmählich herab, ohne dem Bewohner fehr unangenehm empfindlich zu werden. Natürlich mufs der Kneiffalz am Futterrahmen bei folchem Klappfenfter fortfallen und durch den gewöhnlichen P'alz erfetzt werden; der Waffer-fchenkel dagegen kann wie üblich ausgebildet fein.

Der Befchlag befteht in zwei P'ifchbändern am Kämpfer als Drehachfe und einer (meiftens patentierten) Verfchlufs- und Stellvorrich-

45-

Dreiteilige

Fenfter.

46.

Gekuppelte

Fenfter.

47-

Klappfenfter.

Fig. 80.

Dg. 79-

:'ü

////

////

/"V

Ih

m'->

48.

Drehfenfter.

49.

Blumenfenfter.

tung, auf die bei den Befchlägen (in Kap. 3) näher eingegangen werden foll. Will man jedoch folche Fenfter nach aufsen auffchlagen laffen, fo mufs die Drehachfe am oberen Rahmenholz liegen und der Wafferfchenkel des Flügels fich nach aufsen bewegen, damit auffallender Regen ins Freie abtropfen kann und nicht auf der Scheibe entlang in das Innere des Raumes hineinläuft. In folchen, immerhin feltenen Fällen find die Profile des Flügels und Rahmens nach Fig. 80 dem-entfprechend zu ändern; gewöhnlich wird der einfache Falz ftatt des Wafferfchenkels genügen. Die Fifchbänder find oben anzubringen. Der Flügel kann durch einen Kniegelenkhebel in feiner fchrägen Stellung erhalten werden.

Fig. 81 ⁴⁸).

Drehfenfter werden die Fenfler genannt, deren Flügel in der Mitte mit zwei Zapfen verfehen find, um welche als wagrechte Achfe fie fich fo drehen, dafs die obere Hälfte des Flügels nach dem Innenraum, die untere nach aufsen bewegt wird, nicht umgekehrt, weil fonft das Regenwaffer nach innen laufen würde. Diefe Anordnung hat infofern einen kleinen Vorteil, als die warme, meift verdorbene Luft durch die obere Flügelöffnung ausftrömen, die frifche jedoch durch die untere eintreten kann. Ihre Konftruktion ift nach dem Vorbilde der Klappfenfter eine fehr einfache und kann hier um fo mehr übergangen werden, weil diefe Fenfler, ihrer Undichtigkeit wegen, nur in untergeordneten Räumen verwendbar, jetzt durchweg aus Eifen hergeftellt werden.

Blumenfenfter, alfo Doppelfenfter, welche zur Pflege und Unterhaltung von Topfgewächfen dienen follen, kann man fich auf zweierlei Weife befchaffen: einmal dadurch, dafs man das innere Fenfter weiter in das Zimmer hineinbaut, alfo das Zwifchenfutter in derfelben Weife verbreitert, wie dies bei den Thüren gefchieht, das Aufsenfenffer jedoch, wie in Art. 47 (S. 54) befchrieben, zum Herausklappen einrichtet, oder zweitens, dafs man das innere Fenfter an gewöhnlicher Stelle beläfst, das äufsere dagegen nach Fig. 81 4 8) herausbaut (das eigentliche Blumenfenfter), fo dafs der Ausbau durch hölzerne oder beffer eiferne Konfolen unterftützt werden mufs. Die erfte Art dürfte in Bezug auf die Dauerhaftigkeit Vorzüge haben, die letztere jedoch in Bezug auf die Beleuchtung und demnach auf das Gedeihen der Pflanzen. Beide Fenfter-arten laffen fich fo konftruieren, dafs einerfeits das innere, andererfeits das äufsere während der Sommerzeit famt dem Rahmen werk und dem Futter entfernt werden kann. Die Seitenwände, das Rahmenwerk (Kämpfer, Pfoften u. f. w.), das Deckbrett, der Boden,

IXT

I,

•Crn

V20 w. Gr.

4S) Fakf.-Repr. nach: Kraith, Th. & F. S. Meyer. Das Schreinerbuch. Leipzig 1891. Taf. XLV.

Eg

liii

mit Ausnahme der Flügel, müffen alfo feft zufammengefügt ein Ganzes bilden, welches mittels Haken und Oefen an dem dauernd bleibenden Fenfter befeftigt werden kann. Beffer aber ift für die Dichtigkeit und Haltbarkeit der ganzen Anlage, wenn man fich damit begnügt, während der heifsen Monate nur die inneren, bezw. äufseren Flügel auszuhängen.

Das in Fig. 81 dargeftellte Fenfter ift fo konftruiert, dafs der mit ftarkem Zinkblech bekleidete Boden mit feiner Gittereinfaffung im Sommer ftehen bleibt, wenn das übrige äufsere Fenfter entfernt wird, und dann als Blumenbrett dient. Wird darauf verzichtet, fo kann der äufsere, wagrechte Rahmen am Boden wefentlich niedriger angenommen werden. Das Fenfter erhält zwei fefte oder auch durchbrochene, verglafte Seitenwände und ift oben mit hölzernem Deckbrett verfehen, welches mit feiner Waffernafe fo weit vorfteht, dafs das unfchädliche Abtropfen der Niederfchläge gefichert ift. Auch das Deckbrett wird mit Zinkblech bekleidet.

Die Flügel klappen nach aufsen auf und find mittels Zahnftange, Lochftange oder Kniehebel feftzuftellen. Damit die Wurzeln der Topfgewächfe im Winter nicht auf dem kalten, in das Freie vorfpringenden Bretterboden Schaden leiden, wird auf diefen ein 5 bis (5 cm hoch mit Torfgrus ausgefüllter Zinkkaften gefetzt, welcher die Blumentöpfe aufnimmt. Auch ein Lattenroft, wie er bei C und D zum Aufftellen der Blumentöpfe angeordnet ift, würde fchon genügen, wenn er in einiger Höhe über dem Boden läge.

Bei dem in das Zimmer eingebauten Fenfter läfst fich der Zwifchenraum zwifchen der gemauerten Brüftung und der Vorderkante des Latteibrettes unterhalb des Blumenfenfters zum Anbringen eines Spindchens für allerlei zur Blumenaufzucht dienende Geräte benutzen. Soll es möglich fein, das ganze innere Fenfter während der Sommermonate zu entfernen, fo mufs, wie bei einem doppelten Latteibrett, der Boden des Blumenfenfters auf dem eigentlichen Latteibrett aufruhen. (Siehe auch das über Blumenerker in Teil III, Band 2, Heft 2 [Abt. III, Abfchn. i, C, Kap. r8, unter b] diefes »Handbuches« Gefagte.)

Schiebefenfter find in Deutfchland mit Recht nicht beliebt, während fie in England und in Amerika beim Wohnhausbau faft durchweg Anwendung finden. Ihre Vorzüge find, dafs fie fich bequem handhaben und bewegen laffen, dafs fie freie Ausficht ohne Störung durch den Pfoften gewähren, dafs fie nach dem Oeffnen den freien Raum nicht fo befchränken, wie die Flügel, welche durch den Wind leicht zugeworfen werden und deren Verglafung man beim Hinauslehnen aus dem Fenfter manchmal eindrückt, dafs die Vorhänge das Oeffnen nicht hindern und endlich , dafs fie billiger find als Flügelfenfter, und einen einfacheren Befchlag beanfpruchen. Die fehr erheblichen Nachteile find jedoch ihre grofse Undichtigkeit in den Falzen; denn anderenfalls würden fie fich nicht mit Leichtigkeit fchieben laffen, ferner das klappernde Geräufch, welches fie bei ftürmifchem Wetter aus dem-felben Grunde fortwährend verurfachen. Deshalb dringt auch der Regen leicht in die Falze ein, wonach die P'lügel verquellen und fich nur fchwer bewegen laffen. Ein anderer Fehler ift der, dafs das Reinigen mit erheblicher Gefahr verbunden ift; ja Doppelfenfter laffen fich nur vollftändig putzen, wenn die Hügel aus ihrem Rahmen gelöst werden.

Schiebefenfter werden bei uns deshalb gewöhnlich nur in Glashallen, wo es auf befondere Dichtigkeit nicht ankommt, allenfalls bei Erkern, wo die um eine lotrechte Achfe fich bewegenden Flügel bei den fchmalen Pfeilern hinderlich find,

50.

Schiebefenfter.

und endlich in kleinem Mafsdabe als Schalterfender in Bahnhöfen, Podandalten, Kaffenräumen u. f. vv., in Süddeutfchland auch in Kellerräumen angewendet. Die Kondruktion ift dabei ziemlich die gleiche, ob die Flügel wagrecht zur Seite oder lotrecht nach oben gefchoben werden. Der Unterfchied zwifchen beiden Arten liegt hauptfächlich darin, dafs das Gewicht der hoch zu fchiebenden Flügel durch hinter dem Futter verflechte Gegengewichte ausgeglichen werden mufs. Bei den

Fig. 82.

LJ

J|g w. Gr.

Kellerfenftern z. B. (Fig. 82) haben die lotrechten Wangen des Futterrahmens nach aufsen nur einen Anfchlag, gegen welchen fich die Schiebeflügel lehnen, die wagrechten jedoch zwei Nuten, in denen fie fich verfchieben laffen. Der letzte Seitenteil des Rahmens kann erft den anderen drei angefügt werden, nachdem die Flügel eingefchoben find. Die Glasfcheiben der letzteren liegen, wie bei allen Schiebe-fenflern, nicht in einer Ebene, was als Schönheitsfehler empfunden wird.

Fig. 83.

Û1

Beim gewöhnlichen Schalterfenfter, bei welchem lieh nur ein kleiner Flügel nach oben bewegt, find am Pfoften des grofsen, feftflehenden Fenders zwei Winkelleiden (Fig. 83) angefchraubt, in deren Nut der Schiebeflügel mit Feder eingreift. Der Rahmen desfelben kann zur Verminderung der Reibung etwas ausgegründet werden. Da ein folcher Flügel fehr klein und leicht id,

mmMMm

I"

Fig. 84 ⁴).

mm

:::

__ii

mm

Bp

PU

wmmm

um

mb

ÊËËË.

...i

,1

‘!e w. Gr.

fo läfst er fich durch eine in der Nut oder in jener Ausgründung liegende Feder feftftellen. Der Befchlag befteht nur in einem fog. Aufziehknopf oder in einem Handgriff.

51-

Englifche

Schiebefenfter.

Bei gröfseren Fenftern mufs man jedoch Gegengewichte an Schnüren anbringen, welche, über Rollen laufend, in einem hinter dem feitlichen Futter befindlichen Karten verborgen find. Je gröfser der Durchmeffer der Rolle, defto leichter ift die Bewegung des Fenfters. Bei fehr fchweren Flügeln ift auch die Benutzung einer Feftftellvorrichtung, etwa in Gertalt einer Federfalle, anzuraten.

Fig. 84 ¹⁹) zeigt das in England gebräuchliche Schiebe-fenfter. Bei dem durch den Golfftrom erzeugten milden Klima findet man allenthalben nur einfache Fenfier, welche mit inneren Fenfterläden verfehen find. Sie beftehen aus

Fig. 85.

Hü

zwei übereinander liegenden Flügeln, deren jeder die ganze

Hreite der Oeffnung einnimmt und fich in Nuten bewegt, welche die ganze Dicke des Flügelrahmens zur Breite haben.

Blindrahmen und Flügel find gewöhnlich aus Eichenholz hergeftellt. (Ueber den Befchlag folcher Fenfter fiehe in Kap. 3.)

Der auf der Sohlbank ruhende Teil des Fenfters wird nach diefer Konftruktion

1/4 w. Gr.

52-

Spengler' s Schiebefenfter.

53-

Schiebefenfter

in

Erkeiausbauten.

befonders undicht und deshalb die in Fig. 85 erläuterte Anordnung für unfere Witterungsverhältniffe unbedingt vorzuziehen fein.

Spengler konftruiert doppelte Schiebefenfter (Fig. 86 ⁵⁰), bei denen die Doppelflügel wie in Fig. 70 in die eigentlichen Schiebeflügel eingefalzt und an denfelben mit Bändern und Schlüffeleinreibern befeftigt find. Die oberen, unteren und mittleren Falze find durch Nafen mit elaftifchen Einlagen gedichtet; die Seitenfalze werden durch Schrägflächen der vorigen Nafen und durch Verfchliiffe an der Mittelteilung dicht gefchloffen.

Zweckmäfsig ift, wie bereits erwähnt, der Verfchlufs viel-feitiger Erkerausbauten durch Schiebefenfter, weil bei der geringen Pfeilerbreite die Flügel zweier benachbarter Fenfter zufammenfchlagen und den häufig ohnehin befchränkten Raum noch mehr verengen würden. In dem unten angeführten Werk⁵¹) wird die in Fig. 87, 88 u. 89⁵¹) dargeftellte Konftruktion vom Model'{cheil Haufe in Karlsruhe folgendermafsen befchrieben.

Die Konftruktion wurde nach dem Grundfatze ausgeführt, anftatt der gewöhnlichen Führung in Holz eine folche in Eifen für die Schieber herzu-ftellen, welche allein den Anforderungen an Dichtigkeit, leichte und exakte Bewegung zu entfprechen vermag. Demzufolge find die vertikalen Schieberrahmen (Fig. 89) an ihren äufseren Seiten mit teilweife eingelaffenen T-Schienen verfehen, deren nicht eingelalfene Flanfchteile in U-Schienen ihre Führung erhalten. Die Befeftigung letzterer gefchieht am verbreiterten Backen, fowie an einer Winkelfchiene, welche mit dem Futterrahmen verfchraubt ift. Selbft-redend find die Führungsflächen exakt bearbeitet und geebnet. Mittels zweier Meffingrollen und Bleigewichten wird durch Schnüre jeder der drei Schieber balanciert. Damit nun die Spiegelfcheiben der Fenfter zeitweife auch aufsen bequem gereinigt werden können, war es nötig, den Schieber mit drei Scharnierbändern zu befchlagen, von denen je ein Lappen an dem Flügel-

®,J) Nach: Baugwks.-Zeitg. 1897, S. 270.

S1) Breymann. G. A. Allgemeine Bau-Conftructionslehre etc. Theil II. 5. Aufl.

Stuttgart «885. Taf. 107 u. S. 244.    *

Fig. 86 ⁵⁰).

r”i

rO---

kJ~L

IM

-V"'

V.J

Ltn._____

a

f !

I

g

B,

(H

i

A

là

4

m

s

v.

1

mW

u

1

!

=3>

I

Lès

Si

rrjs

1 Hi

"à

m

I J

MH

i

U

1

JL

W,

i

:41

Iüé

...

* ,C':\ ' ■

■zĘmMłmk

*30 w. Gr.

³.10 w. Gr.

=sS

-:=W

£>

fe

mu

S

Fig. 89 **).

:

. ,x

\Ś2

,

_

/'

WM

v

³,io "• Gr.

^ ;

; |

gj^&g

A*.'

V * ’

ÜS

*

rahmen, der andere am Flanfch der T-Schiene befeftigt ift.

Fenfterflügel mit feitlicher Bewegung geworden. Zur Vervollftändigung des eifernen Rahmens, in welchen

Auf diefe Weife ift der Schieber auch

der Flügel einfehlägt, ift über dem oberen P'lügel- oder Schieberrahmen eine Winkelfchiene (Fig. 88) und unten eine Schiene angebracht, deren Form den Zweck hat, das Eindringen des Regens zu verhindern, indem die gewöhnliche Ueberfpundung des unteren Schieberrahmens mit dem Futterrahmen hier nicht ausgeführt werden konnte wegen des doppelten Zweckes, den der Schieber zu erfüllen hat.

Zum Verfchlufs des hölzernen Fenfterrahmens mit dem eifernen dienen drei fog. Einreiber (Fig. 89, in der Nähe von 0), welche mit je einem Dorn verfehen find, der mittels Hohlfchlüffel gehoben und ge-fchloffen werden kann. Durch den Dorn greift eine Holzfchraube zur Befeftigung des Einreibers. Die drei Stellen, an welchen der Hohlfchlüffel eingefetzt wird, find in Fig. 87 durch kleine Vierecke markiert. Damit beim Herablaffen des Schiebers die Schiene (Fig. 88) nicht zu hart auf das untere Rahmholz auffällt, ift diefes an betreffender Stelle mit Filz überzogen.

b) Fenfter aus Metall.

Von den Metallen werden zur Herftellung von Fendern benutzt:

1)    das Zink in Geftalt von Zinkblech,

2)    das Eifen, und zwar: a) Gufseifen und ß) Schmiedeeifen.

Das Zinkblech findet für die gewöhnlichen Fenfter nur feiten, defto mehr für Dachlichter Verwendung. Ein unvermeidlicher Uebelftand bei ihnen find die vielen Zinkblech. Lötungen, welche infolge der grofsen Ausdehnungsziffer von Zink bei ftarken Temperaturunterfchieden leicht reifsen. Auch verziehen fich lange, gerade Stäbe gern aus demfelben Grunde, weshalb man zu ihrer Herftellung fich möglichft ftarken Zinkbleches bedienen mufs. Hiernach ift diefe Ausführungsweife für grofse Fenfter nicht befonders empfehlenswert und daher wohl auch die feltene Anwendung diefes Metalls für gewöhnliche Fenfter zu erklären.

Fig. 90 52).

54-

Material.

55-

Fenfter

aus

Fig. 9152).

Fig. 92 5 2).

Fig. 93 52).

■J

liiii

wT'}. jjr

Fig. 94 5 2).

Fig. 95 52).

Fig. 96 52).

Fig. 97 52).

sJL.

vil

11«

Fig. 90 u. 91 ⁵²) zeigen zwei Formen von Zinkfproffen, Fig. 92 ⁵²) die Form des Rahmens, Fig. 93⁵²) die des feften, Fig. 94⁵²) die des aufgehenden Pfoftens und Fig. 95 ⁵²) die des an den Rahmen anzulötenden YVafferfchenkels. Zur Ver-fteifung werden häufig, wie dies auch bei den Dachlichtern Gebrauch ift, Flach-eifen in die Sproßen eingelegt (Fig. 96⁵²). Klappfenfter erhalten den in Fig. 94 dargeftellten Rahmen. Die Umrahmung des Fenfters mufs dann die aus Fig. 97;’²) zu erfehende P^orm annehmen. Hiernach laßen fich einfach geftaltete Fenfter mit Leichtigkeit konftruieren.

52) Fakf.-Repr. nach: Album der Stolberger Zinkornamenten - Fabrik von Kraus, Walchenbach & Peltzer. Stolberg. 7. Aufl. 1892. Bl. 29;.

Des häfslichen Ausfehens wegen wird es immer erwünfcht fein, Zinkfenfter mit einem Oelfarbenanftriche zu verfehen. Die Aufsenflächen müffen deshalb tüchtig mit verdünnter Salzfäure gereinigt und rauh gemacht werden, weil fonft die Oelfarbe nicht darauf haftet und mit der Zeit abblättert. (Siehe darüber auch Teil III, Bd. 2, Heft 5 [Abt. III, Abfchn. 2, F, Kap. 38, unter d, 1] diefes »Handbuches«.)

Die eifernen Fenfter haben vor den hölzernen den Vorzug, dafs fie nicht quellen, fchwinden, fich werfen und verziehen und, fofern fie gegen den Roft durch Anftriche gefchützt werden, eine faft unbegrenzte Dauer haben. Der Vorteil, dafs die Rahmen und Sproffen dünner als die hölzernen find und deshalb weniger Licht rauben, wird gewöhnlich dadurch aufgehoben, dafs die eifernen Fenfterflügel in kleinere Felder geteilt werden, wodurch fich die Zahl jener Konftruktionsteile wefentlich vermehrt. Ein Nachteil eiferner Fenfter ift die aufserordentlich fchwierige Dichtung aller Fugen nicht allein gegen Luftzug, fondern fogar gegen Eindringen von Regen und feinem Schnee. Die eifernen Fenfter find deshalb überall da angebracht, wo die hölzernen infolge feuchter Luft und naffer Niederfchläge in den Innenräumen oder infolge der Unmöglichkeit genügender Beobachtung und Pflege bald zu Grunde gehen würden, alfo z. B. in Baderäumen, Fabrikgebäuden, Werk-ftätten und Magazinen, ferner in Lokomotivfchuppen, Schlachthallen, Ställen, Treib-häufern, ja felbft in Kirchen, Turnhallen u. dergl.

Eiferne Fenfter werden fowohl aus Gufs-, wie auch aus Schmiedeeifen angefertigt. Letztere haben vor den gufseifernen den Vorzug, dafs fie weniger leicht zerbrechlich find und ftarken Stöfsen und Erfchütterungen, befonders beim Transport, viel beffer widerftehen. Auch find fie, wenn man fich nicht an beftimmte Formen und Gröfsen binden will, fchneller zu befchaffen, wobei der Preisunterfchied nur ein geringer ift. Dagegen gewähren die gufseifernen Fenfter eine gröfsere Freiheit in der Formenbildung, werden nicht fo leicht durch Roft angegriffen und auch bei Feuersbrünften weniger durch die Glut befchädigt, welche das fchmiede-eiferne Sprofienwerk völlig verbiegt und unbrauchbar macht. Uebrigens fei bemerkt, dafs die gröfseren Hüttenwerke eine fo bedeutende Anzahl von Modellen gufseiferner Fenfter jeder Gröfse und Form⁵³) befitzen, dafs bei einfacheren Bauten auch den weitgefpannteften Anfprüchen genügt werden kann.

Bei der Formengebung der Sproffen und Rahmen kommt es darauf an, mög-lichfl: gleichmäfsige Eifenftärken zu erzielen, um ungleichmäfsige -Spannungen beim Erkalten des Eifens zu vermeiden, weil das Schwindmafs des Gufseifens, d. h. die Verkleinerung des Gufsftückes gegenüber der Gufsform nach dem Erkalten, ziemlich bedeutend (1,5 bis 2,5 Vomhundert) und die Zugfeftigkeit des Gufseifens eine ’ver-hältnismäfsig geringe ift. Aus diefem Grunde thut man gut, gröfsere Fenfter aus zwei bis drei Teilen zufammenzufetzen, weil die Sproffen, befonders bei den Anfchlufs-ftellen an den Rahmen, fonft losreifsen und grofse Stücke beim Transport leichter befchädigt werden als kleine.

Als äufserfte Gröfse eines in einem Stücke gegoflenen Fenfters ift nach dem Katalog des Eifenwerkes Tangerhütte eine P'läche von ungefähr 9 <îin (etwa 4,so m Höhe x 2,oo m Breite) anzunehmen; doch dürfte es empfehlenswert fein, fchon über eine Höhe von 3,00 m unnötigerweife nicht hinauszugehen, um fo mehr, als fich Befchädigungen der Gufsteile nur äufserft fchwer, in vielen F'ällen gar nicht aus-beffern laffen.

Eiferne

Fenfter.

57-

Gufseiferne

Fenfter.

Fig. 98.

Fig. 99.

Fig. loi.

Fig. 100.

:li w. Gr.

Die Profilftärken find fo zu wählen, dafs der ftärkfte Luftdruck auf die Fenfterfläche das Sproffenwerk nicht durchzudrücken vermag. Das Giefsen erfolgt entweder in offenen Formen, durch den fog. Herdgufs, wobei das Modell in den Formfand gedrückt und die obere Fläche des Gufsftückes in allen Teilen wagrecht wird; oder auch in gefchloffenen Formen durch den fog. Karten- oder Ladengufs, wobei der Mantel des Modells aus zwei Hälften befteht und der Gufs liegend oder beffer flehend ausgeführt werden kann. Herdgufs ift fall immer etwas unfauber und an der Oberfläche gewöhnlich porös und fchlackenartig, wogegen in gefchloffenen Formen, infolge des ftatifchen Druckes der flüffigen Eifenmaffe, ein viel gleichmäfsigerer Gufs erzielt wird. Uebrigens laffen fich auch einzelne fchmiedeeiferne Sproffen eingiefsen, wenn diefelben, vorher gut erwärmt, unmittelbar vor dem Guffe in die Form eingelegt werden. Bei Herdgufs find Aenderungen an vorhandenen Modellen auf Wunfch leicht anzubringen, dagegen nicht bei Kaftengufs. Hierbei erfordert jede Veränderung ein neues Modell.

Die Profile für Herdgufsfenfter können nach Fig. 98 u. 99 nur ganz einfach fein, während für Kaften-gufsfenfter eine folche Befchränkung nicht befleht. Die Verglafung liegt bei beiden Arten in Kittfalzen, wie bei den Holzfenftern, kann aber mit Stiften nicht befeftigt werden. Aus diefem Grunde fchon ift die Anwendung gröfserer Glasfcheiben zu vermeiden; in Bezug auf die freie Sproffenlänge ift eine Seitenlange von etwa 30 cm die angemeffenfte. Das Gewicht von 1 qm gewöhnlicher gufseiferner Fenfter, deren Einzelheiten aus Fig. 101 erfichtlich find, fchwankt zwifchen 23 kS für gröfsere und 29 kg für kleinere Oefihungen.

P'ig. 100 giebt die Vorrichtung zum Zufammen-fetzen eines P^enfters aus mehreren Teilen an. Fig. 103 zeigt die Konftruktion eines Klappfenfters, welches fich um eine wagrechte Achfe dreht, die etwas oberhalb der Mittellinie angebracht ift, damit das Fenfter durch das Mehrgewicht der unteren Hälfte von felbft zufällt. Der Falz liegt, wie auch bei folchen hölzernen Fenftern, an der oberen Hälfte des Rahmens nach innen, an der unteren nach aufsen.

Die Befeftigung am Mauerwerk, welches, wie bei den hölzernen Fenftern einen Anfchlag erhalten mufs,

Fig. 102.

Fig. 103.

tili

Ł -I)

\/

i)

erfolgt nur in feltenen Fällen durch unmittelbares Vermauern, meift mit Hilfe von Bankeifen. Sind die Rahmen, wie in Fig. ioi, mit einzelnen Lappen verfehen, fo empfiehlt es fich, nach Fig. ioi eiferne Klammern darüber zu fchieben, in deren Schlitz der Steg des Lappens hineinpafst. Diefe Klammern und fomit auch die Fenfter werden mittels Steinfchrauben an den Fenfteranfchlag geprefst. Die Dichtung der Fugen gefchieht mit geteertem Hanf oder Filz und Zementmörtel.

Für die Befchläge find nur die einfachften Formen zu verwenden. Die Oefen der Bänder find angegoffen, die zugehörigen fchmiedeeifernen Haken jedoch in kleinen Ausbauchungen der Sproffen eingefchraubt. Dasfelbe ift bei den fchmiedeeifernen Vorreibern oder Einreibern der Fall, welche fich fonft von den für Holzfenfter gebräuchlichen und in Kap. 3 befchriebenen nicht unterfcheiden.

Schmiedeeiferne Fenfter verdienen den Vorzug vor gufseifernen in Bezug auf geringere Zerbrechlichkeit und die gröfsere Leichtigkeit, daran Ausbefferungen vorzunehmen, teilen aber mit ihnen den Nachteil der Undichtigkeit in den Fugen.

Sie find wefentlich teuerer und beftehen aus einem Rahmen von Winkeleifen und Sproffen, den fog. Fenftereifen. Letztere haben gewöhnlich die in Fig. 104 bis 106 dargeftellten Profile ⁵⁴), welche in Höhen von 20 bis 40 walzt werden. Bei den mit verfenkten Nieten am Rahmen befeftigten Sproffen fehlt einer der zur Aufnahme der Verglafung dienenden Flanfche. Zur Erzielung gröfserer Leichtigkeit und Vereinfachung der Arbeit werden neuerdings vom Faffoneifenwalzwerk

L. Mannftaedt & Co. in Kalk Fenfter-rahmeneifen nach Fig. 107 u. 108 im Gewicht von 1,2 5 bis 2,9 4 kg gewalzt, welche das halbe P'enftereifen bereits enthalten und eine Anfchlagbreite von 25 bis 40 haben.

58.

Schmiedeeiferne

Fenfter.

Fig. 104.

P'ig. 105. Fig. 106.

IJ2 w. Gr.

Fig. 107.

Fig. 108.

mk~ r

éÊÊHmÊm3V₂mM P

.................. W    wmmmwJi

mm

ge-

mm

Bei breiteren Fenftern (über 1,50 m) mufs zur Verftärkung eine Teilung durch eingefügte Flacheifen oder gar von C-Eifen, befonders als Kämpfer, erfolgen, wobei eine Scheibengröfse, wie bei den gufseifernen Fenftern, von etwa 30 bis 35cm

Seitenlange vorausgefetzt wird.

An den Kreuzungspunkten werden die Sproffen auf Gehrung mit einer befonderen Stanzmafchine zufammengefchnitten, fo dafs nach Fig. 109 von jedem Eifen nur die Hälfte des Steges durchgeht; hier entfteht natürlich eine grofse Schwächung, und zwar um fo mehr, als die Sproffen unver-bunden bleiben und nur die Fugen etwas verftemmt werden.

1/2 w. Gr.

Fig. 109.

a.

dZTTTN

3/₂ w. Gr.

M) Siehe hierüber auch Art. 180, S. 192 (2. Aufl. : Art. 286, S. 241) in Teil I, Band 1, erfte Hälfte diefes »Hand.

P>0

;o;

Fig. no.

Fig. ni.

Fig. 112.

',2 w. Gr.

3t.

Y-

Fig- II5-

Fig. 116.

Fig. 113.

Fig. 114.

j»

Frj

■ÏHJ

II

il!

mm

;'d

J|₃ w. Gr.

Widerftandsfähiger werden die Fenfter, wenn man das Zufammenfchneiden auf Gehrung fortläfst und dafür den inneren Teil der kürzeren, gewöhnlich wagrechten Sproffen voll durchgehen läfst. Der Kittfalz liegt nach aufsen; foll er in befonderen Fällen nach innen angeordnet werden, fo wird das Verftiften der Scheiben, wie bei den Holz-fenftern, nötig. Alsdann werden in der Glasftärke entfprechender Höhe nach Fig. 105 Löcher quer durch den Steg der Sproffe gebohrt und dünne Drahtftifte durchgezogen. Die Verbindung der Sproffen mit dem Rahmen gefchieht durch Anfchneiden von Zapfen an ihren Enden und Vernieten.

Sollen die Fugen der Fenfter einigermafsen dicht fein, fo werden letztere nach Fig. 110 aus unterfchnittenen Sproffen und T-Eifen in Verbindung mit Z-Eifen zu-fammengefetzt. Die Unterfchneidungen haben den Zweck, Kitt oder Gummirohre aufzunehmen, welche mit Leinölfirnis einzukleben find. Der Flügelrahmen befteht aus Z-Eifen und läfst eine Fuge am Fenfterrahmen, welche zum Einnieten der Gelenkbänder benutzt und durch Gummiröhrchen gedichtet wird. Die Verbindung des Fenfterkreuzes ift durch Auffchrauben eines Kreuzftückes a aus fchmiedbarem Gufs-eifen hergeftellt. Bei b ift die aus verzinktem Eifenblech gearbeitete Schwitzwaffer-rinne mit dem Anfchlufs an das Latteibrett dargeftellt.

Soll ein Fenfter Lüftungsflügel erhalten, fo geftaltet fleh das Profil am einfach-ften nach Fig. 111, wobei der Lüftungsflügel nach innen fchlägt. Soll er nach aufsen aufklappen, fo bedingt dies, wie in Fig. 112, die Umrahmung desfelben mit einem Winkel- oder Z-Eifen. Phg. 113 u. 114 bringen einige feiner profilierte, und Fig. 115 u. 116 einige gemufterte Fenftereifen des genannten Walzwerkes von Mannftaedt.

Statt der Sproffeneifen werden, befonders für gröfsere Fenfter, häufig T-Eifen verwendet. An den Kreuzungspunkten wird hierbei einmal der Steg, das andere Mal der Flanfch ausgefchnitten. Dies verurfacht natürlich wieder eine bedeutende Schwächung der Konftruktion, die fich aber dadurch vermeiden läfst, dafs man nach Fig. 117 den Steg des einen Eifens ausfehneidet und den Flanfch lostrennt und ftaucht, wonach das zweite Eifen einfach durchgefteckt werden kann und ungefchwächt bleibt. Im übrigen erfolgt die Konftruktion in derfelben Weife wie diejenige mit Sproffeneifen.

Fig. u 7.

Will man Schiebefenfter anfertigen, fo bedarf es der Führungsleiften für die zu fchiebenden Flügel, welche nach Fig. 118 aus C-Eifen zu bilden find.

Fig. 119 ⁵) giebt fchliefslich ein Beifpiel für die Konftruktion eines ganzen Erkers aus Eifen, die aus den hinzugefügten Einzeldarftellungen genügend verdeutlicht ift. Es fei nur bemerkt, dafs die Füllungen der Eckpfeiler und der Friefe aus in lebhaften Tönen bemalten Fayencen

12

'M

Fig. 119 5r>).

Coupe surf F

Coapesurfâ

^Élll

-V r~

4.0*16 • 44*15 •

Coupe surdd

30-m

Coupe sur ee Cjq.jo

C70.70

'......

TTz

¥■

====!

Lsn

4.0*15*

44x16

60*16

18*4

40*28

70*30 I 4*0*16

Z)i8*(>

4.0*32

r '/O'10

70*20

C 70*70

b‘.h-

w-

60*31

v'jrpf

i .......

L.C

18*6 É

■4) *16 ij 18 x 6 \ rQ*3i \

•r

...

.1

r

•J7Z

I)

4.0 *1

: 771

(0«

■■ ■

A

l(5“7

4û'T

U)*i5

L1

lî

mmmm

..... ■5 f

\Sox.!0

ÿ0‘10

•» J • J ü

0309

TT-

rtf*6

phi.

^.*7

.H.

===l: i

=Li i:

>/„ l'* U»gs

\80-3)

!? V

--IJ--I---    7«»^<

IPpI 9^7'

Vf.

36* 7

■-

fé'- 70'30

70*80

ßtsxusdn Stile.

ggr

fl

te

h^fll

•..-•.y. -

40.?

⁶" Î"

J___

70*20

■Æ.

;[Hj j/ywf Jet 3.cliret

ES i " iTjo-V.

-UL..1    i,--33.-3--77

Pilttf\re ü±^ zzmH.

PI a a suivaat zn m

4.0W6_

Jf⁵”

9 30*7 H £q.30*20

'r

J*

!*

70*30

n™

Fig. 120.

Fig. 121.

59-

Zweck.

beftehen. Wie bei allen metallenen Fenftern, mag befonders bei derartigen Erkern die Kälteabgabe im Winter läftig fallen 5(i).

Dafs fich aus Eifenblech eben folche Hohlkörper, wie aus Zinkblech bilden und daraus Fenfter konftruieren laffen, welche eine Aehnlichkeit mit hölzernen haben, liegt auf der Hand, ebenfo dafs denfelben ziemlich diefelben Fehler, wüe den Zink-fenftern, anhaften müffen, zumal die Verbindung der Bleche durch Vernieten erfolgen mufs⁵⁷).

Empfehlenswerter dürfte ftatt deffen der Verfuch von Mazellet fein, nach Art hölzerner Fenfter mit Wolfsrachen aus für diefen Zweck befonders gewalzten Profilei fen dasRahmenwerk nach Fig. 120 u. 121 zufammenzuftellen. Die vorher genannten Uebelftände, alfo Undichtigkeit und ttarke Kälteabgabe im Winter, müffen aber auch diefen Fendern anhaften und werden ihre weitere Einbürgerung jedenfalls verhindern.

Die eifernen Fenfter in einem Holzrahmen zu befeftigen⁵⁸), ift ein Hilfsmittel, welches hin und wieder angewendet wurde, um die Undichtigkeit am Rahmen zu befchränken. Dies wird jedenfalls auch eine Zeitlang feine Wirkung thun; auf die Dauer ift darauf aber nicht zu rechnen, weil das PIolz allmählich durch den Roft angegriffen und fchliefslich zerftört wird.

Ueber fonftige Verbindungen von Holz und Eifen bei Fenftern fiehe Art. 40 (S. 48) des vorliegenden Heftes.

3. Kapitel.

Fenfterbefchläge und -Verfchlüffe.

Von H. Koch.

Die Metallbefchläge der Fenfter dienen:

1) zur Verbindung und Befeftigung verfchiedener Teile der Fenfter mit-

einander ;

2)    zur Verftärkung einzelner Teile derfelben oder ihrer Verbindungen;

3)    zur Verbindung beweglicher Teile und Vermittelung der Bewegung;

4)    zur leichteren Handhabung beweglicher Teile, und endlich

5)    zum Verfchlüffe derfelben.

Zugleich fol! der Befchlag neben feinem fonftigen Zweck häufig zur Verzierung

dienen.

ĆO.

Material.

Der Befchlag an fich wird faft ausfchliefslich aus Schmiedeeifen, nur einzelne Teile desfelben werden auch aus Stahl hergeftellt; bei den Handgriffen jedoch und den Stücken, welche zum Schmuck dienen, finden wir neben dem einfachen Gufs- und

"⁶) Siehe auch über eiferne Erker Teil llf, Band 2, Heft 2 (Abt. III, Abfchn. 1, C, Kap. 18, unter b) diefes «Handbuches«. ⁵*) Siehe darüber: Deutfche Bauz. 1883, S. 512.

Siehe darüber ebendaf., 1883, S. 471.

Schmiedeeifen noch andere Metalle und auch metallifche Ueberziige, wie Bronze,

Meffing, Neufilber, Aluminium, fowie Bronzierung, Vergoldung und Vernickelung, ja fogar fremde Materialien, wie Holz, Celluloid, Horn, Elfenbein u. f. w. angewendet.

Am betten und haltbarften werden immer die Befchläge und Verfchlüffe fein, welche ein tüchtiger Schloffermeifter aus Schmiedeeifen in einer Form und Stärke gearbeitet hat, die dem jedesmaligen Zwecke, welchem die Eifenteile dienen follen, befonders angepafst find. Vielfach wird aber eine fabrikmäfsig hergeftellte Ware verwendet, welche im betten Falle auch aus Schmiedeeifen, oft aber nur aus fchmied-barem Gufs befteht, wohl billig itt, fich aber nicht im entfernteften mit einer tüchtigen Schlofferarbeit, fowohl was Ausfehen, als auch Haltbarkeit betrifft, meffen kann.

Die Befeftigung der Befchläge gefchieht durch befondere Arbeiter, »Anfehläger« genannt, welche meift das Schreinerhandwerk erlernt haben, aber auch von der Schlofferei Kenntnis haben müffen, feltener umgekehrt. Die Befeftigungsmittel find Schrauben und Stifte, nur in feltenen Fällen Nägel, die oft aber bei Akkordarbeit mifsbräuchlicherweife benutzt werden, um fchneller zum Ziele zu kommen.

Die Befchlagteile werden entweder bündig in das Holz »eingelaffen« und mit »verfenkten« Schrauben befeftigt, fo dafs ihre Aufsenfläche in einer Ebene mit der Holzfläche liegt und fie nach einem deckenden Oelfarbenanflrich kaum Achtbar find, oder fie werden auf das Holzwerk nur »aufgelegt« oder »aufgefetzt«.

Ueber die Befeftigung der Futter- oder Blendrahmen an den Fenftergewänden ift in Art. 31 (S. 31) des vorliegenden Heftes'das Nötige gefagt worden.

Um Verfchiebungen und Formveränderungen der Fenlferflügel zu verhindern werden die Ecken der Rahmenhölzer durch fog. Fenflerwinkel oder Scheinecken verflärkt, welche aus ftarkem Schwarzblech angefertigt, in das Holz eingelaffen, mit Scheinecken. Schrauben befefligt (Fig. 122) und fpäter mit Oelfarbe verdeckt werden. Je nach der Gröfse und Schwere der Fenfterfliigel richtet fich die Länge der Winkelarme

Anfeitignng.

62.

Befeftigung.

63.

* Fenfterwinke! oder

Fig. 122.

Fig. 123⁵⁹).

Fig. 124⁵⁹).

■ ;•

mß

1/3 \v. Gr.

tł W. Gr.

Fig. 125 ⁵⁹).

Fig. 126⁶ °).

jgE

rv

,/ö w- Gr-

und die Stärke des Schwarzbleches. Die gewöhnlichen Abmeflungen find : 2 bis 5 mm Dicke, 20 bis 50 rnm Breite und 120 bis 250 mm Schenkellänge. Bei ganz einfacher Ausführung der Fenfter werden die Scheinecken, wie dies früher durchweg üblich war, nur aufgelegt. Dasfelbe gefchieht, wenn diefelben nicht nur zur Verflärkung,

64.

fondern auch zur Verzierung der Fenfterflügel dienen Tollen. Auch folche Scheinecken werden meiftens von Schmiedeeifen, wie in Fig. 123 u. 124⁵⁹), angefertigt. Sind fie durchbrochen, To fucht man die Zeichnung, bezvv. die Durchbrechungen durch untergelegtes, poliertes Kupferblech oder rotes Leder hervorzuheben. Aber auch verzierten Bronze- oder Meffinggufs, wie in Fig. 125 r'⁹) u. 126 uo), lieht man hin und wieder bei folchen Scheinecken in reicher

Fig. 127 ⁶¹).

K'

Ausführung angewendet.

Von den Bewegungsvorrichtungen der

i. :

11

! h 11

Vorrichtungen Fenfterflügel ifb uns aus dem Mittelalter, wie

der Fenfterflügel im Mittelalter.

es in der Natur der Sache liegt, wenig erhalten; allen Witterungseinflüffeü preisgegeben, find diefelben bis auf wenige Uebrigbleibfel vom Roft zerftört.

Fig. 128 GI).

7f

fl,!!*!

V?

{M

Fig. 129 fil).

Während des XIII. Jahrhunderts entbehrten die Fenfter, wie wir früher gefehen haben, noch des Blendrahmens, und die Flügel fchlugen deshalb unmittelbar in Falze, welche an das Steingewände gemeifselt waren. Die Fenfterflügel waren deshalb nach Fig. 127°') mit eifernen Zapfen verfehen, die mittels angefchweifster, fall einen Schuh bildender Lappen und Nägel oben und unten am Fenfterflügel befeftigt wurden. Die Zapfen bewegten fleh in Tüllen oder Lagern, welche in die Steingewände des Fenfters eingelaflen waren.

Erft fpäter, als man behufs Erzielung gröfserer Dichtigkeit die Fenfterflügel in Holzrahmen fchlagen liefs, kam man

i WH

’h w. Gr.

Fig. 130⁶²).

II*

9,

ffi

il

o\r:AO

•*. I 11

■ QM

2/, w. Gr.

SJ

V .

Je

Kl

-y,    (

<0

Fig. 13 1 °²)-

map

wr.

r9P

I'-,:

•sei

(ft*

jhh

■IIHi

*:6 w. Gr.

⁶®) Xach : Preislifte der Aktien-Gefellfchaft für Fabrikation von Bronzewaren und Zinkgufs in Berlin.

⁶¹) Fakf.-Repr. nach : Viollet-le-Duc, E. E. Dictionnaire de l'architecture françaife etc. Bd. 8. Paris 1866. S. 340—351. ®²) Fakf.-Repr. nach: La /emaine des conflr. 1885—8Ó, S. 438—439.

zur Anwendung der Bänder, von denen Fig. 128 ⁶¹) ein frühes Beifpiel giebt. Die Bleche diefes Bandes find ausgefchnitten, durchbrochen und graviert und waren, wie bei a befonders dargellellt, auf Flügeln und Rahmen mit Nägeln beteiligt, deren rechteckige Köpfe eine quaderartige Ausbildung zeigten. Hatten

die Flügel eine bedeutende Höhe, etwa 2,00 bis 2,25m, fo waren, wie bei Fig. 129 e1), auch die Bänder lang und bekamen, um das Werfen des Fenflerflügels zu verhindern, je zwei Oefen, welche einen lofen Zapfen erforderlich machten, um den fich zur Verzierung ein ebenfalls lofer Rundflab fchlängelte. Um den Fenfterflügel ausheben zu können, rnufste der Zapfen herausgezogen werden. Das Beifpiel gehört etwa dem Ende des XIV. oder dem Anfang des XV. Jahrhunderts an. Von den fpäteren Schar-nierbefchlägen giebt Fig. 130⁶²) von den Fenflern im Mufée Plantin zu Antwerpen ein Beifpiel. Auch im Berliner Gewerbemufeum findet fich der gleiche Befchlag an einem alten Fender. (Siehe auch Fig. 11, S. 28).

Heute bedient man fich, um die Bewegung der Fenfterflügel zu bewerkstelligen, ausfchliefslich der Bänder. Bei billigen Ausführungen werden diefe Bänder zugleich mit den Scheinecken angefertigt, erhalten danach den Namen F'g. 134- Winkelbänder und bezwecken gleichzeitig die feftc Verbindung der Flügelrahmenhölzer. Fig. 132 zeigt ein Solches Winkelband mit »abgereiften«, d. h. abgefeilten Kanten, welches auf das Holz aufgelegt und mit Schrauben

Fig. 132.

Fig. 133-

io

he w. Gr.

% w. Gr.

öS-

Winkelbänder.

1 !K m

IH'ojij und Nägeln befeftigt wird. Es ift aus ftarkem Eifenblech gefchnitten und

hat feitlich einen Lappen, deffen Kante zu einer Oefe aufgerollt ift. Diefe Fig- 135- Oefe wird über einen Stützhaken gefchoben (Fig. 133), deffen wagrechter Dorn in den Futterrahmen ein- und an deffen Rückfeite umgefchlagen wird. . Die die Biegung diefes Domes und die Senkung des Zapfens verhindernde Stütze ift unten am Rahmen feftgenagelt. Statt diefes Stützhakens giebt es noch den einfachen Stützkloben (Fig. 1 34), der aus einem an der Kante aufgerollten Blech befteht, deffen Oefe einen mit ihr vernieteten Dorn j§ umfchliefst. Der Stützkloben wird am Futterrahmen feftgefchraubt. Dafs man diefe Winkelbänder, wie dies bei den Fenfterwinkeln in Art. 63 (S. 67) befchrieben wurde, auch verzieren kann, verlieht fich wohl von felbft.

Gewöhnlich werden die Fenfter jedoch mit den fog. Fifchbändern (Fig. 135) befchlagen. Diefelben beftehen aus zwei äufserlich ganz gleichen, aus Eifenblech gefchnittenen Teilen, welche, wie vorher befchrieben, je einen Dorn oder Zapfen umhüllen. Der Zapfen des unteren Teiles ift fo lang, dafs er in die obere Hülfe hineinragt und mit feiner verftählten Spitze den oberen Zapfen derart ftiitzt, dafs die Hülfen ein wenig voneinander getrennt bleiben, um nicht aufeinander zu reiben. Diefe Regel wird häufig aufser acht gelaffen, was eine geringere Beweglichkeit, befonders fchwerer Fenfterflügel, und das unangenehme Quietfchen beim Oeffnen derfelben zur Folge hat.

Die mit zwei oder drei Löchern verfehenen Lappen werden nach Fig. 136 in Schlitze gefchoben, welche fowohl in die Fenfterflügel, als auch in den Futterrahmen längs der Holzfafern hinein-

ft

]/u \v. Gr.

66.

Fifchbänder.

Fig. 136.

A WA

ESN

V.

Li

PS

F4 w. Gr.

67.

Fenfter-vei fchlüfiTe früherer Zeit.

geftofsen find, und darin durch eiferne Stifte feftgehalten, die der Anfehläger durch das Holz und jene Lappenlöcher hindurchtreibt. Gewöhnliche Fenfterflügel erfordern je zwei, gröfsere jedoch drei folcher Fifchbänder.

Fig. 137⁶¹).

Fig. 138 6I).

\(.....

cc

ft

°,08c-----$

j%k

m

Fig. 139 6I).

i.

wm

Wf'

irpmfr

By/' J ⁵.r| m

j/yy    Die Fenfterflügel hatten im Mittelalter nur einen

geringen Umfang, weil die Fenfteröffnungen durch Steinpfeiler und Steingewände, oft fogar mehrfach, geteilt waren.

Der Verfchlufs der Flügel erfolgte deshalb gewöhnlich durch Riegel, deren, je nach Höhe der erfleren, ein oder zwei angebracht waren. Sie wurden vor der Erfindung der Blendrahmen einfach in ein Loch des Steingewändes gefchoben. Fig. 137⁶¹) zeigt z. B. einen folchen Riegel von einem Haufe in Flavigny aus dem XIV. Jahrhundert. Der Riegel wird von einem trapezförmigen Gehäufe umfchlofifen, welches durch zwei verzierte Klammern a b am hölzernen F'lügelrahmen befeftigt ift.

Das Gehäufe enthält einen wagrechten Schlitz, um den Riegel mittels des Handgriffes hin und her fchieben zu können. Zur Formengebung' diefes Handgriffes waren häufig, wie im vorliegenden Falle, Pflanzenmotive benutzt; oft ift er auch in Geftalt eines Tieres, ja fogar eines menfchlichen Körperteiles, z. B. eines Beines, ausgebildet.

War ein Fenfter mit hölzernem Blendrahmen verfehen, fo erhielt der Riegel eine Schliefskappe und eine Vorrichtung, um zugleich mit dem Fenflerfliigel den im Inneren angebrachten Laden verfchliefsen zu können. Man hatte alfo hierbei nicht nötig, erft den Laden öffnen zu muffen, wenn dies mit dem Fenfter gefchehen füllte. In Fig. 138 ⁶¹) ift ein folcher Schubriegel dargeftellt. Die beiden bei a in gröfserem Mafs-ftabe gezeichneten Nägel dienen zur Führung des gefchlitzten Riegels, welcher auf dem feitwärts ausgezackten Bleche d—d' hingleitet und mit feinem Ende ef in die Schliefskappe b eingreift.

Seine beiden Ohren h und h‘ haben den Zweck, den bei B näher erläuterten Befchlag p des Ladens, der einen Vorfprung bildet, zu faßen und fomit den Laden felbft an den Fenfterflügel anzudrücken. Bei der Stellung des Riegels im Ge-famtbilde ift das Fenfter gefchloflen ; jedoch kann

Fig. 140 G1).

WT"i

Kl i

Lil

Q.

-j.

TO

wJn.

Î7“

Pr

Î.CO

tfl

0)1 4 Co

O)--

O,

;£/

¹

)    In: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1882. S. 509.

²

)    In: Annalen f. Gwbe. u. Bauw., Bd. 2, S. 317.

³

**) In: Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1883, S. 34.

⁴

) Nach: Siccardsburg, v.. a. a. O., Taf. VIII.

⁵

Fakf.-Repr. nach: La femaine des confir. 1885—86, S. 486. Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

der Laden geöffnet werden. Wird der Riegel nur uin und Laden gefchloffen ; wird dagegen der Riegel gänzlich aus das Fenfter mit dem Laden zugleich öffnen.

die Länge cf zurückgefchoben, fo bleiben Fenfter der Schliefskappe. gelöft, dann läfst fich

Derartige Schubriegel finden bei unferen heutigen Fenftern gar keine Anwendung mehr, öfter jedoch die Klinken oder Ruder, wie fie im XIV. und XV. Jahrhundert im Gebrauch waren und in Fig. 139ßl) dargeflellt find. Der Fenlterflügel wird beim Einlegen der Klinke in den nach aufsen gebogenen Haken flark angezogen und in den Falz gedrückt. Der Hebel der Klinke ift, 11m bei der Bewegung eine grofse Kraft entwickeln zu können, in äufserfl gefchickter Weife nach vorn gebogen.

Querfchnittsabmeffung, welche mit fechs Oefen, wie fie in

mm

Eine Art Efpagnoletteftangenverfchlufs, welcher gleichfalls aus dein XIV. Jahrhundert und aus dem Schlöffe Chaftellux bei Carre-le-Tombes flammt, zeigt Fig. 140⁶¹). Diefer Verfchlufs befiehlt nach Fig. A aus einer flachen Eifenftange von 11 X 20 //, y und K im einzelnen dargeflellt find, am Fenfterflügel befehligt ift. Mittels des Handgriffes P (a) werden durch Herauffchieben der Stange zwei Hebel M (Gi) aus ihren am Blendrahmen befindlichen Haken b (g) gelöft. Durch diefelbe Bewegung gleitet die Stange aus der Oefe L (d), und der Fenfterflügel läfst fich öffnen. Diefe Efpagnoletteftange ift für hohe Flügel geeignet, weil der Verfchlufs an drei Stellen, oben, unten und in der Mitte, erfolgt, jedes Werfen und Verziehen des Flügelrahmens alfo wirkfam verhindert wird.

Fig. 142⁶')..

Fig. 141B1).

^r~~r-i

sc

r-

Ie

1Z-Z"

ST

|n n®-.-

i—r-

a.

,s

if

0.    —i .

ojo

«fei

"î

<1

R B.

n’\

■n

v7i

mW

Wir finden ungefähr in der Mitte des XV. Jahrhunderts aber auch Triebflangen, deren Bewegungsvorrichtung eine grofse Aehnlichkeit mit den heute gebräuchlichen, fpäter erläuterten Schwanenhälfen hat. Fig. 141 G1) giebt ein Bild davon. An der Achfe O find die kleinen Hebel a befeftigt. Wird der untere Teil der Triebftange mittels des Handgriffes B hinaufgefchoben, fo bewegt fich der obere zu gleicher Zeit herunter, und beider Enden löfen fich aus den am Blindrahinen befeftigten Flülfen. Während diefe Triebflangen, in allen Teilen gefchmackvoll ausgefchmiedet und verziert, auf den Flügelrahmen aufgelegt und durch die Hafte E geführt wurden , werden die heutigen Basculeverfchlüffe meift in das Holz ein gelaffen und durch die Schlagleifte verdeckt, fo dafs bei ihnen nur die Olive fichtbar bleibt.

Fig. 142 e1) läfst erkennen, dafs der heutige Efpagnoletteverfchlufs auch bereits im XV. Jahrhundert üblich war. Hier diente die Vorrichtung wieder zum Verfchlufs des Fenfterflügels und zugleich des Ladens. Die Triebftange wird nicht in lotrechter Richtung, fondern mittels des Handgriffes G um ihre Achfe ge-

68.

Verfchlüffe der

dreht. Wie bei A erfichtlich, find oben und unten zwei Riegel mit Verzahnung angebracht, welche mittels eines kleinen, mit der Triebftange verbundenen Vorgeleges (bei B und D veranfchaulicht) vor- und zurück-gefchoben werden und den Verfchlufs des Fentterflügels bewirken. Zugleich find aber an die Triebftange vier bei E, C und B detaillierte Haken gefchmiedet, welche beim Drehen der erfteren einen kleinen, durch ausgefchmiedete Lappen am Laden beteiligten Rundltab B umfaßen und denfelben feft an den Fenflerflügel drücken. Mittels einer und derfelben Drehung der Stange um ihre Achfe wird hier alfo der Fenflerflügel mit dem Laden gefchloffen.

Fig. i3° u. 131 endlich geben den fehr einfachen Verfchlufs des Fenfters im Mufée Plantin zu Antwerpen und im Berliner Gewerbemufeum. Beim Befchlage k für die Läden wird die Klinke durch eine Feder niedergedrückt. Für die Fenlter ift die Federvorrichtung in lotrechter Stellung angeordnet. (Siehe Fig. ii, S. 28.)

Die Hauptbedingungen für eine gute Verfchlufsvorrichtung der Fenfter find: 1) dafs diefelbe durch Gleiten auf einer fchiefen Ebene den Fenfterfliigel

Gegenwart :

Konftruktions- allmählich heranholt und feft und dicht in den Falz des Rahmens drückt;

bedingungen.

69.

Verfchiedene Arten der Verfchlufsvorrichtung.

70.

Vorreiber.

2)    leichte Handhabung, die befonders bei folchen Fenftern wichtig ift, welche häufig geöffnet werden ;

3)    eine einfache Zufammenfetzung, welche Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit verbürgt, und endlich

4)    kräftige Bauart, die der Neigung des Holzwerkes, fich zu werfen und zu verziehen, widerftehen kann.

Man kann folgende Verfchlufsvorrichtungen für Fenfter unterfcheiden :

1)    die Vorreiber;

2)    die Einreiber;

3)    die Ruder oder Ueberwürfe;

4)    den Triebftangenverfchlufs (à bascule oder zumeift kurz, aber falfchlich, Basculeverfchlufs genannt), und

5)    den Efpagnolette-, Spagnolett- oder Dreliftangenverfchlufs.

Die Vorreiber find kleine Hebel, ein- oder doppelarmig, welche

fich um eine an ihrem Ende oder in der Mitte befindliche Achfe

Fig. 143-

drehen.

7¹-

Einfache

Vorreiber.

Diefelben werden gewöhnlich aus Gufseifen, feltener aus Schmiedeeifen oder gar aus Bronze angefertigt und bilden den billigften und einfachften Verfchlufs für kleinere Flügel, bei welchen es noch möglich ift, den oberen Einreiber mit der Hand zu erreichen, ohne nötig zu haben, fich einer Fufsbank oder einer Leiter zu bedienen. Vorausfetzung dabei ift, dafs die Fenfter mit feftftehenden Pforten hergeftellt find.

Die einfachen (einarmigen) Vorreiber beftehen nach Fig. 143 aus dem genannten, hier gufseifernen Hebel, welcher mit einem Nagel oder auch einer Holzfchraube am Fenfterrahmen befertigt wird. Die unterhalb des Hebels über den Nagel gefchobene Hülfe, welche meift mit dem Hebel zufammen aus Eifen gegoffen ift, oft aber auch aus einem lofen, zufammengerollten Blechrtreifen befteht, mufs die Höhe der Anfchlagleifte des Fenfterfliigels haben. Damit der letztere nicht durch das Schleifen des Vorreibers befchädigt, aber doch feft in den Falz gedrückt wird, bringt man daran ein Streicheifen an, welches entweder in einfachfter Weife nach Fig. 144 aus einem Draht befteht, deffen rechtwinkelig eingebogene und zugefpitzte Enden in den Flügelrahmen fo eingefchlagen werden, dafs der lotrechte Teil des Drahtes, wie die punktierte Linie andeutet, fchräg auf dem Rahmenholz liegt, oder nach Fig. 145 aus einem aufzufchrau-benden Reibeblech mit fchräg verlaufendem Vorfprunge gebildet wird.

¹/ö w. Gr.

Fig. 144.

1/2 w. Gr.

Bei Fenftern mit feftftehenden Pfoften lind die doppelten Vorreiber zu verwenden, von denen Fig. 146 ein Beifpiel giebt. Beide nebeneinander liegende Flügel werden durch den Verfchlufs gemeinfam in den P'alz gedrückt. Die in

72.

Doppelte

Vorreiber.

Fig. 144 am Streicheifen befindliche Nafe, welche das Herunterfallen des einfachen Vorreibers verhindern fort, mufs hier felbftverftändlich fortbleiben.

Fig. i₄₇5 9)

Fig. 145-

Fig. 150.

Fig- I5I-

ïï:

¹14 \v. Gr.

1/5 w. Gr.

. Fig. 146.

Fig. 152 5®).

SS

IIP

Hl

1/5 w. Gr.

V (E

-w

Fig. 147 ⁵⁹).

1/3 w. Gr.

Fig. 153 ⁶⁰).

Tfyfi

Vs w- Gr-

Fig. 154-

¹/5 w. Gr.

Fig. 148.

; /;

i;₅ w. Gr.

]|₆ w. Gr.

Fig. 149.

—[ ______

.. ■ ■ '

Fig. 155 r>9)-

fe

na

Sen

w. Gr.

]15 w. Gr.

Kl

y

zeigt einen doppelarmigen, fchmiedeeifernen Vorreiber mit Zierplatte, die aber doch feine Befeftigung durch Schraube oder Xagel nicht überfliiflig macht.

Neben diefem Vorreiber find noch fog. Zugknöpfe von Gufseifen oder Meffing,

um mit deren Hilfe die Flügel,

wie ein folcher in Fig. 148 dargeftellt ift, unerläfslich,

73-

Einreiber.

nachdem die Vorreiber gedreht, öffnen zu können, wozu bei verquollenem Holze manchmal ein ziemlicher Kraftaufwand gehört. Kleinere Fenfterfliigel erhalten einen, gröfsere zwei Vorreiber. Den vollftändigen Befchlag eines einfachen Fenfters macht Fig. 150 anfchaulich.

Auch die Einreiber (Fig. 149) find nur bei Fenftern mit feftftehendem Pforten verwendbar. Mittels des Handgriffes, der »Olive« oder dem »Drehknauf«, wird eine Zunge in den Schlitz des am Pforten feftgefchraubten Schliefsbleches (Fig. 151) gedreht, fo dafs das Fenrter bei wagrechter Stellung der Zunge gefchloffen, bei lotrechter geöffnet irt. Die Anfchärfung derfelben, fowie die Schräge der einen Seite des Schliefsbleches follen das Anziehen des Fenfterfliigels während des Drehens der Olive bewirken. Diefe wird meirt in Meffing oder Bronze flach und glatt poliert, wie in Fig. 151, manchmal reich verziert, wie z. B. in I⁷ig. 152⁵⁹), angefertigt. Bei der Form eines Knebels (Fig. 153 ü0) werden aber auch andere Materialien verwendet, wie Ebenholz, Horn, Celluloid, Elfenbein u. f. w., wobei die beiden Arme nur glatt abgedreht und poliert werden. Die Kataloge der Bronzewarenfabriken enthalten gewöhnlich eine reiche Auswahl verfchiedenartiger Formen.

Die oberen Flügel eines Fenfters werden mitunter nach Fig. 154 mit Doppeleinreibern verfehen, befonders dann, wenn die unteren mit Basculeverfchlufs be-fchlagen find. Die Olive fitzt in diefem Falle auf der Schlagleifte des rechten Flügels und fafst mit zwei kurzen Armen in den länglichen Schlitz eines an den feftrtehenden Pforten gefchraubten Schliefsbleches, unter welchem das Holz etwas

Fig. 157.

Fig. 158.

j§S

Fig. 159-

ff

i.5 w. Gr.

auszuhöhlen ift. Bei einer Drehung der Olive um 90 Grad läfst fleh der Doppeleinreiber durch den Schlitz hindurchziehen.

Bei feiten zu öffnenden Fenftern wird die Olive durch einen Einfteck- oder Auffteckfchlüffel mit drei- oder viereckigem Loch erfetzt, weshalb der Einreiber dann den Namen »Schlüffeleinreiber« führt. Er erhält nach P'ig. 155 ⁵⁹) einen ent-fprechend geformten Dorn. Ein Uebelftand dabei ift, dafs man nicht, wie durch die Stellung der Olive, erkennen kann, ob der Einreiber gefchloffen oder geöffnet ift; der Sturm ftöfst häufig die nicht verfchloflenen Fenfter auf, fo dafs die Scheiben zerfchlagen. Diefem Uebelftande fuchte man bei der technifchen Hochfchule in Charlottenburg-Berlin dadurch einigermafsen abzuhelfen, dafs die runde Oefifnung des Deckbleches um den Dorn herum Schlitze erhielt, welchen feitliche Zähne am Schlüffel entfprechen (Fig. 156); nur wenn der Einreiber gefchloffen ift, läfst fleh der Schlüffel herausziehen. Gegen das böswillige Ofifenlaflen der Fenfter fchützt aber auch diefe Vorrichtung nicht. Aufziehknöpfe find bei Anwendung der Schlüfleleinreiber unentbehrlich. Flügel von mehr als (30 cm Höhe erhalten zwei bis drei, kleinere nur einen Einreiber.

Auch der Schlüfleleinreiber kann nach Fig. 157 doppelarmig ausgebildet und am Pforten befeftigt werden, fo dafs er beide in die Falze des Rahmens gedrückten Flügel zugleich fchliefst.

Rudcrverfchlufs.

Ueberwurf fchon im Mittelalter bekannt.

hi

Wie aus Art. 67 (S. 70) zu erfehen ift, war der Ruderverlchlufs oder der

Gewöhnlich ift er ein doppelter, welcher beide Flügel zugleich fchliefst, und nur bei feftftehenden Pfoften anwendbar; die einfachen find mit den Efpagnoletteftangen, welche fpäter befchrieben werden follen, verbunden. Der einarmige Hebel, welcher das Ruder bildet, ift mit einem Ende an einem der P'enfterflügel (Fig. 158) um eine zu diefem fenkrecht liegende Achfe drehbar befeftigt und wird beim Schliefsen des Fenfters mit feinem anderen Ende aus der lotrechten Stellung in die wagrechte hinabgedrückt, wobei er fich in der Mitte in den am Pfoften angebrachten Haken oder Schliefskloben (Fig. 159) einlegt und fomit auch den zweiten Flügel in den Rahmen prefst. Auch hier find Reibebleche zum Schutze des Holzes notwendig. Von den beiden an den Enden des Hebels fitzenden Knöpfen dient der über der Achfe des Ruders nur zur Verzierung. Aufziehknöpfe in der Mitte des Fenfterflügels können allenfalls entbehrt und dafür jene Knöpfe am Ruder beim Oeffnen benutzt werden; doch ift von folcher Sparfamkeit abzuraten, weil die Glasfcheiben an einem verquollenen Flügel infolge des ungleichmäfsigen Ziehens am oberen oder unteren Ruder fpringen können. Am linken Flügel wäre der Aufziehknopf ohnehin unentbehrlich. Die Zahl der Ruder eines Fenfters entfpricht genau derjenigen der Ein- oder Vorreiber. Beim einfachen Ruder, welches ebenfo ausfieht wie das doppelte, wird der Schliefshaken am Blendrahmen befeftigt.

Alle drei bisher befchriebenen Verfchlüffe würden auch bei P'enftern mit aufgehenden Pfoften anwendbar fein, wenn man den linken Flügel durch oben und unten angebrachte Vorreiber oder Kantenriegel, wie fie fpäter bei den Thiir-befchlägen befchrieben werden, feftftellen wollte. Dies ift aber höchft unbequem und giebt auch nie einen dichten Verfchlufs; deshalb wird bei folchen Fenftern immer einer der nachftehend angeführten Befchläge benutzt.

Bei den Triebftangenverfchlüffen haben wir hauptfäch-lich zwei Arten zu unterfcheiden :

1)    folche mit einer durchgehenden Stange, und

2)    folche mit getrennten Stangen von etwa halber Länge der durchgehenden.

Bei beiden Arten gefchieht der Verfchlufs gewöhnlich drei Stellen, oben, unten und in der Mitte, feltener nur an den zwei Stellen, wo fonft die Vor- und Einreiber angebracht find, und zwar entweder durch Drehung eines Hebels in lotrechter Richtung, wobei der Verfchlufs durch Herunter-fchieben der durchgehenden Stange erfolgt, oder durch Drehung einer Olive um eine wagrechte Achfe, wodurch eine Stange nach oben, die andere nach unten be-

Einer der einfachften durchgehenden Triebftangenverfchlüfle ift in Fig. 160

75-

Fenfter mit aufgehenden Pfoften.

31

(!

■1

76.

fl

Triebftangen-verfchlufs : Allgemeines.

an

Fig. 161.

1,5 w. Gr.

wegt wird.

1) Aus einer langen quadratifchen Eifenftange von etwa 8 bis 9

mm

77-

Durchsehende Triebftange mit Ilebel-bewegung.

dargeftellt. Die flache, am Pforten befeftigte Stange ift oben und unten mit einem nach unten gerichteten Haken verfehen ; an beide Fenfterflügel dagegen find an entfprechender Stelle je zwei Schliefsbleche (Fig. 161) gefchraubt. Werden nunmehr die Flügel an den Rahmen gedrückt, fo greifen durch eine Abwärtsbewegung des Hebels und der Stange die beiden Haken über die Schliefsbleche und preffen die Flügel in ihre P'alze. Auch hierbei ift noch ein feftftehender Pforten voraus-

Fig. IÓ2.

Fig. 163.

Dl

\i dB

fi

ft!

ihr

Id

dE

01

dE

]!s w. Gr.

78.

Hcbelbascule.

gefetzt ; doch läfst fleh mit kleiner Ab-änderüng, wie wir fpäter fehen werden, diefer Verfchlufs auch für Fenfter mit aufgehenden Pforten verwerten.

Einen höchft einfachen und empfehlenswerten Verfchlufs, befonders grofser Flügel mit feftftehendem Pforten, erreicht man mittels des fog. Hebelbascules, welches durchweg bei den Fenftern der technifchen Hochfchule zu Charlottenburg-Berlin Anwendung gefunden hat. Nach Fig. 162 befteht der Befchlag hauptfächlich aus drei Teilen:

©p|®

1/4 w. Gr.

[A

Quer-

fchnittsabmeflüng, mit welcher eine beliebige Anzahl — gewöhnlich drei — rechtwinkelig abftehender und etwa nach einem Viertelkreis abgerundeter Stifte d ver-

bunden ift.

In der Mitte, welche ungefähr auch der Mitte des Fenfterflügels ent-fpricht, ift die Stange zu einer Oefe b ausgefchmiedet, in die der Rundteil a des Hebels eingreift. Bei fehr hohen Fenfterflügeln ift diefe Oefe jedoch tiefer ordnen, damit die Hebel in bequem erreichbarer Höhe liegen. Die Stifte d reichen durch Schlitze einer Eifenfchiene hindurch, an der die Stange verfchiebbar be-feftigt ift und welche zum Einlaffen und Anbringen im Rahmenwerk des Fenfterflügels dient.

anzu-

2)    Aus einer der Anzahl der Stifte entfprechenden Zahl von Schliefsblechen, welche nach Mafsgabe der Lage jener Stifte d am Fenfterpfoften anzufchrauben find.

3)    Aus einem Hebel a, welcher mit dem Handgriffe feft verbunden und mittels des letzteren um den Punkt c drehbar ift. Das Schliefsen, bezw. Oefifnen des Fenfterflügels gefchieht nun fo, dafs durch den Hebel a die Stange mit ihren Stiften hinaufgefchoben wird, worauf die Stifte d fleh beim Anpreffen des Flügels in die Oeffnungen der Schliefsbleche bewegen und beim Herabdrücken der Stange darin heruntergleiten. Durch die abgerundete Form der Stifte, fowie durch die Ab-fchrägung des Schliefsbleches wird der Fenfterflügel fehr ftark angezogen und in den Rahmen geprefst. Bei der Einfachheit der Konftruktion find Ausbefferungen faft ganz ausgefchloffen.

Die Vorrichtung ift aber auch fo denkbar, dafs nur eine Stange mit rechts

und links angefchmiedeten Stiften für beide Pflüget vorhanden und in den Pfoften eingelaffen ift. Beide Flügel werden dann durch eine Bewegung des Hebels zu gleicher Zeit gefchloffen. Trotz der gröfseren Billigkeit des Befchlages ift diefe Abänderung aber wenig zu empfehlen, weil wegen der vermehrten Reibungswiderftände zum Oefifnen und Schliefsen der Fenfter ein zu grofser Kraftaufwand erforderlich ift.

Ein weiterer Verfchlufs mit durchgehender Triebftange ift in

79-

Fig. 164.

Durchgehende Triebftange bei

Der aus Meffing oder Bronze angefertigte Hebel ift am aufgehenden Drehpunkt mit kleinem Zahnrädchen verfehen, welches in eine Verzahnung der Triebftange eingreift. Das Getriebe ift meift faft gänzlich durch einen kleinen, auf das Befeftigungsblech genieteten Kaften verdeckt, defifen Langfeiten die Lager für die Achfe des Hebels bilden.

Fig. 163 dargeftellt und für Fenfter mit aufgehenden Pfoften zu gebrauchen.

Pforten.

Durch Heben oder Senken des letzteren wird die Triebftange auf- oder abwärts bewegt. Das untere Ende derfelben ift keilförmig zugefchärft und fchiebt fich beim Schliefsen des Fenfters in einen an den Blindrahmen gefchraubten Schliefs-kloben (Fig. 164) hinein, der, je nachdem die Stange rechteckig oder rund ift, eine dementfprechende Form erhalten mufs. Das obere Ende dagegen ift gewöhnlich zu einer rechteckigen Oefe ausgefchmiedet, welche in einen gleichfalls am Blindrahmen befeftigten Haken greift und beim Herabfchieben der Stange mittels des Hebels an der fchrägen Wand des Hakens heruntergleitet und dadurch den Plügel in den t"-T Rahmen prefst. Ift ein gabelförmiger Doppelhaken angebracht, fo mufs das obere Ende der Stange ftatt der Oefe einen Bund (Quer-ftiiek) erhalten, welcher fich in die Gabel einhakt, während die 1 rieb-flange dazwifchen Platz findet.

Um auch noch in der Mitte einen Verfchlufs zu haben, der befonders das Werfen und Verziehen der Fenfterflügel verhindern foll,

Fig. 165 °³).

cru

Ff

w. Gr.

80.

Geteilte

Triebftange

mit Hebel- lieh mit Einreiber und Olive kon-

bewegung.

Fig. 166.

Wie Irig. 166 ift der Hebel um eine

'b

1:

222

mJ

CC

'(5 W. Gr.

ift die Triebftange mit einer Zunge verfehen, welche fich hinter einen am zweiten Flügel befeftigten Haken legt. Die Hebel miiffen in handlicher Höhe angebracht fein, werden bei hohen Fenftern alfo nicht immer in der Mitte der Flügel fitzen können. Die Führung einer folchen Stange gefchieht durch Kloben, alfo durch fchmiede- oder gufseiferne Oefen, welche an den aufgehenden Pfoften gefcliraubt werden, oder, bei rechteckigen Stangen, mittels fog. verdeckter Führung, indem nach Fig. 165 ⁶³) ein T-förmiges Eifen an die Stange genietet ift, welches fich in dem Schlitze eines auf den Pfoften gefchraubten Bleches bewegt. Das flolz mufs unterhalb des Schlitzes dementsprechend ausgeftemmt fein.

Der Verfchlufs mit durchgehender Triebftange hat vor dem mit geteilter den Vorzug, dafs die Stange eine Verfteifung des P'enfterfltigels bildet und das Triebwerk fchmaler ift, feine Verfenkung alfo nicht das Rahmenwerk fo ftarlc durch das notwendige Ausftemmen des Holzes fchwächt. Die Schlagleiften oder die Pfoften können deshalb fchwacher genommen werden, als bei den geteilten Triebftangen.

Von den geteilten Triebftangen find zunächft diejenigen mit Hebelbewegung zu erwähnen, welche allein im wesentlichen von den übrigen abweichen, die famt-ftruiert find und fich nur in der Bewegungsvorrichtung voneinander unterscheiden, lehrt

Achfe beweglich, welche mitten zwiSchen den beiden Befeftigungs-punkten der Stangenenden liegt, fo dafs beim Herunterdrücken des Hebelsarmes die obere Stange hinauf-, die untere hinabbewegt wird, deren Enden in Oefen oder Schliefskioben eingreifen, die am Blindrahmen befeftigt find.

Die einwärts gerichtete Biegung der Stangenenden a bewirkt das Anziehen und Eindrücken des linken Flügels in die Rahmenfalze. Der rechte Flügel ift auf ein und zwei Drittel feiner Höhe mit zwei Schliefs-blechen, ähnlich wie in Fig. 160 (S. 75), und daran befindlichen, etwa 8 mm Starken, kurzen Rundeifen verfehen, welche etwas über den Flügelrahmen hinausragen und beim Herunterdrücken des Hebels von zwei Haken b erfafst werden, die an die beiden Stangen gefchmiedet find und Somit auch den Verfchlufs des rechten Flügels bewirken. Um den für die Bewegung des Hebels notwendigen, aber unfehönen Schlitz zu verdecken, ift ein kleines Deckblech c angeordnet, welches darin mittels eines Stiftes d geführt wird und beim Herabdrücken des Hebels, alfo beim Oeffnen des Schlitzes hinuntergleitet. Diefe der in Art. 77 (S. 75) beschriebenen ähnliche Vorrichtung unterscheidet fich hauptsächlich von letzterer dadurch, dafs fie für Fenfter mit aufgehenden Pfoften verwendbar ift, während erftere nur für Solche mit feftftehenden brauchbar war. Statt der Haken könnten an den Triebftangen übrigens auch die in Fig. 162 (S. 76) dargeftellten, Seitwärts hervortretenden Stifte mit den

zugehörigen Schliefsblechen am rechten Flügel angebracht werden, wodurch jene Hebelbascules auch für Fenfter mit aufgehenden Pfoften benutzbar würden.

Fig. 167 ⁵⁹).

PI

ifm

ęm

Fig. 168.

in

II

gpa,

V3 w. Gr.

Fig. 169.

ii

% w. Gr.

Fig. 170.

mm

w. Gr.

1!5 w. Gr.

Fig. 171e3).

(-*

r* w. Gr.

81.

Sonftigc Basculc-verfchlfifle : Allgemeines.

Alle übrigen Basculeverfchliiffe haben folgende Eigenfchaften gemeinfam :

1)    fie find für Fenfter mit aufgehenden Pfoften beftimmt;

OS

2)    die Stangen liegen unter der Schlagleifte verfteckt, was den Vorteil hat, dafs ihre Bearbeitung eine einfachere,

alfo billigere fein kann und dafs fie fich nicht leicht verbiegen können ;

3)    der Verfchlufs erfolgt durch Drehung einer Olive oder eines Hebels um eine wagrechte, fenkrecht zur Fenfterfläche liegende Achfe, und zwar

4)    an drei Stellen, nämlich oben und unten durch die geteilte Triebfiange und durch die am Blindrahmen und Losholz befeftigten Schliefskloben, fowie in der Mitte durch einen Einreiber, welcher die Verbindung der beiden Fenfterfliigel herftellt, bezw. den linken Flügel, welcher durch die Schlagleifte des rechten in die Rahmenfalze gedrückt wird, noch befonders in diefe hineinprefst und fo die Fugendichtung bewirkt.

Ob die Olive mit dem in Fig. 149 (S. 73) dar-geftellten gewöhnlichen Einreiber oder mit einem einfachen oder doppelten Hakeneinreiber, nach Spengler s Patent (Fig. 167 ⁵⁹), verbunden ift, bleibt fich gleich; doch läfst fich annehmen, dafs die Hakeneinreiber mit ihren federnd wirkenden Bügeln einen dichteren Verfchlufs bilden, wenn auch die anderen, bis auf die Olive vollftändig verfteckt liegend, beffer ausfehen. Jedenfalls mufs ein Hebel, wie der Arm eines Hakeneinreibers und das Ruder, in einen Haken eingreifen.

82.

Bascule

mit

[Opi

Beim Basculeverfchlufs mit Zahnradbetrieb wird durch eine Viertelkreisbewegung der Olive (Fig. 168) die eine Stangenhälfte nach oben, die Zabnradbetrieb andere nach unten, beide in Schliefsöfen gefchoben, die am Blindrahmen befeftigt find; zugleich aber wird ein Einreiber in den Schlitz eines am zweiten Flügel angebrachten Schliefsbleches gedreht. Die Stangen find in der Xähe des Rades gekröpft und mit Zähnen verfehen. Das Triebwerk liegt in einem kleinen, aus Eifenblech zufammengefetzten Karten (Fig. 169), der in das Rahmenholz des rechten Flügels eingelaffen ift und deffen Seitenwände die Führung der Zahnftangen beforgen. Die Olive ift

83.

Mangel.

84.

Basculeverfchlufs mit Schwanenhälfen.

auf die Achfe des Rades gefchoben und dort verftiftet und in ähnlicher Weife dahinter der Einreiber angebracht (Fig. 170). Die Achfe reicht vorn durch die zu diefem Zwecke durchbohrte Schlagleifte hindurch, fo dafs durch letztere das Triebwerk völlig verdeckt ift und es eines befonderen Deckbleches hier gar nicht bedarf, wenn auch folches hin und wieder in Meffing- oder Bronzeausführung zur Erzielung eines gröfseren Reichtumes des Befchlages angebracht wird.

Statt des Einreibers, welcher durch die Achfe gedreht wird und deshalb über fie gefchoben ift, wird manchmal nach Fig. 171 0y) auch eine Zunge an die untere Stange in Höhe des Zahnrades gefchmiedet, die fich beim Heben oder Senken der Stange auf- oder abwärts bewegt; hierbei gleitet fie in einen am zweiten Flügel befeftigten Schliefshaken. Diefe Vorrichtung hat das Unangenehme, dafs fämtliche Befchlagteile wegen jenes Hakenverfchluffes auf der Schlagleifte fichtbar angebracht werden müffen, dafs deshalb für das Triebwerk ein verzierter, gufseiferner oder bronzener Karten, wie auch in Fig. 173, erforderlich wird und die ganze Ausführung eine wefentlich forgfältigere und deshalb teuerere fein mufs. Ob diefelbe dadurch aber ein anfprechenderes Ausfehen gewinnt, ift fraglich und jedenfalls Gefchmacksfache.

Diefe Art der Basculeverfchlüffe ift felir verbreitet und hat fich gut bewährt. Ausbefferungen können eigentlich nur infolge fchlechter Arbeit dadurch entftehen, dafs die Zähne des Getriebes abbrechen oder dafs infolge mangelhafter Führung der Zahnftange, alfo zu grofser Weite des Kaftens, die Zähne des Rades in eine andere Lücke der Zahnftange fpringen. Letztere wird dann nicht mehr genügend durch die Drehung des Triebrades gefchoben; ihr Ende bleibt noch etwas in der Schliefsöfe ftecken, und das Fenfter läfst fich deshalb nicht öffnen.

Beim Zahnradtriebwerk wurden die beiden Triebftangen in genau paralleler Richtung bewegt. Beim Basculeverfchlufs mit fog. Schwanenhälfen ift dies nicht

Fig. X72 ⁶⁴).

Fig. 174 fi3).

Fig. 173 ⁶⁴)-

SU

fl

1

©r

Fl

tli

©•

.s

,fi

fr#

V,

s“

"'-y

Fig. 175 ß3).

o\

i • • •

Bf

fi

Bf

ä!!! i,

■■fl!

G'

¹/4 w. Gr.

O"

Jk

w. Gr.

Jfe Gr.

Fig. 176 ⁶³).

o 1 ; ~k Hol

m

)s

Y\k

1°I ft Mol

ganz der Pall; denn durch die Drehung der Scheibe, auf welcher die gekröpften Enden der Stangen befeftigt find, werden letztere etwas feitwärts gefchoben (Fig. 172G1), und deshalb müffen die Führungskloben nicht dicht an fie an-fchliefsen, fondern etwas Spielraum für die Seitwärtsbewegung laffen. Will man dies vermeiden, fo mufs man nach Fig. I73(i4) entweder die Stangenenden an der unteren Scheibe mit beweglichen Gelenken verfehen oder den beiden gekröpften Enden, den »Schwanenhälfen«, nach Fig. I74üa) längliche Schlitze geben, in welche zwei auf der Scheibe vernietete Stifte ein-faffen. Die Bewegung diefes Basculeverfchluffes gefchieht gewöhnlich durch ein Ruder, das mit feinen zwei Stiften i (Fig. 175 U3) in entfprechende Löcher der Scheibe eingreift und aufserdem noch durch den vernieteten Stift ^ (Fig. 176⁶³) feft mit ihr verbunden ift. Beim Drehen des Ruders aus der

lotrechten in die wagrechte Stellung wird zugleich die Scheibe gedreht, welche die beiden Stangen nach oben und unten in die am Blendrahmen befeftigten Kloben fchiebt. Fig. 174 zeigt die Lage der Schwanenhälfe bei geöffnetem und bei ge-fchloffenem Fenfter. Beim Herabdrücken greift das Ruder wie gewöhnlich in einen Haken, wodurch der Verfchlufs noch an einer dritten Stelle bewirkt wird. Man könnte übrigens die Bewegung auch mit einer Olive hervorrufen ; doch würde dies einen etwas gröfseren Kraftaufwand erfordern. Ruder wie Olive bringt man am beften in der Mitte des Fenfterflügels, am bequemften zur Handhabung jedoch in Augenhöhe an, wobei die beiden Stangen verfchieden lang werden. Die Verfchie-

Fig. 177⁵⁹).

bung jeder einzelnen beträgt etwa 12 bis 15 Inin. Die Enden, womit fie in die Oefen (Kloben) gefchoben werden, find zum Zweck des Anziehens

II

... L........1

Fig. 178.

li

der Flügel gewöhnlich nur abgekantet, womit manchmal eine Verbreiterung verbunden ift, oder fie werden, wie in Fig. 166 (S. 78, bei a), etwas zugefchärft und umgebogen.

Von den verwickelteren Vorrichtungen dürfte fich am beften noch die Spengler fche empfehlen, Riegeienden. bei welcher nach Fig. 177 5u) das Stangenende, um eine baldige Führung zu finden, hakenförmig aus-gefchmiedet ift und an einer am Kloben drehbar angebrachten Stahlrolle herabgleitet, wodurch der Fenfterfhigel feft angezogen wird. Die Riegelenden gehen leicht, weil die Gleitrolle wirkt, und es brechen deshalb nicht, wie fonft fo oft, die Triebzähne ab; auch haben die Enden verfchiebbare Schuhe, um die Regelung der Länge der Riegel auf dem Bau felbft ohne Mühe und ohne Schmieden vornehmen zu können.

Bei Lohmann s patentiertem Anziehkloben werden nach Fig. 178 zwei kleine Hebel durch

«5-

86.

Lohmann' s Anziehkloben.

die fich auf-, bezvv. abwärts bewegenden Stangenenden in die Oefe gedrückt und die Fenfler dadurch fehr feft angeprefst. Ob der Mechanismus durch den Gebrauch

fchliefslich nicht wackelig und unficher wird, dürfte erft eine längere Erfahrung lehren.

Auch bei den Drehftangenverfchlüffen find folche für feftftehende von denjenigen fchwengei. fijr aufgehende Pfoften zu unterfcheiden.

Zu erfteren ift Spengler s Exaktdruck-fchwengel zu rechnen. Am oberen und unteren Ende einer Drehftange, welche etwa ²/3 der Fenfterhöhe zur Länge hat und mittels Hals- und Schraubenlagern am feftftehenden Pfoften befeftigt ift, find die beiden Schwengel angebracht (Fig. 179G5), deren unterer mit einem Knopf zum Anfaffen und Drehen verfehen ift, während der obere anftatt deffen nur eine flache Rofette trägt. Im Inneren der Hülfen der Schwengel fitzen Stahl- oder Bronzewalzen g, welche beim Seitwärtsbewegen der erfteren über in gleicher Höhe an den Fenfterflügeln befeftigte Exzenter a hinweggreifen. Soll das Fenfter gefchloffen werden, fo ift zunächft der linke Flügel in die Falze zu drücken und, durch Linksbewegen des Schwengels und der Stange, die Walze über die beiden linken Exzenter zu fchieben ; alsdann ift der rechte Flügel anzulegen und der Schwengel auch über die dortigen Exzenter a zurückzudrehen. Die kleine Nafe e geftattet die Drehung nur fo weit, dafs der Schwengel genau in der Mitte flehen bleibt. Beim Oeffnen des Fenfters, alfo beim Nachlinksdrehen des Schwengels, drücken die fcharfen Kanten n und nf den Flügel aus dem Falze fo weit los, dafs

87.

Spengler' s Exaktdruck-

'4 w. Gr.

88.

Efpagnolette-

ftangen-

verfchlufs.

er mit Hilfe eines Aufziehknopfes leicht geöffnet werden kann.

Für Fenfter mit aufgehenden Pfoften hat man den Efpagno-letteftangenverfchlufs mit Ruder. Wie beim Bascule erfolgt der Verfchlufs an drei Stellen: oben, unten und in der Mitte. Durch

P'ig. 180.

Fig. 181.

jsri

ÜHHp

ffü

ein an der 10 bis 15 ¹¹¹¹¹¹ ftarken Stange aus Rundeifen angebrachtes Ruder, welches nur in fteigender und fallender Richtung beweglich ift (Fig. 180), kann die Stange um 90 Grad gedreht werden, wobei fich die oben und unten befindlichen, gekrümmten Enden aus Haken (Fig. i8i)aus-löfen, welche am Blendrahmen oder am Losholze feftgefchraubt find. Beim Schliefsen des Fenfters

Fig. 182.

Vz

fv

«i

W“ a ¹

SSifft

Fig. 183.

mufs das Ruder, nach dem Zurückdrehen der Efpagnoletteftange und dem Eingreifen der gekrümmten Enden in die Schliefskloben, durch Abwärtsbewegen in den Haken eingedrückt werden, der in entfprechender Höhe am zweiten Flügel befeftigt ift. Die Stangen liegen frei auf den Schlagleiften und werden viermal, oben, unten und in der Mitte in der Nähe des Ruders, von Hülfen umfafst, welche aus Eifen-blech gefchmiedet find und deren zufammengenietete Enden nach Fig. 182 durch die Schlagleifte hindurch in das Fenfterrahmenholz gefleckt und dort durch Schrauben feftgehalten werden. Vielfach findet man übrigens Oefen, welche nicht, wie im vorliegenden Beifpiele, in die Stange eingelaffen find, fondern fichtbar auf derfelben aufliegen und deshalb verziert werden. Die Ruder können, wie früher, aus Eifen oder Bronze angefertigt fein und werden mittels eines Domes auf dem halbkugelartig ausgefchmiedeten Anfatze der Stange befeftigt. Ein Gelenk an der Befefti-gungsftelle geftattet es, mit dem Ruder zum Zweck des Einhakens beim Schliefsen des Fenfters die Viertelkreisbewegung zu machen.

Ruder, welche an der Efpagnoletteftange lotrecht herabhängen und um 90 Grad aufwärts bewegt werden müffen, wenn man behufs Schliefsens oder Oeffnens des Fenfters die Stange drehen will, verdienen keinen Vorzug vor den foeben befchrie-benen, weil bei folcher Einrichtung der Mittelverfchlufs verloren geht.

Im allgemeinen find die Bascule-verfchliiffe den Efpagnoletteftangen vorzuziehen, weil der Hebelsarm des Ruders ein zu geringer ift, um eine grofse Kraft beim Drehen der Stange entwickeln zu können, fo dafs die Haken nicht genügend oder oft gar nicht in die Schliefskloben eingreifen, befonders wenn der Fenfterflügel fich etwas verzogen hat. Auch find die Haken fowohl, wie die Kloben, infolge der Reibung einer ftar-ken Abnutzung unterworfen, wonach der Schlufs der Fenfter in den Falzen nur ein fehr lockerer und undichter wird. Deshalb wird der Efpagnoletteftangen-verfchlufs in Norddeutfchland jetzt viel weniger als früher angewendet, und es find die Bemühungen erklärlich, den genannten Mängeln möglich/l abzuhelfen.

Dies gefchieht gröfstenteils durch den Rincklake fchen Verfchlufs, bei welchem die Haken am oberen und unteren Ende der in der Mitte geteilten Trieb-Range beibehalten find. Die Olive, mit deren Hilfe das Drehen der Stangen um ihre Achfe vollführt wird, fitzt auf einem Dorn d, deffen Verlängerung im Inneren

89.

Mängel

diefes

Verfchlufifes.

III l II

LL,

Hj

o.

CL

l.

fl.

7P

90.

Rincklake' s Verfchlufs.

oC-^/3

oi

V2 w. Gr.

eines metallenen Kaftens eine doppelte Spirale bildet und deffen Ende c einen Einreiber trägt (Fig. 183). Durch Drehen der Olive, bezw. der Spirale wird eine halbe Mutter a, welche in der Mitte mit entfprechender Spirale, am vorftehenden Ende jedoch mit Verzahnung verfehen ift, am Dorn auf- und abwärts bewegt. Die Führung geschieht durch die Seitenwand des Kaftens. Jedes der Triebftangenenden hat innerhalb des Kaftens eine kleine, zum Teile mit Zähnen befetzte Scheibe b, welche in die Verzahnung der Mutter eingreift und durch die Bewegung der letzteren gedreht wird, fo dafs nicht nur die Verfchlufshaken oben und unten durch die Drehung der Olive in die Kloben eingreifen, fondern zugleich auch der Einreiber in der Mitte in das entfprechende Schliefsblech gefchoben wird. Durch die mehrfache Ueber-fetzung wird beim Drehen der Olive eine grofse Kraft entwickelt, fo dafs diefe Verfchlufsvorrichtung eine äufserft fefte und dichthaltende ift. Der verzierte Kaften-deckel fehlt der Deutlichkeit wegen in der Zeichnung.

Ift die Teilung des Fenfters durch den Kämpfer fo erfolgt, dafs fich oben erheblich kleinere Flügel als unten ergeben,

01.

Fig. 184 0fl).

Bcfchlag der oberen

Fcnfterflügei. fo erhalten jene gewöhnlich eine einfachere Verfchlufsvorrichtung, welche in Einreibern mit Oliven oder in Rudern befteht, je nachdem die unteren Flügel mit den einen oder anderen verfehen find. Oft fehlen, obgleich hierzu nicht fehr geraten werden kann, weil die Flügel beim Reinigen zu leicht herausfallen, die Fifchbänder gänzlich, befonders dann, wenn der Pfoften oben nicht hindurchgeht, fondern der obere Flügel die ganze Fenfterbreite einnimmt, und ift ftatt derlelben nur eine entfprechende Anzahl . von Schliiffeleinreibern angebracht. Beffer ift es, in folchem Falle die Fifchbänder am wagrechten Blindrahmenteile oder, wie es häufiger gefchieht, am Losholze zu befeftigen und an der entgegengefetzten Seite entweder zwei Einreiber mit Oliven oder Schlüffel, oder eine befondere Vorrichtung für Klappfenfter anzubringen.

92.

Aufftell-vorrichtungcn für obere Fenflerflügel.

Fig. 185.

Fig. 186.

T" T

UUDL

7/

EJDÜL

Bjdul

J__^

IU3K¹

Solcher Vorrichtungen zum Oefifnen und Feftftellen von Klappfenftern giebt es unendlich viele, von denen hier nur einige der gebräuchlichften angeführt werden follen. Man hat dabei zu unterfcheiden, ob die Flügel von unten nach oben oder von oben nach unten auffchlagen follen; letzteres ift das gewöhnlichere, weil dadurch das unangenehme Herabfallen der kalten Luft einigermafsen verhindert wird.

Von den Vorrichtungen zum Auf-ftellen der unteren Flügel fei zunächft der ver-befferte Kniehebel (Patent Leins, Fig. 184⁰⁶) « erwähnt, welcher nur eine einzige Stellung

\V,i

’/₀ w. Gr.

llio w. Gr.

des Flügels geftattet. Der Verfchlufs mufs durch Vor- oder Einreiber erfolgen, und fchon deshalb    macht fich der Uebelftand    fühlbar,    dafs man    zum Oeffnen

und Schliefsen des    Fenfters eines Trittes oder    einer Leiter bedarf,    die übrigens

auch bei der Verwendung einer gekrümmten Zahnftange (Fig. 185) oder eines bogenförmigen, durchlochten Bandes (Fig. 186), Vorrichtungen, die befonders bei eifernen Fenftern beliebt lind, nicht entbehrt werden können. Zahnftange und durchlochtes Band haben aber vor dem Kniehebel den Vorzug, dafs man den zu öffnenden Flügel in jeder beliebigen Stellung fefthalten kann.

Befonders bei den einfachften Vorrichtungen zum Schliefsen der herabklappenden Flügel ift eine Schere oder ein ähnlicher Mechanismus notwendig, um das völlige Herabfallen des Flügels zu verhindern. Eine folche Schere ift in Fig. 187⁶⁵) dargeftellt. Diefelbe befteht aus einem gefchlitzten Eifen t, welches, mit einem Ende um    eine Achfe drehbar, am Blendrahmen    befeftigt ift.    Am Fenfter-

fliigel fitzt ein Stift    s, welcher beim Oeffnen des    Flügels    im Schlitz heruntergleitet

und das Herabfallen des erfteren verhindert. Tritt der Stift in die Ausbauchung u

Fig. 190GG).

Fig. 18786).

Fig. 188.

⁰rn r,®

JL

:zrr:

Wl

lit

%v

i¹

"%Sh~

\g

iii"

\JH

Fig. 189 ce).

.0,

OTlJ

}k W. Gl-.

ip

..Jfe

ir

93-

Patent

Marasky.

94.

Patent

Logier.

des Schlitzes, ib ift der Flügel nur mit halbem Winkel a geöffnet, welcher gröfser oder kleiner ift, je nachdem die Schere höher oder tiefer angebracht wird.

Die in Fig. 188 erläuterte Fangvorrichtung, be-ftehend in einem einfachen Blechwinkel, geftattet nur eine einzige Stellung des Flügels.

Das Oeffinen und Schliefsen der Flügel gefchieht oft mittels der Federfallen (Fig. 189 u. 190 e0). Bei der erften wird ein Riegel durch eine Spiralfeder in einen Schliefskioben gefchoben, bei der zweiten durch eine gewöhnliche Feder eine Falle in ein Schliefsblech eingehakt. Das Oeffnen erfolgt durch Ziehen an einem Kettchen oder einer Schnur oder mittels eines an einer Stange befeftigten Hakens.

Auch der Oberlichtverfchlufs von Mer kling haus & Co. in U.-Barmen (Fig. 191) befiehl in einer fcherenförmigen Federfalle; die Schere greift beim Schliefsen des Fenfters über ein T-förmiges Eifen fort.

Ein Uebelftand diefer Federfallen ift, dafs zum Schliefsen der Fenfter es immer noch einer Stange bedarf, um fie zuzuftofsen. Auch bei den nächften Ver-fchliiffen, von denen zunächft das Patent Marasky erwähnt fei, ift dies der Fall. In

Fig. 192 ift die Vor-richtung im gefchlof-

Fig. 192.

Jl

»■ /

Ll

jn

■ca

rf

Ki

ff

Fig. 193 ß5)

! \ \*c\

É-F

Clr

fenen Zuftande per-fpektivifch darge-ftellt. Mittels einer

Hakenftange wird der Hebel, welcher um einen Dorn drehbar am Flügel befeftigt ift, herabgezogen, wobei ficli die darin befindliche Platte a hinter den am Blendrahmen feftgefchraubten, gefchlitzten Schliefskiobeny klemmt. Hierdurch ift das Fenfter dicht gefchloffen. Beim Heraufftofsen des Hebels drückt feine vorftehende Nafe gegen das Blech des Schliefsklobens und hebt dadurch den Flügel aus dem Rahmen heraus. Die Stifte g verhindern ein zu weites Drehen JÄ|| des Hebels.    8;

Jl

'Cm

Fig. 194 :’⁹)-

Genau dasfelbe bezweckt das Patent L'öjjler. Nach Fig. 193⁶⁵) fchiebt der Hebel a beim Herabziehen mittels der Hakenftange den im ftumpfen Winkel abgebogenen Riegel b zwifchen die Schliefsftifte d und c, wobei durch fein Gleiten am Stift c der

SK

Ml

' 23

...

Fig. 195'

Flügel feft in den Rahmen gedrückt wird. Umgekehrt drückt der Riegel beim Herabbewegen durch Gleiten am Stift d den Flügel aus den Falzen heraus.

In Fig. 194⁵⁹) fieht man nach Leggot's Patent eine in einem Gelenkbande drehbare, etwas gekrümmte Zahnftange, welche am Blendrahmen befeftigt ift. Der Fenfterflügel trägt einen Schneckenbetrieb mit kleinem Zahnrade, der durch eine herabhängende Schnur ohne Ende in Bewegung zu fetzen ift, wonach der Flügel auf- oder zuklappt. Für nach aufsen zu öffnende Fenfter wird die Zahnftange am Flügel, 'der Schneckenbetrieb am Blendrahmen befeftigt; doch mufs das Lager desfelben dann, damit die Zahnftange fich über dem Triebrade fortbewegen kann, ftatt der wagrechten mit aufwärts gekrümmten Befeftigungslappen verfehen fein.

Etwas ähnliches bietet das Lohmann iche Patent

(Fig. 195). Durch zwei feft eitigefpannte Schnüre ohne Ende werden zwei Rollen und durch diefe wieder zwei mit Gewinde verfehene Stangen in kreifende Bewegung gefetzt. Ueber diefe Stangen find zwei an den Ecken des Fenfterflügels,befeftigte Muttern gefchoben. Durch die kreifende Bewegung der erfteren wird der Fenfter-flügel geöffnet oder gefchloffen.

Etwas ähnliches wie Fig. 194 bezweckt Wagner s Patent. An der unteren, rechten oder linken Seite des FTnfters (Fig. 196) befindet fich eine Rolle, über welche eine Kette läuft, die mit einer in der Mitte der Oberflügel befeftigten Zahnradvorrichtung verbunden ift. Diefe enthält hier jedoch keine Stange, fondern ein halbkreisförmiges Rad, durch deffen Drehung der Flügel dem Rahmen genähert oder von ihm entfernt wird. Die Räder-überfetzung beträgt 1 : 12 bis 1 : 17.

Das fefte Einpreffen in den Falz ift bei diefen Vorrichtungen unmöglich, und defshalb würde für einfache Zwecke fchon die in Fig. 197C7) gegebene Vorrichtung genügen, bei welcher an den Blendrahmen ein

etwas gebogenes Flacheifen gefchraubt ift, auf welchem die durch einen Plaken mit dem F lügel verbundene Feder hingleitet, die jenen in jeder beliebigen Stellung fefthält. Die Oefe A dient zum Einhaken der Stellftange.

Fig. 198 erläutert das Patent Seilnacht, und zwar ftellt a das Fenfter in gefchloffenem, ß in aufklappendem und y in fich fchliefsendem Zuftande dar. Der Mechanismus wird durch eine über kleine Rollen nach unten geführte Schnur in Bewegung gefetzt und befteht nach der Befchreibung des Erfinders: 1) aus der am

95-

Patent

Leggot.

. ~ ■ _ \\

Fig. 196.

‘Jß.

96.

\\

Patent Lohmann.

97-

Patent

IVagner.

98.

Vereinfachung.

99-

Patent

Seilnacht.

Fig. 197 ⁶⁷).

«HÜ

jjjji

;...j

% w- Gr-

H Ml Hl

Gt

sife

wf&m

WĘm

Fig. 198.

rj

ie

r-

rj

Fenfterrahmen befeftigten Falle A, welche ficli um die Achfe a dreht und die mittels der in einen Schlitz eingreifenden Schraube b für jede Falzhöhe verftellt wird, und 2) aus dem am Fenfterfliigel befeftigten Hebel B mit der Friktionsrolle c, der Drehungs-achfe d und dem um die Achfe e leicht drehbaren Selbftfteller f In gefchloffenem Zuftande greift die Falle A über den Anfatz g am Verfchlufshebel (Fig. 198 a).

Durch Anziehen der Schnur bewegt fich der Hebel B gegen

die Falle A und hebt diefelbe vermittelst der Friktionsrolle c, welche am Anfatz h Widerftand findet. Durch diefe Hebung wird der Fenfterflügel frei und tritt durch weiteres Anziehen der Schnur ca. 8cm hervor (Fig. 198 ß). Diefe fchiefe Lage des Flügels, verbunden mit dem Gewicht des Verfchlufsteiles, gewinnt ein derartiges Uebergewicht, dafs beim Nachlaßen der Schnur der Flügel fich gänzlich öffnet. Nun ift unter allen Umftänden erforderlich, ehe man zum Schliefsen greift, die Schnur ganz frei zu laßen, damit der Verfchlufshebel vorwärts fallen und der Selbftfteller f als Wiederfteller desfelben hervortreten kann. Das Anziehen der Schnur bringt den Anfatz i gegen die Falle A und hebt diefelbe vermöge feiner Kreisbefchreibung etwas, wodurch eine verfchärfte Spannung der über die Falle A führenden Schnur verurfacht und beim folgenden Gang ein fcharfes und ficheres Linklappen der Falle A am Anfatz g herbeigeführt wird. Wird hierauf die Schnur freigelaffen, fo kommt der Selbftffeller f wieder in feine urfprüngliche Lage zurück und der Fenfterverfchlufs kann von neuem funktionieren. Damit nicht durch einen unglücklichen Zufall, wie z. B. beim Reifsen der Schnur, das Fenfter ganz aufklappen kann, wobei die Fifchbänder zerbrechen oder aus dem Holze reifsen würden, find Scheren anzubringen, die hier einfach aus zwei ßarken, in Gelenkbändern beweglichen und unten gekrümmten Drähten beftehen, welche durch am Flügel befeßigte Oefen geßeckt find.

Fig. 199 ⁵⁹).

Fig. 200 c8).

fl Spengler’s

/ZUGDRUCK-VERSCHL USsfpk

'HijiiiiiiiiiHiiiriiitniTinriTiiiii'l 1

II

T;:

B'

iA

Fig. 201 ⁵⁹).

Bei Spengler s Patent »Exakt«-Zugdruck befteht der Verfchlufs, genau wie in Art. 87 (S. 82) be-fchrieben, aus einem Schwengel mit Rolle, mit dem eine wagrechte Stange mitten über dem aufzuklappenden Flügel endigt, welche am Blendrahmen befeftigt ifl und mittels Gelenkband durch eine lotrecht an der Seite herabgehende Eifenftange mit Handgriff bewegt wird (Fig. 199 ⁵⁹). Am Fenfter felbft ift der Fxzenter angebracht, über welchen beim Drehen der wagrechten Stange infolge des Herabziehens des Handgriffes die Rolle des Schwengels greift und auf diefe Weife den Verfchlufs bewerk-ftelligt. Das Auf- und Zuklappen des Fenfters wird vermöge eines in einen Schlitz der lotrechten Eifenftange greifenden Domes gelenkt, welcher feitwärts am Flügel befeftigt ift. Der Verfchlufs ift ein guter, weil fich durch den Druckfchwengel der Flügel feft in die Falze drücken läfst; auch ift die Handhabung eine einfache und

,k

6m\

* ,ÏM\' wVx \ WV S'C'ÄNÄSS W

100.

Spengler' s Patent »Exakt«-Zugdruck.

üj

i«

«Hl

Fig. 202 G9).

(SB

»

'mÊÊM

Hr

üü

bequeme-, als einzige Unannehmlichkeit dürfte die etwas fchräg in den Raum hinein-ftehende Leitftange zu bezeichnen fein.

Bei einer anderen Klappvorrichtung, einer Erfindung von Schzvarlz (Fig. 200⁹⁸), ift an der Seite des Flügels, welcher fich um eine wagrechte Welle dreht, ein

Dreieck befeftigt, deffen Spitze B durch das Band C mit einer Gelenkhülfe D in Verbindung fteht. Diefe kann vermöge der Stange A an einer Leitftange E hinauf- und herabgefchoben werden. Durch das Hinauffchieben derfelben mit Hilfe des Hebels L wird das Fenfter gefchloffen, umgekehrt geöffnet.

Diefer Erfindung dürfte der ziemlich ähnliche Exaktflügelkipper nach Spenglers Patent vorzuziehen fein, weil der Verfchlufs ficherer ift (Fig. 201 :’⁹). a—b ift die Zug- und Druckftange, mit welcher nicht nur der Druckfchwengelverfchlufs f—g, fondera auch die Bewegung des Flügels in der Art bewirkt wird, dafs eine über a—b gefchobene hohle Stange den Gelenkhebel e—d auf- und abwärts fchiebt. Eine Klemmfchraube i erlaubt das Feft-ftellen des Flügels unter jedem beliebigen Winkel. Bei einem Doppel-fenfter verbinden kurze Gelenkftangen den äufseren mit dem inneren Flügel, fo dafs beide zugleich geöffnet und gefchloffen werden können.

Durch Fig .202 bis 204") wird Hohendorfs Fenfteröfther »Duplex« erläutert. Fig. 202 zeigt den Grundrifs eines Doppelfenfters. Der Zufammenhang zwifchen den äufseren und inneren Fenfterfltigeln wird durch die beiden Kettelhaken a und c vermittelt, während der Führungsbügel e das Aufgehen der beiden Fenfterflügel nur bis zu einer ge-

®9) Nach: Baugwks.-Zeitg. 1897, S. 239.

Fig. 203 ⁶⁹J.

101.

Klapp-

Vorrichtung

von

Schwartz.

102.

Spenglcr'z

Exakt-

füigclkipper.

Fig. 204 ⁶⁹).

;■

■g\.

wm

103.

Patent

»Duplex«.

wiflen Grenze geftattet. Das Oeffnen und Schliefsen der Fenfter gefchieht durch den Verfchlufs (Fig 203), welcher aus einer Hülfe befteht, die fich auf einer durch die Zahnräder bewegten Schraube hin und her fchraubt, je nachdem die Zahnräder durch Ketten nach links oder rechts gedreht werden. Am oberen Rahmen des Flügels ift ein Verfchlufs mit nur einem Zahnrad angebracht, welches durch eine Kette

Fig. 205.

Fig. 206.

e'

JJ'¹

UBJ

lyijl

! Hl

ilii

ii

MF'¹ "fl

i,

11

■ I¹'

nrifi

Hill

ii:!

''

ifj

'I

104.

Patent

»Frifche Luft Kr. 1«.

ohne Ende mit dem am unteren Rahmen angebrachten Rade z des Verfchluffes (Fig. 203) verbunden ift. Beide Räder werden durch eine zweite, nach unten und über das Zahnrad r gehende Kette ohne Ende bewegt. Sollen die Fenfterfliigel aufklappen, dann mufs der Verfchlufs, wie in Fig. 204 dargeftellt, angebracht werden.

Zu den praktifchften derartigen Verfchlüffen ift der Patent-Oberfenfteröffner »Frifche Luft« zu rechnen. Seine Vorzüge find grofse Piinfachheit, welche eine fchnelle Abnutzung ausfchliefst, und äufserft leichte Handhabung mittels einer zugehörigen Stellftange und eines kleinen Hebels, ähnlich demjenigen, welcher in Art.101 (S. 89) befchrieben ift. Die Stellftange, von etwa 9mtn Stärke, ift oben und unten (Fig. 205) rechtwinkelig kurz umgebogen; der obere kurze Hebelsarm endigt mit einer Oefe. Mit dem unteren Hebelsarme ift der meffingene oder bronzene Triebhebel verbunden, welcher fich um ein Gelenkband in lotrechter Richtung bewegen läfst und durch deffen einfaches Umlegen die Stellftange mit ihrem oberen, kurzen Hebelsarme auf- und niederge-fchoben und beim Schliefsen des Fenfters angefpannt wird. Die Verbindung mit dem aufzuklappenden Flügel ftellt eine wagrechte, mit zwei Führungsöfen am P'utter-rahmen befeftigte Stange her, welche an einem ihrer Enden mit einer kurzen Umbiegung und einem Dorn in die Oefe des oberen Endes der Stellftange fafst, am anderen jedoch länger umgebogen ift. Diefe Umbiegung bildet mit einem zweiten kurzen Rundeifen einen Kniehebel, deffen Aufklappen beim Herunterziehen der Stellftange und beim Drehen der wagrechten Stange das Fenfter öffnet, indem das hakenförmige Ende des zweiten Hebelarmes in eine Oefe des Flügels eingreift.

Durch eine Bewegung des Triebhebels nach oben wird

Fig. 207.

Ji

"T

der Kniehebel zufammenge-knickt und dadurch der Flügel feft in den Falz des Blendrahmens gedrückt.

Soll fich das obere Fenfter feitwärts öffnen,

Mechanismus noch einfacher (Fig. 206). Der gröfsere Hebelsarm der wagrechten Stange greift dann mit kurzer Umbiegung in einen an der oberen Kante des Flügels befeftigten eifernen Schlitz und gleitet bei der Drehung der Stange durch die Stellftange darin auf und ab, indem er zu gleicher Zeit den Flügel etwa zum dritten 'Feile eines Viertelkreifes öffnet oder ihn fchliefst. Das Zuwerfen des geöffneten Fenfters durch den Wind ift unmöglich.

Bei einem Rundbogen-fenfter (Fig. 207) bewegt die um den Umfang des halben Fenfters gebogene Stellftange, indem fie mittels des Triebhebels in einfachfter Weife herauf- oder heruntergefchoben wird, ein fcherenartiges Hebelwerk, durch welches das Oefifnen oder Schliefsen des Flügels bewerkftelligt wird. Sollen bei einem Doppelfenfter beide obere Flügel zugleich aufklappen, fo ift,

ebenfo wie bei der Vorrichtung in Fig. 206, oben in der Mitte des äufseren Flügels ein eiferner Schlitz angefchraubt, in welchem fich der Hebelsarm beim Drehen der wagrechten Stange auf und ab bewegt. Der innere Flügel ift durch Oefe und Band an den äufseren angehangen und mufs fonach deffen Bewegungen mitmachen. Die Stellftange, fowie die wagrechte Stange find am inneren Futterrahmen befeftigt; nur der Hebel der wagrechten mufs natürlich in den Zwifchenraum zwifchen dem inneren und

fo ift der ,

105. Patent Frifche Luft Nr. 4«.

Fig. 209.

um

Fig. 210.

Killte

e>

i'

1.

äufseren Fenfter hineinreichen. Reinigen, fowie Aus- und Einhängen der Flügel werden durch die Vorrichtung in keiner Weife behindert.

Sowohl Hohendorf wie auch Spengler haben bei diefem Verfchlufs die Stellftange entfernt, und

106.

Anwendung auf andere Fälle.

107.

Hohendorf's und

ftatt derfelben werden Zahnräder mit Schrauben- üfengier's

Veränderungen diefes

VerfchlulTes.

fpindel und Kette ohne Ende eingeführt. Hohendorf benutzt, wie aus Fig. 208 u. 209 ⁶⁹) hervor-

108.

Anfchlagftifte

und

geht, eine lotrecht zum Fenderflügel angebrachte Schraubenfpindel, während fie Spengler (Fig. 210) parallel hierzu legt. Alles übrige geht aus den Abbildungen deutlich hervor.

Ehe wir zu den Befchlägen der Schiebefender übergehen, haben wir noch einige Feddellvorrichtungen bei gewöhnlichen Fendern zu betrachten. Zu diefen

Schnepper- gehören zunächd die Anfchlagdifte (Fig. 211) und der Schnepperverfchlufs (Fig. 212),

verfchlufs.

109.

Sturmhaken.

welche bei den oberen Flügeln innerer Fender notwendig werden, die, wie in Art. 43 (S. 50) befchrieben, ohne Losholz kondruiert find. Damit dch die inneren Flügel gegen das äufsere Fender deifen können, wird in das feddehende Losholz des letzteren nahe der Mitte der Anfchlagdift mit dacher Kopfplatte gefchraubt, gegen welche dch der Rahmen des inneren linken Ober-dügels demmt. Vor ein entfprechend ausgedochenes Loch des rechten Flügels id das Schliefsblech (Fig. 212) gefchraubt, in welches der abgerundete und gefchlitzte Kopf eines am Losholze des äufseren Fenders befedigten Eifenbandes greift. Beim Andrücken des inneren Flügels weicht der Kopf etwas zurück, fpringt aber, fobald der.Schlitz durch den Rand des Schliefsbleches erreicht id, durch die hinter feinem anderen Ende liegende Feder wieder zurückgefchnellt, in das Loch des Schliefsbleches, wodurch beide Flügel des inneren Fenders mit dem äufseren fed zufammengehalten und zugleich gegen letz-    Pl V

teres abgedeift werden. Unter Umdänden mufs das Band des    LJ À

Schneppers, wie Fig. 74 (S. 50) lehrt, gekröpft fein.    M c

Die Anfchlagdifte werden übrigens oft auch am oberen Rahmen- ÿ_

holze der unteren äufseren Flügel angebracht, um zu verhindern,

dafs beim Oeffnen der Fender die äufseren und inneren Flügel zu

nahe an einander fchlagen, wobei durch die Oliven oder Ruder der äufseren Flügel

die Glasfcheiben der inneren eingedrückt werden könnten.

Um das Zuwerfen der geöffneten Fenderdügel durch den Wind, wobei oft die Scheiben zerfpringen, zu verhüten, hat man fehr viele, gröfstenteils patentierte Erfindungen gemacht. Hiervon können nur einige wenige Erwähnung finden.

Bei dem alten Gebrauch, die äufseren Fender-

Fig. 2u.

Fig. 212.

MO

Fcftftellen nach innen

fliigel nach aufsen auffchlagen zu laffen, der jetzt ziemlich aufgegeben id, hatte man nur die Sturmhaken, Haken an dünner Eifendange, welche an einem Ende mittels Oefe am äuferen Fenderrahmen befedigt waren, bei gefchloffenem Fender an der Mauer herunterhingen und bei geöffnetem Fender in eine Oefe des zurück-gefclilagenen Flügels eingehakt wurden. Ueber verwinkeltere, neuere Vorrichtungen zu demfelben Zwecke foll fpäter bei Befchreibung des Befchlages äufserer Fenderläden gefprochen werden.

Die einfachde Vorrichtung, das Zuschlägen der nach innen, fich öffnenden Fenderflügel zu verhindern,

Fig. 213.

W\

II

1/4 \v. Gr.

fchiagender jf^ einen Holzkeil in den Schlitz zwifchen Fenderflügel

Fenfterflügel.

Fig. 214.

und Futterrahmen zu klemmen. Diefe Holzkeile werden häufig mit Schnur und Nägeln oder Kettchen am Blendrahmen befedigt, damit fie nicht verloren gehen.

1/3 w. Gr.

Beffer und ebenfowenig koftfpielig ift eine Einrichtung, welche man häufig in Oefterreich antrifft: ein dünnes Plättchen von Eichenholz oder Schmiedeeifen wird

nach Fig. 213 fo auf den unteren Schenkel des Futterrahmens gefchraubt, dafs es nach dem Oeffnen des Flügels um

90 Grad nach innen gedreht werden kann, wobei fich das ausgefchnittene Ende gegen den Falz des Flügels ftemmt. Bei Doppel-fenftern ift die Vorrichtung felbftverftändlich am

äufseren Futterrahmen anzubringen. Auch die in Fig. 214 dargeftellte Schneppervorrichtung ift meift in Oefterreich im Gebrauch. In das an der Unterfeite des Flügelrahmens befeftigte Schliefsblech

Fig. 215s9).

Wasser sch

.el

mm

IjjjjgjP Fenslerbref

(■

greift der im Blendrahmen liegende Schnepper, welcher beim Oeffnen vom Flügel heruntergedrückt wird und danach emporfchnellt. Um das Fenfter fchliefsen zu können, mufs der Schnepper durch einen Druck mit dem Finger auf den Knopf ausgelöst werden.

in.

Spetigler' s Fallftütze.

Sehr einfach ift auch

JU w. Gr.

Spenglers felbftthätige Fallftütze (Fig. 215⁵⁹). Beim Oeffnen des Flügels fallt fie von felbft ohne Federvorrichtung in die Stützlage; beim Schliefsen desfelben mufs fie eine Kleinigkeit angehoben werden, um über den Fenfterrahmen nach aufsen zu gleiten.

Fig. 216.

T12.

Patent

Hecht.

Eine Feder hält die Klinke in ihrer

m.

Etwas ähnliches, wie die eben befchriebene Fallftütze, ift das Hecht[che Patent (Fig. 216). Die um den Stift a drehbare Klinke K legt fich in eine Einkerbung des Fenfterbrettes und gegen einen Winkel am Fenfterrahmen.

J(l0 W. Gr.

Lage. Um das Fenfter zu fchliefsen, ift mittels eines Knopfes der kürzere Arm der Klinke herabzudrücken und auf diefe Weife diefelbe aus der Einkerbung herauszuheben.

113-

Fenfterfleller

»Fix«.

Der Fenfterfeftfteller »Fix« hängt im gefchloffenen Zuftande des Fenfters,

Fig. 218.

Fig. 217.

'S)

durch eine am Blendrahmen befeftigte Oefe hin-durchgefteckt, lofe herab (Fig. 217), während er beim Oeffnen des Flügels durch diefelbe gleitet und fich daran fefthakt (Fig. 218).

114.

Patent

Rührig.

Die bisher befchriebenen Fenfterhalter haben insgefamt den Nachteil, dafs der Flügel vollftändig geöffnet werden mufs, ehe fie ihre Wirkfamkeit ausüben können. Bei den nachftehend vorgeführten ift dies nicht der Fall; der Fenfterflügel kann unter jedem beliebigen Winkel feftgeftellt werden. In Fig. 219 haben wir eine Vorrichtung, Patent Röhrig, bei welcher eine kurze, etwa 5 bis 6mm ftarke Eifenftange, die mit ihrem hakenförmig gebogenen Ende in einer am Blendrahmen befeftigten Oefe beweglich ift, mit dem anderen in eine am Flügel angebrachte, drehbare Oefe gefteckt wird, in welcher fie beim

115.

Patent

Haack.

116.

Fenfterfteller

»Zephyr«.

117.

Letzmann' s Fenfterhalter.

Oeffnen und Schliefsen des Fenfters hin und her gleitet. Mittels einer Schraube kann fie in jeder Lage in der Oefe feft-geklemmt werden, wonach auch der Flügel in jeder beliebigen Stellung geöffnet bleibt.

Bei Fig. 220, dem patentierten Fenfterhalter von Haack, fällt das Feftftellen der Stange durch die Schraube fort. Das Ende der Stange ift durch den Schlitz zweier paralleler, am Flügel befeftigter Drähte hindurchgefchoben und wird dort mittels Feder und Mutter feftgeklemmt.

Beim Oeffnen des Flügels fchiebt fich das Stangenende in dem Schlitz nur fchwer infolge der Anfpannung der Feder durch die Mutter fort; der Flügel wird alfo in jeder Lage feffgehalten. Durch Anziehen oder Zurückfehrauben der Mutter kann natürlich die Feder mehr oder weniger an-gefpannt, der Flügel alfo mehr oder weniger ff ramm feffgehalten werden.

Bei Hohendorf¹ s Fenfferfteller »Zephyr« (Fig. 221) ift die Feder durch einen Gummicylinder K erfetzt, welcher, durch die Schraube beliebig angefpannt, einen Druck auf die darunterliegende Gleit-fcheibe ausübt.

Der    Letzmanrtic he    Fenfterhalter

Fig. 220.

Io o

(Fig. 222) wird gleichfalls am unteren Flügelrahmen befeftigt. Durch das Niederfchrauben der Halterfchraube auf dąs Fenfter-brett, wobei der Flügel allmählich etwas angehoben wird, erreicht man das Feftftellen desfelben durch fein Gewicht unter jedem beliebigen Winkel.

Alle bis jetzt genannten Fenfterhalter waren eigentlich nur bei einfachen Fenftern anwendbar; doch war es möglich, durch Anbringen derfelben am äufseren Flügel

Fig. 22 1.

eines Doppelfenfters und durch das Feftftellen des erfteren auch den dazu

inneren feftzuhalten. Die beiden folgenden Vor-

gehörigen

L^îîîr J

łjl*

richtungen find dagegen nur für Doppelfenfter geeignet.

¹¹⁸    Der Heynacheriche Fenfterhalter (Fig. 223) befteht aus zwei leichten, gufs-

Fenfterhahen eifernen Armen, von denen der eine an feiner Spitze mit Stellftift verfehene an den Aufsenflügel, der zweite bügelförmige, durchlochte an den Innenflügel gefchraubt wird. Demnach laffen fleh die beiden Flügel in einer ganz beliebigen Lage fowohl zur Fenfterfläche, als auch gegeneinander fefthalten.

Die zweite Vorrichtung ift eine Erfindung Spenglers und wird von ihm folgendermafsen befchrieben: »Wie aus Fig. 224P⁹) erfichtlich, bewirken beim Spangen-fenfter ,Gelenkfpangen‘ die gleichzeitige Drehung je eines zu diefem Behufe eigen-artig gefalzten Flügelpaares. Diefe beim Reinigen etc. leicht aushängbaren ,Spangen'

119.

Spengler s Spangen mit Zahnbogen und

Stellfchieber

Fig. 222.

:i

Fig. 223.

Fl

r?i

H ;/i

I!

dienen in Verbindung mit einem Zahnbogen und Stellfchieber gleichzeitig dazu, ein geöffnetes Flügelpaar in beliebiger Lage feftzuftellen. Beim Schliefsen des am rechten Innenflügel angebrachten Rollriegelbascules werden auch die Aufsenflügel, und zwar unten durch die ,Spangen', oben durch die Puffer, fo feft in ihren Falz gedrückt, dafs für die warme Jahreszeit das Schliefsen des am linken Aufsenflügel angebrachten Referveverfchluffes nicht unbedingt notwendig ift. Diefer letztere Verfchlufs kann aufser zum Feflfchliefsen der Aufsenflügel auch noch zum Fefthalten des linken Flügelpaares bei geöffnetem rechten Flügelpaare benutzt werden; die fchädlichen Verklemmungen der Wafferfchenkel beim Oeffnen werden dadurch vermieden. Beim Patentfpangenfenfter ift es fomit ermöglicht, entweder das rechte oder das linke oder beide Flügelpaare leicht und bequem zu öffnen, zu fchliefsen oder in beliebig geöffneter Lage feftzuftellen.«

Fig. 224 *⁹).

gag

W/

. -ricix cFcCxVt. - B__

ses i

■■'V'

bülfr'innl

f’-'l    ~-l II.'

/Mi'*

ijy

9 er>

lllidilhnr

?•

^<=3

“4

Ju

'■V

il

%c

H-f

Schliefslich fei auf den in Art. 92 (S. 84) befchriebenen Kniehebel hin-gewiefen, welcher bei einfachen Fenftern auch zum Fefthalten der Flügel benutzbar ift.

120.

Befchläge nach oben fchiebbarer Fenfter.

X2I.

Gegengewichte

122.

Federn.

Schiebefenfter müffen zunächft an den Ecken mit Winkeln oder Scheinecken, ebenfo wie alle anderen Fenfter, befchlagen werden, um die Rahmenhölzer fett miteinander zu verbinden. Des weiteren bedarf es einer Vorrichtung, um dem fchweren Fenfterflügel das Gleichgewicht zu halten, weil fonft zum Hinauffchieben eine allzu grofse Kraft angewendet werden miifste. Diefes Gleichgewicht kann entweder durch Gegengewichte oder durch Anfpannung von Federn erzielt werden.

Die Gegengewichte find in einem hohlen Raume (fiehe Fig. 84,

S. 57) des Rahmens lotrecht verfchiebbar und hängen an Ketten,

Hanffeilen oder Ledergurten, welche über eine am oberen Rande des Rahmens angebrachte Rolle geleitet und mit ihrem anderen Ende an der Kante des Flügels befeftigt find. Da an jeder Seite eines Flügels ein Gewicht hängen mufs, find für die zwei Flügel, aus denen ein Schiebefenfter befteht, an jeder Seite des Rahmens zwei Gewichte mit ihren Rollen, Ketten u. f. w. unterzubringen.

Fig. 225 ⁷⁰) zeigt eine folche in Amerika gebräuchliche Vorrichtung unter Anwendung einer aus Bronze angefertigten Kette, welche über eine Rolle geleitet ift und an einem Ende einen Haken mit Gewicht und am anderen den Fenlterfliigel trägt. Um fie hieran zu befeftigen, ift fie durch ein in den Flügelrahmen lotrecht gebohrtes Loch und die Oeffnung einer Hülfe gedeckt, welche Seitwärts in den Rahmen eingelaffen ift. Diefe Oeffnung befteht aus einem runden Loch und einem anfchliefsenden Schlitz. Durch erfteres ift die Kette durchzuftecken und dann ihr fchmales Glied fo in den Schlitz zu fchieben, dafs noch ein breites Glied darunter befindlich ift, die Kette alfo fefthängt. Die Hülfe befteht aus einem Halbcylinder mit der erwähnten Oeffnung und einem unteren, flacheren, ausgehöhlten Teile, mit deffen Hilfe fie leicht aus dem Rahmen herauszuziehen ift, wenn eine Ausbefferung dies erfordern füllte.

Die Gewichte werden häufig durch Federn erfetzt. Denkt man ficli z. B. an Stelle des Gewichtes das untere Ende einer langen, lotrecht flehenden Spiralfeder durch eine Schraube am Futterrahmen befeftigt, das obere jedoch mittels einer Kette oder eines Seiles, welche, wie vorher, oben über eine Rolle geleitet find, mit dem Fenfterflügel verbunden, fo wird durch Herabziehen desfelben die Feder in Spannung treten und dadurch beim Herauffchieben, alfo Oeffnen des Flügels, ihre alte Lage wieder einzunehmen fuchen. Demnach wird zum Herauffchieben eine fehr verminderte Kraft erforderlich fein.

Eine andere Art von Federn befteht in einem kräftigen Stahlbande, welches das Beftreben hat, fielt auf die, wie gewöhnlich, oben in den Futterrahmen ein-gelaffene Rolle aufzuwickeln, und mit einem Ende an deren Achfe befeftigt ift, während das andere durch die Kette oder das Seil mit dem Fenfterflügel in Verbindung fleht. Alle Federn haben den Fehler, mit der Zeit an Spannung zu verlieren oder gar zu zerbrechen. Die Gewichte find deshalb vorzuziehen. Weiteres darüber fiehe in der unten genannten Zeitfchrift⁷⁰).

Fig. 225. ⁷⁰)

a>

■I

Sehr zahlreich find die Vorrichtungen, Höhe feddellen zu können.

um den Fenderflügel in bedimmter Nur eine von diefen fei hier mitgeteilt. Am Flügelrahmen (Fig. 226¹) id feitlich ein Schliefsblech mit durchlochter Feder befefUgt.

Sobald der Flügel bis

Fig. 226 ¹).

zu der entfprechenden Höhe hinaufgefchoben ift, greift in das Loch ein am Futterrahmen angebrachter Stift ein. Ein Druck auf den gleichfalls am Schliefsblech befindlichen Hebel nach oben löft

123.

Feftftellen der Flügel in beftimmter Höhe.

den Stift aus der Feder, und der Flügel wird wieder beweglich¹).

Gewöhnlich will man jedoch die Flügel in jeder beliebigen Höhe fefthalten, und dazu dient der folgende Mechanismus (Fig. 227¹). In den an die Rahmen der '«beliebiger Flügel angefchraubten Schienen find eine gröfsere Anzahl von Schlitzen angebracht, in welche die kleinen Hebel einklinken, welche am Futterrahmen befeftigt find.

Je nach der Anzahl von Schlitzen laffen fich die Flügel in verfchiedenen Höhen feftftellen. Durch Drehen der feitlich liegenden Krücke kann man die Hebel aus dem Schlitz herausdrehen und fonach das Fenfter weiter öffnen oder fchliefsen.

Das gleiche erreicht man mittels der in Fig. 2287 x) dargeftellten, am Blendrahmen beteiligten Zahnftange, unter deren Zähne fich ein Hebel klemmt, welcher vor dem Herabfchieben des Fenders durch einen Druck auf den mit ihm verbun-

er

V--

124.

Feftftellen der Flügel

Fig. 227 ¹).

Fig. 228 ¹).

Sra

Toi

■“"l

»H

i:

Pi

II

I

SP

I¹'

II

Il

Diefe Vorrichtung fchiitzt gegen

denen Handgriff herausgedrückt werden mufs. das Schliefsen des Fenders durch die eigene Schwere, nicht aber gegen das all

mähliche Oefifnen infolge der gröfseren Schwere der Gewichte oder der Kraft der

Federn¹).

123.

Verhindern des Ra (Teins beim Sturm.

Wie fchon in Art. 50 (S. 55) erwähnt, find bei den Schiebefendern grofse

Uebeldände die Undichtigkeit und der lofe Sitz in den Falzen des Rahmens, in-folgedeffen fie vom Sturm hin und her bewegt werden und ein höchd widerwärtiges,

126.

Handgriffe

127.

Kenfter-

verfchlufs.

raffelndes Geräufch erzeugen. Das einfachfte Mittel dagegen ifl, in die enge Fuge, welche der zu dünne Flügelrahmen im Falze läfst, einen kleinen Keil von Eichenholz oder Metall zu klemmen, welcher durch ein Kettchen an den Rahmen geheftet fein kann, weil er fonft leicht abhanden kommt. Beffer jedoch ift die in Fig. 229⁷¹) erläuterte, fehr einfache Vorrichtung.* An der Fläche eines fchräg am Futterrahmen angefchraubten Winkels gleitet beim Schliefsen des Flügels ein an diefem befeftigtes, unter gleichem Winkel gebogenes Band herab. Durch diefes Herabgleiten an einer fchiefen Ebene wird der Flügel feft an die äufsere Seite des Falzes gedrückt und jedes Hin- und Herbewegen durch die Kraft des Sturmes, alfo auch jedes Geräufch, verhindert.

Um das Schiebefenfter öffnen oder fchliefsen zu können, bedarf es eines Handgriffes, welcher in einem kräftigen Metallknopf, in einem hebelartigen Arme, wie in Fig. 84 (S. 57), oder in einem Bügel beftehen kann, wie er in ähnlicher Weife zum Befchlagen der Haus- und Pendelthüren benutzt und bei diefen befchrieben werden wird. Häufig ift damit ein Verfchlufs des Fenfters verbunden. So fafst z. B. in Fig. 230⁷²) der mit dem Handgriff ver-• bundene und durch eine Feder in beftimmter Stellung gehaltene ‘ Haken unten in eine Oefe, die an den wagrechten Schenkel des

Futterrahmens gefçhraubt ift. Vor dem Hochfchieben des Flügels ift durch einen Druck gegen die Feder mittels des Handgriffes der Haken aus der Oefe zu löfen⁷²).

Gewöhnlich begnügt man fich aber unten mit einem gewöhnlichen Handgriffe und bringt den Verfchlufs, wie fchon aus Fig. 84 (S. 57) hervorgeht, in der Mitte da an, wo der untere Rahmen des oberen Flügels und der obere des unteren zufammen-treffen. Von den vielen, unter fich häufig fehr ähnlichen Verfchlüffen feien nur die folgenden zwei hervorgehoben.

In Fig. 231⁷³) ift ein um eine lotrechte Achfe drehbarer Hebel am unteren Rahmen des oberen Flügels befeftigt.

Beim Drehen desfelben in eine zum Fenfter lotrechte Stellung greift feine hakenförmige Endigung unter den vor-ftehenden Rand eines kreisförmigen Schliefsbleches, wonach es unmöglich ift, fowohl den oberen Flügel herunter-, als auch den unteren heraufzufchieben⁷³).

Bei einer anderen Art des Verfchluffes (Fig. 232⁷³) ift ein Haken am oberen Rahmen des unteren Flügels, am unteren des oberen jedoch ein Schliefsblech mit Oefe befeftigt, in welche bei gefchloffenem Fenfter jener Haken eingreift. Derfelbe wird durch eine Feder ftets in gleicher

Stellung erhalten, fpringt aber durch einen Druck auf einen Knopf, dem Ende einer kurzen Stange, welche dabei gegen eine Nafe des Hakens geprefst wird, aus der Oefe, wonach das Fenfter geöffnet werden kann. Die Feder, fowie die Achfe, um welche fich der Haken bewegt, find in einem kleinen runden Karten mit röhrenförmigem Anfatz verborgen, welcher zugleich die kurze Stange aufnimmt. Häufig ift

Fig. 229 7I)-

<D

Fig. 230 7S).

vs

"ST

r *>

Fig. 231 ⁷³).

Fig. 232 ⁷³).

(!)

Ü;

7i) Aehnliche Vorrichtungen fiehe ebendaf., S. 276.

⁷³) Diefe Vorrichtung ift ebendaf , S. 2Ój u. ff. in mannigfaltiger Weife abgeändert.

ftatt der Oefe am oberen Flügel ein Haken |jp| gebracht, unter welchen der Arm eines

unteren Flügel befehligten, um eine lotrechte Achfe drehbaren Hebels greift⁷⁴).

Nur feiten mag es Vorkommen, dafs grofse ^ Fenfterflügel, z. B. bei Schaufenftern, nach der

Seite verfchiebbar angeordnet werden. Gewöhn- Fenfterfl,'f?cl lieh wird fich dies fchon dadurch verbieten, dafs durch den dabei notwendigen Mauerfchlitz der §§ tragende Pfeiler allzu fehr gefchwacht wird.

Fig. 233⁷⁵) giebt eine Bewegungsvorrichtung, bei welcher vermöge mehrfachen Vorgeleges mit ^ konifchen Rädern eine Schraubenfpindel gedreht wird, auf welcher fich eine mit dem Fenfterflügel verbundene Mutter hin und her fchiebt. Das gleiche dürfte leichter zu erreichen fein, wenn man an beiden Enden des unteren Rahmenholzes des P'enfterflügels Rollen anbringt, welche auf einer auf den Futterrahmen gefchraubten Schiene hinlaufen. Die Bewegung des Fenfters kann dann mit Hilfe einer gleichfalls an feinem unteren Schenkel befeftigten Zahnftange und eines Zahnrades mit Kurbel fehr leicht bewirkt werden, wenn man nicht vorzieht, das Fenfter wie die Schiebethüren oben in Rollen zu hängen, was fpäter näher erläutert werden wird.

Æfeta

fffl

!!

yjix

|f=il

Wi

bi

am

128.

Seitlich

verfchiebbarc

4. Kapitel.

Fenfterverglafung.

Glas ift ein Kunfterzeugnis, welches durch Zufammenfchmelzen von Kiefel-erde in Geftalt von Quarz oder Sand, Alkalien, alfo Kali oder Natron, und Metalloxyden gewonnen wird, wozu noch Kalk zur Beförderung des Fluffes hinzutritt. Glas bildet einen kryftallhellen und durchfichtigen, durchfcheinenden bis undurch-fichtigen, beliebig gefärbten Körper, welcher hart, fpröde und, mit Ausnahme des Hartglafes, leicht zerbrechlich, allein in Flufsfäure löslich und nur in grofser Hitze fchmelzbar ift.

Die ältefte Erzeugnisflätte, von der wir Kunde haben, fcheint Aegypten gewefen zu

129.

Eigenfchaften.

130.

Gefchichtliches : Aegypten.

Ebenfowenig, wie man die Anfänge des Holz- oder Steinbaues einem beftimmten Lande zufchreiben kann, ift es möglich, mit Sicherheit zu ergründen, welchem Volke das Verdienft der Erfindung des Glafes zuzufprechen fei.

fein. Schon auf den mit lebhaften Farben bemalten und fehr gut erhaltenen Denkmälern der IV. Dynaflie, welche nach Lepfnis 3427 Jahre vor Chrifti Geburt den memphitifchen Thron beflieg, find Glasgefäfse, roten Wein enthaltend, abgebildet. Der XII. Dynaflie gehören die Gräber von Benihaffan an, deren Wandgemälde uns einen tiefen Einblick in das Leben der alten Aegypter eröffnen, indem man dort u. a. auch die einzelnen Gewerbe, die Arbeiten des Bildhauers, Malers, Steinmetzen, Töpfers, Schreiners und befonders auch des Glasbläfers bis in alle Einzelheiten dargeftellt findet. Alle Zweifel werden aber durch

’ii) Weiteres flehe ebendaf., S. 263—265.

là) Fakf.-Repr. nach: La confiruction moderne 1887—88, S. 58.

die Gräberfunde behoben, unter denen fich auch Glasarbeiten befinden, fo z. B. ein kleines, vafenartiges Gefäfs von irifierendem Glafe, welches das Zeichen des der XVII. Dynaftie (etwa 1500 vor Chrifti Geburt) angehörenden Königs Tuthmoßs III. trägt; ferner eine unten zugefpitzte Phiole von ungefähr gleichem Alter, jetzt im ägyptifchen Mufeum des Louvre u. f. w. Faft alle Antikenmufeen weifen Proben ägypli-fchen Glafes auf, nicht nur des gewöhnlichen, fondern auch des undurchfichtigen und durchfichtigen von kunftvollfler Färbung, fowie Gefäfse von mannigfaltigfler und zum Teile herrlichfier Form, fo dafs es nicht zu verwundern itl, wenn das alexandrinifche Glas bei den Römern aufserordentlich hoch gefchätzt wurde, felbfl noch in der Kaiferzeit ein begehrter Einfuhrartikel und unter Aurelius (im III. Jahrhundert) mit einem hohen Eingangszoll belegt war. Nach Plinius und Strato waren die Aegypter auch gefchickt in der Verarbeitung grofser Glasmaffen; es fei nur an die Erzählung des letzteren erinnert, dafs der Leichnam Alexander des Grofsen in einem Glasfarkophage beftattet worden fei.

■ 131-

Phönizien und Judäa.

Doch auch in anderen Ländern des Altertums war fchon früh eine Glasinduftrie entwickelt, fo in Phönizien. Plinius erzählt, die Erfindung des Glafes fei dort dem Zufalle zu verdanken,, dafs in der Nähe von Tholomaida (Ptolemais) am Fufse des Berges Carmel, wo der Flufs Belus fich in das Meer ergiefst, ein Salpeterfahrzeug geflrandet fei. Um die Mahlzeit am Feuer zu bereiten, legten die Händler Salpeter-flücke unter die Töpfe, weil keine Steine zur Hand waren. Als diefe zu glühen begannen und fich mit dem reinen P'lufsfande vermengten, fei eine durchfichtige Maffe weggefloffen, das Glas. Vielleicht liegt hierin nur eine Andeutung, dafs die Kund der Glasbereitung aus Aegypten eingeführt worden fei, weil ein gewöhnliches Kochfeuer unmöglich den Hitzegrad hervorbringen kann, um Salpeter und Sand zu fchmelzen. Am gefchätzteften war das Glas von Sidon, von wo die Ware bei dem ausgebreiteten Seehandel der Phönizier bis in den fernen Norden, an die Geftade der Oflfee, ausgeführt wurde, wo häufig in den Hünengräbern Glasrefte gefunden wurden, welche auf eine Einfuhr aus dem Orient hinweifen, wenn daneben fich auch unter den nordifchen Völkern felbft auf Grund jenes fremden Einfluffes eine rohe Glastechnik entwickelt haben mag. Auch von der Glasinduftrie Sidons find uns Gefäfse erhalten, welche fogar einen Fabrikftempel tragen und den Namen des Künftlers nennen. Später tritt Judäa zu den Glas erzeugenden Ländern, und hier war es befonders die Stadt Hebron, welche fich darin auszeichnete und deren Glasarbeiten noch heute in den Sammlungen , z. B. im öfterreichifchen Mufeum für Kunft und Induftrie zu Wien, gezeigt werden. Eine gewiffe Berühmtheit behielt die phönizifche Glasinduftrie bis in das XII. Jahrhundert hinein, wenn auch ihre Glanzperiode mit dem Beginn der römifchen Kaiferzeit erlol'ch.

*3»-

A ITyrien.

Dafs auch die Affyrer in der Glastechnik geübt waren, kann nicht verwundern, weil fie gegenüber dem Mangel der Euphratländer an natürlichen Baufteinen über einen grofsen Thonreichtum verfügten, den fie mit grofser Gewandtheit und Kunftfertigkeit zur Herftellung von Ziegeln, Platten und Gefäfsen zu verwenden wufsten. Um diefe gegen die zerftörende Einwirkung der Witterung zu fchützen, fowie ihnen ein glänzenderes und farbenprächtigeres Ausfehen zu geben, erhielten fie Glafuren, zu welchen diefelben Stoffe gebraucht wurden, welche auch zur Bereitung des Glafes dienen, und es ift deshalb natürlich, dafs die Ausübung der Thoninduftrie bei den Affyrern fehr bald auf die Erfindung der Glasbereitung führen mufste. Daraus läfst fich entnehmen, dafs wabrfcheinlich in Affyrien diefe Erfindung ganz felbltändig, ohne Kenntnis der vielleicht fchon längere Zeit in Aegypten blühenden Glasinduftrie, gemacht wurde. Von anderer Seite wird allerdings behauptet, dafs die in den Ruinen affyrifcher Städte aufgefundenen Glasgefäfse von anderwärts eingeführt feien, obgleich fie Infchriften in Keilfchrift enthalten. Dafs in China eine Glasinduftrie, und möglicherweife fchon früher als in Aegypten, beftand, darauf deuten in den Gräbern von Theben gefundene Flafchen mit chinefifcher Infchrift hin. Auch dies wird anderfeits beftritten, und der Beginn der Glasinduftrie in China erft in den Zeitraum um das Jahr 1700 nach Chr. verfetzt.

133

Griechenland.

wahrfcheinlich von Phönizien

Wenden wir uns nun zu den alten Kulturvölkern Europas und zunächft zu den in allen Künften erfahrenen und geübten Griechen, fo finden wir allerdings der Glasgefäfse und befonders der die edlen Gefteine nachahmenden Glasflüffe bei vielen Schriftflellern Erwähnung gethan; doch fehlen uns Nachrichten über eine bei ihnen ausgeübte Induftrie. Nur auf Rhodos ift eine folche durch ein dort gefundenes Glas-ftück mit Angabe des Namens des Verfertigers, Doros, der Rhodier, nachweisbar; doch icheint fie fich nicht vor dem III. und IV. Jahrhundert vor Chr. entwickelt zu haben aus eingeführt. Eine an der Stelle des alten Pantikapoeum, des heutigen Pendik, am Bosporus aufgefundene, prachtvolle Vafe trägt allerdings den Namen des hellenifchen Künftlers Eunion, giebt aber keine Auskunft über den Fabrikationsort, der fich demnach auch in Unterägypten befunden haben kann, und um fo mehr, als ein ganz ähnlich verziertes Gefäfs mit derfelben Künftlerbezeichnung unweit Modena entdeckt worden ift.

*34-

Italien.

In Italien waren es zunächft die Etrusker, denen die Glasfabrikation von Phönizien und Aegypten aus bekannt wurde und von denen fogar eine ganz neue Art der Zufammenfetzung und Verzierung der

Gläfer, die fog. Millefiori, ihren Ausgang nahm, welche dann von Venedig und Murano aufgegriffen und vervollkommnet wurde. Das Gedeihen der Glasinduftrie in Unteritalien wurde nach Plinius durch das Auffinden eines mit Nitrum, Salpeter, gemifchten Sandes in der Nähe von Cumae befördert. Befonders in Pompeji fcheint diefelbe, wie die dortigen zahlreichen Funde lehren, in hervorragender Weife fortgebildet worden zu fein.

Fig. 234 ⁷⁶).

In Rom wird des Glafes, wahrfcheinlich erft unter Sulla infolge feiner Eroberungen eingeführt, von Lucretius und Cicero Erwähnung gethan. Erll um das Jahr 14 vor Chr. waren nach Plinius Glashütten in Rom vorhanden ; doch wurde zunächft hauptfächlich das bunte Glas in Nachahmung der Halbedelfteine, das helle nur nebenfächlich erzeugt. Wie man obfidianartiges Glas zu Spiegeln fchliff, begann man auch endlich damit, das Glas zu Bauzwecken zu benutzen. Man bekleidete damit Eltriche und Wände, indem man die bunten Glastafeln mittels Harz an das Mauerwerk ankittete (gläfernes Stockwerk im Theater des Scaurus 58 vor Chr.), und verfchlofs mit Glas die Fenfteröffnungen ftatt mit dünn gefügten Marmorplatten und Scheiben von Frauenglas, dem Lapis fpeccilaris, welche früher zu diefem Zwecke Verwendung fanden. In den öffent' liehen Bädern von Pompeji, welche man im Jahre 1828 aufzudecken begann, fand man bronzene Fenfterrahmen, wie fie Fig. 234⁷⁶) darltellt, mit einem T-förmigen Querfchnitt. Die Scheiben waren in die Falze eingelegt und in kleinen Abftänden durch drehbare Knöpfe feftgehalten; ihre Breite betrug ungefähr 55 cm, ihre Höhe 75 cm bei einer Dicke von 4,5 ram. Die chemifche Zufammefi-fetzung diefes Glafes foll fich von der des heutigen gar nicht unterfcheiden. Auffallend ilt, dafs nur Plinius eingehend über das Glas berichtet und dabei die Nachahmung der Edelfteine, fowie die Anfertigung von Trinkgefäfsen und Schmuck-ftücken erwähnt, welche folche aus Gold und Silber verdrängt hätten, Vitruv jedoch an keiner Stelle feines Werkes desfelben gedenkt.

Wie alle Künfte und Gewerbe, fo ging auch die Glasinduftrie in Rom von der Regierung des Kaifers Gallienus, alfo vom Jahre 260 nach Chr. an, ihrem Verfall entgegen. Deshalb fei hier nur noch bemerkt, dafs die Herftellung des Glafes zur Zeit der römifchen Wcltherrfchaft nicht auf Italien befchränkt blieb, fondern dafs auch in den unterjochten Ländern, z. B. in Spanien und Gallien, Fabriken angelegt waren, welche fpäter die Ausgangspunkte für die mittelalterliche Glaserzeugung wurden, fo dafs diefe nicht, wie im Norden bei den Germanen und bei den keltifchen Galliern, auf einer felbftändigen Induftrie fufste. Denn diefe Glasinduftrie war ficher felbft durch die Stürme der Völkerwanderung nicht gänzlich zerftört worden, wenn fie von da an auch nur die gewöhnlichen Bediirfniffe der Eingewanderten befriedigte.

135-

IV. u. V. Jahrhundert.

• Im IV. und V. Jahrhundert kam die Verwendung des Glafes zu Bauzwecken immer mehr in Auf-

Im VI. Jahrhundert fpricht Gregor von Tours von demfelben Geg-enftande und

nähme. Nicht nur reiche Mofaiken wurden zur Verzierung der Kirchen aus bunten und goldenen Glaswürfeln hergeftellt; auch die Anfertigung von Fenftern aus Glas fand, was uns hier am meiften intereffiert, eine gröfsere Verbreitung. »Der heilige Hieronymus (geft. 419 oder 420) verfichert uns«, nach Zÿ-⁷⁷), »beftimmt von ihrer Anwendung in den Bafiliken, wenn er in der Erklärung zu Ezechiel von den dort erwähnten Fenftern fagt: Die Fenfter waren wie ein Netz gemacht, nach Art von Gittern, aber weder von Glas noch durchfichtigem Stein, wohl aber mit Holz, das ausgefchnitten war, gefchloffen, und an einer zweiten Stelle von den Fenftern feiner Zeit, dafs fie von Glas in Blech gefafst gewefen feien. Hiermit ftimmt Lactantius überein, indem er die Augen mit gläfernen Fernftern vergleicht. (Von Anderen wird dies auf Gipsfpath oder Marienglas bezogen. D. V.) Aus dem IV. und V. Jahrhundert liegen alfo verläfs-liche Zeugniffe vor.

eines Haufes zu fangen,

an St. Vital, Bifchof von Ravennes, als die dafelbft erbaute Andreaskirche die Zierde von Glas-fenftern erhielt, an den Bifchof I.eontius beim Bau der Marienkirche, an jenen von Verdun, an Gregor von Tours, an Felix, Bifchof von Nantes, und endlich bezüglich einer damals auf Befehl König Chilperich's in Paris erbauten Kirche. Beinahe immer kommt er dabei mit feinem ewig feftgebannten Tag und der Aurora, die durch die Scheiben die prächtigen Decken beleuchtet, und man fieht aus dem Ganzen, dafs ihm

Fortunatus von Poitiers. Letzterer drückt oftmals fein Erftaunen über die Kunft, den Tag im Inneren aus. Kaum ein Autor ift fo reich an Stellen über diefes Thema. Er fchreibt

7G) Fakf.-Repr. nach: Chabat, P. Dictionnaire des termes employés dans la conßructton etc. 2. Aufl. Bd. 4. Paris

1881. S. 658.

7ï) In: Die Glasinduftrie, ihre Gefchichte u. f. w. in Gemeinfchaft mit A. Ilg & W. Boeheim herausg. von L. Lob-

in feiner Zeit diefer Gegen (land, der ihn fo fehr feffelte , auch ein neues Phänomen gevvefen fein mufs. Der Biograph des berühmten heiligen Goldfchmiedes Eligius fcheint ähnliches an einer Stelle zu meinen. Im Jahre 674 wurden aus Frankreich (nach anderen jedoch aus Venedig) Glasarbeiter nach England ge-fendet, um dort für die Kirche in Weremouth Fender zu beforgen; nach Frankreich felber aber ziehen wieder zu demfelben Zwecke Arbeiter im Jahre 677.« (Weiteres über Kirchenfeniler fiehe im folgenden Kapitel.)

136.

Byzanz und Venedig

im Mittelalter, geworden war, und

Im Mittelalter find hauptfächlich zwei Orte in Bezug auf Glaserzeugung für uns von Bedeutung: Byzanz und Venedig. In Byzanz nahm das Gewerbe einen neuen Auffchwung, als es Konflantiris Refidenz zwar waren es befonders phönizifche und jüdifche, vielleicht auch alexandrinifche Glas-bläfer, welche die Induftrie durch Einwanderung hierher übertragen hatten. So wurde beifpielsweife unter Jußinian die Plagia Sophia mit Glasfendern ausgedattet, welche zum Teil heute noch vorhanden fein follen. So blühte befonders auch die Kund des Glasmofaiks, welche von hier nach Ravenna und Venedig verpflanzt wurde.

Den Grund zu der heute wieder fchwungvoll betriebenen Glasindudrie Venedigs legten wahrfcheinlich "Flüchtlinge zugleich mit der Gründung des Ortes in der Mitte des V. Jahrhunderts. Nach der Ueberlieferung des Beda hätten, wie vorhin bemerkt, fchon 674 venetianifche Arbeiter die Fender der Kirche von Weremouth in England unter Abt Benedict verglad. Infolge des Handelsverkehres und fondiger Verbindungen, welche Venedig als Exarchat des byzantinifchen Kaiferreiches mit Kondantinopel pflegte, fand, wie bereits kurz erwähnt, ein wichtiger Zweig der Glasindudrie, das Glasmofaik, dort Eingang. Um das Jahr 882 füllen die frtiheden Mofaiken auf der Infel S. Cypriano ausgeführt fein, im XI. Jahrhundert die älteden Mofaik-gemälde im Dom von San Marco, und zwar ausfchliefslich durch byzantinifche Arbeiter, die dann befonders im XIII. Jahrhundert nach der Einnahme Kondantinopels durch den Dogen Bandolo, noch mehr aber fpäter nach dem Fall Kondantinopels im Jahre 1453, der Lagunendadt zudrömten.

Während diefer Periode aber, ja noch im XIV. Jahrhundert, fand eine bedeutende Einfuhr von Spiegelgläfern aus Frankreich und Deutfchland nach Venedig datt. In alten deutfchen Ilandfchriften wird des Spiegelglafes fchon früh Erwähnung gethan; die Tugend und Reinheit, die Ehre, auch die Schönheit des Körpers wird mit Spiegelglas verglichen. In Nürnberg bedand fchon 1373 eine Zunft der Glas-fpiegler. Es war den Venetianern bis dahin nicht geglückt, das Geheimnis der Spiegelfabrikation zu ergründen, obgleich nach anderer Richtung hin, der Gefäfsfabrikation, fchon vom XII. Jahrhundert an, wahrfcheinlich auf Grund orientalifclier Ueberlieferung, ihre hervorragenden Leidungen beginnen. Durch drakonifche Gefetze fuchte die Obrigkeit das Geheimnis diefer Glasfabrikation zu wahren; ja de fcheute felbd nicht zurück, trotz des Verbotes nach dem Auslände entkommene Glasarbeiter durch Meuchelmörder zu verfolgen.

Einem Mangel, an dem das venetianifche Glas litt, der Trübheit, wufste man fchliefslich nicht anders zu begegnen, als durch Dünnheit und aufserordentliche Leichtigkeit der Formen, durch welche fich deshalb die Gefäfse vorzüglich auszeichnen.

In der Kund der Spiegelfabrikation und der Plerflellung des Kryftallglafes waren die Deutfchen vom XIV. Jahrhundert an die Lehrmeider der Venetianer. Doch mit dem Jahre 1507 erd beginnt die Blüte der venetianifchen Spiegelindudrie, welche in der erden Plälfte des XVIII. Jahrhunderts wieder erlofch, als Nehou in Frankreich die Erfindung des Giefsens grofser Glasplatten gemacht hatte, wodurch die Her-dellung gröfserer Spiegel ermöglicht wurde, als fie bisher die Pfeife eines Glasbläfers hervorbringen konnte. Auch die befonders im XVI. Jahrhundert fo blühende Gefäfsbildnerei verfiel zu derfelben Zeit, verdrängt durch die bohmifche Glasindudrie, über die in Art. 140 berichtet werden foll.

Was die Erzeugung des Fenderglafes betrifft, fo erfcheinen nach Ilg dafür fchon früh Belege. Er fagt: »Ladri ordinären Glafes zum Fenderverfchlufs waren fchon im XIII. Jahrhundert im Fondaco dei Tedeschi feil, alfo wohl ein Importartikel. Ein Meider Joannes Viriario de Murano war 1330 mit der Anfertigung farbiger Fendergläfer befchäftigt; von ihm wird gefagt, dafs er .tüchtiger in diefer Kund als ein anderer¹ gewefen fei.» Der bohmifche Pfarrer Mathejius berichtet im Jahre 1562, dafs in Venedig die klarden Fenderfcheiben hergedellt werden.

137.

Uebriges

Europa.

In Deutfchland, Frankreich und Oederreich wurde das reine, durchfichtige Glas, wie es für Fenderfcheiben gebraucht wird, nach den Meldungen von Albertus Magnus (1205—80) und Roger Baco (1224) fchon früh erzeugt. Nach llg »fanden die Glasfender in Wien bei Privathäufern im XV. Jahrhundert Anwendung; denn Aeneas Silvius fagt um 1453, dafs an allen Ecken die gläfernen Fender entgegenblinken, was etwas fpäter Anton de Bonfinis mit dem Zufatze wiederholt, dafs die Glasfender gegen Diebe mit Eifen-dangen verfehen waren. Auch äufsert fich diefer Autor, der das damalige Wien mit italienifchen Städten vergleicht, dafs hier an Fendern und Spiegeln eine verfchwenderifche Pracht erfcheine, welche jene der

Alten übertrifft.« Arme Leute benutzten noch damals in Wien, wie anderenorts, mit Oel getränktes Papier zur Verkleidung der Fenfter, und noch zu Luther's Zeit wird als bemerkenswert hervorgehoben, dafs feine Schlafkammer zu Eisleben 1546 mit gläfernen Fenftern verfehen fei⁷⁸). In Augsburg gab es im Jahre 1363 eine befondere Zunft der Glafer, wie 10 Jahre fpäter in Nürnberg, während man in Zürich noch 1402 die Fenfter des neuen Rathaufes mit Geweben, in England zum Teile noch im XVI. Jahrhundert mit Flechtwerk verfchlofs und in Lyon gar noch im XVIII. Jahrhundert, in Turin noch nach 1751 mit Oel getränktes Papier zu dem Zwecke verwendete.

Mondglas.

Hier feien einige Angaben über die Mondglasfabrikation eingefchaltet, welche fich im XIII. oder Anfang des XIV. Jahrhunderts wahrfcheinlich aus der Butzenglaserzeugung entwickelte, jener kleinen, runden Gläfer von etwa 8 bis 10 c,n Durchmeffer, mit einem »Nabel« in der Mitte, deren Herftellung heute wieder eifrig betrieben wird. Das Mondglas hatte die Form grofser, halbkreisförmiger Scheiben, welche durch einen Teilfchnitt aus kreisrunden mit Nabel, dem »Ochfenauge«, getrennt wurden. Diefe, an der Pfeife geblafen, erhielten durch fehr fchnelle Drehung der letzteren die flache, runde Form. Frankreich, im befonderen die Normandie, ift wohl das Mutterland diefer Fabrikation, welche Philipp de Cacquerai etwa im Jahre 1330 entdeckt haben foll. Von dort fand die Mondglasbereitung in Deutfchland, befonders aber in England Eingang, wo fie fich teilweife noch bis heute erhalten hat, während fie in Deutfchland in den erften 30 Jahren des vorigen Jahrhunderts durch die Walzenglasfabrikation allmählich verdrängt wurde.

139-

Europa im XVI. und

von Bayern (1579—97) die Venetianifche Methode der XVII. Jahrh. die fog. »Waldfcheiben« (der Name kommt wohl von ihrem Urfprunge im bayerifchen Wald) ein fo häfsliches Ausfehen hatten, dafs ihre Benutzung

Deutfchland, Frankreich und Flandern waren zwar im XIV. und XV. Jahrhundert fchon reich an

Glashütten, welche befonders Tafelglas erzeugten; allein ftellenweife mufs diefer Induftriezweig wieder zurückgegangen fein, weil Herzog Wilhelm V.

Tafelglasfabrikation in feinem Lande einzuführen fuchte, wo in Nürnberg durch einen Erlafs des Senats verboten wurde. Die 1560 herausgegebene Stuttgarter Bauordnung, bearbeitet vom Baumeifter Frundsberg clafelbft, befchreibt allerdings eine befondere, durchfichtige Sorte Glas, die aber fo koftfpielig war, dafs man fich nur geftatten konnte, ein kleines Slreifchen desfelben als »Guckerlein« in das übrige rauhere und undurchfichtigere Glas des Fenfters einzufetzen. Reiche Leute follen nach Schäfer ftatt jenes durchfichtigen Glastäfelchens Plättchen aus gefchliffenem Bergkryftall gebraucht haben.

Im XVI. und XVII. Jahrhundert vermehrte fich die Zahl der Glashütten allerorts aufserordentlich, und befonders war es Lothringen, von wo aus im XIV. Jahrhundert Fenfterfcheiben und Spiegel in alle Welt verfchickt wurden; doch befchäftigten fich diefelben meift mit Gefäfsbildnerei nach venetianifchem Mufter, fo dafs darauf hier, als zu weit abliegend, nicht näher eingegangen werden foll. Dagegen war England im XVI. Jahrhundert noch fehr zurückgeblieben, wo erft in der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts eine Fabrik für Fenfterfcheiben entftand, deren Erzeugniffe aber, dem Preife nach zu urteilen, gegen die von auswärts eingeführten erheblich zurückgeftanden haben müffen. Erft vom XVII. Jahrhundert an nahm die Induftrie mit der Erfindung des Kryftallglafes, d. h. des dem Bergkryftall nachgebildeten Glafes, einen grofsartigen Auffchwung.

In Rufsland hatte man zu derfelben Zeit ftatt der Glasfcheiben fibirifche Glimmertafeln.

140.

Böhmifches

Glas.

Mit dem XVII. Jahrhundert beginnt die Blüte der noch heute berühmten böhmifchen Glasinduftrie, durch welche, wie wir gefehen haben, die gleich berühmte venetianifche zu Grunde gerichtet wurde. Schon viel früher mufs in Böhmen und im angrenzenden Schlehen Glas bereitet worden fein; denn man findet in einer Urkunde den im Jahre 1366 erfolgten Verkauf der bekannten Glashütte in Schreiberhau im Riefengebirge erwähnt⁷⁹), die fogar fchon früher von anderer Stelle dorthin verlegt worden war. Diefe Glashütte hatte im Jahre 1686 einen fehr guten Ruf, und es fcheint, dafs fie damals den böhmifchen Hütten fogar überlegen gewefen ift. Möglicherweife lernten die Gebirgsbewohner die Bereitung des Glafes von Venetianern kennen, welche, »Wälfche oder Walen« genannt, 'fchon im XVI. Jahrhundert, nach mine-ralifchen Schätzen forfchend, das Riefengebirge durchftreiften.

Die Glasbereitung in Böhmen befchäftigte fich vorzüglich mit der Herftellung von klarem, weifsem Glafe, welches durch Gravierung, Aetzung, Schliff und Schnitt feinen Schmuck erhielt. Der Reiz der Farbe ging dadurch immer mehr verloren; doch kamen diefe neuen Erzeugniffe derart in Aufnahme, dafs Frankreich, die Niederlande und England bald mit ihrer Fabrikation diefelbe Richtung einfchlagen mufsten. Die grofsartige Ausfuhr der böhmifchen Glasarbeiten reichte bis zu den Türken und fogar bis nach Afien. Infolge

7S) Siehe: Freytag, G. Bilder aus der deutfchen Vergangenheit. Leipzig 1874. Bd. 1, S. 1.

7®) Siehe : Winkler, \V. Schreiberhau, feine Gefchichte, Natur und Befchreibung u. f. w. Bielefeld 1889. 2. Aull. S. 6.

141.

Spiegelglas.

142.

Nachahmung von Halbedelfteinen

143.

Kathedralglas

144-

Starke des Tafelglafes.

mifslicher Verhältniffe finkt aber auch diefe blühende Induftrie am Ende des XVIII. Jahrhunderts, und erft in den letzten Jahrzehnten gelang es, ihr wieder einen gröfseren Auffchwung zu geben.

In Frankreich wurde, nachdem die Fabrikation des Tafelglafes von etwa 1600 an zurückgegangen war, das beffere Fenfterglas zwar bis zum XVIII. Jahrhundert aus Deutfchland und Böhmen bezogen; doch fällt ihm infolge der Erfindung JVekou’s im Jahre 1688, das Spiegelglas zu giefsen, ftatt wie bisher zu blafen, das Verdienft zu, diefe Induftrie auf ihren heutigen hohen Standpunkt gebracht zu haben. Nach Matheßus, dem in der Mitte des XVI. Jahrhunderts lebenden böhmifchen Pfarrer, wäre die Kunft, Glastafeln von grofser Reinheit zu giefsen, übrigens fchon am Ende des XVI. Jahrhunderts von den Venetianern ausgeübt worden, und auch die englifche Fabrik von South Shields foll fich fchon vor 1688 damit, allerdings in fehr primitiver Weife, befchäftigt haben. Die alten Spiegel, wie fie in Frankreich, Deutfchland und fpäter in Venedig erzeugt wurden, wie fie heute auch noch vielfach die öfterreichifchen Glashütten und folche im bayerifchen Walde herftellen, find nichts anderes als geblafene Fenfterfcheiben, welche gefchliffen, poliert und dann mit einer Zinnfolie belegt werden.

Die Haupterzeugnisftätte der gegoffenen Spiegelgläfer, die wir heute auch zur Verglafung der Fenfter benutzen, befand fich zuerft in Tourlaville bei Cherbourg, fehr bald aber zu St. Gobain im Walde von la Fère, wo fie alle Stürme des Krieges und der Revolution durch zwei Jahrhunderte hindurch überdauerte. Diefe Fabrik, fpäter in eine Aktiengefellfchaft verwandelt, führte die Fabrikation in Deutfchland ein durch Gründung ihrer Filialen zu Stolberg bei Aachen und zu Mannheim; doch hat fich nebenbei mit der Zeit auch eine felbftändige Spiegelinduftrie an verfchiedenen anderen Orten entwickelt, fo dafs Deutfchland jetzt mit Frankreich an der Spitze diefes Induftriezweiges lieht.

In Amerika beginnt man wieder, mit vielem Gefchick die Halbedelfteine, insbefondere den Achat, in Glasfiliffen nachzuahmen. Hierauf wurden die Amerikaner jedenfalls durch das im Bezirk von Arizona zahlreich gefundene verfteinerte Holz geleitet, deffen polierte Querfchnitte die wundervollften Farbenfpiele aufweifen, wie wir fie fond nur im einzelnen bei unferen Achaten, nicht aber zufammen an einem gröfseren Stücke zu fehen gewohnt find. Ebenfolche Farbenpracht zeigen ihre Gläfer, die am vorziiglichften von Tiffany in New-York hergeftellt werden und mit welchen fie bunte Bleiverglafungen zufammenftellen, bei denen durch Einfügen von klaren , fmaragdgritnen, topasgelben und fonft edelfteinähnlichen Stücken die fchönften Effekte erzielt werden⁸⁰).

lieber die verfchiedenen Glasforten, ihre Eigenfchaften, Dekorationsweifen u. f. w. fiehe Teil I,

' Band 1, erfte Plälfte (Kap. 4, Art. 236, S. 221 u. ff.⁸¹) diefes »Handbuches«:. Es fei hier nur ein in Art. 239 (S. 223 ⁸²) fich vorfindender Irrtum berichtigt, weil derfelbe eine Glasforte betrifft, welche jetzt vielfach zur dekorativen Verglafung von Fenftern im allgemeinen, fowie auch im befonderen von Kirchenfenftern benutzt wird. Dort wird Ueberfang- und Kathedralglas. als gleichbedeutend betrachtet. Dies ift nicht ganz zutreffend. Das Kathedralglas ift in Nachahmung des alten Glafes, deffen rauhe und unebene, manchmal ftreifige Oberfläche ein glitzerndes und lebendiges Leuchten bei durchfallendem Lichte erzeugte und deffen natürlicher Farbenton, den man noch nicht ganz weifs herzuftellen verftand, die Einheitlichkeit des Gemäldes wefentlich beeinflufste, nur in höchft feltenen Fällen Ueberfangglas, und zwar dann, wenn feine Färbung rubinrot ift. Das gewöhnlich zur Färbung der Glasmaffe benutzte Kupferoxyd hat nämlich, in geringem Verhältniffe zugefetzt, die Eigentümlichkeit, ftreifiges und zinnoberrot gefärbtes, opakes Glas zu ergeben, färbt aber, in gröfserer Menge benutzt, dasfelbe fo dunkel und undurch-iicbtig, dafs es zum Zweck der Verglafung unbrauchbar wäre. Goldrubinglas läfst fich wefentlich heller herftellen, ift jedoch aufserordeptlich teuer. Sonft ift Kathedralglas durchweg gefärbtes, an der Oberfläche nicht ganz glattes, alfo flimmerndes Tafelglas, welches an vielen Orten des In- und Auslandes in hervorragender Schönheit hergeftellt wird⁸³).

Das Tafel- oder richtiger Walzenglas, zum Unterfchiede des bei uns nicht mehr in den Handel kommenden Mondglafes, wurde urfpriinglich nur in drei Stärken als ü/t und ⁸/t, einfaches, anderthalbfaches und Doppelglas angefertigt, im Gewichte von etwa 5,75 und 10 ks für 1 qm. Wenn jetzt, wie im eben genannten

SO) Weiteres fiehe in: Benrath, H. E. Die Glasfabrikation. Braunfchweig 1875.

Friedrich, C. Die altdcutfchen Gläfer etc. Nürnberg 1884. Lobmeyr, L. Die Glasinduftrie u. f. w. Stuttgart 1874. Bücher, B. Gefchichte der techuifchen Künde. Stuttgart 1875.

Sl) 2. Auf!.: Art. 334i s- z8* u- ff-s2) 2. Auf!.: Art. 331, S. 283.

S3) Ueber Glasätzung fiehe: Décoration des verres blancs. La femaine des conjlr. 1876—77, S. 6 u. 172.

Hefte (Art. 24.3, S. 22ĄSi) diefes »Handbuches« erwähnt ift, auch Zwifchennummern als ⁵/4 und ⁷/é Glas fabriziert werden, fo gefchieht dies bedauerlicherweife allein, um

ganz

die Glafer in ihrer betrügerifchen Handlungsweife bei Ausführung der auf Grund eines Verdingungsverfahrens übernommenen Arbeiten zu unterftützen.

Diefelben liefern in der Hoffnung, dafs es nicht bemerkt werden wird, ftatt des ⁸/4-Glafes ⁷/4- und flatt des y/4-Glafes ⁵/4-Glas. Man thut deshalb gut, beim Vergeben der Glaferarbeiten nicht allein die Bezeichnung, fondern auch die Stärke der Glastafeln mit 2, 3 und 4 mm vorzufchreiben, oder beffer, weil eine Scheibe feiten durchweg die gleiche Stärke hat und nach der Fabrikationsweife auch haben kann, jene Mafse als Mittelmafse gelten zu laffen, fo dafs z. B. bei anderthalbfachem

Glafe die Stärke jeder Scheibe an den Kanten von 2 ^2 bis 3x/2 in der Mitte aber 3

mm

wechfeln darf,

mm

betragen mufs. Bei der Ablieferung ift die Gefamtdicke aller in der Kifte befindlichen Scheiben zufammen leicht nachzumeffen und durch

ergeben mufs, wenn

mm

die Zahl der Scheiben zu dividieren, was die Stärke von 3 kein Betrug geübt ift. Bei Spiegelgläfern ift die Dicke, meift 4 bis 8mm, auf Wunfch auch mehr, von grofsem Einflufs auf den Preis. Auch hier ift fie deshalb vorzufchreiben und fpäter genau nachzumeffen.

M5-

Güte

des Glafes.

Sehr viel fchwieriger ift die Beurteilung der Güte des Glafes. Das gewöhnliche wird der Qualität nach in 4 »Wahlen« eingeteilt, von denen die erfte ganz rein und tadellos fein foll und deshalb auch mit den höchften Preifen bezahlt wird. Die Fehler, welche gewöhnlichem Tafelglafe, wie auch Spiegelglafe anhaften können, find zahlreich. Zunächft ift die fog. »Krätze« anzuführen, die ihre Urfache im mangelhaften Schmelzen der Beftandteile des Glafes hat. Solches Glas wird auch »fandig« oder »höckerig« genannt, weil darin ungelöfte, milchweifse Sandkörner, umgeben von einem ein anderes Lichtbrechungsvermögen befitzenden »Hofe« fchwimmen, welche, fobald fie nahe an der Aufsenfläche liegen, kleine Höcker bilden.

»Gipfen« nennt man die zahllofen kleinen Bläschen, mit denen das Glas häufig durchfetzt ift, was feine Urfache in zu tiefer oder zu hoher Temperatur des Schmelzofens, verbunden mit fehlerhafter Zufammenfetzung der Maffe, haben kann. Gröfsere »offene« Blafen . im-Glafe find verfchiedenen Urfachen zuzufchreiben, auf welche näher einzugehen hier zu weit führen würde.

»Rampen« heifsen mehr oder weniger breite Bänder, welche, ein anderes Lichtbrechungsvermögen zeigend, die Glastafeln durchziehen. »Wellig« ift das Glas, wenn es einer unvollkommenen Mifchung von fchwacher und gefättigter Salzlöfung ähnlich erfcheint.

Den Rampen verwandt find die »Steine«, »Tropfen« und »Schlieren«, Bezeichnungen für einen und denfelben Fehler, welcher dadurch entfteht, dafs durch allmähliches Abfchmelzen des Ofengewölbes ein Tropfen der Gewölbmaffe in die Glas-maffe fällt und fich dann in der Scheibe durch abweichende Lichtbrechung bemerk-lich macht. Gefchieht diefes Abtropfen noch während des »Arbeitens« der Glasmaffe, fo kann die urfprünglich rundliche Form des Tropfens nicht erhalten bleiben, fondern hinterläfst lange, dünne, wie hin und her gewundene Haare ausfehende Weg-fpuren, welche »Winden« genannt werden.

Mit »Rauch«, »Wolke« oder »Nebel« bezeichnet man Trübungen des Glafes, welche meift fchon während der Verarbeitung der Glasmaife entftehen und nichts

⁸⁴) 2. Aufl.: Art. 335, S. 284.

146.

Gewölbte

Fenfterfcheiben.

147. Farbe des Glafes.

148.

Berechnung des Preifes.

mit dem »Anlaufen« oder »Befchlagen« desfelben zu thun haben, welches gewöhnlich der Vorgänger des fog. »Sonnenbrandes« ift. (Ueber letzteren fiehe Teil I, Band i, erfte Hälfte [Art. 238, S. 221⁸⁵] diefes »Handbuches«.)

Von den genannten Fehlern finden fich mehr oder weniger bei allen Glas-'fcheiben vor und danach wird die »Wahl« und der Preis beftimmt.

Spiegel-, alfo gegoffenes Glas ift den Witterungseinflüffen und auch dem »Zerkratzen« viel mehr ausgefetzt als geblafenes, einmal des Bleizufatzes wegen, welchen es zur Erzielung gröfserer Klarheit erhält und der das Glas weicher und empfindlicher macht, und dann, weil durch das Schleifen und Polieren die harte äufsere Haut entfernt wird. Gewöhnlich werden die Spiegelfcheiben in drei Wahlen ge-fondert, von denen die erfte und zweite, fich durch befonders gute Politur auszeichnende, faft ausfchliefslich zu Spiegeln verarbeitet wird, die dritte dagegen Bauzwecken dient.

Um fich gegen Uebervorteilungen durch die Glafer zu fchiitzen, bleibt nichts übrig, als entweder vor dem Vergeben der Arbeiten Probefcheiben auszulegen mit der Beftimmung, dafs das zu liefernde Material eine gröfsere Anzahl von Fehlern als jene nicht zeigen dürfe, oder bei Einreichung der Offerten folche Probefcheiben beifügen zu laffen, deren Güte für die fpätere Lieferung mafsgebend bleibt. Die Bezeichnung einer beftimmten »Wahl« fällt dann vernünftigerweife fort; denn nur ein ganz gewiegter Kenner wäre im ftande, die gelieferten Glasfcheiben danach zu fondern.

Bei den gewölbten oder bauchigen Fenfterfcheiben, die in manchen Orten beliebt find, werden die genannten Fehler, welche namentlich an von der Sonne be-ftrahlten, ebenen Scheiben fich recht bemerklich machen, weniger fichtbar. Die gewöhnlichen Glastafeln werden zum Zweck der Herftellung folcher gewölbten Scheiben nach den verlangten Gröfsen zugefchnitten ; doch müffen die Schnitte nach einem Kreisbogen, der fpäteren Ausbauchung entfprechend, ausgeführt werden. Hiernach find die Tafeln auf paffende Hohlformen zu legen, bis zum Erweichen zu erhitzen und in die Höhlung zu drücken.

Die mehr oder weniger grüne Färbung der gelieferten Glasfcheiben lafst fich fehr leicht dadurch beurteilen, dafs man die Probe und die gelieferten Scheiben nebeneinander auf ein Blatt weifsen Papieres legt. Der kleinfte Farbenunterfchied tritt dann deutlich hervor.

Der Einheitspreis fowohl des Tafel-, wie auch des Spiegelglafes wächft nach fog. addierten Centimetern, d. h. im Verhältnis der Summe aus den Mafsen der Breite und Höhe der Scheiben; doch wird das geblafene Glas, im Handel gewöhnlich »Rheinifches Glas« genannt, heute auch oft nach dem Flächeninhalte verkauft. Es fei hier bemerkt, dafs der Name »Rheinifches Glas« niemand zu dem Glauben verleiten darf, dafs diefes Tafelglas nur in rheinifchen Hütten hergeftellt wird. Auch Schlehen, Sachfen, Weftfalen u. f. w. liefern heute gleich gutes Material.

Um Spiegelgläfer berechnen und veranfchlagen zu können, bedarf man einer Tabelle, des fog. Aachener Preiscourants vom Jahre 1884, den alle übrigen inländi-fchen Spiegelglasfabriken angenommen haben. Die darin für jede Scheibengröfse enthaltenen Preife find jedoch nicht mafsgebend; fondern es wird davon nach Pro-centen abgeboten. Da die Spiegelfcheiben fchon bis zu einer Gröfse von 26,5 qni angefertigt worden find, fo ift bei ihrer Flächenbeftimmung das Normalprofil der

85) 2. Aufl. : Ait. 330, S. 281.

Eifenbahnen viel mehr als die Möglichkeit der Ausführung zu berückfichtigen, weil allzu grofse Scheiben nicht mehr transportfähig find.

Ueber die Prüfung des Glafes bezüglich feiner Dauerhaftigkeit fei auf das eben genannte Heft (Art. 238, S. 222⁸⁵) diefes »Handbuches« verwiefen. Bleihaltiges Glas wie das Spiegelglas, ift, wie bereits erwähnt, am

149.

Widerftands-fähigkeit des Glafes gegen äufsere Einflüße.

wenigften widerftandsfähig gegen Witterungseinflüffe; es wird fchon durch Salpeterfäure zerfetzt. Aber auch ätzende Alkalien, z. B. Ammoniak, wirken auf alle Gläfer angreifend, wie man bei Stall- und Abortfenftern zu beobachten Gelegenheit hat, weil dem Glafe dadurch

Kiefelfaure entzogen wird. Auf der Glasfläche bildet fleh ein feines Häutchen von kiefelfaurem Kalk, welches zunächfl in den bekannten Regenbogenfarben fpielt, bei weiterem Fortfehreiten der Zerftörung abblättert und dadurch die Scheiben rauh und unanfehnlich macht. Aber felbft reines Waffer wirkt, wenn auch unter den gewöhnlichen Umftänden fehr langfam, zerfetzend auf die Glasmaffe ein, was man an FViifterfcheiben in feuchten Räumen beobachten kann. Hier bedecken fleh die Scheiben zunächft mit einer alkalifch reagierenden Feuchtigkeitsfchicht, d. h. fie »fchwitzen«; fle verlieren allmählich ihren Glan.%> ihre Durchfichtigkeit; fle werden »blind«, und auch hierbei findet man häufig das Irifieren der Oberfläche. Später beginnt letztere oberflächlich zu reifsen und, indem fleh feine Schüppchen ablöfen, zu »fchelvern«. Schliefslich zeigt das Glas bei weiterem Fortfehreiten der Einwirkung der feuchten Niederfchläge eine rauhe, zerriffene Oberfläche und ift mit einer mehr oder weniger bräunlich gefärbten, lockeren, leicht zerfallenden und abfpalt-baren, erdigen Krufte bedeckt. Chemifche Unterfuchungen ergaben, dafs der Glasmaffe infolge der Einwirkung des Waffers die Alkalien vollftändig entzogen wurden, wodurch ihr Zufammenhang geflört war8(i). Solche Erfcheinungen finden fleh häufig bei Treibhäufern, Dachlichtern u. f. w., und es ift dadurch auch erklärlich, dafs Glasfcheiben nicht längere Zeit an feuchten Orten und befonders nicht in feuchtem Stroh oder Papier verpackt lagern dürfen. Vor allem ift das Glas bei Transporten über das Meer gegen Durchfeuchtung des Packmaterials mit Seewafler zu fchützen, weil diefes wegen feines Salzgehaltes einen doppelt fchädlichen Einflufs ausübt. Beim Eintreffen von Glaskiften hat man diefelben fofort zu öffnen, die Verpackung zu entfernen und die Scheiben danach in einem trockenen, luftigen Raume aufzubewahren.

150.

Verglafung

hölzerner

Fenfter.

Das Befeftigen der fchwachen Tafelglasfcheiben und der ftärkeren Spiegel-fcheiben ift ein verfchiedenartiges. Beide werden nach Mafs in den Glashütten beftellt, fo dafs das Befchneiden mit dem Glaferdiamanten oder dem Légrady iz\\ç.n Rädchen, einer kleinen, linfengrofsen Scheibe von ftahlartiger Kompofition, befeftigt an einem Stiele, vor dem Einfetzen in den Rahmen auf das Unvermeidlichfte be-fchränkt ift. Das Verglafen beginnt erft, nachdem das Holzwerk des Fenfters mindeftens einmal mit Leinölfirnis grundiert ift, um zu verhindern, dafs das trockene Holz dem aufgeftrichenen Kitte das Oel entzieht, wodurch er vorzeitig bröcklig werden würde. Um das Einfetzen zu erleichtern, aber auch um das Herausfallen der Scheiben zu verhindern, wenn der im Laufe der Zeit vollkommen erhärtete und vielfach mit Riffen durchfetzte Kitt abgefprungen fein follte, wird die Tafelglas-fcheibe nach Fig. 21 bis 25 (S. 33) u. f. w. mit kleinen Drahtftiften oder kleinen, dreieckig gefchnittenen Zinkblechftückchen in Abftänden von 20 bis 30cm in den P'alz eingeheftet, jedoch fo, dafs zwifchen ihr und dem Rahmen noch ein unbedeu-

86) Siehe'hierüber auch: Benrath, H. E. Die Glasfabrikation. Braunfchweig 1875. S. 15.

151.

tender Zwifchenraum bleibt, weil fie fonft bei der durch Quellen und Zufammen-trocknen hervorgerufenen Bewegung des Holzrahmens Preffungen erleiden und fpringen würde. Die Scheibe mufs im Rahmen aus demfelben Grunde auch etwas »Luft haben«, d. h. es mufs ringsum noch ein kleiner Spielraum vorhanden fein.

Bei forgfältiger Ausführung wird nach dem Grundieren des Holzwerkes der Falz zunächft dünn und gleichmäfsig mit der Kittmaffe ausgeftrichen, in welche die Scheibe leicht einzudrücken ift, fo dafs die feine Fuge zwifchen Holz und Glas mit Kitt ausgefüllt und verhindert wird, dafs ablaufendes Schweifswaffer in diefelbe eindringt. Nach dem Einheften erfolgt das Ausftreichen des übrig bleibenden Teiles des Falzes mit Glaferkitt, einer Mifchung von Schlemmkreide mit Leinölfirnis. Befonders, wenn das Verglafen bei kalter Witterung gefchieht, mufs das Einheften mit grofser Vorficht vorgenommen werden, weil die Scheibe fich fpäter bei Eintritt von Wärme ausdehnt und der Kitt bei kaltem und feuchtem Wetter nur fehr lang-fam erhärtet. Da die Verkittung nach aufsen liegt, fomit allen Witterungseinflüffen preisgegeben ift und vornehmlich durch den Einflufs der Sonnenftrahlen die fettigen Beftandteile des Leinöls verliert, mufs diefelbe durch mehrmaligen Oelfarbanftrich einigermafsen gefchützt werden; fonft wird fie fleinhart, riffig, fpringt ab oder fault aus. Auch leidet das Holzwerk des Fenfters dadurch, dafs das Regenwaffer in die Riffe des Kittes und fchliefslich in das Holz felbft eindringt. Der Kitt wird jetzt nur noch feiten von den Glafern felbft angefertigt, fondern gewöhnlich aus fog. Kittfabriken bezogen.

Will man eine Scheibe aus dem Rahmen entfernen, fo mufs zunächft der Kitt mit einem kräftigen Meffer oder auch einem Stemmeifen befeitigt werden. Ift der-felbe zu hart und fitzt er zu feft am Holz und an der Scheibe, fo dafs man befürchten mufs, beides mit dem harten Eifen zu befchädigen, fo mufs man ihn durch Beftreichen mit heifsem Oel und Erwärmen mit heifsem Eifen zu erweichen fuchen.

Spiegelfcheiben werden meift in Schaufenftern benutzt, welche überhaupt nicht geöffnet werden. Sollen fie in Rahmen befeftigt werden, welche fich öffnen laffeii, fo hat man darauf zu achten, dafs fie in der unteren Ecke, am Aufhängepunkt des Rahmens, und an der diagonal entgegengefetzten oberen ganz feft im Falze anliegen, fo dafs die ftarke Scheibe wie eine Strebe wirkt, weil fonft der gewöhnlich fchwache und umfangreiche Holzrahmen infolge der Schwere der dicken Glasfcheibe durchhängen würde. Das Befeftigen der Scheibe gefchieht nicht, wie beim Tafelglas, mit Stiften und Kitt, fondern mittels Holzleiften (Fig. 235), die man nach dem Einfetzen des Glafes mit Drahtfliften im Falze feftnagelt. Nur wenn diefer nicht die genügende Dicke hat, erfolgt die Befeftigung der dann etwas breiteren Leiften feitwärts am Rahmen (Fig. 236). Der etwaige Zwifchenraum zwifchen Glas und Leifte wird fchliefslich mit Glaferkitt gedichtet.

Alle Metallrahmen, feien diefelben aus Gufs-, Schmiedeeifen oder Zinkblech

Fig- 235.

Fig. 236.

Befeftigung    .

der Scheiben angefertigt, müffen vor Beginn der Verglafung mit Mennige-, Minium- oder Graphitölfarbe vorgeftrichen fein, damit der Kitt beffer am Metall haftet. Auf die Lagerflächen des Falzes ift nach dem Antrocknen des Anftriches eine dünne, gleich-

in

Metallrahmen.

In

mäfsige Schicht Kitt zu bringen, in welchen die Scheiben eingedrückt werden. Entfernungen von etwa 30 bis 40 cm müffen die Metallfproffen, wie Fig. 105 (S. 63)

bedeckt und mit derfelben mittels_ kleiner, ver-fenkter Mefdnglchrauben verbunden.

Ueber die Verglafung von Deckenlichtern und ganzen Glasdecken dehe Teil III, Band 2, Heft 3 (Abt. III, Abfchn. 2, C, Kap. 21), über die Verglafung der Dachlichter und ganzer Glasdächer Teil III, Band 2, Heft 5 (Abt. III, Abfchn. 2, F, Kap. 39) diefes »Handbuches«.

Die Bleiverglafung id fad nur bei Benutzung

'!

IS

II !

In

bunten Glafes im Gebrauch. Ihre Anwendung id fehr alt.

152.

Bleivciglafung.

V;

Fig. 237.

33

!    >1 |:;p> i

I 1

i\ l i -

II

iii

darftellt, durchlocht fein,

Drahtftifte den Glasfcheiben federen Halt Hiernach erfolgt wieder das Ausftreichen der Fuge mit Kitt, wie bei den Holzfendern. In neueder Zeit id die Verglafung von Thüren und Glaswänden mit prismatifch gefchlififenen (facettierten) Gläfern in einer Faffung von Mefdng- oder Kupfer-fproffen (auch vernickelt) beliebt geworden. Nach Fig. 237 wird die Metallfproffe nach Aufnahme des Glafes durch eine ebenfolche halbrunde Leide

um

mittels durchgedeckter

zu

geben.

Blei war von allen Metallen das geeignetfte, welches man zu diefem Zwecke wählen konnte ; denn es ift weich und fchmiegfam, wenig oxydierbar und billig. Abgefehen von einigen Verbefferungen der Fabrikation, ift das Verglafungsblei heute dasfelbe, wie im Mittelalter und in der Renaiffancezeit. Die Bleiftangen wurden in Formen gegoffen und mit dem Hobel ausgehöhlt, um in den dadurch entftehenden Nuten die Scheiben aufnehmen zu können. Ihr Ausfehen war plump und roh und ftimmte mit den groben Gläfern überein, welche man geduldig an den Rändern bearbeitete, um fie überhaupt faffen zu können. Heute werden die Bleifproffen gewöhnlich von den Gläfern felbft mit der Mafchine hergeftellt, indem eine eckige Bleiftange durch ein der Form der Rute entfprechendes Mundftück geprefst wird.

Da auf die bei Kirchenfenftern angewendete Bleiverglafung im nächften Kapitel noch näher eingegangen werden wird, foll hier nur die einfache, in geometrifchen Muftern für Glasthüren und Fenfter benutzbare befchrieben werden, wobei haupt-fachlich Butzenfeheiben, geprefstes und Kathedralglas zur Verwendung kommen.

Butzenfeheiben, möglicherweife die erffcen Elemente farbiger Verglafung, find bis in das XVII. Jahrhundert hinein in Gebrauch.

Sie wurden aus fiafchengrüner Maffe aus freier Hand rund gearbeitet und hatten in der Mitte eine fchüffelförmige Vertiefung mit rauhem Narbenpunkt in der Mitte, um den fich konzentrifche, teils erhabene, teils vertiefte Ringe legten. Die Stärke des Glafes nahm von der Mitte nach dem Rande zu ab, welcher etwas umgelegt war, um beffer vom Blei gefafst zu werden. Man fchlofs damit anfangs nur einzelne Löcher im Mauerwerk, fo dafs die Gefamtheit der Löcher dem Fenfter ein fiebartiges Ausfehen gab.

Butzenfeheiben werden, wie das Mondglas, an der Pfeife durch fehr rafches Drehen derfelben aus einer kleinen, flüffigen Glaskugel erzeugt. Sie haben einen Durchmeffer bis etwa 10 cm und enthalten den Nabel, d. h. die Stelle, mit welcher fie an der Pfeife feftgehangen haben, während diefe beim Mondglas durch das Zerfchneiden der Scheibe in zwei Hälften fortgefallen ift.

Geprefstes Glas war fchon den Aegyptern bekannt. Da die Glasmaffe, in eine Form gegoffen, fchnell zähe wird und die Form dann nicht genügend ausfüllt, wird fie noch einem Drucke unterzogen, woher der Name »Prefsglas«. Die durch und durch gefärbte Glasmaffe bildet kleine Quadern, Rofetten, perlenartige Halbkugeln, auf einem Glasftreifen nebeneinander gereiht, alfo Formen, welche in

Blei gefafst, zur Herftellung von Briefen und Einfaffungen gröfserer Flächen brauchbar find.

Fig. 239⁸⁷).

fltwmmŚA

Fig. 238 ⁸⁷).

7ZZ>.

Bei der Bleiverglafung verfährt der Arbeiter folgendermafsen. Mit Hilfe von Pauspapier überträgt derfelbe die Zeichnung auf ein ftarkes Papier und beftimmt mit einer Reifsfeder die Dicke des Bleikernes oder der Bleifeele, fich zu beiden Seiten des Riffes haltend. Hiernach wird das Papier zerfchnitten, fo dafs die einzelnen Teile die Umriffe ergeben, welche die einzelnen Glasftücke erhalten müffen, die nach diefen Modellen mit dem Diamant zugefchnitten werden. Sodann treibt der Arbeiter auf einer Tifchplatte von Pappelholz, welche mit einer Paufe der Zeichnung bedeckt ift, die Glasftücke in die Bleiruten hinein. Nachdem die Tafel' fertig ift, werden die Bleiränder mit dem Polierftahl niedergedrückt, abgerundet und die Lötungen der Stöfse ausgeführt; fchliefslich erhalten die fämtlichen Bleirippen einen Ueber-zug von Lötzinn, um fie zu verfteifen und ihr Ausfehen zu verbeffern. Soll die Verglafung auch wafferdicht fein, fo find alle dünnen Fugen mit Kitt auszuftreichen. An den Knotenpunkten dürfen die Bleiruten nicht nur, wie in Fig. 23s⁸⁷), aneinander ftofsen ; fondern ihre Lappen müffen, wie in Fig. 239®⁷), ineinander greifen. Die Verbleiung hat nach dem Gewicht und der Gröfse der Gläfer verfchiedene Stärke; fie wechfelt zwifchen 3 und 12 mm jm Rücken. Die Weite der Nuten ift zur Aufnahme von einfachem bis Doppelglafe verfchieden. Man follte der gröfseren Widerftandsfähigkeit und des befferen Ausfehens wegen nur ftarkes Glas verwenden, zumal die Mehrkoften im Vergleich zu den Koften der Verbleiung fehr gering find.

Die Befeftigung diefer Bleiverglafung an den Fenftern kann auf verfchiedene Arten gefchehen:

1)    fie kann wie das gewöhnliche Glas in Falze gelegt und verkittet werden;

2)    fie wird unabhängig vom Fenfter mit einem Eichenholzrahmen eingefafst und diefer durch Schrauben oder Vorreiber mit den Flügeln verbunden;

3)    man kann fie unmittelbar auf der Verglafung der Fenfter anbringen, und fie

4)    in einen eifernen oder hölzernen, mit Gelenkbändern verfehenen Rahmen einfetzen.

Im erften Falle wird nach Fig. 240⁸⁷) die verbleite Glastafel in die I'alze des Holzrahmens gelegt und durch dünne Rundeifen, fog. Windeifen, geftützt, die, an den Enden umgebogen, in den Falzen feftzufchrauben find. Bleihafte verbinden hin und wieder die Verbleiung mit den Stangen; fchliefslich find die Falzfugen zu verkitten. Manchmal werden die Stangenenden auch nach Fig; 241⁸⁷) in Löcher hineingefchoben, welche feitwärts in die Falze gebohrt find. Diefelbe Anordnung findet bei befonderem Rahmen ftatt, welcher am P'enfterfliigel befeftigt wird.

Will man die Bleiverglafung unmittelbar auf der Fenfterverglafung im Inneren anbringen, fo gefchieht dies mittels Verkittung nach Fig. 242⁸⁷). Sollen endlich die klaren Fenfter hin und wieder benutzt werden, fo legt man die Bleiverglafung in E-Fifenrahmen, welche fich nach P'ig. 243⁸⁷) in Gelenkbändern bewegen laffen, oder

Fig. 242 S7).

Fig. 243 ⁸⁷).

Fig. 240 ⁸⁷).

Fig. 241 ⁸⁷).

SsaaS WP///////////////777?.

w. Gr.

ss.

ÿv

4.

w. Gr.

ON

//////////77777,

verfieht damit die inneren Flügel der lieh für diefe Art Verglafung befonders eignenden, in Fig. 70 (S. 47) dargeftellten Doppelfenfter.

153-

Einrahmen

und ihr Anbringen an den Wänden.

Zum Schlufs feien noch einige Worte über die Einrahmung belegter Spiegel und ihr Anbringen an Wänden gefagt. Das Belegen der Spiegel erfolgt entweder belegter Spiegel mit Zinnamalgam oder durch Verfüberung, im erften Falle in der Art, dafs die dünne Zinnfolie auf einer Tifchplatte ausgebreitet, zuerft mit Queckfilber überrieben und dann damit übergoffen wird. In diefes Queckfilber wird nunmehr die forgfältig gereinigte Glasplatte eingedrückt, wobei fchon der gröfste Teil desfelben abläuft; der Reft wird durch Schrägftellen der Platte allmählich entfernt, wozu über einen Monat Zeit erforderlich ift. Da die Queckfllberdiinfte der Gefundheit der Arbeiter im höchften Grade fchädlich find, kam man darauf, die Rtickfeite der Spiegelgläfer durch Niederfchläge von Silberoxyd zu verfilbern. Hierfür erfand man aufserordent-lich viele Verfahren; doch ift es bis heute noch nicht gelungen, diefen verfilberten Gläfern die Haltbarkeit der mit Zinnamalgam belegten zu geben.

Das Einlegen folcher Spiegel in die Holzrahmen gefchieht, wie bei den klaren Spiegelgläfern, mit Hilfe fchmaler Holzleiften ; doch mufs bei kleinen Gläfern die leicht verletzbare Rtickfeite mittels einer Papptafel, bei gröfseren mittels einer dünnen Holztafel gefchiitzt werden, nachdem letztere durch ausgebreitete Bogen weichen Papieres vom Belage ifoliert ift, um jede Reibung zu verhüten, welche fofort eine fchadhafte Stelle verurfachen würde.

Sollen grofse Spiegel in Wandflächen eingefügt werden, fo müffen letztere forgfältig ifoliert fein, befonders wenn es Aufsenwände find, damit fleh keine feuchten Niederfchläge an den Spiegeln bilden können, welche fchnell den Belag zerftören würden. Zu diefem Zweck ift die Wand mit einer für Feuchtigkeit undurchdringlichen Schutzdecke zu verfehen, felbll wenn in der Mauer eine Luftifolierfchicht vorhanden fein follte. Diefe Schutzdecke kann entweder in einem ftarken Aufträge einer Afphaltabkochung oder, beffer noch, in grofsen Rohglastafeln beftehen, welche in einen auf die Wandfläche aufgetragenen fetten Zementmörtel gedrückt werden.

Die etwa nicht ausgefüllten Fugen zwifchen den Glastafeln flreicht man mit Glafer-kitt aus. Kein aus der Wand hervorragender Gegenfland darf aber felbfb nach An-

Wendung diefer Vorfichtsmafsregeln mit dem Spiegelbelage in Berührung kommen, und es ift anzuraten, zwifchen Spiegel und Ifolierung noch einen Zwifchenraum von einigen Centimetern zu laffen, damit die Luft ungehindert durch einige Oefifnungen unterhalb und oberhalb der Spiegelfläche und hinter derfelben durchziehen kann.

5. Kapitel.

Kirchenfenfter.

154-

Allgemeines

und

In Art. 19 (S. 24) ift bereits gefagt worden, dafs bis zum XI., ja felbft bis zum XII. Jahrhundert die Kirchen mit wenigen Ausnahmen der verglaften Fenfter Gefchichtiiches. entbehrten ; fle waren höchftens mit Vergitterungen von Stein, Holz oder Metall gefchloffen. Einzelne folche Ausnahmen wurden in Art. 135 (S. 101) erwähnt; doch handelte es fleh dort nur um eine Verglafung mit trüben, grünlichen, kleinen Scheiben, wie fie dem damaligen Stande der Glasinduftrie entfprachen. Sie follte, ohne eine Verzierung zu bezwecken, nur dazu dienen, die Kirchenräume einigermafsen vor Kälte, Schnee und Regen zu fchützen und zugleich das Tageslicht eindringen zu laffen, welches die damals häufig üblichen Vorhänge abhielten.

Heute wird zur Verglafung der Kirchenfenfter entweder ein oft grünliches Glas, befonders Kathedralglas, gewählt, welches das grell einfallende Tageslicht dämpfen und mildern foll, womit meift noch Verzierungen durch bunte Einfaffungen der Glasfelder u. f. w. verbunden find, oder es erhalten, fobald die Koften es erlauben, die Kirchen ihren reicliften und fchönften Schmuck in den durch Glasmalerei verzierten Fenftern, welche nicht allein durch den dargeflellten Gegenftand und die Farbenpracht an fleh die Wände des Gotteshaufes heben, fondern auch im wechfelnd-ften Farbenfpiel das Tageslicht eintreten laffen.

Die dazu benutzbaren Farben, Metalloxyde, werden mit Glaspulver, meift leichtfliifligem Bleiglafe mit oder ohne Borax, vermifcht und mit einer bindenden Fliiffigkeit (Waffer mit Borax oder Kandiszucker, Terpentin- oder Lavendelöl) angerührt, um mit dem Pinfel auf die Glasfläche aufgetragen und dann eingebrannt zu werden. Die Ausführung bedarf natürlich mancherlei Kunftgrifle, die hier mitzuteilen zu weit fuhren würde.

Ehe auf die Herftellung der Kirchenfenfter näher eingegangen wird, follen einige gefchichtliche Mitteilungen über die Kunft der Glasmalerei vorausgefchickt werden.

Schon bei Sidonius Apollinaris, Bifchof von Clermont (428—84), finden wir nach 11 g8 8) die Bemerkung, dafs das Licht der Sonne in der Kirche von Lyon durch das grüne Glas die bunten Figuren erfcheinen lafle. Hiernach bleibt es zweifelhaft, wo die bunten Figuren zu fuchen find, etwa auf den Wandflächen oder in den Fenftern felbft. Auch die Nachricht des Anaßaßus, Bibliothekars des Papftes Leo III., dafs diefer die Apfidenöffnungen der Kirchen von St. Peter und St. Johann im Lateran zwifchen 795 und 816 mit verfchiedenfarbigen Fenftern verfchliefsen liefs, bringt nicht mehr Klarheit, weil nicht daraus hervorgeht, ob es fich um ein aus bunten Glasftückchen zufammengefetztes Mufter ähnlich dem Mofaik handelt, mit welchem fchon viel früher die Wände der Kirchen gefchmückt wurden, oder ob wirkliche Glasmalerei damit gemeint ift. Ob endlich, wie jetzt fall allgemein angenommen wird , das Klofter Tegernfee in Oberbayern der Ausgangspunkt unferer Glasmalkunft ift, bleibt auch noch zweifelhaft. Die Annahme gründet fich auf ein im Jahre 999 abgefafstes Dankfehreiben des Abtes Gozbert an einen Grafen

ssj Siehe: Lobmeyr, L. Die Glasinduftrie etc. Stuttgart 1874.

Arnold für das von ihm gemachte Gefchenk bunter Glasfenfter Sonne wirft zum erftenmal per discoloria picturarum vitra ihren Schimmer auf den Boden unferer Bafilika.« Ob hierunter wirklich bunte Verglafung mit eingebrannten Schmelzfarben, wie es den Anfchein hat, oder nur ein Glasmofaik zu verftehen ift, bleibt unentfchieden. Jedenfalls würde darin Tegernfee noch Zürich überflügelt worden fein, an deffen in den fiebenziger Jahren des IX. Jahrhunderts geweihter Frauenkirche der Mönch Ratpert von St.-Gallen neben sculpierten Säulen und Deckengemälden auch farbige Fenfter rühmt. Refte wirklich gemalter Glasfenfter befitzen wir erft aus dem XII. Jahrhundert.

in welchem es heifst: »Die goldhaarige

von

Es ift als feftltehend anzufehen, dafs in den Klöftern auch die Kunft der Glasbereitung von früh an ausgeübt wurde. Dafür fpricht, dafs uns von zwei Mönchen, Heraclius und Theophilus, beides Pfeudo-nyme, von denen erfterer Italien, der zweite Deutfchland angehört und nach llg wahrfcheinlich in dem am Ende des XI. und Anfang des XII. Jahrhunderts zu Helmarshaufen in Pleffen lebenden Benediktiner Rogerus zu fuchen ift, wertvolle Werke über die Glasbereitung und Glasmalerei hinterlaffen find. Durch die Mitteilungen des Theophilus wiffen wir, dafs die Färbung der Gläfer nie gleichmäfsig zu erreichen war, fondern vom zufälligen Mifchungsverhältnis und der Befchaffenheit der einzelnen Beflandteile abhing, fo dafs dies fchon auf die Zufammenfetzung verfchiedenfarbiger Fenfter hinfuhren mufste.

Diefe Technik wurde während des XI. Jahrhunderts befonders auch im Klofter Tegernfee gepflegt; doch erft ungefähr vom Jahre noo an find uns Rette von Glasmalereien, und zwar in Frankreich, erhalten, von wo aus die deutfche Kunft in demfelben Jahrhundert beeinflufst und gefördert zu fein fcheint. Schon Adalberon, Bifcnof von Reims (-J- 989) foll nach Richerus, einem Mönch von St. Remy, feine Kirche mit Fenftern gefchmückt haben, auf welchen verfchiedene Gefchichten dargeftellt waren (fencftris diverfas continentibus hißorias). Die Träger diefer Kunft waren die Ciftercienfer und die Cluniacenfer, die aus dem Benediktinerorden hervorgingen und welchen auch der vorhin genannte Theophilus angehörte. Während im XII. Jahrhundert in Deutfchland die romanifche Architektur nur kleine Fenfter aufwies, boten zu derfelben Zeit die franzöfifchen Kirchenfenfter fchon grofse Flächen, die der Entwickelung der Glasmalerei Vorfchub leifteten. Auch finden wir in Frankreich trotz der Zerftörungen durch Revolution und Krieg, welche dort nicht weniger, wie in Deutfchland, die Kunftwerke vernichteten, viel mehr Refte-der romanifchen Periode als in Deutfchland, wo wir auf die 5 Fenfter im Mittelfchiffe des Domes in Augsburg befchränkt find.

Wenn wir hiernach nach Schafer⁸⁰) drei Perioden in der Entwickelung der Glasmalerei unterfcheiden, deren jede durch die Eigentümlichkeit der technifchen Hilfsmittel gekennzeichnet ift, und dabei etwa mit dem Jahre 1100 beginnen, fo bezieht fich dies hauptfächlich auf die deutfchen Verhältniffe, während fich die Ab-fchnitte in Frankreich dagegen etwas verfchieben. Die Perioden find:

a) die Frühzeit, die Zeit des Schwarzlotes, etwa von 1100 bis gegen 1350;

ß) die mittlere Periode, die Zeit des Kunftgelb, von 1350 bis 1500, und endlich

7) die Spätzeit, die Zeit des bunten Emails, von 1500 bis 1650.

155-

Zeit von 1100 > bis gegen 1350: ■ Material.

In der Periode von 1100 bis gegen 1350 hatte man als Malerglas allein durch und durch gefärbtes Glas, was jetzt »Hüttenglas ohne Ueberfang« genannt wird und zwar war man nur im ftande, kleine Scheiben desfelben anzufertigen. Deshalb wurden Glasgemälde mofaikartig aus folchen kleinen Scheiben zufammengefetzt, wobei die Hauptumriffe durch die Bleifproffen gebildet, die Einzelheiten und die Schattierung jedoch mit Schwarzlot aufgetragen wurden, der einzigen Farbe, welche fich damals mit dem Pinfel aufftreichen liefs. Sie war aus Kupferafche und gemahlenem Bleiglas grüner oder blauer Färbung zufammengefetzt und wurde eingebrannt. Diefes Schwarzlot liefs fich auch lafurartig aufmalen und hatte dann einen bräunlichen Ton. Dadurch, dafs aus diefem lafurartigen Auftrag lichte Stellen herausradiert wurden, erreichte man befondere Lichteffekte. Die farbigen Gläfer waren rot, grün, gelb, alle in tiefen Tönen, erftere mit Kupfer, gelbe mit Kohle gefärbt; zur Färbung von blau, ziemlich hell und kalt, benutzte man Eifen oder Kobalt. Für die Fleifchfarbe bediente man fich weifsen Glafes, doch manchmal auch eines röt

.89) Siehe: Schafes. Die Glasmalerei des Mittelalters und der Renaifiance. Centralbl. der Bauverw. 1881, S. 5,

14, 24 u. fT.

Handbuch der Architektur. III: 3, a. (2. Aull.)

156.

Einteilung.

*57-

Ornamentfenfter

mit

liehen, welches nach Theophilus hin und wieder zufällig bei Herftellung von weifsem Glafe abfiel. Das Haar wird durch Zeichnung mit Schwarzlot auf diefem weifsen Glafe dargeftellt, bei grofsem Mafsftabe auf gelbem Glafe. (Ueber die Zufammen-ftellung der Farben, ihre Wirkung bei Hinterlicht u. f. w. fiehe in der unten genannten Quelle⁹⁰).

Nach Schäfer kann man die Fenfter fehr überfichtlich einteilen in:

a)    reine Ornamentfenfter, und zwar:

1)    in folche mit nur geometrifchen Muftern, dargeftellt aus Streifen, Ro-fetten, Rauten und fonftigen Figuren;

2)    in folche mit Laubwerk zwifchen geometrifchen Teilungen, und

3)    in folche mit frei angeordnetem Laubwerk.

b)    Medaillonfenfter, d. h. folche, wo in einem Ornamentfenfter einzelne, regel-mäfsig wiederkehrende Felder mit Darftellungen religiöfer Scenen u. dergl. eingefügt find (befonders im XII. und XIII. Jahrhundert beliebt).

c)    Fenfter mit figürlichen Darftellungen gröfseren Mafsftabes.

In der Periode vom XII. bis zum XIV. Jahrhundert werden die inneren P'elder der Fenfter ftets durch einen Fries eingefafst, welcher der Steinumrahmung folgt und von diefer durch einen Streifen weifsen Glafes getrennt ift, um die Glasmalerei vom undurchfichtigen Steine fcharf abzuheben.

Zu den Ornamentfenftern mit geometrifchem Mufter find in weiterem Sinne auch die von klarem, weifsem oder vielmehr grünlichem Glafe zu rechnen, mit einer

geometrifchem Mufterung, die allein durch die P'orm der Scheiben und die Verbleiung erzeugt ift.

Mufter.

Derartige Fenfter, von denen in Deutfchland fowohl, wie in Frankreich einige, wenn auch wenige Beifpiele erhalten find, find den Ciltercienfern zu danken, deren Kirchen der bildnerifche Schmuck nach

Fig. 244⁹¹).

Fig. 2459I).

der Beftimmung des Generalkapitels vom Jahre 1134 verboten war. Wie wir fehen werden, hielten fich diefelben nicht zu ftreng an das Gebot. Fig. 244 u. 245⁹ *) find von Schäfer treu nach alten Reften heffifcher Werke zufammengeftellt. Die einfachften Mufter beftehen aus blofsen Rauten ; fonft aber findet man ver-fchlungenes Bandwerk, einfache geometrifche Figuren, Blattwerkumriffe u. f. w. Hin und wieder war für derartige Fenfter auch buntes Glas verwendet. Befonders gehört hierher aber die Verglafung mit grünlichen Butzenfeheiben, über welche . bereits in Art. 152 (S. 109) das Nötige gefagt wurde. Häufig ift eine folche helle Verglafung mit Glasmalerei in der Weife verbunden, dafs, wie bei der Kirche in Blutenberg bei München, der untere Teil der Fenfter mit figürlichen Darftellungen, der obere mit Butzenfeheiben gefchmiickt ift, oder dafs in die klare Verglafung von Wohnhausfenftern, welche einen freien Durchblick geftattet, bunte Medaillons eingefetzt find.

Hieran reihen fich die mit Bandmuftern durchflochtenen Fenfter. Diefe Band-mufter beftanden meift in einem Perlenfriefe, deffen Augen weifs oder farbig fich

⁹⁰)    Siehe: Viollet-le-Duc, E., E. Dictionnaire rai/onné de l'architecture françaife etc. Band 9. Paris 1875. S. 378.

⁹¹)    Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 15, 33, 97, 117.

von fchwarz gemaltem Grunde abhoben, entweder einfach aneinander gereiht oder unterbrochen durch Punkte, Linien u. f. w. ; doch giebt es auch reichere Bänder, aus Rauten, Dreiecken, Paffen u. f. w. zufammengefetzt. Die einzelnen Glasftreifen haben verfchiedenartige Länge, wie fie der Vorrat an Scheiben ergab. Fig. 246⁹¹)

Fig. 246⁹¹).

zeigt ein folches P'enfter aus der Predigerkirche in Erfurt; der äufsere Friesftreifen ift, wie gewöhnlich, weifs, der daran ftofsende Perlenfries gelb gefärbt; die inneren Bänder durchflechten fleh weifs auf blauem Grunde. Aehnliche Fenfter enthalten z. B. die Auguftiner-kirche in Erfurt, die Elifabethkirche in Marburg und St. Peter und Paul zu Weifsenburg im Elfafs.

158.

Ornamentfenfter

mit

Laubwerk.

ivcllt

Das Laubwerk ift in der romanifchen und früheften gotifchen Periode ftreng ftiliflert. Erft fpäter werden die Motive unterer heimifchen Pflanzenwelt entnommen. Modelliert find bisweilen nur die Hauptftengel, die Blätter dagegen blofs durch Adern belebt, die mittels des braunen Schwarzlotes und des Pinfels gezogen wurden. Ihre Umriffe find nicht durch Bleieinfaffung gekennzeichnet, was kaum möglich fein würde, fondern dadurch beftimmt, dafs fleh das Blatt hell von dem mit Schwarzlot dunkel getönten gleichfarbigen Grunde abhebt. Weifses, mitunter auch farbiges Glas erhielt gewöhnlich einen dünnen Ueberzug von Schwarzlot, um es vor den übrigen Farbentönungen nicht fo grell hervorftechen zu laffen.

Fig. 247⁹¹).

Ui

Épi

Eg

vu

Bezüglich der Zeichnung kann man zwei Arten folcher Glasfenfter unterfcheiden. Von der erften giebt Fig. 2479 x) ein Beifpiel. Plierbei liegt das Blattwerk als Füllung einzelner Flächen innerhalb eines geometri-fchen Mufters, mit welchem die ganze Fenfterfläche regelmäfsig geteilt ift. Im vorliegenden Beifpiel aus dem Münfter in Freiburg beginnt der Fries mit einem weifsen Bande, an das fleh ein grünes anfchliefst. Der hierauf folgende Blattfries enthält weifse, von einem gemein-famen Stengel fleh abhebende Blätter auf grünem Grunde. Ein blauer Perlfries trennt diefe breite Ein-faffung vom Mittelfelde, welches durch grofse, gelbe Perlfrieskreife in kleinere Abteilungen zerlegt ift. Das Auge der Mittelrofette ift gelb, und die unbemalten Blätter ringsum haben rote Farbe. Die grofsen, weifsen, gezackten und geaderten Blätter fteigen von einem kleinen, grünen Zwickel auf; die übrig bleibenden Teile innerhalb des Kreifes find blau getönt. Bei den Zwickeln zwifchen den Kreifen ift die innerfte Düte rot; daraus entwickelt fleh das weifse Blatt; der übrige Teil ift blau.

Bei der zweiten Art derartiger Fenfter mit Laubwerk bewegen fleh die Ranken in freien Zügen über die mit einem Friefe eingefafste Fenfterfläche. Ein Beifpiel diefer Art liefert Fig. 2489 x) aus der ehemaligen Klofterkirche zu Nordhaufen bei Kaffel. Der Perlfries neben dem weifsen Rande ift gelb, das Laubwerk durchweg weifs, der Grund innerhalb der Ranken blau, aufserhalb derfelben rot. In der Elifabethkirche zu Marburg, im Triforium des Strafsburger Münfters, in Herford

und befonders auch im Münchener Nationalmufeum finden fich weitere Beifpiele diefer Art.

Fig. 248°l).

IS9-

Grifaillefenfter.

yy₄

XX.

"c¹

Eine Abart der Ornamentfenfter find die fog. en grifaille gemalten Fenfter, wo nur mit Schwarzlot auf weifsem Grunde gearbeitet wird, eine Richtung, die namentlich in Ciftercienferklöftern gepflegt und von Frankreich nach Deutfchland und Oefterreich verbreitet wurde. Die alterten bekannten Grifaillen reichen nicht über den Anfang des XIII. Jahrhunderts zurück und find mit keinen bunten Zu-thaten untermifcht. Von ihnen werden nur geringe Refte zu St.-Denis, zu Chalons-fur-Marne, in St.-Remi zu Reims auf bewahrt.    Von den fpäteren franzöfi-

//

‘0

Fig. 2₄₉«2).

N.

fchen Grifaillen, etwa von 1230 an, giebt Fig. 249⁹²) ein hervorragend fchönes Beifpiel aus der Kathedrale von Auxerre. Wie fart immer ift auch hier die Fenrterfläche durch ein Syftem glatter, bunter Bänder gemuftert, deren Zwifchen-räume mit Grifaillemalerei ausgefüllt find. Das weifse Blattwerk derfelben irt konturiert und geadert und hebt fich von einem netzartig fein fchraffierten Grunde ab. Aehnliche Ausführungen findet man in der Abteikirche von St.-Jean aux Bois bei Compiègne, in den Kathedralen von Soiffons, Troyes u. f. w.

r-

».

kW

Von Frankreich kam diefe Malweife zunächft wohl nach Oefterreich, wo die Fenfter im Kreuzgang des 1134 gegründeten Stiftes von Heiligenkreuz in Niederöfterreich, allerdings fchon mit figürlichen Darftellungen, grau in grau, gefchmückt wurden. Franzöfifche Mönche felbft mögen dies beforgt haben, die in jenem Jahre von Morimond in Burgund dorthin verfetzt waren.

C'/AV

mm

cV

(f

160.

Medaillon

fenfter.

Frühe Beifpiele diefer Art bieten in Deutfchland Marburg, Haina und Hersfeld. Einer etwas fpäteren Zeit (1280—1320) gehören die herrlichen Fenfter der Ciftercienferabtei Altenberg bei Berg.-Gladbach an. Das Teppich-fenfter (Fig. 250⁹³), mit Schwarzlot auf weifses Glas gemalt und durch wenige Einlagen farbigen Glafes gehoben, foll angeblich dorther flammen und befindet fich gegenwärtig im Germanifchen Mufeum zu Nürnberg.

Die Medaillonfenfter find ornamentierte Fenfter, auf deren Flächen einzelne oder mehrere Medaillons figürlichen Inhaltes übereinander verteilt find. Die Form

⁹²) Fakf.-Repr. nach: Viollet-le-Di'C, a. a. O., S. 436, 450, 464, 465.

Fig. 250⁹³).

der Medaillons ift nach einem Kreife, einem Paffe, einer Raute oder auch in reicherer Weife geftaltet; glatte, Perl-oder Laubfriefe bilden die Einfaffung. Einfacliftenfalls enthält jede einzelne, durch die eifernen Quer-ftangen des Fenfters abgeteilte Tafel ein folches Medaillon, oder diefe Tafel wird von dem in entfprechender Weife gekrümmten Eifenwerk umzogen. Fig. 25 i⁹³) zeigt ein folches Fenfter mit der Darftellung des fegnenden Heilandes in hoch gezogenem, fehr reich geformtem Medaillon etwa aus der Zeit von 1260—1320. Die Tafel flammt wahrfcheinlich aus St. Maria am Wafen bei Leoben, kam von da in den vierziger Jahren diefes Jahrhunderts in die Kapelle der k. k. Burg in Graz und nach deren Abbruch in das Germanifche Mufeum zu Nürnberg. Diefe Gattung von Fenftern war in der Frühzeit aufserordentlich beliebt und erhielt fich in Süddeutfchland noch faft das ganze XIV. Jahrhundert hindurch. Das Germanifche Mufeum enthält eine ganze Anzahl von Beifpielen. In Norddeutfchland

find fie im Dome zu Halberfladt und in den Kirchen zu Krakau befonders fchön vertreten, in Frankreich in der Apfis der Abteikirche zu St.-Denis, wo fie der Abt Sugerius (*j* 1152) ausführen liefs.

Wie fchon bei den Ornamentfenftern ift auch bei figürlichen Darftellungen die Glasmalerei nur eine Dekoration in der Fläche, welcher jede Finien- und Luft-perfpektive fehlt, fo dafs diefe Malerei, ebenfo wie die damalige Wandmalerei, als eine kolorierte Umrifszeichnung zu bezeichnen ift. Die Kontur wird faft ausfchliefs-lich durch die Verbleiung, nur in den feineren Teilen, Gefichtern, Händen u. f. w., durch Striche mittels des Schwarzlotes hervorgebracht. Immer mehr kommt man heute zu der Erkenntnis, dafs diefes damalige Verfahren das einzig richtige ift.

Gewöhnlich fteht der Breite nach in jedem Fenfter, bezw. in jeder durch Steinpfoften begrenzten Abteilung eines Fenfters nur eine einzelne Figur, über der fich ein auf zwei Säulchen ruhender Baldachin aufbaut, wird das Ganze durch einen fich an die Säulchen an-fchliefsenden Fries eingefafst. Anfangs hatte diefer über den Häuptern der Figuren errichtete Baldachin nur eine geringe Höhe und war aus Türmchen, Fialen, Giebeln, Kuppeln u. f. w. zufammengefetzt; bereits am Schluffe des XIII. Jahrhunderts wird er häufig durch einen

1

/5SI

Uc

fü

Sis

'M

Pi

Fig. 251«3).

m ~ ü

lia

00

x6x.

Fenfter

mit

Standfiguren.

iV

lC_

VW

fi

= -0h

•:>

93) Fakf.-Repr. nach dem Katalog des Germanifchen National-Mufeums zu Nürnberg vom Jahre 1884.

Meift

mit zwei Fialen flankierten Wimperg erfetzt. Der Hintergrund der Figuren ift oft einfarbig blau oder rot, manchmal mit wagrechten, verzierten Streifen auf rotem oder blauem Grunde, mitunter auch in prächtiger Weife mit grofsen Rofetten gefchmiickt. Ueberhaupt ift die Farbenpracht diefer Fenfter eine viel gröfsere als bei den bisher befchriebenen.    In Deutfchland finden fleh zahl

Fig. 252*’).

reiche Beifpiele in den Domen von Augsburg (die alterten Glasgemälde unferes Heimatlandes), Freiburg, Regensburg, Strafsburg, Ulm, Mtinfter, in der Kunibertskirche zu Köln (1248), im Klofter Niederalteich, in der Lorenzkirche zu Nürnberg, in der Katharinenkirche zu Oppenheim u. f. w. Fig. 2529x) giebt ein Beifpiel aus der Kathedrale von Chälons-fur-Marne ; der Fries ift rot und blau getönt; die Säulchen haben rote, die Kapitelle und Bogen gelbe, der Giebelftreifen rote Färbung mit weifsen Kantenblumen. Die Figur mit grünem, gelbem und violettem Gewände, weifsem Schleier, gelber Krone und rotem Nimbus hebt fleh vom blauen Grunde ab.

In Frankreich ftehen das XII. und der Anfang des XIII. Jahrhunderts fowohl in Stil und Zeichnung, wie auch in Farbenwirkung noch höher als durch-fchnittlich die zweite Hälfte des XIII. Jahrhunderts.

v.

?!

In der Zeichnung findet man noch Anklänge an den griechifch-byzantinifchen Stil; die Körperformen durchdringen noch das Gewand, welches dazu dient, die anatomifchen Formen des Körpers zu umkleiden, fo dafs fie durchfcheinen, nicht aber fie völlig zu verhüllen.

Tm

Die Gewänder fchmiegen fich deshalb dem Körper an, und keine Falte ift dem Zufall überlaffen. Ebenfo waren die Maler des XII. Jahrhunderts Meifter in der Bemufterung der Flächen zum Zweck des Abdämpfens der Farben. Deshalb zeichnen fich die Glasfenfter diefer Zeit durch die gröfste Farbenharmonie aus. Dies beweifen die Oftfenfter der Nötre-Dame-Kirche zu Chartres, der Abteikirche von St.-Denis, etwa 1140 vom Abt Suger hergeftellt, fowie einige Fenfter in le Mans, Vendôme, Angers, Rouen, Bourges.

Die Glasmaler des XIII. Jahrhunderts ftudierten die Natur in den Formen, wie fie fich ihren Augen darboten, alfo den menfchlichen Körper in der Bekleidung. Wir fehen deshalb von Anfang diefes Jahrhunderts an den Wechfel in der Kleidung, welche jetzt die Tracht der Zeitgenoffen wurde, im Faltenwurf, im Ausdruck der Gefichter und in der mehr naturgetreuen Haltung des Körpers. Die Kathedrale von Bourges ift eine unerfchöpfliche Fundgrube mufterhafter Kunftwerke diefer Zeit, aufserdem Chartres, Auxerre, Reims u. f. w. Im übrigen find nicht alle Fenfter aus dem XIII. Jahrhundert gleich fchön und gut, fondern manches fchon überftürzt in der Ausführung; doch erhielten fich in einzelnen Provinzen, z. B. in Burgund (Nötre-Dame in Dijon, Semur u. f. w.), die guten Ueberlieferungen bis Mitte des XIII. Jahrhunderts.

¹

) Siehe im Uebrigen ebendaf., S. 275, 265 u. ff Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.;

In England foll die Kunft erft zu Ende des XII. Jahrhunderts unter König Johann in Auffchwung gekommen fein ; Italien war darin noch gänzlich zurückgeblieben.

162.

Abweichungen.

Fig- ²53⁹²)-

Zum Schlufs fei auf einige Abweichungen von den allgemein üblichen Ausführungen aufmerkfam gemacht. Da die gefättigten, farbigen Töne diefer figürlichen Glasgemälde die Mittelfchiffe der Kirchen ftark verdunkelten, kam man in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts darauf, einzelne Teile der Fenfter en grifaille, andere in bunter Manier auszuführen. Dies gefchah, indes auf Koften der einheitlichen Wirkung, auf verfchiedene Weife. Einmal, indem die Breite des Fenfters in lotrechter Richtung in drei Teile zerlegt war, von denen der mittelfte in bunter Weife und figürlich gefchmückt wurde, während die Seitenteile den Fries

und eine teppichartige Grifailleverzierung erhielten (Fig. 253, aus dem Chor der Kathedrale von Auxerre⁹²). Bei anderen, fchlankeren Fenftern ift der breitere Mittelteil von zwei fchmaleren Fries-ftücken eingefafst, welche ebenfo wie die untere Hälfte des Mittelteils en grifaille ausgeführt find. Beifpiele folcher Art enthalten die Kirchen St.-Urbain in Troyes, St.-Ouen zu Rouen, die Kathedralen von Narbonne, Amiens, Köln u. f. w.

Bei noch anderen Fenftern find übereinander eine Reihe in jedem Gefache fich gleich bleibender Arkaden angeordnet, welche Einzelfiguren oder auch legendäre Scenen mittelgrofsen Mafsftabes einfaffen. Solche Fenfter finden wir z. B. in Halberftadt und in Reften der Elifabethkirche zu Marburg.

Die Periode von 1350—1500 wird hauptfäch-lich durch zwei Erfindungen gekennzeichnet. Einmal durch das Ausfchleifen der Ueberfanggläfer, welches auf mühfame Weife mittels des Feuerfteines gefchah, und dann durch die Erfindung des Silberoder Kunftgelbs, einer zweiten Malfarbe, welche neben dem bisher gebräuchlichen Schwarzlot auftrat und wie diefes eingebrannt wurde. Man hatte hiernach z. B. nicht mehr nötig, den gelben Saum eines weifsen Kleides durch Einfügen eines gelben Glas-ftreifens vermöge Verbleiung anzufetzen, fondcrn konnte ihn unmittelbar durch Aufmalen, und zwar in jeder beliebigen Breite, auch in den feinften Linien, auf dem weifsen Glafe darftellen. Wurden aus rotem Ueberfangglafe weifse Stellen ausgefchliffen, fo konnte man, je nachdem man letztere noch zum Teile gelb tönte, die verfchiedenen Farben auf derfelben Scheibe nebeneinander erhalten. So war man auch im ftande, durch das Aufträgen des Gelb auf eine blaue Scheibe eine grüne Farbe hervorzurufen; auch wurden vielfach die Haare der Figuren mit diefem Silbergelb auf die weifse Scheibe des Geflehtes gemalt. Die Scheibe trägt diefes Gelb auf der einen, das detaillierende Schwarzlot auf der anderen Seite. Später, am Ende diefer Periode, werden auch blaue, grüne und violette Ueberfanggläfer zum Neben Fenftern, bei denen diefe Ausfchleiftechnik mehr oder weniger angewendet ift, giebt es in diefer Periode hin und wieder aber noch folche des einfachen Mofaik-

163.

Mittelzeit

von

1350 — 1500.

'7

/f

x.:

:/V

Si

i o ui (t ił n ii n

r::s.«

1”

1—+

Zwecke des Ausfchleifens hergeftellt.

fyftems, die fich demnach von denen der früheren Periode nur durch die veränderte Kompofition und den Stil unterfcheiden laffen.

164.

Ornamentfenfter diefer Periode.

Die Ornamentfenfter diefer Periode werden meift in Grifaille ausgeführt, und zwar ift das Laub in geometrifches Netzwerk von bunten Streifen eingefügt, wie dies bereits früher in Frankreich üblich war. Diefes geometrifche Netzwerk verwandelte fich fpäter in Mafswerk, und das Laub nahm die naturaliftifche Form des XIV., fchliefslich die manierierte des XV. Jahrhunderts an. Selbft Figuren en grifaille treten auf, bei denen Haare, Kleinodien, Gewandfäume u. f. w. mit Gelb, alles übrige mit Schwarzlot auf weifsem Glafe dargeftellt war, z. B. im Weftfenfter der Klofterkirche zu Altenberg. Doch häufig entftehen auch noch Ornamentfenfter mit den geringen Mitteln der früheren Zeit; die Medaillonfenfter dagegen ver-fchwinden gänzlich.

165.

Fenfter

mit

Fig. 254⁹⁸).

ani !

Darftellungen.

Die Fenfter mit figürlichen Darftellungen unterfcheiden fich von denen der früheren Periode figürliche» vor allem dadurch, dafs die Höhe der Baldachine, aus zahlreichen Türmchen, Fialen u. f. w. zu-fammengefetzt, fich in das Ungemeffene fteigert.

ys,as

Die früher fo lchönen Friefe verfchwinden fchon vom XIV. Jahrhundert an vollftändig. Die Figuren heben fich von einem gemutterten, mehrfarbigen Grunde ab, der gewöhnlich aus roten und blauen Rauten behebt, welche entweder durch andersfarbige Streifen oder da, wo ihre Spitzen zufammentrefifen, durch weifse oder gelbe kleine, mit fchwarzen Strichen bemalte Rofettchen getrennt find.

Ij

Vielfach werden jetzt Wappenfchilder, be-fonders in der unterften,^von Architektur umrahmten Tafel, angebracht, und dabei wendete man, wie auch oft auf den Hintergründen, ein neues Dekorationsmotiv, die »Damascierung« an.

Diefelbe befteht, wie aus Fig. 254 ⁹³) hervorgeht, darin, dafs man die Glasfläche mit Schwarzlot

dünn überftrich und aus dem Anftrich ein feines Rankenwerk herausradierte oder folches mitunter auch fein in Schwarzlot auf die unlafierte Scheibe aufmalte. Oft reichten aber felbft die hohen Baldachine nicht aus, um die gewaltig hohen Fenfter diefer Periode zu füllen. Dann wurde der oberfte Teil noch mit Grifaillemuftern gefchmiickt. Manchmal find die früher beliebten Medaillonfenfter durch figürliche Darftellungen von legendären Scenen erfetzt; jedoch entbehren die einzelnen Bilder der Einfaffungen. Jede Tafel enthält eine Scene, welche fich von einem landfchaft-lichen oder architektonifchen Hintergründe abhebt, und es fchliefst dann höchftens ein ganz niedriger Baldachin die Tafel nach oben ab.

In Frankreich wurde in diefer Periode nur noch wenig geleiftet. Es entftanden die Fenfter der Kirchen von St.-Victor und St.-Paul in Paris, fowie einzelne Arbeiten in Bourges, Reims und Chartres. In Flandern follen fich Hugo van der Soes und Lirueji de Witte, ein Freund Memmelinghe’s, mit den Glasmalereien der Genter Jakobs- und Johanniskirche befchäftigt haben. Deutfchland dagegen leiftete auch

in diefer Periode Grofses. Davon zeugen die Städte Nürnberg, Nördlingen, Ulm, Soeft, Lübeck, der Kreuzgang des Klofters Hirfau, München, Wien, Wiener-Neuftadt, Graz, Klofterneuburg und viele andere Orte. Auch die Schweiz und Spanien folgten jetzt dem franzöfifchen und deutfchen Vorgänge; vor allem aber fand endlich mit dem gotifchen Bauftil auch die Glasmalerei Eingang in Italien, obgleich fie hie und da auch fchon während des Mittelalters ausgeübt worden fein mag. Hier follen im Dome zu Mailand etwa um 1400 venetianifche Meifter befchäftigt gewefen fein; ebenfo find aus der erften Hälfte des XV. Jahrhunderts das Chorfenfter im Dome zu Perugia und die Glasmalereien im Dome zu Florenz zu nennen, die grofsenteils von einem in Lübeck erzogenen Toscaner, Francesco di Livi, herrühren. Die italienifchen Glasgemälde des XV. Jahrhunderts unterfcheiden fich von den gleichzeitigen nordifchen nicht nur durch den Stil, fondern auch dadurch, dafs fie viel mehr eigentliche Gemälde von abgefchloffener Bedeutung fein wollen, als jene-Die Kirchen zu Venedig, befonders aber zu Florenz, wo ein Deutfcher (1414), Niccolo di Piero tedesco, feine bunten Gläfer aus Deutfchland bezog, Bologna, wo ebenfalls ein deutfcher Laienbruder, Jacob von Ulm, wirkte, ferner Lucca und Siena enthalten zahlreiche Beifpiele diefer Epoche. Burckhardt fagt übrigens °⁴) : »Im Grunde pafste die ganze Gattung von jeher fehr wenig zu dem überwiegenden Intereffe, welches in Italien der kirchlichen P'resco- und Tafelmalerei zugewandt war; fie hat auch in der Regel den Charakter einer Luxuszuthat.«

166.

Späte

Periode von 1500—1650.

Nur bis in die zwanziger Jahre des XVI. Jahrhunderts finden fich Werke, welche fich an die der vorigen Periode anlehnen und den fpät-gotifchen Charakter tragen. Von da ab beginnt die Herrfchaft der RenailTanceformen, und grofse, monumentale Werke entliehen nur noch in geringer Zahl ,• wie ja auch die Architektur keine bedeutenderen Kirchenbauten mehr fchuf. Als charakteriftifches Zeichen der Veränderung der Malweife in diefer neuen Periode ift zunächft die wechfelnde Tönung des Schwarzlotes zu nennen, die fchon am Ende des vorigen Zeitabfchnittes beginnt und nicht allein wie früher in das Braune, fondern auch in das Rötliche, Graue, Gelbliche und fogar Grünliche fpielt. Neben dem Schwarzlot und Silbergelb, welche bisher als Malfarben benutzt wurden, tritt jetzt als dritte Farbe das Eifenrot auf, und bald gelingt es auch, alle übrigen Farben, Blau, Violett und Grün , in den verfchiedenften Tönungen als Mal- oder Schmelzfarben zu benutzen. Vielfach werden die Darftellungen deshalb jetzt auf weifses Glas gemalt, und dies gefchieht in manchen Fällen in fo fchroffer Weife, dafs die ganze Fenfterfläche in ein Syftem von viereckigen Scheiben geteilt ift, die ganz unabhängig von der Verbleiung mit jenen bunten P'arben bemalt find: die fog. »Appreturmalerei«. Diefe aufgemalten Farben haben aber, mit Ausnahme des Grün, keineswegs die Farbenglut und Leuchtkraft der alten Hiittengläfer ; fondern fie find trübe und erdig. Die Modellierung wird viel weiter durchgeführt als früher und geht in vollftändige Schattierung über. Zugleich gelingt es, die Scheiben in weit gröfseren Abmeffungen herzuftellen, weshalb fich die Zahl der Bleie verringert und die dargeftellten Gegen-ftände der kräftigen Bleikonturen entbehren. Gleichzeitig beginnt man, die Scheiben mit dem Diamanten zu fchneiden, während ihre Ränder früher mühevoll abgekniffen werden mufsten ; auch werden die Bleiruten ftatt durch Giefsen mittels eines kleinen Walzwerkes, des Bleizuges, hergeftellt. Je mehr diefe technifchen Hilfsmittel fich vervollkommneten, deflo mehr trat das Ermatten des künftlerifchen Könnens ein;

⁹⁴) In: Der Cicerone etc. 3. Aufl. Leipzig 1874. Bd. III, S. 943.

die gröfsere Kunftfertigkeit verführt nur zur Anwendung aller möglicher Fineffen und zum Naturalismus. Die Figurenmalerei beginnt zu überwiegen ; doch entbehrt fie des früheren monumentalen Charakters. In Süddeutfchland ifl befonders der Stil mafsgebend, der fich in den fog. altdeutfchen Malerfchulen ausbildete, und deshalb ift dort der Einflufs eines Dürer, Holbein, Burgkmaier auf die Glasmalerei nicht zu verkennen. Die Figuren verlieren den früheren ftatuarifchen Charakter; fie treten über das Steinpfoftenwerk hinaus zu den Nachbarfiguren in Beziehung; es entftehen einheitliche Kompofitionen über die ganze Breite des Fenfters hin, fo dafs häufig einzelne Figuren in ganz willkürlicher Weife durch die Pfoften durchfchnitten werden. An Stelle der antiken Gewandung tritt die modifche des damaligen Zeitalters. Das Teppichmufter im Hintergründe verfchwindet, und ftatt deffen wird die Darftellung einer perfpektivifchen Innen- oder Aufsen-architektur oder einer realiftifchen Land-fchaft verfucht; mit einem Worte: das Los-fagen der Glasmalerei von der Architektur führt zur Nachahmung der Tafelmalerei.

Fig- ²55⁹³)-

X;

za*?*

mm

fc-C

El

s:

■i

1,

ii

Fig. 255 ⁹³) zeigt eine Tafel mit Darftellung einer reich gekleideten weiblichen Figur unter einem perfpektivifch gezeichneten Renaiffancebogen. Die Ecken oben enthalten Simfon mit dem Löwen und den Stadtthoren mit landfchaftlichem Hintergründe. Die ganze Kompofition, bei welcher das Wappen, wie meift bei den Glasbildern diefer Periode, einen hervorragenden Raum einnimmt, gehört zu den befferen diefes Zeitalters.

...

--

Hervorragendes wurde in den Niederlanden noch im XVI. Jahrhundert geleiftet; im Dom zu Antwerpen, in St. Gudula zu Brüffel, befonders aber in der Johanniskirche zu Gouda entftanden die grofs-artigften Schöpfungen, die an italienifchen Einflufs erinnern, welcher befonders in den Werken des Bernhard van Orley, eines Schülers von Raffael, nicht zu verkennen ift. Auch die Oude Kerk in Amfterdam enthält umfangreiche Glasgemälde von 1555: Darftellungen aus der Gefchichte der heiligen Jungfrau von Pieter Aertfen.

In Deutfchland find die Fenfter der Sebalduskirche zu Nürnberg, im Dom zu Ulm, in der Katharinenkirche zu Braunfchweig und im Dom zu Bremen zu nennen. Frankreich zeigt im Gegenfatz zur vorigen Periode einen grofsen Reichtum an gemalten Kirchenfenftern. Hier feien nur die Kirchen in Beauvais und Troyes, St.-Victor, St.-Gervais, St.-André des Arts und St.-Etienne du Mont in Paris, ferner St.-Foy zu Conches bei Evreux, St.-Nicolas in Nantes u. a. m. erwähnt.

England leiftete nichts befonderes — die Fenfter von Fairford in Gloucefter-fhire find jedenfalls flandrifchen Urfprunges —, während in Spanien jetzt gerade die bedeutendften Werke entftehen, zunächft allerdings ausfchliefslich von deutfchen, niederländifchen und franzöfifchen Künftlern. Toledo, Valencia, Burgos, Sevilla,

Cuenca, Avila, der Escurial u. f. w. zeugen davon. In Italien war es vor allem Arezzo, wo wir im Dom dem hervorragendften Glasmaler der Raffaelinifchen Zeit, dem Dominikaner Wilhelm von Marfeille, begegnen, der dann auch die Fenfter eines Saales bei der Sixtina, fpäter jene der Kirchen Sta. Maria del popolo und del anima fchmückte. Zu den letzten Glasgemälden (bis 1568) der italienifchen Kunft find die Fenfter in der Biblioteca Laurenziana zu Florenz zu rechnen, die aber keinen figürlichen Charakter haben, fondern nur zarte Zieraten rings um ein kleines einfarbiges Wappen oder Mittelbild enthalten.

167.

Kabinett-

malcrei.

Wie bereits bemerkt, entftanden grofse, monumentale Arbeiten in Deutfchland nur noch in geringer Zahl, dagegen um fo mehr jene kleinen, reizvollen Werke, welche zum Schmuck des Bürgerhaufes, der Innungsftube und Herberge der Zünfte, des Rat- und Stadthaufes dienten und medaillonartig in die fonft klaren Scheiben eingefetzt wurden. Dem Auge ganz nahe, konnten jene zarten, feinen und fauberen Malereien zur vollen Geltung kommen. Die Virtuofität der Behandlung diefer Bilder ift eine aufserordentliche ; aber trotzdem bleibt ihr Totaleffekt weit hinter dem der

Fi g. 256 93).

irM

ü!

wm

fShdiwc

■ ■i

’T

**

Bon&eJirtuncfonGiemKffi

Z)

A:A

mmm

[r-

1«

A Ho

^■hDKRlLuVtMNTKIU'I.I. .VF^ANCERSTEIN^

' -i

alten Glasgemälde zurück. Am meiften wurde diefe Technik in Süddeutfchland und in der Schweiz gepflegt, welch letztere die eigentliche Heimat der Wappen- und Innungsembleme und der Kabinettsmalerei war. Befonders zeichneten fleh darin die Züricher Familien der Maurer und Stimmer aus. Bern, Zürich, Klofter Wettingen, St. Gallen und Bafel enthalten wahre Schätze diefer Art von etwa 1519 an bis in das XVII. Jahrhundert. In Deutfchland, und zwar im Chorfenfter der Marienkirche zu Ingolftadt, wurde fogar der Verfuch gemacht, diefe Art Malerei in koloffalen Formen in die Renaiffancekirche zu übertragen.

Fig. 256⁹³) bietet ein Beifpiel, auf weifses Glas bunt gemalt, in reicher RenailTanceumrahmung zwei ovale Medaillons enthaltend, in deren jedem ein Reiter in der Zeittracht, daneben ein Wappen. Jetzt im Nürnberger Germanifchen Mufeum befindlich, entflammen die Bildchen wahrfcheinlich der Trinkftube einer Gefellfchaft junger Leute, vielleicht Altdorfer Studenten.

Wenn auch in der letzten Periode die edle Kunft der Glasmalerei an Würde und innerem Wert verloren hatte, fo ftanden die technifchen Hilfsmittel doch wenigftens noch auf ihrem Höhepunkt, und war grofsartigen, monumentalen Ernftes der älteften Periode der Kunft zu bedauern, fo

168.

Verfall.

auch das Abhandenkommen des

wird man doch gern den Reiz anerkennen, welchen die Zierlichkeit und Schönheit der Zeichnung und der Farbenreichtum in der elften Hälfte des XVII. Jahrhunderts noch ausiiben. Aber plötzlich verfchwindet alles. Mag dies noch eine Folge des dreifsigjährigen Krieges, mag es die Aenderung der Gefchmacksrichtung fein, welche immer gröfsere Helligkeit der Räume erftrebte und an den klaren, weifsen Scheiben nunmehr Gefallen fand; genug, nicht nur der Farbenglanz der Malerei liefs in den fünfziger Jahren des XVII. Jahrhunderts plötzlich nach, fondern auch die Güte der Zeichnung und die Sorgfalt der Durchführung. Zwar wurde bis in das XVIII. Jahrhundert hinein, befonders in der Appreturmalerei, noch dies und jenes geleiftet; doch war es mehr eine Bauerntechnik, und als Kiinftler darf man diefe Glasmaler des XVIII. Jahrhunderts nicht betrachten. So geht mit der Kunft auch die Technik gänzlich verloren, und erft dem XIX. Jahrhundert blieb cs Vorbehalten, nicht allein die Geheimniffe der Glasmalerei, fondern auch der Fabrikation der alten, farbenprächtigen Gläfer wieder zu ergründen.

169.

Verbleiung.

Die Technik des Kunftglafers ift heute noch ziemlich diefelbe, wie im XII. Jahrhundert und wie fie der Mönch Theophilus befchrieben hat. Der Glasmaler zeichnete zuerft mit Kohle oder Rötel auf der frifch gekalkten Tifchplatte feiner Werkftatt in groben Strichen die Hauptumriffe des Bildes und der Ornamente, die er in Glas ausführen wollte. Heute gefchieht dies mit Kohle oder ftarkem Blei auf Rollenpapier. Wo dann im Bilde verfchiedenfarbige Gläfer aneinander ftofsen, bedarf es einer Bleirute. Langte die Gröfse einer Scheibe nicht zu, fo    mufsten    zwei aneinander gefetzt werden, und fo entflanden    die    »Umrifs-« und    »Notbleie«. Konnte

das Blei den fcharfen Biegungen des Umriffes nicht folgen, fo umzieht es denfelben nur im gröberen, abgerundeten Zuge, und    die    Differenzfläche    wird mit    Schwarzlot

dunkel getönt. Diefe Tönung geht, gegen    das    Licht gefehen,    mit dem    Bleiftrange

breit,

mm

ganz zufammen. Sollte das Schwarz zu viel werden, fo wird es wieder durch Punkte oder freie Ranken gelichtet. Die Breite der Bleie betrug und beträgt noch heute 3 bis 5inm; nur das Einfaffungsblei einer Tafel wird ftärker, mindeftens 10 genommen. Wichtig ift, jede Rute gegen Durchregnen mit Glaferkitt zu dichten. Statt deffen werden die laugen zwifchen Glas und Blei auch mit Harzpulver gepudert, welches darauf in die F'ugen eingerieben werden mufs. Auch beftreicht man wohl die Scheiben mit Stearinöl oder Lötöl, wonach die Reinigung derfelben mit feinen Sägefpänen oder beffer mit Schlemmkreide erfolgt, welche in die Fugen dringt und mit dem Oel zu einem Kitt erhärtet. (Ueber die Ausführung der Verbleiung flehe Art. 152, S. 109.)

170.

Einfetzen

und der Tafeln.

Gegen Ende des XII. Jahrhunderts waren die Fenfter noch nicht durch Mafs-Befeftigen werk gegliedert. Man mufste deshalb die Oeflnungen durch Eifenftangen teilen; denn die Glastafeln durften, um eine gewiffe Sicherheit gegen Zerbrechen zu bieten, eine Gröfse von 50 bis 75cm in Breite und Höhe nicht überfteigen. Deshalb find zu ihrer Sicherung die Fenfter durch wagrecht angebrachte, bei der Aufmauerung der Gewände von vornherein mit eingefügte Eifenftäbe — die Sturmftangen — der Höhe nach geteilt. Ueberftieg die Breite des Fenfters das Mafs von 75cm, fo traten zu den wagrechten noch lotrechte Stäbe, die an den Kreuzungspunkten mit erfteren verkröpft wurden, um mit ihnen in gleicher Ebene zu liegen. Nach und nach beginnt man, befonders bei franzöfifchen Werken, die Eifenrahmen zu biegen, fo dafs der Schloffer fleh nach dem Mofaik des Glasmalers richten mufste und jene Eifen-einteilungen in Kreife und Vierpäffe, in auf Winkel geftellte Quadrate, in ver-

Fig. 257*2).

fchlungeiie Kreife u. f. w. (Fig. 257 ⁹²) entftanden. Fig. 258 ⁹²) zeigt das Eifenwerk eines jener prächtigen Rundfenfter, der Rofen, bei welchem alle einzelnen Teile nur ineinander gefchoben und lofe eingezapft, nicht aber vernietet oder verftiftet waren. Das Ganze war alfo eigentlich ein Geflecht von Bandeifen, welches ebenfo leicht auseinander genommen werden konnte, wie es urfprünglich zufammengefügt worden war. Die einzelnen Felder der alten Fenfter hatten eine folche Gröfse, dafs 2 bis 3 Tafeln etwa 1 qm bedeckten. Am Gewände, bezw. am Mafswerke find Falze von 1,0, höchftens Breite angearbeitet, die beliebig nach aufsen oder nach innen liegen. Gegen diefe Falze ftützt fleh nunmehr die Glastafel, welche früher mit Haarkalk verftrichen wurde. Heute bedient man fleh zu diefem Zweck gewöhnlich des Zementmörtels, dem etwas Kalkbrei zugemifcht wird, um ihn dichter und gefchmeidiger zu machen. Hin und wieder find flatt der Falze Nuten in den Stein gemeifselt, in welche, wenn noch lotrechte Eifenftäbe benutzt waren, die Glastafeln fich leicht einfehieben liefsen. Der übrig bleibende Hohlraum wurde mit Mörtel ausgeftrichen. Fehlen die lotrechten Eifenftäbe, fo müffen die Glastafeln etwas gebogen werden, um fie an beiden Seiten in die Nuten fchieben zu können, ein fchlechtes Verfahren, weil dabei leicht die Gläfer fpringen und die Verlötungen reifsen. Gegen die Sturmftangen, welche eine Stärke von 12 X 40mm haben, lehnen fich die Glastafeln mit einem gewiffen Zwifchenraume, der dazu dient,

iw:

co*

1,5

cm

Fig. 2₅8*²).

EXT ER.

If

jT

Ar

mittels Schrauben eine Deckfchiene von 4 X 40mm Stärke zu befeftigen, um die Glastafel feft an die Sturmftange anzudrücken. Früher wurden, wie aus Fig. 259⁹⁰) hervorgeht, ftatt der Verfchraubung Oefen mit kleinen Keilen zur Befeftigung jener Deckfchienen benutzt.

Damit die Glastafeln nicht durch den Sturm verbogen werden, wodurch die Gläfer zerbrechen und die Lötungen reifsen würden, erhält jede noch wenigftens zwei Windeifen, welche der Glafer vor dem Einfetzen durch aufgelöteten Kupferdraht oder Blei-ftreifen mit den Tafeln verbindet. Diefe Windeifen haben entweder einen rechteckigen Ouerfchnitt und find dann hochkantig aufgelegt oder einen runden von 10mm Durchmeffer. Ihre Enden find abgeplattet (Fig. 259) und werden entweder bei lotrechter Stellung in die Ritze zwifchen Sturmftange und Deckfchiene gefchoben oder, beffer, etwas in die Steingewände eingelaffen, wobei fie wagrecht liegen. Sollen einzelne Tafeln zum Lüften eingerichtet werden, fo bedarf es eines eifernen Rahmens oder wenigftens einer Zinkein-faffung, wie fie in Kap. 2 u. 4 befchrieben wurden.

Mit Ausnahme der Verwendung von Schraubenbolzen und Zementmörtel ift demnach heute noch das Einfetzen der Glastafeln dasfelbe, wie vor 700 Jahren.

Bei geheizten Kirchen mufs man entweder Doppelfenfter, die äufseren von mafsregein klarem Glas, anbringen, was feine Schwierigkeiten hat, oder für Ableitung des fich beiKfe^e,zten bildenden Schwitzwaffers Sorge tragen. Das Abtropfen bei hohen Fenftern kann man bei aller Sorgfalt nicht ganz verhindern, felbft dann nicht, wenn die Heizkörper oder -Oeffnungen unmittelbar unterhalb der Fenfter angeordnet find, das unten fich anfammelnde Waffer dagegen in Rinnen auffangen und durch Rohre nach aufsen ableiten. Man läfst auch häufig die unterften Tafeln nicht ganz auf die Sohlbank aufftofsen, damit ein Schlitz entlieht, durch welchen das Sammelwaffer nach aufsen dringen kann. Alles verfagt bei Froftwetter, wo Röhren und Schlitze zufrieren. Man mufs alfo das Waffer innerhalb der Kirche durch Abfallrohre zu entfernen fuchen, was jedoch fchlecht ausfieht. Dies ift alfo eine ungelöfte Frage, deren Schwierigkeiten wohl fchwerlich in genügender Weife abgeholfen werden kann; man müfste fich denn von den mittelalterlichen Traditionen gänzlich losfagen und feine Zuflucht zu fchmiedeeifernen Doppelfenftern nehmen.

Fig. 259⁹⁰).

171.

Vorfichts-

172.

Lüftungs

rädchen.

'I

Vi

IMj!

îr.

li'/¹

«A

)Wi\

'Ą

6. Kapitel.

Sonftige Einzelheiten der Fenfter.

In Art. 47 (S. 53) in Verbindung mit Art. 92 bis 107 (S. 84 bis 91) des vorliegenden Heftes wurden bereits einige Vorrichtungen mitgeteilt, welche haupt-fachlich die Lüftung der Räume bezweckten. Hierbei mufsten ftets ganze Fenfter-flügel durch Bewegen um eine wagrechte oder lotrechte Achfe geöffnet werden.

Diefes Oeffnen kann aus irgend welchem Grunde ftörend fein, und deshalb hatte man fich in früherer Zeit dadurch geholfen, dafs in den Ausfchnitt einer Glasfcheibe einen kleinen Rahmen mit Rädchen, beides von Zinkblech angefertigt, einfetzte, deffen einzelne Flügel nach Art der Windmühlenflügel gebogen waren, fo dafs der geringfte Luftzug, wie er fchon durch einen Temperaturunterfchied zwifchen Innen- und Aufsenluft hervorgebracht wird, das Rädchen in drehende Bewegung fetzte und dadurch eine, wenn auch geringe Lüftung des Raumes bewirkte. Sehr unangenehm war dabei das fchnurrende Geräufch infolge der rafchen Drehung des Rädchens. Da zudem die Wirkung eines fo kleinen Rades von 10 bis 15cm Durchmeffer nur eine höchft geringe fein konnte, werden jetzt allgemein ftatt desfelben die Glasjaloufien angewendet.

Fig. 260.

halb geöffnet.

man

nur

i

lS

1/4 w. Gr.

173-

Glasjaloufien.

Fig. 262.

Fig. 261.

Diefe Glasjaloufien beftehen aus fchmalen, etwa 10 cm breiten Glasftreifen, des dichten Schluffes und der gröfseren Stärke wegen am zweckmäfsigften von Spiegelglas gefchnitten, welche an beiden Enden nach Fig. 260 in Rahmen von verzinktem Eifenblech oder Meffing gefügt werden, die an den Kanten mit folchen Ausfchnitten verfehen find, dafs beim Schlufs der Jaloufie fich Glas auf Glas dicht auflegen kann. Diefe Rahmen find vermöge eines in der Mitte angegoffenen Lappens an lotrecht flehenden Eifen- oder Meffing-fchienen befeftigt, welche an den Holzrahmen des Fenfterflügels angefchraubt werden, und find zugleich mittels diefes Lappens um eine Achfe drehbar. Durch eine am Ende der kleinen Meffingrahmen angegoffene Oefe werden fämtliche Glasftreifen mit einer lotrechten Eifenftange verbunden, fo dafs durch einen Zug der-felben alle Streifen zu gleicher Zeit aus der annähernd lotrechten, die Oeffnung fchliefsenden Stellung in die wagrechte gedreht werden können. Die Art der Konftruktion bringt es mit fich, dafs eine folche Glasjaloufie wohl die ganze Breite einer Scheibe einnehmen mufs, um am Fenfterrahmen befeftigt werden zu können, nicht aber die ganze Höhe, fo dafs fich der oberfte oder unterfte Streifen auch an eine halbe oder Viertelfcheibe anlehnen kann. Im gefchloffenen Zuftande überdecken fich die Glasfcheiben etwa um 1cm. Ein folcher geringer Anfchlag mufs zur Erzielung von Dichtigkeit auch am oberen und unteren wagrechten Schenkel des Flügels vorhanden fein, wenn die Jaloufie die ganze Oeffnung zwifchen zwei Sproffen oder einer Sprofle und einem Schenkel einnimmt.

t\

Das Oeffnen und Schliefsen wird durch die in Fig. 260 dargeftellte Vorrichtung, Syftem Wimmersberg, wefentlich erleichtert, deren Wirkfamkeit aus der Zeichnung deutlich hervorgeht. Andererfeits könnte auch die Eifenftange nach unten verlängert und vermöge eines Hebels beweglich gemacht werden, wie er beim Klappverfchlufs in Fig. 200 (Art. 101, S. 89) befchrieben wurde. An der Stange eine Spiralfeder, wie in Fig. 261 u. 262, einzufchalten, damit beim Loslaffen der erfteren die Jaloufie von felbft auffchnellt, ift nicht rätlich, weil folche Federn fich nie auf die Dauer wirkfam erwiefen haben und befonders ftark durch Roft leiden. In diefen Stellvorrichtungen allein find die Unterfchiede der Glasjaloufien enthalten, die fonft völlig gleichartig konftruiert werden.

174-

Reflektoren.

Zur Beleuchtung von Räumen, die unmittelbar weder durch Deckenlicht, noch durch feitlich angebrachte Fenfter in genügender Weife erhellt werden können, dienen Reflektoren, welche das Tageslicht aufsen auffangen und durch Fenfter in die Räume werfen. Die Reflektoren beftehen nach Fig. 263 in einem Spiegel, welcher in einem Zinkrahmen mit wafferdichten Fugen befeftigt ift, fo dafs auch die Riickfeite durch eine Zinkplatte gefchützt wird. Mittels zweier Arme ift diefer Spiegel, um eine wagrechte Achfe drehbar und unter beliebigem Winkel feftftellbar, aufserhalb des Fenfters angebracht, fo dafs er die einfallenden Lichtftrahlen nach "CTC irgend einer Stelle des Raumes überträgt. Da belegte Glasfpiegel trotz aller Vorfichtsmafs-regeln mit der Zeit durch die Witterung leiden, wird ftatt derfelben jetzt ineift eine flach gewellte und polierte Aluminium- oder geriefte Spiegelglasplatte mit eifernem Rahmen verwendet.

Ueber Fenftergitter wird Teil III, Band

und Fenfter- unter 2) cliefes »Handbuches« das Erforderliche mitteilen. Unter Fenftervorfctzern verfteht man niedrige Gitter von 30 bis 40c,n Höhe, welche am häufigften zwifchen den Gewänden und auf der Sohlbank von Fenftern in Kinderftuben angebracht werden, um das Hinausftürzen der Kleinen zu verhüten. Gewöhnlich wird eine wagrechte Schiene (T-, Winkel- oder Flacheifen) oder ein Eifen- oder Mefflngrohr

Fig. 264⁹⁵).

-ä-T-JL

cx:

175-

Fenftergitter

vorfetzer.

II

(ÿ

Fig. 263.

Jt—r

l!

PC

PC

Pc

Pc

6 (Abt. IV, Abfchn. 6, Kap. 1, b,

mit beiden Enden in die Gewände eingelaflen und dort verkittet oder verbleit. Auf T- oder Flacheifen wird meift eine hölzerne Handleifle, wie bei Treppengeländern, gefchraubt. Mehr der Verzierung wegen, als weil es in den meiften Fällen die Sicherheit verlangt, erhalten diefe wagrechten Stangen in der Mitte eine Stütze, welche in die Sohlbank eingeftemmt und verbleit wird (Fig. 264 ⁹⁵).

In Frankreich ift es Gebrauch, die Fenftergewände bis zum Gurtgeflmfe herabzuführen und die Brüftung durch ein Gitter zu verkleiden, oder ftatt der P'enfter Thüren anzubringen, welche jedoch nur ein geringes Heraustreten geftatten. Dies gefchieht, um den Fenftern ein fchlankeres Verhältnis zu geben. Die Gitter find in folchen Fällen wie Balkongeländer auszubilden, jedoch wie jene Fenftervorfetzer zu befeftigen.

9i) Fakf.-Repr. nach: Kraith & Meyer, a. a. O., Bd. 2, Taf. 43, 45, 46.

Etwas ähnliches, wie jene Fenftervorfetzer, find die Blumenbänke. In den meiften Städten ift es polizeilich verboten, Blumentöpfe ohne Schutz gegen das Herunterfallen auf die Fenfterfohlbänke zu ftellen; denn allzu leicht können zufällig Vorübergehende durch einen abftürzenden Blumentopf getroffen und fchwer verletzt werden. Diefes Abftürzen, welches fchon ein plötzlicher Windftofs veranlaffen kann, follen die Blumenbänke verhindern, die man gewöhnlich aus Holz oder Eifen oder aus beiden Materialien gemifcht anfertigt.

176.

Blumenbänke.

Die Herftellung ift verfchiedenartig, je nachdem man die Fenfterfohlbank zum Aufftellen der Blumentöpfe benutzt und die Blumenbank dann nur als Schutz-

Fig. 265").

Fig. 266⁹⁵).

^v

f / j - •!

Ti

i«

«S:”

Lvjl

lX

TT

wmmmmgsssL

¹/ao w. Gr.

V5

K.

łig. 207⁹⁵).

M <3

|£> ©BSD

NB

]j>

'3m/.

*/l5 w. Gr.

gitter anbringt, oder die Blumenbank felbft zum Tragen der Töpfe einrichtet. Die erfte Art ift durch Fig. 265 ⁹⁵) erläutert. Das Gitter befteht aus drei konfoleartig gebogenen Stützen, welche unten durch Steinfehrauben auf der Sohlbank, oben durch eiferne Bänder feitlich am Gewände oder am Futterrahmen des Fenfters beteiligt find. Das letztere ift dann vorzuziehen und auch für die Befeftigung des Fufses der Stützen zu empfehlen, wenn man das Gitterwerk leicht entfernbar machen will, wenn es z. B. vom Mieter der Wohnung beim Verlaffen derfelben mitgenommen und wieder anderweitig benutzt werden foll. Sind die Stangen nur lofe durch Oefen der Stützen durchgefchoben, fo können diefe Gitter bei genügender Länge der Stangen für verfchiedene Fenfterbreiten paffend gemacht werden.

Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

Fig. 2669 5) zeigt eine Befefti-gungsart, bei welcher diefe Gitter ftets an Ort und Stelle verbleiben miiffen.

Fig. 268⁹⁵).

: -V

w. Gr.

Fig. 267 u. 268 ⁹⁵) geben zwei andere Konftruktionen, die erftere mit Lattenboden, die zweite mit Eifenroft, bei denen Vorausfetzung ift, dafs entweder eine vortretende Sohlbank fehlt oder dafs die Blumenbänke unterhalb derfelben unverrückbar feft angebracht find. Soll auch diefe Art entfernt werden können, fo wäre die in Füg. 269⁹⁵) dargeftellte Konftruktion zu empfehlen, bei welcher die Bank mittels einer Schraubenmutter und einer Oefe an einer Stein-fchraube angehangen ift. Diefe Blumenbänke mit Lattenboden oder Eifenroft haben

Fig. 2Ó9⁹⁵).

J|

rc

|o)

Ce

Va

V20 w- Gr.

noch den Fehler, dafs beim Begiefsen der Pflanzen das Waffer auf Vorübergehende abtropfen kann. Will man dies einigermafsen verhindern, fo müfste für einen mit flachen Rändern verfehenen Blecheinfatz geforgt werden, welcher feinen Platz auf dem Boden oder Roft einzunehmen hätte.

B. Thüren und Thore.

7. Kapitel.

Konftruktion der Thüren und Thore.

177.

Zweck

und

Material.

Ihüren und Thore follen nicht allein das Durchgehen aus einem Raume in einen daran ftofsenden oder in das Freie geftatten, fondera zugleich einen ficheren Verfchlufs und einen Schutz gegen die Einwirkungen der Witterung gewähren. Thüren oder Pforten find nur für Fufsgänger, Thore oder Thorwege zum Durchfahren oder zur Beförderung gröfserer Gegenftände und Laften beftimmt.

Beide können aus Holz, aus verfchiedenartigen Metallen, hauptfächlich Bronze, Gufs- und Schmiedeeifen, ferner, was allerdings feiten vorkommt, aus Stein her-geftellt werden.

a) Thüren und Thore aus Holz.

178.

Gefchichtliches : XI. und XII. Jahrh.

Ueber die bei den alten Griechen und Römern üblich gewefenen Thüren und Thore ilt in Teil II, Band 1 (Art. 32 [S. 58], 122 [S. 165] u. 154 [S. 196]⁹⁶) und Band 2 (Art. 262, S. 265) das Erforderliche zu finden.

Bei den früheften, uns bekannten, etwa aus dem XI. Jahrhundert flammenden Thüren und Thoren kann man von »Schreinerarbeit« überhaupt nicht reden.

Sie waren in roheiter Weife zufammengefügt und beltanden aus Wendefäulen (Fig. 2709 7), welche wie die Schiffsrippen aus einem Stamme A mit Aftanfatz gearbeitet waren; der Aft B bildete den oberen Querriegel, deffen Ende C mit der Schlagfäule D verbunden war. Ein unterer Querriegel und eine Fufs-

Fig. 270⁹⁷).

flrebe F vervollltändigen das ganze Gerüft, an welchem die Bretter durch Holznägel beteiligt find. Ein Thürbefchlag fehlt. Das vorltehende obere und untere Ende a und b der Wendefäule ilt abgerundet und pafst in zwei gleichfalls runde Löcher der Iteinernen Schwelle und des Thiirfturzes, in welchen fich der Thorflügel fchwerfällig bewegt. Der Verfchlufs erfolgte durch einen hölzernen Riegel, welcher in die an der Schlagfäule mit Holznägeln beteiligte hölzerne Gabel gelegt wurde, wie dies in ähnlicher Weife noch heute bei unferen Scheunenthoren

gefchieht.

Auch im XII. Jahrhundert wurde diefes Verfahren, die Wendefäulen aus einem gealteten Holze herzultellen, beibehalten. Bei einer Thür der alten Kirche von Saint-Martin zu Avalon ill

Ferner find an der

nur der Unterfchied, dafs mehrfache Streben, und zwar in folcher Richtung angebracht find, dafs fie den Thorflügel gegen das » Durchhängen« oder »Sacken« ablteifen. inneren Seite, alfo auf dem Gerüft, lange eiferne Bänder beteiligt , deren Enden, zu Oefen umgebogen, über Stutzhaken

~---gefchoben find. Neben hölzernen Nägeln, welche zur Verbin-

düng der Streben, Riegel und Säulen unter fich und zur Beteiligung der Bretter am Gerüft dienen, find zum Anbringen

⁹®) 2. Auf!.: Art. 59 (S. 82), 173 (S. 240) u. 208 (S. 283).

51) Fakf.-Repr. nach: Viollet-le-Duc, E. E. Dictionnaire rai/onné de F architecture françaije etc. Bd. 9. Paris

179.

XIII. Jahrh.

180.

XIV. Jahrh.

Fig. 271").

10

1111

der langen Bänder an dem Gerüd und den Brettern auch fchon eiferne Nägel verwendet. Auch wird der hölzerne Riegel in eine eiferne Gabel gelegt⁹⁸).

Andere Thüren der älteden Zeit, fo diejenigen der Kathedrale zu Puy-en-Velay und der Kirche zu Voulte-Chilhac (Fig. 271 "), haben an der Innenfeite A nur eine Reihe lotrecht flehender Bretter; darauf ifl an der Aufsen-feite B eine Anzahl das Gerüfl bildender, etwas flärkerer Bretter genagelt. Die zwifchen diefen verbleibenden Felder find mit fchwächeren, ebenfalls auf der inneren Tafel be-fefligten Brettern ausgefüllt, welche ein flaches Ornament tragen ¹⁰°). Die Ausführung ifl noch eine ziemlich rohe.

Die Verwendung von breiten Brettern wurde fchon in diefer frühen Zeit, der Gefahr des Werfens wegen, vermieden.

Das Mafs von 22cm Breite wurde kaum überfchritten, fo dafs davon die Breite der Füllungen und demgemäfs die Teilung der Thürfläche durch das Rahmenwerk, welches meid eine Breite von 8 cm hatte, abhing.

Zur Zeit des XIII. Jahrhunderts vereinigte man die die Thürfläche bildenden Bretter entweder durch querüber einfach oder fchwalbenfchwanzförmig eingefchobene Leiden, wie dies noch heute üblich id, oder durch fchwalbenfchwanzförmige, hölzerne Klammern, oder endlich durch feitlich eingelaffene Pflücke oder Zapfen, deren vordehendes Ende in ein entfprechendes Loch des Nachbarbrettes gefchoben und hier mit durchgetriebenem, hölzernem Nagel befedigt wurde. Zum Leimen wurde eine aus Pergamentfchnitzeln hergedellte Flüffigkeit oder ein Iväfekitt benutzt; doch beruhte die Haltbarkeit der Arbeiten hauptfächlich auf den fcliwalbenfchwanzförmigen Zapfenverbindungen.

Später, im XIV. Jahrhundert, wird die Ausführung feiner; die Thüren erhalten an der Aufsenfeite verfchiedenartige Verzierungen, die entweder in fchmiedeeifernen Bändern, in beffer gearbeiteten Holzverkleidungen , in Malereien oder in mit bronzenen oder fchmiedeeifernen Rofetten verzierten Nagelköpfen u. f. w. bedehen. Der in Fig. 272") dargedellte Thürflügel der Kirche zu Gannat bedeht aus 4 lotrechten Brettern, über deren Fugen und in entfprechender Entfernung querüber gekehlte Leiden fo genagelt find, dafs der ganze Flügel mit kleinen, quadratifchen Füllungen bedeckt id. Diefe Leiden haben neben dem dekorativen hauptfächlich den Zweck, das Verziehen und Werfen der Bretter zu verhindern. Der fchwalbenfchwanzförmige Verfchnitt an den Kreuzungspunkten id aus den Einzeldardellungen D und G, die Kondruktion der Schlagleifle aus Fig. F zu erfeben; die innere Seite der Thür zeigt die Anficht A. Fig. D und E geben die Schnitte nach ab und ef. Die Nägel mit quadratifchem, fpitzquaderartigem Kopf haben, wie bei D zu erkennen, eine gefpaltene Spitze, deren Teile nach links und rechts über die Bretter umgebogen find, weil fie zumeid auf eine Fuge treffen. Die Bretter find, wie fad immer in jener frühen Periode, aus Eichenholz gefchnitten.

Bei anderen Thüren jener Zeit find die verzierten Leiden unter 45 Grad gelegt und bedecken wie ein Flechtwerk den Thürflügel, indem an den Kreuzungspunkten abwechfelnd die eine, dann die andere Leide an der Oberfläche durchgeht; die an diefen Kreuzungspunkten eingefchlagenen Nägel werden mit fchmiedeeifernen Rofetten gefchmückt, die durch den runden Nagelkopf befedigt find ¹⁰¹). Eine folche Thür befindet fich auch in der Nicolaikirche zu Stralfund.

Doch befchränkte man fich nicht darauf, die Aufsenfeite der Thüren mit einem folchen Netzwerk von Leiden zu bedecken, fondern gab ihr nach Fig. 274") fogar Verzierungen in Gedalt eines gotifchen Giebels mit Laubboffen und Kreuzblumen, fowie Spitzbogen, getragen von zwei feinen Säulchen. Das Ganze macht einen etwas dürftigen Eindruck und unterfcheidet fich infofern hauptfächlich von dem vorher be-fchriebenen Leidenwerk, als letzteres nebenbei eine Kräftigung der Kondruktion bezweckte, während jene gotifche Zuthat nur eine Verzierung allein und umfomehr dardellt, als der Bretttafel durch ein forgfältig mit Schwalbenfchwanz und Verfatzung zufammengefetztes, an der inneren Seite liegendes Rahmenwerk jede fchädliche Bewegungsfähigkeit benommen id. Die Verbindung der Tafel mit dem Rahmenwerk gefchah wieder durch Nägel mit quadratifchen Köpfen. Lange Bänder bilden den Befchlag an der Innenfeite; doch liegt an gleicher Stelle an der Aufsenfeite ein durch Gravierung verziertes eifernes Band, fo dafs die hölzernen

⁹⁸) Siehe hierüber ebendaf., S. 348 u. Fig. 2.

") Fakf.-Repr. nach ebendaf., Bd. 6, S. 360 u. ff.

¹⁰°) Siehe hierüber Gailhabaud, J. L'architecture et les arts, qui en dépendent. Paris 1850. Bd. II

,01) Siehe: Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 9, S. 349.

Efl*

C^É

=r

a»lMi

HZ

0-i

'."“'T

•<

il

ci

r-O

z/;

Fxg. 273.

Eus

srr

•i "

4i

f0

H-J

'JGM7U77r,lO '/

7"i

EÏ

Von einem Thor der Kathedrale zu Poitiers⁹⁹).

.oc!

U1

si\.

i:-=*g

te

BWS

1‘

y 't

BB

weam

11

7- -j==z^_

F- *

|g=Éâisi3

il

E*

’ÎEBHB

Fig. 272.

■B

vs-:

T"ir>

\)

40

fe

f/

ï/j

y"

i-

It

+h-H

Von der Kirche zu Gannat⁹⁹).

1,12

ami

<•

W/y

<_?

Von der Sainte-Chapelle zu Paris⁹⁹).

V

ff_«i'(

i(niriiiiininmiiir//4«i!r/niu\u|///

-

«

la

■

■

;

L

MO

v

■

J,

w

'.va-aLm. /Zw-.'v. vZüf?,-'.•’. V*

\

hüm»

m

Ł.

!l

Fig. 274.

M

i:

Von einer Kapelle der Kirche zu Semuren-Auxois⁹⁹).

Pf

O

fwwttwl

II

<T

0

lL

ft

A

is

1

x»

t;

bd

&

IC

►

Ml

311

i

_£L

• I

£

»*!

>s»

=-....._

31

r'

Fig. 275.

[J

*

Ï1

So c

uZZ:

Q

+

3

+

f

2*

Gr

v.

KM|S

Von der Abtei St.-Oucn zu Rouen⁹⁹).

........i

■19

UH

1 m

h

7

SZïï

■

■

m

sH

V

É

pni

h

R

oH

;■•■ I

0

Fig. 276.

V

1

Kl

• «

M

31

ta

n

m

!

1 Fi

ÜSIfi

s u

Fig. 277yy).

Fig. 278 ").

TTTTT

za

im

in iii i

'P

F. Simon, s

11 »—

Riegel zwifchen beiden Bändern eingeklemmt find. Dies waren die Thüren der Sainte-Chapelle zu Paris, welche wohl, wie das Gebäude felbft, in XIII. Jahrhundert entftanden find.

ÉÜ

Diefes Syftem war im XIII. und XIV. Jahrhundert fehr gebräuchlich; ja es nahm, wie bei der Thür der Kathedrale zu Sées¹⁰²), fogar einen gitterartigen Charakter an, indem die Brettafel der Höhe nach mit fechs fehr fein gearbeiteten und aufgenagelten Arkadenreihen verziert und mit lebhaften Farben

bemalt war.

Fig. 279.

Die noch heute üblichen

l8l .

Ende des XIV.

Thüren mit eingefchobenen Füllungen, welche demnach an bei- Thüren mit

u. XV. Jahrh. :

i.

VV

3IM

»!

den Seiten ganz gleich ausge- eingefchobenen bildet find, flammen aus dem Ende des XIV. Jahrhunderts.

Den Uebergang hierzu findet man in einem Thor der Kathedrale zu

Füllungen.

uf -’Ä-

«Jj,

Mi

Y-

m.

mm

-I

14 1 f

i| tj I

*0V««« ti

,1 ■

* 1

WI

JfcU 1

fc

r,

r_

if r -

1

Sakrifteithür der Kathedrale zu Bourges.

Poitiers aus dem Anfänge des XIV. Jahrhunderts (Fig. 273"), welches noch heute vorhanden ift. Wie viele andere folche Thore, hat auch diefes fchon eine kleine Schlupfthür. Die beiden Seiten des Thores find noch ungleich, die innere nach der Anficht A mit ftark verdrehtem Rahmenwerk. Die zwifchen den einzelnen Querriegeln liegenden Streben find in der Mitte, wie das Einzelbild y zeigt, in je ein lotrechtes Rahmenftück fchräg eingelaffen. Da diefelben dünner als das übrige Rahmenwerk find, find die Füllhölzer D (fiehe die Vergröfserung CD) in die genuteten, wag- und lotrechten Rahmen eingefchoben. Der obere Teil der Füllungen ift in eigentümlicher Weife, faft Wappen-fchildern ähnlich, ausgegründet. Bei K ift einer der wiederholt erwähnten, aufgefpaltenen Nägel mit quadratiichem Kopf dar-geftellt. Hierbei giebt es dem-

182.

Glasthüren.

nach allerdings fchon eingefchobene Füllungen; doch kommen diefelben nur an der Aufsenfeite zur Geltung.

Fig. 280.

Die Füllbretter,

XIV. Jahrhunderts an üblich waren, wurden entweder nur quaderartig ausgebildet (Fig. 277 "), wie an einer Thür der Notre-Dame-YArche zu Beaune, oder fie erhielten eine Verdickung in Geflalt von aufgelegtem, gefaltetem Pergament, wie Fig. 278") einige Beifpiele in Anficht und Querfchnitt bietet. Zu Ende des XIV. Jahrhunderts entflanden aber auch jene hervorragenden Werke der Schreinerei, von denen leider heute nur noch wenige Beifpiele vorhanden find, deren Fig. 276") eines von der Abtei St.-Ouen zu Rouen zeigt; dasfelbe war Ende des XVIII. Jahrhunderts noch vorhanden, ifl jetzt aber nur noch durch Zeichnungen bekannt. Bronze- und fein gearbeitete Eifenbefchläge, fowie Bekleidungen mit bemaltem Leder wurden zum Schmuck der Schreinerarbeit benutzt, ohne deshalb nur im geringllen die Konftruktion zu ver-nachläffigen. Das Rahmenwerk der genannten Thür fetzt fich aus den beiden äufseren und den beiden inneren lotrechten Rahmenhölzern, den drei Querriegeln und den beiden Streben B im oberen Teile zufammen, welche das Giebeldreieck bilden. Die Felder A darin waren wahrfcheinlich verglaü. In D, E, G, H und K wird ein lotrechter Schnitt durch die Thür, welche in der Mitte eine Schlupfthür enthält, gegeben, in OP ein Schnitt durch den unteren Seitenteil, in F ein folcher durch den oberen Mittelpfoflen nach g h, in R ein letzter nach np an der Schlupfthür.

Eine gröfsere Anzahl fo reichgegliederter Thüren find noch, aus dem XV. Jahrhundert flammend, vorhanden, von denen Fig. 279 die Sakrifleithür der Kathedrale von Bourges dar-flellt. In jener Zeit wurden befonders auch für Innenräume, wie Kapellen, Sakrifleien, Vorhallen u. f. w., Glasthüren benutzt, die manchmal wie Fenflerläden aus mehreren durch Gelenkbänder verbundenen Teilen beflanden, um fie beim Oeffnen zufammenfchlagen zu laffen, damit die kleinen Räume nicht zu fehr beengt würden. Ein hervorragend fchönes Beifpiel bietet Fig. 275 ") von einer Kapelle der Kirche zu Semur-en-Auxois, und zwar links die Innen-, rechts die Aufsenfeite eines zufammenklappbaren Flügels. In der Mitte bei JL haben wir den lotrechten Schnitt, bei K einen folchen nach ab des oberen Teiles, rechts

wie fie vom Ende des

mL

i!

’Êl

MM

Ir

WM

Ir-

Ù'

iKÇïl

^ 4

imSst

--

ms

unten die wagrechten Schnitte in der Höhe von F und D der Aufsenfeite.

Eigentümlicherweife wurde in Fällen, wo das Durchfehen durch die Verglafung nicht erwünfcht war, der untere Teil der Thüren durchbrochen, der obere jedoch mit Holzfüllungen verfehen, fo dafs von innen höchflens der untere Körperteil des Aufsenflehenden zu fehen, diefem aber jeder Einblick in den Innenraum verwehrt

Von der Kathedrale zu Beauvais.

*

sa

;;

I

fü

l!ÖEl

ira

ifi

SN

H

ii

Fig. 282.

:t

;

:

Mi/

Mil

li

r

£3

mm

Ki

»§teteB

BIP

æiÉ

:2SSwh

«Sä

? i

:

1

-

1

1

»

11

W'ï

»

g

L£2f

n

m

:

i;~.'

tmi--

Vom füdlichen Querfchiff der Kathedrale zu Beauvais.

4

■m

I

3

Hl i

r

is.

1

li

i

!

y

w

Fig. 281.

<

Mm

g|

■ P

a

Bl

j

^«1

:

n R

r

i

u

Bä

bim

i

ffim

Ha

tplll Fi tätMili fL™ fi,i |i|fs

Mmm

■

Ul

m

■

i

gp

t=|ir

ras

Von der Kirche St.-Maclou zu Rouen.

K«

•}

sp?

m

i

J

m

■%

r

SSraSf"

T.

Vom Baptiflerium zu Piftoia.

, I : lll. Âivû-U ùy.tKI 4M« M*W î» l»M (»«V !» •'» 'l'.l’v)' < !» .’» IV* ’< î.'.i ’ I II .? ./ .! ■/< .*»

/f^Ć<«>;v:Ćć«S<śłćij».‘VAk-ll| j    fWÇv^çôviVvwW^V.-Uw j

ł ». «    *.-»    >>t .» * .. .. <i.»»»,»i A ..fi. v.'iiMip'î.-i.¹..'    i •y*’***#. '»î '«.<« ,.*i "-ł c »l'-Ii w.V.-..' ■ ■! »! /iir/i'i. ..    iMl <    ■    <

À i *\ * * K*V ¹ » » > • ♦ • * • v * r * ' * v ß \> • * - > > i * v

h' *# 'lÿfe,'ï* ":Ÿ

\\i À    \h i:|

iï    : : : - r ■:- \y. :j ;    : :    ,:::::■ : ; :11

pflSr

y£,., ,- VV . . . » li î 7* *> ,

feW»

ît) » >k

i i

• •Or &*£#

i i >    *    ?    » » • »    »

fi

Fig. 283.

WSSSJSSJsS/rff/,. M

•I i.'j >^VÎi'•/«•.<* • i

.-a

»    •    >    »    Vf    >1    !*»*>>    >    »    \ > >J J

•    «    .    »    *    .    .    *    *    * i •    •    *    •    •    » *    »

ÄfiMÄIi j f

;? * v! vv . •» wy »    » ...    r

ît 'fl    M M (Uj M M ^ ł!    i ' * M‘ t    Pjj

g&j*

-C-

O.-:

r-a.

1».

KL.

El

IT

'i

<■

Von der Kathedrale zu Lucca.

Z V;

Z r*

. r g    ’Wc r«? ne

iw éJÊJÈ    ?t ' -

; || *58# jj

il SV' |i I ./Ä f;

\\ *&> tn§ w ji

: .WW> 1; lit E#ï

S* V — irn-imj.--^ ?' ? 5S V^r-.......JU- ..v :

li ■■""3^    |:t    fl

’ .Csè ïi* .c^ |i

m*m. m b ^ #1

^ /MWjyiLy'! .u.. m*i.^ - *••■'•—■■    u, ^

« mfà&r'. -    'c

i.*-.

v' ~

il

Fig. 284.

:

iî

ij

[•£2

fi

El* ¹

war. In der unten genannten Quelle ¹⁰³) findet man ein Beifpiel diefer Art, welches aber kaum zur Nachahmung verleiten wird.

Die Schreinerarbeiten der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts waren in jeder Hinficht in einer Vollkommenheit ausgeführt, welche heute nur fchwer erreicht wird. Das eben angeführte Werk enthält (S. 375) noch eine fehr fchöne Thür der Notre-Dame-Kirche zu Beaune.

An Stelle der architektonifchen Mufterung der Thürfelder treten gegen das Ende des XV. und zu Anfang des XVI. Jahrhunderts Bildwerke und Laubverzierungen. Noch der gotifchen Periode gehören die in Fig. 280 dargeltellten Thtiren der Kathedrale von Beauvais an. An ihr vermifst man vor allem das organifche Einfügen der Schlupfthür, wie dies z. B. fo fchön in Fig. 276 (S. 134) gefchehen ift. Im vorliegenden Beifpiele ift fie ganz willkürlich angeordnet und durchfchneidet deshalb in unangenehmer Weife die architektonifchen Gliederungen, die im fcharfen Gegenfatz mit dem am oberen Teile der Thür ausgeführten Bildfchmuck einen etwas fchwächlichen Charakter tragen.

Nicht zu vergeffen find die noch dem XVI. Jahrhundert, aber fchon der Renaiffance angehörenden Thüren von Saint-Maclou zu Rouen (Fig. 281), welche dem berühmten Architekten und Bildhauer Jean Goujon (gell. 1572) zugefchrieben werden. Sollte diefer auch nicht der Urheber fein, fo wären die Thüren Frankreich, jener Kirche doch, wie Viollet-le Duc fagt, den beften Schreinerarbeiten der Renaiffance in Frankreich anzureihen. Hierzu zählen auch die Thüren im füdlichen Querfchifif der Kathedrale zu Beauvais (Fig. 282).

Der ganze Aufbau zeigt noch den gotifchen Einflufs, während alle Details in reintler und reichlter Renaiffance durchgebildet find.

Die Renaiffance wurde nach Frankreich erft unter der Regierung Franz I. aus Italien eingeführt. Hier findet man fie deshalb fchon zu einer Zeit, wo in Frankreich noch die gotifche Architektur allein herrfchte.

Faft alle gröfseren Städte Italiens weifen vorzügliche Werke der Schreinerei und Holzbildhauerei auf. Sie zeichnen fich durch einfache und klar angeordnete Grundmotive aus, haben gewöhnlich einen ganz regel-mäfsigen Aufbau und deshalb eine äufserft harmonifche Gefamtwirkung, die den phantafievollen nordifchen Renaiffancearbeiten gegenüber häufig fogar etwas nüchtern und einförmig erfcheint. Wenn die italienifchen Arbeiten aber auch, was die Lebendigkeit des Aufbaues und die plaftifche Wirkfamkeit der Gliederungen und Einzelheiten anbelangt, gegen die franzöfifchen und deutfchen Werke zurückflehen, fo find fie letzteren jedoch in der unübertrefflichen Schönheit und Zartheit des Flächenornaments und in der Klarheit der Gefamtanlage entfchieden überlegen.

Im XV. Jahrhundert haben die Thüren ineift ein einfacheres Rahmenwerk und dafür defto reicher verzierte Spiegel; fpäter bleiben letztere oft glatt oder erhalten höchftens Wappen, während dann gerade das Rahmenwerk mit reichfter und prächtigfter Gliederung, gefchnitztem Laubwerk u. f. w. ausgeftattet ift.

Von den zahlreichen Beifpielen, welche noch in heutiger Zeit in Italien vorhanden find, follen hier nur

wenige der hervorragendften und am meiften charakteriftifchen gegeben werden.

Fig. 283 zeigt eine Thür vom Bapti-

Ende des XV. und Anfang des XVI. Jahrh.

184.

Renaiffance

in

185.

Renaiffance

in

Italien

Fig. 285¹⁰⁴).

#»

in den Uffizien zu Florenz, in Sta. Croce dafelbft, im Dom zu Piftoja, am

fterium zu Piftoja und Fig. 285 ¹⁰⁴) den dazugehörigen Schnitt durch die Profile. Als befonders eigentümlicher Schmuck ift dabei der Befchlag mit Meffingnagelköpfen zu erwähnen, die auch bei vielen anderen Renaiffancethüren Italiens, fo z. B. bei denen Palazzo Barbi zu Gubbio u. f. w.,

Verzierung des Rahmenwerkes dienen. Im vorliegenden Beifpiele

Der ornamentale Schmuck

in regelmäfsigen Abftänden befeftigt, zur haben fie eine fechsfeitige Form, die aus dem Schnitt deutlich au erfehen ift.

der Thür tritt infolge der kräftigen Gliederung fehr zurück.

Bei einer anderen, fehr häufig vorkommenden Art von Thüren ift die ganze Fläche in quadratifche Felder geteilt, deren jedes eine Mittelrofette enthält. Fig. 284 giebt ein Beifpiel hiervon, die Hauptthür der Kathedrale zu Lucca, ausgeführt von M. Civitali il Giovine und Jacopo da Villa. der Flügel zunächft im ganzen durch einen verzierten Fries oder auch nur, wie hier, durch Gliederungen eingefafst; darauf werden durch verzierte Rahmen und Gliederungen, deren Kreuzungspunkte mit kleinen Rofetten befetzt find, die quadratifchen Felder gebildet, welche die grofsen Rofetten enthalten. Aehnliche

Gewöhnlich ift

103) Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 6, S. 372.

101) Fakf.-Repr. nach: Redtenbacher, R. Sammlung ausgewählter Bautifchler-Arbeiten der Renaiffance in Italien. Carlsruhe 1875. Taf. 4, 11, 25.

Bibliotheksthiir der Abtei

PF5^=

______-_____ >

HMH

gf -

I i

I!

zu Monte Oliveto Maggiore bei Siena.

I sp

W^ilteMiteâü

:T

if

jt;

‘j

i

mm

"lu-”

r-.;_

....

Fig. 286.

•Vr

\ on den vatikanifchen Loggien.

ÜSSHH

:■£

M8Ü

M.“;

Will

lirv^* -

Ir 1

3K:-!

iii

!§

Nr

^sjasfavsKï:

vm

82

r>

-a»»

«sj

K2&

-3

■I

if'

ES»

Fig. 287.

vc^aSuX®

Thtiren befinden fich z. B. am Dome zu Parma¹⁰⁵)

an der Kapelle dei Pazzi zu Florenz I06) der Thür zum Cambio in Perugia, am Baptifterium zu

an den

Paläften Rucellai und Gondi zu Florenz, an Parma u. f. w. Diefe Teilung, die fchon die alten Bronzethüren von San Zeno zu Verona aufweifen, ift in Italien jedenfalls lange vor der Renaiffancezeit typifch gewefen; denn an der früher erwähnten Thür von Sta. Croce in Florenz tragen die Rofetten einen völlig romanifchen Charakter.

Fig. 289¹⁰⁴).

UM I i. i p?«

I \\\ i ipkii

r u /B

n\y®

Von hervorragender Schönheit des Ornaments ift die Bibliotheksthür der Abtei von Monte Oliveto Maggiore bei Siena, welche, in Nufsbaumholz ausgeführt, dem berühmten Fra Giovanni da Verona (1469—1537) zu-

Fig. 288.

ii

ii

ii

ÏI .-O- -

MviTÜii

\+Ą j

! ■

!#;' Æ .W,JS

r rs§;* ;

'i

; .g«

rWW»^»

■*

I?

iSp

I

v;l

...WH

’Ib w. Gr.

Fig. 290¹⁰⁴).

#•

.Wr'

?>*V

J1! ili':

¹ ! ÖM .

u,. j :

\kÂ

O

rO

mar~'r

h.;

MSI

Eingangsthür an den Uffizien zu Florenz.

gefchrieben wird (Fig. 286). Die fechs oblongen Felder find mit reichem, vollendet fchönem Schnitzwerk bedeckt, fämtlich verfchieden mit Ausnahme

w. Gr.

der beiden unterften Felder, welche gleich find. Fall diefelbe Thür, jedoch

nicht in gleicher Vollendung des Ornaments, befindet fich im Ratsfaale des Palazzo communale zu Monte San Savino.

Hier find jedoch auch die Verzierungen der beiden unterften Felder verfchieden

ausgebildet.

Vielleicht das höchfte in diefer Gattung,’ fagt Burckhardt¹⁰⁷), find die gefchnitzten Thüren der vatikanifchen Loggien mit den Wappen Clemens VII. und grofsen Löwenköpfen in Rundfeldern in der

Mitte (Fig. 287), gleichfalls aus dem XVI. Jahrhundert.

10!>) Siehe: Baugwks.-Ztg. 1881, S. 152.

106)    Siehe: Redtenbacher, a. a. O., Taf. 2.

107)    In: Gefchichte der Renaiflance in Italien. Stuttgart 1868. S. 260.

1/40 w Gr.

öl

II

II

li

-ii

«J

s—

-1

ii I

Il I

13!

?! 4

>14 w. Gr.

cłJf,

I » \ jp Æ52I

* ilx. fjssi

itS

,r

•-i-.:

Fig. 291.

]/2 w. Gr.

V;. '

J/2 w. Gr.

sj:

»i;

»!

»I

si

^7» rr# ra n tutsi »uw

RKKIIIIIKI

IrMvîi; ; ) , ),

Sg

^ l_* gi

rew * v* m* w vm\» * y

►'

?■

Von den Stanzen- Raffaels

Kl

im Vatikan zu Rom ¹⁰⁴).

Nur wenig fpäter nehmen die Thüren einen immer mehr barocken Charakter an.

Wenigftens ein

Beifpiel, die Eingangsthüren an den Uffizien zu Florenz (Fig. 288), mit dem Detail der Umrahmungsprofile (Fig. 289 ¹⁰⁴) und den Schnitten (Fig. 290¹⁰⁴) mag hier gegeben fein. Die einzelnen linfenförmigen und runden Perlen des Profils liegen bis zur Flälfte in kleiner Hohlkehle. Das Ornament der Füllung ift derb

186.

Barockzeit

in

Italien.

und barock gefchnitzt.

Eine eigentümliche und den Eigenfchaften des Holzes befonders angepafste Verzierung der Flächen ift das eingelegte Holzmofaik, die Intarfia, welche, wie fchon der Name fagt, echt italienifchen Urfprunges ift. Intarfia ift alfo eine reine Flächendekoration durch Nebenanftellung verfchiedenfarbiger Holzarten, welche jedes Reliefs entbehrt. Ein folches Relief durch Schattierung fcheinbar herftellen zu wollen, kann nur als Verirrung bezeichnet werden; blofs Äderung von Blattwerk, feine Konturen u. dergl. laffen fich durch

Einbrennen mit dem Lötrohr u. f. w. erzeugen. Auf die Technik der Intarfia wird in Teil III, Band 3, Heft 3 (Ausbildung der Wandflächen) diefes »Flandbuches« näher eingegangen werden. Im XIV. und XV. Jahrhundert erreichte die künftlerifche Ausführung ihre höchfte Vollendung, und zwar waren es befonders auch die Thüren, bei welchen diefe Intarfia fehr häufig, und zwar neben Holzfchnitzwerk, Anwendung fand. In der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts wurde kaum noch etwas Hervorragendes geleiftet. Fig. 291 ¹⁰⁴) giebt eine Thür der fog. Stanzen Raffael's im vatikanifchen Palaft zu Rom, und zwar aus dem Vorfaal derfelben. Die Umrahmungsgliederungen find aus braunem Nufsbaumholz, die Füllungen aus rotbraun gebeiztem, die Intarfien von gelbem auf dunkelbraun gebeiztem Plolze. Die fämtlichen Thüren der Stanzen und Loggien Raffael's wurden von Antonio Barili (nach Burckhardt von Giovanni Barili) aus Siena unter Papft Leo X. 1514 nach Raffael-fchen Zeichnungen gefchnitzt und von dem bereits genannten Fra Giovanni da Verona mit Intarfien verfehen.

In Deutfchland hat die gotifche Periode in hölzernen Thüren keine fehr hervorragenden Werke aufzuweifen, was umfomehr auffällt, als die Holzfchnitzerei gerade in Deutfchland , befonders an Altären und Chorftühlen, höchft Bedeutendes geleiftet hat. Sie waren gewöhnlich einfach und zeichneten fich nur durch den fchmiedeeifernen Befchlag aus, der, wie aus dem fpäter Gefagten hervorgeht, häufig die ganze Thürfläche bedeckte. Erwähnenswerte Thüren find vielleicht das Brautthor an der Lorenzkirche in Nürn-

Fig. 292.

m-:

iS

g|

V.

IST'

rr

iMML

yg

m.

ii

187.

Intarfia.

188.

Deutfchland : Gotifche Periode.

il

berg, die Thür am Dom zu Konftanz, 1470 von Simon Hayder vollendet, mit kräftig behandelten Reliefbildern, welche die Leidensgefchichte Chrifti erzählen, die Eingangsthür zu St. Maria im Kapitol zu Köln, eine einflügelige Fünffüllungsthür aus dem XIV. Jahrhundert in der Rathaus-

Die vier fall

laube zu Lüneburg, und wenige andere, quadratifchen oberen und unteren Felder der letzteren enthalten die in Art. 181 (S. 135) erwähnten Pergamentfüllungen, das grofse mittlere Feld das Stadtwappen mit zwei wilden Männern. In Fig. 292 ift eine einflügelige Dreifüllungsthür aus dem Rathausfaale zu Ueberlingen dargeftellt; die beiden fchmalen Füllungen, nur durch eine feine Kehle begrenzt, haben eine Laubwerksverzierung, während das grofse Mittelfeld ein fchöngefchnittenes Relief enthält, das Urteil Salomo's darftellend.

Aus dem Rathausfaal zu Ueberlingen.

fich auch in Deutfchland der Renaiffance zu,

Seit der Mitte des XVI. Jahrhunderts wendete man anfangs noch mit gotifchen, dann aber gleich mit barocken Elementen vermifcht und oft in arger Ueber-ladung. Bei den Thüren der Innenräume wird häufig Intarfia angewendet, wobei nicht nur die verfchie-denen einheimifchen Hölzer, fondern auch die durch den überfeeifchen Handel eingeführten fremden IIolz-

189.

Renaiffance.

Während die italienifche und auch die franzöfifche Renaiffance überall das

arten gebraucht wurden.

konftruktive Gefüge betonen und fich damit begnügen, die Einfaffungen des Rahmenwerkes reich zu kehlen

Aeufsere 1 hür der Kriegsflube im Rathaus zu Lübeck.

ffil

lâ

fs*

1 Ml

|K

,vv

MmM*

B.^;r

SëÎ "lJ***’**«»*- ■v^äMHfr

«»a«

Hk

esm

^ '■

iU

la

‘^äßs*

rW® ^    .Cl

!:

'!

i’ il

!    I

Fig. 293.

sm

_ir~

i’WÎ^W^Vl

*2Wlp - ' i, p ■

■

.^aW

■g!

*•

..

Chorthür in der Marienkirche zu Lübeck.

=wl

ïg

IS

Am*

51

"a\

fi

!■ «i

■r

■:

«■;

$m^‘æ

“I

5]

Fig. 294.

r*

©:

il

. ,v

£!jj|

[r:j

if

und die Flächen mit gefchnitztem Ornament zu verzieren, fchmückt die nordifclie Renaiffance die Thürfläche mit vollfländigen kleinen Bauwerken, Nifchen- und Portalbildungen, die mit Pilaftern, Säulen und Hermen eingefafst, mit Architrav, Fries und Gefims nebft Giebeldreieck u. f. w. bekrönt find. Wo die Riickficht auf die Vorfchriften des Materials nicht aufser acht gelaffen wird, entfliehen oft vortreffliche Schöpfungen. Häufig wird dem Holz jedoch eine Steinarchitektur aufgezwungen, die grobe und fchwere Gliederungen und Formen veranlafst und fleh gar nicht verteidigen läfst. Selbfl diefe Werke geben aber ein glänzendes Zeugnis von der Gediegenheit und Sorgfalt der Arbeit. In Fig. 293 u. 294 werden zwei hervorragende Beifpiele diefer deutfehen Kunft aus Lübeck geboten, die erfte die äufsere Thür der Kriegsftube im Rathaufe und die zweite die Chorthitr der Marienkirche darflellend. Ver-fchiedenfarbige, fchön gemaferte Hölzer, Intarfien, Schnitz- und Bildhauerwerk, ja felbft Malerei vereinigen fleh, um der einfachen Schreinerarbeit den Stempel von bedeutenden Kunftwerken aufzudriieken. Die reiche Ausführung kontraftiert feltfam mit der kahlen Wand und wird dadurch noch mehr gehoben. Im nachfliehenden wird noch öfters Gelegenheit fein, das Gefagte an einigen Beifpielen zu erläutern.

ganze

190.

Eigenfchaften des Holzes.

Während es bei den Fenftern hauptfachlich auf die Güte des Holzes ankam, alfo dafs dasfelbe gerade gewachfen, aftfrei, feinfaferig, möglichft fplintfrei, nicht zu harzreich und gut ausgetrocknet fei, weil Fenfter mit wenig Ausnahmen, wo fie

Fig. 295.

gerade aus Eichenholz angefertigt find, mit deckendem Oelanftrich verfehen werden, werden bei den Thiiren fehr häufig noch Anforderungen an das Ausfehen und die Schönheit des Holzes geftellt, weil fie, ganz abgefehen von den mit feinen Hölzern fournierten und polierten Thüren, oft nur lafurartig angeftrichen werden, wobei die Maferung und das Gefüge des Holzes, felbft feine Färbung, völlig zur Geltung kommen.

ci

Wird der Stamm in radialer Richtung zu Brettern gefägt, wie bei a in Fig. 295, fo werden die Jahresringe unter rechtem Winkel durchfchnitten; die Holzfafern find gerade und parallellaufend, das Holz heifst »fchlicht« und hat, fobald man den Splint von den Brettern abtrennt, die beften Eigenfchaften in Bezug auf Werfen, Verziehen u. f. w. Allerdings verurfacht diefe Art des Schnittes einen grofsen Verluft. Weniger Abfall giebt fchon die Teilung bei b\ doch ift nur das mittelfte Brett ganz radial gefägt; bei den anderen find, je entfernter fie von der Mitte liegen, die Jahresringe immer fchräger gefchnitten. Defshalb ift die Teilung bei e und d noch vorzuziehen. Gewöhnlich wird aber eine folche wie bei c gewählt, weil fie am bequemften ift, und dann liefert der ganze Stamm überhaupt nur ein tadellofes Brett, die »Herzdiele«. Diefe parallel gefaferten Bretter werden hauptfächlich für die Rahmenhölzer der Thüren verwendet, alfo für das Gerüft, auf deffen Standhaftigkeit die ganze Haltbarkeit der Thüren und Thore beruht. Auch hierbei ift aber darauf zu fehen, dafs nur Kern- und kein

Splintholz, jedenfalls aber nicht beides zugleich verwendet wird, weil Splintholz wegen der breiten Jahresringe dem- Verziehen weit mehr unterworfen ift als das Kernholz.

Zur Herftellung der Füllungen wünfeht man gewöhnlich fchöner gezeichnetes Holz, bei welchem die Fafern krumm, gebogen, gewellt und Verfehlungen laufen. Diefes nennt man geflammt oder gemafert, und es wird einigermafsen fchon durch die Seitenbretter gewonnen, bei denen die Jahresringe fchräg durchfchnitten find; bei den feinen ausländifchen Hölzern werden die Schnittflächen zur Erzielung einer fchönen Maferung der Fourniere ganz abweichend von dem Gefagten gelegt, wie fie gerade in dem betreffenden Falle zweckentfprechend erfcheinen.

Die Thüren für untergeordnete Baulichkeiten, fowie in gewöhnlichen Wohn-häufern werden, wie die Fenfter, aus Nadel-, gewöhnlich Kiefernholz angefertigt;

191.

Holzarten

und

-Veibindungen. folleii diefelben lafurartig angeftrichen werden, fo hat man darauf zu achten, dafs das Holz nicht blau gefleckt fei oder fonftige Schönheitsfehler habe. Für feinere Ausflattungen dienen koftbarere Holzarten; doch werden die Thüren, manchmal felbft die Eichenholzhausthüren, mit letzteren nur fourniert; der Kern bleibt Kiefernholz. Von folchen befferen Holzarten find unter anderen zu nennen: das Eichen-, Nufsbaum-, Mahagoniholz, das helle Ahorn-, dunkelbraune Palifander-, das dunkelrote Amarant-, das fchwarze Eben-, rote Rofen-, gelbe Zitronenholz u. f. w. ; für Schlafzimmer wird häufig das helle Birken- und Efchenholz verarbeitet.

Bei der Witterung ausgefetzten Thüren, alfo den Haus- oder Eingangsthüren, Balkonthüren u. f. w. find Leimungen immer nur mit grofser Vorficht zu benutzen; hier find die eigentlichen Holzverbindungen: Feder und Nut, Zapfen u. f. w., am Platze.

192.

Vorfichts-

mafsregeln

193.

Abmeffungen.

Weil für Thüren Bretter in gröfseren Breiten, befonders zu den Füllungen, verwendet werden miiffen, machen fleh manche ungünftige Eigenfchaften des Holzes

gegen fehler- n0ch mehr bemerkbar als bei den Fenftern, und man mufs deshalb dahin ftreben,

hafte Eigenfchaften des Holzes.

diefelben unfchädlich zu machen. Gegen Werfen fchützt das Aufeinanderleimen mehrerer Tafeln mit Kreuzung der Längsfafern, manchmal auch fchon das Auseinander-fchneiden eines breiten Brettes und das Wiederverleimen der beiden Teile, fo dafs der eine umgekehrt, »geftürzt«, wird. Dadurch erhalten die FaSern entgegengefetzte Richtung und wirken gegeneinander, fo dafs fich die Kräfte aufheben. Auch ift die unmittelbare Verbindung von Kern- und Splintholz nebeneinander zu vermeiden und deshalb mitunter der Kern aus einem Brette herauszufchneiden, um danach die abgetrennten Seitenteile aneinander leimen zu können. Gegen das Schwinden und Ausdehnen fchützt einmal die Deckung der Fugen in der Art, dafs die Holzplatten fich zufammenziehen und ausdehnen können, ohne dafs offene Spalten fichtbar werden, dann aber hauptfachlich bei Füllungen die Befchränkung ihrer Breite. In folcher Weife ift es einem gefchickten Schreiner möglich, durch geeignete Verbindungen und Vorfichtsmafsregeln an einer und derfelben Thür Hölzer von fehr verfchiedener Art und Güte zu verwenden, ohne dafs ihre mangelhaften Eigenfchaften zur Wirkung kommen.

Während Thore faft nur in Aufsenmauern liegen, unterscheidet man bei den Thüren innere und äufsere (Haus- oder Eingangsthüren). Ihre Gröfse hängt hauptfachlich von dem Zweck ab, welchem fie dienen Sollen, doch mitunter auch von der Gröfse des Gebäudes und des Raumes, deren Verhältnissen fie fich harmoniSch einzuordnen haben. Darauf wurde während der romaniSchen und gotifchen Periode weniger gefehen, Sondern die Gröfse der Thür oder des Thores allein nach dem Bedürfnis beftimmt.

Die gewöhnlichen Abmeffungen von Thüren und Thoren in ländlichen, fowie in ftädtifchen Gebäuden find folgende:

i) In ländlichen Gebäuden.

Scheunenthore 3,20 bis 4,som breit, mindeftens 2,so m hoch; Remifenthore 2,™ bis 3,oom breit, mindeftens 2,som hoch; Ausfahrtsthore in Schafftällen 3,₂om breit, mindeftens 2,₈₀ m hoch;

Pferdeflallthüren :

zum Hineinführen l,₂s bis l,₅₀m breit, mindeflens 2,0,31,1 hoch; zum Hineinreiten 2,55 m breit, mindeflens 2,Som hoch; gewöhnlich l,₄₀m breit, mindeflens 2,35 m hoch; für Ackerpferde 1,₂₅ m breit, mindeflens 2,05¹¹¹ hoch; Rindviehflallthüren l,₅₅m breit, mindeflens 2,20 m hoch.

2) In Wohnhäufern.

Durchfahrtsthore 2,50 bis 3,30 m breit, mindeflens 2,som hoch;

Hausthüren l,₅o bis 2,23 m breit, mindeflens 2,₅om hoch;

Thüren :

für Säle 1,50 bis 2,₂₅ m breit, mindeflens 2,₅om hoch;

für Gefellfchaftszimmer, zweiflügelig 1,25 bis l,₅om breit, mindeflens 2,₄₀mhoch; für Wohnzimmer, einflügelig l,oo bis 1,25 m breit, mindeflens 2,00 m hoch; für kleine Wohnzimmer, desgl. 0,90 bis l,iom breit, mindeflens 2,oom hoch;

Küchenthüren 0,90 bis l,iom breit, mindeflens 2,₀om hoch;

Speifekammerthüren 0,-o bis 0,9om breit, mindeflens l,₈om hoch;

Tapetenthüren 0,oo bis 0,som breit, mindeflens l,som hoch.

Man unterfcheidet, wie aus der vorftehenden Zufammenftellung zum Teile fchon hervorgeht, bezüglich der Zahl der Thürflügel ein-, zwei- und mehrflügelige Thüren und Thore, ferner in Bezug auf die Art des Oeffnens aufgehende Thüren mit Schlagleiften, durch fehl agencie oder Pendelthür en, Schiebethüren und in neuerer Zeit auch Drehthiiren. Einflügelige Thüren, in Norddeutfchland nur in gewöhnlichen Wohnungen oder in untergeordneten Räumen im Gebrauch, werden gewöhnlich im Lichten l,oom breit und 2,20 m hoch gemacht; in Siiddeutfchland ift eine geringere Abmeffung gang und gäbe, nämlich 0,9o X 2,ioin. Ueber l,x0 m lichte Weite und 2,2 5 m Höhe geht man kaum hinaus. Zweiflügelige Thüren mit zwei Schlagleiften (»doppelter Schlagleifte«) erhalten meift 1,25 m Breite, um für den gewöhnlich aufgehenden Flügel eine Oeffnung von mindeflens 0,6 5 m zu erhalten,

dabei eine Höhe von 2,40 m, mit einer (»einfacher«) Schlagleifte meiftens 1,35 m Breite und 2,50 mHöhe. Schiebethüren giebt man bei ländlichen und Lagerhäufern die Abmeffungen der Remifen-thüren. In Wohnhäufern hängt ihre Weite gewöhnlich von dem Umflande ab, dafs die Flügel feitvvärts in Mauerfchlitze gefchoben werden. vmmwZmw, Die Oeffnung kann alfo nicht breiter fein als die halbe Zimmertiefe; die Höhe wird nach architek-tonifchen Rückfichten geregelt. Da Schiebethüren in Wohn-räumen den Zweck haben, zwei Zimmer möglichft zu einem zu vereinigen, wird man ihnen immer die gröfste Breite geben, welche zu erreichen ift.

Die Oeffnungen der inneren Thüren müffen, um das Futter anbringen zu können, 8 bis 10 cm breiter und 4 bis 5 cm höher angelegt werden, als das fpätere Lichtmafs der-felben betragen foll.

Die Befeftigung der Thürfliigel am Mauerwerk kann im allgemeinen auf vierfache Weife erfolgen:

Fig. 296.

1/25 w. Gr.

Fig. 297.

794.

Befeftigung.

V20 w. Gr.

1)    Bei gewöhnlichen Thüren, wie Keller-, Stall-thüren u. f. w., bei denen es auf die Dichtigkeit der Fugen nicht in hohem Mafse ankommt, erhält die Maueröffnung einen Anfchlag, in welchem die Stützhaken (fiehe Kap. 8), an denen die Thüren mittels der Bänder hängen, eingegipft find, desgleichen die Verfchlufshaken (Fig. 296).

w,

l|₂5 w. Gr.

Fig. 299.

2)    Bei befferen Eingangsthiiren und Thoren wird im Maueranfchlag mit Bankeifen oder Steinfehrauben, wie bei den Fenftern, ein Futterrahmen mit Falz zur Aufnahme der Flügel befeftigt (Fig. 297). Ift bei ganz untergeordneten Thüren ein Maueranfchlag nicht vorhanden, fo darf ein Futterrahmen mit Falz, gewöhnlich eine einfache Bohlenzarge, gleichwohl nicht fehlen (Fig. 298).

Ul

Zur Befeftigung innerer Thüren bedarf es entweder eingemauerter Dübel und Ueberlagsbohlen oder der Bohlen-, Kreuzholz- oder Blockzargen, aufserdem des Futters und der Bekleidung.

IV

höher angenommen, fo dafs diefelbe in den darüber liegenden Dreiviertelftein eingreift, welcher zu diefem Zwecke forgfältig verhauen werden mufs. Die Breite n des Dübels beträgt 12 cm. Kleinere Thüren erhalten 3 Dübel an jeder Seite, gröfsere dagegen 4 bis 5.

Die Ueberlagsbohlen nehmen die ganze Stärke der Mauer ein bei einer Dicke von (3,5 bis 8,0 cm und einem Auflager von 8 bis 10 cm. Die Maueröffnung ift darüber mit einem Bogen zu fchliefsen, damit die Bohlen keine Beladung bekommen. Bei ftarken Wänden find mehrere Bohlen von 20 bis 25 cm Breite

cm

3)    Daher werden die Dübel aus Kiefernholz mit trapezförmigem Querfchnitt gewöhnlich in einer Länge gleich der Mauerflärke, einfchliefslich des Putzes, angefertigt (Fig. 299 u. 300). Die äufsere Seite x derfelben wird gleich der Backfteinftärke und die entfprechende innere y 2 bis 3

Fig. 300.

?V-

'-'N

V-

ei

gj

«ÏS*

nebeneinander zu legen, und zwar erft dann, wenn mit den Putzarbeiten begonnen werden foll. Der Zwifchenraum zwifchen Bohle und Bogen bleibt bei Thüren mit Fries und Verdachung gewöhnlich offen; doch kann er auch mit hochkantig geflehten Steinen an beiden Seiten gefchloffen werden. Dübel, Bohlen und Zargen find vor ihrer Verwendung mit einer fäulnishindernden Flüffigkeit anzuftreichen. Die Thiir-fchwellen werden an zwei Dübeln befeftigt, welche, um Fäulnis zu vermeiden, erft kurz vor dem Einfetzen der Thüren mit Gipsmörtel in das Mauerwerk eingelegt werden.

4) Zargen find feft verbundene Holzgerüfte, aus 6,5 bis 8,0 cm ftarken Bohlen oder aus 10 X 10 bis 12 X 12 cm flarkem Kreuzholz hergerichtet.

Bohlenzargen (Fig. 301) werden nur für 1 Stein ftarke Wände benutzt und beftehen aus Seitenwänden, Schwelle und Deckbohle, welche letztere beide mit fog. Ohren in das Mauerwerk eingreifen, die dreieckig zugefpitzt, wie an der Schwelle, oder beffer eingefchnitten werden, wie an der Deckbohle; aufserdem werden manchmal auch in der Mitte Anker angebracht, kräftigen. Bei ganz untergeordneten Bauten werden diefe Bohlenzargen als Thürfutter benutzt (Fig. 298), müffen alfo

Dies ift fchon aus dem Grunde unichön, weil fich die Bohlen faft immer werfen und Riffe bekommen.

um

die Verbindung mit dem Mauerwerk zu

an

der fichtbaren Seite gehobelt werden.

Fig. 301.

Fig. 302.

■■ ■

■A

Sré

^.i

Al

v*

iî>

l'

si

tes

%A

ma

1»

,\1

i)

si

.y

ÿi

il

K'

,j

1n>

Mi

'•

"«I

•s^S

u. •

É\

VJ

il

Die Blockzargen für dickere, mindeftens 1¹/2 Stein ftarke Wände (Fig. 302) enthalten zwei Schwellen, vier Pfoften, zwei Paar Riegel und zwei Deckhölzer. Nur bei fehr ftarken Wänden werden drei Paar Riegel angebracht, von denen das dritte derart in die oberen Enden der Pfoften eingezapft ift, dafs noch ein drittes Deckholz aufgelegt werden kann. Bei gewöhnlichen Mauerftärken jedoch find die Zargen oben und unten fymmetrifch. Riegel, Pfoften und Schwellen werden feft eingemauert, und zwar wie die Bohlenzargen zugleich mit der Aufführung der Mauern, die Deckhölzer mit einem Bogen überwölbt.

Die Schwellen der Zargen bergen eine grofse Schwammgefahr, weil fie bei jedem Regen- und Schneewetter in dem noch nicht überdachten Haufe völlig durch-näfst werden und, im Mauerwerk liegend, nicht austrocknen können. Deshalb

müfste man zunächft von einer feften Einmauerung derfelben abfehen, fie nur durch lockere Steine unterftützen und immer forgfältig von Baufchutt reinigen oder, noch beffer, fie durch zwei Winkeleifen erfetzen, welche an die Pforten feftzunageln wären. Die Thüren und Thore laffen fich einteilen in :

195.

Einteilung.

1)    Einfache Thüren und Thore für untergeordnete Räume:

a) Lattenthüren und -Thore;

ß) Thüren und Thore aus gefugten oder gefpundeten Brettern mit aufgenagelten Leirten (einfchliefslich äufserer Schiebe- und Scheunenthore); 7) Thüren und Thore aus verleimten Brettern mit eingefchobenen Leirten.

2)    Doppelte Thüren und Thore:

a) mit gefpundeter Verdoppelung, und ß) mit jaloufieartiger Verdoppelung.

3)    Geftemmte innere Thüren:

a) einflügelige Zimmer- und Tapetenthüren; ß) zweiflügelige Thüren;

7)    Schiebethüren;

8)    Pendelthüren ; e) Drehthiiren.

4)    Glasthüren, und zwar :

a) äufsere Glasthüren (Balkonthüren);

ß) innere Glasthüren (einfchliefslich der Abfchlufswände und Windfänge).

5)    Geftemmte Hausthtiren.

6)    Jaloufiethüren..

7)    Thüren für verfchiedene Zwecke (Polfterthüren, Fallthüren, äufsere Keller-thiiren, Rollenthüren und Barrieren).

i) Einfache T h Uren und T ho re für untergeordnete Räume.

196.

Lattenthüren und -Thore.

Lattenthüren werden in ihrer einfachften Form aus ungehobelten Latten von 4,o X 6,0 oder 5,o X 8,0 Keller- und Bodenräumen

cm

Stärke zufatnmengefügt und dienen zum Verfchlufs von Holzremifen u. f. w., bei denen es auf einen dichten

Verfchlufs nicht ankommt oder denen man im Gegenteil Licht und Luft zuführen will. Auf zwei wagrechte Latten wird eine Reihe von lotrechten Latten fo aufgenagelt, dafs Zwifchenräume von ungefähr Lattenbreite verbleiben.

An der Rückfeite werden die vortretenden Nagelfpitzen quer über die Holz-fafern umgefchlagen. Um das Durchhängen (»Sacken«) der Thür zu verhindern, wird in fchräger Richtung eine dritte Latte als Strebe zwifchen den beiden wagrechten und, mit allen fie kreuzenden Latten vernagelt, fo angebracht, dafs ihr tiefftes Ende nahe am unterften Aufhängepunkte der Thür liegt. Die oberen Enden der lotrechten Latten werden bei derart einfachen Thiiren

Fig. 303.

fil

nur pyramidenförmig zugefpitzt, wenn fie den Witterungseinfliiffen ausgefetzt find. Die Thüren felbft erhalten kein Futter, fondern fchlagen Rumpf gegen den Holz- oder Stein-pfoften.

......

FT

JNj

f¥E

Via w. Gr.

■Ï 4c

xir

ly;

Fig. 304.

1\

■?

]l30 w. Gr.

Bei befferen Lattenthüren und -Thoren wird das Holzwerk gehobelt;, auch werden zur Streben ftatt der Latten gehobelte, an oder gekehlte Bretter verwendet. Die Streben müflen mit Verfatzung in die Riegel eingreifen. Die Spitzen der Latten können in verfchiedener Weife ausgefchnitten werden, z. B. nach Fig. 303.

Fig. 304 zeigt eine Lattenthür, wie fie häufig in Gartenzäunen u. f. w. gefunden wird. Es empfiehlt fich, wenn ein Kaftenfchlofs angebracht werden foll, die erfte Latte durch ein entfprechend ftarkes Brett zu erfetzen. Statt der Latten werden bei Treppenthtirchen u. dergl. mitunter quadratifche oder gedrehte Stäbe benutzt. In folchem Falle miiffen die Riegel doppelt, an beiden Seiten der Stäbe, angebracht werden und die Streben ganz fortfallen. Dies gefchieht auch dort,

Anfertigung der Riegel und. den Rändern abgefafte

WO

Fig. 305-

kO -    © y

llîîiTK

r==

o'

A;

«P

ïl

•" ..-T&s-.y

V3mm

i)

B»

Lattenthor. — ca. Y²⁰ "’* Gr.

befürchtet wird, dafs fie das Ueberfteigen der Thür erleichtern. Um das Durchhängen clerfelben zu verhindern, mufs der Eifenbefchlag befonders forgfältig überlegt und gearbeitet werden. Die Köpfe der Nägel oder, beffer, Schrauben, können verziert, auch kann die Nagelung durch untergelegte Scheiben und Rofetten hervorgeho- 1 ben werden.

Lattenthore erhalten ein Gerüft, ähnlich dem der Scheunen-thore. In Fig. 305 ift ein folches Lattenthor dargeftellt, und zwar links die äufsere, rechts die innere, mit Be-fchlag verfehene Seite.

Die Schlagleifte fehlt; an Stelle derfelben find die beiden Schlagfaulen überfalzt. Der Befchlag belleht aus zwei kräftigen, langen Bändern, unterem Anfchlageifen,

Spreizffange mitHänge-fchlofs und ftarkem, zweitourigem Kaften-

fchlofs. Ein Schubriegel dient gegen unbefugtes Oeffnen, ift aber nur anwendbar, wenn die Latten fo dicht aneinander liegen, dafs man durch den Zwifchenraum nicht hindurchfaffen kann. Einfache Thore erhalten den Befchlag der Scheunenthore. Fig. 306¹⁰⁸) zeigt das Hofabfchlufsthor des Rathaufes in München nebft Einzelheiten, Fig. 307 ¹⁰⁸) rechts eine Kellerthür aus Lindau, deren Gitter aus Latten zufammengefetzt find; das Rahmenwerk ift dem der geftemmten Thüren äufserlich ähnlich, jedoch nur aufgenagelt. Derartige Thiiren find auch in Italien gebräuchlich, worüber in dem in Fufsnote 104 genannten Werke Näheres zu finden ift.

UUuU

moDoooo

r4,

Fig. 307.

Wm

Tum

)(

IDQDOOOC

11

fili

'■

l;;

fr

\

• +ooà

(lOOOCi-

'!0000

0000

6000

OOOC'

OOOC'

OOOC'

OOOC'

OOOC'

OOOC'

.^öoo

I,

II

Pt

lą

jL

(Snnnnnr

OOOC'

OOOC'

oooc

OOOC'

‘C^ÖOO’

st

MVA

Vom Rathaus zu München¹⁰⁸), ca.    Gr.

Kellerthür zu Lindau¹⁰⁸). y₃0 W. Gr.

Thüren und Thore aus gefugten, gefpundeten oder gefederten, aufgenagelten

197.

Ttlüren und Thore

SS ²'5 bis 4.»

oder gefederten, Brettern angefertigt, über welche, ähnlich wie bei den Lattenthüren, 10 bis 13 cm breite, wagrechte Ouerleiften und gegen das Durchhängen eine fchräge Strebeleifte, des befferen Ausfehens wegen manchmal auch zwei in Form des Andreaskreuzes

Brettern finden faft nur zu untergeordneten Zwecken Verwendung und werden aus cm ftarken, befäumten oder beffer gefpundeten, eng aneinander getriebenen

aufgenagelten

Brettern.

Fig. 308¹⁰⁹).

fi'i

ai

',25 w. Gr.

zu nageln find. Auch ein Rahmenwerk, ähnlich wie bei gehemmten Thüren, wird hin und wieder angewendet.

Zweiflügelige Thüren erhalten eine aufgenagelte Schlagleifte. Fehlt diefelbe, fo kann man den Ver-fchlufs durch einen wagrechten Schwengel, wie bei den Scheunenthoren, bewirken. Um die beim Zu-fammentrocknen der befäumten Bretter fleh öffnenden Fugen zu verdecken, werden die Stöfse häufig durch gekehlte Deckleiften gefchützt (Fig. 307, links). Wie die gotifche Kunft folche einfach konftruierte Thüren in gefchmackvollfter Weife auszubilden verfteht, wobei allerdings die eine Seite glatt und unanfehnlich bleibt, zeigt Fig. 308 ¹⁰⁹). Das aufgenagelte Rahmenwerk dient fowohl zum Zufammenhalten der Bretter als auch zum Decken der Fugen.

Mitunter, und dies war befonders zur gotifchen Zeit der Fall, werden die Bretter, deren Kanten gekehlt oder wenigftens abgefaft fein können, nur durch lange Thürbänder, deren Verzweigungen fleh über die ganze Thürfläche verbreiten und oft nur lofe an das Band an-

Fig. 3091‘°).

Ml

rasas.

.A::

m

•* ESI

■'i

tifl

ifc

<I>

Kii

SI

iii

ii

Fi •

mas

•i;';

ii

ifj!

__'

yfP

-**====

liii

<I>

■;,iOT

.'-.V

i-: Æ

ir iii' M

i.

Utf

i3H

m im

rfr

Jo

[ii

li.

■-'ii

ÿfiillÏ!

i;l|

yMiiL i

_ '/co w- Gr.

J09) Fakf.-Repr. nach: Ungewitter, G. G. Vorlegeblätler für Holzarbeiten. 2. Aufl. Glogau. Taf. 22 u. 23. HO) Fakf.-Repr. nach: Revue gen. de l'arch. 1885, PI. 47.

gefetzt find, oder durch aufgelegte Eifenfchienen zufammen-gehalten. Die erfte Art foll bei den Befchlägen gezeigt werden; von der zweiten giebt Fig. 309 ¹¹⁰) ein Beifpiel, und zwar dasjenige einer Thür und eines Thores. Die lotrechten, an den Kanten abgefaften Bretter eines Thürflügels werden ringsum von E-Eifen eingefafst, wie aus dem Schnitt hervorgeht. Der obere Teil derfelben ift nach einem Mufter aus-gefchnitten. Die Streben find durch eiferne, am oberen Aufhängepunkte befeftigte Zugbänder erfetzt.

fl

ilfil

Auch ganze Thüren werden mitunter aus dekorativ aus-gèfchnittenen Brettern gebildet, wie z. B. bei Fig. 31 o ¹⁰⁸), einer Gartenthür vom Bavariakeller in München. Die fchmalen Eichenholzbretter find auf ein gleichfalls aus Eichenholz zu-fammengefetztes Thiirgerüft gefchraubt.

jfil T T T jrj

Vom Bavariakeller zu München¹⁰⁸).

Go w. Gr.

Fig- 3”-

i—LLLMl

* . 'di. * .

------*•-J—

NS

N>

P'iir grofse Thore, Scheunenthore u. dergl. bedarf es eines Gerippes aus fchwachen, 10 bis 12 cm ftarken Kreuzhölzern, welches man, des befferen Schutzes gegen Fäulnis wegen, nach innen legt. Aus diefem Grunde werden bei folchen Thüren die Aufsenfeiten der Bretter auch oft gehobelt. So grofse Thore, wie fie z. B. bei Scheunen nötig find, läfst man gewöhnlich ftumpf anfchlagen, weil die Erfahrung ergeben hat, dafs das unvermeidliche Sacken der Flügel das Schliefsen derfelben in Falzen manchmal unmöglich macht. Das Gerüft des Thores (Fig-. 311) fetzt fich zufammen aus den Wendefäulen a, den Schlagfäulen b, den Schwellriegeln c, den oberen Riegeln d und den Streben e. Es ift nicht nötig, dafs alle Elölzer gleich ftark find; nur muffen fie auf einer Seite, der »Bundfeite«, bündig liegen, damit die Bretter aufgenagelt werden können.

"rrrjU^

VI-

Le:

1\>

Ig-1L_T

FM

IŁ

FJ.-;

mme

U'

'<50 " • Gr.

Schon in Fig. 274 (S. 134) ift eine vorzügliche Konftruktion eines folchen Thürgerüftes gegeben, bei welchem durch ein Syftem forgfältig mit Ver-fatzung eingreifender Streben das Sacken des Flügels mög-lichft verhindert ift. Die Bretter haben gewöhnlich eine Stärke von 3,5 cm und dürfen nur 1,25 bis höchftens 1,5 0 m ohne Unterftützung freiliegen, wonach fich die Anzahl der Streben und Riegel richtet. Bei gewöhnlichen Scheunenthoren ift die Ausführung eine weniger vorforgliche, zumal diefelbe meift durch den Zimmermann gefchieht. Häufig begnügt man fich, wie in Fig. 311 punktiert angedeutet, mit einem Syftem von nur aufgenagelten Andreaskreuzen.

Schon die Befeftigung der Thore ift, befonders bei Fach-werkfcheunen, eine höchft urwüchfige. Die an einer Seite halbkreisförmig abgerundete Wendefäule (Fig. 312) wird oben mit einem Ringe, dem »Haiseifen«, feftgehalten, welches, durch den Stiel reichend, mittels Keil oder Schraubenmutter befeftigt ift, und ruht unten auf einer aus hartem Holze angefertigten Pfanne, die mit einem flarken Zapfen durch den gelochten Stil reicht und an feiner Riickfeite verkeilt ift. Beffer ift das Aufhängen der Thore mittels langer oder Winkelbänder und Stützhaken, bezw. Pfannen (Fig. 311).

Der Verfchlufs der Scheunenthore wird gewöhnlich durch eine Krampe mit Ueberwurf am fog. Thorfchwengel bewirkt, welcher, eine Verlängerung des Mittelriegels eines Pdügels, über den zweiten Flügel fortgreift und fomit beide Thorflügel miteinander verbindet.

In Fig. 311 fchlägt der Schwengel in den Riegel des zweiten Flügels hinein, fo dafs die Krampe durch die Bretterfchalung geht und der Verfchlufs durch ein ftarkes Vorhängefchlofs erfolgt. Dies hat den Vorzug, dafs man das Thor von aufsen öffnen kann, während bei Anwendung des Ueberwurfes dies nur von innen möglich und deshalb das Anbringen einer Schlupfthür im Thore (Fig. 311) geboten ift. Diefe Schlupfthüren reichen, um die Konftruktionsteile nicht zu durchfchneiden, gewöhnlich nicht bis zum Erdboden, fo dafs man über den Schwellriegel fortfteigen mufs, und haben aus demfelben Grunde nur eine geringe Höhe und Breite.

Bei Schiebethoren ift das Sacken nicht zu befürchten, weil jeder Flügel gleich-mäfsig oben an zwei Stellen angehangen ift. Hier ift deshalb ftatt der in einer Richtung laufenden Streben die Anwendung des Andreaskreuzes am Platze, deffen Enden mit Verfatzung in die Wende- und Schlagfäulen eingreifen. Bei den Be-fchlägen wird über derartige Thore noch eingehender gefprochen werden.

Dafs folche Thore auch an der Aufsenfläche gehobelt und ihre Fugen durch Deckleiften gedichtet werden können, wie dies bei einer einfachen Thür in Fig. 307 gezeigt wurde, verfteht fleh wohl von felbft. Beifpiele find in den unten genannten Werken¹¹¹) zu finden.

Werden die Bretter befäumt und verleimt, fo könnte durch das Aufnageln der Riegelleiften das Aufreifsen der erfteren und die Lockerung des Zufammenhanges der ganzen Tafel verurfacht werden. In einem folchen Falle werden die Leiften mit verleimten

⁰    _    _    Brettern und

»auf den Grat«, d. h. fchwalbenfchwanzförmig, eingefchoben, doch nicht verleimt, eingefchobenen um das Verfchieben der Tafel beim Trocknen oder Quellen nicht zu hindern. Deshalb fehlt gewöhnlich auch die Strebeleifte, welche, wenn man fie für nötig hält, nur aufgenagelt werden darf und blofs glatt an die Querriegel anftöfst, alfo damit nicht durch Verfatzung verbunden wird. Erhalten folche Thüren ein Rahmenwerk, fo wird dasfelbe entweder durchweg auf die Bretttafel genagelt, oder die letztere wird in die ftärkere Umrahmung mit F"alz eingefchoben, während die inneren Riegel,

Streben etc. nur in halber Stärke aufgenagelt werden und glatt an die Umrahmung anftofsen. Dafs es dabei ohne klaffende Fugen an den Stöfsen nicht abgehen wird, läfst fleh denken, und man thut deshalb gut, eine Teilung der Tafel vorzunehmen,

Fig. 312.

31

'fco W. Gr.

198. Thiiren und Thore

Leiften.

Hl) Krauth, Th. & F. S. Meyer. Das Schreinerbuch. Bd. i. Leipzig 1890. Ungewitter, G. G. Vorlegeblätter für Holzarbeiten. 2. Aufl. Glogau.

Fig. 313-

Fig. 3H'⁰⁹)

£0

c=

VI

"

K.

li

I,

I)

su

A a 6

■ggrsflte

i:

;■

II

|!

Hi

T,-

II !

i. i

i'

wm

Äs

W.1 Mih ■    “

li

£ES

Vom Schlofs Fifchhorn¹¹²). >!₄₀ w. Gr.

Fig. 31 s10M).

mt.

HIT ID

XZ7

mm

V25 W. Gr.

Fig. 316¹⁰⁹).

»,

::

U\

I.

-,

'I

¹/j00 W. Gr.

i!;

Fig. 3I7-

ji

Ul

111

..

-jn

Ul

mu

li

1/40 Gr.

wie dies aus Fig. 313 ¹¹²), dem Einfahrtsthore des Schloffes Fifchhorn bei Zell a. S. (Arch.: Schmidt), erfichtlich ift.

Fig. 318'i⁹).

Fig. 314 ¹⁰⁹) zeigt eine wie befchrieben konftruierte zweiflügelige Thür, welche aufsen fonft gewöhnlich ganz glatt bleibt, in befferer Ausbildung; darunter find Einzelheiten dargeftellt, wobei zu bemerken ift, dafs die Leiden hier auch aufgeleimt werden; Fig. 316¹⁰⁹) veranfchaulicht die Innenfeite und die eingefchobene Leifte im einzelnen.

Tii

II

109

Gerade die gotifche Kunft verwendet, wie bereits erwähnt, fowohl die Thüren mit einfach gefugten oder gefpundeten Brettern und aufgenageltem Rahmenwerk, als auch die jetzige Art mit verleimten Brettern und eingefchobenen Leiften vielfach und weifs fie trefflich auszubilden, während dies in der Renaiffance nicht ge-fchieht. Von den vielen Beifpielen, die das mehrfach genannte Werk von Ungewitter enthält, fei nur noch das in Fig. 315 dargeftellte erwähnt. Das Mafswerk im Bogenfelde ift durchbrochen gearbeitet und innerhalb des Rahmenwerkes aufgefetzt. Fig. 317 zeigt die Einzelheiten des Sockels und der eingefchobenen Leiften in Querfchnitt und Anficht.

Will man bei Thüren, welche Witterungs- und anderen fchäd-lichen Einflüffen ftark ausgefetzt find und nur ganz untergeordneten Zwecken dienen follen, das Werfen nach Möglichkeit verhindern, fo kann man fich nach Fig. 318 ¹¹³) ftatt der eingefchobenen Holzleiften einfacher T-Eifen bedienen. Bei Verwendung von I-Eifen läfst fich fogar eine Thür mit doppelter Wandung, alfo mit Luftfchicht herftellen.

2) Doppelte Thür en und Thore.

Für einen feften, widerftandsfähigen, gegen Witterungseinflüfle wenig empfindlichen Abfchlufs find die Thüren und Thore mit gefpundeter Verdoppelung befonders

dort zu empfehlen, wo fie auf beiden Seiten ungleichen Verdoppelung. Wärmegraden und Luft von verfchiedenem Feuchtigkeitsgehalt ausgefetzt find. Die doppelten Thüren werden der Dicke nach aus zwei Bretterlagen zu-

Fig. 319¹⁰⁹).

l! II

iw

fammengefetzt, indem man von gefpundeten oder gefederten Brettern eine Holztafel

»Blindthür«, an-

fertigt und darüber, mit anderer Richtung der Längs-fafern, befäumte oder auch gefalzte, an den Kanten gekehlte Bretter nagelt. Nur feiten bekommen folche Thüren, welche fich im XVII. und XVIII. Jahrhundert einer befonderen Beliebtheit erfreuten und viel als Hausthüren verwendet wurden, einen Futterrahmen; fondern man liefs, um wenigftens einigermafsen Dichtigkeit zu erzielen, die äufsere Verdoppelung 2 bis 3 cm gegen die Blindtafel zurückfpringen, wodurch ein Falz entftand und der an das Steingewände fchlagende Teil die Blindthür wurde.

I99*

Mit

gefpundeter

Fig. 320.

Die Stärke der einzelnen Bretterlagen mufs mindeftens betragen, weil fonft eine Spundung unausführbar wäre.

Die Thüren erhalten alfo nach dem Abhobeln eine Gefamt-flärke von etwa 4,5 cm; ift die äufsere Lage fehr kräftig gekehlt, dann wird die Stärke noch erheblich gröfser. Bei dünnen Thüren mufs die Spundung fortfallen und die Blindthür aus befäumten Brettern mit eingefchobenen Leihen beflehen. Zum Aufnageln nimmt man häufig, wie auch früher fchon, Nägel mit grofsen, nietartigen oder fonfhvie ausgebildeten Köpfen, die nicht willkürlich eingefchlagen werden dürfen, fondern regelmäfsige geo-metrifche Mufter bilden miiffen.

Eine Thür einfachster Konstruktion zeigt Püg. 319 ¹⁰⁹). Die-felbe ift aus zwei Bretterlagen, die nicht einmal geleimt oder gar gefpundet find, fo zufammengenagelt, dafs die Fugen der Blindthür durch die Bretter der äufseren Lage gedeckt werden. Aus dem Grundrifs ift erfichtlich, dafs nur die Blindthür in den Gewändefalz fchlägt, während die äussere Bretterlage frei davor liegt, fo dafs ihre obere Kante zackenförmig ausgefchnitten werden kann; die abgefasten Fugen bilden eine Mufterung.

Gewöhnlich kreuzen fich, wie bereits erwähnt, bei Solchen Thüren die Holz-faSern quer oder fchräg, fo dafs eine Thür einfachster Art die aus Fig. 320 erficht-liche Form annimmt. Dann werden die Bretter der Blindthür mindeftens an ihrem oberen und unteren Ende, wie bei einer Parketttafel, in ein Rahmenholz gefpundet, aufserdem aber durch Schwalben Sch wanzförmig eingefchobene Leiften zufammen-gehalten. Die Federn der Bretter werden entweder Sämtlich in die Nut der Hirii-leiften getrieben und eingeleimt oder nur die beiden äufserften Bretter (Fig. 321) mit angefchnittenem Zapfen; die mittleren behalten Sonach ihre Bewegungsfähigkeit. Uebrigens können die Bretterenden in die Hirnleiften auch nur eingefalzt fein, wobei letztere an einer Seite etwas vorfpringen

2,5

cm

*150 w. Gr.

(Fig. 322).

Manchmal wird jedoch die Blindthür in ähnlicher, aber einfacherer Weife wie die äufsere Tafel ausgebildet, fo dafs die Rahmenhölzer aufeinander genagelt werden, die Mittelbretter fich aber überall kreuzen und mit I-'alz in den betreffenden Rahmen

Fig. 321.

eingreifen.

Fig. 325 Stellt eine zweiflügelige, ziemlich einfach gehaltene Hausthür aus Köln (Arch. : VohF) dar. Die Riemchen find glatt abgefaft und unter 45 Grad gelegt, fo dafs, in den Ecken mit 4 Dreiecken begonnen, in der Mitte mit 4 Solchen gefchloffen werden mufs. Das Rahmenwerk ill; gleichfalls, aber bogenförmig

FiS- WM

l.'io w. Gr.

abgefaft.

Fig. 323 bringt ein altes, dreiflügeliges Thor, bei welchem die Riemchen fo aufgelegt find, dafs fie Sechseckige Sterne bilden. Die mittlere Eingangsthür endigt oben korbbogenförmig und lehnt fich gegen eine eiferne Schlagleifte, welche mit

K- 4^.

4^^

- f c-rrü»'

Fig. 324.

£fV

r» ;

• .i

W

mm

Mm

II

hV

rr~\-~^K^Æf

.>

iH

v&ß.-

3gp$.îr; . •

& • y

.' v; v;

!- J»t»ut

■I ;

z-',-'

:ÜÉÉg

..

N—

-ü

, 4

æs

■ * • ■•

tl

RIÉ

;*:i!

I:

Pi

ÜBEif

s*

1:1

*ig- 323-

B»v>w*

» -, -

flairas

>3ÊÊ

m-.

(' >

.>.

SIS;

itl ! ?

:■

-'.:.v*3*-mKS^^* . _..    _

Sfi \ V

«,*

\iÇ:r’-

W{

H > :

i-\ t

îCTi

.o e

<sr

fl

i'ji¹

Jîc ,

L*

^%ç0Èt\

£sK

m***»'

• -;1Sn71

rM-$&

fein gefchmiedeten Rofetten befetzt ift. Ein von der Mitte des Korb-bogens nach oben gehender Stab trennt die beiden Flügel des Thores und dient diefen als Schlagleifte. Derfelbe fcheint feine urfpriingliche Geftalt nicht mehr zu haben, fondern fpäter erneuert zu fein.

Sollen folche dreiteilige Thore einen feften Verfchlufs haben, fo mufs einer der grofsen Flügel oberhalb des mittleren mit einem Schwengel verfehen fein, welcher über den zweiten Flügel hinweg bis zur Mauer reicht und dort mit einem Ueberwurf oder Schubriegel befeftigt wird.

Befonders reich find die Gliederungen der Eingangsthür in Fig. 324, auch die Riemchen verfchiedenartig und auffallend ftark gekehlt. Mit Sorgfalt find die Rahmenhölzer ge-fchweift und die lotrechten in der Mitte fo weit ausladend, dafs fich das Thiirfchlofs gut unterbringen liefs. Bei Fig. 323 u. 324 find befonders auch die fchön gefchmiedeten, barocken Oberlichtgitter beachtenswert.

ii

i]”

m

-V- '•

r*.

si

ma

•v

3P

big

’Sm

R/v\ '4 I -⁷ / WJ w\\;| i i //:\^â

Aeufserft haltbar, weil das Regen waffer nicht in die Fugen doppeiung. dringen kann, und deshalb für land-

wirtfchaftliche Bauten fehr geeignet, find die jaloufieartig verdoppelten Thüren, bei welchen übereinander greifende Brettchen (Fig. 326) auf die Blindtafel genagelt werden. An allen Punkten kann man diefe Thüren gegen Fäulnis infolge des Eindringens von Feuchtigkeit fchützen; nur die Fuge zwifchen den beiden oberen, wagrechten Rahmenhölzern bleibt ein wunder Punkt.

Schlägt alfo die Thür nicht in einen tiefen P'alz oder eine Mauervertiefung, fo mufs diefe Fuge durch eine übergenagelte Reifte oder durch ein über der Thür angebrachtes Gefimsbrett gefchiitzt werden.

Fig. 327 zeigt, wie auch folche Thürflächen durch Rahmenwerk gegliedert werden können, obgleich dies zur Erhöhung der Haltbarkeit nichts beiträgt. Solche jaloufieartig verdoppelte Thüren find nicht mit den lü einfachen Jaloufiethüren zu verwechfeln, deren Felder anftatt mit Füllungen mit Jaloufieftäben gefchloflen find und welche fpäter befprochen werden follen.

200.

Mit jaloufie-artiger Ver-

, v ' .•    *■

Fig. 326.

Fig. 327-

•Ą

II

II

II

’/12 w. Gr.

ÉBI

3) Geftemmte innere Thüren.

Geftemmte Thüren beftehen aus einem feften Rahmenwerk mit lofen Füllungen, welche fich innerhalb der Falze der Rahmen frei ausdehnen und zufammenziehen

201.

AhmcfTungen der Hölzer.

können, ohne dafs offene Fugen fichtbar werden. Die Grundregel dabei ift, wohl lange, aber keine breiten Hölzer zu verwenden, weil, erilere fich nur fehr wenig, letztere aber defto mehr bewegen, alfo quellen und fchwinden.

Die Stärke der Füllbretter ift gewöhnlich geringer als diejenige der Rahmen

hölzer. Bei inneren Thüren genügt eine folche von 15 bis 20mm, während die Friefe oder Rahmen mindeftens 33

ftark angefertigt werden. Die Breite der Füllungen wird zweckmäfsigerweife auf eine einzige Brettbreite von etwa 30 cm befchränkt, bei welcher erfahrungsmäfsig das Schwinden nur unbedeutend ift. Breitere Füllungen follten nicht durch einfaches Aneinanderleimen zweier Bretter, deren Leimfuge leicht aufreifst, fondern dadurch hergeftellt werden, dafs man drei

mm

dünne Brettlagen mit fich kreuzender Faferrichtung aufeinander leimt. Je öfter man die Thürflügel deshalb durch Rahmen teilt, defto befler, aber auch defto teuerer wird die Thür. Die Breite der Rahmenhölzer wird fehr verfchieden, meift zwifchen 8 und 15 cm, angenommen, je nach der Qröfse der Thüren. Die Höhe der Füllungen richtet fleh nach ihrer Breite und ift nur vom Gefchmack des Architekten abhängig; über eine folche von 1,5 0 m wird man wohl fchwerlich hinausgehen.

Man unterfcheidet hauptfächlich die Konftruktion mit »eingefchobenen« und »übergefchobenen« Füllungen (Fig. 328 u. 329), letztere bedeutend ftärker und befonders bei folchen Thüren rätlich, welche eine gewiffe Sicherheit gegen Einbruch gewähren follen.

Die Nut, in welche die meift zugefchärften Enden der Füllungen oder ihre Federn eingreifen, erhält eine Tiefe von etwa 15 mm und eine Breite von

Fig. 328.

202.

Allgemeine

Regeln.

Fig. 329.

A....................

!/4 w. Gr.

6 bis 8 mm; doch müffen die Füllungen nach der Tiefe noch 2 bis 4 Inm Luft haben, um fich frei ausdehnen zu können. Die Rahmenftärke mufs noch mindeftens

das Dreifache der Nutbreite betragen. Die Rahmen werden fo zufammengefügt, dafs die äufseren lotrecht flehenden Teile, die Langriegel oder Höhenfriefe, im Ganzen durchgehen, während die Querriegel oder Ouerfriefe, auch die äufseren, in jene lotrechten Aufsenfriefe mittels verkeilter Schlitzzapfen eingelaffen werden, durchaus nicht umgekehrt. Dagegen werden die mittleren lotrechten Friefe wieder nur in die Querrahmen eingezapft.

Niemals darf das Schlofs, welches in handrechter Flöhe, alfo etwa 1,10 bis

1,2 5 In über dem Fufsboden, angebracht werden mufs, dort eingeflemmt werden, wo ein Querfries liegt, weil fonft feine Verzapfung arg befchädigt werden würde.

Wir unterfcheiden ftumpf geftemmte Rahmen (Fig. 330), wenn der Rahmen rechtwinkelig »abgefetzt«, d. h. angefchnitten ift, und auf »Kehlung« oder »HobeF

die Friefe in der Breite des angehobelten

geftemmte Rahmen (Fig. 331), wenn Profils in die anderen Friefe eingefetzt und die Kehlungen auf Gehrung zufammen-gefchnitten find. Selten wird die dritte Art (Fig. 332) gewählt, gewöhnlich nur bei untergeordneten Arbeiten, welche auf »Fafe« geftemmt heifst und bei der die Zapfen nach der F'afe fchräg angefchnitten find. Die Verzapfungen, etwa ¹jä fo ftark wie

203.

Zufammen-fetzen der Rahmenhölzer.

lüg. 330.

*»g- 331.

ll

I !w

i,

,i

y;

lAW

S»    l'

—*1    •'

-Î

film

y/777/77,

;C

’/io w. Gr.

das Rahmenholz, werden mit hölzernen Stiften vernagelt, beffer aber verkeilt und aufserdem verleimt. Die eigentliche Zapfenbreite beträgt etwa 6 bis 8cm ; das übrige ift der Federzapfen, welcher den Zweck hat, die durch das Schwinden des Holzes etwa fich zeigende offene Fuge zu verdecken. Fig. 333 Feilt die Verzapfung eines Querfriefes in den Höhenfries im Schnitt dar, zugleich mit dem Einfetzen der Keile. Seltener wird der Zapfen gefpalten und der Keil in der Mitte eingetrieben (Fig. 331), wonach erfterer das Zapfenloch völlig ausfüllen foll. Dies bewährt fich nicht, weil der Zapfen beim Eintreiben des Keiles oft auseinander bricht.

Der untere, der Sockelfries, wird meiftens höher als die anderen angenommen, erhält nach Fig. 334 einen Doppelzapfen und wird durch aufgeleimte, dünne Platten zum Sockel ausgebildet. Bei äufseren Thtiren thut man beffer, eine Soclcelleifte nach P'ig. 335 mit Schwalben-

Fig. 33²-

yjO w. Gr.

: 'II

17.

i!

F>g- 333-

¹ST- 334-

Flg- 335-

'■H

fl

il

su

iîî3

I,

fchwanz in den unteren Fries einzulaffen. In Fig. 334 find die Keile etwa 1 von der Kante des Zapfens entfernt eingetrieben, was beffer hält als das Einfetzen in der Mitte. Damit man beim Zufammentrocknen der Friefe nicht durch die Geh-

cm

Fjg- 336.

Fig. 337-

Fig- 338.

F’g- 339-

ü=

JUL

Fig. 340.

Fig- 341-

Fig. 342-

Fig- 343-

Fig. 344-

Fig- 345-

Fig. 346.

Fig. 347-

SS

II

fi

ODO

’/50 w- Gr.

rungen der Profile hindurchfehen kann, welche durch die Feder der Pallungen nicht gänzlich ausgefüllt werden, ift es zweckmäfsig, kleine Zinkplättchen nach Fig. 331 in einen eingeftofsenen Schlitz einzufchieben.

*/jo w. Gr.

1,J0 W. Gr.

204.

Zahl der Füllungen.

Fig- 35°-

1/10 W. Gr.

WMm

§55

"i-

Il

'/

f|

I/20 w. Gr.

I"-

II

pinFT^i

i,

Nach der Zahl der Füllungen eines Flügels unterfcheidet man, unter der Vor-ausfetzung, dafs fie eine einfache, oblonge Form haben, Zwei- bis Zehnfüllungs-thüren. In Fig. 336 bis 347 find eine Anzahl der gebräuch-lichften Teilungen dargeftellt. Bildet der lotrechte und ‘wagrechte Mittelfries einer Vierfüllungsthür ein Kreuz (Fig. 339), fo heifst eine folche Thür wohl auch Kreuzthür. Will man die Breite der Füllungen verringern, fo kann man- dies nach Fig. 423, ohne zur Aushilfe eines lotrechten Mittelfriefes zu greifen, durch mehrfache Umrahmung erreichen, wobei die äufseren Friefe allerdings eine gröfsere Stärke erhalten müffen, die Thür aber auch infolge der reicheren Kehlung ein aufserordentlich anfprechendes Ausfehen erhält.

Fig- 35¹-

II,

bk

__--

.. —

ïir'j

"SSI

iL

1¹

ur

V-

’/lO

Die Füllungen find faft immer »abgegründet«, d. h. ringsum fchräg abgehobelt ²°s-

(Fig. 331), feltener »ausgegründet«, weil dies zu ftarke Rahmenhölzer erfordert

Ausbildung

-    der

(Fig. 348). In letzterem Falle wird die Tafelfläche ausgehobelt und an beiden Füllungen. Enden eine Platte angefetzt, entweder mit Spundung oder beiderfeitig aufgeleimt, und zwar gerade wie bei a oder auf Gehrung wie bei b. Breitere Füllungen werden, wie bereits erwähnt, mit Faferkreuzung aus drei zufammengeleimten Platten gebildet, deren mittelfte an allen Seiten vorfteht und die Abgründung der Füllung bildet (Fig- 352 u- 353)- Hin und wieder werden die Füllungen auch durch mehrere in

Fig- 353-

F>g- 352-

1/5 w. Gr.

mm

Nut und Feder eingefteckte, fchmale, an den Kanten mmmä profilierte Bretter er fetzt (Fig. 349), die wie jene mit

ihren Enden in die Nuten der Rahmen eingefchoben find, oder das Füllbrett ift fo profiliert, dafs es den Anfchein erwecken foll, als fei die Füllung aus einzelnen fchmalen Brettern, Riemchen, zufammengefetzt (Fig. 350).

206.

Kehlftöfse.

Um das Relief der Thüren zu heben, werden die Füllungen von den glatten Rahmen durch Kehlftöfse getrennt, die in verfchiedenartigfter Weife angeftofsen oder auch aufgelegt werden können. Wir unterfcheiden hierbei:

a) Die einfache Kehlung mit an den Rahmen felbft angeftofsenen Kehlftöfsen, und hierbei zunächft die Abfafungen der Kanten, die einfache Schrägen, Flohlkehlen oder auch Rundftäbe fein können. Diefe Abfafungen werden gewöhnlich nicht, wie dies Fig. 330 zeigt, den ganzen Rahmen entlang geführt, fondern erhalten, wie dies aus Fig. 351 hervorgeht, kurz vor dem Stofse zweier Friese verfchiedenartige Endigungen. In Fig. 352 ift eine Auswahl an den Rahmen angeflofsener Kehlen gegeben.

ftarken Rahmen gefchoben ift, der alfo die Abgründung bildet;

cm

ß) Die einfache Kehlung mit aufgeleimten Leiften (Fig. 353) wird hauptfäch-lich bei inneren, reicheren Thüren angewendet. Die an den Kanten der äufseren Friefe aufgeleimten Leiften geben den Anfchein, als wären die Thüren aus ftärkerem Holz gearbeitet. Zur Gewinnung des Anfchlages tritt die Leifte an der betreffenden Kante entweder etwas zurück, oder fie wird fchmaler genommen (Fig. 353, links) Diefelbe Abbildung zeigt eine in Berlin fehr beliebte und gut bewährte Konftruktion, bei welcher der mittlere, ftärkere Teil der Füllung mit Nut auf einen dünnen, häufig nur 1

auf diefen Rahmen find die Kehlleiften geleimt. Oft ift der Rahmen auch noch, wie aus der Abbildung zu erfehen ift, zur Erzielung gröfserer Beweglichkeit innerhalb der Kehlleiften gefalzt, wobei natürlich das äufsere Stück nur eingefchoben, nicht eingeleimt fein darf.

7) Die eingefchobene Füllung mit zwifchengefchobenem hries (Fig. 354)- Fei diefer ift darauf zu achten, dafs beim Zufammentrocknen des Holzes zwifchen Rahmen und Fries keine auffällige, tiefe Fuge entfteht. Die Abbildung zeigt, wie fich dies einigermafsen vermeiden läfst.

Ô) Der aufgeleimte Kehlftofs auf eingefchobenem Fries (Fig. 355), befonders bei reicheren, inneren Thtiren mit verfchiedenfarbigen Hölzern anwendbar, wie z. B. bei Fig. 425; für äufsere Thiiren jedoch wegen des Leimens nicht geeignet.

Fig- 354-

s) Der eingefchobene Kehlftofs in der Nut (Fig. 356) ift eine vorzügliche Verbindung, befonders für äufsere Thüren.

Fig- 355-

C) Die überfchobene Füllung und der überfchobene Fries in der Nut (Fig- 357 u. 358) find ebenfalls fehr empfehlenswert für Eingangsthiiren, welche aufsen reicher behandelt werden follen, als innen. Man kann hierbei den Füllungen gröfsere Tiefe geben und die Fig. 356.

Füllhölzer beliebig ftark machen, weshalb derartige Thüren einen gröfseren Schutz gegen Einbruch bieten, als gewöhnliche Füllungsthüren.

Fig. 358.

7j) Der aufgeleimte Kehlftofs auf Fig. 357. iiberfchobener Füllung (Fig. 359), wobei noch ein Fries eingefchoben fein kann (Fig. 360), ift ebenfalls für Hausthüren geeignet, wenn die aufgeleimten Leiften auf der Innenfeite liegen.

207.

Andere

Gliederungen.

208. Andere Form der Füllungen.

209

Schlaglciften.

Fig. 359-

Fig. 360.

II

w. Gr.

Alle anderen Gliederungen, die befonders bei reich ausgeftatteten Eingangsthiiren Anwendung finden, durchgehende profilierte Leiften, Gefimfe u.f.w., werden fchwalbenfchwanzförmig, nach den Beifpielen in Fig. 361 eingelaflen, in feltenen Fällen nur aufgeleimt, wobei aber die lotrechte Leimfuge durch ein darüber liegendes Glied möglichft ge-fchtitzt werden mufs (Fig. 362).

Fig. 361.

Bei gotifchen Thüren werden die inneren Friefe bisweilen unter 45 Grad gelegt, wie in Fig. 363. Auch findet man manchmal in der Mitte ein übereck ge-ftelltes Quadrat (Fig. 365 ) oder einen Kreis (Fig. 364).

Mi

Weil jedoch hierbei die Fertigkeit diefes Mittelteiles hauptfächlich von derjenigen der dünnen Füllbretter abhängt, fo find Konftruktionen, wie in Fig. 366 bis 368,    g|||||

den vorhergehenden entfchieden vorzuziehen.

w. Gr.

Bei zweiflügeligen Thüren bedarf man der Schlag-leiften, welche zur Deckung der Fugen der beiden zu-fammenfchlagenden Flügel dienen. Zwifchen diefen mufs

ein kleiner Spielraum bleiben, fo dafs die Dichtung durch den Anfchlag der Schlag-leiften bewirkt wird. Die Abfchrägung der Fuge, bezw. der Rahmenftücke, dient einmal dazu, mehr Holzbreite zum Anheften der Schlagleifte zu gewinnen, dann

aber auch dazu, damit die Thüren leichter in das Schlots fallen. Die Stärke der Schlagleiden richtet fich nach der Gröfse und Schwere der Thürflügel. Bei inneren Thüren (Fig. 369) find fie gewöhnlich 4 bis 6 cm breit und 2 bis 3 cm dark, bei Hausthüren und -Thoren (Fig. 370) bis 13 cm breit und bis 10 cm ftark.

Fig. 362.

1/4 w. Gr.

Die Form der Schlagleiften ift, wie diejenige der Fenfterpfoften, eine fehr verfchiedene, von der einfach gekehlten Leifte bis zum gegliederten Pilafter und der kannelierten Säule mit Kapitell und Sockel. Ift der Thürflügel, wie in Fig. 353, um ihm mehr Halt zu geben und ihn ftärker erfcheinen zu laffen, an den Rändern mit aufgeleimten Leiden verfehen, fo müffen diefelben auch die Schlagleiden begleiten, wodurch diefe kräftiger hervorgehoben werden (Fig. 371). Gewöhnlich werden fie mit diefen zugehörigen Einfaffungsleiden aus einem Stück gearbeitet, wodurch fie gröfsere Stärke und Widerdandsfähigkeit bekommen. Schwächere Schlagleiden werden mit Drahtdiften angeheftet und angeleimt, därkere

Fig. 363.

Fig. 364-

Fig. 365.

Fig. 366.

Fig. 367.

Fig. 368.

<<

FSH

‘k0 w. Gr.

angefchraubt und aufserdem angeleimt. Zweiflügelige Thüren erhalten bis zu einer Breite von etwa 1,30 m doppelte Schlagleiden (Fig. 372), um dem für gewöhnlich

Fig. 369.

Fig. 370.

WÊtÊSmm

ca. J!s w. Gr.

aufgehenden Flügel die geringde noch zuläffige Durchgangsbreite von etwa 0,ur> m geben zu können. Die zweite Schlagleide wird nur der Gleichmafsigkeit wegen blind angebracht. Der jjjB Zwifchenraum zwifchen beiden kann, wie in Fig. 372, glatt bleiben oder, wie ebendafelbd, an der inneren Seite mit feinen Leiden eingefafst werden, wenn folche, wie in Fig. 353, an den Kanten der Thürflügel herumgeführt find, oder derfelbe kann endlich, wie in Füg. 373, ausgegründet werden, wenn die Stärke des Rahmens dies gedattet.

Fig. 371.

Fig. 37²-

Fig. 373-

Hl

natürlich auch das Thiirfchlofs, fitzt zwifchen den Schlagleiften, was gefälliger ausfieht, als das feit-liehe Anbringen neben der einfachen Schlagleifte. Bei fchweren |l|p Thüren von gröfserer Breite trifft man die Anordnung zweier Schlagleiften auch, leichteren Flügel öffnen zu können.

um für gewöhnlich den kleineren und Werden bei den Thüren

¹ la W. Gr.

210.

Koptoxyl*

thüren.

Kaftenfchlöffer angewendet, fo kann die Fuge zwifchen den beiden Flügeln behufs befleren Schluffes auch nach Fig. 374 falzartig gemacht werden.

Die Koptoxylthüren heftehen aus 4 bis 5 durch hergeftellt find, dafs vier bis fünf dünne Fourniere unter grofsem hydraulifchem Druck und Hitze kreuzweife oder fchräg zur Faferrichtung des Holzes und mit An-

nun

ftarken Holzplatten, die da-

Fig. 376.

F'g- 375-

/.

mm

mm

'A

WM

' 4 w. Gr.

Fig. 377-

Wendung eines in hohem Grade wafferbeftändigen Bindemittels miteinander verleimt werden. Auf einen gewöhnlichen Blendrahmen mit entfprechenden Querverbindungen werden nun beiderfeitig die Koptoxylplatten und auf diefen fodann die Rahmenteilungen oder fonftigen Mufterungen, die wiederum aus folchcn Platten ausgefchnitten find, gleichfalls aufgeleimt. Die fo angefertigten Thüren find aufserordentlich leicht, jedoch nur im Inneren und an folchen Stellen brauchbar, wo auf Diebesficherheit kein Anfpruch erhoben wird. Sehr leicht laßen fich hierbei Intarfien ausführen und deshalb hübfehe Mufterungen erzielen. Die Koptoxylplatten werden von Harrass in Böhlen (Thüringen) angefertigt.

2X1.

Thürfutter.

Um einen möglichft dichten Fugenfchlufs zu bekommen, müffen die Flügel in F'alze fchlagen, welche bei den äufseren Thüren im Futterrahmen liegen (Fig. 375 u. 376), bei den inneren jedoch durch das Futter und die Bekleidung gebildet werden. Der Futterrahmen wird 4 bis 5 cni ftark und nur fo breit gemacht, als der Maueranfchlag erfordert, alfo 10 bis 13 cm. Würde man ihn, wie in Fig. 376 und wie dies allerdings hin und wieder gefchieht, über den Anfchlag etwas vorftehen 1 affen, fo würde um ebenfo viel die lichte Weite der Thüröffnung, und zwar unnötigerweife, verringert werden. Im übrigen erfolgt die Befeftigung des F'utterrahmens wie diejenige der Fenfter (fiehe Art. 31, S. 32).

in einfachen Häufern; denn diefe Zargen werden

nur

Schon eine gewöhnliche, jedoch an der Aufsenfeite behobelte Bohlenzarge kann bei inneren Thüren, wie bereits in Art. 194 (S. 149) bemerkt, das FTitter vertreten; doch gefchieht dies riffig und verziehen fich, weil die dazu verwendeten Bohlen aus nicht genügend gutem und gepflegtem Holze beftehen. Auch werden Bohlenzargen nur in Mauern

Fig. 378.

Fig. 379-

Fig. 380.

Fig. 381.

WM,

ft

sstiiis

!/ .4

¹/l 5 W. Gr.

bis zu 25 cm Stärke angebracht. Vorteilhafter ift es, flatt ihrer in folchen fchwachen Wänden glatte Bretter durch Verzinkung an den Ecken (Fig. 377) zu einem viereckigen Rahmen zufammenzufetzen, der unten durch ein Schwellbrett gefchloffen wird (Fig. 378). Die glatten Futterbretter von 25 Heilung von Füllungen ausgründen (Fig. 379); bei gröfseren MauerHärken wird jedoch das Futter ebenfo aus Rahmenwerk mit Füllungen zufammengefetzt, wie die Thüren felbH (Fig. 380). Solche Futter heifsen geftemmt; felbftverftändlich zeigen fie nur an der Aufsenfeite die forgfältige Bearbeitung und richten fich in der Teilung durch Querfriefe gänzlich nach den Thüren. Zwifchen Futter und Mauer bleibt ein Zwifchenraum von 1 bis 2 cm, in welchen hauptfächlich an den Stellen, wo die Thürbänder fitzen, Brettflücke und hölzerne Keile von entfprechender Dicke gelegt werden, rfm die Schrauben feft anziehen zu können. Im übrigen werden die Futter mit Drahtnägeln oder beffer mit Schrauben an den Thürdübeln oder -Zargen beteiligt.

Das Schwellbrett legt man entweder fo, dafs es etwa 1,5 bis 2,o cm über den Fufsboden vorfteht, oder bündig mit demfelben, wobei es bei gröfserer Breite auch aus 2,5 bis 3,5 Brettern geftemmt werden kann. Das erftere (Fig. 381) ift Hörender, verfchafft aber der Thür einen feilen An-fchlag und luftdichtenSchlufs, während letzteres eine Fuge läfst und beim Anbringen von Teppichen im Zimmer unbequem werden kann. Die Thüren müffen dann in der Stärke der Teppiche abgefchnitten werden. Um die Schwellen beteiligen zu können, bedarf es gewöhnlich mehrerer, in das darunter liegende Mauervverk ein-gelaffener Dübel oder einiger Wechfel in der Balkenlage, je nachdem die Thür in einer Zwifchen- oder Balken tragenden Mauer liegt. In befferen Häutern bleibt jedoch die Schwelle im Thürfutter gänzlich fort, fo dafs diefes nur aus drei Wänden beileht, welche einftweilig für die Beförderung nach der Bauilelle an der offenen Seite durch ein oder zwei angenagelte Leiften abgefteift werden. Die Schwelle wird fpäter durch den Fufsbodenverleger eingefchoben und wie der Fufsboden felbft behandelt.

Fig. 382.

]ll00 W. Gr.

Ai

1l=l

mm

Wk-kmwM,

Stärke kann man zur Her-

cm

Harken

212.

Thür

bekleidung.

Man hat darauf zu achten, dafs in einem Zimmer entweder alle Thüren mit der Mauer in einer Fläche »bündig« liegen oder alle ihre Nifchen zeigen. Die Thürflügel find derart zu befeftigen und mit den Schlöffern zu verfehen, dafs man den nufgehenden beim Oeflhen mit der rechten Hand von fich abdrückt, mit der linken jedoch anzieht. Die Regel, dafs der aufftehende Thiir-flügel das Fenfter nicht verdecken, alfo nach diefem hin nicht auffchlagen foll, wird fich dabei nicht immer befolgen laffen. Dem Schreiner find hiernach Grundriffe der verfchiedenen Ge-fchoffe einzuhändigen, aus welchen, wie z. B. in Fig. 382, die Lage der Thüren in Bezug ^auf ihre Nifchen, fovvie die Richtung des Auf-fchlagens deutlich hervorgeht.

Schon in Mauern von 65 cm Stärke find die tiefen Thürnifchen häfslich, und deshalb ift es in folchen Fällen vorzuziehen, die Thür innerhalb des Futters zu befeftigen, fo dafs nach beiden Seiten kleinere Nifchen entflehen. Gewöhnlich erhalten diefelben nicht gleiche Tiefe, fo dafs das Futter der einen glatt bleibt, während dasjenige der anderen geftemmt wird (Fig. 383 u. 384).

Bei fehr ftarken Mauern werden beide Futter geftemmt.

Zur Deckung der offenen, breiten Fugen zwifchen Futter und Mauer fowohl, als auch um dem Futter felbft und dem Putz mehr Halt zu geben, bedarf es der Bekleidungen, deren Form gewöhnlich den antiken Fenfter- und Thiireinfaffungen nachgebildet ift, wie z. B. in Fig. 3S8. Diefelben werden aus dünnen, etwa 15 mm ftarken Brettern mit aufgeleimten Leiften hergeftellt.

An den oberen Ecken bekommen die lotrechten Bekleidungs-ftreifen ein auf Gehrung zugefchnittenes Blatt, auf welches das entfprechende wagrechte forgfältig geleimt wird (Fig. 385). Diefe Bekleidung wird mit Drahtftiften oder beffer mit Schrauben auf dem Futter, fowie der Zarge oder den Dübeln be-feftigt, indem die an den Putz anfchliefsende Kante zur Deckung desfelben etwas abgefchrägt wird (Fig. 386). Beffer und leichter ausführbar ift es, den Putz gegen eine fog. Putzleifte von

Fig. 383-

Fig. 3 84.

■A

mn

Pi

¹l5 w. Gr.

Fig. 385-

jfy

\%

gleicher Stärke ftofsen zu laffen, dem Thürfutter die j,'jg ^S6. Tiefe gleich der Mauerftärke, einfchliefslich des beider-

feitigen Putzes, zu geben und die Nagelung der Bekleidungsbretter durch die Putzleifte hindurch auf den Zargen und der P'utterkante vorzunehmen (Fig. 378 u.

379). Die Bekleidung erhält unten einen glatten, nur wenig ftärkeren Sockel, der der Höhe des Thürfockels und meiftens auch derjenigen der Scheuer- oder Fufs-leiften des Zimmers entfpricht (Fig. 387); Abfchrägungen bewirken, dafs der Sockel fich den Gliederungen der Bekleidung möglichft anfchliefst. In Zimmern mit befferen Fufsböden werden die Thürfutter u. f. w. vor dem Verlegen der erfteren eingefetzt, fonft nachträglich. Die Sockel werden in folchem Pralle bis nach Fertigftellung der P'ufsböden fortgelaffen. Die Bekleidung erhält gewöhnlich eine Breite von 18 bis 15 cm, alfo etwa gleich r7 bis ^8 der Thürweite.

Fig. 387-

1!

V!

hl

VlO w. Gr.

I7I

Um einen Anfchlag für die Thür zu gewinnen, giebt es zwei Ausführungsweifen, von denen die in Norddeutfchland übliche die fchlechtere ift. Hiernach bekommt das Thürfutter (Fig. 378 u. 379) einen Falz, »Anfchlag« genannt, von meift weniger als 1

cm

um

Tiefe; die Bekleidung tritt um ebenfoviel zurück oder wird ebenfoviel fchmaler gemacht, fo dafs nach dem Schliefsen der Thür eine fichtbare, nicht fchöne Fuge entlieht. Bei diefer Anordnung laffen fich Einfteckfchlöffer auch bei einflügeligen Thüren verwenden. Bei der zweiten, befferen Art bleibt das Thürfütter gewöhnlich ohne Falz, alfo an beiden Seiten gleich (Fig. 386); jedoch tritt die Verkleidung fo weit zurück, als fie mit dem Futter einen Falz bildet. Unter

Umftänden reicht der Falz jedoch in feiner Tiefe nicht aus; dann mufs auch noch das Futter, wie in Fig. 425, mit Falz verfehen werden. Weil der Thürrahmen eine weit gröfsere Stärke als die Verkleidung hat, mufs er Falz und Kantenprofil er-

Fig. 389.

Fig. 388.

y/A

ms

t=

9.

I,

IT

¹llO w. Gr.

halten, fo dafs die Fuge zwifchen Thür und Verkleidung nunmehr verdeckt wird.

Bei einflügeligen Thüren laffen fich aber jetzt eingefteckte Schlöffer nicht mehr anbringen, fondern nur Kafienfchlöffer, man miifste denn der Bekleidung fowohl, wie dem Thürrahmen eine ungewöhnliche Stärke geben.

Damit die Thürflügel fich genügend weit öffnen laffen, alfo fich in geöffnetem Zuftande ganz an die Wand anlegen, mufs der Drehpunkt der Bänder genügend weit nach aufsen gerückt werden, was beim Anfertigen des Befchlages in jedem Falle genau zu überlegen ift. (Genaueres hierüber in Kap. 8 bei den Befchlägen.)

213-

Frie3 und

Um den Thüren einen fchöneren Abfchlufs nach oben, fowie ein reicheres und fchlankeres Ausfehen zu geben, fie alfo fcheinbar höher zu machen, erhalten fie Verdachung, häufig einen Fries mit Verdachung, welche letztere meift, ohne Berückfichtigung des Materials, die Form von Steingefimfen bekommt, während der Fries glatt, ausgegründet oder geftemmt fein kann. Das Gefims wird als hölzerner Kaffen kon-ftruiert, indem auf zwei bis drei fenkrecht zur Wandfläche liegende Bohlenftücke (Knaggen) an drei Seiten Bretter geleimt werden, die nur an den Stellen, wo zwei rechtwinkelig zufammenftofsende nicht durch angeleimte Eckleiften verbunden find, alfo hauptfächlich an den ausfpringenden Winkeln, mit Falz verbunden werden müffen (Fig. 388). Der Fries wird durch Holzftifte oder Holzfedern auf die Thür-

214.

Giebeldreieck.

215.

Konfolen.

216.

Gefimfe ohne Kaftenkonftruktion.

bekleidung oder auf ein zwifchengefchobenes Glied aufgefetzt und das Gefims nach Fig. 389 durch Bankeifen an der Wand befeftigt. Dies ift aber etwas gefährlich, weil die Gefimfe leichtfinnigerweife häufig von den Malern und Anftreichern zum Auflegen ihrer Gerüftbretter benutzt werden; durch Erfchütterungen werden die Bankeifen im Mauerwerk gelockert; das Gefims verliert feinen Halt, kippt mit dem Fries zufammen über und fällt herunter.

Deshalb ift es rätlicher, nach Fig. 424 innerhalb des fpäter überzufttilpenden Gefimfes Latten an in die Mauer gegipften Dübeln zu befeftigen und dann das Gefims auf erfteren feftzufchrauben. Noch beffer ift es, das Friesbrett hinter dem Gefims hindurchgehen und noch ein Stück über dasfelbe nach oben hinaus reichen zu laffen (Fig. 388), fo dafs es an in die Wand gegipften Dübeln feftgefchraubt werden kann.

Häufig wird das Gefims von einem ebenfo kaftenartigen Giebeldreieck überragt, wobei für die Sima, wegen des Zufammen-fchneidens an der Ecke, zwei verfchiedene Schablonen anzufertigen find. Das Austragen der Kurve erfolgt in der Weife (Fig. 390), dafs vom auf-fteigenden Profil x einige Punkte a, b, c, d u. f. w. in den Grundrifs als gerade Linien übertragen werden; von ihren Schnittpunkten mit der Gehrung ziehe man Lote, welche fich mit den Schrägen durch die Punkte a, b, c, d in den Punkten a\ b', c\ d' fchneiden, die dann den Anhalt für die zu zeichnende Sima y geben.

Noch gröfseren Reichtum erhalten folche Gefimfe durch eine Unterftiitzung mittels Konfolen, die gewöhnlich von Steinpappe angefertigt und unmittelbar an der Wand oder auf dem Fries oder endlich auf lotrechten, die Thürbekleidung begrenzenden Friefen befeftigt werden (Fig. 391).

Dem Material viel angemeffener behandelt find die in Füg. 392 u. 393¹¹⁴) dargeftellten Gefimfe, bei denen auf die Kaftenkonftruktion gänzlich verzichtet ift, wie dies auch bei den gotifchen Thiiren gefchielit, von denen einige mit ihren Einzelheiten fpäter gegeben werden.

Aeufsere Thüren bekommen weder ein F'utter, noch eine Verkleidung oder Verdachung aus Holz,

V.>'A

C«LV' ¹

11.

aicd

¹/<j w. Gr.

Fig- 391-

WM '

tipp

J/l5 w. Gr.

Fig. 392”«).

Hé) Fakf.-Repr. nach: Kraüth & Meyer, a. a. O., Taf. XIV u. XV, S. 106 u. 118.

II

fondern aus Ziegeln mit Putz oder aus natürlichem Stein.

Fig. 393¹¹⁴)-

Befonders bei Thü-ren, welche mit Oberlicht verfehen find, alfo haupt-fächlich bei Eingangs-thüren und -Thoren, wird zur Trennung des kleineren, oberen Teiles vom gröfseren

fog. Los- oder Latteiholz, auch Kämpfer genannt, als abfchliefsender Querriegel oder als Zwifchen-gefimseingefchaltet. Diefes wird, je nach der Stärke und Gröfse der Thür, entweder nach Fig. 394 aus einem Stück oder, wie in Fig. 395 u. 396, aus mehreren lotrecht oder wagrecht gelegten Bohlen oder endlich als Kaften (Fig. 397) angefertigt und dient fowohl dem Oberlicht, als auch der Thür als Anfchlag. Bei fehr fchweren Thüren wird das Holz des

217.

Losholz.

IMP*

-4^

(Q

unteren ein

Fig. 397-

Fig- 394-

Fig- 395-

Fig. 396.

Fig- 39⁸-

’mrnm.

WM,

³/l5 w- Gr.

l/io W. Gr.

!|l0 w. Gr.

³|l5 w. Gr.

II

*/l0 w. Gr.

Kämpfers mitunter durch Eifen, wie in Fig. 398, verftärkt. Wenn Eingangsthüren nicht in Nifchen, fondern, der Witterung ausgefetzt, ziemlich an der Aufsenfläche der Mauer eines Gebäudes liegen, fo ift der Kämpfer mit einer Wafferfchräge und Waffernafe zu verfehen, erftere bei gröfserer Breite unter Umftänden auch mit Zinkblech abzudecken.

218.

Anfchlufs an Wandtäfelungen.

Ift ein Raum mit Wandgetäfel verfehen, fo mufs mit der Thürbekleidung darauf Rückficht genommen werden. Allerdings kann man fich dadurch helfen, dafs man nach Fig. 399 ein glattes Brett zwifchen Paneel und Bekleidung einlegt, auf welchem fleh die wagrechten Gliederungen des erfteren verkröpfen. Dies wird hauptfächlich dann gefchehen, wenn man bezüglich der Gröfse und Ausladung der Glieder fleh keine Befchränkung auferlegen will. Bei kleineren Gefimfen kann man aber durch

219.

Fournieren.

architektonifch gegliederte Verkröpfungen der Thürbekleidung (Fig. 400¹¹⁴) Vorfprünge fchafifen, gegen welche fich die Paneelgefimfe totlaufen.

Sollen für Thüren edlere Hölzer Verwendung finden, fo gefchieht dies in der Weife, dafs das gewöhnliche Kiefernholz an den Aufsenfeiten mit dünnen Platten der feineren Holzart

-- ■ -

' '#!)

.1 ;

ril

überzogen, »fourniert«, wird. Der Zweck des F'ournierens ift ein doppelter: einmal gefchieht es aus Sparfamkeit, um eine geringere Menge des teueren Materials zu gebrauchen; dann aber auch, um durch das Aufleimen der Platten, wie fchon in Art. 192 (S. 146) bemerkt wurde, das Werfen und Verziehen der Thüren zu verhindern. Aus diefem Grunde ift es vorteilhaft, diefelben an beiden Seiten zu fournieren, auch wenn dies an der einen Seite mit einer billigeren Holzart gefchehen follte. Gliede-

114

V20 W. Gr.

\w

rungen müffen felbftverftändlich aus ftärkerem Holze gekehlt fein.

Für innere Thüren würde eine F'ournierftärke von 2 bis 3

genügen ; vergröfsern, weil fonft bei

mm

bei äufseren mufs man diefelbe aber auf mindeftens 5 feuchtem Wetter der Leim zu leicht erweichen und das dünne l'ournierblatt ab-

mm

fallen würde. Die Thüren fcheinen demnach gänzlich aus koftbarcm Holze gearbeitet zu fein, und man hat hierbei noch den Vorteil, durch gefchickte Zufammenftellung

Fig. 401.

Fig. 402.

?/////

..........^:.r

fl

11

W/M

VlO 'v- Gr.

»I

des Mafers und der Adern des Holzes der Arbeit ein fchöneres Ausfehen geben zu können, als man dies bei Ausführung in vollem Holze im ftande gewefen wäre. Innere Thüren werden hierbei gewöhnlich poliert; füllen fie matt bleiben, fo reibt man fie nur mit Politur ab, weil fich die Behandlung mit Wachs nicht empfiehlt, da jeder angefpritzte WalTertropfen auf fo behandeltem Holze helle Flecke zurück-läfst. Aeufsere Thüren werden mit Leinölfirnis getränkt und lackiert.

In Füg. 397 ift der Schnitt durch ein fourniertes Kämpfergefims gegeben; Fig. 401 bietet den lotrechten und wagrechten Schnitt durch eine fournierte Hausthür, Fig. 402 endlich den Querfchnitt durch eine mit Eichenholz einfeitig fournierte Thür. Um zu verhüten, dafs fich lotrechte Rahmenfugen bilden, ift bei den Thüren des Reichstagshaufes in Berlin der Rahmenftofs durch die in den Querrahmen ver-

tieft eingelegten, gurtartig verfpannenden Blindfourniere B (Fig. 403 u. 404llf’) vorher beiderfeitig gedeckt. Befonders für äufsere Thüren und für Thüren in

Räumen mit Sammelheizung iffc die fog. »abgefperrte« Arbeit für glatte Flächen empfehlen. Auf das Blindholz von Seiten quer zur Faferrichtung ein

zu

Fig. 403¹¹⁵)-

Fig. 404 U5).

Kiefernholz wird nach Fig. 405 ¹¹⁵) zu beiden 2 mm ftarkes Blindfournier aus fplintfreiem Eichenholz oder Whitewood aufgeleimt, darauf längs der Faferrichtung des Blindholzes auf der Vorder-

pi

feite das Anlichtsfournier in einer Stärke von und auf der Rückfeite ein Fournier

2,o bis 2,5

von gleicher Kraft. Die abgefperrten Platten werden noch bis auf 1 m Breite in einem Stück angefertigt; find die Täfelungsfelder breiter, dann werden mehrere Platten mit Feder und Nut zufammengefetzt und an rtickfeitig einge-laffenen Eifenwinkeln durch Zugfehrauben dicht verbunden.

mm

»Intarfia«, die eingelegte Holzarbeit, über die fchon in Art. 187 (S. 143) gefprochen wurde, ift eine Flächendekoration durch Nebeneinander-Stellen verfchieden gefärbter Holzarten, die dem Material völlig angepafst und nichts anderes, als ein künftlerifch ausgeführtes Fournieren ift.

Das Wefentliche bei Zeichnung und Ausführung, alfo beim Zufammenftellen der verfchiedenfarbigen Holzarten ift, dafs jeder Schein des Plaftifchen forgfältig vermieden wird und eine gefchickte, gleichmäfsige Verteilung zwifchen Ornament und Grund ftattfindet. Das Verfahren gefchieht derart, dafs die mit dem Bleiftift

oder beffer mit der Feder auf Papier her-geftellte Zeichnung des Ornamentes auf ein dünnes Fournier, z. B. aus Nufsbaumholz, geklebt und ein zweites Fournierblatt, vielleicht aus Ahornholz oder Birnbaum, darunter gelegt wird, welche beide möglichft feft miteinander zu verbinden find. Mit der Laub-fäge werden nun beide Holzplatten, den Umriffen der Zeichnung folgend, durchschnitten. Man könnte von diefen Aus-fchnitten nunmehr zwei verschiedene Intarfien anfertigen, indem man einmal mit dem von der Ahornplatte Sich ergebenden Ornament die Ausfchnitte des Nufsbaum-holzes ausfüllte und umgekehrt. Das zu benutzende Ornament wird auf Papier geklebt und dann auf das Blindholz geleimt. Nach völliger Erhärtung der Klebmaffe ift das Papier zu entfernen, die Aufsenfläche mit dem Hobel und Schab-eifen zu glätten und zu polieren. Bei feineren Arbeiten Stellt man die Zeichnung auf dem Holz felbft her; bei oft Sich wiederholenden Ornamenten vervielfältigt man Sie auch auf lithographischem Wege, um überall gleichmäfsige und genaue UmriSSe zu erzielen, was durch häufiges PauSen kaum möglich ift.

220.

Intarfia.

Fig. 405 U5).

ÆjL/MQA'OZ.Z

W/À-Â

M/f

U5) Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 501 u. 502.

Die Umriffe des Ornaments machen fich durch eine der Dicke des Sägeblattes entfprechende Fuge kenntlich, welche mit Schellack auszukitten ift, dem manchmal noch Rufs zugefetzt wird, um das Bild deutlicher hervorzuheben. Andererfeits werden die Fugen weniger fichtbar, wenn der Sägefchnitt fchräg geführt wird.

Die an und für fich fchon zahlreichen natürlichen Farben der Holzarten, vom klarften Gelb des Citronenholzes, dem Rot des Rofen- und Amarantholzes, bis zum tiefften Schwarz des Ebenholzes, können durch Beizen und Tränken mit Säuren, fowie durch unmittelbares Färben, z. B. mit Griinfpan, noch wefentlich vermehrt werden. Das Tränken mit derartigen giftigen Stoffen war vielfach die Urfache der guten Erhaltung der alten Intarfien und des Schutzes vor den Angriffen des Holzwurmes. Dunkle Stellen in der Mitte des Ornaments werden durch Einbrennen mittels des Lötrohres hervorgebracht; ja manchmal werden derartige dunkle Töne durch Eintauchen des Holzes in erhitzten Sand oder gefchmolzenes Blei erzeugt. Adern und Linien macht man durch Einfägen oder auch nur durch Eingravieren und durch Ausfüllen der Vertiefungen mit einer gefärbten Maffe fichtbar (Fig. 291, S. 142). Zum Schluffe fei bemerkt, dafs auch Metalle, fowie Elfenbein, Perlmutter und Schild-krot zur Herftellung von Flächenverzierungen bei befonders koftbaren Thüren benutzt werden. Die Behandlung diefer Materialien entfpricht genau derjenigen der Intarfien von Holz. (Weiteres im unten genannten Werke¹¹⁰).

Mit den bisher vorgeführten Einzelheiten wird man im ftande fein, an die Konftruktion der verfchiedenartigen Thüren zu gehen. Ingenartige Einzelheiten follen bei der folgenden Betrachtung der verfchiedenen Zwecken dienenden Thüren noch befprochen werden.

221.

Einflügelige

Zimmerthürcn.

Die gewöhnlichen einflügeligen Thüren, wie fie in den meiften Wohnhäufern gebräuchlich find, find in Fig. 336 bis 347 (S. 163) fchematifch dargeffellt. Mit Berückfichtigung der im vorhergehenden angegebenen Einzelheiten laffen fie fich leicht in gröfserem Mafsftabe zeichnen. An diefer Stelle feien noch einige davon abweichende Formen befchrieben.

Fig. 406 n") bringt zunächft eine Renaiffancethtir, welche fich in den fog. Stanzen des Raffael im Vatikan zu Rom befindet. Diefelbe ift von Antonio Barili aus Siena unter Papft Leo X. 1514 nach Raffael'ichcn Zeichnungen ausgeführt. Fig. 407 ¹ 2) ftellt zugehörige Einzelheiten dar.

Fig. 408 ³) zeigt eine Thür, bei welcher die Bekleidung in Verbindung mit einer Wandtäfelung gedacht ift; doch auch ohne diefelbe würde die an die Bekleidungsbretter gefchnittene Verzierung am befien in ziemlich derfelben Höhe erft beginnen und der Stengel der Weinranken als Rundftab an der äufseren Fafe hinablaufen. Die reiche Ausbildung der Verdachung (Fig. 409 U8) als nach unten hängendes Mafs-werk ift nur an der Seite möglich, nach welcher die Thür nicht auffchlägt. Eine Eigentümlichkeit diefer gotifchen Thüren ift, dafs die Kehlung des Rahmenholzes nie um die Füllungen herumläuft, fondern dafs diefelbe nur an der unteren Seite der Querftücke angeftofsen ift, während die obere Kante der letzteren einfach abgefaft wird, fo dafs die Kehlung der lotrechten Rahmen auf diefe Fafe aufftöfst. Die Thür gewinnt hierdurch ein wechfelvolleres Relief, wenn auch der von Ungavittcr angeführte Vergleich mit der Schräge eines Daches u. f. w. bei einer inneren Thür nicht zutrifft. In Fig. 4io³) ift ein Querfchnitt durch die Thür veranfchaulicht.

Fig. 411 ift eine für ein Speife- oder Kneipzimmer geeignete Thür, deren oberer Teil mit Butzenfeheiben in Blei verglaft ift. Die Ausführung ift in mehrfarbigem Holze gedacht oder wenigftens fo, dafs die etwas dunkler fchraffierten fchmalen Felder aus poliertem Eichen- oder Nufsbaumholz eingefetzt find, während die anderen Teile matt bleiben.

B il

-d

Schnitt nach cd in Fig. 406Hl). 1|₅ w. Gr.

52

jH

11

iS

dl

J/-20 w. Gr.

1/40 w- Gr.

Fig. 409»»).

n—-r>

ca. 1/35 w. Gr.

Fig. 410¹¹⁸).

V:

]/s w. Gr.

Fig. 411.

I/3O w. Gr.

Fig. 412 n9) enthält eine einflügelige Thür für einen Salon mit Sopraporte im Stil Ludwig XIV. Wie bei den meiften diefer mit Oelfarbe, hier waffergrün in zwei Tönen, angeftrichenen Thüren erfolgte die Ausführung der Ornamente in Steinpappe, welche auf das Holz aufgeleimt i ft ; feiten find fie in Holz gefchnitzt.

Fig. 413 giebt die Einzelheiten einer reich gefchnitzten Thür in deutfcher Renaiffance aus der kaiferlichen Hofburg zu Prag.

Ein Beifpiel einer reichen Intarfiathtir zeigt Fig. 414. Diefelbe befindet fleh noch heute im Schlöffe Riegersburg bei Graz.

Fig. 415 giebt eine Thür aus dem Palazzo Ducale in Mantua mit Schnitzerei und reizvollfter Malerei.

Fig. 416 endlich ftellt eine höchft originelle, in Eichenholz gefchnitzte Arbeit von Andreas Die Thür befindet fich in den

Schlüter dar. jetzigen Privatgemächern des Kaifers im Königl. Schlofs zu Berlin und ift in neuerer Zeit vielfach

für andere Gemächer kopiert und verwendet worden.

?"

1/jO w. Gr.

119) Fakf.-Repr. nach: Revue g in. de l'arch. 1874, PI. 16; 1887, PI. 26.

Eine befondere Art der einflügeligen Thüren find die fog. Tapetenthüren (Fig. 417 bis 419), welche an der einen Seite wie die gewöhnlichen Thüren gefertigt find, an der anderen jedoch völlig glatt in der Wandfläche ‘liegen und daher faft gar nicht Achtbar hervortreten. Deshalb darf an diefer Seite das Rahmen-werk nur ftumpf und an der Aufsenfläche bündig geftemmt, nicht aber wie. an der

322.

Tapetenthüren.

an-

Fig. 412¹¹⁹).

la

k)

..

'W

Wr£Mffßä

I ri

iJ

liai

ł-

). I

|g§|gS>

(A s

w.

'■

i

yi

1 il'

\\

4:

« &

I

11

■i.

Wk

ppl

ri

•T

A"

Mi?/

fl

■Û

fl

■1

s, ?

i?

L < I!

imÄ-

löi

■A

:v

‘i

!>!

fl

•î

ne

'■!

îff

El

M-

/_i____i _i___i 1.. I

—1-—--- ■■ *

—r* 499 t.

ïimw

liîO w. Gr.

anderen Seite iiberfchoben und profiliert werden. An den äufseren Kanten der Tapetenfeite der Thür wird zur Deckung der Fuge gewöhnlich eine Flachfchiene eingelaffen und feftgefchraubt. Selbft die Bekleidung liegt an diefer Seite völlig in der Putzfläche. Um die Tapeten aufkleben und von der Bewegung des Holzes unabhängig machen zu können, wird die ganze Thürfläche zunächft mit einem weit-mafchigen Juteftoff (Neffel) befpannt, deffen Kanten mit Stiften befeftigt und auf-

I geleimt werden ; hierauf wird zunächft Makulatur und dann W die Tapete geklebt. Damit diefelbe dort, wo der Thür-f griff fitzt, nicht mit der Zeit Schmutz annimmt, fchützt man fie an diefer Stelle mit einem aufgefchraubten Spiegel-glasftreifen. Paneele läfst man, wie aus Fig. 418 hervorgeht, über die Thür fortlaufen. Ihre Gefimfe müffen fchräg eingefchnitten werden, fonft würde fich die Thür nicht öffnen laffen ; auch bedarf es heraustragender Bänder, ge-iiP!|5>flll wohnlicher Scharnierbänder, damit trotz der Ausladung jener Cjeiimle die I hur lieh noch genügend weit orfnen und umlegen läfst.

Der Befchlag der einflügeligen Thiiren befteht aus zwei Bändern, Einfteck- oder Kaftenfchlofs mit Schliefs-blech und dem nötigen Zubehör, wie Drücker, Nachtriegel u. f. w.

Zweiflügelige Thüren füllten eigentlich nur in Gefellfchaftsräumen angeordnet

Fig. 413-

|i

fa

Von der Hofburg zu Prag. ’/l5 w- Gr.

223.

Einflügelige

Thüren.

werden, weil fie meift unnötigerweife die für das Aufftellen der Möbel beftimmte Wandfläche befchränken und auch für den Verkehr unbequemer find als einflügelige Thüren. Um aber befcheideneren Anfprüchen dienenden Wohnungen ein blendenderes Aeufsere zu geben, werden leider auch an höchfl: ungeeignete Stellen zweiflügelige Thüren gelegt, ohne zu bedenken, dafs diefelben faft doppelt fo viel koften als einflügelige, und dafs für denfelben Preis die letzteren eine fehl* reiche und der

I Wohnung zur Zierde gereichende Ausbildung erhalten könnten.

Die Konftruktion der Flügelthüren ift im allgemeinen diefelbe wie diejenige

224.

Zwei- und mehrflügelige Thüren.

Fig. 414.

••• •

sc

j

Ina

ÖS!i.

Fig. 4*5-

Vs

«Sti

WM

Ü4Œ

TI

mm

PI

r.

I«

i:

■|

r\

Vi

V:

,i ;•

■j

__

Aus dem Schlöffe Riegensburg bei Graz.

Aus dem Palazzo Ducale bei Mantua.

der einflügeligen Thüren; die kleinen Abweichungen find bereits früher näher be-fprochen worden.

In Fig. 420¹¹⁴) ift eine zweiflügelige Thür von 1,50 m lichter Weite und 2,50 m Höhe dargeftellt. Bei der Ausbildung derfelben ift dem Charakter des Holzes in weitgehendfter Weife Rechnung getragen und alles vermieden, was irgend an eine Steinarchitektur erinnern könnte. So find die Kanten der Rahmenhölzer nicht ge-, kehlt, fondern nur abgefaft und auch die Glieder der Verdachung der Holzkonftruktion angepafst.

Die Thür in Fig. 421 (Arch. : Kayfer & v. Grofs-heitn) liegt in einem Treppenraume und ift ftatt der Verdachung mit einem ovalen Schilde bekrönt, über welchem ein gleichfalls ovales Gefims von zwei feitlichen Konfolen getragen wird. Der leere Raum des Schildes wird durch a Malerei gefüllt. Derartige Auflatze, auch Sopraporten genannt, werden häufig ftatt der Verdachungen angewendet, einmal, wenn die Befchränktheit des Raumes jede feitliche Ausladung verbietet, dann um der Thür ein fchlankeres Verhältnis zu geben, und endlich, um fie gänzlich in der Wandarchitektur aufgehen zu laflen.

Fig. 4x6.

.. ,__'

li!""¹' MH '

ili>

-1

t t'l‘

K/.|

II

-,

_,    .    ...    1,'

eh

Fig. 417.

ZZ3ÏÏ

>/30 w. Gr.

hi

mm

ggssfl

Fig. 418.

ggg

11

IIP

i

Ml

Hi

PTt

i,

-III

■I

jj Ift

f.A

fin

*///,

fik

1*1

fi imml

Vf

li

JpFHfWl

""H S’;

fgssu

gjj !

Aus dem Königl. Schlofs zu Berlin. ,/ao w. Gr.

Fig. 419.

Auch Fig. 422, eine äufserfl reiche und geichmackvolle Thür (Arch. : Hoch-gürte/), enthält einen ähnlichen Gedanken. Die gefchnitzte Bekleidung iil aber in der Mitte höher geführt und bogenförmig ge-fchloffen; (las dadurch entfliehende Feld mit einem Pfau und Emblemen, wie Krone, Orden, Palmenzweigen und dergl., gefüllt, foll jedenfalls Stolz und Eitelkeit körpern. Das Ganze fchliefst mit einer bogenförmigen Verdachung ab, deren mittlerer Teil auf zwei feitlichen Konfolen etwas vorgekragt iil.

Fig. 423 bringt eine Thür mit doppelter Schlagleifle, 1,35 m Breite und 2,25m lichter Höhe. Die gewöhnlich benutzte Oeffnung hat eine Weite von 75cm. Die Konftruktion geht aus den beigefügten Einzelheiten (Fig. 424 u. 425) deutlich hervor. Die mehrfache Umrahmung, durch welche fchmale Füllungen erzielt find, empfiehlt fich nicht nur, weil die Thür dadurch ein reiches Relief erhält, fondern auch, weil auf diefe Weife die Bewegungen des Holzes nach Möglichkeit unfchädlich gemacht find.

In Fig. 426 find die Thttren der Aula in der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg dargeftellt (nach dem Entwürfe von Rafchdorff). Diefelben haben eine lichte Weite von l,som bei einer Höhe von 3,65 m; doch nur bis zur oberen Querleifte laflen fich die Flügel mit einer lichten Höhe von 2,95 ra öffnen, weil die Thüren aufsen nur diefe Höhe haben. Der obere Teil der Flügel ift deshalb innen blind auf der Wandfläche befeftigt, wie aus dem Höhenfchnitt durch den Kämpfer (Fig. 427) hervorgeht. Die Thüren liegen nach beiden Seiten hin in einer Nifche, welche nach der Aula zu mit Kunzendorfer

5 w. Gr.

il

—s

il

II

ver-

Schnitt nach ab in Fig. 414.

Fig. 420¹¹⁴).

s:

ç^cbmït c~à.

v\.

ScłłTflłł

{\

Î'

'■i

■»

fii

y;®'

w\

\1

av

r»t>

a--

Bi

WM

-h.

6ê!

Marmor bekleidet ift; im vvagrechten Schnitt (Fig. 428) ift dies angedeutet. Die Aufsenfeiten der Thüren find mit Eichenholz, die Innenfeiten mit poliertem Nufsbaumholz fourniert, die Verdachung,

Fries und Konfolen in Gips ausgeführt. Die Füllungen, fowie die Querriegel haben reichen Intarfiafchmuck, welcher fich hell auf dunklem Grunde abhebt; die Schlagleilte ift mit Schnitzwerk verziert.

1L

Fig. 429¹¹⁹) veranfchaulicht eine hervorragend fchöne Arbeit, von Fourdinois für die Parifer Weltausftellung im Jahre 1878 entworfen und ausgeführt; fie befindet fich jetzt im Mufée des arts décoratifs zu Paris. Die glatten Umrahmungen find aus Mahagoniholz, die Figur und das Ornament aus Nufzbaumholz in verfchiedenen Farbentönungen, der Grund der Füllungen aus Ebenholz angefertigt; alles andere ift Eichenholz. Die Votivtafel unter der Figur befteht aus fchwarzem Marmor und ift mit Bronzerofetten befeftigt. Fig. 430 u. 431 U9) Hellen zugehörige Einzelheiten dar.

VC

Fig. 432 bringt eine Rokokothür mit Sopraporte aus dem vom Kurfürften Klemens Anguß mit grofsem Aufwande erbauten Schlöffe zu Brühl bei Köln und Fig. 433 eine Thür im Stil Ludwig XVI. aus dem Hôtel de ville zu Bordeaux mit Verdachung und Sopraporte. Die Thüren diefer Art find mit Oelanftrich und reicher Vergoldung verfehen.

Qo w. Gr.

Fig. 434, eine der Thüren des früher bifchöflichen Schloffes in Würzburg, in den Jahren 1720—44 von Joh. Balth. Neumann erbaut , ift als glatte Tafel mit Nufsbaumfournierung konftruiert. Die Füllungen find, ebenfo wie die Verzierungen der Bekleidung und des Auffatzes, in reicher Weife in vergoldetem Bronzegufs hergeftellt und aufgelegt, die inneren Felder durch Malerei in Watteau’ieher Manier gefchmückt. Die Thüren anderer Räume haben diefelbe Konftruktion; doch find fie mit Oelfarbe getönt und die Malereien durch Spiegel erfetzt. Um die Bronzefüllungen zieht fich bei denfelben noch ein feines Rankenwerk, gleichfalls aus Bronzegufs, herum.

Fig. 422.

ppp

Mmmm

Fig. 435 ift endlich eine prächtige Thür aus dem Kaiferl. Luftfchlofs Schönbrunn bei Wien, unter Leopold I. nach Plänen von Fifcher v. Erlach begonnen, unter Maria Thereßa 1744—50 vollendet. Die Umrahmungen der Thür find fourniert, die von vergoldeten Schnitzereien eingefafsten Felder und die Sopraporte mit chinefifcher Lackmalerei gefchmückt.

Der Befchlag zweiflügeliger Thüren befleht aus je drei Bändern für jeden Flügel, zwei Kantenriegeln und einem Einfteckfchlofs.

IR)

int.

IN

Jf

81

ii' i

II

HI

Dreiflügelige Thüren, von denen Fig. 436 ein Beifpiel giebt, werden mit Recht feiten ausgeführt. Die beiden Seitenteile, gewöhnlich fchmaler als der Mittelteil, müffen durch Kantenriegel feftgeftellt werden; der mittlere, für gewöhnlich zu öffnende F'liigel ift durch Bänder mit einem der Seitenflügel verbunden. Werden beide zugleich geöffnet, fo hängen diefelben infolge des grofsen Gewichtes und der zweifachen Bänder gewöhnlich etwas durch, fo dafs der Mittelflügel mit der Kante am Fufsboden fchleift. Dem ift nur dadurch abzuhelfen, dafs man unter der äufseren Kante des betreffenden Seitenflügels eine Rolle befeftigt, welche auf einer im Fufsboden eingelaflenen, viertelkreis-

förmigen Schiene hinläuft und diefen Flügel ftützt. Das vorliegende Beifpiel ift für die Aula einer Schule gedacht und liefse fich auch, wie Thüren mit doppelter Schlagleifte, zweiflügelig ausführen.

225.

Schiebethüren.

Schiebethüren haben den Vorzug vor anderen, dafs ihre Flügel in geöffnetem Zuftande dem Verkehr in keiner Weife hinderlich find. Bei untergeordneten Bauten, Güterfchuppen, Speichern etc., wo die grofsen Thorflügel weit in die Räume oder

Fig. 423.

Fig. 424.

■Hn

[CZ3

II

!:|(

IW

•• ■ ■ ■

![

■s

II

¹

Teirich, V. Ornamente aus der Blütezeit italienifcher Renaiflance. Wien 1873. (Siehe auch das in Teil III, Band 3, Heft 3 diefes »Handbuches« über »Intarfia« Angeführte.)

²

Hl) Fakf.-Repr. nach: Redtenbacher, a. a. O., Taf. 26.

³

11*) Fakf.-Repr. nach: Ungewitter, a. a. O., Taf. 25.

warn

10

Sl\

Iß

v y.

1. '

Ml

tg w. Gr.

)/₃n w Gr.

Fig. 425.

wmmwm

>•

J-b

__.

WA

J|₆ w. Gr.

miteinander zu

feitwärts in Mauerfchlitze, was auch den Vorzug hat, dafs keine Wandflächen durch

die vorliegenden Laderampen hineinreichen und höchft unbequem fein würden, werden fle gewöhnlich aufsen an der Wand hingefchoben; in Wohnhäufern dagegen, avo fle in der Regel den Zweck haben, zwei Räume durch eine grofse Oeftnung fo verbinden, dafs fle wie ein einziger benutzbar find, fchiebt man fle

die geöffneten Thürflügel verdeckt werden.

Diefen Vorteilen ftehen allerdings auch Nachteile gegenüber. Die Thürflügel laßen fleh meift fchwer zur Seite bewegen, befonders wenn fie fleh etwas geworfen

Fig. 426.

SSW

ÊAÏÏïïïïïïnnïïïïînïïiïrïï*';' 1

ft

ts

ii

lg:. '■

flj;

»•

V.

II

_#rX.

Fig. 427.

Fig. 428.

MM

% "S

ri

¹1 o w- Gr.

Von der Aula der Technifclien Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg.

haben, und der Abfchlufs ift fehr undicht. Hier wäre das in Art. 210 (S. 168) befchriebene Koptoxyl befonders angebracht. Für die Beftimmung der Breite ift die Vorausfetzung mafsgebend, dafs die Thürflügel völlig im Mauerfchlitz verfchwin-den müffen ; die gröfste Thürbreite kann alfo die halbe Länge der Wand nicht

überfteigen. Die Höhe ift weniger begrenzt, es mufs nur unterhalb der Zimmerdecke fo viel Raum abgenommen werden, dafs fich darin die Bewegungsvorrichtung, die Lauffchiene nebft Rollen u. f. w., unterbringen laffen.

Fig. 430¹¹⁹).

Fig. 431¹¹⁹).

*n

JÜ

j;

Die Konftruktion der Thürflügel ift nur wenig von derjenigen anderer Thiiren abw'eichend. Bei gewöhnlichen Schiebethoren ift hauptfächlich darauf zu achten, dafs das Verziehen derfelben möglichft verhindert wird. Da fie gleichmäfsig oben an zwei Stellen hängen, ifl; das Sacken, g welches bei anderen Thüren vorkommt, nicht zu befürchten und das Einfetzen von Streben nach einer Richtung hin, wie in Fig. 274 (S. 134) u. 311 (S. 154), nicht angebracht. Dagegen empfiehlt fich die

Fig. 429¹¹⁹).

II!

im

um

---

«BR;

Ii

Hi

m

iiPif

B;|

TJ "

:ä!

(3 FA

gl

I

m,

WS

SP*

ul

I Ii

ggggglll

11

r.

11

3-11

n

Situ

²ln w. Gr.

1/50 W. Gr.

Von der Weltausstellung zu Paris 1878¹¹⁹).

durch Fig. 437 erläuterte Konftruktion mit Andreaskreuzen. Ueber den Befchlag wird fpäter gefprochen werden.

Die Schiebethüren in Wohnungen dürfen, höchftens mit Ausnahme von Schlag-leiften, keine über den Rahmen vortretende Gliederungen haben, weil diefe einen zu breiten Schlitz bedingen, leicht befchädigt werden und noch gröfsere Undichtigkeit veranlaffen würden. Im übrigen ift die Konftruktion der Hügel genau die-felbe wie diejenige der anderen Thüren. Beffer als die gewöhnliche Schlagleifte ift

der Verfchlufs mit Wolfsrachen nach Fig. 439, welcher beim fchnellen Zufchieben nicht fo leicht befchädigt wird als jene. Um dies möglichft zu verhüten, wird in neuerer Zeit die Nut desfelben durch zwei aufgefchraubte Meffing- oder Bronzefchienen eingefafst, der gegenüber liegende Teil, die Feder, aber ganz aus Bronze hergeftellt. Die Thürflügel find nach oben etwa 3cm und nach den beiden Seiten hin etwa je 5cm gröfser zu machen als die Lichtöffnung der Thür. Das geftemmte Thürfutter

Fig. 432.

w/ ;

tu

NS

S'jU.

Il    ÎI

11    [Jfj

| j !!j v¹ ' I : ;

Il111UU I.

_r>,

.. .ti#

|: .Ł-

iii I

fr

|Ki

di ÉH

Vom Schlofs zu Brühl bei Köln.

erhält den entfprechenden Schlitz, der Thürflügel nach Fig. 438 u. 441 ¹²⁰) eine, feltener zwei Leiften, welche das zu weite Herausziehen desfelben verhindern und Dichtung beitragen* Schwelle und Bekleidung find diefelben, wie bei anderen Thüren; nur thut man gut, die Bekleidung nach Fig. 440 ¹²⁰) oben zum Aufklappen einzurichten oder fie anzufchrauben, damit man an die Bewegungsvorrichtung heran kann , wenn

riegel der Blockzarge höher liegen als der andere, an der inneren Kante auch abgefaft fein. Vielfach wird empfohlen, den Wandfchlitz als flache Nifche auszu-

zur

diefelbe in Unordnung gekommen ift. Deshalb mufs der eine Quer-

bilden und diefe durch eine Täfelung zu fchliefsen, um jederzeit beim Steckenbleiben der Thür mit Leichtigkeit daran Ausbefferungen vornehmen zu können. Nur

Fig- 433-

iM

IsMÊl

!»

•’ï? ,7J

SH.

HM

:•

X\^SS

Ni

ä®i 1

fti I

•^4

tóT:

âfi

31

il

|M®\

ipi-ir

T;. ’

Bfl&CTKaîE? s imże

:1

;:■!

WA

il

II

m¹

Hgj;

!»]

WM

k !i

11

I

Ul i

! wÊ$\

11

[3i\ÇL/ :

mm\ i

igg

»!

i.ïtes

-l|

KH

aj

ÿjG

hgxifï.

WSm

Mi s

,%

I fSf‘ -

■à

MM

.......;

*ł-

■i:

ggjgjgjägft|M

-t

:!

f/r* ■

yj

im

i!

‘•jt/1

EÿÆfZÆffitjfffît •&****#

rr⁻

¥5

I 3

I lü

s.! ? *

tî baàtBéâ

îa

Jł

CCM

^ÜF

LH

Vom Ilotel-di-ville zu Bordeaux. ’/35 w- Gr.

wenn man

die ganze Wand hiernach dekoriert und die glatte Täfelung vielleicht wie eine Tapetenthür behandelt, wird dies das Aussehen des Zimmers nicht fchädigen.

Spiel-, Pendel- oder durchfchagende Thüren find innere Thüren, welche zur Abhaltung des Luftzuges dienen, ohne völlig dicht zu fchliefsen. Es find alfo gewöhnliche zweiflügelige Thüren, häufiger noch Glasthüren, welche fich in beliebiger Weife nach aufsen und innen bewegen laffen und denen deshalb die Schlagleiften

226.

Pendehhüren.

Fig. 434-

il

fl

I;

SŁ

'S'Â

■‘m

ii

id

\?\

rr

iks&i

'-'V⁷

Vorn bifchöflichen Schlofs 211 Würzburg.

und der Anfchlag am P'utterrahmen fehlen. Statt deffen ifl: das hintere, lotrechte Rahmenholz mit dem Halbmeffer vom Drehpunkt aus abgerundet und greift in eine entfprechende Hohlkehle des Futterrahmens (Fig. 442). Durch eine Federvorrichtung, über welche bei den Befchlägen gefprochen werden foll, wird die Thür ftets in gefchloflener Stellung gehalten und kann durch einen leichten Druck mit der Hand nach beliebiger Richtung geöffnet werden, wonach fie in die alte Lage von felbft

zurückfällt, nachdem fie noch einigemal hin und her gependelt hat. Damit fie fich willig bewegt und nirgends klemmt, mufs fie nach allen Richtungen hin etwa 2mm Spielraum haben. Oft mufs bei folchen Thüren der Blendrahmen ohne Anfchlag mitten auf der Wandfläche oder auf einem Pfeiler befeftigt werden. Dies gefchieht, wie in Fig. 442 dargeftellt, entweder durch Steinfehrauben oder durch an beiden Seiten angebrachte Bankeifen. Unverglafte Pendelthüren find unpraktifch, weil der Oeffnende nicht fehen kann, ob

der anderen Seite zufällig auch eine Perfon fleht

an

Fig- 435-

LJ

fä

■i

i£M

ll

lii

w&

II

fl

ir

im

WJSS

T::

Aus dem Kaiferl. Schlots Schönbrunn bei Wien.

welche den Durchgang benutzen will ; beim Aufftofsen der Thür kann eine der beiden verletzt werden.

«7-

Drehthüren.

Die floh befonders für Gafthöfe zum äufseren Abfchlufs eignenden Drehthüren werden in der unten bezeichneten Zeitfchrift¹²¹) folgendermafsen befchrieben:

»Die Drehthür von Theoph. van Kennel in New-York ift derart eingerichtet, dafs ihre Flügel entweder in Gebrauchsftellung kreuz- oder ftrahlenförmig oder aufser Gebrauch in flach zufammengeklappter Lage feftgeflellt werden können. Wie aus Fig. 443 bis 445 erfichtlich, find je zwei gegenüberflehende Thürflügel 20, 22 und 21, 23 durch aneinander gereihte, mit Gelenkbändern 26, 27 verfehene Rohr-ftücke 23 miteinander verbunden und um eine Stange P als Drehachfe beweglich. Die zum Teil aus

Fig. 436.

*>g- 437-

'lżyj

«

i

»

m

n SI

0

■i

!

*

!•■!*

/

'

mae&

r:

MJf

pnpil

U

y:

sa

^y

*.

0E

- T y

1»,

□

r™

g

S

g

;

r

J,60 W. Gr.

»

i?*

,y

Fig. 439-

‘ho w. Gr.

Fig. 441'*⁰)-

I

v:.

m

■

y

■

■

%

%

% w. Gr.

î¹

^•ÏF

% "

S*

'=>

k£

«

m

Fig. 438 >*o).

‘ha w■ Gr.

m

SV'fcJ P

-2

.    ^ M

W

Æ.

- - '

“

■**

ri

L

m

1

1

¹/ao w- Gr.

*v‘

îg^"'

_

Fig. 440'ï0).

WêÈêIBBÊÈSêM

'i

v

v

r-yTm m

/ } '

-

\

tflT

(I.

&

MStJ i

5

/

VÏ¹ '

S; il

J

i

/

■(5 W. Gr.

■S

,.JI

Fig. 442.

Glas für Schauzwecke hergeftellten Zargen D haben eine der Bewegungsrichtung der Flügel entfprechende Krümmung erhalten und bilden Führungen für die an den freien Kanten der Flügel eingefetzten Gummiftreifen r, welche C" das Durchtreten von Zugluft und Staub verhindern und die Möglichkeit

Fingerquetfchungen zwifchen den Flügeln und Verkleidungen ausfchliefsen follen. An den Flügeln befinden fich ferner zwei übereinander liegende Scheiben j>0,3/, von denen je eine an einem Paar in parallelen Ebenen liegender P'lügel befeltigt ift. Die Scheibe 30 befitzt zwei um 90 Grad auseinander liegende Löcher 32, 33, in welche ein

bo w. Gr.

von

c;f

in der Scheibe 31 befindlicher Vorfteckftift p eingefteckt werden kann. Je nach Eintritt des Stiftes in eines der Löcher erfolgt eine Feftftellung der Flügelpaare in rechtwinkeliger, bezw. gekreuzter Lage gegeneinander oder in Parallelftellung (wie punktiert in Fig. 444 angedeutet). Um die Flügel zur Seite fchieben zu können, ift an der Decke eine Führung angeordnet, welche aus einem auf Schienen 40 laufenden vierräderigen Wagen T befteht. Derfelbe trägt einen mit Kugellager verfehenen Drehzapfen t,

Fig. 443-

Fig. 444.

n.

11, rVI

~^r

nS'------------4

1=

FT"*

0)

8-

SS-

-30

A%_

1^3SE

an dem das die Stange P umfchliefsende Rohr 43 hängt, welches mit einem der an den Flügeln beteiligten Rohrftücke 23 durch einen Stift 44 verbunden ifl. In den Endllellungen wird der Wagen aufserdem durch eine mit Anfchlägen n zufammenwirkende, federnde Klinke m feftgeftellt, welche durch Anheben der Stange P mittels eines Hebels bei A (Fig. 443) ausgelöll werden kann.«

Die Konftruktion ganz einfacher vierflügeliger Drehthiiren mit feften Flügeln kann hiernach nicht fchwer fallen. Sie haben den Nachteil, dafs fie nur immer einzelnen Perfonen hintereinander, wie bei einem Zählwerk, den Durchgang geftatten.

Glasthüren haben entweder den Zweck, dem durch fie abgefchloffenen Raume Licht zuzuführen oder zwei Räume fo zu trennen, dafs die Durchficht aus dem einen in den anderen möglich ift. Der untere Teil derfelben wird meiftens in einer Höhe von l,oo bis 1,30 m mit Holzfüllungen verfehen, der obere jedoch wie die Fenfter

mit oder ohne Sproffenwerk verglaft, wobei die Scheiben entweder unmittelbar in Kittfalzen der Rahmenhölzer untergebracht find oder in befonderen Rahmen fitzen, die im Thürrahmen befeftigt werden (fiehe Fig. 454 u. 455). Die Rahmen der Fenfter, befonders von Aufsenthüren, werden gewöhnlich fchmaler gemacht als diejenigen des unteren, feften Thürteiles. Diefelben fetzen fich deshalb nach oben fchräg ab, und aus diefem Grunde mufs ebenfo der in Brüftungshöhe angebrachte Querrahmen abgefchrägt werden. Der obere

228.

Glasthürin.

Fig. 445.

n. i

«3j

«G

\o%

JJZL

/>

Teil folcher Thüren hat demnach nur eine Rahmenbreite, die derjenigen gewöhnlicher Fenfter entfpricht (Fig. 446).

Fig. 446.

Man kann äufsere Glasthüren, wie Balkon- und Veranda-thüren, von inneren unterfcheiden.

229.

Aeufsere

Glasthüren.

Die in das Freie führenden Glasthüren miiffen etwas ftärker konflruiert werden als die inneren, alfo mit mindeftens 4,5 cm ftarkem Rahmen ; auch thut man gut, für die den Angriffen des Wetters befonders ausgefetzten Teile, wie bei den Fenftern, Eichenholz zu verwenden, wenn nicht die ganze Thür aus folchem hergeftellt wird.

jlj

II

f?

■l.

!■

* pF*

]/30 w- Gr.

Vor allem kommt es bei diefen Thüren darauf an, das Eindringen von Regenwaffer an den Schwellen zu verhindern, was allerdings am leichterten und einfachften dadurch gefchehen könnte, dafs man fie nach aufsen auffchlagen liefse. Dies verbietet fich aber meift dadurch, dafs vorliegende Baikone oder Veranden eine zu geringe Breite haben, fo dafs die geöffnete Thür für ihre Benutzung fehr ftörend fein würde, und dann, weil es gewöhnlich wünfchens-wert ift, dafs fich die Thür in der Faffade von den Fenftern nicht auffallend unterfcheidet. Das Anbringen einer Doppelthür, bei welcher die Flügel, ebenfo wie beim Doppel-fenfter, hintereinander in das Zimmer hineinfchlagen müffen und bei der diefelben Regeln anzuwenden find, wie bei jenem, fchützt nur gegen Winterkälte, nicht aber gegen das Eindringen des Regenwaffers.

Fig. 447.

Schwär ” ’l

Zunächft ift das Anbringen von Wafferfchenkeln am unteren Rahmen, wie bei den Fenftern, erforderlich. Die weiteren Mafsnahmen richten fich einigermafsen nach dem Deckmaterial des Balkons oder der Veranda. Alle derartigen Thüren erhalten einen Futterrahmen wie ein Fenfter; doch wird der untere, wagrechte Rahmenfchenkel gewöhnlich durch eine eiferne Schiene erfetzt. Ift jedoch ein hölzerner Rahmenfchenkel vorhanden, fo wird die Thürfchwelle mit ftarkem Zinkblech abgedeckt, dasfelbe am Rahmenfchenkel in die Höhe gezogen und dort feft-genagelt (Fig. 447), wie dies in ähnlicher Weife bei der Abdeckung einer Fenfter-fohlbank gefchieht. Will man eine dichte Balkon- oder Verandaabdeckung haben, fo ift es, mag der eigentliche Belag nun in Terrazzofufsboden oder irgend welchen Fliefen beftehen, immer nötig, darunter einen doppelten, je l,o bis 1,5cm ftarken Afphalteftrich anzubringen. Zwifchen die erfte und zweite Lage diefes Afphalt-eftrichs ift die Zinkabdeckung der Schwelle zu fchieben, will man ficher fein, dafs das Waffer nicht unterhalb der Schwelle in das Zimmer oder die Balkendecke eindringt. Bei nur einfacher Afphaltlage, die aber eine geringe Sicherheit gegen Undichtigkeit gewährt, würde die Zinkabdeckung der Schwelle und des unteren Rahmenholzes auch etwa 5nim tief unter den Afphalt r--greifen müffen.

L'j0 w. Gr.

Bei einem Balkon, welcher nur aus grofsen Steinplatten, die auf Konfolen ruhen, gebildet ift und bei

EJ/.

Fig. 448122).

.JJ

MM

7"'

77/7:

dem eine Steinfchwelle in der Thüröffnung liegt, untere Futterrahmenfchenkel durch eine abgefchrägte Eifenfchiene B (Fig. 448 ¹²²) er fetzt, welche auf einer aus Eichenholz hergeftellten, inneren Schwelle mit kleiner, mit 2 mm ftarkem Kupferblech ausgekleideter Rinne befeftigt ift. Diefe Rinne hat eine Breite von 4 bis 5cm, dient zur Aufnahme des etwa eindringenden Regenwaffers und ift durch die vorftehende Eifenfchiene VB etwas verfteckt, welche auch dem Kupferbleche Halt giebt. Durch das kleine Rohr E wird

wird der

wS-

.S

Waffer ch aufsen geleitet. Die Endigung des Rohres ift, wie die Einzeldarftellung zeigt, gefchloffen, nach abwärts gebogen und mit feit-licher Oeffnung verfehen, damit der Wind den Ausflufs des Waffers nicht hindert. In Frankreich werden folche Thürfchwellen auch aus Gufseifen mit mehreren

parallelen Rinnen hergeftellt (Fig. 449 ¹²²), deren kleine Ausläffe verfetzt liegen, damit der Regen nicht unmittelbar in die innere Rinne getrieben werden kann. Der wulftartige Vorfprung über dem Fufsboden, der ftch übrigens durch eine tiefere Lage der äufseren Schwelle vermeiden läfst, dürfte unangenehm empfunden werden.

Damit aber auch das an den lotrechten Futterrahmenfchenkeln vom Sturme eingepeitfchte Waffer nicht in den Innenraum dringen kann, ift es notwendig, die Hinterkante der Schwelle fo weit als möglich mit ihrer Anfchlagsfchiene nach innen reichen zu laffen. Das an den Futterrahmenfchenkeln hinablaufende Waffer gelangt dadurch auf die Steinfchwelle und unfchädlich wieder nach aufsen. Aus Fig. 450 ¹¹⁴) ift dies deutlich zu erfehen; diefelbe lehrt aufserdem, wie bei einem mit Holzfufs-boden und Zinkabdeckung verfehenen Balkon zu verfahren ift. Die Schwelle ift mit

einem fchmiedeeifernen Riffelblech abgedeckt und die Dichtung durch angenietete Winkeleifen bewirkt. Diefelbe wird an den Seiten der Steingewände und an der Anfchlagfchiene jedoch nur dann mit Sicherheit erreicht werden, wenn man die dort vorhandenen Fugen noch durch übergreifendes Zinkblech in Geftalt von Kapp-leiften u. f. w. deckt.

Die inneren Glasthüren dienen teils zum Abfchlufs von Wohnungen und ihren Flurgängen gegen die Treppenhäufer zugleich mit der Be-ftimmung, den erfteren Licht zuzuführen, teils

Fig. 449¹²²).

Ś/i:

liii

mm

te

WÊP

wr-

i/à

230.

Innere

Glaschören.

¹²²) Fakf.-Repr. nach : La /emaine des cottftr. 1877—78, S. 51t. Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

zum Abfchlufs von Warteräumen u. dergl., wobei fie einen freien Durchblick geflatten follen, ferner in Wohnungen felbft, um anftofsenden dunkleren Räumen etwas Licht zuzuführen u. f. w.

Gröfsenverhältniffen der Räume ab abfchliiffe haben häufig einen Kämpfer mit Oberlicht: auch werden fie bei

Fig. 45oin).

Ihre Gröfse hängt von dem Zweck und den

in welchen fie liegen.

Flur- und Wartefaal-

?■

• • •**.

700k

!tl

grofser Breite mit feften Seitenteilen und zweiflügeliger oder einflügeliger Thür konftruiert. Aus dem Grundrifs in Fig. 451 geht dies deutlich hervor. Dann entfteht eine fog. Glaswand mit Thür. Natürlich kann diefe Thür auch nach Bedürfnis pendelnd eingerichtet werden. Manchmal dient eine folche Glaswand dazu,

Fig- 45¹-

Wagrechter Schnitt des unteren Teiles.

Wagrechter Schnitt des oberen Teiles.

1;20 w- Gr.

einen unfehön vorfpringenden Mauerpfeiler zu verdecken (Fig. 451), oder das Oberlicht derfelben mufs »blind« fein. Unter folchen Umftänden werden an den betreffenden Stellen ftatt der durchfichtigen Scheiben belegte Spiegel zur Verglafung benutzt, welche blofs bei befonderer Aufmerkfamkeit erkennen laffen, dafs der betreffende Thiirteil nur dazu dient, Mauerwerk oder eine Unregelmäfsigkeit des Grundriffes zu verdecken. Die Thür fcheint auf der einen Seite drei- und auf der anderen

vierflügelig zu fein (oder auch zwei- und dreiflügelig). Glasthüren in YVohnräumen werden je nach ihrer Ausftattung mehr oder weniger reich ausgebildet und nähern fleh darin aufserordentlich den gewöhnlichen Thüren.

Die Verglafung ift fehl* verfchiedenartig : mit Butzenfeheiben oder Kathedral-glas (flehe Fig. 411, S. 177), mit durch Sandbläferei, Aetzung (Fig. 452 ¹) oder

Fig. 452¹).

Si- ftjÿi $

1-f 1

■1Wtßt ^

•/*

miW

■Ib

I;

['}.

•&k?ur

-lii!a :    '1

IbIjW 1

im- fil

■f M

m

iii

m

i#

ÜF

A

-!

•J

V)

-i

■n

ifkim

li Æ$t. ;:|

rijORNI

a

Hf.' ’ 2 :!' ' -■[ i|

mm

IW

IB

Ipari^-ć^rri

k. .

r~r*

■    SI

:    ■ ¥>*sMip

B" -: i «

li'!»®i pis«

ggBPWPillWMHBWBll»aar■^■<r»awtSAttu-iig:Tu-.vi.-^;.vt-i'? >

II

m

i:

1® p- .

ii

i

*=*i

bi

i! i

J. ”.: ‘(iŁgl' jwSiai

]j

i m ■ ii L_J|

¹    - - - :~    -1 • i

. ____TZ : . U

__

..; :/7

: /J

—-—

■ v;. æSÈjfs m

I/20 w- Gr.

f. w., je nach dem Zweck,

Schliff verziertem Glafe (flehe Fig. 237, S. 109) u.

welchem das Zimmer dient.

Hierher gehört auch die in Fig. 453 dargeftellte, einem Londoner Privathaufe entnommene Thür, welche nur eine leichte Trennung der Räume bewirken foll und, obgleich wie eine Glasthür konflruiert, doch der Verglafung entbehrt, welche durch diinne Bronzefäulchen erfetzt ift. Die 1 hür mit zwei teilen

Seitenteilen reicht nicht bis zur Decke des Raumes und dient deshalb neben den Vorhängen mehr zur Dekoration als zum Abfchlufs der Zimmer.

231.

Windfänge.

Unter der Bezeichnung »Windfang« verfteht man im allgemeinen die bereits angeführten Pendel- und Glasthüren, welche dazu dienen, Zugluft von den an-ftofsenden Räumen abzuhalten. Im befonderen bezeichnet man damit einen kleinen,

Fiff. 453-

LVj

'    ------------—;----i

l'j* .. .jj., ►    .1

vi'

!]

il

mm

li

rj

mMM

§8«

■Æ& ,

i t fl

; ; E

Eÿm "i

f?

jgE&

fsmm

man

bar in den Innenraum hineinwehen kann.

Pendel- oder Glasthür konftruiert fein und erhält danach ihren Befchlag. Sie wird

von Glaswänden an drei Seiten umfchloffenen, mit Thür und Holzdecke verfehenen Raum, deffen vierte Seite durch die Eingangsthür gebildet wird. Die Tiefe des Raumes mufs ftets fo grofs fein, dafs man die Hauptthür erft fchliefsen kann, bevor die Windfangthür öffnet und umgekehrt, fo dafs alfo Aufsenluft nicht unmittel-

Eine folche Windfangthür kann als

an Hausthüren, alfo in Vorhallen von Gebäuden, an Ladeneingängen, an Eingängen von Kaffeehäufern, Reftaurants u. f. w. angebracht.

Nur in den felteneren Fällen, wo der kleine Vorraum bis an die Decke der Vorhalle u. f. w. reicht, fehlt oben die Holzdecke. Für gewöhnlich wird aber der Windfang fchon in der Höhe des Kämpfers der Eingangsthür abgedeckt und mufs deshalb eine befondere, in den meiften Fällen gehemmte Holzdecke erhalten, welche, wie auch die Seitenteile, mit dem Rahmen der Eingangsthür durch Feder und Nut verbunden wird. Bei der fpäter folgenden Befprechung der Schaufenfter-konftruktionen wird fich Gelegenheit finden, diefe Windfänge noch näher zu erläutern. Die Decke zu verglafen, kann nicht empfohlen werden, weil der auf dem Glafe fich anfammelnde Schmutz und Staub eine zu häufige Reinigung erforderlich macht, die wegen der Unzugänglichkeit der Decke immer mit Schwierigkeiten verknüpft ift.

Liegt die Eingangsthür nach Norden oder Wehen und ih fie der Zugluft be-fonders ausgefetzt, fo ih anzuraten, neben der dem Eingang gegenüber liegenden Windfangthür noch eine folche in der Seitenwand anzubringen, fo dafs nach Bedürfnis die eine oder die andere verfchloffen oder geöffnet werden kann; denn bei harkem Winde wird die der Hausthür gegenüber liegende Pendelthür durch den Luftzug aufgehofsen und kann demnach ihren Zweck nicht erfüllen. Bei der Seitenthür ih dies weniger der Fall. In folcher Weife ih z. B. der Windfang in der Vorhalle der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg eingerichtet, und dies bewährt fich gut. Ih das Bedürfnis nach Helligkeit nicht vorhanden, fo werden die Windfänge mitunter auch wie Polherthüren, welche den Schall von aufsen abhalten, konhruiert. Dies ih z. B. im Alten Mufeum in Berlin gefchehen und foll fpäter befprochen werden.

4) Gehemmte Hausthüren.

232.

Konftruktion.

Die Hausthüren find nach einer Seite hin den Einflüffen der Witterung ausgefetzt. Dies und die Behimmung, einige Sicherheit gegen Einbruch zu bieten, bedingen die Konhruktion mit übergefchobenen Füllungen, wie fie in Art. 206 (S. 166) näher befchrieben find. Im übrigen unterfcheiden fie fich von den inneren Thüren hauptfachlich durch das Fortfallen des Futters und der Bekleidungen, welche durch den Futter- oder Blendrahmen erfetzt werden, und weiter dadurch, dafs fie

gewöhnlich mit einer verglahen Füllung und einem oder manchmal fogar zwei Kämpfern mit Oberlicht verfehen find. Der gröfseren Haltbarkeit wegen wird für Hausthüren gern das dauerhafte Eichenholz verwendet, gewöhnlich aber nur als Fournier (fiehe Art. 219, S. 179).

Einzelheiten verwiefen werden.

Im übrigen mufs auf die früher angeführten Die Verglafung der oberen Thürfüllungen wird angeordnet, um eine beffere Beleuchtung des Hausflurs zu erzielen, weniger um den

Aus

Fig. 454-

Fig. 455-

Eintrittverlangenden fehen zu können, demfelben Grunde und um die Gröfse der Thür

Wm

; ...

m

w. Gr.

in Einklang mit der Bedeutung der Faffade zu bringen, ohne die Thürflügel unbequem hoch machen zu müffen, bringt man oft über der Thür noch das Oberlicht an.

Befonders die unteren P'enfter werden vielfach zur Sicherheit gegen Einbruch mit

Fig. 456¹²⁵>

Fig. 457¹²⁵).

lâ

*84

<7

,-'r)

ST O,

6M

||jjgp:

3g

®/w8

H

m

'

3

..

©

I

f

QW

(’

(/

y"

!ÿ

(gwjugcly

fel

fi

r

c

G>

IL

üj

¹<I5 W. Gr.

Fig. 458.

gi

S'A Cv

r.j

?<V

A:'

w

_v.;

v

*<j£5

ls :

f

w

5a

y

>>,7]

kM*.

v

Von der Aegidienkirche zu Lübeck, ca. ïjio w. Gr.

Gittern verfehen und müffen, um fie zeitweife reinigen zu können eingerichtet fein. Der Verfchlufs gefchieht am beften mit Schlüffeleinreibern, damit

zum Oeffnen

Fig. 459-

«TR

mm

Sä

r"‘~“

Fig. 460.

. Tk''~

î Wdwił*\k

' ii

-rp».

11

1

V'

L f'

SM¹'

3 %&>, .

JSL

-^?!SSS5*m5S

Fig. 461.

i /i

>? -

■M

"i w'i,

«uy

■4.

-i

>:

«*ï

K-

fl|

SSUtWi?

F/iB

\Y

.^ÜÜ8ik

3/

unbefugte Hände denfelben nicht öffnen können; das Anbringen von Gelenkbändern wird des unfchönen Ausfehens wegen gewöhnlich vermieden. Der Rahmen des

% w. Gr.

Gitters wird nach Fig. 454 in das Holzvverk eingelaffen und verfchraubt. Gröfsere Sicherheit gewährt die Anordnung in Fig. 455, wo der Gitterrahmen aus einem Winkeleifen befteht, welches das Einfetzen der Schrauben von innen aus geftattet, fo dafs ihre Köpfe durch den Fenfterrahmen gedeckt werden¹²¹).

Fig. 463.

Fig. 464.

■■

. ■■ i'

V v'ł

VV i. X -•

~'V

-=f. V

:■

K li

ii!'

|:'S1

ii

=====

A;

«

HW

mEËm

«SÜ

t!

Fig. 462.

AT

A.

Ti

'*>

u.

. 1:

«V

"i

i*.

mm"

LAOOCIOf

Fig. 456¹²⁵), 457¹²⁵) u. 458 geben Beifpiele dreier folcher Fender-vergitterungen von Hausthiiren in verfchiedener Form, von denen das letzte aus der Aegidienkirche zu Lübeck, und zwar aus dem XVII. Jahrhundert,

(lammt. Fig. 459 bis 461 find drei Oberlichtgitter, nach einem Flach-und Rundbogen geformt. Die erden beiden befinden (Ich im Germanifchen Nationalmufeum zu Nürnberg und find Müder der deutfchen Renaidance-und Barockzeit. F'ig. 461 dämmt aus dem Anfänge des XVIII. Jahrhunderts und der Refidenz in Würzburg und ifl im Rokokodil ausgeführt. (Siehe übrigens auch Fig. 323 u. 324, S. 159).

^15 w. Gr.

Die einzelnen Thürflügel macht man nicht gern breiter als l,oom; fonft würden fie allzu fchwer werden und einen zu grofsen Kraftaufwand beim Oeffhen und Schliefsen erfordern. Man hat deshalb, je nach der Breite der Oeffnung, ein-, zwei-und dreiflügelige Thüren.

Fig. 465.

11

WM

m.

P3:

Ti

15 TEÏI

S-8

Si

F7

:%5ïr

K? LTr/

1.11 A ~    .l)

Ä!

?! V 1

V g.

__

:^Ü

liii:''

rcjtnt

□n

A.

lf₃0 w. Gr.

Fig. 462 zeigt eine einflügelige Thür (Arch.: Kayfer & v. Grofzheim). Der vom Steingewände

verdeckte Futterrahmen hat an der rechten Seite noch einen feilen, pfeilerartigen Anfatz, welcher an

Hierdurch ift die Breite des letzteren aus

233-

Beifpiele.

der linken, zum Thtirflügel gehörig, mit geöffnet wird, den vorher angegebenen Gründen befchränkt. Die untere Thürfüllung ift fo ausgebildet, dafs es den

Eindruck erweckt, als fei fle aus Eichenftäben zufammengefügt. Solche Stäbe werden, ähnlich der Ausführung von Stab- und Parkettfufsböden, auf eine überfchobene Füllung geleimt. Hierbei werden diefelben entweder, wie in Fig. 463, zufammengefalzt oder, wie in Fig. 464, mit Nuten vergehen und durch ein-gefchobene Federn zufammengehalten oder endlich gefpundet (flehe auch Art. 199. S. 157)- Dabei ift

>>•.- i

rî

p

x

v^V-_

I¹

V-rfcS

'I

I

if

I

.. HP

' i

V30 w. Gr.

'

i-

ra

O

mm

B

iDiPiaiBi

m

-

s>,

Fig. 466¹²⁶).

1

o i

0

O

~p...

T

'■’ .lir-. ........; ■-".i.W’.;.'.

&

w'

. Mlfe'Ü

>

; î:/

lllll

Jü

1-^

| Mft

*

!

T

*=H

i

i

•JO -m oo;,

!

MU1M l,M;

sHau

A

'

35E

*

m

}\

P

:

ys=t

CJ

aff

'Z 9F -Si«!

r

Fig. 468 ¹²⁷).

Fig. 469.

«    .-'Pm

.

4isi§i®8

bhp®*

|;

Tu

BSESH

ai

<0,

fi

v .T ¹

lê

pas

_

_____________

fi

tf

}\

?iX

Si

!■

li

il

1|₃₀ w. Gr.

iï.

»i

Fig. 470.

ïSî.W

Kś-Ą

*ÉH.

■M--;

■'■À

m"

■i

il

fi

tmm:¹

’-jfâî

£

111

;;;

-h

/i. ,    . J- " i

i    I • ;•• rô3B5-'i553=e^sS«2iiÂîiâafl

■îjrr .

■jt.

^20 W. Gr.

befonders darauf zu achten, dafs in die Leimfuge, durch welche fie mit dem überfchobenen Füllbrett verbunden find, keine Näffe dringen kann. Diefe Leimfuge ift deshalb, wie aus Fig. 463 u. 464 hervorgeht, durch vortretende oder übergefchobene Glieder zu fchützen.

Die durch Fig. 465 veranfchaulichte einflügelige Thtir (Arch. : Kayfer & v. Grofzhewi) unterfcheidet fleh bezüglich der Konftruktion von der vorhergehenden hauptfächlich dadurch, dafs der Blendrahmen ziemlich bedeutend und an beiden Seiten gleichmäfsig vortritt und in feinem Achtbaren Teile pilafterartig ausgebildet ift. Auf diefe Weife erleidet die Thürbreite noch eine weitere Einfchränkung. Das Oberlicht ift durch Steinfaulchen arkadenartig geteilt und gehört nicht eigentlich zur Thür, fondera mit feinen vier Fenftern zur Aufsenmauer.

mm

ÉÜMI

K'

W-

æ:

Vom Haufe des Freih. v. Heyl in Worms.

Vl-'-'-V' Ł*r-;

• » . • .> !■

■

^.....

R* «■*11 *

i,

r*<JL -v

fW/1

vk

ki

fi ?

, //

«.i.

' fi''

IÎE

m.

!lio w- Gr.

ś=^gr-

s>

=tgt<

£mV\

iL

*\ - " > *- * " **" / "*    . « • 4 *

V%    V,

ŁJj

v~«~z~ć=J

u

hÆ:i

•fcWŁs

Fig. 471.

'-v'V P-VI¹'

',ił-htclr-

:MW

;?«sr

O -«i «'f « »"' nit. « ńW

nîSSilüJirü üXu.viTû.u'a'û U U.UÛUUUU ,uTIuX»jĄ~

t$

li

ii

.&S3» ;>

te

sL—,««    11 ■ .. “fl

sysfYfYo'iYrrrr/V’WŸrtfv rmrV'frfvyyfTn-ryfrfrfyfmrwryw j c , ..«t... «;».'...........v« •:*■•> ...•■.<••■

•ii:

-n

ij 5 V:    ( ■• ;<..■<■ s ■ :>* ;<;•<»<>!■:; .:>;■>«■:»■

■»i a;

• * f.yjftKąSy

I iXCtAJ.V*,VJ>\j.M.ni U. UAŁlMUl.Umj.U.U.UiilUUU    . j

m.....

Fig. 472.

ifi

|:S

li

i! 4

i'-’

it

j|

iv;

iL

CE

! JUw

-■■”■- S "Yfr/Yrwrrrrrrrn rrn n rvivn n~rrrvrrn rr rrnrr\ttrr

li| f IB.<M j.»« i«.«

HH

Fig. 466 ift dem unten genannten Werke¹²⁶) entnommen, eine reich behandelte, einflügelige Eingangsthür von 1,som Lichtweite in einer RundbogenöfTnung mit breitem Futterrahmen, Kämpfer und Verdachung. Die auf den Futterrahmen, teils zur Ausfchmückung, hauptfächlich aber erhöhter Fettigkeit wegen aufgelegten, ftrebepfeilerartigen Pfotten find im Querfchnitt

angedeutet, ebenfo wie die Seiten-anficht eines Teiles der Thür. Sehr leicht läfst lieh diefe einflügelige Hausthiir in eine zwei-oder dreiflügelige verwandeln, indem man die bisher feftftehen-den Futterrahmenteile mit Bändern verlieht und aufgehen läfst. « Noch leichter ift dies bei Fig. 467, einer gleichfalls einflügeligen Thür, ausführbar. Diefe Thür enthält zwei Kämpfer, deren Zwifchenraum durch hölzerne Pfeiler arkadenartig geteilt ift. Darüber liegt das rundbogige Oberlicht. Diefer Ausweg wird, wie fchon bemerkt, häufig bei hohen Hausfluren getroffen, um eine allzugrofse Höhe der eigentlichen Thür zu vermeiden. Statt der Arkaden werden oft auch nur längliche Glasfelder in einem rechteckigen Rahmenwerk angebracht.

Die in Fig. 468 I27) darge-ftellte zweiflügelige Thür (Arch. : v. Hobß    Zaar) ift in Eichen

holz mit rechteckigem Oberlicht und vergitterten Fenftern in den Thürflügeln hergeftellt.

In Fig. 469 u. 471 find zwei zweiflügelige Elausthüren (Arch. : Kayfer &= v. Grofzheinî) wiedergegeben, von denen die zweite ohne Oberlicht, dagegen oben mit zwei ovalen Glasftillungen verfehen ift. Die unteren rechteckigen Füllungen find parkettiert, worüber bereits gefprochen wurde. Die erfte, eine Rokoko-thtir, hat ein vergittertes Oberlicht.

»Die E'igur«, wird dort gefagt, »ift

Fig- 473-

ln

mä

1)

MB

7;

■S

WmMmä

•A

Fig- 470 ftellt eine äufserft reichgefchnitzte Rokokothür mit Oberlichtgitter vom Haufe des Freiherrn v. Heyl zu Worms dar (entworfen und ausgeführt von Bembé in Mainz) und Fig. 472 eine der drei Haupteingangsthüren der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Cliarlottenburg (Arch.: Rafchdorff). Die letzteren find im Renaiffance-ftil mit reichem Schnitzwerk von Gebr. Lüdtke in Berlin gearbeitet und mit rundbogigem Oberlicht abge-fchloffen, welches in dem Bilde fortgefallen ift. Die grofsen Fenfter blieben unvergittert, weil fchon ein

l-i«) Fakf.-Repr. nach: Krauth & Mever, a. a. O., S. 188, 192 u. Taf. 23, 41.

12Ï) Fakf.-Repr. nach: Architektonifches Skizzenhuch. Berlin. 1884, Heft 6, Bi. VIR 1878, Heft i, L*I. 5.

vÄ

Einzelheiten zu Fig. 472. */s w. Gr.

Ê, *

W^Ę&E3$m

;

îi»»

:    •: > : i I : > : ' I , .

i/A

** 4M;

■

» *

" lilffirt .-.

p\

S

m\\

IM i:

-j.-ißSZ,

: fel

ira u

■.V

é « ä®? & *T. ÿâ<-■ j* ^ :    i#4'

: |P :■: ngig I •>§ 5 MË&&Ü

g| gi#j

A

;•

.-■

IBJUI

F>g- 474-

s

gl i

i

I -

Br g

14,

:

a

..

V.

■ ■■

\wß

.

i

£13

1

~

Ü

e

m

i //

//

T*'

fs

» m

l~

••P

IL

Von der Villa Meißner zu Leipzig¹²⁷). Vao w. Gr.

3ti

B

9B

asR

-Vl •: .

‘J

1 tr ;

-

33S»!igS«S(E3

'y^v ■■^•-v

ÿp

*

fl

*

w.

tm

£

a\

N

'/■■

\

1

!|P

-

it-

J-

il

=£*

;il

i

»

rn^rn

,

I

Fi£- 475-

li

...

\

■■

n

ÄPÜ

V- :.Bi f

i«

rWL

JĘ

²/lö w- Gr.

Vorgitter, welches fpäter gleichfalls vorgeführt werden wird, den Zutritt zur Thür während der Nachtzeit abfperrt. In Fig. 473 giebt Abb. a den wagrechten Schnitt, Abb. b den Schnitt durch den Blendrahmen mit dem Rahmen des Oberlichtes, Abb. c den Schnitt durch den Sockel des Pfoftens und Abb. d den Schnitt durch den Kämpfer.

Die ebenfalls dreiflügelige, mit reizenden Reliefs gefchmückte Thür eines Privathaufes in der Vofs-ftrafse zu Berlin (Arch.: Licht 0° Röttger) zeigt Fig. 474. Unter dem rundbogigen Oberlicht liegt eine kleine, verglafte Galerie, wie fie auch Fig. 467 aufweift, welche aber in der Abbildung hier nur noch angedeutet ift. F'ür gewöhnlich öffnet fleh blofs der mittlere Flügel, welcher die beiden unteren Füllungen

zur Höhe hat. Die Thür ift in Eichenholz gearbeitet.

Fig. 475 ¹²⁷) enthält die dreiteilige Hausthür der Villa Meifsner in Leipzig (Arch. : Ende Boeckmann). Der rund-bogige obere Abfchlufs ift nicht verglaft. An den Kämpfer fcheint fleh die Decke eines Windfanges anzufchliefsen.

Fig. 476¹²⁸) veranfchaulicht endlich eine gotifche Thür, deren Hauptrahmen aus zwei Plälften befteht, die durch Schraubenbolzen verbunden find. Diefe durchdringen zugleich die zwifchen beide Rahmenteile gefleckten Lappen der Fifchbänder. In diefen fo zufammengehaltenen Rahmen ist ein zweiter, kleinerer eingefchoben, und in diefem erfl fitzt die Füllung. Aus den zugehörigen Einzelheiten (Fig. 477 ¹²⁸) geht die Kon-flruktion deutlich hervor.

Diefe Thür hätte fleh auch in der früher befchriebenen Weife fo ausführen laßen, dafs das Rahmenwerk auf eine ge-fpundete Tafel genagelt worden wäre, wie dies gerade in der gotifchen Kunflperiode befonders üblich ift. Dies hat den Vorteil, dafs die für die Kehlungen verwendeten ITolzilücke einer weit geringeren Stärke bedürfen; doch ift das Verfahren nur anwendbar, wenn man auf eine dekorierte Innenfeite der Thür völlig verzichtet.

Æ.

inj

■K——jjjr=

J/ao w- Gr.

Fig. 478.

—~~

A

hl.

J/l5 w. Gr.

il

II

234.

Konftruktion.

235.

Polfterthüren.

5) Jaloufiethüren.

Jaloufiethüren unterfcheiden fich von den jaloufieartig doppelten Thüren dadurch, dafs die kleinen, wagrecht liegenden Brettchen, aus welchen die Füllungen zufammengefetzt find, nicht auf eine Tafel geleimt, fondern fymmetrifch ausgebildet find, fo dafs dadurch die Aufsen- und Innenanficht der Thür gleich wird. Fig. 478 zeigt einen Teil einer folchen Thür in Anficht, Grundrifs und Schnitt. Das Vorteilhafte einer folchen Konftruktion liegt darin, dafs das anfchlagende Regenwaffer leicht, ohne ein Hindernis zu finden und ohne in die Fugen dringen zu können, abzulaufen vermag. Dies fetzt allerdings voraus, dafs, wie aus dem Schnitt hervorgeht, auch etwaige wagrechte Gliederungen und Sockel oben wie die Jaloufiebrettchen zugefchärft und eingefchoben werden. Wie aus dem Schaubild eines Brettchens in Fig. 478 hervorgeht, werden diefelben mit Zapfen oder Feder in die fortlaufende Nut der Rahmenhölzer eingefetzt. Derartige Thüren haben fich als fehr haltbar erwiefen.

6) Thüren für beftimmte Zwecke.

Polfterthüren haben den Zweck, nicht nur den Luftzug abzuhalten, fondern auch den von aufsen wirkenden Schall etwas zu dämpfen. Sie werden gewöhnlich

Fig. 47912G).

fe:

I:

■«-«Mg

¹

Arch.: Brofche. — Fakf.-Repr. nach: Architektonifches Skizzenbuch. Berlin 1886. Heft 2, Bl. 3.

.....

a.

77V

wie durchfchlagende Thüren konftruiert, jedoch fo, dafs die Flügel fich nur nach einer Seite öffnen laffen, fo dafs bei einer zweiflügeligen Thür der eine Flügel zum Eintritt und der andere zum Austritt dient, was durch eine entfprechende Auffchrift

kenntlich zu machen ift; fonft erhält die eine Perfon leicht einen Stofs, wenn zwei von beiden Seiten zugleich die Thür öffnen wollen. Dies läfst fich übrigens auch durch Anbringen kleiner Glasfcheiben in Gefichtshöhe verhüten. Die Konftruktion befteht nach Fig. 479 ¹²⁶) aus einem leichten, hölzernen Rahmenwerk, welches bis etwa 13cm Stärke ausgepolftert und meiftens nur mit Wachs- oder Ledertuch, feltener mit Leder überzogen ift. Die rundköpfigen Metall- oder Porzellannägel bilden Mufterungen, welche fich natürlich nach dem vorhandenen Rahmenwerk richten müffen.

236.

Innere

Fallthüren.

Die Fallthüren, welche jetzt wegen der damit verbundenen Gefahren nur noch feiten angewendet werden, beftehen aus einer gefpundeten Tafel mit eingefchobenen Leiften und liegen bündig im Fufsboden, eine Oefifnung in demfelben fchliefsend,

Fig. 480¹²⁹).

Tc "J,

Sfi

•• ; :VS.. •• •

\v-,

'ó;

mm

StSm

KSL«£t

!■ ipP¹

TU;

m ßmM

€r

ĆĆ JCfS^A Asr

^r"SL3â5n;.

'rnimm^w'

■ I II il II ■ I ’ ■ . 1    J- « I

Egjgg

't

St':

HHo.

237-

Rollenthüren.

Fig. 481¹²«).

SU

lipü

|i

HP

mm

Mf

MT- ny—:

V-

238-

Aeufsere

Fallthüren.

bekannter Weife anfchliefst, eingefafst werden, damit die fich auf der Fläche an-fammelnde Feuchtigkeit abgeleitet wird. Solche Rollenthiiren müffen in diefem Falle mit Zink- oder Eifenblech abgedeckt oder am beften gleich, wie Ausfteigeluken, aus Wellblech konftruiert werden. (Siehe hierüber auch Teil III, Band 2, Heft 5 [Abt. III, Abfchn. 2, F, Kap. 38, unter d, 8 u. Kap. 42] diefes »Handbuches«.)

Die äufsere Fallthür oder Kellerthür wird hauptfächlich in Hofräumen angewendet, um einen bequemen Zugang zu tiefliegenden Kellern zu haben, deren Decke fich nur wenig über Erdgleiche erhebt; häufig auch, um Fäffer und dergleichen bequemer transportieren zu können. Sie find da alfo angebracht, wo es

nicht möglich ift, durch einen Vorbau, einen fog. Kellerhals, einen Eingang

Nach

Fig. 482¹2°).

zum Keller zu gewinnen.

Fig. 482 12li) befteht eine folche Fallthür aus vier Flügeln, von denen zwei lotrecht, die anderen aber fchräg liegen,

• K-:

Mäm

damit das Regenwaffer leicht ablaufen kann.

Diefe beiden fchrägen Thürflügel find wie diejenigen der gewöhnlichen Fallthüren konftruiert und mit

PRi\!

wr

•■0

ZÂ

V.

h,

a39-

Barrieren.

Blech befchlagen ; fie erhalten, wie die A.

Einzelbilder zeigen, eine eiferne Um- 4^ rahinung, hauptfächlich um das Waffer am Eindringen zu hindern. Da der linke Flügel nur an zwei Seiten aufruht, empfiehlt es fich, die freiliegende Ecke durch eine eiferne Stütze gegen die Treppe oder Umfaffungsmauer abzu-fteifen. Die beiden lotrechten Flügel müffen zuerft geöffnet werden, bevor dies mit den fchrägen gefchehen kann.

Barrieren dienen dazu, das andrängende Publikum vorübergehend zurückzuhalten. Sie find deshalb nur niedrig, etwa 1 m hoch, und beftehen gewöhnlich aus einem Rahmenwerk von 10 bis 12cm ftarkem Kreuzholz, welches durch eine Strebe oder

■o

c>

ein Andreaskreuz verfteift ift. Die Kanten müffen, um Verletzungen des Publikums zu verhüten, forg-fältig abgefaft werden.

Solche

//

Barrieren find zum Seitwärtsfchie-ben oder zum Auffchlagen der einzelnen Flügel, ja felbft l'o eingerichtet, dafs ein mittlerer Pforten, an dem die beiden Flügel be-feftigt find, fich mit ihnen um eine Achfe dreht, fo dafs der eine fich nach innen, der andere nach aufsen öffnet; übrigens dort, wo der Andrang des Publikums nur von einer beftimmten Seite aus vorauszufetzen ift, eine wenig empfehlenswerte Einrichtung, welche zudem noch ein Gerüft erfordert, um dem Mittelpfoften auch an feinem oberen Ende ein Achslager zu verfchaffen. Gewöhnlich öffnet fich die Barriere nach einer Seite, und dann ift die Konftruktion die in Fig. 483 12ü) dargeftellte, woraus auch die Art des Befchlages zu entnehmen ift. Werden die Flügel fehr lang, fo laufen die Schlagfäulen entweder auf Rollen, oder fie find mit fchrägen Eifenftangen an die nach oben verlängerten Wendefäulen angehangen, deren Befchlag unten in Pfanne und Zapfen, oben in Haiseifen befteht.

b) Eifenbefchlagene Holzthüren.

Den Uebergang zu den Metallthiiren bilden die mit Eifen oder Bronze be-fchlagenen Holzthüren, welche heute nur feiten zur Anwendung kommen, defto mehr

aber im Mittelalter ausgeführt wurden. Sie find fowohl in Frankreich, wie auch in Deutfchland jetzt noch häufig zu finden und nicht mit folchen Thüren zu verwechfeln, bei denen die Holztafel mit einem von den Thürbändern ausgehenden und über die ganze Fläche fich verzweigenden Befchlage bedeckt ift; diefe follen fpäter behandelt werden. Solche mit Metall befchlagene Holzthüren wurden haupt-fächlich bei Schatzkammern, Sakrifteien u. f. w. angebracht und hatten nur kleine Abmeffungen.

Der Befchlag befteht meift in einer profilierten, eifernen Einfaffung der Ränder und in einem Netzwerk fich kreuzender Eifenftäbe, welche an den Kreuzungspunkten mit Nägeln aut der Holztafel befeftigt find. Die Knotenpunkte werden durch kunftvoll gefchmiedete Nagelköpfe und reiche Rofetten hervorgehoben. Die Zwifchen-räume des Netzwerkes laffen entweder nur die Holzoberfläche fehen oder find, wie

240.

Konftruktion.

Fig. 484 ¹³⁰).

gp

AW'Æ$

c. r r r

yjBf

241.

Weitere

Beifpiele.

in Fig. 484 ¹³⁰), einer Thür aus dem XIV. Jahrhundert, gleichfalls mit Rofetten verziert, welche in der Mitte feftgenagelt und mit ihren Blattfpitzen unter das Netzwerk gefchoben find.

Bei anderen Thüren, wie bei derjenigen der Schatzkammer des Rathaufes zu Breslau ¹³*), find die Befchläge ebenfalls in profiliertem Eifen ausgeführt, die Füllungen

dagegen mit Wappentieren, dem fchlefifchen Adler und dem böhmifchen Löwen, fo-wie mit der Figur des Apoftels Johannes, des Schutzheiligen der Stadt Breslau gefchmiickt, alles in Blech getrieben.

Fig. 485¹³²) giebt den Befchlag von der Probfteikirchen-thür zu Bruck aus dem Ende des XV, Jahrhunderts. Die Flächen zwifchen dem Gitterwerk find mit feinem gotifchen Mafswerk, Ranken und Schnörkeln in mannigfaltigfter Zeichnung ausgefüllt. Aehnliche Thüren finden fich noch im Ger-manifchen Nationalmufeum zu Nürnberg und im Kunftgewerbe-mufeum zu Berlin, fowie in Krakau. Letztere find in dem unten bezeichneten Werke veröffentlicht¹³³).

Doch nicht immer befchränkte man fich auf ein fo einfaches Gitterwerk, allenfalls mit Verzierung der freien Holzfelder. Bei Fig. 486, einer zweiflügeligen Kirchenthür zu Liegnitz in Schlehen, find durch profilierte Eifenfläbe Doppelkreuze auf jedem Flügel gebildet. Die dadurch entflandenen Felder find mit durch Flacheifen bewirkten Milderungen in Verbindung mit Pflanzenornament verziert. Die Schlagleide id in durchbrochener Schmiedearbeit ausgeführt. Eine andere, in ähnlicher Weife hergedellte Thür, jedoch mit ganz anderer Felderteilung findet fich an der Thomaskirche in Prag, während die Thiir der Studienbibliothek zu Olmütz überreich

Fig. 485.

Ptî

mm

Von der Probdeikirche zu Bruck¹³²).

mit Pflanzen- und figürlichem Ornament ausgedattet id ¹³⁴).

Man ging übrigens bei derartigen Thüren noch weiter, indem man fie gänzlich mit einem Eifenpanzer bedeckte. Ein Beifpiel diefer Art giebt Viollet-le-Duc im 9. Bande feines oft genannten Werkes (S. 354). Hierbei id die Thür mit wagrechten Blechdreifen benagelt, von denen der obere den darunter liegenden immer zum Teile bedeckt und fedhält. Die unteren Ränder der Streifen find nach verfcliiedenem Müder lambrequin

artig ausgefchnitten. Diefe Thür befand fich in der Abtei von Saint-Bertin zu Saint-Omer.

Zum Schlufs fei in Fig. 487 eine kundvoll ausgeführte gotifche Thür des Kundfchlofiers Gußav Frey in Nürnberg gegeben. Nur die Mitte id in derfelben Weife, wie z. B. die Breslauer Thür, behandelt, der obere und untere Teil dagegen mit einem von den Bändern ausgehenden, fich fein zerteilenden Rankenwerk bedeckt.

Siehe übrigens auch verfchiedene Beifpiele folcher Thüren im unten genannten Werke¹³⁵).

342.

Kennzeichnung.

c) Thüren und Thore aus Metall.

Bei den aus Metall hergeftellten Thüren und Thoren mufs man gegoffene von gefchmiedeten unterfcheiden. Zu den gegoffenen Thüren wird Eifen und Bronze, zu den gefchmiedeten nur Eifen verwendet.

1) Gufseiferne Thüren.

Die Kunft des Eifengufles war allerdings fchon den Alten bekannt; denn nach Plinius hat fchon Ariftonides Statuen aus Eifen gegoflen. Aber erft in neuerer Zeit

131) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 17.

Ul) Fakf.-Repr. nach: Kunfthiftorifche Bilderbogen. Leipzig 1878. Teil II, Bog. 153.

131) Essenwein, A. Die mittelalterlichen Kunftdenkmale der Stadt Krakau. Nürnberg 1S66. 131) Photographien hiervon find zu beziehen von Jof. Wlha, Fotograf, Wien.

135) Kracth & Meyer, a. a. O., S. rS6 u. 188.

Fig. 487.

K' fS®S

•yV '.V,:- 5 y .. ; •

■Pli

2â£S&

ï'«*

*3

ry

e^SiSE

;•■ r*:,":¹

rassai

B9

1SSÉ

j*S

fv?v^

SKg

>5;§j

g»

&X

;_ _ ......

S**"

ca. I/20 w. Gr.

ST

^=Zl^-r    ^v> ^

mm**#—«-

—5" ^

■ v. S ig:

' ’ ! "* ^ J

Uv r*

£**—r“—tt?

—% ias»iw»ri..«»w|aaaBr

::

aayaij

B|

Fig. 486.

si®

P-.J

{Ô «

jflfei-mÆBL-»'pxrt i,wfe>Æ

>v

>2

np|i

^^^■BÉdSaÉi

h: JM

y ii

j'

ï:V’j»

.'V

i- 5. v.

SB

Br/

c&

b:, j

PpljpB

u:;

âi

CS

Ët^rrg

vi*i’

>y

;{

WM

P*

"«xu \

■ <■

ift'die Kunft des Giefsens zu folcher Vollkommenheit gediehen, dafs man im ftande war, Gitter und Thüren in diefer Weife auszuführen. Die gröfste Schwierigkeit

Fig. 488.

WB

11311

SS

liegt in der gleichmäfsigen Verteilung der Maffen, weil fich bei unglinftiger Modellierung beim Erkalten des Guffes Riffe bilden. Da zudem Ausbefferungen, die bei der geringen Widerftandsfähigkeit des Gufseifens gegen Stofs und Biegung leicht nötig werden, wie bereits in Art. 56 (S. 61) erwähnt, fich nur fehr fchwer ausführen laffen und ftets fichtbar bleiben, da man ferner bei der Formengebung immer von der genannten ungünftigen Eigenfchaft des Materials abhängig ift, fo werden heute Thüren in Gufseifen, ebenfowenig wie Gitter, nur noch feiten liergeftellt.

ii

i

iii

Fig. 489²).

II Sr

v-_

SÈÉ!

il

1%

ipp

HW;

q. cf g

nji

m

: s>

1

SM

m sfr

\&l

KB

mt

Wm

Ht

mm

mmmm.

fSHf

É

Wb

M

|f|

■V ij

Vom Schlots zu Schwerin²). ¹25 w. Gr.

ï:

sv;

BSg

ca. 1/-2S w- Gr.

243.

Beifpiele.

Wir können uns deshalb hier auch auf zwei Beifpiele befchränken.

Das erde (Fig. 488 ’³⁶) (teilt den Flügel einer Doppelthür dar (modelliert von Dankberg nach einem Entwürfe von Stiiler), welche für den Thronfaal des Schweriner SchlolTes von den früher gräflich Ein-yfojW’fchen Hüttenwerken zu Lauchhammer gegolten wurde; das zweite (Fig. 489²) ift ein galvanïfch bronziertes Gitterthor, jetzt in Rio de Janeiro, welches von Slonecker modelliert und in der gräflich Sto/lberg’(chen Eifengiefserei zu Ilfenburg angefertigt wurde.

Der Unterfchied zwifchen Bronze- und Eifengufs befteht hauptfächlich darin, dafs erfterer dünn und hohl ausgefuhrt wird, fo dafs die Thüren aus zwei Schalen zufammengefetzt werden müffen, während letzterer gewöhnlich voll erfolgt. Eifengufs hat defshalb auch immer ein erhebliches Gewicht.

2) Bronzethüren.

244.

Gefchichtliches.

Ueber Bronze ift in Teil ï, Band i (Art. 227, S. 215 13 7) diefes »Handbuches« das Nötige gefagt worden. Bronze, die Legierung von Kupfer und Zinn, war den alten Völkern fchon bekannt und vertrat jahrhundertelang das damals noch unbekannte Eifen. Auch zur Anfertigung von Thüren und Thoren, hauptfächlich der Tempel, wurde die Bronze fchon früh verwendet, wenn wir den alten Schriftftellern Glauben fchenken wollen. Befonders mögen hölzerne Thüren mit dünnen Metallblechen gefchmückt gewefen fein, welchen durch »Treiben« irgend eine Kunftform gegeben war und die mit Nägeln aus gleichem Metall auf das Holz geheftet wurden. Derart find heute noch die Thüren des Pantheon in Rom.

Plinius erzählt, dafs die Alten die Gewohnheit hatten, Schwellen und Thüren der Tempel aus Bronze herzuftellen. Dies foll auch z. B. bei denjenigen des Tempels des Romulus und Remus auf dem Forum zu Rom, der heute noch als Kirche der heiligen Cosmus und Dąmianus vorhanden ilt, gefchehen fein; doch flammt die noch gegenwärtig fichtbare bronzene Eingangsthür aus dem VIII. Jahrhundert (unter Papfl Adrian /.).

Bis in das II. Jahrhundert hinein mag fich die Kenntnis des Metallguffes und der Schmiedekunfl in Rom erhalten haben; dann ging fie ihrem Verfall entgegen, und nicht mehr Rom, fondern Byzanz war der Mittelpunkt,    in    dem fich    alle Kunflbeflrebungen    unter dem Einflufs des    orientalifchen Gefchmackes

vereinigten. Im IX.    Jahrhundert    waren die Byzantiner    noch als Erzgiefser berühmt. So liefs Abdher-

Rhaman für feinen Palafl zu Cordova Thüren aus Eifen mit Bronzebefchlägen, wahrfcheinlich nach Art der altfächfifchen, das Gerüfl aus Eifen, die Decke aus Bronze, von den Griechen anfertigen 13S).

Wenn es richtig    ift, was    Anaftaßus fchreibt, fo    bedeckten die Päpfte    die Bronzethore fogar mit

Silberplatten, wie z.    B.    im Jahre    626 Honorius I. die grofsen Eingangspforten    zum St. Peter: »Inveßivit

regias januas majores in ingreßfu eccleßae, quae appellantur medianae, ex argento, quae penßa7it libras nongentas ßepiuaginta quinque.« Im IV. Jahrhundert, unter Gregor IV., hatte, gleichfalls nach Ana-ßaßius, die Bafilika Sta. Maria maggiore filberne Thore, »valvas argenteas«. Auch San Paolo ßuori befafs bis zum Brande im Inneren Bronzethüren, ähnlich den antiken, mit einer grofsen Zahl von in Silber damaszierten "Reliefs bedeckt, ein Gefchenk Hildebrandt's, nachmaligen Papftes Gregor VII. Sie überlieferten den Namen des byzantinifchen Erzgiefsers Staurakias. Pantaleon Caßelli liefs fie auf feine Koften 1070 ausführen. Würde nicht eine Anzahl von Kreuzen eines Befferen belehren, fo könnten ferner die zwei Bronzethüren des Baptifteriums des Konßantin für antike gelten. Dasfelbe wäre bei den Sakrifteithüren von St. Johann im Lateran der Fall; doch fieht man daran Infchriften aus dem XI. Jahrhundert, ebenfo Cöleßin III. und die Meifter Hubertus und Petrus von Piacenza als Urheber genannt. Für die Skulptur waren nach Burckhardt³ 4 5) diefe Kirchenpforten nicht von Bedeutung, indem nach byzantinifcher Manier die Heiligenfiguren und -Gefchichten durch eingelegte Fäden und (für das Nackte) Flächen von Silber oder Gold dargeftellt waren. So die Thüren von San Marco in Venedig, an den Domen von Amalfi (von 1066), Salerno, Atrani u. f. w. Alle diefe Niellothüren des XI. Jahrhunderts waren in Byzanz beftellt und ausgeführt.

Erft im XII. Jahrhundert tritt ein einheimifcher Reliefftil an bronzenen Thüren auf, fo an St. Zeno in Verona mit ziemlich rohen und ftillofen Darftellungen aus dem alten und dem neuen Teftament und aus dem Leben des heiligen Zeno (die vielen Platten find getrieben, nicht gegoffen, mühfam zufammen-gefetzt und aufgenagelt), an der hinteren Thür des Domes zu Pifa, angeblich von Bonanus u. f. w., welche wohl ihres Alters wegen ein kunftgefchichtliches Intereffe erwecken, aber auf Schönheit keinen Anfpruch erheben können.

Das Gleiche ift der Fall bei den beiden Erzthüren des Domes von Monreale und denjenigen der Kathedralen zu Trani und Ravello, die ebenfalls von Bonanus (1186) und Barißanus von Trani (1179) hergeftellt waren ¹⁴°). In Unteritalien wird der Erzgufs erft unter den Normannen heimifch, wo die ältefte Thür am Grabmale des Boemund zu Canofa etwa um im von Roger, einem Normannen, gegoffen wurde, dann 1119 diejenige der Kathedrale zu Troja. Bis dahin wurde alles aus Byzanz bezogen.

Von gröfserer Wichtigkeit als in Italien itl um diefelbe Zeit der platlifche Erzgufs in Deutfch-land, deffen Anfänge bis auf Karl den Grofsen zurückreichen. Unter feiner Regierung erhält der Aachener Dom metallifche Ausflattungen, bei welchen fich byzantinifche und farazenifche Einflüffe nachweifen laffen. Möglicherweife waren in den früher römifchen Provinzen, wie dies auch in den gefchichtlichen Notizen über das Glas (fiehe Art. 134, S. 101) angenommen wurde, an einigen Orten, vielleicht in Augsburg oder Lüttich, Stätten erhalten, wo die Metalltechnik trotz der Völkerwanderung immer noch einigermafsen geübt wurde. Während der nachfolgenden fächfifchen Kaiferzeit nahm diefe Technik einen erhöhten Auffchwung und fagte fich im XL, XII. und XIII. Jahrhundert von den byzantinifchen Einfltiffen gänzlich los. Das ältefle uns erhaltene Bronzethor gehörte früher zur 1804 abgetragenen Liebfrauenkirche in Mainz und fchliefst jetzt den Haupteingang des dortigen Domes. Dasfelbe wurde, wie eine lateinifche Infchrift meldet, 988 auf Befehl des Erzbifchofs Williges, des berühmten Kanzlers Kaifer Otto II., gefertigt.

an-

Die ehernen Thorflügel, welche die wetlliche Vorhalle vom Schiff des Domes zu Hildesheim trennen, liefs der kunftfinnige Bifchof Bernward 1015 giefsen. Die 16 umrahmten, in zwei Reihen angeordneten Reliefs enthalten auf der einen Seite einzelne Momente der Schöpfungsgefchichte bis zu Kain's Brudermord, auf der anderen 4 Ereigniffe aus der Jugend- und 4 aus der Leidensgefchichte Chrifli. Die Geftalten bewegen fich in antikem Gewand und zeugen von frifcher, naiver Lebensauffaffung, wenn auch die Körper noch unförmlich, die Geflehter häfslich und abftofsend find. Aus allem find die Mängel einer in ihren Anfängen flehenden Kunft deutlich zu erkennen, die aber deshalb fchätzbar ifl, weil fie nichts mit der damaligen Niellotechnik der byzantinifchen Kunft gemein hat.

Endlich feien von frühen deutfehen Werken noch die bronzenen Thürflügel in der Pforte des füd-lichen Seitenfchiffes im Dome von Augsburg erwähnt, etwa um das Jahr 1050 hergeftellt. Diefelben haben jedoch nicht mehr ihre urfprüngliche Geftalt, fondern fcheinen aus zwei Werken willkürlich zu-fammengefetzt zu fein. Hierfür fpricht die ungleiche Breite der beiden Flügel, von denen der breitere drei ungleich breite Felderreihen nebeneinander enthält. Die fehr fchmale mittlere Reihe ift jedenfalls aus breiteren Bronzetafeln zurechtgefchnitten. Die 35 Felder, von denen zwei Löwenköpfe mit Ringen als Handgriffe tragen, enthalten zum Teile Darftellungen aus dem alten Teftament, zum Teile Tier-geftalten und rätfelhafte Figuren in flachem Relief. Einzelne Felder kommen doppelt vor. Alle Figuren find beffer begriffen und dargeftellt, als diejenigen am Hildesheimer Dom, und tragen einen antik-griechi-fchen Charakter.

In Frankreich ift überhaupt nichts von Bronzethiiren erhalten.

Der zu Ende des XII. Jahrhunderts beginnende Auffchwung der Künfte in Italien nach tiefem Verfall ftand, wie bereits bemerkt, grofsenteils unter byzantinifchem Einflufs, indem man teils byzantinifche Arbeiter zur Ausführung wichtiger Kunftgegenftände benutzte oder feine Beftellungen unmittelbar in Konftantinopel machte. Andererfeits wirkte von Norden her, von Deutfchland, die fächfifche Früh-renaiffance, welche von der fpäteren gotifchen Richtung wohl zu unterfcheiden ift, auf die fich regende italienifche Kunft, die fich jetzt wieder für die überall vorhandenen Refte der klaffifchen Kunft zu be-geiftern begann. Zunächft find hier die Thürflügel des Stidportals der Taufkirche zu Florenz zu nennen, mit welchen fich Andrea Pifano (1270 bis nach 1349) als Erneuerer der Erzbildnerei unfterblichen Ruhm erwarb. Nach der Infchrift wurden fie 1330 von venetianifchen Giefsern vollendet. Die einzelnen Felder, 28 an der Zahl, enthalten in zierlichen Vierpafsrahmen zum gröfsten Teile die Gefchichte Johannes des Täufers, die unterften jedoch die acht theologifchen und moralifchen Tugenden. Da der architektonifche Teil der Thür nur fehr einfach, aber klar ausgebildet ift, ruht der Wert hauptfächlich in der Behandlung der figürlichen Darftellungen. Burckhardt fagt in dem mehrfach genannten «Cicerone«: »Es ift vielleicht die reinfte plaftifche Erzählung des ganzen gotifchen Stils.« Noch wertvoller ift die Bronzethür des Nordportals von Lorenzo Ghiberti (1381—1455), welche in den Jahren 1403—27 nach dem Mufter der Pifano'fchen Thür angefertigt wurde. In ebenfalls 28 Feldern, welche diefelbe Form wie diejenigen der letzteren haben, wird zumeift die Gefchichte Chrifli dargeftellt; nur die unteren 8 Felder enthalten die fitzenden Geftalten der 4 Evangeliften und der 4 grofsen Kirchenlehrer. Burckhardt fagt darüber: »Nirgends ift mit der blofsen prägnanten Andeutung, wie fie fchon der kleine Mafsftab vorfchrieb, Gröfseres geleiftet; zugleich wird Andrea Pifano hier an Lebendigkeit der Form und des Ausdruckes überholt.«

Die Bewunderung für diefe Pforte war derart, dafs Ghiberti fofort mit der Anfertigung der noch fehlenden örtlichen betraut wurde, die er bis zum Jahre 1452 vollendete. Diefe Thürflügel enthalten in 10 gröfseren, rechteckigen Feldern Gefchichten des alten Teftaments. Die zahlreichen Figuren heben fich von einem reichen, abgeftuften, landfchaftlichen und baulichen Hintergründe ab; die jeden Flügel ein-

fallenden, herrlichen Friefe enthalten Nifchen mit kleinen Statuetten, voneinander getrennt durch Medaillons mit Bruftbildern, und flaches Ornament. Der Künftler hat hier mit Abfichr die Schranken der Plaftik durchbrochen und Gemälde in Erz gefchaffen; aber, wie Burckhardt fagt, neben diefem Verkennen des’Zieles der Gattung taucht die neugeborene Schönheit der Einzelform mit einem ganz überwältigenden Reiz empor. Büchel Angelo erklärte voller Entzücken, die Thüren feien wert, die Pforten des Paradiefes zu bilden.

Fig. 490.

Ri⁻.

m*xzxaoMi

"7

RI

m „

nr    i '

-*11—11 mir' -, grrggM—

J ifn 1 ini •‘ir i i u iiéméi ⁻Tłigfruż^~t*‘f•* -

S!

«SSS»^; :*,

TśKhJrt i 4

b-4

P!

r,'ł<* .    '4

im.

;f m

i 2

U Si

i 'k

'    t-r-»

Vom Chor der Kirche San Marco zu Venedig.

Von Simone, dem Bruder des Donatello, und Antonio Filarete rührt die eherne Hauptpforte von Sankt Peter in Rom, 1439—47, her, kein hervorragendes Werk; am betten find noch die Reliefs und Ornamente der Einfaffungen gelungen, welche dem Simone zugefchrieben werden. Auch die Thüren der Sakriftei im Dome zu Florenz, von Luca della Robbia 1446—64 ausgeführt, nennt Burckhardt ein nicht ganz harmonifches Werk, ungeachtet grofser Schönheit im einzelnen. Obgleich eine Nachahmung der letzten Ghiberti'ichen Thür im Baptifterium zu Florenz, ift doch die im Chor von San Marco in Venedig befindliche Thür, welche in die Sakriftei führt, von vollendeter Schönheit. Diefelbe, nur 2,16 m hoch und 1,17 m breit (Fig. 490), wurde von Andrea San/ovino angeblich nach 2ojähriger Arbeit 1562 hergeftellt-

Die beiden grofsen Reliefs enthalten in ftark malerifcher Behandlung Chrifti Tod und Auferftehung, die Friefe in kleinen Nifchen 3 Propheten und 4 Evangeliffen, darunter fymbolifche Tiere, zum Teil von hoher Vortrefflichkeit.

Von den 6 an den Ecken und in der Mitte befindlichen Köpfen follen 3 die Bildniffe von Tizian, Pietro Aretino und Sanfovino felbft fein. Kleine Putten über und neben den Nifchen

tragen zu zweien Guirlanden von Blumen und Blättern oder heilige Bücher. Die gleichfalls von Sanfovino herrührenden, fehr zierlichen Bronzethüren des Domes zu Loreto flehen nicht auf der Höhe der früheren Arbeiten.

Einer wefentlich fpäteren Zeit, 1750, gehören die in Fig. 491 dargeftellten Erzthüren am öfllichen Vorbau des Campanile, der fog. Loggetta von San Marco in Venedig an. Diefelben follen von Antonio Gai herrühren.

Fig. 491.

gl

Wl

¹ .~,v

äs

kV

KJ

'7

vT«

w.

\\:

Ti

mm

■;>T'

t '*■

m

•A

si

IM

Vom Campanile zu Venedig.

In der Zeit vom Ende des XVI. bis zum XIX. Jahrhundert wurde nur wenig gefchaffen und durchaus nichts Hervorragendes; im Gegenteil zerftörten Krieg und Revolution, wie z. B. in Frankreich, vieles Vorhandene.

245-

Konftruktion.

Harken Schalen zufammen-

mm

Erft der Neuzeit blieb es Vorbehalten, die Eingänge ihrer monumentalen Bauten wieder mit folchen aus koftbarem Material hergeftellten Thiiren zu fchmücken. Diefer Koflbarkeit, fowie der Schwere wegen werden die Thürfliigel nie voll gegoffen, fondern aus nur etwa 2 bis 3 gefetzt, wo es nötig ift, unter Zuhilfenahme eines Eifengerippes, welches die erforderliche Steifigkeit verleiht.

Seltener werden die dünnen Platten auf einer Holzthür mit Schrauben befeftigt, befonders dann, wenn lie nicht gegoffen, fondern in Blech getrieben oder galvanifch niedergefchlagen find. In einem folchen Falle begnügt man fich häufig damit, nur die äufsere Seite der Thüren in diefer Weife zu bekleiden. Da man fo dünn nur kleinere Platten giefsen kann, müflen diefelben derart zufammengefetzt werden, dafs

keine fichtbare Fuge verbleibt. Dies gefchieht in der Weife, dafs man, wie in Fig. 492, die eine Platte an der inneren Seite über die andere fortgreifen läfst, fie beide mit Bronzenieten verbindet und die zufammenftofsenden Kanten vorher durch P'eilen fo glatt bearbeitet, dafs fie keine fichtbare Fuge hinterlaffen. Rofetten werden nie mit angegoffen, fondern mittels einer Schraube und Bronzemutter befeftigt. Glatte Gliederungen giefst man wohl in Zufammen-hang mit den Platten, verziert aber, fowie alle Ornamente gewöhnlich befonders und nietet fie auf die Platten, nachdem die Kanten wieder mit gröfster Sorgfalt durch Feilen geglättet find. Schwierigkeiten bereitet bei ihrer grofsen Schwere die Befefligung der Flügel in der Mauernifche. Das Anbringen von Pfannen mit Dorn ift hierbei unumgänglich nötig; aufserdem bedarf man aber noch einiger Bänder, deren Befeftigung an der Mauer fo erfolgt, dafs mit letzterer zunächft durch Verankerung Winkel- oder C-Eifen feft verbunden werden. An den vorftehenden Flanfch diefer Eifen können

Fig. 492.

nunmehr die Lappen der Bänder gefchraubt werden ; doch müffen die Schraubenlöcher wegen der verfchiedenartigen Ausdehnung des Materials länglich fein. Auf diefe Ausdehnung ift auch bei Beftimmung der Gröfse der Flügel Rückficht zu nehmen, weil fie fonft in den Falzen des Rahmens klemmen würden. Die Eifenteile werden fpäter durch aufgeheftete glatte oder verzierte

Bronzeplatten verdeckt.

Hauptfächlich deshalb wohl, weil zum Bronzegufs immer Zink oder Blei zugefetzt wurde, um das Metall leichtflüffiger zu machen, war bei den Gufsftücken diefes Jahrhunderts die fchöne grüne Patina nicht mehr zu erreichen, welche die im Altertum und Mittelalter

1/s w. Gr.

Fig. 493¹⁴¹).

IIP

liri

SKHH fei!

r*

JWIBigl!

lUittóókiaótiijfOi/iifiWili iöiiär

«Map "

ge-

goffenen Kunfterzeugnifle auszeichnet. Die Behandlung mit Säuren oder Aetzkali brachte nur eine ftumpf grüne Oxydation hervor, welche mit der alten Patina wenig Aehnlichkeit hatte und zudem nach einigen Wochen wieder verfchwand. Mehrfache Anwendung diefes Mittels konnte die Gegenftände arg fchädigen. Der Bronzefabrikant Fritze in Berlin hat fich jetzt ein Verfahren patentieren laffen, welches auf jedem Bronzegufs jene grüne Patina hervorbringt, die nach chemi-fcher Unterfuchung diefelben Beftandteile, wie die antike Patina enthält und dauerhaft ift.

II'

246.

Neuere

Beifpiele.

Von neueren Thüren fei in Fig. 493 14 4) der untere Teil eines der Modelle (Arch.: Schneider) gegeben, welche im Jahre 1887 zum Wettbewerb um die Anfertigung der Portale für den Kölner Dom eingereicht waren. Dasfelbe wurde mit noch vorzunehmenden kleineren Abänderungen für die Ausführung beftimmt.

Fig. 494 ift die Eingangsthür in den Prachtbau der Equitable-Gefellfchaft in Wien, dem Haufe *Zum Stock im Eifen« ; diefelbe ift von Schindler modelliert. Die beiden Reliefs in der Mitte der Thürflitgel beziehen fich auf die bekannte Sage vom Stock im Eifen.

Ul) Fakf.-Repr. nach: Centralbl. der Bauverw. 1887, S. 507.

Der in der Abbildung fehlende obere, rundbogige Abfchlufs der Thür enthält ein Gitterwerk von Weinranken, wie dies auch bei den unteren Thürfenftern angebracht ift. Die Umrahmung der Thür, fowie der Kämpfer find aus poliertem Granit ausgeführt.

247.

Material und Formen der

Eifenteile.

3) Schmiedeeiferne Thüren und Thore.

Bei aus Schmiedeeifen anzufertigenden Thüren und Thoren wird in felteneren Fällen und zu nebenfächlichen Zwecken auch Gufseifen verwendet, wie z. B. zu den Spitzen der Gitterftäbe, zu folchen Stäben felbft u. f. w., dann fchmiedbarer Gufs zur Herftellung von Blättern und Blumenkelchen bei Gittern, welche nach etwas

Fig. 494.

^T^awagwrfi ijŁj

*âSÊ

fœzjÀm.

-Sffe

*s«wa«2

' Il

»11

fji

rr

il

[■Tv

-■

*• Ii§

I

Sûâ

|K

JÉIlf ! *

' ^BU.nSgS

*jW

mmmi

Ma

«Il

-Äfe-

'r' !'3jrnTTbj

ÜÜ?I

mmm

.K

'ZdSt^Jń

tjP J

jpS^ff i f&&

v ■* § vi ,

mm

ftwwüHi-

Vom Haufe der Equitable-Gefellfchaft zu Wien.

ausfehen und nicht viel koften füllen, endlich auch Meffing und Bronze, um einzelne Teile von reicheren Gittern, wie Bunde, Säulchen u. f. w., durch die Farbe und den Glanz hervorzuheben.

Die im vorliegenden Falle für die Kunftfchlofferei in Betracht kommenden Formen von Eifenteilen find:

a) Das Rundeifen, welches von 5 mm Durchmeffer an käuflich ift. ß) Das Quadratei fen, desgl.

7)    Das Flacheifen, Band- oder Stabeifen. So nennt man jedes Eifen mit rechteckigem Querfchnitt, aber ungleich breiten Seiten. Die Dicke diefer Eifenforte beginnt fchon mit 1

; letztere nimmt bis zu 125mm um

und die Breite mit 25

mm

mm

und dann Zunahmen von je 100mm bis

mm

je 5 mm zu; hierauf folgen 150m,n, 200 zu 500 mm. Die Stärke fteigt um je 1 mm bis zu 20 mm.

8)    Die Form- oder Faffoneifen. Unter diefem Namen verfteht man zunächft die Winkel-, T-, I-, C- und Z-Eifen, dann aber Eifen in den verfchiedenartigften Formen, welche in gröfster Mannigfaltigkeit und Schönheit fowohl glatt, als auch mit Blattwerk und in anderer Weife verziert von dem Faffonwalzwerke L. Maiin-ftädt & Co. zu Kalk bei Köln hergeftellt werden. Die Mufter find fo zahlreich,

Fig. 495-

«aSI

'CST

jj

V,

haben.

-

nkÂÉlI

ms

mmm

ii; -

Va

dafs es zu weit führen würde, hier Proben derfelben bildlich zu geben ; es mufs deshalb bei dem Hinweis auf Teil I, Band I, erfte Hälfte, 2. Aufl. (Art. 268, S. 242) diefes »Handbuches« und auf das Mufterbuch der genannten Firma fein Bewenden Dadurch, dafs diefe Kunftformen jetzt fämtlich gewalzt werden, gewinnen die Schmiedearbeiten allerdings an Sauberkeit und befonders an Billigkeit; dagegen geht die eigentümliche Frifche und Natürlichkeit verloren, welche den mittelalterlichen Arbeiten, die nur durch Handarbeit mit den einfachften Werkzeugen in kunft-vollfter Weife hergeftellt find, ihren hohen Reiz verleihen.

Stärke käuflich. Die gewalzten Bleche werden zu Wellblechen ver-

mm

e) Die Bleche können gewalzt oder gefchmiedet fein. Sie beginnen mit einer Stärke von 0,375 mm und find bis zu 5,5

arbeitet und als folche zur Anfertigung von Thüren und Thoren für Fabriken, Lagerhäufer u. f. w. benutzt. Für die Kunftfchlofferei kommen aufserdem noch die perforierten oder gelochten Bleche in Betracht, welche heute fabrikmäfsig hergeftellt werden, während fie früher nur durch mühfames Ausfehneiden gewonnen werden konnten. P"ig. 495 giebt eine Anzahl folcher Mufter in einem alten, wahr-fcheinlich aus dem XV. Jahrhundert flammenden Thürflügel unbekannten Urfprunges. Der durchbrochene Mittelteil ift auf den Rahmen genietet; die Niete waren durch aufgefetzte Rofen verziert.

C) Der Draht wird, wie die Bleche, fowohl aus Schmiedeeifen, wie aus Stahl hergeftellt, hat gewöhnlich ein kreisrundes Profil und wird in den verfchiedenartigften Stärken gezogen. Er wird nicht nur zur Anfertigung verfchieden geformten Netzwerkes und ferner für Gitter benutzt, fondern findet auch zur Ausführung von Staubfäden und gedrehten Fruchtknoten der Blumen u. dergl. Anwendung.

248.

Bearbeitung

der

Eifenteile.

249.

Eifen

verbindungen.

7]) Endlich feien noch die Röhren genannt, welche aus Schmiedeeifen oder Stahl gewalzt und ' von der Schmiedekunft, foweit fie hier in Betracht kommt, dann gebraucht werden, wenn ein gleich ftarker Rundflab ein zu grofses Gewicht haben würde.

In gedrängter Kürze follen die Arbeiten angeführt werden, welche dazu dienen, die Eifenteile in die vom Architekten beabfichtigte Kunftform zu bringen. Die Befchreibung foll dem Architekten nur die Möglichkeit geben, fich dem die Arbeit ausführenden Schloffer verftändlich zu machen, fowie grobe Fehler beim Entwerfen zu vermeiden.

Durch das »Schmieden« erhält das Eifen bis zu einem gewiffen Grade die gevvünfchte Form. Es gefchieht bei Rotgluthitze mit Hammer und Ambofs. Durch das »Nafsfchmieden«, d. h. das Benetzen der genannten Werkzeuge mit Waffer, erreicht man eine glatte Oberfläche des Schmiedeltückes. Hierbei können die Eifenteile auch »aufgehauen« oder »gefpalten« , »umgekantet« , »getrieben« und »gebogen« werden.

Das »Schweifsen« gefchieht bei Weifsglut, um zwei getrennte Stücke, welche entfprechend vorgerichtet fein miiffen, alfo zufammenpalfend zugefchärft, gefpalten u. f. w., miteinander zu verbinden. Un-vorfichtige Schloffer verbrennen beim Schweifsen das Eifen, wonach es fpröde und brüchig wird und einen grauen, matten, nicht glänzenden Bruch bekommt.

»Strecken oder Ausfchmieden« nennt man das Verlängern eines Stückes, wobei es dünner wird, »Stauchen« oder »Verftärken« das Verkürzen oder Verdicken, alles bei Rotgluthitze. Das »Richten« erfolgt in kaltem Zuftande des Eifens, um windfchiefe oder verbogene Stücke wieder in richtige Form zu bringen; beim »Biegen« ift das Entgegengefetzte der Fall. Zum Richten gehört auch das »Spannen«, das Ebnen der gewalzten Bleche.

Das »Winden, Drehen oder Torfieren« wird hauptfächlich bei Quadrat-, feltener bei Flach- oder Kreuzeifen ausgeführt, um die Wirkung des Stabes zu erhöhen. Diefes Drehen erfordert, um die Windungen regelmäfsig zu bekommen, grofse Sorgfalt und Aufmerkfamkeit und gefchieht manchmal innerhalb eines paffenden Gasrohres, um feitliche Biegungen zu verhindern. Voluten oder Spiralen mitffen zunächft in der Ebene aufgewickelt und dann ausgezogen werden.

Unter »Treiben« verlieht man das Biegen bei kaltem Zuftande des Metalles, wodurch Teile einer ebenen Fläche zu Buckeln und Mulden herausgehoben werden.

Maffive Rundungen werden durch Einfchlagen in Gefenke hervorgebracht, Bleche mit gewölbtem Treibhammer auf Holz- oder Bleiunterlage gerundet. Auch profilierte Säulchen werden nach dem Stauchen des Eifens an den dickeren Stellen in Gefenken hergeftellt, fo dafs fie wie gegoffene ausfehen. Kleine Buckel, z. B. bei gotifchen Blättern u. f. w., erzeugt man mit dem Prelleifen. Das Treiben reicherer Formen, z. B. in Kupfer, bedarf fchon einer erheblichen Kunftfertigkeit. »Auftiefen« nennt man das Herftellen grofser, flacher Wölbungen mittels des Treibhammers, fo dafs die Schläge von der Mitte aus in Spirallinien nach aufsen erfolgen.

Das »Stanzen« gefchieht mit befonderen Mafchinen, und zwar kann man nicht nur Löcher, fondera auch kleine Vertiefungen in das Blech ftanzen.

Während der Renaiffancezeit erhielten fowohl Gitterteile (fiehe z. B. Fig. 496, eine Thürkrönung, welche jetzt im Germanifchen Mufeum zu Nürnberg aufbewahrt wird), wie auch Thürbefchläge, von denen fpäter Beifpiele gegeben werden, Verzierungen in Linienmanier, welche mit fpitzen Werkzeugen, alfo dem Flachmeifsel, Spitzpunzen u. f. w., eingehauen werden. Das »Punzen« gefchieht mittels des gleichnamigen Inftrumentes beim Blech von der Ritckfeite, bei ftärkerem Eifen von der Anlichtfeite aus, wobei erfteres mit kleinen Buckeln, letzteres mit Vertiefungen verfehen wird, um einen gekörnten oder gerippten Grund zu bekommen.

Weitere hierher gehörige Bearbeitungen der Oberfläche von Eifenteilen nennt man »Feilen«, »Schaben«, »Kratzen« mittels der aus Meffingdraht hergeftellten Kratzbürfte und fchliefslich, als fauberfte Ausführung, »Schleifen«, gewöhnlich mit Hilfe von Schmirgel.

Bezüglich der Verbindung von Eifenteilen fei auf Teil III, Band 1 (Abt. 1, Abfchn. 3, Kap. 1 : Verbindung von Eifenteilen) diefes »Handbuches« verwiefen und an diefer Stelle noch das nachftehende hinzugefügt.

Unter die gewöhnlichen, hier wiffenswerten Eifenverbindungen gehört zunächft das »An-und Zufammen-fchweifsen«, welches bereits im vorigen Artikel näher erläutert wurde, ferner das »Nieten« und »Ver-

fchrauben«, welches wohl keiner näheren Erklärung bedarf; dann das »Anplatten« oder »Anblatten«, ein mangelhafter Erfatz für das Anfchweifsen, wobei ein zugefchärftes Stück, z. B. das Ende einer Ranke, an ein anderes angelegt und mit ihm vernietet wird. Wird das anzulegende Stück nicht angefchärft, fo erhält das andere gewöhnlich einen eingefeilten Abfatz oder Einfchnitt, damit die Ranke ohne Brechung der Linie aus der Hauptranke herausläuft. Das »Ueberplatten« (fiehe z. B. Fig. 501) bei fich kreuzenden Flach- oder Quadrateifen gefchieht entweder, wie beim Holz, dadurch, dafs beide Teile zur Hälfte ein-gefchnitten werden oder dafs der eine über den anderen hinweg kantig oder rund ausgebogen wird, wobei keine Schwächung eintritt; der Stofs wird vernietet. Beim »Durchftecken« wird der eine Teil, wie überall in Fig. 496, durchlocht. Das »Auf- und Einzapfen« kommt befonders bei Gitterfpitzen vor und gefchieht in derfelben Weife, wie bei Holz. Durch den »Bund« endlich, eine Spange von rechteckigem, halbkreisförmigem oder auch reicherem Querfchnitt, werden, wie in Fig. 497, mehrere Stäbe oder Ranken zufammen-gehalten. Sind diefe Spangen oder Reife glühend aufgetrieben, »aufgefpannt oder aufgeprefst«, fo giebt dies eine feile Verbindung.

Fig. 496.

fr

R !%w

'Zi

.dk

fü

En

r/4

1 p

-r*«p|

I «J

■Vj$

SL cf

cS^

r\5

ej

v:

O'

M

•;i9R

250.

Gefchichtliches : Romanifche Zeit.

Obgleich das Eifen und die Schmiedekunft den Griechen und Römern bekannt war, fo ift doch als ficher anzunehmen, dafs diefelben davon faft nur zur Herftellung von Waffen und Nutzgegenftänden Gebrauch machten. Wie es in der Natur der Sache liegt, find uns nur wenig Refte erhalten, fo dafs die Schmiedekunfl er ft zur romanifchen Zeit für uns Intereffe gewinnt.

Doch auch da fmd es hauptfächlich Befchläge für Thüren und Thore, Spinden und Truhen, Kamingeräte u. f. w., von denen Rede bis auf untere Zeit ausgedauert haben. Eine der wenigen uns erhaltenen Thüren ift in Fig. 497 ¹⁴²) dargeftellt. Diefelbe flammt, im XIII. Jahrhundert angefertigt, aus der Abtei von Ourscamp und ift jetzt' in franzöfifchem Privatbefitz; die Höhe jedes Flügels beträgt l,so m und die Breite 0,4Sm. Die eigentümlichen Merkzeichen des Stils find das Auffpalten eines breiten Eifens und das Aufrollen der abgefpaltenen Enden zu einer Volute, das Verbinden freiftehender Teile durch den Bund, ferner das Zufammenfchweifsen mehrerer Stäbe zu einem Ganzen, die eigentümlichen Verzierungen in Form von Sternen, Rofetten, fowie die Form der Blätter mit ihren Aushöhlungen und den runden Umrifslinien ihrer einzelnen Teile. Doch foll bei Befprechung der Befchläge hiervon noch weiter die Rede fein.

112) Fakf-Repr. nach: Portefeuille des arts décoratifs, PI. 2S9.

ô&

:^zz ’:.....:i

Von der Abtei zu Ourscamp¹⁴²).

i/io w. Gr.

351.

Gotifche Zeit.

Fig. 497.

Łfc]

,oRci

ÏmIÜ

asVï/K

jv

JL

W01

T,

■.

VSg

-iw

»OS

■wc

0?|

09

O K,

ri

Si

IMa2F$

rj

i.

fm*-

CY

il

S .

99

'«T

c,

«>

t-

[

c>

Sê

i    <*

r4jfBvs?

r <j?

f) w

>r>i

^ÿVc)

(7 Y#\i

<?

In der gotifehen Zeit, von Ende des XIII. bis in das XVI. Jahrhundert hinein, treten an Stelle des Aufhauens und des Endigens in einer Spirale das Anfchweifsen, die kalte Nietung und die Drei- und Vierblattbildung, wobei die Stabenden zunächft breit ausgefchmiedet werden. (Als fehr frühes Beifpiel

gotifcher Schmiedekunft find die Gitterthüren in der Spitalkirche zu Krems [Oeflerreich] erwähnenswert¹³⁵). Später werden die Blätter, als fie gröfser wurden, angefchweifst und häufig aus Blech in zierlichlter Form gebuckelt oder aufgetieft (Fig. 498). Das Drehen der Stäbe, das »Torfieren«:, wird verfucht; die einzelnen Zweige der Ranken werden aber noch an den Treffpunkten übereinander gelegt, nicht durchgefteckt. Zur Zeit der Spätgotik werden die Pflanzenformen naturaliftifcher, Aefle und Wurzeln nachgebildet; das Eichen-, Ahorn-, Diflelblatt u. f. w. dienen als Vorbilder; die freien Enden der Ranken tragen Blatt- und Blumenkelche, und befonders ifl die Lilie hierbei wieder als Vorbild beliebt (Fig. 498).

Der Uebergangszeit zur Renaiffance gehört die Gitterthür aus der Katharinenkirche in Lübeck (Fig. 499) an. Hier kann man fehen, mit welcher bewundernswerten Kunflfertigkeit, unter Berückfichti-

Fig. 498.

mm

VS

k

Z&ütéëssMi

•>

¹

llO W. Gr.

von welcher eine Treppe nach dem Keller u. f. w. ausgeht. Die Fallthüren werden mit Gelenkbändern und einem eifernen Ring zum Oeffnen befchlagen, erhalten oft auch, behufs leichteren Oefifnens, ein über eine Rolle geleitetes Gegengewicht und irgend eine Verfchlufsvorrichtung. Bei fchweren Fallthüren ift, wo ein Gegengewicht fich nicht anbringen läfst und der Zugang nur von einer Seite aus ftattfindet, zum Oeffnen die in Fig. 480 ¹²⁹) mit allen Einzelheiten dargeftellte Kurbel zu empfehlen.

Die Rollenthüren (Fig. 481 12ü) finden ftatt der Fallthüren gewöhnlich aufser-halb der Gebäude, alfo über unterkellerten Höfen, auf Dächern u. f. w. Anwendung, um das Eindringen der Feuchtigkeit in die Thüröffnung zu verhindern. Die wie bei der gewöhnlichen Fallthür konftruierte Tafel erhält ringsum eine nach unten gerichtete, 6 bis 8 cm hohe Zarge, an deren Ecken vier Holz- oder Metallrollen befeftigt find, fo dafs fich die Thür auf zwei im Boden oder auf der Dachdeckung befefligten Schienen fortbewegen läfst. Ift eine folche Thür im Freien angebracht, fo mufs die Oefifnung mit einem erhöhten Rande aus verzinktem Eifenblech oder wenigstens ftarkem Zinkblech, welcher fich an die Dachdeckung oder den Fufsbodenbelag in

¹²⁹) Fakf.-Repr. nach: La Jemaine des conftr. 1877—78, S. 415. Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

²

Fakf.-Repr. nach dem illuftrierten Katalog der InduftrieAusftellung zu Paris 1867. Leipzig rS68. S. 136 u. 137.

³

) 2. Aufl.: Art. 317, S. 274.

⁴

13s) Siehe: Semper, G. Der Stil etc. Frankfurt a. M. u. München 1860—63. Bd. II, S. 521.

⁵

) Siehe: Burckhardt, J. Der Cicerone etc. 3. Aufl. Leipzig 1874. S. 592.

¹⁴°) Siehe: Kutschmann, Th. Meifterwerke Sarazenifch-Normannifcher Kunft in Sizilien und Unteritalien. Berlin.

TNL-

go

gung der damaligen mangelhaften Werkzeuge, die Blätter zunächft in mannigfaltigfler Form ausgefchmiedet, dann durch Treiben gebuckelt und aufgetieft wurden und fchliefslich noch mit dem Meifsel oder Punz-eifen die Äderung etc. erhielten. Ein ganz ähnlich behandeltes Gitter befindet fich noch heute am heiligen Grabe auf dem Kirchhofe zu Görlitz.

In der Verfallzeit der Gotik werden Steinformen in ganz mifsverftandener Weife auf die Eifen-technik übertragen, in Italien fchon viel früher. Kreuzblumen, Krabben, Spitzbogen, Mafswerke u. f. w. werden nachgebildet. Merkwürdige Beifpiele diefer Art, bei denen man trotz der Verirrung nichtsdefto-weniger die aufserordentliche Technik bewundern mufs, find z. B. die Gitter in der Cappella Renuccini in der Kirche Santa Croce zu Florenz, angeblich fchon vom Jahre 1.371, fowie eine franzöfifche Arbeit aus dem XV. Jahrhundert im Mnfeo nazionale zu Florenz mit Fifchblafenmotiv und mit einem auf das kunflvollfle hohlgefchmiedeten Rahmen.

Aehnlich ifl eine Thür der Maria Stiegenkirche zu Wien¹³⁵).

Bezüglich der Einzelheiten in den verfchiedenen Stilrichtungen ifl im untengenannten Werke¹⁴³) das Nähere zu finden.

¹⁴³) Gschwend, K. v. Formenfchatz für Kunftfchlofler. Leipzig.

15

Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

252.

RenailTance-

zeit.

Mit dem Erlöfchen des gotifchen Stils beginnt die Renaiffance, in Italien vom XV. Jahrhundert an, in Deutfchland fpäter und bis in das XVII. Jahrhundert hinein. Während aber die Architektur, auf die antiken Formen zurückgreift, ift dies bei der Schmiedekunft nicht möglich; fie mufs fich an das vorhergehende anfchliefsen, es weiter ausbilden und zum Teile fogar umgeftalten. Daher find auch der Wirrwarr und das Durcheinander der Formen in der Uebèrgangszeit nicht gerade auffallend.

In Italien hatte die Schmiedekunft um fo gröfsere Schwierigkeiten zu überwinden, als die Gotik

Fig. 499.

tVj!

ÜÀ

rav.

67

Cm

2)

:!

>2

kl

Von der Katharinenkirche zu Lübeck.

dort nie feilen Fufs gefafst und deshalb nicht die tüchtigen Vorbilder hinterlaflen hatte, die wir in Deutfchland noch heute bewundern. Eine der älteften Gitterthüren italienifcher Renaiftance dürfte die der Cappella ne degli Spagnoli in der Kirche Sta. Maria Novella zu Florenz (Fig. 500) fein, auch wenn die italienifcherfeits gemachte Angabe, fie fei im XIV. Jahrhundert angefertigt, falfch fein folltè. Die vierteilige Thür befteht aus lotrechten Gitterftäben, welche kalt auf Querftäbe genietet find; die Rankenverzierung der drei Friesftreifen ift aus Blech gefchnitten, ohne dafs verflicht wurde, den Blättern durch Treiben ein Relief oder durch Gravieren eine Äderung zu geben. Ebenfo find die zwifchen die Gitter-

Fig. 501.

a»K

s»g

&

iSS

\mè

HR

Swfe

sph

B

I

J®

fl

QÉr

Fig. 500.

r.

SJ

fë

Im

III

B 1

;•

PH

.f⁵

•>

%9

Dr.

; 0:i ■!

_______^

«ÈÉÜ

j^r”' y' "i i y/- J

: r*J

"TT-

Ç , Jjimjmmoartasasummtami

Von der Kirche Sta. Croce zu Florenz¹⁴⁴).

UsłlSfl -W? 3??** ■

L'Â]

*:<

Kii

ol

5Ü

i»-

ft*

Li'J

1'

1

IC*"

ææ:

pll^p

r,r-

Kijas

:v

?**w

i'A

*+**>*.

snssnMUdfi

Cf. • ¹ « « -«■-.

:rr~~

Von der Cappel tone degli Spagnoli in der Kirche Sta. Maria Novella zu Florenz.

Habe genieteten, durchbrochenen Spitzen aus Blech gefchnitten. Die ganze Ausführung ift noch höchft urfprünglich und viel mangelhafter als die gleichzeitigen Arbeiten des Nordens.

Ein gutes Beifpiel italienifcher Schmiedekunft, wenn auch in einfacher Ausführung, ift in Fig. 501 U4), einer Gitterthür aus der Kirche Santa Croce in Florenz, gegeben. Die vier Felder der zweiflügeligen Thür beftehen aus Rankenwerk in rechteckigem Eifen. Die Stöfse find meid durch profilierte Bunde zufammen-gehalten; wo fich die Verzweigungen durchfchneiden, gefchieht dies durch Ueberplattung. Kürzere Ranken find an der Stofsftelle zugefchärft und angefchweifst. In ähnlicher Weife ift das Ornament der drei wagrechten Friefe ausgeführt.

Im Verlauf der Renaiffancezeit vervollkommnete fich die italienifche Schmiedekunft in hohem Grade; ihre Motive wurden immer naturaliftifcher, und befonders grofs ihr Gefchick in der Nachbildung von Blumen und Blättern. Fig. 502 ¹⁴⁴), eine Thür aus dem XVII. Jahrhundert, welche fich jetzt in der Sammlung des Grafen Lanckoronsky in Wien befindet, foll dies veranfchaulichen. Im ganzen zeichnen fich diefe fpäteren italienifchen Gitter, wie die ganze dortige Renaiffancearchitektur, durch Schönheit der Formen, Einfachheit der Linienführung, überhaupt durch eine Mälsigung aus, welche, wie dies auch in Art. 185 (S. 139) bei den hölzernen Thüren betont wurde, lebhaft gegen die nicht feltene Ueberladung der nordifchen Erzeugniffe und nicht zum Vorteil für letztere abfticht.

Unfere deutfche Renaiffance hat der italienifchen gegenüber höchft charakteriflifche Merkmale. Zunächft wird für die Gitter in den weitaus meiften Fällen Rundeifen benutzt; mit Hilfe des Durch-fteckens werden förmliche Netzwerke und Geflechte gebildet, wie in Fig. 503 ¹⁴⁵), den unteren Fachen der Gitterthtir in der St. Barbarakirche zu Breslau vom Jahre 1634. Das in der romanifchen Zeit übliche, fpiralförmige Aufrollen der Ranken tritt wieder häufiger auf; die Stäbe des Netzwerkes bilden aufserhalb desfelben konzentrifche Kreife, wie z. B. am fchönen Oberlicht des Salzhaufes zu Frankfurt a. M. Ein weiteres Kennzeichen ift das Ausfchmieden des Rundeifens zu flachen Verzierungen in Form von Fratzen, abenteuerlichen Tiergeftalten und Grotesken, wie in Fig. 496 u. 503, andererfeits wieder zu flachen Blättern, Blumenkelchen u. f. w., wie z. B. in Fig. 459, und befonders am prächtigen Gitter des Maximiliandenkmals in der Hofkirche zu Innsbruck, welche auffallend gegen das kraufe Blattwerk der gotifchen Zeit abftechen. Schliefslich find die gewöhnlich die Pfoflen bekrönenden, herrlichen Blumen anzuführen, die, faft immer fchön, befonders an der Thürbekrönung (Fig. 496) eine vorzügliche Ausbildung erfahren haben.

Bei einfacheren Gittern diefer Zeit werden die aus Quadrateifen gebildeten Stäbe mitunter übereck verwendet und fleiler als 45 Grad nach zwei Richtungen hin befefligt, fo dafs fie ein Netz bilden. An den Knotenpunkten ift der eine Stab gelocht und der andere hindurchgefteckt. Charakteriftifch find befonders die Ranken und fonftigen Verzierungen, welche in gleichmäfsiger Verteilung einzelne Mafchen des Netzwerkes füllen. Ihre Befeftigung gefchieht ebenfalls mittels Durchfchiebens. In Fig. 526 ift diefe alte Ausführungsweife nachgeahmt. Deutfchland ift allerorts fo reich an Beifpielen diefer Kunftperiode, dafs es zu viel Raum erfordern würde, auch nur die hervorragendften hier einzeln aufzuführen.

²53-

Barockzeit.

Die Barockzeit umfafst etwa die zweite Hälfte des XVII. und das erfte Vierteil des XVIII. Jahrhunderts. Zu Beginn derfelben ftand die Schmiedekunft auf der Höhe des Könnens. Der Mafsftab wird im allgemeinen gröfser; während früher beim Gitter eine gleichmäfsige Verteilung der Mafien angeftrebt wurde, fuchte man jetzt diefelben an einzelnen Stellen zu vereinigen und dort durch prunkendes Ornament Gegenfätze hervorzurufen, indem man Nachbartheile ganz nüchtern und einfach behandelte. Statt des Rundeifens wird mit Vorliebe Quadrateifen, oft in verfchiedenfter Stärke, verwendet; die Durchfchiebungen verfchwinden und werden durch Ueberplattungen erfetzt. Während die Renaiflancegitter nach beiden Seiten gleich gearbeitet waren, haben die Barockgitter eine reichgeflaltete Vorderfeite, von der die ärmliche Rückfeite erheblich abflicht. Die Ranken verfolgen keine fortlaufende Linie, fondern werden im Winkel abgebogen. Während früher die Verzierungen wenig oder gar nicht aus der Ebene heraustraten, bekommen jetzt Blätter und Rofetten ein ftarkes Relief, und felbfl Voluten rollen fich heraus, die Fläche belebend. Mit profiliertem Eifen fucht man durchbrochene Giebel zu bilden und benutzt es auch zur Verbindung benachbarter Ranken. Kreuzungspunkte von Stäben werden mit kleinen Rofetten befetzt ; ja es werden Netze gebildet, welche mit folchen Rofetten oder, wie in Fig. 5°4> einem Gitterthor im bifchöf-lichen Garten zu Sens, mit kleinen, in Blech getriebenen Quallen gefchmückt find. Benachbarte Stäbe oder Ranken erhalten Zwifchenglieder in Geftalt von Kugeln, runden und ovalen Ringen u. f. w. ; Laubund Blumengehänge, ja grofse Wappenfchilder, Kronen, Namenszüge u. dergh, manchmal zu maffig, werden in Blech getrieben. Endlich beginnt man an grofsen Park- und Eingangsthoren Pfeiler mit Kapitell und

Fakf.-Repr. nach : Gewerbehalle 1889, Lief. 7, Bl. 5 u. Lief. 8, Bl. 53.

HJ) Fakf.-Repr. nach: Architektonifches Skizzenbuch. Berlin. 1884. Heft IV, Bl. 6.

»

(

4

M

l

i

i

4

(

r

(

\

N

Uä

TW»!

1/

^ p

Ü7

ja

.

t

:

I

i

ft

:l

§

i

I

X

Fig. 503.

U

à

mä

x*\t

o

\

*63

IM

i

%

ü

m

\

X

»V

:

y

V

0

V\

f

sägFEZ

Xf

Von der St. Barbarakirche zu Breslaul45). ca. i/₂5 w. Gr.

>

;v

a-

I

■

%

\/

¹

pm

XV,.*

y

m

y

1

1

r

m

1

Ai

1

L

1

%

7:

Fig. 502 ¹⁴⁴).

_<

mmm

p

&

'

¹

I

\

t

y

m

i

.......... -,

s

&

" !

:

I¹

^T-TITTT , -7    -IlTZ-;.-;. .'V37-7 ■ ■,-^r-r⁻⁷"-:7'~71:-77’

flSE-r

«PL

f,

’

V

■ ■

\

>

t

r/- *• ' '

m

ir=7

%

>

m

.

¹

I

¹

re

1

m

u

IS

J35s

Bafis in Nachahmung der Steinarchitektur aus Eifen zu bilden. Alle diefe Eigentümlichkeiten des Stils können am vorliegenden Beifpiele genau verfolgt werden, welches befonders auch zeigt, wie Prunkfucht und Prachtliebe der Charakter des Zeitalters geworden waren und felbft in den Arbeiten der Schmiede-kunfl zum Ausdruck kamen.

254-

Dem Barockftil folgte im XVIII. Jahrhundert das Rokoko unter der Regierung Ludwig XV in Rokokozeit. Frankreich, durch welches Deutfchland, infolge des 30jährigen Krieges völlig heruntergekommen, ganz beeinflufst wurde, fo dafs, wenn nicht franzöfifche Künftler, herbeigerufen durch einzelne prachtliebende

Fig. 504.

‘—s.-

—

-,

MiaïïbZwi

m

m.

fei

;«o£<

messm

lÉSjglII

51'

lis

KmS

mm

r.

im

lül

Vom bifchöflichen Garten zu Sens.

weltliche und befonders geiftliche Fürften, die Arbeiten hier ausführten, dies einheimifche nur nach franzofi-fchem Gefchmack und franzüfifchem Vorbilde thaten. In Bezug auf Technik läfst die Schmiedekunft der Rokokozeit jede frühere weit hinter fich. Man hält es oft kaum für möglich, dafs das harte, Barre Material die feinen kunflvollen Gebilde zu formen geftattete. Fig. 505 zeigt eine wunderbar gefchmiedete Thür aus dem Münchener Nationalmufeum mit allen Kennzeichen des Rokokoflils. Sie flammt von dem Chor-abfchlufsgitter der Dominikanerkirche zu Regensburg und wurde 1724 vom Schlofler David Nordmann in Regensburg ausgeführt. Jene Kennzeichen find zunächft das Aufgeben der Symmetrie in der Zeichnung; man fucht auf jede Weife eine dekorative Wirkung zu erzielen und verzichtet auf eine regelmäfsige

Teilung, fo dafs das Stab- und Sproffenwerk völlig in den Hintergrund tritt und befonders die gerade Linie vermieden wird. Das Quadrateifen wird gewöhnlich durch kantiges Flacheifen erfetzt. Das Akanthus-blatt id lang gezogen, dark gefchlitzt und zerfledert. Hierzu finden fich oft willkürlich kraufe und zer-riffene Schnörkel und Beigaben, an deren Erklärung und Herleitung felbfl ein Bötticher verzweifelt wäre. (Siehe z. B. in Fig. 505 die beiden Wedel oben neben der Mitte, fowie den Kranz im unteren Felde;

F'g- 5°S-

V*i

c.

.TV'.v

Mi

/•'

dann in Fig. 506 die Borde an der Bekrönung des Thores, dicht an der linken Pfeilerfigur u. f. w.) Das Blattwerk wird an platten Stellen gerippt, als wenn es fchraffiert wäre, um mehr Lebhaftigkeit in die Oberfläche zu bringen. Naturaliftifche Blätter, Blumen und Früchte , Füllhörner mit Sträufsen, Laubgewinde und -gehänge, felbft gefaltete und angehangene Tücher und Lambrequins müffen allenthalben zum Schmuck herhalten. Nebenher laufen aber auch nüchternere Verzierungen, wie Mäander- und Wellenborden, Flechtbänder, Rofetten in Kreifen, zur Verbindung parallel laufender Stäbe und Ranken dienend, u. f. w. Deutfch-land und Frankreich weifen an Kirchen- und befonders Parkthoren von Schlöfiern ganz hervorragende Leiftungen auf. Verfailles, Schwetzingen, Karlsruhe, die Thore der Jefuitenkirche in Mannheim und befonders auch die Parkthore an der Refidenz zu Würzburg geben davon Zeugnis. Von letzteren fei eines, welches, bis auf den kraufen Auffatz, fich durch eine für jene Zeit feltene und edle Einfachheit auszeichnet, in Fig. 506 gegeben. Der Hofgarten, zu welchem es führt, wurde 1729 angelegt und das Gitter angeblich vom Schloffer Machenod ausgeftihrt. Die Schlag-leiden find 25cm breit, die lotrechten Stäbe von Quadrateifen, die Mäanderverzierungen etc. aus Flacheifen, hochkantig zur Anficht, hergedellt, alle Guir-landen, Blätter, Blumen und Ranken kunftreicli mit der Hand gefchmiedet. Nur einige Zuthaten am Auffatz zeigen, dafs das Kundwerk der Rokokozeit angehört; fond würde man es als ein Erzeugnis des Barockdils anfeben können.

tmj

Je

Hin und wieder, z. B. im Dom zu Kondanz, in der St. Ulrichskirche zu Augsburg, im Therefianum zu Wien, in Prag u. f. w. fieht man Thüren, deren Stäbe perfpektivifche Architekturen nachahmen, eine kleinliche Spielerei, die den Zweck, eine Vordellung von Grofsräumigkeit zu erwecken, gänzlich verfehlt.

255-

Zopfftil.

256.

Einteilung.

Den Rokokodil löde unter Ludwig XVI. der Zopfdil ab, welcher, im gröfsten Gegenfatz zu dem vorhergehenden, eine Nüchternheit und Eckigkeit aller Gebilde hervorrief, der auch die Schmiedekund unterlag. Ihre damaligen Erzeugnifie find langweilig und nicht erwähnenswert. Die Revolutionszeit, welche nichts neues fchuf, fondern nur zerdörte, die Armut nach den Befreiungskriegen, waren L rfache, dafs die Technik immer mehr zurückging und erd in den letzten Jahrzehnten wieder , wie es fich fogleich zeigen wird, Werke fchuf, welche fich denjenigen früherer Jahrhunderte würdig an die Seite dellen können.

Bei den neueren eifernen Thüren kann man unterfcheiden : a) undurchbrochene Blechthiiren, ß) verglafte, eiferne Hausthüren und 7) Gitterthüren.

Undurchbrochene Blechthüren werden nur feiten künftlerifch ausgebildet, dienen alfo faft immer nur untergeordneten Zwecken. Schlagen folche Thiiren in Falze, fo ift auf die Ausdehnung bei der Wärmeänderung Rückficht zu nehmen. Wenn diefe nur durch den Einflufs der Sonnenftrahlen erfolgt, fo ift ein Wärmeunterfchied von — 25 bis -j- 50 Grad C. möglich und eine Längenveränderung des Eifens von

357.

Uudurch-

brochene

Blechthüren.

Fig. 506.

yj.

M

TT«

YJL

/‘-Ù

wmm

.Hl

iS

‘wh

LA

il

I,

fr

fit

. i Li i

rfeSfr

Rg

■Ś

FL

wm

..

mm

fei.

Von der bifchöflichen Refidenz zu Wilrzburg.

0,i 2ß . 75 = 0,95

einen freien Zugang gewähren, alfo ficli nicht klemmen, fo ift fogar der 6-fache

min

für jedes lauf. Meter. Soll bei einem Brande die Thür noch

Spielraum zu laffen. Indes haben fich einfache eiferne Blechthüren bei der Brandhitze nicht bewährt, weil fie fich verziehen und verbiegen und den Brand nur kurze Zeit abhalten. Beffer find doppelwandige Wellblechthiiren, deren Zwifchenraum mit einem fchlechten und unverbrennlichen Wärmeleiter, wie Schlackenwolle, Asbeft u. dergl.,

#r

73E3 niSteST«".-.';?

>! o

OZ£

Fig. 508 ¹⁴⁶).

li o

o⁽ r-

*v<

60 SO. 7

Tio w. Gr.

i!

f-55-

s-s-;

II

II O

JO

jl

I]

nëM

o!

1°., 1°

Ni

!r

G---

750

\i

31

Fig. 507 >⁴⁶).

a\

ca. I/50 w. Gr.

gir'

yj

\F

SlSZi.S

S2S7 6.S

Mf.s

77.516

Fig. 509.

Fig. 510-

•ä"

•>

Fig. Sn.

77. St. 6

*/lO w. Gr.

6s.*s.s

**0.60.3

MM,

77.316

u\/X

¹/lO w- Gr.

Fig. 512.

■cr-tr

77

77

O ^ ©

O----____c

{n*\

---nv

30506

“—4-2*

M*+MH

36

Einzelheiten zu Fig. 507 u. 508 ¹⁴⁰).

ausgefüllt ift. Sehr gute Erfahrungen hat man mit nach Rabitz-Syftem angefertigten Thüren gemacht. Diefelben erhalten ein Rahmenwerk aus Winkel- oder T-Eifen, während die Fläche aus Drahtgewebe mit beiderfeitigem Ueberzug mit unverbrennlichem Mörtel hergeftellt wird. Die Thüren fchlagen in Falze, die ebenfalls aus Formeifen ausgeführt und durch Rabitz-Putz gegen Hitze gefchiitzt werden.

Fig. 5*3-

~.L

•ff-

ft®;

™\

31

«li"

o“cTTo!

jo!

II

nl

Gewöhnliche innere Thüren aus Schmiedeeifen beftehen aus einem Rahmen von Flach-, Winkeloder T-Eifen mit aufgenietetem, 1 bis 3 mm ftarkem, glattem, vor-erft »gerichtetem« oder geriffeltem Blech, welches durch aufgelegte Flacheifenbänder oder Ziereifen,

V.

\L

l:o

LJß

110 w. Gr.

Taf. 83.

lł6) Nach: Breymann, G. A. Allgemeine Bau-Konftruktions-Lehre. Teil III. 5. Aufl. Leipzig 1890. S. »91 u.

wie fie das bereits genannte Mannfiädt’lche Mufterbuch aufweift, durch Rofetten u. f. w. belebt werden kann.

Gröfsere Dreh- oder Schiebethore erhalten gewöhnlich eine Wellblechbekleidung

. Drehthore bewegen fich unten in einer Pfanne, oben in einem Haiseifen; des grofsen Gewichtes wegen giebt man dem freien Flügelende eine Rolle und läfst es auf einer Viertelkreisbahn laufen, was auch die

Verwendung leichterer Kon-ftruktionsteile geftattet.

Grofse Drehthore, wie fie für Werkftätten, Lokomotiv-fchuppen u. dergl. gebraucht werden, müffen faft immer eine Schlupfthür erhalten, deren Anbringen defshalb mifslich ift, weil dabei das Durchfchneiden Verbandeifen

bei einer Blechftärke von 1 bis 2

Fig. 5H-

<*)

mm

\A

■■■

f:

durchgehender

kaum zu umgehen ift. Fig. 507 bis 512 geben die Anficht und die Einzelheiten eines folchen fchmiedeeifernen Thores mit Oberlicht¹'¹⁰).

In der unten genannten Quelle ift darüber folgendes getagt: »Jeder der beiden Thorflügel befteht aus einem Rahmen von C-Eifen, welcher durch zwei aus L-Eifen hergeftellte Streben und ein aus Flacheifen mit Spannfchlofs gebildetes Zugband, fowie durch mehrere, teils E-, teils L-förmige Riegel ver-fteift wird. In dem rechten Flügel ift die untere Strebe unterbrochen, um Raum für die kleine Durchgangsthür zu fchaffen. Die Schlagleifte des Thores wird durch ein auf dem Rahmen auf-' genietetes J_-Eifen gebildet (Fig. 512). Ebenfo ift

ein L-Eifen als Anfchlag untergenietet (Fig. 509), welches indeffen auch entbehrt und durch Tieferlegen des Rahmens felbft erfetzt werden könnte. Das Drehen der Thürflügel erfolgt um eine in Verlängerung des oberen E-förmigen Riegels angebrachte, gefchmiedete Angel (Fig. 5I2)> welche mit dem Rahmen verfchraubt ift und auf einem eingemauerten Zapfen ruht, fowie um eine nach Fig. 510 an dem Rahmen beteiligte Pfanne, welche fleh auf einem im Fundament eingelaffenen Stahlzapfen dreht. Die Pfanne erhält eine Einlage von Rot-gufs behufs Verminderung der Abnutzung.

Das Thor ift im unteren Teile mit Wellblech und im oberen mit Glasfenftern bekleidet. Das \\ ell-blech wird am Rahmen und an den Riegeln aufgenietet und ftöfst unter das als Rahmen für das Glasfenfter dienende Winkeleifen (Fig. 508), während es unten gegen ein 4 Blech aufläuft (Fig. 509). Auf diefe Weife ift das Eindringen von Wafler durch die Vellen verhindert. Die kleine Eingangsthür befteht aus einem aus L-Eifen gebildeten Rahmen und einem mittleren Riegel, auf welchem das Wellblech aufgenietet ift« (Fig. 511).

Ttfj

§ME

. er

•i>

WflTM,

•:

p§

J^bS?

rrmmr. -«

Ff¹

ki

n

g®>|yj5jj:

!§™M

KSfiwi***

■7.

sfelsj

':M

BiH

É-RW’-'ïl

sÄfb^M f*wà

mm$m

|#ai

Mi

mm

'“îjiikATrH!

P/

1!

n:

"l!

&•!>

■y§#

SSÜ¹

s?4

am

Fufs des Rahmens

mm

ftarkes, unter den Rahmen genietetes

258.

Verglafte

eiferne

Hausthiiren.

Schiebethore können bei ihrer günftigen Unterrtiitzungsweife etwas leichter konrtruiert werden als die vorigen; doch, da das Hauptgewicht lieh aus dem Wellblech ergiebt, irt der Unterfchied des Gefamtgewichtes kein grofser. Ein Mangel folcher Thore ift, dafs die Verfchlufsvorrichtung leicht in Unordnung gerät, wenn fie nicht felir forgfältig ausgeführt ift. Wie bei den in Art. 225. (S. 183) befchrie-benen Holzthoren werden nach Fig. 513 am oberen Rahmenftück der Flügel, gewöhnlich an den Ecken, zwei Laufrollen befeftigt, welche auf einer oberhalb der Oefifnung an der Wand befeftigten Schiene hinlaufen. Am unteren Rahmen erfolgt die Führung in einem von zwei Winkeleifen befäumten Schlitz. Die Einzelheiten der Konftruktion gehen aus Fig. 513 deutlich hervor.

Wie auch Blechthüren aufserordentlich reich und fchön ausgeflattet werden können, zeigt Fig. 514, eine in München befindliche Thür (Arch.: Martens)', nur der mittlere Teil wird für gewöhnlich geöffnet. Solche Hausthiiren bedürfen eines eifernen Futterrahmens, der, wie bei den Bronzethüren, zweck-mäfsigerweife durch ein E-Eifen gebildet wird, um daran die Bänder bequem befeftigen zu können. Wegen der Bewegung bei Temperaturänderungen ift es vorteilhaft, auch diefe Thüren nur auf einem einzigen Dorngehänge laufen zu laffen; die Bänder dürfen nur Halsbänder fein, die das Verfchieben nicht hindern. Auch die Löcher der Steinfehrauben, mit welchen die C-Eifen am Gewände befeftigt find, müffen defshalb länglich fein. Diefe C-Fifen werden natürlich durch aufgenietete Zier-eifen verdeckt. Einen dichten Fugenfchlufs kann man bei eifernen Thüren nicht erzielen, man miifste denn hin und wieder zu erneuernde Gummiftreifen einlegen.

Den Blechthüren reihen fich die verglaften eifernen Haus-thüren an, welche in neuerer Zeit mit den hölzernen ftark in Wettbewerb treten. Sie verfprechen eine gröfsere Dauer und gröfsere Sicherheit, haben jedoch den Nachteil gröfseren Gewichtes. Letzterem Umftande entfprechend müffen die Flügel entweder einen Rahmen aus nur aufgenietetem Bandeifen oder aus Winkeleifen erhalten. Vortretende Sockel und fonftige Teile find als Karten zu konftruieren. Sonft laffen fich diefe Thüren mit Hilfe des Mannftädt'fchen Murterbuches, wie dies in Fig. 515, und zwar nach der in Fig. 516 dargeftellten, von P. Krüger in Berlin ausgeführten Thür verflicht wurde, leicht zufammenfetzen. Ein anderes, fehr reich von Ed. Puls in Berlin

gefchmiedetes Thor (Arch.: KayJer & v. Grofzheim) für eine Durchfahrt (Fig. 5 ¹7 ¹¹⁷> hat im unteren Teile der Flügel Kartufchen mit Quadern. Letztere werden in Blech getrieben und hohl aufgefetzt. Andere derartige Thüren und Thore derfelben Werk-rtätte find in Fig. 518 ¹⁴⁸) u. 519 14lł)» letztere vom Palais Borfig in Berlin (Arch.:

F<g- 5I5-

AJIÆ

AXZÖ6.4

ji.KmĄ

l/lO w. Gr.

lł") Falcf.-Repr. nach: Gewerbehalle 1880, Lief. 1, Taf. 2.

l*s) Fakf.-Repr. nach dem in Fufsnote 136 (S. 214) genannten Katalog, S. 97.

1«) Fakf.-Repr. nach: Eeil. zu den Verh. d. Ver. f. deutfehes Kunftgewerbe zu Berlin 1855, Nr. 4. ls0) Fakf.-Repr. nach : Mufleibuch ür Kunftfchlofler, Bl. 12.

Fig- 517 ¹⁴⁷).

PWâCf :

1

i

u

mm

h

G

&

K i :

t

k

s

n

>-

SI

P

gg

p£||fctr^^pftkk

Mi

m

ü

'

Si

mms

LîflS-SI .

M

H

: ••• : ' . '

i

A

M

i

1

£

“-■

■f

S >,

fljttgi

■

^_a

y -

J (S

'i

!

JO

■ "

s:

m

h¹

ni

I

!

■p

m

\v

%

Fig. 516.

L=~=:--- . I

:-jfl

i

II¹«

jifl

~

"Î

n

ii

!

$99

i

*

II

-N S&.

f

e

jmw

■i

iB|

M

ca. */i5 w. Gr.

[

m

î?'-y

F

r

g-;

r-.

fi

-.

I®

I

s

■ : nb

4gr^ //// s/f

MW!

foi

.

//,'î

é*

£

r\

\

WM

" VA

i

-

€-

?

)

Ź :!

f

W

»--- -~-r

' li %    ¹

f:

1?

mm

M’

ą

-Wlez

MM

a^gg?

»'■!!

lis

Mi

I»

il

» V ■•'

X

gjgis

iæssssz?.

§60

mm

ÊÉjüg

SPliMp

Ok

ÄS

Fig. 518 U8).

Mar;:?;::,

'Mmgżz- . ;

»"'•

Vom Palais Boi-ßg zu Berlin¹⁴⁹).

-^~a/

miiiiiisiiÄSsi

a^i

ît

Tl

,H

iffi

-si;

Ml

£ x'*s ^ts

XMÆÆ

ii

Br

fggil

$1111

XMxMX

i*

W

sk

■.Mit;

wmmlmâ *

ai

w v.v. V».    ..

nai;

||f |j

^mmmm

si

ii

m

"M

w&r

JÇ7

wm®

■-

'

-    .    i-'—"

•6iS Su

Vom Haufe des Reichsvcrsichcrungsamtcs zu Berlin

■:r\

\>

L«

;i

Kxi

ocS -Sij

Amam

;te!j |1

MS

ysyp^wiW

Wi

Ende & Boeckmann), endlich in Fig. 520 vom zu Berlin dargeftellt, welch letztere auf der Ausftellung in Chicago glänzte.

Gitterthüren und -Thore werden entweder in den Einfriedigungen von Gärten, Parken etc. oder auch bei Häufern an kleinen Vorräumen angewendet, welche den Hauseingängen liegen, oder endlich auch zum Abfchlufs von Innenräumen be-

Gebäude des Reichsverficherungsamtes

vor

²59*

Gitterthüren und -Thore.

Fig. 521 ¹⁴⁸).

Si

«JP

m sgg

-, P

\%

iil

ligigl

MBm

fM-j ■

•V

M,

c'/i

I .11¹

_ ¹ ■ r.-i:

IKS³⁵

BHP

wSm

PP

'mjjm

MI

-**

........... ,

iliiiS'

Bi;

«SS:

:Ç

SRS'-

mm

pajC

c>X-;

un

iM¹

sc

juI«

« IR

m W

ggfgjl

lifebifeii

■•S''

41 /JA

a sä

w>

JP

;x r-/r^

Aj.......

uini

IfflSB:

»in

ly

‘~A

nutzt, welche dem Einblick nicht völlig entzogen werden follen. Alle Gitterthüren müffen lo feft konftruiert fein, dafs fie nicht facken. Dies kann man entweder wieder dadurch verhüten, dafs man die äufsere Kante auf einer Rolle laufen läfst, oder, wie in Fig. 521 ¹⁴⁸), durch Bänder, welche gewöhnlich vom oberen Aufhängepunkte nach dem diagonal gegenüber liegenden reichen und auf Zug in Anfpruch genommen werden. Im vorliegenden Beifpiele, einem Gitterthore von Barnards, Bifhop & Barnards in Norwich, welches fowohl auf der Parifer Ausftellung im Jahre 1867, als auch auf der vom Jahre 1873 in Wien Auffehen erregte, haben die

jłfc.

-kV

V»

.....-tfi

iA

3^3

e,

V (wf

irh

Kfe

‘-jS\

ra

[umŁkLlalfurfmpiTTil t|T^: ]>t^’. -

kJ.

Ar*

4>

Fig. 522.

3T*⁵'

*se*ërç»

li

■f-

iW

•n.

•~$yt

*1

A/*

ii

I,

mm

.«

M*

£1

Fig- 523-

Kat

SM

H2

Diagonalen entgegengefetzte Richtung, find alfo Streben. Für gewöhnlich durch-fchneiden folche Diagonalen in unangenehmer Weife alle Stäbe und Architekturteile und erhalten deshalb noch ein anderes, fie in entgegengefetzter Richtung kreuzendes Band, fo dafs, wie bei hölzernen Gittern, ein Andreaskreuz entlieht ; oder fie werden bogenförmig ausgeführt oder fallen endlich gänzlich fort, und dafür werden im unteren Teile der Flügel volle, jedoch durch Verdoppelungen verzierte Bleche

Fig- 524.

iS

P'

"VN II 11 I 111II-

wmmm

mm

üL-k

5äs~

im

Hk

Bl

II

IMmiäT......................................

Von der Kolumbifchen Weltausftellung zu Chicago¹⁵¹).

angebracht, welche wenigftens einigermafsen Erfatz bieten. Im vorliegenden Bei-fpiele find die Streben fehr fchön zum Anfchlufs der Ranken benutzt, wogegen in Fig. 522, einem reizvollen, von Ed. Puls in Berlin entworfenen und ausgeführten Gitter am Vorraume eines Berliner Haufes, jene Bleche verwendet find.

Garten- und Parkthore erhalten gewöhnlich die Architektur der fich an-fchliefsenden Gitter, von denen fie durch Steinpfeiler oder durch fefte, in Eifen konftruierte Stützen, diefe häufig in Verbindung mit Gaslaternen, getrennt werden. Reichere Ausführung, gröfsere Höhe oder fchmückende Auffätze heben fie aus ihrer

Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

Umgebung heraus (fiehe auch Fig. 504 u. 506). Diefe Auflatze werden beim Oeffnen doppelflügeliger Thiiren in unfchöner Weife in zwei ungleichmäfsige Hälften getrennt. Beffer ift es deshalb, wo dies die lichte Höhe geftattet, einen feiten Kämpfer durchzulegen und darüber den Auffatz anzubringen. Die Wendefäule wird durch ein Ouadrateifen von 3 bis 7cm Seite gebildet, die Schlagfäule durch zwei zufammen-fchlagende, ein hohles Quadrat bildende Winkeleifen oder durch ein Winkeleifen an einer, ein hineinfchlagendes Quadrateifen an der anderen Seite, oft jedoch auch durch Profileifen des Mannftädter Werkes. Das Anbringen der Schlöffer in fchöner,

Fig- 525-

ê.

è.,.è

il

m.

mu

Von der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg.

fich der Zeichnung einordnender Weife hat manchmal grofse Schwierigkeiten. Der Symmetrie wegen erhält der zweite Flügel meilt ein blindes Schlofs ohne innere Einrichtung (vergl. Fig. 524 u. 525). P'ig. 526 bringt Schlofseinzelheiten vom Paradeisgartengitter in Wien, welches fo gefchickt angeordnet ift, dafs das Schlofs kaum bemerkt wird — bei manchen vielleicht ein Fehler.

Die Gitterltäbe werden gewöhnlich zwifchen zwei wagrechten, fehr flachen C-Eifen durch Vernietung befeltigt. Da, wo fich Ranken und dergl. an diefe C-Eifen anlehnen, mufs zwifchen diefelben ein Futterftück eingelegt fein, um erftere daran feltnieten zu können. Gufseiferne Kugeln und Hohlkörper miiffen fo durchlocht werden, dafs darin gebildetes Schweifswaffer oder eingedrungenes Regenwafler ablaufen kann, weil fie bei Froftwetter fonft, oft explofionsartig, zerfpringen. Die Be-

feftigung der Flügel gefchieht oben mittels eines Halsbandes oder, bei fehr hohen Thoren, um das Schlingern beim Drehen zu verhindern, mittels zweier folcher Bänder, unten mittels Zapfen auf Pfanne oder Pfanne auf Dorn.

Hohe, doppelflügelige

Thore bedürfen, wo ein fetter Kämpfer fehlt, aufserdem noch einer Spreizftange, welche in allerdings unfchöner und oft unbequemer Weife von oben nach unten in

Fig. 526.

r:

jr

VJ £

ïÿ -

?£j[ V

i- fe

rmm

i à

i fwè

if/ i

g «ff

-\£

y?

^S»v:

tmi

VÆr'

SKI

Cłi

fs&j?

BK&ü

v»

te

«V miv:

il

k>X

«B-

Pl'^ïL^

ir H

Il- - UJ‘4

S&i

SI

i ! r-i

3»

i a il i.

Vom Paradeisgartengitter zu Wien.

fchräger Stellung in den Raum hineinreicht. Von allen diefen Befchlägen foll im nächften Kapitel die Rede fein.

Zum Schluffe feien noch einige Beifpiele gegeben.

Fig. 524 ¹⁵ *) ftellt ein von Gleichauf entworfenes und von Ed. Puls in Berlin für die Kolumbifche Weltausftellung in Chicago ausgeführtes Gitterthor dar, welches dort den Eingang zu der Gruppe der Edelmetallarbeiten abfchlofs. Die Stäbe find in Gefenken gefchmiedet ; die Breite des Portals beträgt im Lichten 2,44 m*

Fig. 525 zeigt die von Rafchdorff entworfenen und von Fabian in Berlin hergeftellten, etwa ll/sm hohen Gitterthüren, welche an der Vorhalle der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg die 5 Oeffnungen abfchliefsen. Hierbei find Rund-, Flach- und Quadrateifen verwendet.

Fig- 527 bringt eine von A. Leibold in Nürnberg angefertigte, im dortigen Rathaufe befindliche einflügelige Thür mit daran ftofsendem Gitter, welche in glücklicher Weife die deutfchen Renaiffanceformen wiedergiebt, Fig. 523 eine fpät-gotifche Thür vom Rathaus zu Lübeck. Die fehr zurücktretenden Gitter-ftäbe find mit Ranken durchflochten, welche in höchft. realiftifcher Weife in den unteren Feldern in Form von kahlen Wurzeln ausgefchmiedet, in den oberen jedoch mit Blattwerk gefchmückt find.

Fig. 527.

ja

'A

«r-

sMM

/x

li

••

SO

HA.

.

cm

bi

Vom Rathaus zu Nürnberg.

Fig. 528 I52) ftellt endlich eine Leiftung erften Ranges moderner Schmiedekunft, das prachtvolle, monumentale Abfchlufsgitterthor der Feldherrnhalle im Zeughaufe zu Berlin dar. Der Entwurf rührt von Hitzig her; die Ausführung lag in den Händen von Ed. Puls in Berlin.

d) Thüren aus Stein.

360.

Steinerne

Thüren.

Thüren aus Stein find hin und wieder für Badeanftalten, fo z. B. im Admiralsgartenbad zu Berlin, hergeftellt worden. Dort find die Bäder II. Klaffe in einem grofsen, gewölbten Raum untergebracht, in welchen die einzelnen Zellen mittels in C-Eifen eingefügter Schieferplatten eingebaut wurden. Natürlich mufsten auch die Thüren aus demlelben Material ausgeführt werden, was mit gutem Erfolge in der Weife gefchah, dafs mittels fchwacher Bolzen die Bänder und Schnepperfchlöffer auf den Stein gefchraubt wurden. Als Schieferplatten in der verlangten Zahl und Gröfse nicht rechtzeitig geliefert werden konnten, wurden ftatt derfelben mit gleichem Erfolge dünn gefügte Platten aus belgifchem Kohlenkalk, dem fog. belgifchen Granit, verwendet.

Daraus geht hervor, dafs überhaupt alle Gefteine brauchbar find, welche das Zerfchneiden in dünne Platten geftatten und dabei eine gewiSSe Zähigkeit befitzen, welche Sie gegen Zerfpringen bei ftarkem Zuschlägen der Thüren Schützt. Wände und Thüren wurden mit OelSarbe in hellem Tone angeStrichen.

Fig. 528.

. ln

mms j

/V

fei

,9}.

.0

<£Uir‘

■vTi

jiSSill

mmi

fr

Ml

fKKm/ mm

mm

M\

g# 4

i.

vy-,

1. •

rSö-

HHBHM

map

v,

LL

r- =

ss

M»

___

4j j ijg ^

Von der Feldherrnhalle im Zeughaus zu Berlin 15Z).

Durch amerikanische ZeitSchriSten wurde verbreitet, daSs Thüren aus mit Oel getränkter PapiermaSSe hergeftellt worden Seien. Ueber die Anwendung und Brauchbarkeit verlautete jedoch nichts Näheres.

8. Kapitel.

Thürbefchläge und -Verfchlüffe.

261.

Einteilung.

262.

Allgemeines.

Unter den Thürbefchlägen unterfcheidet man hauptfächlich :

a)    Vorrichtungen, in denen fich der Thürflügel bewegt;

b)    Vorrichtungen zum Verfchlufs der Thüren, und

c)    fonflige Befchlagteile, wie Thürklopfer, Handgriffe, Zuwerfer, Sicherheitsvorrichtungen gegen Einbruch u. f. w.

Fig. 529¹⁸³).

Diefes Beftreben nahm zu, je mehr fich das Zeitalter von der gotifchen Periode entfernte.

Wie auf allen kunftgewerblichen Gebieten fucht man aber heute auch darin Wandel zu fchaffen, wie im folgenden gezeigt werden wird.

Während die Befchläge befonders im XV. und XVI. Jahrhundert eine hohe Kunftfertigkeit erforderten, werden fie heute mit wenig Ausnahmen handwerks- oder fogar fabrikmäfsig hergeftellt, und während fie früher neben ihrer nützlichen Eigenfchaft in hohem Grade als Schmuck betrachtet wurden, während man fich alfo früher bemühte, alle Konftruktionsteile zu verzieren, geht man heute fo weit, die Eifenteile im Holzwerk oder unter einem deckenden Oelfarbenanftriche zu ver-ftecken.

ca. */i5 w. Gr.

a) Vorrichtungen zum Bewegen der Thürflügel.

Das Anfertigen der Thürbänder fchon des XII. und XIII. Jahrhunderts Hellte grofse Anforderungen

Gefchichtliches: an jjg Kunftfertigkeit des Schmiedes, fo dafs man fagen kann, derfelbe fei fähig gewefen, die fchwierigften Romanifche Zeit.

263.

und kunftvollften Stücke auszufiihren. Die Thüren des Mittelalters beftanden, wie in Art. 197 (S. 153) bemerkt wurde, meift aus grofsen Brettertafeln, die durch den Eifen-befchlag ihren Zufammenhang bekamen. In-folgedeflen haben die älteften uns bekannten Thürbänder, fchon diejenigen des XI. Jahrhunderts, zwei kreisförmige Arme, welche dicht am Aufhängepunkt an das lange Band gefchweifst find, über die Bretter fortreichen und durch Nagelung an ihnen befeftigt find. Diefe Form hat fich bis in die gotifche Zeit hinein gehalten.

Bei Fig. 529 ¹⁵³), einem Thiirbande aus dem Ende des XI. Jahrhunderts, fehlt das lange Band gänzlich; die Arme haben die Form eines C und find an das kurze Haiseifen, welches die Oefe enthält, gefchmiedet. Bald fertigte man auch Befchläge ganz unabhängig von den Thürbändern an, nur beftimmt, die

Fig. 530 15 3)-

CV

(t

CL

C£

IL

Eil_

II

a, '

er

. uw;

ca. 1(3 w. Gr.

113) Fakf.-Repr. nach : Viollet-le-Dix, a. a. O., Bü. 8, S. 296 bis 301.

Bretter zufammenzuhalten, und, wie Viollet-le-Duc fagt, »falfche Thürbänder« genannt. Ein prachtvolles Beifpiel diefer Art befindet fich noch heute im Unterelfafs, nördlich von Zabern, in der Abtei zu St. Johann. Die Abtei wurde 1126 gegründet und die Kirche fchon 1127 geweiht. Sie ift noch heute in recht gutem Zuftande erhalten. Die zweiflügelige Thür (Fig. 531 ¹⁶⁴) rührt höchftwahrfcheinlich von der Gründungszeit her und bietet ein vorzügliches Beifpiel nicht nur diefer falfchen Bänder überhaupt, fondern auch der hervorragenden Schmiedekunft in der erften Hälfte des XII. Jahrhunderts. Andere Befchläge diefer Art find an einer der Thüren der Kathedrale von Puy-en-Vellay zu Ebreuil, der Kirche vom heiligen

Fig. 531 ¹⁵⁴).

__

mm

I -_____

i

-• - -hI

'Hl

■■

as

Wêâ

mm

llśssji

Al

üsm

fr

SS

_____,

i

S=i

mm

läSi

é'-

Ja

ca. i/s w. Gr.

Grabe zu Neuvy u. f. w. angebracht und können im unten genannten Werke,55) nachgefehen werden. Für die romanifche Zeit befonders charakteriftifch find das Abfpalten fchmaler Streifen an einem Eifern ftabe und das Aufrollen derfelben zu einer Volute, wie dies aus Fig. 530 15î), einem Thürbande der Kirche zu Blazincourt, zu erfehen ift. A zeigt den Stab mit den abgetrennten Streifen a und B die aufgerollten Stäbe a', welche in der Mitte eine Oefe enthalten, durch welche der Nagel C getrieben wurde, fo dafs z. B. die kleinen Voluten a' die Anficht b erhielten; das Ende E war nach F vogelkopfartig ausgefchmiedet. Weitere Beifpiele fiehe im unten genannten Werke ¹⁵⁵), darunter auch ein fchönes Thürband der Kathedrale zu Schlettftadt.

¹⁵¹) Fakf.-Repr. nach: Revue gen de Farcit. 1854, Taf. XIII. 155) Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 8, S. 296 bis 301.

\|

ISP

Vom Weftportal der Kathedrale zu Rouen ¹⁵⁶). i.'io w. Gr.

Stil in voller Entfaltung.

//

A\

Lf-\

Hî

W,

iülKSuiäi

& SP

Fig. 532.

Fig- 533-

//

VA

là%

ÏÏ*Yv^

■'J/;,

VW

il

Die bisher gegebenen Beifpiele waren im ganzen noch einfach. Bald aber zeigt lieh der romanifche Es beginnt das Zufammenfchweifsen einzelner Stäbe, und zwar einmal fo , dafs

Fig. 534-

ipkllSl |

t-

%1

l3tesT??-ag*>l"‘

^S|

vvJLT

ijfe

&ui*

rj*®*

S&

<>

fc. •

^SS52L«Mi£fi

NHM

IIb

ii

•!

rji|

*f)

Ili

r'^S^fmSSiÄ

11|1

sk -M/MMMŁ

àg^KMSn

/ y^läKvfÄ &&Æ&

#«ki

;*M

Wï

l«k

èéêm

il

mm

Mm

■j^ÊTÊk

|pggp|||l

^gl:

»

&^5|§

SfiëE

:k

% 41

■'"i¹»' JL&

r*

'cli

's

».

•fM» <^g>; <\

Wfl li

jr

PiSiltes

»•>.

a»

.j

mà

mma

iŚiM lifajfiif

flPÇjSl

l^amÀ

m#m

jik?$)Lil

Si

”1

TU

'"SSL

w -^a

>;

Ł'

wèém

maSm

A<fe

■»

s&Ê8mm&

HgSP

w&M

SIS

Mg3;

"4

Vom Weftportal der Notre-Dame-Kirche zu Paris.

Fig- 535-

%a® f»w gÉM i

lH IfeSêf

M€m mmk

T^Ép+^P'l

Sn»

■*j

TUT

Ot

Von der St. Anna-Thür der Notre-Dame-Kirche zu Paris ¹⁵⁷).

zwei von verfchiedener Form, alfo z. B. ein breiteres Flacheifen und ein fchmaleres halbrundes Eifen, aufeinander gelegt und nur an einzelnen Stellen zufammengefchweifst werden, die fich durch eine bundartige Verftärkung, jedoch nur an den Aufsenfeiten, kenntlich machen. Zwifchen diefen Bunden bleiben die Stäbe lofe aufeinander liegend. Bei der zweiten Art waren mehrere geriffelte Stäbe nebeneinander gereiht und ebenfo nur an einzelnen Stellen zufammengefchweifst. Durch diefes Verfahren fuchten die alten Schmiede bei bedeutenden Abmeffungen der Thüren eine gröfsere Elaftizität und Steifigkeit ihrer Bänder zu erzielen. An Stelle der einfachen, C-förmigen Bänder tritt jetzt reiches Rankenwerk, gefchmückt mit Blättern, Blumen und Früchten; felbfl Vögel und fabelhafte Tiere fuchen daran heraufzuklettern und tragen zur Belebung der glatten, langweiligen Thürfläche bei. Befonders kennzeichnend ift, wie fchon in Art. 250 (S. 223) bemerkt, auch bei den Befchlägen die eigentümliche Blattform mit ihren rundlichen Umriffen und ihren in Gefenken gefchmiedeten Aushöhlungen. Zu beachten ift bei diefen Schmiedearbeiten, dafs diefelben mit all den vielen Ranken und Verzierungen ein einziges, ganzes Stück ohne Verfchraubung oder Vernietung bilden, deffen zahllofe Teile durch Schweifsen zu einem bewunderungswürdigen Ganzen zufammengefügt find.

Die in Fig. 532 u. 533 ¹⁵⁰) dargeftellten Bänder vom Weftportal der Kathedrale zu Rouen haben noch ein verhältnismäfsig einfaches Gepräge, auf welches das Vorhergefagte aber fchon deutlich Anwendung findet; ähnliches findet fich an der Kathedrale zu Lüttich. Doch alles diefes wird durch die Befchläge an den Portalen der Notre-Dame-Kirche zu Paris in den Schatten geftellt, deren eines, und zwar dasjenige der Weftfaffade, in Fig. 534 veranfchaulicht wird. Die unglaubliche Kunftfertigkeit, mit der diefe Bänder gefchmiedet find, hat viele veranlafst, an diefer Ausführungsart zu zweifeln und allerlei unhaltbare Behauptungen aufzuftellen, fo z. B. dafs fie gegoffen feien, dafs einzelne Ranken und Blumen ausgefeilt oder dafs fie gegoffen und auf eine jetzt unbekannte Weife zufammengefchweifst feien. Alles ift Täufchung, nur verurfacht durch die ungewöhnliche, ganz aufserordentliche Kunft des Schmiedens, wobei noch in Betracht zu ziehen ift, wie mangelhaft und unbehilflich die Werkzeuge jener frühen Zeit befchaffen waren. Ein ähnlicher Befchlag der fog.

Fig. 536 •**).

St. Anna-Thür an derfelben Kathedrale ift im unten genannten Werke¹*⁷) veröffentlicht und hier nur eine Einzelheit diefer ebenfalls ftaunens-werten Arbeit in Fig. 535 gegeben.

n: .

TS

¹⁵⁷) Gailhabald. Varchitecture du V. au XVII. Jiitcle. Paris 1858.

16S) Fakf.-Repr. nach: Raschdorff. Abbildungen deutfcher Schmiedewerke. Berlin 1878. Heft V u. VI.

Zu Anfang des XIV. Jahrhunderts werden die Formen einfacher; die Eifen find flach und erfordern nicht mehr eine fo mühfame Gotifche Zeit, und peinliche Bearbeitung. Um eine Verzweigung mit Blättern herzu-ftellen, wird z. B. ein Stück Eifen fchaufelartig breit ausgefchmiedet, dann, ähnlich wie in Fig. 530, der für jeden Zweig nötige Einfchnitt gemacht, wobei überflüffige Teile abfallen, der Zweig abgebogen und nun nach der Zeichnung mit allen Einzelheiten bearbeitet. Im unten genannten Werke ift hierüber das Nötige nachzulefen¹). Auch ziemlich einfach gehaltene lange Bänder finden fich zu jener Zeit, die mit verzierten Klammern aufgeheftet wurden.

Zu Ende des XIV. Jahrhunderts ändert fich die Technik.

Neben dem Schmieden aus dem Stück und dem Zufammenfchweifsen der romanifchen Periode wendet man die kalte Nietung an und benutzt fie befonders, um auf glatte Stücke fein in Gefenken oder auch frei ge-fchmiedete Teile aufzuheften (Fig. 536 aus Köln ¹⁵⁸). Schon vom Anfang diefes Jahrhunderts an ändert fich auch das Blattwerk. Zuerft noch blechartig, aber in vielfach gezacktem Umrifs ausgefchnitten, wird es jetzt gebuckelt und bekommt eine krabbenartige Form, wie in Fig. 537 ¹⁵⁸)

Von der Katharinenkirche zu Oppenheim ¹⁵⁸).

(von der Katharinenkirche zu Oppenheim). Das Drehen der Stäbe kommt auf, fowie die Benutzung von Stichel, Meifsel und Punze.

Nunmehr hatte Deutfchland Frankreich in der Schmiedekunft überflügelt, welches erft zu Anfang des XV. Jahrhunderts bedeutendere Erzeugniffe hervorbrachte.

Fig. 538 giebt ein hervorragend fchönes Beifpiel aus dem Nationalmufeum zu München, bei welchem die Anwendung der genannten Werkzeuge deutlich zu erkennen ift. Der Befchlag gehört zu der Thür eines Wandfehrankes mit breitem, hölzernen Pfoften oder Seitenteil, fo dafs hier ftatt des fonft üblichen Stützhakens ein gleichfalls reich veräfteltes Band vorhanden ift. Deshalb ift hier ein Gelenkband der Mittelpunkt, von dem aus nach beiden Seiten hin die Ranken ausgehen. Weitere derartige Thürbänder

Fig. 538.

gl

mm,

fgfo

-

.v.v

•4,3

mm

TV

•4 ll

Uri

rÆ

■i

? à, .

find im unten genannten Werke¹⁵⁸) zu fiehen. Befonders tritt der Zweck der Bänder, nicht nur eine Bewegungsvorrichtung, fondern auch eine Verzierung der Thür zu fein, da hervor, wo fich der Befchlag in vielfachen Ranken, von den Bändern auslaufend, über die ganze Thürfläche ausbreitet. Ein Beifpiel diefer Art bietet Fig. 539, gleichfalls aus dem Münchener National-mufeum ; die Blumen find in Gefenken gefchmiedet, die 4 Blätter über dem Thürgriff wohl neueren Urfprunges.

Zur Zeit der Spätgotik, der Verfallzeit des Stils, taucht, wie fchon in Art. 251 (S. 225) bemerkt wurde, das Fifchblafen-motiv felbft bei dem diefen Formen widerftrebenden Schmiede-eifen auf, und fogar bei Thürbändern wird es angewendet. Fig. 540, ein Thürband aus dem Germanifchen Mufeum zu Nürnberg, enthält z. B., allerdings in fehr befcheidener Gröfse, eine derartige Rofette. Die Formen werden immer realiflifcher, fo dafs, wie in Fig. 541, einer Thür gleichfalls aus dem Germanifchen Mufeum, der Befchlag aus knorrigen Aeflen mit Zweigen, Blüten und Blättern befteht.

Schon in die gotifche Zeit fallen die Verfuche, die fchmiedeeifernen Befchläge, fowie auch die Thiiren bunt zu bemalen. Schäfer befchreibt in der unten genannten Quelle ¹⁰°) z. B. die Weftthür der Elifabethkirche zu Marburg, wie folgt: »Die glatten Holzflächen wurden im Mittelalter unter den Be-fchlägen hindurch mit Stoffen überzogen oder mit Oelfarben ge-ftrichen oder wohl auch im Naturton des Flolzes flehen gelaffen. Es fei geflattet, ein gröfstenteils erhaltenes, reicheres Beifpiel zu befchreiben, die Weflthür der Elifabethkirche in Marburg. Die-felbe i(l zweiflügelig. Die Mafse find fehr bedeutend. Das Material ift Tannenholz. Die nach innen liegenden Einfchubleiflen treten fo wenig vor die Fläche vor, dafs fie, aufserdem flach abgefaft, in der Erfcheinung der Thürflügel gar nicht mitfprechen. Diefe felbft

ff

‘32 -Ja J i

•>

■A

'"TIA

Fig. 540.

160) Centralbl. d. Bauverw. 1878, S. 507.

find nur auf der Innenfeite mit weifs färbtem Leder überzogen. Auf diefes Leder ift in der Mitte jedes Fitigels ein grofses Wappenbild aufgemalt; am Rande läuft ein jetzt nicht ganz getreu erneuerter, gemalter Fries umher. Die nicht befonders reich ausgebildeten Bänder diefer Innenfeiten waren zinnoberrot geflrichen. Aufsen hatten die Flügel einen Ueberzug aus grobem Leinen mit darauf aufgetragenem und glatt gefchliffenem Kreidegrund. Die Bemalung diefes Grundes beltand aus breiten , wagrechten , abwechfelnd blauen und roten Bändern. Die ganze lebhaft gefärbte Fläche aber ift hier, auf der Aufsenfeite, überzogen mit den Ranken der Schmiedearbeit, die aus Bändern, freiliegenden Mittelftücken und einem zum Schutze des Ueberzuges beftimmten Kantenbefchlag befteht. All diefes Eifenwerk war vergoldet, ebenfo der erzene Löwenkopf, welcher jedem Flügel auffitzt und einen als Handgriff dienenden Eifenring im Maule trägt.«

Im XVI. und XVII. Jahrhundert, der Renaiffancezeit, ändert fich die Kon-ftruktion der hölzernen Thüren. Die glatten Tafeln mit Einfchubleiften u. f. w., mit ihren langen Bändern werden nur noch feiten angetroffen ; die weithin reichenden Verzweigungen fallen bei letzteren fort. Die Bänder find meiftens aus Blech gefchnitten mit durchbrochenen Enden und Wohl auch Mittelteilen, fowie mit eingravierten Adern, Blättern, Köpfen u. f. w. verziert. Fig. 542 zeigt ein folches langes Band aus der Sammlung Haffelmann in München. Statt der glatten werden jetzt gewöhnlich ge-ftemmte Thüren mit Rahmenwerk ausgeführt, für welches die langen Bänder nicht mehr paffen. An ihre Stelle treten folche, welche mit unferen Kreuz- und Schippebändern in der Konftruktion Aehnlichkeit, fonft aber ein künftlerifches Gepräge haben, welches unferen. Thürbändern faft immer fehlt. Fig. 543 u. 544 veranfchaulichen zwei folche Bänder aus dem GermanifcherFMufeum zu Nürnberg, das erfte mit feinem Ranken- und Blattwerk, zum Teile tief graviert, das zweite gleichfalls mit Rankenwerk, welches aus einem Mittelfigürchen herauswächft und in Elefantenköpfen und -rüffeln endigt. Die feine Zeichnung wurde durch unterlegtes rotes Tuch oder Leder, welches in den Lücken fichtbar bleibt, hervorgehoben; auch waren die Bänder oft verzinnt.

■i^

F kM- \

9x \

Ï-.

fr< A

VA

Wh

- łri %

Mm

3k

,Y.J

-4,

mmm

265.

Renaiflance-

zeit.

'W

VA’

■>'

„...1 ,

1 AL '.i :J i    Jk L Ä-i.

Der Unterfchied zwifchen Renaiffance und Barock zeigt fich bei den Befchlägen ähnlich , wie bei

den Gittern, und deshalb ift Barockzeit, darüber nur zu berichten, dafs fich bereits ein Rückgang gegen die verfloffene Periode bemerkbar macht.

In Fig. 545 u. 546 find noch belfere Beifpiele diefes Stils

Fig. 542.

_L

266.

267.

Rokokozeit.

268.

\ T

jć$L-

Ml

Vita*

-•••i

W:

jy

61

Pft ■

mi

*?

.

.■71

Li

l 32*

Lg,

iiff

gegeben, das letztere von einer Thür des Stiftes Rain (Oefterreich). Gewöhnlich find die Bänder wulftig und fchwülflig, fowie unklar in der Zeichnung.

In der Rokokozeit wird das Befchläge immer kleiner und unbedeutender und verfleckt fich im Ilolzwerk. Wo es noch hin und wieder fichtbar bleibt, wie bei den Schlöffern, treten an die Stelle des Eifens, welches nun nicht mehr vornehm genug ift, Meffing und Bronze.

Doch auch während diefer Zeit trifft man noch einzelne hervorragende Arbeiten. Fig. 547 zeigt z. B. ein langes Thürband vom Zeughaufe zu Augsburg, Fig. 548 eine bewunderungswerte Leittung, das fchmiedeeiferne Thürband ni der Peterskirche in Wien ¹³°).

Unter die Vorrichtungen, welche zum Bewegen der

Fig. 546. _

p> I 85_5

1!

AÏ

.....

Et

Einteilung der neueren

Bewegungs- Thiirfltigel in neuerer Zeit

Vorrichtungen.

dienen, find zu zählen :

IV

Von einer Thür des Stiftes Rain.

269.

Bander.

270.

Spitiklobcn.

1)    die Bänder;

2)    die Pfannen mit Dorn und Haiseifen ;

3)    die Thürbänder, welche das Zuwerfen geöffneter Thürflügel bewirken;

4)    die Vorrichtungen an Pendelthüren, und

5)    die Vorrichtungen zum Seitwärtsfchieben der Thürflügel.

Die Bänder beftehen aus zwei Teilen, dem einen, welcher am Thürflügel, und dem zweiten, welcher am Blendrahmen, am Thürfutter oder im Mauerwerk, bezw. am Steingewände befefligt ift. Die Verbindung beider Teile ge-fchieht immer durch einen Stift, den Dorn, welcher die Drehachfe bildet.

Bei den einfachften Bändern, d. h. folchen an untergeordneten Tliiiren und Thoren, wird der Spitz- oder Stützkloben

Fig. 547-

i'w

50

Vom Zeughaus zu Augsburg.

angewendet. Man hat hierbei zu unterfcheiden, ob die Be-feftigung desfelben in Holzwerk oder in Stein oder in Mauerwerk erfolgen foll.

a) Der Spitzkloben in Holz kann für leichte Thüren zunächft ein einfacher Haken mit cylindrifchem, lotrechtem Arme fein, welcher dazu be-ftimmt ift, die runde Oefe des Bandes aufzunehmen, vierfeitige, zugefpitzte und an den Kanten gewöhnlich eingehackte Arm wird in den Blendrahmen oder in die Thürzarge eingefchlagen. Das Einhacken der Kanten, wodurch Widerhaken gebildet werden, hat den Zweck, das leichte Herausziehen des Spitzklobens zu verhindern.

ß) Der Spitzkloben in Stein wird ftatt des zugefpitzten, wagrechten Armes mit einer Steinfehraube verfehen, welche in das Gewände einzubleien ift. Beide Klobenarten find nicht viel wert und nur für fehr leichte Thüren zu verwenden, weil fie weder im Holz noch im Stein einen fetten Halt haben.

Beffer ift der Stützkloben, der ebenfo bei Holz, wie bei Stein gebraucht werden kann. Wie der Name fchon andeutet, ift der Dorn hierbei konfoleartig unterftützt. Wir haben hier wieder :

a) Den einfachen Stützhaken (Fig. 549¹⁶¹), welcher aus zwei Teilen befteht, dem einen, welcher in das Holzwerk eingefchlagen und mit einer Oefe verfehen wird, durch welche der andere, der Dorn, durch-gefteckt ift; letzterer ift nach unten zur Stütze ausgefchmiedet, welche bei a mit einer Schraube oder einem Nagel am Blendrahmen befeftigt wird. Für fchwerere Thore empfiehlt es fich, ftatt der vierkantigen Hakenfpitze

ß) einen Bolzenarm anzubringen, welcher durch den Blendrahmen oder die Zarge nach Fig. 550 16 x) hindurchfafst und dort mit Mutter und Unterlagsfcheibe feftgehalten wird.

Y) Bei grofsen, fchweren Thoren müffen die Stützhaken be-fonders feft eingemauert fein; fie endigen deshalb in diefem Falle wie die Maueranker und erhalten auch, wie in Fig. 551 ¹⁶¹), einen Doppelarm, um möglichft viel Mauerwerk zu faffen. Hier find die Enden der Arme nur etwas umgebogen; diefe Arme müffen deshalb in einer Mauerfuge liegen, damit die fchwachen Umbiegungen einen Stein umklammern (Fig. 552 16x). Bei befonders fchweren Thoren erhalten die Armenden jedoch Oefen mit durchgefteckten Splinten, wie Balken-, bezw. Maueranker. Die Stütze des Hakens fafst entweder, wie in

Von der Peterskirche zu Wien.

F'g- 549 ¹⁶¹).

Fig. 550,¹⁶¹).

gmUp

mÊÊÊÊÊk

WËÊÊËm.

¹,’l0 w. Gr.

Der

271.

Stützkloben.

¹⁶⁾) Fakf.-Repr. nach: Breymann, G. A. Allgemeine Bau-Konftruktionslehre. Bd. 2.    5. Aufl. Leipzig 1885.

272.

Einteilung der Bänder.

273. Langes und kurzes Band.

Fig. 552, mit einem kurzen Anfatz ein wenig in das Mauerwerk ein, oder an diefer Stelle ift eine Steinfehraube eingegipft oder eingebleit, deren Schraubengewinde durch das Loch a (Fig. 549) durchgefteckt ift, und die Befeftigung gefchieht einfach mit einer Mutter. Derartige fchvvere Stützkloben laffen fich nicht nachträglich anbringen, fondern müffen mit der Aufführung des Mauerwerkes zugleich an richtiger Stelle eingelegt und vermauert werden, weil fonft ein zu grofser Mauerklotz ausgeftemmt und doch keine genügende Fertigkeit beim nachträglichen Einmauern erreicht werden würde. Es fei hier noch befonders darauf aufmerkfam gemacht, dafs das Blei nach dem Vergiefsen aufgekeilt oder nachgeftemmt werden mufs, weil es beim Erkalten fchwindet. Da die oberen Stützhaken nur durch

1/₁₀ w. Gr.

Fig. 552 *«»).

L_>

ii

mm

'■V; .

das Gewicht des Thores herausgeriffen werden können, alfo letzteres weniger zu tragen haben als die unteren, fo fällt die Stütze bei denfelben gewöhnlich fort. Dagegen ift auf ein befonders tiefes Eingreifen in das Mauerwerk Rückficht zu nehmen, was bei den unteren, welche durch das Gewicht des Thores eher an

Sr

]/l0 W Gr.

das Mauerwerk angeprefst werden, weniger nötig ift.

Von den Bändern, welche zu diefen Kloben, aber nicht notwendigerweife, gehören, unterfcheidet man:

a) das lange oder kurze Band ; ß) das Winkelband ;

Y) das Kreuzband;

S) das Schippeband ; e) das Auffatz- oder Fifchband, und C) das Charnière-, Scharnier- oder Gelenkband.

Das lange und kurze Band, fo genannt, je nachdem feine Länge etwa 30 oder nicht erreicht, befteht aus einem Flacheifen, welches an einem Ende zu einer Hülfe aufgerollt ift, um über den Spitz- oder Stützkloben gefchoben werden zu können, am anderen jedoch rund-, herz-, pfeilartig oder irgendwie anders zur Verzierung ausgefchmiedet ift. Es wird nur bei einfachen Bretter- oder Latten-, nicht aber bei geftemmten Thüren angebracht, um zugleich die einzelnen Bretter oder Latten zufammenzuhalten. Zu diefem Zweck wird es gewöhnlich auf die wagrechten Leiften aufgelegt, alfo nicht eingelaffen. Die Befeftigung gefchieht mit Nägeln, welche fo lang fein müffen, dafs fie durch das Holzwerk der Thür hindurchreichen und an der Rückfeite umgefchlagen werden können. Beffer find aber Schrauben oder, bei fehr fchweren Thüren, Schraubenbolzen. Wo diefe fitzen, wird das Flacheifen durch Stauchung verbreitert. Soll die Thür weit heraus- oder um eine Ecke herumfchlagen, fo mufs der Stützhaken ein Stück aus der Mauer herausreichen und das Band »gekröpft«, d. h. in der Nähe des Hakens rechtwinkelig umgebogen werden (Fig. 553 16ä).

Die im Mittelalter fo reich verzierten Bänder waren im Grunde genommen faft immer diefe langen Bänder; fo ift dies befonders deutlich zu erkennen in Fig- 532, 533, 536, 540, 542, 546 u. 547. Auch die Stützhaken waren gewöhn-

cm

¹⁶-) Fakf.-Repr. nach: Viollet-le-Dl'C, a a. O., Ed. 8, S. 320.

Fig- 553 ¹⁰²)-

lich verziert, fo z. B. in Fig. 543 als Eicheln ausgebildet, ferner in Fig. 553.

Es ift aber durchaus nicht geboten, dafs diefe kurzen oder langen Bänder zu einem Spitzoder Stützhaken gehören, fondern he können ebenfogut mit dem unteren Teile eines Fifch-bandes u. f. w. verbunden fein.

Das Winkelband der Thiiren hat grofse Aehnlfchkeit mit dem der Fenfter, welches in Art. 65 (S. 69) befchrieben und in Fig. 132 u. 133 (S. 69) dargeftellt wurde ; nur mufs es felbftver-ftändlich wefentlich kräftiger konftruiert werden. Es findet befonders bei fehr fchweren Thiiren und Thoren Verwendung, weil dasfelbe einen Eckwinkel erfetzt und den Zufammenhang des Rahmens kräftigt. Die Beteiligung gefchieht mit Schrauben; nur an der Stelle, wo das wagrechte, nach dem Kloben führende Band mit dem Winkel zufammen-hängt, wird gewöhnlich eine Mutterfchraube angebracht. Bei rundbogigen Thüren mufs natürlich der obere, fonft wagrechte Lappen des Bandes die entfprechende Krümmung erhalten. Fig. 554 ¹⁶¹) zeigt ein folches Winkelband; der Lappen a wird in der Regel, weil er die Laft des Thores zu tragen hat, ilärker genommen als che anderen, die auch über ihn fortgekröpft find.

Läfst man den oberen wagrechten Lappen des Winkelbandes in Fig. 554 fort und bildet das Band nach oben zu genau fo aus wie nach unten, fo erhält man das Kreuzband, welches gleichfalls für fchwere Thüren, wie Hausthüren, Kirchen-

thüren, Speicherthore u. f. w., brauchbar ift. Der lotrechte Teil des Bandes wird über oder unter dem wagrechten, mit dem Kloben in Verbin-düng flehenden fortgekröpft und mit ihm vernietet. Aufser-dem find beide durch den beim Winkelbande erwähnten Schraubenbolzen verbunden. Mitunter ift der wagrechte Teil des Bandes auf den lotrechten

111

f±

spy»

lÄ

274.

Winkelband.

llO w. Gr.

||inii]mT)g?==ss

U-

V'

275.

Kreuzband.

Fig. 554 1G1)-

'/iS w- Gr.

aufgelegt und wird hier von zwei fchmalen, auf letzteren genieteten oder gefchweifsten Leihen eingefafst. Gewöhnlich ift diefes Band in den Rahmen eingelaffen, werden zwei, für höhere jedoch drei Kreuzbänder verwendet, oder, was fehr häufig vorkommt, oben und unten wird je ein Winkelband, in der Mitte jedoch das

Gerade bei den Winkel-,

Für niedrige Thürflügel

Kreuzband in gleichartiger Ausbildung angefchlagen.

Kreuz- und den gleich vorzuführenden Schippebändern bedarf man häufig eines Klobens (Fig. 5551(i3), natürlich unter der Vorausfetzung eines Blendrahmens,

163) Fakf.-Repr. nach: Krauth & Meyer, a. a. O., Taf. i8, 20 u. S. 171, 198-Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

276.

Schippeband.

277.

welcher mit einer Platte vernietet ift, die in das Holz jenes Rahmens eingelaffen und daran mit vier Schrauben befeftigt wird.

Zu den Schippebändern find die in Fig. 543 bis 545 dargeftellten mittelalterlichen Thiirbänder zu rechnen. Diefelben wurden die längfte Zeit nur in einfachen Formen, wie fie z. B. aus Fig. 556 u. 557¹⁶³) hervorgehen, bei untergeordneten Zwecken dienenden Thiiren verwendet, und zwar in Verbindung jeder Art von Kloben. Die Bänder werden mit Schrauben, bei fchweren Thürflügeln aufserdem noch mit einer Mutterfchraube befeftigt und nur feiten in das Holz ein-gelaffen. In neuerer Zeit werden diefe Schippebänder wieder gern bei befferen Thüren, und zwar in verfchiedenartigfter und reichfter Ausführung, angewendet. Fig. 5581 C4=) ift noch ein verhältnismäfsig einfaches, aus Blech gefchnittenes Band, welches entweder mit fchwarzer Oelfarbe angeftrichen oder mit Goldoder Silberbronze getönt wird. Fig. 5 59¹⁶⁵) dagegen bringt eine reiche, geätzte Arbeit, welche nach einer Zeichnung Zaars von Ed. Puls zu Berlin hergeftellt und auf der Gewerbe-ausftellung des Jahres 1879 zu Berlin zu fehen war.

Das Aetzen ift eine Verzierung, welche verhältnismäfsig wenig Mühe erfordert und im Mittelalter fehr beliebt war. Man verlieht darunter das Hinwegnehmen eines Teiles der Oberfläche des Metalls durch chemifche Mittel. Das blanke Eifen wird angewärmt und mit dem Aetzgrund überzogen, welcher aus einer Mifchung von Wachs, Afphalt und Terpentinöl befteht. Diefer Aetzgrund wird der Zeichnung gemäfs ausgekratzt und ausgefchabt, fo dafs das blanke Metall frei wird, und die zu ätzende Fläche mit einem Wachsrande umgeben. Nunmehr wird die Säure aufgegoflen und fpäter, wenn die Aetzung die gewünfchte Tiefe erreicht hat, wieder fauber abgefpült, hierauf das Eifen getrocknet und der Aetzgrund mit Terpentinöl abgerieben. Hin und wieder wird der Grund dann noch mit fchwarzem Lack ausgefüllt. Seltener ift das Verfahren fo, dafs auf den Metallgrund das Ornament, welches erhaben liehen bleiben Toll, mittels Pinfel und jener Wachs- und Afphaltmifchung aufgemalt wird.

Fig. 5611(i5) ift ebenfalls ein von Zaai' entworfenes und von Ed. Puls ausgeführtes, Fig. 56o1(JtJ) ein in Bronze gegoffenes Rokoko-fchippeband aus der Fabrik von W. Mdbes in Berlin. Im übrigen mufs auf die Kataloge der Fabriken verwiefen werden, in welchen zahlreiche Mufter folcher Bänder zu finden find.

Fig- 555 ¹⁰³)-

::::

,’ho w.

NI

ïll

Fig. 556 1C3)-

Das Auffatz- oder Fifchband wird bei unferen geftemmten

Auffatz- oder

Fifchband Thiiren heute am meiften angewendet. Eine Anficht desfelben ift

Fig. 557 ’⁰³)-

bereits in Fig. 135 (Art. 66, S. 69) gegeben ; Fig. 5021(il) veran-fchaulicht nunmehr einen Durchfchnitt. Die beiden Lappen a und b des Bandes find um je einen kürzeren und längeren Dorn zu Hülfen umgebogen und mit Hilfe der durchgefteckten Stifte c und f damit feft verbunden. Da der obere Dorn wefentlich kürzer als

/ ililL

⁰ 0*51

der untere, aus feiner Hülfe fogar erheblich herausragende ift, fo kann die obere Hülfe über diefes Dornende übergefchoben werden und fich um dasfelbe drehen; doch mufs die Länge der Dorne, wogegen meift gefehlt wird, fo bemeffen fein, dafs fich beim Drehen Dorn auf Dorn mit ihren abgerundeten Spitzen, nicht aber Hülfe auf Hülfe reibt, weil

IM) Fakf.-Repr. nach der Preislifte von Franz Spengler in Berlin.

¹⁶⁵) Fakf.-Repr. nach: Architektonifches Skizzenbuch. Berlin. 1878 und 1879, Heft V.

J®⁶) Fakf.-Repr. nach dem Mufterbuch der Kunft- und Metallgiefserei von IV. Möbes in Berlin.

letzteres das unangenehme Quieken der Thüren verurfacht. Damit bei diefem Reiben die Abnutzung nur gering ift, find die Spitzen der Dorne zu verftählen. Zwifchen den beiden Hülfen bleibt demnach ein kleiner Spielraum. Bei den Thüren, wie fie in Fig. 378 u. 379 (S. 169) im Grundrifs dargeftellt find, werden die beiden Lappen

Fig. 560 lßß).

Fig. 558lc4).

.3

2²

vT

Sgl

Jf

Fig. 559 ¹⁶⁵)-

@Y

«y

Ai

w?m

r.

1/5 w. Gr.

Fig. 561 lßß).

<v

'ïmÊÈÙ

'■v

ne;

&

ty.

*S

§Ä

is

••

im

V.

\\ M

wm

Thürfutter, und der obere in die Thürkante, wie bei den Fenftern, eingefchoben und mit durchgefleckten Stiften befeftigt werden. Nachdem die Thür mit Oelfarbe angeftrichen ift, bleiben von den Fifchbändern nur die Hülfen mit ihren Dornenden fichtbar.

Das Blech der Lappen wird 3 bis 4mm ftark genommen, fo dafs die Hülfe mit dem Dorn einen Durchmeffer von durchfchnittlich 18mrn erhält; doch richtet fich dies naturgemäfs nach dem Gewicht der Thürflügel. Da für Thürfliigel gewöhnlicher Gröfse immer drei Bänder nötig find, fo ift das Einhängen der Thüren

Fig. 564.

Fig. 562 1C1).

Mr

Fig. 563 >⁶¹)-

cl ⁰

J/7 w. Gr.

V» w. Gr.

w. Gr.

ziemlich beschwerlich ; denn wenn man die eine Hülfe glücklich über den zugehörigen Dorn gefchoben hat, fleht derjenige der anderen fehr oft noch Seitwärts heraus. Diefem Uebelflande läfst fich leicht dadurch abhelfen, dafs man die hervorflehenden Enden der Dorne verfchieden lang macht.

Um den Thürflügel einhängen zu können, mufs derfelbe mindeflens lotrecht zur Wand geöffnet fein. In einem tiefen Futter, z. B. wie in Fig. 383 u. 384 (S. 170), ift das Einhängen bei Benutzung diefer gewöhnlichen Fifchbänder überhaupt unmöglich, weil die nötige Hubhöhe fehlt, und hier ill deshalb die Benutzung der Fifchbänder mit lofem Dorn angebracht. DieSes Fifchband wird nach Fig. 564 dreiteilig angeSertigt, und zwar fo, dafs der obere und untere Teil a und b am Futterrahmen, der mittlere c an der Thür zu befefligen ill; der mittlere, am Thürflügel befindliche, wird beim Einhängen zwifchen die beiden anderen gefchoben und nach cłem Einpaffen der Dorn d von oben* her in die drei Hülfen hineingefleckt. Diefe Anordnung hat aber den Uebelfland, dafs nunmehr die Hülfen aufeinander reiben, die Thüren quieken und, wenn zwifchen die wagrechten Reibungsflächen der Hülfen Oel gebracht wird, dasfelbe, vom Eifen Schwarz gefärbt, am Aeufseren der Hülfen herabläuft. Man kann dies dadurch wirkfam verhindern, dafs man zwifchen die Hülfen Ringe aus Meffing oder, noch befler, aus härterem Glockenmetall Schiebt. Fig. 558 u. 561 (S. 259) zeigen z. B. diefe Anordnung und Fig. 560 (S. 259) die gerade entgegengefetzte, wobei die Hülfen aus Bronze und die Ringe aus einem härteren Material angefertigt find. Zugleich erfieht man aus den Abbildungen, wie fich auch die Hülfen der Bänder verzieren laffen.

Hat die Thürbekleidung eine fehr kräftige Profilierung, fo kann bei den gewöhnlichen Abmeflüngen der Lappen des Fifchbandes der Thürflügel nicht vollständig parallel zur Wandfläche herumgefchlagen werden. Dies ift nur dann mög-

w. Gr.

Fig. 565-

lich, wenn die Drehachfe des Bandes nicht dicht an der Thür, fondern weiter aufsen hegt, was dadurch zu erreichen ift, dafs die Lappen der Bänder länger angefertigt werden, alfo über die Thürfläche nach aufsen herausragen. Bei den in Fig. 563 dargeftellten Thüren müffen die Bänder aber häufig gekröpft, d. h. die Lappen rechtwinkelig gebogen werden, weil nur auf diefe Weife der Dorn nach aufsen hervorragen kann. Das Gleiche ift nötig, wenn die Thür um eine Ecke fchlagen foll (liehe Art. 273, Fig. 553, S. 257).

Ein verbeffertes Fifchband ift dasjenige nach dem früheren Patent Heinrich, welches jetzt jedoch erlofchen ift. Mit diefem Bande wurden z. B. fämtliche Thüren im Kriminalgerichtshaufe zu Berlin verfehen. Es unterfcheidet fich nach Fig. 565 von dem gewöhnlichen dadurch, dafs der untere Dorn beweglich und mit einem Schraubengewinde verfehen ift, welches in einer Mutter fteckt, die in einem Schlitze etwas aus der unteren Hülfe herausragt, fo dafs fie gedreht und fomit der Dorn herauf- oder herunter-gefchoben werden kann. Die Thür hat einen leichten, geräufch-lofen Gang und braucht nicht geölt zu werden. Sollte fie fich mit der Zeit etwas fenken, fo kann man dies durch Hinauf-fchrauben des Domes, ohne Ringe einfügen zu müffen, leicht regeln.

278.

Heinrich' s Fifchband.

w. Gr.

Fig. 566 ¹⁶⁷).

Spenglers patentiertes Exaktband (Fig. 566lü7) ift nicht aus Blech gerollt, fondern aus vollem Material gebohrt. Der Dorn fitzt in der unteren Hülfe feft; der obere Dorn fehlt, fo dafs die obere Flülfe auf dem zwifchengefügten Stahl- oder Rot-gufsring a läuft. Der obere Kopf b ift abnehmbar, fo dafs man in die Hülfe Schmieröl träufeln kann, welches fich unten in dem ebenfalls abnehmbaren, zum Schmierfänger ausgebildeten Dorn c anfammelt. Man hat dadurch den Vorteil, dafs man die Thür beim Schmieren nicht anzuheben braucht.

Ein gleichfalls aus dem Vollen gearbeitetes Band ift das Paumelle-Band, deffen Hülfen oben und unten gefchloffen find, fo dafs kein Staub zwifchen Dorn und Hülfe gelangen kann. Sie laufen auf zwifchengelegten Stahl- oder Rotgufsringen. Die Drehachfe ift nach aufsen gerückt, fo dafs die Thüren auch bei kräftig profilierter Bekleidung völlig auffchlagen können. Fig. 567 16S) zeigt ein folches Band in der Anficht und im Grundrifs, aus dem auch die Befeftigungsart zu erfehen ift. In Deutfchland ift diefes fehr gute Band bisher wenig angewendet worden.

Das Charnière-, Scharnier- oder Gelenkband wird blofs bei Tapeten-, Polfterthiiren u. dergl. leichteren Thüren angebracht. Deshalb foll an diefer Stelle auch nur die für diefe Zwecke geeignete Art derfelben befchrieben werden. Nach Fig. 568lü7) wird diefes Band aus Blech- oder Bandeifenftreifen angefertigt, welche über den Dorn gerollt und dann zufammengefchweifst werden, fo dafs die aufeinander liegenden Teile mindeftens ebenfo dick, wie der Dorn find. Die Hülfen erfcheinen verzahnt, fo dafs die Zähne der einen in die Lücken der anderen gefchoben werden können.

279.

Spengler' s Exaktband.

Fig. 567

163'\

280.

Paumelle-

Band.

©:

.0

. ■©

281.

Scharnierband.

ggf

mm

% w-, Gr.

¹⁶‘) Fakf.-Repr. nach: Lüdicke, A. Der Schlofler. 2. Aufl. Weimar 1891. Taf. 14.

Ift dies geschehen, fo wird der Dorn eingefetzt, der beweglich oder feft fein kann. Nach der Schwere der Thür nimmt die Breite oder die Zahl der Zähne, gewöhnlich 4 bis 8, zu. Soll fich der Thürflügel um 180 Grad bewegen, alfo ganz an die Wand fchlagen, was wohl immer wünfchenswert ift, weil fonft das Band beim unvor-fichtigen Oeffhen der Thür zu leicht abreifsen würde, fo mufs es fo angebracht werden, dafs die Hülfe nach aufsen hervorragt; umgekehrt würde der aufftehende Thürflügel mit der Wandfläche nur einen rechten Winkel bilden können. Auch ift dabei zu beachten, dafs die Dornachfe genau in die Fuge fällt, welche von der Thür mit dem Futter oder der Bekleidung gebildet wird. Ob hierbei die Lappen, wie in Fig. 568 in einer Wagrechten liegend, auf die äufsere Thür- und Wandfläche gefchraubt oder zufammengeklappt an der Thür- und Futterkante befeftigt werden, ift gleichgültig.

Fig. 568¹⁶⁷).

Fig. 569 1C1)-

282.

Pfannen mit Zapfen und Haiseifen.

Lag.--,

..."

-I.

ri

Vio w. Gr.

Fig. 570 ¹⁶¹).

Grofse und fchwere Ein-gangsthore und Gitterthore pflegt man, weil die bisher genannten Bänder nicht ausreichend ftark gemacht und be-fonders nicht genügend kräftig befeftigt werden können, mit Zapfen und Pfanne und, ftatt des oberen Bandes, mit einem Zapfen und Haiseifen zu be-fchlagen. Nur bei guten Thüren werden letztere durch Bänder, wie die vorher befchriebenen, erfetzt, die dann nicht die Thür zu tragen, fondern nur das Umkippen des Flügels zu verhindern haben. Die Pfanne, bezw. den Zapfen kann man entweder in der Schwelle oder am Thürflügel anbringen. Liegt die Pfanne in der Schwelle, fo bietet dies den Vorteil, dafs man fie leicht ölen kann; doch fammelt fleh in der Höhlung viel Staub und Sand, wodurch Zapfen und Pfanne leiden. Ift jedoch der Dorn in der Schwelle befeftigt, fo fällt diefer Uebelftand allerdings fort; dagegen wird das Oelen unmöglich. In einem folchen Falle empfiehlt es fich, die Pfanne in Rotgufs oder Phosphorbronze herzuftellen, was das Schmieren faft überflüffig macht. In Fig. 56910 :) ift ein ftarkes Eckband, wie dies meiftens gefchieht, in die Seitenteile des Thtirflügels eingelaffen und durch Schrauben und einen Plattbolzen, wie er einzeln dargeftellt ift, befeftigt. Die Pfanne, aus einem Stück gefchmiedet, wird in die fteinerne Schwelle oder in einen be-fonderen, fchweren Pfannenftein eingelaffen und eingebleit. Das Eckband enthält den lotrecht nach unten vorftehenden Zapfen.

¹to w. Gr.

Soll die Pfanne auf einer hölzernen Schwelle befeftigt werden, fo befteht fie nur aus einer Hülfe mit zwei oder vier angefchmiedeten Lappen, welch erftere in das Holz einzulaflen ift, während die anderen mittels Schrauben darauf befeftigt

werden. Die Befeftigung mufs fo erfolgen, dafs jede Drehung der Hülfe unmöglich gemacht wird; denn das Herausziehen ift, weil das Gewicht des Thorflügels darauf laftet, nicht zu befürchten. Bei einer anderen Art der Befeftigung des Zapfens am Thorflügel fitzt jener auf einer rechteckigen Platte von der Stärke des letzteren;

Fig. 571lß3).

drei lange, lotrecht an die Platte gefchmiedete Bänder umfaffen den Thorrahmen an drei Seiten und find an denfelben feftgefchraubt (Fig. 570 lül). Soll die Pfanne am Thorflügel und der Dorn in der Schwelle fitzen, fo ift die Konftruktion bis auf diefe beiden Teile genau diefelbe.

Da es fchwierig ift, die Dorne genau in eine lotrechte Aclife zu bringen, ift es empfehlenswert, einen verftellbaren Dorn zu benutzen, wie er bei P Pendelthüren gebraucht und in Art. 285 befchrieben werden wird. Doch ift ein folcher nicht immer anwendbar, fondern nur dann, wenn die Thür oder das Thor mit Blendrahmen ver-fehen ift. Für gewöhnlich wird man fleh mit einem fog. Haiseifen begnügen müffen. Diefes Haiseifen fitzt nur bei hölzernen und Blechthoren am oberen Ende der Flügel, bei Gitterthoren immer etwas tiefer, und hier wird der an der betreffenden Stelle abgerundete Eckftab, die Wendefäule, als Zapfen benutzt, während bei Holz-

■ Fig. 572 ¹⁶³)-

Iw

Fig. 573 ¹⁶³).

Tw

ÄS

thoren u. f. w. ein befonderer Zapfen am oberen Ende, genau fo wie unten, angebracht werden mufs. Diefer Zapfen wird von einem Kloben umfafst, wie dies aus Fig. 571lü3) zu erfehen ift. Eine Steinfehraube wird in den Steinpfoften eingebleit und an ihr der den Dorn umfaffende Kloben angefchraubt. Bei gemauerten Pfeilern mufs die Steinfehraube in einen ein- oder zweiarmigen Anker verwandelt werden, wie dies aus Fig. 551 (S. 256) hervorgeht. Auch das untere Ende der Wendefäule wird entweder zum Zapfen abgerundet (Fig. 572lü3) oder zur Pfanne ausgedreht (Fig. 573¹⁶³). Pfanne oder Dorn find mit einem einfachen, rechteckigen Eifen vereinigt, welches, wie oben befchrieben, in den Pforten eingebleit wird. Dies hat vor der Befeftigung in der Schwelle den Vorteil voraus, dafs bei einer Senkung des fchwereren Pfeilers die beiden Lager gleichmäfsig mit dem 1 höre finken und dafs die Schwelle, weil zwifchen den Pfoften freiliegend, nicht durch utigleichmäfsige Beladung brechen kann. Bei eifernen Pfeilern müffen die Haiseifen felbftverftändlich angefchraubt werden. (Siehe im übrigen auch die einfache Anordnung an Scheunenthoren in Art. 197 u. Fig. 312 [S. 155].) Bei leichten Latten- und ähnlichen

283.

Zuwerfen

offener

Thiirflügel.

Thüren an ländlichen Gebäuden werden die Zapfen, in einen zugefpitzten Dorn auslaufend, in die Wendefäulen eingefchlagen, die an ihren Enden gegen das Auf-fpalten durch einen heifs aufgezogenen eifernen Ring gefchützt find.

Das unangenehme und unfaubere Oelen der Thürbänder kann übrigens in fehr wirkfamer Weife durch das Einbringen von etwas Graphitpulver oder eines Stückchens Bleiftift an richtiger Stelle vermieden werden.

Thürbänder, welche das Zuwerfen geöffneter Thürflügel bewirken, werden in der Regel als Fifchbänder konftruiert und haben hauptfächlich den Nachteil, dafs die Thür oben in der Ecke, wo fie an den Rahmen anftöfst, etwas ausgefchnitten werden mufs, weil fie beim Oefifnen angehoben wird.

Durch die Einwirkung ihres Eigengewichtes fällt fie in die alte Stellung zurück. In Fig. 574¹⁶⁸) bewegt lieh der Thtir-flügel nicht auf dem Dorn, fondern auf der fchrägen Fläche der Hülfe. Der untere Teil a der letzteren wird

Fig. 574 IC8>

Fig. 575 lß9)-

d#

mit dem Lappen d an die Thürbekleidung und der obere b an den Thürflügel gefchraubt. Fehler diefer Konftruktion find das befchwerliche Oelen und leichte Quieken der Thür, die fchnelle Abnutzung der fchrägen Fläche und das notwendige Ausfchnei-den der oberen Kante des Flügels.

Auf demselben Grundgedanken beruht das durch Fig. 576lli9) erläuterte Band.

Schneckendorn d wird die Thür angehoben und fallt durch ihre eigene Schwere zurück ; durch das Anziehen des Schraubenkopfes e tritt diefe Schneckenbewegung in Thätigkeit, während nach Lockerung desfelben das Band wie jedes Fifchband benutzt werden kann.

Beim Siierlinîchen Patentfederfifchband (Fig. 575 1(ii)) And mit den kurzen oberen und unteren Dornen eine Anzahl lotrecht flehender, in den Hülfen verdeckter, flacher Stahlfedern feft verbunden, welche beim Oefifnen der Thür zu einer Drehung gezwungen werden und beim Loslaffen des Flügels denfelben in die alte Lage zurücktreiben. Hierbei ift das Anheben der Thür vermieden, und eine Störung des Betriebes kann nur durch das allmähliche Nachlaffen oder das Brechen der Federn eintreten. Solche Federn werden auch bei Scharnierbändern benutzt.

Uebrigens läfst fleh das felbftthätige Zufallen der Thür fchon dadurch hervor-rufen, dafs das untere Band weiter vom Gewände abfteht als das obere, die Dreh-achfe der Thür alfo etwas geneigt liegt. Bedingung dabei ift, dafs die Thür nicht über 90 Grad geöffnet wird.

Auf dem lofen

'/s w. Gr.

Fig. 576 ¹⁰⁹).

cG

ic

!/e w. Gr.

1/3 w. Gr.

16S) Falcf.-Repr. nach: Gottgetreu, R. Lehrbuch der Hochbau-Konftruktionen. Theil IV. Berlin 1888. S. 56, 6a. 169) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. X889, S. 59; 1879, S. 24s; »884, S. 488.

Die Bewegungsvorrichtungen für Pendelthüren find nicht mit den Vorrichtungen zum Zuwerfen der Thüren zu verwechfeln. Erftere dienen, wie die Bänder, neben ihrem Zwecke, das Zufallen der Thüren zu bewirken, zur Befeftigung der Thürflügel; die anderen jedoch werden niemals an Pendelthüren verwendet, fondera neben den Bändern gewöhnlich bei Eingangsthüren angebracht, um das Offenftehen derfelben zu verhindern. Sie haben alfo nichts mit der Befeftigung der Flügel zu thun. Die Anforderungen an gute Pendelthürbefchläge, die meift eine fehr verwickelte Einrichtung haben, find folgende :

1)    Der geöffnete Flügel mufs möglichft fanft, aber mit möglichft wenig Pendelbewegungen in die Ruhelage zurückgehen.

2)    Der Widerltand beim Oeffnen mufs möglichft gering und gleichbleibend fein, jedoch nicht fo gering, dafs die Thürflügel fchon durch den Luftdruck, wenig-ftens teilweife, aufgeftofsen werden.

3)    Die Bewegungsvorrichtung darf aufser der Schlufslage keinen toten Punkt haben.

4)    Die Bewegung mufs geräufchlos erfolgen.

5)    Es darf keine Bewegung des Flügels in feiner Ebene ftattfinden, damit die Flügel nicht gegeneinander oder gegen den Rahmen fchlagen; deshalb find folche Vorrichtungen, welche das Ausfehneiden des Thürrahmens oder des Flügels an der oberen Kante bedingen, von vornherein mangelhaft.

6)    Die Befchlagteile follen möglichft wenig der Abnutzung unterliegen und behufs Reinigung, Schmieren, Revifton und AusbefGrung leicht zugänglich fein.

Die Befchläge der Pendelthüren laffen fleh folgendermafsen einteilen :

1)    in folche, welche das Gewicht der Thüren,

2)    in diejenigen, welche fremde Gewichte und

3)    in folche, welche F'edern zum Zuwerfen benutzen.

Im grofsen und ganzen haften allen bis jetzt bekannten Pendelthiirbefchlägen

Fig. 577 168).

mehr oder weniger Fehler an, unter denen befonders die fehr häufig notwendigen Ausbefferungen und das Beflecken des Fufsbodens mit Schmieröl hervorzuheben find; andere wieder verunftalten das Aeufsere der Thür.

RH

Jrv

Mit wenigen Ausnahmen find die Bewegungsvorrichtungen an der unteren Kante der Thür angebracht, feiten oben. Ift dies der Fall, fo mufs der Flügel unten mit Dorn und Pfanne verfehen fein. Das Gleiche gefchieht oben, wenn die Bewegungsvorrichtung fleh an der unteren Kante befindet; doch wird dann gewöhnlich ein Dorn verwendet, welcher das genaue Einftellen in die Achfe des unten befindlichen und das leichte Ausheben der Thür geftattet.

In Fig. 577ltJ8) ift ein folcher Dorn mit Pfanne dar-

geftellt.

*(5 w. Gr.

aus

•    284.

Bewegungs-Vorrichtungen für Pendel-thüren : Allgemeines.

285.

Beweglicher

Dorn.

Die Pfanne b, an den oberen Futterrahmenfchenkel mittels der Platte a feftgefchraubt, kann auf diefer nach Lockerung der Mutterfchraube d hin und her gefchoben und genau eingeftellt werden. Der zur Pfanne b gehörige Zapfen g kann ferner durch den Hebel hlm gehoben und gefenkt werden, je nachdem inan die Schraube nn‘ anzieht oder zurückdreht. Aus der Zeichnung ift die verfchiedene Stellung, welche Dorn und Hebel annehmen können, deutlich zu erfehen. Bei der Lage des Hebels h‘m' ift der Dorn völlig der Pfanne gelöft, und die Thür läfst fich mit Leichtigkeit ausheben.

286.

Die Befchläge der Pendelthüren, welche das Gewicht der Thüren zum Zuwerfen

derThürachfe. benutzen, geben entweder den Flügeln beim Oeffnen eine fchiefe Stellung, fo dafs

die untere Achfe herausgerückt wird, oder fie heben diefelben an. Bei beiden Arten bewirkt das Gewicht der Thürflügel das Zufallen derfelben.

Zur erften Art gehören die Fifenneichen Thürbänder, welche fleh in der Praxis jedoch gar nicht bewährt haben, fo dafs hier nicht näher auf fie eingegangen werden foll.

Ihre Fehler find die äufserft rafche Abnutzung, wozu die Merftellung in Eifengufs wefentlich beiträgt, und der geringe Widerftand, den fie dem Oeffnen der Flügel entgegenfetzen, fo dafs fchon ein geringer Luftdruck das Auffchlagen derfelben bewirken kann. Etwa dafür fich Intereffierende

Fig. 578¹⁰⁴).

ME.

r '    \ s-.....

287.

Anheben

feien auf die unten genannten Quellen hingewiefen ¹⁷°).

Alle anderen bekannteren Befchläge beruhen auf dem Anheben der Thürflügel. Von diefen fei zunächft Spengler s

Der Erfinder

der Flügel :

spengier’s Patentdauerpendel (Fig. 578 ¹⁶⁴) genannt.

Patent-

dauerpendel.

ft____J

befchreibt ihn folgendermafsen.

»Im Fufsboden wird der maffiv eiferne Triebkaften eben und fluchtrecht eingelaffen und bei Holzfufsböden mit Holzfchrauben, bei Fliefen-böden mit Eifengewindefchrauben auf eingegipften Steineifen, bei Stein-fchwellen mit dergleichen Schrauben auf Bleidübeln befeftigt. Auf dem Drehzapfen des Triebkaftens fleht die Thür mittels quadratifchen Zapfens; letzterer erhält eine Schmierrinne S zum Schmieren des Drehzapfens. Eine aufgefchraubte Meffingplatte verdeckt den Triebkallen. Genau fenkrecht über dem unteren Drehzapfen fitzt der obere Drehzapfen an der Thür. Das Lager für diefen Zapfen wird im Thürkämpfer, bezw. -Sturz befeftigt.

Beim Drehen der Thür ftellen fleh die im Triebkaften konzentrifch um die Drehachfe herum kreuzweife geftellten Sttitzftreben gerade, wodurch fich die Thür bei 90 Grad Drehung um etwa 25 hebt. Anfchläge, bezw. Gummipuffer, welche auf dem Fufsboden oder auch oben anzubringen find und welche nicht zu nahe an den Drehzapfen herangerückt werden dürfen, begrenzen die Drehung auf einige Grad über 90 Grad. Im Triebkaften befinden fich zwar auch Anfchläge ; die Gummipuffer füllen jedoch immer die Schläge der Thür vorher auffangen, ehe die im Triebkaften befindlichen Anfchläge berührt werden. Das Gewicht der Thür bewirkt das Selbftzufallen, indem die Sttitzftreben wieder ihre fchräge Lage annehmen.

Pendelt die Thür nach der anderen Seite, fo ftellen fich die Sttitzftreben nach der anderen Richtung gerade. Durch die ftattfindende Verdrehung findet baldiger Stillftand der Thür ftatt.

Ift bei fehr leichten Thüren das Gewicht derfelben fo gering, dafs der Apparat nicht gut genug wirkt, fo laffe man in die Hinterkante der Thür zur Befchwerung eine Stange von Quadrat-eifen ein.

i/jo w. Gr.

mm

Fig. 579 ¹“⁹)-

^mrtThTinil

yjl

ZS

mm

Ml

ir.

a8S.

Heinrich’s Befchlag.

Darf die notwendige Fuge von 25mm oben am Kämpfer nicht offen bleiben, oder foll diefelbe auch nicht nach der Vorderkante der Thür keilig zulaufend bis auf 3mm verfchmälert werden, fo wird der Thürrücken in der Breite des Kämpfers 25mm tief ausgefchnitten, der Ausfchnitt durch eine auf den Drehzapfen gefleckte Leifte Z gefchloffen und der Kämpfer mit einer Vertiefung verfehen, in welche fich die Leifte Z beim Steigen der Thür einfehieben kann. Die Leifte Z kann auch über die ganze 1 hürbreite reichen. Wo man das Eindringen von Waffer in den Triebkaften und Roft zu befürchten hat, fülle man denfelben mit Oel.«

Ein anderer derartiger Thiirbefchlag ift der HeinrichTche (Fig. 579 lü9).

1/10 w. Gr.

Fig. 580.

Fig. 581¹⁷³).

-a

Er befteht aus einem in einem Metallgehäufe verborgenen Zapfen mit einem Arm, in welchem eine Rolle zweifeitig gelagert ift. Diefe Rolle ift der eigentliche Träger der Thür. Da deren Lall jedoch bei der feitlichen Lage der Rolle uncentrifch wirken würde, ift der Zapfen nach unten verlängert und wird in einer Einfenkung des Kaftens geführt. Die Rolle läuft auf einem hufeifenförmigen, nach hinten an-fteigenden Kranze, fo dafs der beim Oeffnen angehobene Thürflügel durch die eigene Schwere in feine alte Lage zurückfällt. Um das —slMfc*^ häufige Hin- und Herpendeln des Thürflitgels zu verhindern und zu verhüten, dafs die Thür fchon durch einen leifen Luftdruck aufgeftofsen wird, hat die hufeifenförmige Laufbahn vorn, dem höchften Punkte gegenüber liegend, eine kleine Einfenkung, in welche die Rolle hinabfinkt. Auch bei diefem Thürbefchlag ift oben am Kämpfer ein der Steigung des Hufeifens entfprechender Spalt, der durch eine Leifte, wie vorher befchrieben , gefchloflen werden mufs. Der Metallkaften wird mit Oel gefüllt. Diefe Füllung hat den Uebelftand, dafs das Oel beim rafchen, unvorfichtigen Aufftofsen der Thür durch die Ritze am Deckel herausfpritzt und den Fufsboden verunreinigt. Dies gefchieht übrigens auch bei den durch Federn bewegten Thüren, wo jene in folchen Kalten untergebracht find.

Auch das Exaktrollenpendel von Spengler war mit einem folchen Rade konftruiert; doch fiel dabei der Metallkaften fort und war durch eine Platte erfetzt. Diefe Rollenpendel waren einer fehr ftarken Abnutzungunterworfen ; die Thüren fielen hiernach nicht mehr zu, fondern blieben offen u. f. w., Gründe, welche den Erfinder jedenfalls veranlafst haben, folche Befchläge nur noch auf befondere Beftellung anzufertigen, felben find in unten genannter Zeitfchrift17 x) abgebildet und befchrieben.

Aehnlich wird es fich wohl mit dem Weikutriîchen

\(

liSAir

1,10 W. Gr.

Fig. 583 ¹⁷³)-

289.

Spengler' s Exaktpendel.

Die-

Befchläge verhalten, bei welchem die Rollen durch Kugeln erfetzt werden, welche, in einem Gehäufe untergebracht, fich ebenfalls auf fchiefen Ebenen bewegen. Hierzu gehört ein Deckel, gleichfam das Negativ der unteren fchiefen Ebenen, fo dafs die Kugeln zwifchen den Boden des Kaftens und den Deckel geklemmt find und der Zapfen nur zur Führung dient, die Laft der Thür jedoch von den Kugeln getragen wird¹⁷²).

Die in Pftg. 574 (S. 264) dargeftellte Einrichtung des Fifchbandes ift auch auf einen durch Fig. 580 bis 583 17 3) erläuterten Befchlag für Pendelthüren übertragen worden. Diefer wird folgendermafsen befchrieben.

»ln Fig. 580 ift die untere flülfe a unbeweglich in einer Pfanne eingelafien und mit einer Schraube befeftigt, während die obere Hülfe b mit einem Arme c verbunden ift, der in einer Ausfparung der unteren

Mit Hilfe

290.

IVeikunt's.

Befchlag.

291.

Schräg

gefchnittener

Dorn.

Fläche der Thür liegt und diefe nach der Rückfeite mit dem aufgebogenen Teil c‘ umfafst. diefes Armes cc‘ läfst fich die obere Hülfe drehen. In dem aufgebogenen Teil c‘ (Fig. 580) ift ein Schlitz d vorgefehen, welcher fich bei der Verftellung unter der Schraube e verfchiebt. Durch Anziehen

171) Deutfche Bauz. 1882, S. 263.

IT*) Siehe darüber auch: Krauth, Th. & F. S. Meyer. Das Schreinerbuch. Leipzig 1891. S. 276. 173) Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 107, 208; 1881, S. 151, 218, 256.

297.

Gewichte als treibende Kraft.

293-

Am oberen Thürrahmen beteiligter Befchlag.

der letzteren läfst lieh der Arm cc‘ und alfo auch die Hülfe b in gewünfehter Lage feltltellen. Es wird alfo durch die Verftellbarkeit der Hülfe b eine genaue Regulierung der Thür ermöglicht, damit diefelbe ftets gerade Flucht hält, was bei vielen anderen Syftemen nicht gefchehen kann und namentlich bei neuen Thüren, die fich leicht etwas ziehen und werfen, wünfehenswert ilt. Der Stahlzapfen f (Fig. 581), welcher mittels einer Kopffchraube herausgenommen werden kann, verleiht dem Triebwerk eine fichere Führung und ermöglicht ein leichtes Ein- und Ausfetzen der Thür.«

Bei diefem Befchlage ift zu befürchten, dafs die Abnutzung bei der Reibung

der fchiefen Flächen aufeinander fehr grofs ift, zumal hier wohl noch leichter Staub und Schmutz zwifchen diefelben gelangen kann, als beim früher erwähnten, ähnlich konftruierten Fifchbande.

Zu den beften Pendelthiirbefchlägen find diejenigen zu rechnen, bei denen Gewichte als treibende Kraft verwendet find.

Brechen wie bei den Federn zu be-und der Widerftand beim

Hierbei ift kein Erlahmen oder

Fig. 584 ¹⁷³).

Q.

aU

<«p

fürchten,

Oeffnen ift ein gleichbleibender, während J er bei den Federvorrichtungen zunimmt.

Der durch Fig. 584 bis 587 ¹⁷³)

äZL

erläuterte Befchlag ift am oberen Rahmenwerk der Thür anzubringen, wie die Seiten-anficht (Fig. 584, unten) zeigt, in welcher die Thür angedeutet, die Thürumrahmung jedoch, der gröfseren Deutlichkeit wegen, fortgelaffen ift.

Die Thür bewegt fich unten mit einem gewöhnlichen Zapfen in einer Pfanne, während der in entfprechender Weife oben angebrachte Dorn mit

Fig- 5S5-

Fig. 586.

Fig. 587 ¹⁷³>

dem Teile B zugleich fich um die mit P bezeichnete Achfe dreht.

Diefer Teil B (in Fig. 586 im

fiat

Grundrifs, in Fig. 587 in der Vorderanficht und in Fig. 584, unten in der Seitenanficht dargeltellt) drückt mittels feiner zwei Rollen (in Fig. 584, oben punktiert angedeutet) den mit C bezeichneten, '

Z-förmigen Eifenteil fort, wodurch fein unterer Arm in dem aus Meffing gegoltenen, ausgehöhlten und mit einem eingefchlitzten, Harken Eifenblech abgedeckten Kalten fortgefchoben wird, welcher alfo die geradlinige Führung jenes Teiles C bewirkt. Fig. 585 zeigt den Kalten im Durchfchnitt und zugleich den Teil C in der Vorderanficht, wobei zu bemerken ift, dafs die durchfchnittenen Meffing-teile dunkler fchraffiert find. Ein an einem ledernen Gurte beteiligtes Gewicht zieht beim Nachlalfen des Druckes auf den Thürflügel den Teil C fofort in feine alte, in Fig. 584 dargeltellte Lage zurück, wodurch auch der Thürflügel die urfprüngliche, den Raum abfchliefsende Stellung wieder einnimmt. Alles übrige geht aus den Abbildungen deutlich hervor, und es fei hier nur fchlagteile felbltverltändlich von Zeit zu Zeit geölt werden müflen. Zwei im Meffingkalten vor und hinter dem wagrechten Arme des Teiles C eingelegte und mit Oel getränkte Schwämme werden hierzu lange Zeit hindurch ausreichen. Sonlt ift ein kleines Rohr feitwärts in die Bekleidung der T htir zuin Isach-

11

o-

JL

UL

>/₈ W. Gr.

noch eingefchaltet, dafs die Be

füllen des Oeles einzuführen.

Ein Geräufch wird durch das Pendeln folcher Thüren, deren Befchlag fich in der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg überhaupt gut bewährt hat, nicht verurfacht.

II

;(0X

Fig. 588 ¹ T®).

Für den beften der vielen verfchieden-

294.

Am unteren Thürrahmen

artigen, dort angebrachten Befchläge wird jedoch folgender gehalten, welcher, dem befeftigter

ßefchlag.

TEL

vorigen ähnlich, am unteren Teile des Thürflügels derart angebracht ift, dafs der gufs-eiferne; in Fig. 588 ¹⁷³) im Längenfchnitt, in Fig. 5^9 bis 592 ¹⁷³) in den verfchiedenen Anfichten dargeflellte Kaften in den Fufs-boden eingelaffen wird, während oben amThiir-flügel nur ein gewöhnlicher Zapfen befeftigt ift, welcher fleh in einer am Thürrahmen

angefchraubten mefiingenen Oefe dreht.

Beim Oeffnen der Thür wird der Teil B y) Fig. 589. durch die fich um eine Achte drehenden Rollen A

_(Fig- 5^8 u. 590) in wagrechter Richtung fortgefchoben,

wobei feine beiden Arme auf ein Paar Anfätzen des gufseifernen Kaftens fortgleiten, fein aufgefchlitztes Ende jedoch über einen gufseifernen Zapfen hinweggreift und hier mittels einer Schraube neblt Unterlagsfcheibe geführt wird. Durch das Gewicht, welches am Ende des einen Armes des Kniehebels aufruht oder dort angehangen ift, je nachdem es fich beffer

innerhalb der Thürbekleidung unterbringen läfst, wird der Teil B immer wieder mittels der Schleife C (Fig. 588 u. 589), welche am anderen Ende des Kniehebels drehbar befeftigt ift und über einen Haken des Teiles B hinweggreift, in die alte Lage zurückgefchoben, fobald nach dem Oeffnen der Thür der Druck auf die Thürflügel aufhürt.

Ein ähnlicher Befchlag ift in dem unten bezeichneten Werke

Fig. 590.

ir\

ÏÏ

SV

3§D

JlI

-cT

Fig. 592 ¹⁷³).

dargeftellt und befchrieben ¹⁷⁴).

Auch Eggers, Pendelthür-befchlag (Fig. 593) beruht auf der Verwendung von Gewichten und wird folgendermafsen befchrieben:

»Der untere Drehzapfen Z ift in einer Spurpfanne des Gehäufes gelagert und trägt auf feinem

Fig. 591.

ca. 1/7 w- Gr-

295.

Egger'*,

Pendel-

thürbefchlag.

Fig- 593-

sgpVV

Vierkant den Thürflügel. Mit dem Zapfen Z feft verbunden ift ein Querhaupt Q, welches an feinen Enden je eine Stahlrolle trägt. Diefe Stahlrollen drücken gegen die Anfätze der Gabel G und wird infolgedeffen beim Oeffnen des Thürflügels nach der einen oder anderen Seite eine der Stahlrollen

die Gabel G in der Richtung des Pfeiles bewegen. Die Gabel G fafst mit zwei hakenförmig gebogenen Enden über das Verbindungsftück der beiden Hebelplatten IV und drehen fich alfo diefe beiden Platten, wenn fich G nach links bewegt, um die Achfe D\. Hierbei läuft die an IV befeftigte Rolle R auf der inneren Seite eines zweiten Hebels hinauf und drückt denfelben infolgedeffen nach oben, fo dafs er fich, weil er auf der Achfe Di drehbar befeftigt ift, um diefe dreht.

Die Hebelplatten W und H find an den beiden Stellen Al und A² noch mittels Quereifen ver-

Siccardsburg, A. v. Die Thür- und FenfterverfchlüfTe etc. Wien 1877. l’af. XII.

bunden, auf welchen ein fchweres Bleigewicht B aufliegt. Da nun, wie vorher auseinandergefetzt, durch die Bewegung der Gabel G nach links fich die Hebelplatten W und H um D\, bezw. um Dz drehen, fo mitffen die mit diefen Hebelplatten verbundenen Quereifen Ai und Az fich nach aufwärts bewegen und das Gewicht B anheben.

ËMnm

Umgekehrt bewirkt alfo das Gewicht, verflärkt durch die Hebelwirkung, wenn es hoch gehoben ift, das Abwärtsbewegen der Quereifen A\ und Az , dadurch das Rückwärtsbewegen der Hebelplatten W und II und hierdurch wieder die Bewegung der Gabel G nach rechts, entgegengefetzt dem Pfeil. Dabei drücken die Anfätze der Gabel auf die Stahlrollen , bis diefe beide gleichmäfsig anliegen und drehen damit zugleich den Zapfen Z, an welchem die Thür beteiligt ift, derart, dafs die Thür genau die Mittel-ftellung einnimmt, wenn das Gewicht die tieffte Stellung erreicht hat.«

Der einzige Uebelftand bei diefer Vorrichtung Fig. 594m)-kann darin beftehen, dafs fich das Gewicht, auf den Raum des Kaftens befchränkt, bei fchweren Thüren nicht beliebig vergröfsern läfst.

396.

Befchlag

mit

Stahlfedern.

Fig- 595-

Pendelthürbefchläge, bei denen Federn als Triebkraft benutzt werden, giebt es eine grofse Anzahl. Doch follen hier nur die gebräuchlichften Erwähnung finden.

Die Federn haben verfchiedene Form; fie finden fich als Spirale, als Volute, in Stab- und in C-Form, und daher ift die Mannigfaltigkeit der Befchläge erklärlich.

297.

Zunächft fei hier eine Bewegungsvorrichtung gebracht, welche fich von den

Befchlag mit

Spiralfedern, in Art. 293 u. 294 befchriebenen hauptfächlich dadurch unterfçheidet, dafs das

Gewicht durch eine Spiralfeder erfetzt ift. Die früher genannten Befchläge verdienen aber den Vorzug, weil auch die beften, auf das forgfältigfte gearbeiteten Federn mit der Zeit brechen und weil man im ftande

Fig. 596. Fig. 597. Fig. 598.

ift, die Gewichte, der Schwere des Thürflügels ent-fprechend, beliebig zu vergröfsern oder zu verringern, während Federn mit nicht entfprechender Triebkraft wohl etwas angefpannt oder nachgelaffen, gewöhnlich aber ganz ausgewechfelt werden müffen.

In dem gufseifernen Karten (Fig. 594, 595> 59^ u. 598¹⁷³) liegt wieder, wie früher, das Räderwerk A, welches beim Oeffnen des Thürflügels den Teil B wagrecht nach rechts fortfchiebt. Diefe Fortbewegung wird durch die über die mittlere runde Stange lofe übergefchobene Spiralfeder gehemmt, welche zwifchen die lotrechte Platte B (Fig. 594 u. 596) und das Lager ef (Fig. 594 u. 598) geklemmt ift und beim Naclilafifen des Druckes auf den Thürflügel fofort den Teil B und das Räderwerk wieder in die urfpriing-liche Lage zurückbringt. Die wagrechte Führung des Teiles Fig- 596 dargeftellte lotrechte Platte, anderenteils durch feine Gabel und feine runde Stange bewirkt, welche durch die entfprechenden Oeffnungen des Lagers ef gefchoben werden. Die untere Hälfte des letzteren hängt mit dem Karten zufammen , während die obere zugleich mit dem Deckel C aufgefchraubt wird. Fig. 599 und 600 ¹⁷³) find die gufseifernen Deckel bei ab und ef von denen der erftere auch dazu beftimmt ift, dem oberen Zapfen des Räderwerkes als Führung zu dienen, in deflen quadratifcher Oeffnung der Thürzapfen beteiligt wird. Das Schmieren des Getriebes ift fehr einfach durch Einfüllen von Oel in den Karten zu bewerkftelligen, der in den Fufsboden verfenkt und mit einem mefflngenen Deckel gefchloffen wird; doch hat dies wieder den Uebelftand, dafs das Oel beim unvorfichtigen Aufftofsen der Thür herausfpritzt.

Fig- 599-

Fig. 6oo¹⁷⁸).

ic

ca. 1/7 w. Gr.

B wird einesteils durch die in

Bei dem Pendelthürbefchlag »Unvergleichlich« der »Amerikanifchen Baubefchlag-

industrie in Düffeldorf« fteht die Spiralfeder (Fig. 601) lothrecht. Der drehbare Zapfen (Pintle) bewegt fich unten auf kleinen Stahlkugeln, wodurch der Gang fehr

leicht wird. Je nachdem die Thür nach links oder rechts bewegt wird, tritt die Feder oben oder unten in Spannung. Der Anfchlag, welcher die Bewegung des Thürflügels über die rechtwinkelige Stellung hinaus verhindert, befindet fleh, wie aus

Fig. 601.

298.

Befchlag »Unvergleichlich«.

r~

v.

■Pin tfe.

's

°E

FI.OOR

Fig. 601 hervorgeht, innerhalb der Spiralfeder.

Ein noch einfacherer, jedoch immerhin ähnlich konfirmierter Befchlag mit zwei Spiralfedern kann in dem unten genannten Werke nachgefehen werden ¹⁷⁵).

Dafelbft ift auch eine Vorrichtung abgebildet, bei welcher eine volutenartige Feder Verwendung findet, die jedoch durch den fpäter erwähnten Befchlag mit C-Federn völlig verdrängt worden ift.

Ferner ift ein folcher, etwas von Fig. 594 bis 600 abweichender Spiralfederbefchlag in dem mehrfach genannten und unten näher bezeichneten Werke zu finden 17ü).

Fig. 602 bis 605 ¹⁷³) veranfchaulicht einen patentierten Befchlag mit Spiralfedern für Pendelthüren, der in ganz ähnlicher Weife fchon feit langen Jahren in Befchlag

jeder Eifenhandlung kauf- Spiralfeder-lieh ift und nur im einzel-

Fig. 602.

I N !"1

i-B'

kmm

Fig. 603.

Fig. 604.

Fig. 6o5¹⁷³).

299.

Volutenartige

Feder.

300.

Anderer

mit

FT

nF

B,

l j i;

IM

II

nen einige Aenderungen erfahren hat. Derfelbe wird in der unten genannten Zeitfchrift¹⁷⁷) fol-gendermafsen befchrieben.

»An dem Schenkel R, welcher den Schenkel JV trägt, ift eine Hülfe R‘ angebracht, welche in das Federgehäufe F gefleckt und durch die Schrauben x mit

<y

% w. Gr.

F,

diefem verbunden ift. Die abgerundeten Spitzen diefer Schrauben x treten in eine ringförmige Schenkel X fitzenden Nufs N‘ ein und verhindern, dafs diefelbe

Rille n der am

und mit ihr die Federftange S ausgehoben werde. Letztere ift vierkantig, trägt die üblichen, nur in Fig. Ć02 (unten) angedeuteten Federn und fleckt mit dem oberen Zapfen in N‘, während auf den unteren Zapfen die als Spurzapfen dienende Scheibe J gefleckt ift, welche fich in der mit dem Federgehäufe F verfchraubten Spurpfanne Q dreht. Die Spurpfanne Q lelbft dreht fich als Zapfen in dem an Lager C. Beide Schenkel N und R befitzen, wie aus Fig. 604 u. 605 erfichtlich wird, Anfätze, fo dafs fie nur fo weit gegeneinander verftellt werden können, dafs fie einen rechten \\ inkel bilden.

Der ganze bisher befchriebene Befchlag fitzt an der inneren und oberen Ecke der 1 hür. Ein cen-

Schnitt a b.

der Thür beteiligten

¹⁷⁶) Schwatlo, C. Der innere Ausbau etc. Halle 1867. S. 88 u. Fig. 274. U⁶) Gottgetreu, a. a. O., S. 183 u. 184.

Ui) Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 208.

301.

Doppeltes

Spiralfeder

thürband.

302.

Bcfchlag mit C-Federn.

3°3-

Bcfchlag mit Stabfedem.

traler Zapfen Z des Schenkels N dreht fich in einer Schiene, mit welcher der obere Rand der Thür befchlagen ift. Ueber der '1 hür find in ihrer Füllung eine auf einem Stift und zwifchen den Schenkeln R und N fitzende Rolle und ein Zapfen befefligt, welcher in jener Schiene gelagert ift und mit einem unteren Zapfen die Angeln der Thür bildet. Wird die Thür aus der Ruhelage nach einer Seite herausgedreht, fo fetzt fich entweder der Schenkel K oder aber der Schenkel N gegen jene Rolle, fo dafs die losgelalfene Thür wieder in die Mittellage zurückfchwingt.«

— Diefe Konftruktion ift fonach der in Fig. 608 dargeftellten etwas ähnlich.

Den fehr ähnlichen käuflichen Be-fchlag fiehe in den unten genannten Werken ¹⁷⁸).

Diefe fehr billigen Bänder haben den einzigen Nachteil, häfslich auszu-fehen ; fonft haben diefelben fich bei einer längeren Probe im Baubureau der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg fehr gut bewährt.

Das doppelte Spiralfederthürband (Kig. 606 11. 607 ¹⁷⁸), unter dem Namen Bommer'tehes Band bekannt, ift befonders für leichte Thüren empfehlenswert.

Die beiden Hülfen find einmal durch ein mittleres Band miteinander verbunden, aufserdem mit je einem folchen an der Thürbekleidung und an der Thürkante befeftigt. Beim Auffchlagen nach der linken Seite z. B. bewegt fich der Thürflügel mit dem daran befefligten Bande um die linke Hülfe, beim Auffchlagen nach rechts mit dem zugehörigen Bande, der linken Hülfe und dem Mittelbande zugleich um die rechte Hülfe. In diefen Hülfen find Spiralfedern untergebracht, welche bewirken, dafs die Thiirflügel immer in die Schlufslage zurückpendeln. Zum Befchlage jedes Flügels .gehören zwei, bei hohen Flügeln drei Bänder.

Fig. 606.

Fig. 607 ¹7⁸).

HIPP

Hü

••'ll

WM

mm

j.

mmhm

w. Gr.

Am meiften im Gebrauch, und zwar für leichte, wie auch für fchwere Thüren, find die Befchlage, bei welchen die Bewegung mittels fog. C-Federn geregelt wird.

Der am Flügel feft-gefchraubte Schuh a (Fig. 608 u. 609 ,79) ift in fefter Verbindung mit dem Dorn c in dein darunter liegenden Me-tallkaften und um diefen dreh-Der an diefem Dorn

Fig. 608.

-----

bar.

unverrückbar feftfitzende He-bei db trägt am freien Ende eine Meffingrolle e, welche beim Oeffnen des Thürflügels den einen oder den anderen

dts>

Fig. 609¹⁷⁹).

rj.

<2?

(D

,o

Ve w. Gr.

__j

Arm der Schere f zur Seite

drückt und dadurch die fie zufammenklemmenden Federn g anfpannt. Durch diefe Spannung wird der Thiirflügel in feine alte Lage zuriickgeworfen. Für gröfsere Thüren wird nur die Zahl der Federn vermehrt, während alles übrige gleich bleibt.

Der mit der Meffingplatte i abgedeckte gufseiferne Karten mufs mit Schmieröl gefüllt fein, was die fchon wiederholt erwähnte Verunreinigung des P’ufsbodens zur Fk)lge hat. Ein fernerer Mangel diefer Vorrichtung ift das leichte Brechen der Federn bei zu heftigem Aufftofsen der Thürflügel.

Eine von den vorher befohriebenen Befchlagen gänzlich abweichende Art fei

1TS) Lcdicke, A. Der SchlofTer. 2. Aufl. Weimar 1891. Taf. 16, Fig. 36 bis 38— und Preislifte No. 11 von Franz SfengUr in Berlin, S. 21, Fig. 5. 6 u. 7.

I79) Fakf.-Repr. nach: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II. Berlin 1880. S. 9S.

_A

iw

Fig. 6io¹⁸⁰).

milium

.....B

-Ulm

Vf =n§

1/5 w. Gr.

zuletzt noch in Fig. 610 bis 615 ¹⁸°) erläutert. Diefelbe wird in der unten be-zeichneten Zeitfchrift folgendermafsen be-fchrieben.

Fig. 611.

^£8

Fig. 612.

10

VR

Fig. 613.

(0)

13:

Fig. 614.

UNTERANSICHT

»Wie die beigefügten Skizzen ergeben, wird die fonft gebräuchliche Spiralfeder durch ein Bündel Stahlftreifen a erfetzt, deren Torfionselaftizität die bewegende Kraft hervorruft. Das Bündel a ift in ein Stück Gasrohr b (Fig. 610 bis 612) eingefchloffen und am oberen Ende des Rohres mittels des viereckig gelochten, mit dem Rohr b verbundenen Zapfens « feft eingefpannt. Das untere Bündelende ift in einem fich im Rohr drehenden Zapfen c mit angegoffener Knagge d (Fig. 610 bis 613) feil eingefpannt. Der Zapfen c (und damit auch das Rohr b) läuft im Lager 0 (Fig. 610), welches durch 4 Spitzen im Holz der Thür befeftigt wird. Am unteren Ende des Rohres befindet fich ein Ring f (Fig. 610 bis 612) mit angegoffener Knagge e, welche auf dem Rohr b drehbar ift.

In die Thür ift ein Band k (Fig. 610 u. 614) eingelaffen und mit Holzfchrauben befeftigt. Das Band trägt auf der Unterfeite eine Hülfe /, auf der Oberfeite dagegen einen Stift m ; letzterer greift zwifchen die Knaggen d und e des fchon erwähnten Ringes f. Ein Fufslager q (F'ig. 610 u. 615), welches in den Steinfufsboden eingefetzt ift, nimmt den Zapfen c und die Hülfe / auf ; das Lager hat einen rechtwinkeligen Anfatz r, welcher, in den Thürrahmen eingelaffen, mit Holzfchrauben befeftigt und mit einem Vorfprung p verfehen ift.

Um fich die Wirkung des Apparates klar zu machen, ift feftzuhalten, dafs die Knagge d mit dem unteren, die Knagge e dagegen mit dem oberen Teil der Stahlbänder in fefter Verbindung ift. Wird etwa die Thür nach links gedreht (Fig. 611), fo drückt der durch das Band k mit derfelben feft verbundene Stift in die Knagge d nach rechts, fo dafs durch Wirkung der Hülfe l das untere Ende des Stahlbündels a um den Ausfchlagwinkel a der Thür mit verdreht wird, während das obere Ende des Bündels durch die fich gegen den Vorfprung p ftemmende Knagge e, die mit dem Rohr b und dadurch auch mit dem oberen Ende des Stahlbündels in fefter Verbindung ift, feftgehalten wird. Wird alsdann die Thür losgelaffen, fo führt der durch die Torfions-elaftizität des Stahlbündels an der Reibungsfläche der Knagge d und des Stiftes m ent-ftehende Gegendruck R die Thür in die normale Lage zurück.«

Ebenfo gefchieht es bei entgegen-

130) Fakf.-Repr. nach: DeutfcheBauz. 1880, S. 133; t886, S. 360; 1879, S. 316.

Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

iS

¹

Viollet-le-Dcc, a. a. O., Bd. 8, S. 311 u. ff-

²

ilO w- Gr.

der Fifchbänder, und zwar der obere b mit dem Dorn f in die Seite des Thürflügels, der untere a mit dem Dorn d in das Thürfutter eingelaffen und mit je drei Schrauben daran befeftigt. Bei Thüren jedoch, welche nach Fig. 386 (S. 170) mit einem Anfchlag verfehen find, ift das Befchlagen viel befchwerlicher. Hierbei mufs nach Fig. 5631<J1) der untere Lappen lotrecht in die Thürbekleidung, bezw. das

gefetzter Bewegung des Thürflügels. Die Feder, bezw. das Stahlbündel ifl dadurch für fchwerere Thüren benutzbar zu machen, dafs man entweder die Stahlfedern vermehrt oder fie mittels des Sperrrades gy welches durch den Haken h feflgelegt werden kann, durch Drehung mehr anfpannt. Hier ift alfo diefelbe Federvorrichtung wie im Stierlirifchen Fifchbande (Fig. 575, S. 264) benutzt.

3°4‘

Gummipuffer.

Die Thürfliigel dürfen der Gefahr des Brechens der Federn wegen, mag auch jeder beliebige Mechanismus benutzt werden, nicht viel über 90 Grad auffchlagen. Dies verhindert man durch das Anbringen von Gummipuffern am Fufsboden. Diefe beftehen gewöhnlich aus einem 2 bis 5cm hohen Gummiring, der über einen mit einer Stein- oder Holzfchraube zufammenhängenden Dorn gezogen ift, je nachdem der Puffer in einem Stein- oder Holzfufsboden befeftigt werden foll.

Bei einer anderen, nur für Holzfufsboden beftimmten Art ift in die Vertiefung eines abgedrehten und mit Schraube verfehenen, 6 bis 7cm hohen Holzzapfens ein etwas vorftehendes Gummiftück verfenkt, welches immer dem auffchlagenden Thürflügel zugekehrt fein mufs, was beim Einfehrauben des Zapfens in den F'ufsboden zu berückfichtigen ift. Diefe Gummipuffer w'erden auch in Wohnungen da angebracht, wo das Anfchlagen gewöhnlicher Zimmerthüren gegen Möbel verhindert werden foll.

b) Bewegungsvorrichtungen für Schiebethüren.

3°5-

Gewöhnlicher

Befchlag.

Die bisher befchriebenen Befchläge vermittelten eine Bewegung der Thürflügel um eine lotrechte Achfe. Nunmehr find noch die verfchiedenen Befchläge von Schiebethüren zu betrachten. Wie bereits in Art. 225 (S. 183) erwähnt, können folche Thore und Thüren fowohl aufsen an der Wand entlang, als auch in Mauer-fchlitze gefchoben werden. Der gewöhnliche Befchlag für erftere ift in Fig. 437 (S. 190), einem Holzthore, und in Fig. 513 (S. 234), einem Wellblechthore, dar-geftellt. Hiernach find die Thürflügel mittels je zweier Laufrollen, die am beften aus Rotgufs beftehen, an einer wagrechten Schiene angehangen, welche mit Stein-fchrauben an der Wand befeftigt ift. An den Enden ift die Schiene etwas aufgebogen , um das Abrollen der kleinen Räder zu verhüten. Bei fehr fchweren Thorflügeln ift zu empfehlen, die Bänder, an welchen die Rollen fitzen, doppelt zu nehmen, wobei das an der inneren Wandung befeftigte einfacher ausfallen kann, um zu verhüten, dafs die beiden Achslager der Rollen ungleichmäfsig belaftet find. Dies könnte bewirken, dafs die Lager fleh fehr ungleichmäfsig abnutzen und das Thor fleh allmählich immer fchwerer bewegen iäfst, oder wenigftens, dafs die Flügel fleh fchief ftellen, weil durch das feitliche Anbringen der Rollen der Aufhängepunkt nicht lotrecht über dem Schwerpunkt liegt.

Die Rollen unten, oben aber nur Führungen anzubringen, hat fo viele Uebel-ftände zur Folge, dafs diefe Anordnung kaum noch getroffen wird.

Die Führung an der Schwelle gefchielit durch den lotrechten Schenkel eines an den unteren Thürrahmen gefchraubten Winkel- oder T-Eifens, welcher in die durch zwei Flach- oder ein E-Eifen gebildete fchmale Rinne eingreift.

Ganz ähnlich ift die Aufhängung bei den inneren Thüren, die aus Fig. 440 (S. 190) deutlich hervorgeht.

306.

Verbeflerte

Bewegungs-

Die Leichtigkeit der Bewegung folcher Schiebethore kann ganz wefentlich dadurch erhöht werden, dafs man nach dem Mufter eines alten Rotterdamer Thores Vorrichtung.    de3 kreisförmigen ein längliches, fchlitzartiges Zapfenlager anordnet, wodurch

die die meifte Kraft in Anfpruch nehmende gleitende Zapfenbewegung in eine rollende umgewandelt wird.

Die Länge des Schlitzes ift folgendermafsen zu berechnen. Ift D der Durchmeffer der Laufrolle des Thores und d derjenige ihrer Achfe, fo macht bei einer Umdrehung die Rolle einen Weg L — D rc

Fig. 6i6¹⁸⁰).

und die Achfe einen folchen l — dn, der Thorflügel daher den Weg

2T7

W = L + / = (D -j- d)n und bei n Umdrehungen der Rolle

v>

’/2' ^

IV — n (D -j- d)n .

Die Länge der Schlitzes ergiebt fich aus der Formel

22

CJO

M/muP

!

S — n d iż —

-r+l

Soll der Thürflügel z. B. 2m weit verfchoben werden und ift Z> = 150mm, </=30mm, fo wird

— 3,54 Umdrehungen,

während eine gewöhnliche Rolle von 150 mm Durchmeffer 4,25 Umdrehungen machen müfste. Die Länge des Schlitzes wird S — n dn — 333 mm, alfo fchon ziemlich grofs.

Je gröfser D und je kleiner d genommen wird, defto kürzer wird der Schlitz, defto geringer auch die Kraft, welche zum Bewegen des Thores erforderlich ift.

Denn bezeichnet man mit p den Hebelsarm der rollenden Reibung, mit cp den Reibungskoeffizienten des Zapfens und mit Q die Laft des ^Thores, fo ift das Widerftandsmoment bei einem gewöhnlichen Thor

Q-

170-

ca. 1|₇ w. Gr.

Fig. 617¹⁸¹).

w. =    + p’ö

sa -a,

und die zur Bewegung nötige Kraft

<2-

Hi

Bei einem Thore mit Schlitzlager jedoch ift JVi — 2 p Q und

2pQ

ta

Bei Annahme der obigen Durchmeffer, ferner p = 0,4o mm und (p = 0,25 ergiebt fich

alfo

P — 0,055 Q und Px = 0,009 Q,

P, — etwa —■- P.

¹ 6

Fig. 616 ¹⁸⁰) zeigt die Art und Weife, wie die Konftruktion eines folchen Befchlages vorzu-nehmen ift.

In etwas anderer Weife hat Mädler fich diefen Grundfatz nutzbar gemacht.

Unter Vermeidung des Schlitzzapfenlagers ruhen nach Fig. 617¹⁸¹) zwei Rollen lofe auf einer C-förmigen Lauffchiene cd, welche durch Steinfehrauben an der Wand befeftigt ift. An zwei derartigen Walzen oder Rollen hängt der Thürflügel frei mittels zweier Hängeeifen, deren Breite dem Wege entfpricht, welchen die Rollen beim Seitwärtsfchieben des Thorflügels zu durchlaufen haben. Der Umfang der Rollen beträgt aufsen 20cm, an dem Kerne, auf dem die Hängeeifen ruhen, jedoch nur 4cm. Läuft nun der äufsere Umkreis der Rolle bei 5-maliger Umdrehung der Rolle 100cm weit auf der Schiene cd, fo befchreibt der Umfang des Kernes zugleich nur den 5-mal kürzeren, alfo 20cm langen Weg am Hängeeifen gh. Da Zapfenreibung hierbei nicht vorhanden ift, kann das fonft fehr läftige Oelen der Rollen fortfallen. Um

^30 w. Gr.

yi

307.

Màdltr' s Schiebethür-befchlag.

¹⁸0 Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 160; 1887, S. 150; 1899, S. 72.

Stellfchraube des vorderen Hängers ift ftets fichtbar und mit Schraubenfchlüffel leicht erreichbar. Um an die Stellfchraube des hinteren Hängers zu gelangen, hat man nur den in Fig. 624 fichtbaren, etwa 5c,n breiten Endftopper, der fo konftruiert ift, dafs er durch fein Schwergewicht immer in wagrechter Lage bleibt, mit einer Mefferklinge in eine lotrechte Stellung zu bringen und den Thürflügel ganz aus der Mauerfpalte herauszuziehen. Das Herausfpringen der Rolle aus der Schiene ift durch einen kleinen Auf-fatz am Hänger (Fig. 621) ausgefchloffen. Fig. 623 u. 625 zeigen das Anbringen der Schienen und Hänger in der Maueröffnung.

310.

Weikum’s

Weikum verwendet für feinen Schiebethürbefchlag ftatt der Rollen oder Räder Schiebethür- Kugeln, und zwar für leichte Thüren aus Hartgummi, für fchwere Thore aus Gufs-

ftahl (Fig. 626 bis 629 ¹⁸¹).

befchlag.

Diefe Kugeln berühren die unten oder oben befeftigten Lauffchienen in drei Punkten, indem der Thürflügel durch zwei unter einem Winkel geneigte Flächen auf den Kugeln auffitzt (Fig. 626), die durch eine hochkantig flehende Flachfchiene unterftützt werden. Die Ungleichheit der Laufkreife der Kugeln (Fig. 627) verurfacht die ungleich langen Wege des Kugelbefchlages, welche im Verhältnis von d:D flehen. Die gegenfeitige Verfchiebung beider Wege ift gleich der Summe derfelben, alfo auch verhältnis-mäfsig d -j- D. Ift L die Verfchiebungslänge der Thür und / diejenige des KugelfyItems, dann ift

-L-l.

d + D

(Weiteres hierüber fiehe in der unten genannten Zeitfchrift ¹⁸*).

311

Sauerzrein' s

Der Sauerwein'(che Befchlag (Fig. 628 ¹⁸⁰) ift nur für leichte Thürflügel

Schiebcthur- geeignet.

befchlag.

308.

Walzen- und Kugellagerrollen.

3°9-

Schiebethürrollen

»Kugellager«.

diefelben am Herabgleiten von der Lauffchiene zu hindern, find an jedem Ende des Thürflügels zwei Führungsrollen angebracht, welche fich in wagrechter Stellung zwifchen den lotrechten Flanfchen des C-Eifens hinbewegen. Die einzige Befürchtung, die man bei den genannten Vorrichtungen hegen kann, ift. die, dafs bei allzu heftigem Seitwärtsfchieben der Thürflügel die Räder oder Rollen in das Gleiten kommen und fich fomit verfchieben.

Um einen möglichft leichten Gang der Schiebethürrollen zu erzielen, werden in Fig. 618 ¹⁸²) nach dem Patent Johannes kleine Stahlrollen a angeordnet, die auf dem Bolzen b rollen und, ohne fefte Achfe, nur in den eingedrehten Rinnen der Rolle lagern. Dafür werden nach Fig. 620 auch Stahlkugeln benutzt, während die mef-fingenen »Adler« Schiebethurrollen (Fig. 619) zu beiden Seiten der Hauptrolle fitzen (R.G.M. 76707).

Bei den Schicbethürrollen »Kugellager« der »Amerikanifchen Baubefchlaginduftrie« in Düffeldorf laufen die Rollen des Hängers (Fig. 621) gleichfalls auf Kugeln.

Nach Fig. 621 ift derfelbe mit einer Stellfchraube verfehen, mittels welcher die Thür etwas gehoben, bezw. herabgelaffen werden kann, falls fie fich im Gebrauche durch ihr Gewicht etwas gefenkt haben und auf dem Boden fchleifen follte. Die

Fig. 618

Fig. 619.

fl

renn

Fig. 620.

fl

LAj

Es handelt fich hierbei nur um eine Geradführung des Flügels, der unten in einem Schlitz auf einem kleinen j_-Eifen e hinläuft. Die beiden Kreuzfchienen s find mit dem unteren Ende bei a und b feft, aber um eine Achfe drehbar befeftigt, während die oberen fich parallel mittels Rollen in fog. Prismencouliffen

,S2J Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 150.

W‘

C:

Fig. 623.

MÊSËmÈÊk

s£.

fc

xi?, '■'//,

:    ?

'    '<

•    :

łi

VYAYl

TZflFft

iw

»I

Fig. 622.

J.

um

s¥T-1 '■

i? r

Fig. 624.

I¹

y*-

Ni

Fig. 621

mä

am

ff--

STUD

5TUD

III

|! STUD

HEADER

Plg. 625.

1 header!

h“°

11 II I

tli

i\

i|Hj

llllllj; j ]^ l

llk_

li &££

ąiZSŁy^.- » i

■■riMl

iii

herauf- oder herabbewegen. Eine P'eder f, welche bei gefchlofiener Thür gefpannt ift, hält die Schere im Gleichgewicht. Das Anbringen diefes ßefchlages im Mauerfchlitz ift fehr einfach; das ganze Syftem wird fertig in denfelben hineingefchoben und bei a und c mittels ftarker Schrauben in der Thürfüllung befeftigt.

Etwas ähnliches, nur verwickelter, ift die Parallelführung nach dem Patent von H. Stotz in Heilbronn.

Ueber auf denfelben Grundgedanken beruhende amerikanifche Befchläge fiehe in der unten genannten Zeitfchrift ¹⁸³).

Fig. 626.

Fig. 628¹⁸°).

JJ,

Fig. 627.

Cp.\

w.

Fig. 629¹⁸¹).

e£üj

a

LaiifHWi {ä

y\

VlO w* Gr.

11

3»»-

Schubriegel.

c) Vorrichtungen zum Verfchlufs der Thüren.

Zu den Vorrichtungen zum Verfchlufs der Thüren und Thore find zunächft die Schubriegel u. f. w. zu zählen, welche dazu dienen, bei zweiflügeligen Thüren

,8S) American architect 1S88, S. 215—218.

und Thoren den für gewöhnlich nicht zu öffnenden Flügel feftzuftellen. Allerdings dienen Riegel, und zwar in wagrechter Richtung wirkend, auch zum Verfchlufs von Thüren minderwertiger Art; doch foll über folche erft fpäter gefprochen werden. Hier handelt es fich demnach um Vorrichtungen, welche in lotrechter Richtung ihre

Wirkfamkeit ausüben.

Fig. 630¹⁸⁴).

AQ.

Die für Thüren gebräuchlichen Schubriegel kann man in aufgefetzte und eingefteckte oder Kantenriegel einteilen. (Die eingelaffenen find hauptfächlich bei Möbeln im Gebrauch.) Der gewöhnliche aufgefetzte Schubriegel wird mit Rückficht auf feine Abmeffung entweder kurz oder lang genannt.

Solche Riegel waren fchon in früher Zeit gebräuchlich und, wie es bei der Freude, welche man im Mittelalter an der künftlerifchen Ausbildung aller Befchläge empfand, natürlich ilt, fehr viel reicher ausgeftattet, als dies gegenwärtig, in unferer nüchternen Zeit, üblich ift. Fig. 630 ¹⁸⁴) veranfchaulicht einen derartigen Schubriegel, der fich heute noch an einer Pforte der Kirche zu Semur en Brionnais befindet. Der Riegel befteht, wie alle, aus einem kantigen Eifen, welches fich in zwei auf Platten genieteten Kloben bewegt, die auf dem Thürflügel feftgefchraubt werden. Der obere Teil des Riegels endigt in' einem Griff, welcher hier, wie dies bei fchweren Riegeln noch heute gefchieht, mit einem Ringe verfehen ift, um ihn an einen darüber befindlichen Nagel oder Flaken A anhängen zu können und dadurch das Herunterfallen zu verhindern, fobald der Thürflügel geöffnet bleiben foll. Das untere Ende des Riegels fchiebt fich in einen Schliefskloben, in ein Schliefsblech oder in eine anders geftaltete Oeffnung in der Thürfchwelle, im Thürfutter u. f. w. hinein, wenn der Flügel gefchloffen werden foll. Ein ebenfolcher Riegel, jedoch länger, um ihn noch bequem erreichen zu können, und ohne Ring, mufs am oberen Ende des Thürflügels angebracht fein.

lljjj

Uv

313-

Gefchichtlicbes.

<?

t'

I:

vT

nL-

314

Fig- 631 ¹⁸⁵) zeigt einen einfachen Schubriegel, wie er heute gebräuchlich und als Handelsartikel in allen Eifenwarengefchäften vorrätig ift. Derfelbe befteht aus Schubncgei. einem kräftigen Flacheifen, welches bei a zu einem Handgriff umgebogen und bei b gekröpft ift, um zum Anbringen des Schliefsbleches mehr Raum zu haben. Bei geraden Riegeln müffen Vorfprünge angefchmiedet fein, wie in Fig. 630, um das Herausziehen aus den auf das Befeftigungs-blech d genieteten Kloben c zu verhindern. Gewöhnlich bewegen fich diefe Riegel im Kloben und im Schliefsblech nicht fo willig, dafs ein felbftthätiges Oeffnen infolge von Rütteln und Erfchütterungen zu befürchten wäre. Ift dies dennoch der Fall, fo ordnet man zwifchen Riegel und Unterlagsblech eine fog. Schlepp- oder Blattfeder an, wie dies bei den Kantenriegeln gebräuchlich ift.

Diefe Kantenriegel find, in Deutfchland wenigftens, bei den zweiflügeligen Wohnungsthüren faft durchweg im Gebrauch, und zwar werden fie an der inneren Kante fowohl oben wie unten angebracht, fo dafs fie bei gefchloffenen Thürflügeln dem Anblick völlig entzogen find. In Fig. 632 ¹⁸⁵) ift d das in das Holz mit der Griffhülfe a bündig eingelaffene, mit Schrauben befeftigte Deck- oder Riegelblech, welches, unten rechtwinkelig umgebogen, zugleich dem Riegelende k zur Führung dient. Der Griff be des Riegels

Fig. 631 *⁸⁸).

c\

c\

b.

|J

’lIO w. Gr.

¹⁸⁴)    Fakf.-Repr. nach: Viollet-le Duc, a. a. O., Bd. 8, S. 321, 322, 331, 336.

¹⁸⁵)    Fakf.-Repr. nach: Lcdicke, a. a. O., Taf. XV.

Einfacher

3*5-

Kantenriegel.

gleitet in einem Schlitz der Griffhülfe oder des Riegelftulpes auf und ab; c ift ein Führungskloben und f eine Schleppfeder, wie fie vorher bereits angedeutet wurde. Die gewöhnlich abgerundeten Riegelenden faffen in Schliefsbleche, welche in die Schwelle und oben in den Futterrahmen eingelaffen und daran feftgefchraubt find. Der untere Kantenriegel bekommt eine Länge von 20 bis 35cm; die Länge des oberen richtet fich nach der Höhe des Thürflügels. Statt des Griffes b ift bei befferen Thüren auch eine Meffmghülfe angebracht, welche in einer ©    ©

den Schlitz fchliefsenden Mefflngfcheibe befeftigt ift, um zum Zwecke der Verfchiebung des Riegels den Finger hineinlegen zu können ¹⁸⁶).

3l6,    Bei Thüren, die nach dem Flurgang münden, haben diefe

Spengler' s

Kantenriegei. Kantenriegel den Nachteil, dafs fie durch Auseinanderbiegen der Thürflügel von Diebeshänden leicht geöffnet werden können.

Gegen diefen Mifsftand fichern die Spengler ichen Kantenriegel (Fig. 633), welche auch noch den Vorteil haben, dafs fie ftets gefchloffen fein müffen, weil fonft das Schlofs nicht ein-fchnappen würde.

Dies wird in einfacher Weife dadurch erreicht, dafs der Griff des Riegels zum Herausklappen eingerichtet ift, fo dafs er bei geöffnetem Riegel rechtwinkelig abfteht, bei gefchloffenem jedoch in einem Ausfchnitte des Riegelbleches liegt. Der zweite Flügel läfst fich alfo in erfterem Falle nicht fchliefsen, im zweiten der Riegel nicht öffnen, weil der gefchloffene zweite Flügel das Herausklappen des Griffes verhindert, auch wenn er etwas abgedrückt werden follte. — Auf demfelben Grundgedanken beruhende Kantenriegel find in Wien gebräuchlich und im unten genannten Werke ¹⁸⁷) dargeftellt.

7    ©

<L

_1

ivn

SB

TT

/,?

e{\

d_

% w. Gr.

cL

c-

Fig- 633-

Fig. 634.

:::: rzf

\i

'!

I IM

;:v

_|Ą

⁰ .

rv-H\    . ■ -    '

i \

T_J|

- _ -----

'

mMÉKKl

jÜ

Ł'

-__

^4 w. Gr.

1/3 w. Gr.

Aehnliche Vorteile foll Henfeliris felbftthätiger Kantenriegel gewähren.

Derfelbe befteht nach der Befchreibung des Erfinders aus dem an der oberen und unteren wag-Kantenriegel. rechten Thitrkante eingelaffenen Ringelkaften a (Fig. 634) und dem in der Zarge oben und unten be-

3*7-

Hen/elint

felbftthätiger

,S6) Siehe hierüber z. B. die Preislifte No. 11 von Franz Spengler in Berlin (S. 8, Fig. 7). ,8‘) Siccardsbcrg v., a. a. O., Taf. 14.

fertigten Schliefszapfen c. Beim Andrücken der Thür fchiebt fich der Riegel b mittels feiner fchiefen Endfläche hinter den in der Zarge befeftigten Zapfen c und ebenfo beim Aufdrücken wieder zurück. Das Aufdrücken der Thür kann aber nur gefchehen, wenn der zweite, mit dem Schlofs verfehene Thürflügel bereits geöffnet ift, weil derfelbe bei jeder Vor- und Rückwärtsbewegung des Riegels b bei d feitlich aus der Thür heraustritt, was jedoch unmöglich wird, fobald der zweite Flügel gefchloffen ift und fich den Riegel b bei d legt.

Beim Reichstagshaufe wurden in ähnlicher Weife, wie in Art. 79 (S. 77) bei den Fenfterbefchlägen befchrieben, Kantenbaskiiles benutzt, die in der ganzen Höhe durch das vordere Rahmenholz gebohrt find und durch einen in das Holz einfchlagenden langen Hebel bewegt werden. Diefelben können in der unten genannten Zeitfchrift¹⁸⁸) nachgefehen werden.

Bei Thüren folcher Räume, welche zur Verfammlung einer grofsen Menfchen-zahl dienen, alfo von Kirchen, Theatern, Konzertfälen, Hörfälen u. f. w., wünfcht man den feftftehenden Flügel mit Leichtigkeit aufftofsen zu können, ohne dafs Riegelverfchlufs* es dabei einer befonderen Handhabung bedarf, welche bei einer entftehenden Panik durch die andrängende Menge verhindert werden würde. Dies erreicht man durch den Haack'fchen felbftthätigen Riegelverfchlufs. Fig. 635 u. 636 zeigen den Riegel im Zuftande des Verfchluffes.

Er ift in einem Gehäufe A untergebracht, welches je in die obere und untere Kante des Thürflügels eingelaffen wird, und befteht aus einer als Riegel dienenden Rolle oder Walze B, die, um ihre Achfe drehbar, in einem Lager C ruht. Diefes Lager mit Rolle ift lotrecht verfchiebbar und wird durch die Spiralfeder d in das im Fufsboden oder im Thürrahmen befindliche Loch gedrückt, wodurch der Verfchlufs hergeftellt ift. Der Hebel M gleitet beim Schliefsen des zweiten Thürflügels in feine konifche Oefe P (Fig. 635) und wird durch fie in feiner Lage feftgehalten. Dadurch wird es unmöglich, die Rolle B

mit ihrem Achslager C bei gefchloffener Thür anzuheben und letztere aufzuftofsen, während die, fobald der zweite Thürflügel geöffnet und der Hebel aus der Oefe P gelöft wird, in der Weife leicht ausführbar ift, dafs die beiden in der Spirale d fteckenden und mit dem Achslager C feft verbundenen Führungs-ftifte in dem Gehäufe A nach oben gefchoben werden. Sie finken durch den Druck der Spirale d mit dem Lager C fofort wieder herab, wenn die Rolle B in die Vertiefung der Thürfchwelle gelangt ift, wodurch der Thürflügel wie bei früheren Schliefsen feftgeftellt wird.

Schon im Mittelalter empfand man es als Uebelftand, dafs man bei grofsen und hohen Thüren an den oberen Schubriegel nur mühevoll herankommen konnte.

Man gebrauchte daher, wie im unten genannten Werke¹⁹⁰) nachgelefen werden kann, eine Vorrichtung, welche mit dem in Art. 79 (S. 77) befchriebenen Triebwerk eine gewiffe Aehnlichkeit hatte. Der obere Riegel war mit einigen Zähnen ver-fehen, in welche die Zähne eines kurzen Hebels eingrififen, der mit Hilfe einer weit herunterreichenden, mit Handgriff verfehenen eifernen Stange bewegt werden konnte.

Hierdurch liefs fich der Riegel leicht auf- und abfchieben. Heute gebraucht man bei fchweren Hausthüren, die hierbei hauptfächlich in Betracht kommen, ftatt deffen gewöhnlich den Basküleverfchlufs, und zwar fowohl denjenigen mit Zahnradbetrieb, als auch jenen mit Schwanenhälfen, wie fie in Art. 82 u. 84 (S. 79 bis 81) be

F‘g- 635.

Fig. 636.

vor

Kanten-

basküles.

319-

Haack'%

felbftthätiger

'S'

o0

MO

3*o.

' Basküleverfchlufs.

188)    Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 502.

189)    Fakf.-Repr. nach: Der Formenfchatz 1886, Nr. 42, Taf. 43.

fchrieben find, natürlich aber in weit kräftigerer Ausführung. Statt der feft auffitzenden Olive wird ein lofes Ruder zur Bewegung benutzt, welches, wie der Schlüffel beim Schliiffeleinreiber (fiehe Fig. 155, S. 73), über einen eckigen Dorn gefchoben wird.

Fig. 638¹⁸⁹).

Fig. 637¹⁸⁹).

INI

A.¹

Pt*#"'

I*

Ml

a

lll

fei»

='

:■

. )a

’i

i<:

g’n

c.

11

Sw

UL

BP

!

li

<y

..I

Ol

L!

‘k w. Gr.

3»i-

Elpagnolette-

verfchlufs.

In Frankreich werden folche Verfchlüffe häufig auch für innere Thüren ftatt unferer Kantenriegel angewendet. Fig. 637 u. 638¹⁸⁹) zeigen einen höchft forg-faltig gearbeiteten Efpagnoletten-Verfchlufs, verbunden mit einem gewöhnlichen Schubriegel am unteren Rande des Thorflügels.

Die Bunde A, fowie die Agraffen C dienen dazu, die Efpagnoletteflange an der Thür zu beteiligen, jene aber in Verbindung mit der an die Stange gefchweifsten Nafe B auch dazu, zu verhindern, dafs die Stange beim Drehen mittels des Hebels E hinauf- oder heruntergefchoben wird. K ift eine Schliefskappe,

Fig. 639¹).

Fig. 640²).

in welche der Haken der Efpagnoletteflange eingreift. Bei F ift die Stange geflaucht und ausgehöhlt, fo dafs die Rundung des unteren Schubriegels H beim Aufziehen desfelben mit Hilfe des Knopfes G hinein-gefchoben werden kann. Die Führung des Riegels erfolgt aufserdem durch die Hülfe welche auf der Platte L und mit diefer zugleich am Thürrahmen feflgefchraubt ift. Das Eigentümliche diefes von Blondel hergeflellten Verfchluffes befteht in der gefchickten Verbindung des Schubriegels mit der Efpa-gnoletteftange, welche glauben macht, man habe eine von unten nach oben durchlaufende Stange vor fich 19 !). (Siehe auch Art. 318, S. 281.)

Die bisher vorgeführten VerfchlufsVorrichtungen dienten ausnahmslos dazu, bei zweiflügeligen Thüren den für gewöhnlich gefchloffenen Flügel feftflellen zu können.

Die nunmehr zu betrachtenden Vorrichtungen haben den Zweck, fowohl bei einflügeligen, wie zweiflügeligen Thüren den benutzten Flügel in irgend einer Weife in die Oeffnung fchliefsender Lage fefthalten und, wenn es erforderlich ift, gegen unbefugtes Oeffnen fichern zu können.

Hier ift vorerft der Kettelhaken zu nennen, der zum Fefthalten einfacher Thüren befonders auch der Abortthüren, von innen dient. Die Konftruktion geht aus Fig. 639³ 1)

u. 640 1S)3) deutlich hervor und wurde bereits in Art. 109 (S. 92) erwähnt, wo folche Haken, Sturmhaken genannt, zum Auffperren der äufseren Fenfter alter Konftruktion benutzt wurden.

322.

Kettelhaken.

Des weiteren feien die einzelnen Elemente angeführt, welche die Zufammenfetzung der Schlöffer beeinflufst haben. Hierzu gehören die Angel mit Hafpe als einfachfter Verfchlufs für Bretter-und Lattenthüren. Die Angel oder Krampe (Fig. 641, links⁴) wird in den hölzernen Thürpfoften eingefchlagen, die an einer zweiten, am Thürfliigel befeftigten Krampe hängende Hafpe mit ihrem Schlitze übergefchoben und durch die herausragende Oefe der erften Krampe ein hölzerner Pflock oder der Bügel eines Vorhängefchloffes gefleckt. Häufig ift an der Vorderfeite der Hafpe ein um einen Dorn drehbarer eiferner Haken angebracht, den man ftatt des Pflockes in die Oefe der Krampe

fallen laffen kann, fobald die Hafpe übergefchoben ift.

Das wichtigfte Element, aus welchem das Schlofs befteht, ift der Riegel, welcher fchon in Art. 312 bis 314 (S. 279) als Mittel zum Feftflellen eines Thürflügels näher betrachtet wurde. Dort war er in lotrechter Richtung beweglich; hier jedoch mufs diefe Bewegung wagrecht erfolgen. Er beftand von jeher aus einem Stück flachen Eifens, welches, in Hülfen oder Kloben vor- oder zuriickfchiebbar, am hinteren Ende aufgebogen oder mit einem Knopf verfehen war, um der Hand einen bequemen Angriffspunkt zu bieten. Solche Riegel, noch heute befonders in Italien an Fenftern angewendet, boten der Dekoration ein grofses Feld, indem fie auf einem mehr und weniger verzierten Blech- oder Gufsftück befeftigt waren, wobei fowohl die Klammern oder Hülfen, welche fie daran fefthielten, als auch die Handhaben, mit welchen fie hin und her gefchoben wurden, jeden beliebigen Schmuck zuliefsen.

323-

Angel mit Hafpe.

Fig. 641⁴).

324-

Wagrechter

Riegel.

¹|^ w. Gr.

325-

Gewöhnliche

Falle.

326.

Fallen und Schlöffer im Mittelalter.

Von den vielen Beifpielen, welche bis heute erhalten find, zeigt Fig. 642 einen Riegel der gotifchen Periode, das Blech durchbrochen und mit getriebenem Rankenwerk verziert, Fig. 643 einen folchen in Bronzegufs aus dem Ende des XVIII. Jahrhunderts, wobei der Riegel in einer gefchlitzten Hülfe beweglich ift, beide Beifpiele franzöfifchen Urfprunges.

Ein drittes Element, welchem wir unfer heutiges Schlofs verdanken, ift die Falle. Diefelbe, noch heute bei Stall-thüren, Holzverfchlägen u. dergl. im Gebrauch, befteht nach Fig. 644¹⁹⁵) aus einem langen, aus Flacheifen geformten Eifenftück, welches um einen an feinem Ende in der Thür befeftigten Bolzen drehbar ift. Mit der Hand aufgehoben, fällt ihr vorderes Ende durch ihr eigenes Gewicht in einen am Thürpfoften befeftigten Haken und bewirkt fo den Ver-fchlufs. Um den Hebel auch von aufsen lüften zu können, genügt ein daran befeftigter Lederfaden, der durch ein etwas oberhalb derfelben in die Thür gebohrtes Loch nach aufsen geleitet ift, fo dafs man dort daran ziehen kann.

Auch diefe einfache Falle wurde, wie aus Fig. 645 u. 646 ¹⁸⁴) hervorgeht, im Mittelalter in reiz-vollfler Weife verziert. Da man, der gröfseren Solidität wegen, das ganze Eifenwerk auf einem Eifen-blech befeftigte, bot diefes zunächft, wie auch der Bolzen, um den fich der Hebel bewegte, Gelegenheit zu künftlerifcher Ausbildung. Dann aber verfchmähte man es, den Hebel mit der Hand unmittelbar aufzuheben, und benutzte zu diefem Zweck andere Hebel, welche klinkenartig geflaltet und an gleichfalls aus dem Blechdeckel hervortretenden Armen drehbar befeftigt waren. Statt des einfachen Fadens war auch an der äufseren Seite der Thür ein ähnlicher Hebel auf einem Zierblech angebracht, welcher durch die Thür hindurch reichte und zum Anheben der Falle diente. Die Falle in Fig. 645 u. 646 flammt aus dem XIV. Jahrhundert und von einem Haufe zu Saint-Antonin her.

Fig. 643.

0]

Bezüglich der Thtirverfchlüffe bei den Römern fei auf Teil II,

Band 2 (Art. 213, S. 227) diefes »Handbuches« und auf die unten genannten Werke¹⁹⁶) verwiefen. Das mittelalterliche Schlofs bildete fich hauptfächlich aus der Verbindung von Riegel und Falle aus.

Aus der romanifchen Zeit ift von Schlöffern fo gut wie nichts bekannt. Ueberhaupt wurde im

SM

sm*

Mittelalter davon viel weniger Gebrauch gemacht als heute. Noch jetzt findet man, und nicht einmal bei befonders alten Kirchen, dafs der Verfchlufs ihrer Thilren durch wagrechte hölzerne Balken gefchieht, welche, in eiferne Haken gelegt, über die ganze Breite der gefchloffenen Thür im Inneren hinweg- und mit beiden Enden in das Mauerwerk der Thürnifche hineinfaffen. Beftenfalls mufsten fie vor dem Oeffnen der Thür in eine tiefe Rinne gefchoben werden, welche bei Aufführung des Mauerwerkes feitlich ausgefpart war; oft aber wurden fie auch einfach aus den Haken und den Mauerfchlitzen herausgehoben. So bedurfte man nur einer einzigen Thür, welche mit einem Schlöffe verfehen fein mufste, und zu

Fig. 644¹⁹⁵).

diefem Zwecke wurde gewöhnlich eine Nebenthür gewählt. Standen die Kirchen mit Klöftern oder Stiftsgebäuden in Verbindung, fo fehlten die •    ■

Schlöffer an ihren Thiiren oft gänzlich.

Das Schlofs zur Zeit der Gotik hat eine zum Teile recht verwickelte Einrichtung, welche mit der dadurch erreichten Sicherheit in gar keinem Verhältnis fleht. lieber dem Schlofskaflen, der nahe der aufgehenden

l9ä) Fakf.-Repr. nach: Krauth & Meyer, a. a. O., Taf. XIV.

196) Nötlixg, E. Studie über altrömifche Thür- und Kaftenfchlöffer. Mannheim 1870 — und: Cohacsen, v. Die Schlöffer und Schlüffel der Römer. Ann. d. Ver. für Xaff. Altcrthumskde. 1874, XIII, S. 135. — Ueber ein im Märkifchen Provinzialmufeum zu Berlin befindliches, aus einem bei Berlin gelegenen Orte flammendes, hölzernes Schlofs flehe : Baugwks.-Ztg. 1897, S. 1536.

ÆL

fi

oj

TT

lh w. Gr.

fjÄMp

Fig. 64s >8“).

•'I

Ï,

Ijb

W' IB!

•■‘-i

■I'-¹ ''

I——    E

:>0

ł\v-

I

ca. i/s w. Gr.

Kante des Thürflügels befefligt ilt (Fig. 650 u. 652), liegt in Entfernung von einigen Centimetern der fchliefsende Riegel, von zwei Kloben gehalten , welcher wagrecht hin und her gefchoben werden konnte und mit einem rechtwinkelig gerichteten, mit ihm durchnieteten Arm verfehen war. Mittels diefes Armes war der Riegel nicht nur um feine Achfe drehbar, fondern konnte auch im fchliefsenden Zuftande dadurch feltgehalten werden, dafs ein am Ende des Armes angenietetes Oehr in einen Schlitz des Schlofs-kaftens gefchoben wurde, wo es ein Dorn infolge der Umdrehung des Schliiffels fefthielt. Dadurch waren Oehr, Arm und Riegel völlig feftgelegt.

Beim deutfchen Riegelfchlofs des XV. und XVI. Jahrhunderts wurde der bisher freiliegende Riegel in den Schlofskaflen verlegt und mittels eines Schliiffels beweglich gemacht. Zu diefem Zwecke war am hinteren Ende eine Spiralfeder angebracht, welche den Riegel in beftimmter, und zwar Schlufs-ftellung hielt. Durch den bei der Umdrehung in einen Zapfen des Riegels faffenden Schlüffel wurde erllerer zurückgefchoben und die Thür geöffnet; fobald jedoch der Druck des Schlüffelbarles auf hörte, fchnappte der Riegel zurück. Man war alfo gezwungen, den Schlüffel in der geöffneten Thür Hecken zu laffen, oder der Riegel kam auch bei folcher wieder in die Schlufsflellung. Um diefem Uebelftande abzuhelfen, wurden die Zuhaltungen erfunden und nacheinander durch Stange, Hebel und Feder dargeftellt. Mit der Erfindung der Federzuhaltung änderte fich der Bau des Schloffes vielfach. Der Riegel wurde flach und breit und durch keine Feder mehr vorgefchoben, der Schlüffel nicht mehr gebohrt, fondern

Fig. 64S¹⁸⁴).

327.

Deutfehes Riegelfchlofs im XV. und XVI. Jahrh.

Fig. 647¹⁸⁴).

vj

wMÊÊÊÊÊË

m

'o

£>

I»

1/

If ’nïTfy frflUS'Y'.' f ' ( f.'..'

\

I V '• :    ' ÉHUfelB X ‘

12.

o_

11

|«------

"'"'FT

maffiv hergeflellt ; der Bart erhielt die verfchiedenartigflen Ein-und Ausfchnitte, welche die verwickelte Befatzung im Inneren des Gehäufes notwendig machten, um die Benutzung von Nach-fchlüffeln möglich!! zu erfchweren. Auf diefe höchfl mannigfaltigen und verwickelten Konflruktionen hier noch näher einzugehen, würde zu weit führen und nebenbei ziemlich zwecklos fein, weil, wie bereits bemerkt, der Aufwand an Konflruktions-teilen in keinem Verhältnis zu der dadurch erreichten Sicherheit gegen Einbruch fleht. Heute wird durch wefentlich geringere Mittel fehr viel mehr erreicht.

328.

Ornamentale

Behandlung

Fig. 650¹⁹⁶).

/•

«r

Neben der mechanifchen Ausbildung wurde aber auch die ornamentale Behandlung der Schlöffer und ihres Zubehörs, der Schlöffer im der Schlüffel, nicht vernachläffigt. Jeder Wechfel, welchem die XIII. Jahrh. Kunflformen und der Stil im Laufe der Jahrhunderte unterworfen war, läfst fich an ihnen genau, wie an allen anderen Befchlägen, verfolgen. Hierbei find, was die äufsere Erfcheinung anbelangt, im grofsen und ganzen drei verfchiedene Ausführungsweifen der Schlöffer zu unterfcheiden. Bei der erflen Art ifl der Mechanismus in die Stärke des Holzes eingelaffen und dem Anblick entzogen. Hierzu gehört z. B. das in Fig. 647 u. 648 ¹⁸⁴) veranfchaulichte Schlofs, welches nach Viollet-le-Duc aus dem Anfänge des XIII. Jahrhunderts und von der Sakrifleithür der Kirche zu Montréal flammt. Die Platte, auf welcher der Schlofs-kaflen ab cd befefligt ifl, ifl im Aeufseren nur einfach verziert. Der äufsere Riegel A ifl mit einem Knopf C, fowie mit einem um eine Achfe beweglichen Handgriff P verfehen und mit einem inneren Riegel p durch Stifte verbunden, wodurch er in einem Schlitze der Platte geführt wird. Durch den Schlüffel läfst fich diefer Riegel feflftellen, indem die bewegliche Falle c in einen Ausfchnitt desfelben einfafst. Obgleich der Mechanismus einfach ifl, fcheint es doch fehr fraglich, ob diefes Schlofs, wie allerdings feine Verzierung andeutet, aus der von Viollet angegebenen frühen Zeit herflammt.

32g.

Franzöfifche und deutfche Schlöffer.

Alle franzöfifchen Schlöffer, auch diejenigen aus fpäterer Zeit, haben eine einfache rechteckige

Fig. 651.

S’

mm

Form; höchflens ifl die Eifenplatte, mit welcher fie auf der Thürfläche befefligt find, mit fchmttckenden Ausfchnitten verfehen. Bei den deutfchen Schlöffern jedoch erweitert fich gewöhnlich die Platte nach hinten und ifl ausgefchweift. Der vordere Rand ifl teilweife durch ein blofs aufgelegtes, meifl auch durchbrochenes Blech verflärkt; zum Teile ifl letzteres auch noch mit einem erhöhten Rande eingefafst, wie aus Fig. 649 hervorgeht, einem aus den Jahren 1450 bis 1500 flammenden, jetzt im Ger-manifchen Mufeum zu Nürnberg befindlichen Schlöffe. Um das Schlüffelloch legt fich bei allen eine Verzierung, die unmittelbar am unteren Rande desfelben in ziemlicher Stärke beginnt, zu beiden Seiten in die Höhe geht und fich dann als mehr oder weniger reiches Ornament über die ganze Platte ausdehnt.

Fig. 652.

In Fig. 650¹⁹⁷) id die Art der Schlöffer kenntlich gemacht, bei welcher der Schubriegel oberhalb derfelben lag und durch einen Arm mit Oefe, die durch eine Umdrehung des Schlüffels, bezw. durch das Einfchieben des Schliefs-riegels fellgehalten wurde, mit dem Schlöffe verbunden war.

An den Ornamenten kann man den Wechfel der gotifchen Kunltformen im einzelnen verfolgen. Als hier zu weit führend, fei in diefer Beziehung auf die unten genannten Werke¹⁹⁸) und auf die vielen Beifpiele verwiefen, welche fich in unferen Kunltgewerbemufeen vorfinden.

Bei der zweiten Art der Schlöffer bleibt der Mechanismus felblt fichtbar und fitzt auf einer auf das Holz genagelten Grundplatte. Diefelben fanden anfangs nur auf der Innen- Mechanismus, feite von Truhen und Spinden Verwendung, im XVI. Jahrhundert jedoch auch an Thüren , wo fie natürlich an der Innenfeite der letzteren blofslagen. Hierbei wurden die einzelnen Schlofsteile nicht nur in befonderer Vorzüglichkeit gearbeitet, fondera auch mit Feile und Meifsel künftlerifch gegliedert und verziert, häufig fogar polirt. Man bemühte fich, diefelben in ein wohl geordnetes, häufig fymmetrifches Sydem zu bringen, was die Verdoppelung einzelner Teile zur Folge hatte, ohne dafs

dies für die Konftruktion notwendig gewefen wäre. Die Schrauben- und Nietkppfe werden gewöhnlich als Rofetten ausgebildet, Federn ' oft, befonders in der fpäteren Zeit, durch Blattwerk umhüllt. Fig. 651 giebt ein gutes Beifpiel aus der Renaiffancezeit, bei welchem jedoch ein grofser Teil der Nietköpfe fpäter in einfacher Form erneuert worden zu fein

Üi

F>g- 653-

IS

s.

fcheint.

33°-

Schlöffer

mit oben liegendem Schubriegel.

331.

Schlöffer

mit Achtbarem

WM

Diefer offene Mechanismus war natürlich dem Eindringen von Staub und Schmutz fehr ausgefetzt. Deshalb begann man fchon im XVI. Jahrhundert, ihn mit einem Kaden aus Blech zu umgeben, und fo entdand die dritte Art der Schlöffer. Indem man das Werk dem

332-

Kaftenfchlöffer im XVI.Jahrh. und in der Folgezeit.

Anblick entzog, verzichtete man folgerichtig auch auf forgfältige und reiche Ausdattung feiner einzelnen Teile, bedeckte aber den Kaden dafür mit getriebenen, gravierten, geätzten und häufig durchbrochenen Ornamenten, die man durch Unterlage von farbigem Leder oder Stoff hervorzuheben

fuchte. Anfangs zeichneten fich die fchmiede-eifernen Kaden durch eine höchd gediegene Arbeit aus. Sie waren aus einem einzigen Blech-dück gefchnitten und gefchmiedet, weshalb die Seitenwände, wie in Fig. 652, nicht unter rechtem, fondera unter dumpfem Winkel vom Deckel abgebogen wurden. An diefe fchräge Wandung fchlofs fich ein äufserer Rand, der, in mannigfacher Weife ausgefchnitten und verziert, mit kleinen Löchern verfehen war, um ihn und damit den ganzen Kaden auf die Thür fchrauben zu können. Im vorliegenden Beifpiele fcheint der Arm, welcher vom Schubriegel nach dem Schlöffe führt, fpäteren Urfprunges zu fein, weil feine ärmliche des Schlofskadens pafst.

Fig. 654.

.... i

' 1

tDM

fr*",.

ynisi

m

....,»ter

iiiun 1    F

Ausführung in keiner Weife zu der reichen Ausdattung

191) Fakf.-Repr. nach: Raschdorff, a. a. O., Heft IT, Bl. 8.

1") Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 8, S. 321 ff.

Raschdorff. Abbildungen deutfcher Schmiedewerke. Berlin 1878.

333-

Schlüflelfchild.

Schon bald aber wich man von der foliden Herflellung des letzteren ab, indem man ihn aus zwei Teilen konftruierte, aus der jetzt fenkrecht zur Holzfläche liegenden Umrahmung und der diefelbe an allen Seiten überragenden Deckplatte, welche beide durch Nietung verbunden find. Später wurde die Deckplatte hart am Rande des Umlaufes abgefchnitten, fo dafs die Niete knapp daran fafsen. Dabei hatte aber der Schlofskaften noch eine vielfach gefchweifte Form , wie z. B. in Fig. 653, einem Schlofs des

Fig. 655¹⁹⁸).

rt

SM- fi

„reffte

r¹

iw

Thores der Nikolauskirche in Prag; erft fpäter erhielt er die jetzt allgemein übliche und nüchtern recht eckige ; doch wurde er dafür häufig wieder auf einer reich dekorierten Unterlagsplatte befefligt, mit deren Hilfe man ihn an den Thorweg fchraubte. Fig. 654 enthält diefe Art mit einer Verzierung durch fein gravierte Arabesken.

Neben dem häufig verzinnten Eifen kam für folche Schlöffer der polierte, blau angelaufene Stahl und dann zu Beginn des XVIII. Jahrhunderts das Meffing in Gebrauch. Die gravierten und durchbrochenen Meffingplatten waren an vertieften Stellen nicht feiten mit Zinn ausgefüllt und dann abgefchliffen, wodurch eine höchft reizvolle Wirkung erzielt wurde. Fig. 655 ¹⁹⁸) zeigt ein hervorragend fchönes Werk aus dem Jahre 1746, welches jetzt im nordböhmifchen Gewerbemufeum zu Reichenberg aufbewahrt wird.

An der dem Schlöffe entgegengefetzten Seite der Thür war ein Schlüffelfchild notwendig, um den Punkt kenntlich zu machen, wo der Schlüffel einzufetzen war, und um das Holz zu fchützen, das rings um das Schlüflelloch fehr bald abgeftofsen worden wäre, wenn es des Schutzes durch das Eifen hätte entbehren müffen. Auch diente es dazu, den nicht immer genauen Holzausfchnitt für den Schlüffel zu verdecken.

Fig. 656.

ÉÜ

,ov

VI

Das Schlüffelfchild hatte anfangs thatfachlich die Form eines kleinen Wappenfchildes, fo dafs fein Name durch diefe urfprüngliche Form gerechtfertigt ift. Es hatte deshalb keine auffallende Gröfse, obwohl fchon früh ornamentale Zuthaten zum einfach gefchweiften Blech hinzukamen, wie aus Fig. 656, einem Beifpiele aus Hall in Tirol (nach einer Aufnahme von Paukert), hervorgeht. Wie beim Schlofsbleche trat auch hier eine Verflärkung hinzu, welche ihren Ausgang vom unteren Rande des Schlüffelloches nahm, aber wegen der Kleinheit des Raumes fich zu keiner fo reichen Ornamentik entfalten konnte, wie dies auf der Blechplatte des Schloffes möglich war.

In der fpäteren Zeit nimmt das Schlüffelblech, welches von vornherein ganz zufällig zur Schildform gekommen ift, ornamentalere Geftalt an, welche von der Behandlung der Thürbänder, des Schloffes u. f. w.

abhängig war. Fig. 657 u. 658 enthalten Beifpiele, das erde deutfcher und das zweite franzöfifcher Re-naiffance, aus der Sammlung des Louvre in Paris; bei letzterem fehlt bereits die Verflärkung des Schlüflel-loches, welche fpäterhin fall immer fortfällt. Als das Schlofsgehäufe in Meffing hergeflellt wurde, gefchah dies auch mit dem Sclilüffelfchilde, welches dadurch eine gröfsere Geftalt erhielt, dafs die Oeffnung für

Fig. 657.

Fig. 658.

Fig. 659 I99).

Ê.

» :v:

Jjffg

• .♦>

l*u

x-1

mm

den Thürdrücker mit ihm in Verbindung trat. Fig. 659 ¹⁹⁹) bringt ein hervorragend fchönes Stück diefer Art aus dem Berliner Gewerbemufeum, welches zur Rokokozeit entftanden ift. (Siehe auch Fig. 677 u.

688.) Im übrigen mufs auf die früher genannten Werke und die Mufeen felbft, fowie deren illuftrierte Kataloge verwiefen werden.

In mannigfacher Form waren die Thürdrücker ausgebildet, die aber feltener find, weil nach dem über die Schlöffer Gefagten nur ein Teil der letzteren damit

ausgellattet war.

Zur gotifchen Zeit waren diefelben, wie in Fig. 660 ²⁰°), fehr häufig flach und volutenartig aufgerollt. Die Endranke war dabei, abweichend vom vorliegenden Beifpiele, oft um den Schaft herumgewickelt. Statt der Volute ift das Drückerende manchmal nur flach und rund ausgefchmiedet.

In der Renaiffancezeit bekamen die Drücker eine fehr gefällige Form. Der Schaft ift, wie aus Fig. 661 zu erfehen, mit Blattwerk verziert und der Handgriff" mufchelartig gebogen. Derartige Beifpiele find in allen Mufeen zahlreich vorhanden. Noch andere Drücker enthalten allerhand Tierköpfe, von Vögeln, Delphinen u. f. w., und gänzlich phantaftifche Gebilde. Durch diefen Schmuck mit feinen meift fcharfen Ecken und Kanten werden die Drücker nicht gerade handlicher; man mufs vorfichtig fein, um beim fchnellen Zufaflen die Hand nicht zu verletzen, fo dafs unfere heutigen einfacheren Drücker diefen früherer Zeit vorzuziehen find.

Während heute die Kunftfchloflerei ihr Augenmerk hauptfächlich auf den Mechanismus des Schloffes richtet, diefen möglichft zu vervollkommnen fucht, die Kunftform des Schlüffels dabei aber faft gar nicht beachtet, behandelte man diefen allgemeinen

und

früher gerade mit befonderer Vorliebe. Alle Kunfigewerbemufeen und Altertümer- Gefchichtiiches. fammlungen befitzen eine Fülle der zierlichften Arbeiten auf diefem Gebiete, bei denen vielfach der Eifenfchnitt oder das Schneiden des Eifens in Anwendung kam.

Hierbei wurden gröfsere Teile des Materials fortgenommen, fo dafs ein durch-

Fig. Ó60 ²⁰°).

Fig. 661.

VT

Handbuch der Architektur. III. 3, a. (i. Aufl.)

19

334-

Thürdrücker.

335-

Schlüffel

im

336.

Benennung der Schlöfler.

brochenes Werk entftand: Ranken, welche fich mannigfach durchfchlingen, Gitter u.f. vv., eine Kunft, fo mühfam, befonders in Anbetracht der damals zu Gebote flehenden Werkzeuge, dafs fie heute überhaupt nicht mehr ausgeübt wird.

Der Schliiffel befteht aus vier Teilen: dem Griff, Raute, Raute oder auch Ring genannt; ferner dem Gefenke, dem Uebergang vom Griff zum Stiel oder Rohr, welches fehr einfach ausgebildet fein oder ganz fehlen kann, aber oft auch reich verziert ift; weiter dem Rohr oder Stiel, welcher maffiv oder hohl ift und dann männlich oder franzö-fifch und weiblich oder deutfch genannt wird, und endlich dem Bart.

Fig. 662.

Die Schliiffel der älteren Periode, etwa des XII. oder XIII. Jahrhunderts, haben faft durchweg einen runden Stiel, oben einen verhältnismäfsig kleinen Ring und einen dünnen, faft quadratifchen Bart, mit verfchiedenen lotrechten und wagrechten Einfchnitten. Im XIV. Jahrhundert wird der crfte Verfuch gemacht, den Griff ornamental zu behandeln ; derfelbe wird häufig viereckig und nimmt die Geftalt eines über die Diagonale geftellten Quadrats an, mit drei Ausläufen. Im Barte hat man ftatt der einfachen häufiger haken- und kreuzförmige Einfchnitte. Der Stiel ift, wie bereits in der vorigen Periode, meift hohl.

Im XV. Jahrhundert wetteiferten fchon die verfchiedenartigften Techniken bei der ktinftlerifchen Ausgeftaltung des Griffes, der am Ende diefes Jahrhunderts oft eine Dreipafs- oder fonftige Mafswerksform erhielt. Hierbei wird der Schlüffelbart mit den wechfelvollften und ftaunenswert genau ausgefeilten Einfchnitten verfehen. Im XVI. bis XVIII. Jahrhundert entliehen jene Prachtftücke der Schlofferkunft, von denen in Fig. 662 bis 664 einige Beifpiele gegeben find.

Fig. 662 Hellt einen Schlüffel franzöfifcher Arbeit aus dem XVII. Jahrhundert, jetzt im Altifeo nationale zu Florenz, dar. Aehnliche Formen, jedoch mit gotifchen Einzelheiten, finden fich fchon Anfang jenes Jahrhunderts in Frankreich. Allen ift der fehr kurze Stiel eigentümlich. Fig. 663 zeigt ein Kunftwerk des XVIII. Jahrhunderts aus dem Mufeuin des Louvre in Paris, bei welchem felbft noch der Bart mit Ornamenten verziert ift, ebenfo wie beim Beifpiel in Fig. 664, aus dem Hofmufeum in Wien; der Griff diefes in Fig. 664²⁰¹) veranfchaulichten Schlüffels enthält ein Monogramm mit Krone. Vielfach find übrigens diefe reich verzierten Schlüffel nur als fog.

Kammerherrnfchlüffel, als Amtszeichen, in Gebrauch gewefen.

Die maffiven Stiele haben unten eine Verlängerung in Geftalt eines kleinen Knopfes behufs Führung im Schlofsblech. Bei den hohlen Schlüffeln gefchieht dies durch den Dorn. Die Höhlung ift nicht notwendig cylindrifch, was mit »gebohrt« bezeichnet wird, fondern auch gefchweift oder faffonniert, d. h. der Querfchnitt der Höhlung hat irgend eine andere Form, eine nicht einfache Ausführung, die aber in jenen Jahrhunderten nicht feiten vorkommt. Der maffive Stiel ift allerdings meift rund, doch auch drei- oder vierkantig, im Querfchnitt fternförmig u. f. w., und mitunter verziert, wie z. B. in Fig. 663 u. 664. Der Griff hat oft auch die Geftalt einer Rofette oder ift figürlich oder gar architek-tonifch ausgebildet.

Neben diefen künftlerifch ausgeführten Schlüffeln waren natürlich zu der-felben Zeit auch gewöhnliche in Gebrauch, bei denen im XVI. und XVII. Jahrhundert wieder der einfache Ring als Griff verwendet wurde, der jedoch teils rund, teils oval geftaltet war und meift an der Unterfeite, am Gefenk, eine Aufbiegung erhielt, die dem Ganzen eine Herzform gab, wie wir fie noch heute an unferen gewöhnlichen Schlüffeln anzubringen pflegen.

Bei den Schlöffern unterfcheidet man folche, die nur eine geringe Sicherheit gegen unbefugtes Oeffnen gewähren, und die fog. Sicherheits- oder Kombinations-fchlölfer, welche das Schlofs zum wichtigften Gliede der Thürbefchläge erheben.

■19

Fig. 663.

H§

:ï

•À

Man benennt die Schlöffer ferner nach ihrer äufseren Erfcheinung, z. B. Einfteck-fchlofs, Kaften- oder überbautes Schlofs u. f. w. ; ferner nach der Verwendung, z. B.

Hausthürfchlofs, Schiebethürfchlofs; dann mitunter auch nach den Hauptbeftandteilen, alfo Fallenfchlofs, Riegelfchlofs, und endlich nach dem Erfinder, wie Bramah-, Chubb-Schlofs, oder auch nach den von letzteren gewählten Bezeichnungen, z. B. Protektor-, Standard-Schlofs u. f. w.

Man kennt bei den Schlöffern überhaupt dreierlei Arten des Verfchluffes : den P'allen-, den Schliefsriegel- und den Nachtriegel-verfchlufs. Alle drei können einzeln, zu zweien oder endlich, wie faft immer bei unferen Wohnhausthüren, fämtlich in einem Schlöffe vereinigt fein. Der Fallenverfchlufs gewährt gewöhnlich, d. h. ohne befondere Vorrichtung, gar keine Sicherheit gegen unbefugtes Oeff-nen der Thür, zumal wenn die Drücker an beiden Seiten derfelben angebracht find. Er dient alfo nur dazu, die Thür in die Oeffnung fperrenclem Zuftande feftzuhalten und hierbei die Möglichkeit zu haben, fie leicht und fchnell zum Zweck des Durchgehens öffnen zu können. Der Sicherheitsverfchlufs gefchieht in mehr oder weniger genügender Weife durch den Schliefsriegel, welcher mit dem Schlüffel bewegt werden kann, und wird durch den Nachtriegel erhöht, der nur an einer Seite der Thür zugänglich ift.

Bezüglich der Fallen kann man Schlöffer mit hebender und mit fchiefsender Falle unterfcheiden. Die erfteren werden wohl kaum allein, ohne Schliefsriegel, angewendet werden, und ihre Erklärung kann bis zur Befchreibung eines damit zufammengefetzten Schloffes unterbleiben; dagegen foll in Fig. 665 ²⁰²) ein höclift einfaches Schlofs allein mit fchiefsender Falle gegeben werden. Dies kann fowohl ein Kaftenfchlofs, als auch ein eingeftecktes Schlofs fein, je nachdem der Mechanismus auf dem Thürrahmen aufliegt und in einem Metallkaften geborgen oder in das Rahmenwerk eingelaffen ift.

Fig. 66420 L).

337-

Teile

des Schloffes.

338.

Schlofs mit fchiefsender Falle.

Fig. 665 ²«²).

ÜiS ÏÆf.|É

f I I

Der Hebel F wird mittels des Drückers B um die Achte T bewegt und drückt mit dem oberen Ende auf die fchiefsende, d. h. wagrecht bewegliche Falle, fo dafs diefe zurückgefchoben wird und die Thür geöffnet werden kann. Beim Loslaffen des Drückers treten die Federn R und 5 in Wirkfamkeit, wodurch Hebel und Falle in ihre alte Lage zurückgleiten. Die Führung der Falle gefchieht durch die Schlitze in den Seitenwänden des Kaftens , fo dafs beim Oeffnen der Thür das linke Ende der Falle aus dem Kaften heraustritt. Q ilt eine Schraube zum Anfpannen einer daran befindlichen Spiralfeder, durch welche auch die Stellung des Hebels berichtigt werden kann.

Auch ein ganz gewöhnliches Kaftenriegelfchlofs, bei welchem F'alle und Nachtriegel fehlen, kommt nur fehr feiten und blofs bei ganz untergeordneten Thüren, alfo Keller-, Ladenthüren u. dergl., vor. Die Befchreibung kann füglich übergangen riegelfchlofs. werden, weil das Schlofs fich in nichts vom mittleren Teile des fogleich vorzuführenden Kaftenfchloffes mit hebender F'alle unterfcheidet. Nur die Falle mit ihrem Zubehör an Federn u. f. w. fällt fort, ebenfo der Nachtriegel; was übrig bleibt, er-

I :::::

339-

Gewöhnliches

Kaften-

-!⁰²) Fakf.-Repr. nach: La Jemaine des coufir. 1880—8r, S. 329.

340

Schnepperfchlofs.

Fig. 666.

Fig. 667 ²⁰³).

giebt das Riegelfchlofs, welches alfo aus dem Schlofskaften, dem Schliefsriegel, der Zuhaltung und natürlich dem Schliiffel befteht.

Dagegen ift das gewöhnliche Korridorfchlofs, welches allerdings jetzt feiner Unficherheit wegen weniger angewendet wird als vor etwa 30 bis 40 Jahren, erwähnenswert. Dasfelbe ift eine Kombination eines Schloffes mit fchiefsender Falle und eines Riegelfchloffes. Nach Fig. 666 befteht es aus einer fchiefsenden Falle, welche von der Innenfeite der Thür aus mittels eines Knopfes, der an dem aus dem Karten hervorragenden Ende der Falle angebracht ift, einfach aus dem am Thürfutter befertigten Schliefsblech herausgezogen werden kann, wonach die Thür geöffnet ift.

Eine Feder treibt rte in die alte Lage zurück, welche durch einen Abfatz an der Falle, fowie

die Umbiegung an der »Zuhaltung« beftimmt ift. Eine folche Zuhaltung ift im einzelnen durch Fig. 667 ²⁰³) erläutert. Die Umbiegung oder der Haken derfelben greift für gewöhnlich in Einfchnitte des Riegels ein und hält denfelben feft, wenn der Schlüffel den Riegel nicht fortfchiebt. Zu diefem Zwecke mufs die Zuhaltung- mittels eines fchmaleren, in der Regel gebogenen Schenkels, welcher an der Seite des Riegels hinläuft und faft bis an feine untere Kante reicht, bei der Umdrehung des Schlüffels durch feinen Bart angehoben und der Haken aus der Einkerbung des Riegels gebracht werden, bevor der Schlüffel die Seite eines der unteren Riegelausfchnitte berührt und den Riegel felbft fortfchiebt. Die in Fig. 666 an einem Stifte zugleich mit ihrer Feder befeftigte Zuhaltung wird durch jene, welche fich an einen zweiten Stift lehnt, an den Riegel gedrückt. Andere Formen der Zuhaltung und der zugehörigen Feder werden fpäter hervorgehoben werden. Im vorliegenden Beifpiele hat der Haken der Zuhaltung fonach zunächft den Zweck, zu verhüten, dafs die Falle durch ihre Feder zu weit aus dem Schlofskaften herausgedrückt wird. Von aufsen kann die erfte Bewegung der Falle, »die erfte Tour«, nur mit Hilfe eines Schlüffels hervorgebracht werden. Mit diefem ift auch durch eine zweite Umdrehung der fichere Verfchlufs auszuführen, wobei die Falle ein Schliefsriegel wird und auch von innen nicht mehr durch blofses Anziehen des Knopfes bewegt werden kann. Der Schliiffelbart hebt nämlich die Zuhaltung an, fo dafs der Haken auf die obere Kante der Falle zu liegen kommt, beim Fortfchieben derfelben fchliefslich in ihren Ausfchnitt gleitet und fie völlig feftlegt. Bei der erften Stellung der Falle kann die Thür alfo einfach zugeworfen werden und läfst fich von innen durch Seitwärtsziehen des Knopfes und von aufsen durch eine Umdrehung des Schlüffels öffnen ; bei der zweiten Stellung der Falle mufs der Schlüffel aufsen zum zweitenmal gedreht werden, innen zum erftenmal zur Anwendung kommen. Soll dies von aufsen überhaupt nicht möglich fein, fo mufs hier der Schlüffel nur fo weit in das Schlofs hineinreichen, dafs der Bart den Arm der Zuhaltung nicht erreicht-

2U3. Fakf.-Repr. nach Fink, F. Der Baufchloflër. Leipzig 1880. Teil 1, S. 195-

Vereinfachte Schnepperfchlöffer, bei denen die zweite Umdrehung des Schlüf-fels fehlt, fo dafs die fchiefsende Falle fich nicht in einen Schliefsriegel verwandelt, werden häufig bei Abort-, Speifekammer-, Badeftubenthiiren u. f. w. angetroffen.

Der Schliefsriegel befteht bei den gewöhnlichen Karten- oder Einfteckfchlöffern aus einem prismatifchen Eifenftiick, welches durch den Schlüfiel, wie fchon beim vorher befchriebenen Schnepperfchloffe, hin und her bewegt werden kann. Die Länge der Bewegung, die Schliefslänge, hängt einmal von der Höhe des Schlüfiel-bartes, dann aber auch von der Entfernung des Riegels vom Drehpunkt des Schliiffels ab. Der Schlüffel erhält in der Regel den doppelten Durchmeffer des Schlüffel-rohres zur Höhe und den einfachen Durchmeffer als gröfste Stärke am Eingriff, während die Kante des Riegels gewöhnlich in die Mitte des Bartes gelegt wird. Natürlich giebt es viele Ausnahmen von diefer alten Schlofferregel. Damit bei der Drehung des Schlüffels der Bart den Riegel fortfchiebe, müffen in letzterem Ein-fchnitte, »Angriffe«, wie die Lücken zwifchen den Zähnen einer Ząhnftange, vorhanden fein, in welche der Schlüffelbart wie der Zahn eines Zahnrades eingreift. Wie aus Fig. 668 hervorgeht, ift bei Erfüllung der vorher genannten Bedingungen die Strecke der Fortbewegung ab gleich der Barthöhe cd und die Breite des Ein-fchnittes ef etwas gröfser als die Bartdicke. Die halbe Sehne ab drückt alfo das

Mafs der Riegelbewegung nach einmaliger Umdrehung des Schlüffels aus, eine »Tour«, wonach es hauptfächlich ein- und zweitourige Schlöffer giebt. Da die Sicherheit des Verfchluffes durchaus nicht von der Tourenzahl ab-

341.

Schliefsriegel.

Fig. 668.

hängig ift, fo kommen mehr als zweitourige Schlöffer nur höchft feiten vor, ebenfowenig wie einundeinhalb-tourige. Um eine gröfsere oder kleinere Tourenlänge zu erhalten, kann man die Riegelkante vom Drehpunkte ' entfernen oder demfelben nähern. Den Schlüffelbart höher zu machen, wird man, da höhere Bärte beim Mitführen des Schlüffels in der Tafche unbequem find und die Gefahr, dafs fie infolge Vergröfserung des Hebelarmes abbrechen, dadurch zunimmt, gern vermeiden. Auch die Veränderung der Tourenlänge gegen die allgemein übliche Annahme bringt Uebelftände mit fich, deren Erörterung hier zu weit führen würde, fo dafs man davon ablieht.

Die einzelnen Teile, aus denen der Schlüffel befteht, find bereits in Art. 335 (S. 290) aufgezählt worden. Der Bart erhält gewöhnlich eine quadratifche Form. Nur bei den eingefteckten Schlöffern, welche, um den Thiirrahmen nicht zu fehr zu fchwächen, möglichft dünn angefertigt werden müffen, ift die Länge geringer als die Höhe. Ueber die Stärke des Rohres ift bereits gefprochen worden. Sie kleiner zu machen als die halbe Barthöhe, ift nicht zu empfehlen, weil der Schlüffel

¹12 w. Gr.

ja c

-A-

342.

Schlüffel.

beim gewaltfamen Oeffnen eines fchwer gehenden Schloffes dem »Verdrehen« zu wenig Widerftand leiften würde. Die Länge des Rohres richtet fich bei einem Einfteckfchloffe nach der Stärke des Holzes, bei einem Kaften-fchloffe auch nach der Tiefe des Kaftens. In erfterem Falle er-

Fig. 669.

nast

hält der Schlüffel ein Gefenk (Fig. 669), welchem man gewöhnlich eine Länge gleich der Barthöhe giebt. Beim Kaftenfchloffe mufs dasfelbe aber fortfallen, weil die Einftecktiefe des Schlüffels eine verfchiedene ift, je nachdem die Thür von der Innen- oder

344-

Hauptfchlüflcl

Fig. 671.

343-

Eingerichte

von der Aufsenfeite aus geöffnet werden foll. Die Raute erhält heute in der Regel die einfache Barthöhe zur Höhe, die doppelte zur Länge.

Bei unferen gewöhnlichen Kaften- und Einfteckfchlöffern foll durch die be-fondere Form des Schlüffelbartes eine gewiffe Sicherheit gegen unbefugtes Oefifnen gegeben werden, die immerhin nur gering ift. Diefelbe hat auch gewiffe Einrichtungen des Schlofies zur Folge, welche, je nachdem, fch am Deckbleche des Schlofs-kaftens oder im Inneren desfelben befinden und dann das »Eingerichte« heifsen. Sie befteht entweder nur, wie in Fig. 67O, obere Reihe links, in feitlichen Einfeilungen des Schlüffelbartes, wonach das Schlofsblech am Schlüffelloch wie in Fig. 675 einen dementfprechenden, vorfpringenden Zapfen haben mufs, oder, wie dies vorzugsweife bei Hausthürfchlöffern üblich ift, der Schlüffel erhält einen gefchweiften Bart und zudem noch eine hohle Röhre, welche einen Dorn im Schlüffelloche notwendig macht; doch kann ein folches Schlofs nur von einer Seite aus in Thätigkeit gefetzt werden, weil der Dorn auf dem Deckel befeftigt werden mufs, der demnach kein Schlüffelloch bekommen kann. Fig. 67o²⁰⁴) zeigt einige Beifpiele folcher gefchweifter Bärte, nach welchen felbftverftändlich die Schlüffellöcher einzurichten find.

Die andere Einrichtung des Bartes befteht darin, dafs derfelbe, wie in Fig. 669, in der Mitte lotrecht zur Röhrenachfe eingefchnitten wird, fo dafs er in zwei Hälften geteilt ift: der »Mittelbruch«. Diefem Einfchnitt entfpricht im Inneren des Schlofies eine Platte (Fig. 675), welche in den Einfchnitt des Bartes pafst, fo dafs derfelbe beim Drehen hindurchgeführt wird. Gewöhnlich gehen aber, wie in F'ig. 669, noch andere, beliebig geformte und gerichtete Ein-fchnitte vom Mittelbruch des Bartes aus, welche entfprechende runde Blechftreifen auf der im Schlöffe befindlichen Platte erfordern, die dort aufgenietet, gewöhnlich aber etwas eingelaffen und eingelötet werden und die »Mittelbruchbefatzung« heifsen. Diefe ganze Vorrichtung wird, wie bereits erwähnt, das »Eingerichte«

G=Lrö

GOO

(jü-O *3

CÆO

•JO.|

)•

KO

(ADO

genannt.

Schon mit einem Hauptfchlüffel (f'ig. 671 «), delifen Einftecken und Umdrehen ‘ durch die Mittelbruchbefatzung nicht gehindert wird, weil der ganze innere Teil des Bartes ausgefeilt ift, können folche Schlöffer leicht geöffnet werden. Anderer-feits müflen aber die Schlüffel, z. B. in Gafthöfen, in der befchriebenen Art gearbeitet fein, wenn man die Möglichkeit haben will, die Zimmer durch einen Plaupt-fchlüffel zu öffnen; d. h., Gröfse und Hauptform der Schlüffel aller Zimmer, befonders der Bärte, müffen die gleichen fein; dagegen kann die Mittelbruchbefatzung für jedes Schlofs verfchieden ausfallen. Erhält jedoch, wie in Fig. 671^, der Schlüffelbart reifliche Einfchnitte parallel zur Röhrenachfe, von denen wieder andere nach verfchiedener Richtung ausgehen können, und werden dementfprechend auf das Schlofs- und Deckblech Reifen aufgenietet, die »Reifbefatzung«, dann läfst ficli das Schlofs nicht mehr durch einen gewöhnlichen HauptfehliiiTel öffnen, fondern man bedarf zu diefem Zwecke eines gekrümmten Hakens, eines fog. »Dietrichs«. Die Sicherheit ift befonders dann eine gröfsere, wenn die Einfchnitte über die Mittellinie des Bartes hinausreichen.

Aus fchmiedbarem Gufs hergeftellte Schlüffel, wie fie jetzt leider der Bequemlichkeit und Billigkeit wegen fehr oft angewendet werden und in den Eifenhand-lungen käuflich find, taugen gar nichts, weil die Bärte nur fehr geringen Widerftand gegen das Abdrehen leiften.

Nach diefen Vorbemerkungen kann in die Konftruktion der Schlöffer eingetreten und mit derjenigen des Kaftenfchloffes begonnen werden, welches auf der Thiirfläche aufliegt, und zwar ftets an der Seite des Flügels, welche mit der Mauerfläche bündig ift. Das in Fig. 672 ²⁰⁵) dargeftellte Kaftenfchlofs hat eine »hebende«,

Fig. 672²°5).

sL

345-

Kaftenfchlofs.

B'.......

wmn

WM

••i

Wk

wm

mm

mmm

wm,

mm

'Ws/.?

mm

d,

ht w. Gr.

und zwar Drückerfalle, welche neben den übrigen Verfchlufsteilen in einem rechteckigen Karten untergebracht ift, der aus dem Boden oder Schlofsblech AB CD, dem Stulp, Strudel, Vorderftrudel oder Stirnblech A FDD und dem Umfchweif A B, BC und CD gebildet wird.

Bei einer guten Ausführung werden, wie dies im Mittelalter gefchah, diefe fämtlichen Teile des Kaflens aus einem Blechftücke gefchnitten, die Ränder umgebogen und vernietet. Heute gefchielu dies nur noch feiten. Der Rand ift ein aus Bandeifen gebildeter Rahmen, welcher durch die »Umfchweifflifte« 1, 2, j>, 4. am Schlofsblech befeftigt wird. Der Stulp ift der Verfchraubung am Thürrahmen wegen gewöhnlich etwas breiter als die anderen drei Seiten und müfste mit dem Boden wenigftens aus einem Stücke gefchnitten    fein.    Neben    der Falle f find noch der Schliefsriegel r und der Nachtriegel « im Kalten geborgen, welche    alle drei    etwas aus dem Stulp hervorragen, um, je nach der Ausführung, in den Schliefs-

kloben oder die Krampe, in das Schliefsblech oder die Schliefskappe eingreifen zu können. Dies gefchieht in der    Weife, dafs die Falle f beim Zufchlagen der Thür über die Abfchrägung der

Fig. 673.

Nafe a    hinweggleitet und von diefer feltgehalten wird; die Schliefs- und Nachtriegel r

und 11    dagegen werden hinter den Teil bc des Klobens gefchoben. Letzterer ift meilt

auf ein rechtwinkelig umgebogenes Blech genietet und mit diefem am Thürfutter und an der Bekleidung feltgefchraubt. Bei untergeordneten Thtiren find jedoch die beiden an das Blech genieteten Enden des Klobens gerade gelalfen und zugefpitzt, damit man fie in den Futterrahmen oder in die Thürzarge einfchlagen kann. Bei feineren Thüren ift der Schliefskloben durch ein Schliefsblech oder eine Schliefskappe erfetzt (Fig. 673). Die Falle durchdringt mit ihrem umgebogenen Schaft s den oberen Umfchweif und endigt im Drücker d. Mit dem Schaft ift die »Nufs« q feit verbunden, welche mittels zweier kurzer, cylindrifcher Zapfen im Schlofsblech und im fchmalereh Deckel geführt wird, der in der Abbildung fortgefallen und durch die »Schenkelfüfse« e an erlterem mittels Nietung oder Verfchraubung befeftigt ilt. Die Breite des Deckels ift ungefähr durch den Abltand der beiden unteren Schenkelfüfse s beltimmt. Auf dem Deckblech

Fig. 674²⁰⁵).

II

!■

ÆL I

¹J2 w. Gr.

346.

Ueberbautcs

Kaftcnfchlofs.

347-

Eingeftecktes

Schlofs.

wird gleichfalls durch die dasfelbe durchdringenden Schenkelfüfse ein unten für den Schlüffelbart auf-gefchlitztes Rohr befefligt, welches durch das Rahmenholz der Thür, fowie durch das Schlüffelfchild hindurchgeht und dem Schlüffel zur Führung dient (Fig. 674 ²⁰⁵). In die quadratifche Oeffnung der Nufs ifl an der entgegengefetzten Seite des Flügels der Dorn eines Drückers oder einer Olive gefleckt, um auch von dort aus die Thür öffnen zu können. Beim Herabdrücken des Drückers hebt fich die Falle f, wird aber durch die Feder p beim Nachlaffen des Druckes fofort wieder in die wagrechte Lage gebracht. Der Schaft des Schliefsriegels rx enthält einen Schlitz, in welchem der an den Enden durch eine Platte verflärkte Riegelflift a beim Bewegen des Riegels mittels des Schliiffels hin und her gleitet und nebfl dem Schlitz im Stulp zur Führung dient.

Hinter dem Riegel liegt eine meffingene Schleppfeder, um ihn an die Platte des Riegelfliftes zu drücken und in genau wagrechter Lage zu halten. Der Zuhaltungsbogen /₂ hat eine von der gewöhnlichen, in Fig. 667 (S. 292) erläuterten etwas abweichende Form : eine Platte. Die Ausführung der Zuhaltung und der Einkerbungen im Schliefsriegel mufs eine fehr genaue fein, weil es darauf ankommt, dafs die Zuhaltung bereits angehoben ifl, bevor der Schlüffelbart einen Riegelangriff erfafst, und an-dererfeits, dafs fie nur fo weit angehoben wird, um den Haken aus der Einkerbung heraustreten zu laffen. Die Thätigkeit der Zuhaltung mufs fowohl bei fchnellem, wie auch bei langfamem Schliefsen gleich ficher eintreten ; fonft fagt der Schloffer : sDas Schlofs hält nicht die Tour; es überfchlägt.« Schnappt der Haken nicht in den Kerb ein, fo kann man durch einen Druck auf den Riegel denfelben zurück-fchieben und das Schlofs öffnen. Mit t ifl das Eingerichte bezeichnet. Der Nachtriegel wird gewöhnlich in einfachfler Weife zwifchen zwei hier nicht angegebenen Stiften geführt und mittels des Griffes «₂ hin und her bewegt. Das Schlofs ifl zweitourig, weil bei einem eintourigen der Riegel nicht genügend weit herausreichen und beim Harken Schwinden des Holzes den Schliefskloben nicht erfaffen würde. An der inneren Seite der Thür, wo das Schlofs mit Hilfe der Olive oder eines Drückers geöffnet werden kann, find die Ausfchnitte des Holzes für den Dorn der Olive und den Schlüffel durch ein Schild verdeckt, wie dies bereits in Art. 333 (S. 288) befchrieben wurde und weiterhin noch in Beifpielen vorgeführt werden wird. Das Schlüffelloch ifl gewöhnlich durch ein um einen Stift bewegliches, dekorativ zugefchnittenes Plättchen oder eine halbe Eichel verdeckt, um das Eindringen von Staub in das Schlofs zu verhindern, lieber den Schlofskaflen läuft in der Regel an der Stelle, wo das Schlüffelloch fitzt, eine lotrechte Leifle, die jedoch zwecklos ifl, fie milfste denn zur Verzierung dienen follen. .

Wird der Schliefskloben, fowie das vorftehende Ende der Falle, des Schliefsund Nachtriegels durch einen in Fig. 672 punktiert angedeuteten Ueberbau B'C', eine Verlängerung des Schlofskaftens, verdeckt, was dem Verfchlufs eine etwas gröfsere Sicherheit giebt, fo nennt man ein folches Schlofs ein »überbautes« Karten fchlofs.

Das eingefteckte Schlofs mit fchiefsender Falle (Fig. 675) wird in das Rahmenwerk des Thürflügels fo eingertemmt, dafs an beiden Seiten noch eine geringe Holz-rtärke und nur das Stirnblech oder der Stulp Achtbar bleibt. Die Verfchraubung am Holz geschieht vom Stirnblech aus. Diefe Schlöffer dürfen, wie bereits früher betont wurde, nie dort angebracht werden, wo der Zapfen eines Ouerriegels Atzt, weil diefer fonft fortgeftemmt und der Thürrahmen feinen Halt verlieren würde. Das Schlofs mufs fehr dünn und zufammengedrängt gearbeitet werden, damit der Verluft an Holz möglich!! gering ift. Dasfelbe unterscheidet Ach vom vorhergehenden hauptfächlich durch die Fallenkonftruktion.

In Fig. 675 ifl a die Falle, bei a unten in der oberen Anficht dargeflellt, welche vorn abgefchrägt ifl, um das Gleiten am Schliefsblech und das Zufallen der Thür zu erleichtern. Ihr Schaft ifl ausgefchnitten, damit die Nufs b, welche mittels des Thürdrückers oder einer Olive gedreht wird, eingreifen und die Falle zurückfchieben kann. Letztere wird durch die Feder g, die Nufs durch eine ebenfolche, auf die vorflehende Nafe wirkende c beim Nachlaffen des Druckes mit der Hand in die alte Lage zurückgebracht. Unbedingt nötig ifl diefe Feder nicht; doch dient fie zur Entlaflung der anderen und fomi{ zu ihrer Schonung. Die geradlinige Führung der Falle wird durch die Oeffnung im Stirnblech oder Stulp und durch das in der Abbildung angedeutete Winkeleifen gefichert. Damit die Reibung der Feder g hinteren Fallenarm geringer ift, wird, wie aus dem Einzelbilde hervorgeht, die obere Kante der Feder gezahnt. Manchmal ift zu demfelben Zwecke in die gefchlitzte Endigung ein Rädchen, ebenfo wie an der

am

Fig. 675.

¹

1") Fakf.-Repr. nach: Baukunde des Architekten. Bd. I, Teil 2. Berlin 1891. S. 681.

²

1⁹³)    Fakf.-Repr. nach: La femaine des confir. 1879—80, S. 199.

³

Ueber amerikanifche, fehr ähnliche Schubriegel fiehe: American architeci, Bd. 34, S. 107 — 109 u. 119.

⁴

1⁹⁴)    Fakf.-Repr. nach: LüDICKE, a. a. O., Taf. XVIII.

11 IW I

Ul

Nufs, eingefügt. Später wird gezeigt werden, wie man diefem Uebelftande noch in anderer Weife abhelfen kann. Der Schliefsriegel d mit Zubehör ift in gleicher Weife, wie früher befchrieben, konftruiert; nur ift die Führung auf dem Dorn, über welchen ein C-förmiges Meffingplättchen f gefchoben ift, geändert. Der Nachtriegel, deffen hintere Anficht aus dem Einzelbilde k erfichtlich ift, wird durch die Nufs /, welche mit einer kleinen Olive in Verbindung fteht, fortgefchoben. Statt deffen wird häufig auch ein Nachtriegel in Geftalt eines kleinen Einreibers verwendet. Die beiden Platten, zwifchen welchen der ganze Mechanismus verfteckt liegt, werden durch Verfchraubung an den beiden Hülfen i, fowie am Dorn der Feder g, und oben in der Ecke durch Vernietung verbunden. Ift die Kante des Thürrahmens abgefchrägt, wie faft immer bei zweiflügeligen Thüren, fo mufs das Stirnblech oder der Stulp des Schlofles natürlich auch fchräg zu den beiden Platten liegen. Zur Vollftändigkeit des Verfchluffes gehört noch das Schliefsblech, welches genau diefelbe Form wie das Stirnblech hat und mit drei Schrauben am Thürfutter oder am feft-ftehenden Flügel befeftigt wird. Der Vorfprung an der Falle mufs bis zur Kante des Holzes reichen, damit letzteres durch das Eifen gefchützt wird , weil es fonft der Abnutzung nur kurze Zeit widerftehen würde. Hinter den Ausfchnitten für Falle und Riegel mufs das Holz zur Aufnahme derfelben ausgeftemmt fein. Die Thür erhält an beiden Seiten gleiche Schlüffelfchilde nebft Zubehör.

Die Vorzüge des Einfteckfchloffes vor dem Kaftenfchloffe beftehen darin, dafs

die Thüren nach unferen heutigen Begriffen ein befferes Ausfehen haben und dafs der Schlüffel wefentlich kürzer wird.

348.

Einfteckfchlofs mit hebender Falle etc.

Dafs man folche eingefteckte Schlöffer auch mit hebender Falle konflruieren kann, ift wohl ohne weiteres erflchtlich. Die Abänderung befteht darin, dafs die

Fig. 676 ²⁰⁶).

Thürklinke d in Fig. 672 fortfällt und dafür ein Griff oder eine Olive, wie an der Aufsenfeite der Thür, unmittelbar mit der Nufs verbunden wird. Das Schliefsblech mufs die in

Fig. 673 dargeftellte Form annehmen. Ueber-haupt giebt es vielerlei Abänderungen der ein-gefteckten Schlöffer, welche hauptfächlich in anders geftalteten Federn und dadurch bedingten Veränderungen der Formen der Nufs, der Zuhaltung u. f. w. beffehen.

349-

Altes

franzöfifches

Kaftenfchlöffer mit fchiefsender Falle waren früher befonders in den franzöfifchen befferen Kaiienfchiofs. Häufern und Schlöffern für zweiflügelige Thüren gebräuchlich und werden dort auch in neuerer Zeit noch verwendet. Fig. 67620(J) zeigt ein folches Schlofs.

Die Falle wird durch Drehung der Nufs, welche mit zwei lotrechten Armen verteilen ift, zurück-und durch die Feder mit langem Arme, welche auf ihre halbkreisförmige Endigung drückt, wieder heraus-gefchoben. Damit der abgefchrägte Fallenkopf bei der Rückwärtsbewegung nicht an der einen Seite die Führung verliert, fichert man letztere dadurch, dafs er einen federartigen Vorfprung erhält, welcher in einer Nut des Stirnbleches hin und her läuft. Die Zuhaltung wird durch eine Spiralfeder, wie dies häufig, z. B. auch in Wien, üblich ift, niedergedrückt. Das befonders Eigentümliche diefes franzöfifchen Schloffes aber befteht darin, dafs am feftftehenden Flügel ein gleicher Kaften angebracht ift, welcher den Schliefs-haken vertritt und das Getriebe der langen Schubriegel enthält. Diefe werden ebenfo durch eine Olive oder einen Drücker in Bewegung gefetzt, wie die Falle im entgegengefetzten Kaften, fo dafs das Schlofs nach beiden Seiten fymmetrifch ift. Fig. 677 ²⁰⁷) bringt ein paar derartige Schlofskaften nebft dem zu-

Fig. 67 7²«⁷).

jf*-

‘J/ -,

- o

dein Mufie des arts décoratifs in Paris, welche in cifeliertem und vergoldetem

Die Schlagleifte, wenn eine folche tiber-

gehörigen Drückerfchilde aus

Kupfer ausgeführt find und aus der Zeit Louis XV. (lammen, haupt vorhanden war, lief fich, wie z. B. aus Fig. 434 (ß- *88) zu erfehen ift, auf dem Kaften tot. Heute, wo folche Schlöffer bei unferen Thüren in feineren Iläufern auch wieder ausgeführt werden, wird

für die Schlagleifte, wie z. B. in Fig. 67S, einem Entwurf von Oppter, ein befonderes Mittelftück her-

-⁰⁹) Fakf.-Repr. nach: Siccardsburg v., a. a. O., Taf. 17, 18, 19. -¹⁷) Fakf.-Repr. nach: Portefeuille des arts décoratifs, PI. 389.

geftellt. Von der Verwendung von Efpagnoletteftangen zum Feftftellen des einen Flügels wird jedoch dabei gewöhnlich Abftand genommen.

Fig. 67S.

ft;

NIÉ

r;’.

t- -

•3

S3

-■

1

w~

In eigentümlicher Weife ift noch das in Paris übliche Kaftenfchlofs fur einflügelige Thüren konftruiert. Wie Fig. 67920ü) lehrt, fitzen die Falle und der Schliefsriegel zum Teile hintereinander.

Die Falle", im Inneren des Schloffes von grofser Breite, ift in der Mitte ausgefchnitten, um der Bewegung des Schlüffels Spielraum zu laffen. Nur zwei Federn find angebracht, die Fallen- und die Zuhaltungsfeder. Das Schltiffelloch und die Nufsöffnung zum Durchftecken des Domes der Olive fitzen neben

Fig. 679²⁰⁶).

Fig. 681.

35°-

Franzöfifches Kaftenfchlofs für einflügelige Thüren.

Inn

Fig. 68o²⁰⁶).

TT~

ik

ÜD

13

Wi

"T“

f n

On)

1|, w. Gr.

•ft w. Gr.

¹14 w. Gr.

nicht, wie fond gebräuchlich, übereinander. Das Schliefsblech ift überbaut und an der Kante mit Rund-ftab verfehen, um

Auch hier hat die Falle zwei federartige Anfätze, um eine genaue Führung derfelben zu erzielen.

Das eingefteckte Parifer Schlofs befteht aus genau denfelben Beftandteilen, dafs diefelben über-, nicht hintereinander angeordnet find, wodurch das

das leichte Ausbiegen des Bleches bei gewaltfamem Oeffnen der Thür zu verhindern.

nur

351-

Franzöfifches

Einfteckfchlofs.

352-

Eingeftecktes

Glasthürfchlofs.

353-

Klaflen'tche.s

Schlofs.

354-

Hausthür.

fchlöflTer.

355.

Pendcithür-

fchlöfier.

356-

Schiebe thür-fchlöfler.

Schlofs allerdings höher, aber auch weniger dick wird. Beide Schlöffer find nur eintourig.

Eingefteckte Glasthtirfchlöffer miiffen, wegen der geringen Rahmenbreite der Flügel, befonders fchmal geftaltet werden und können deshalb auch nur eintourig fein. Fig. 68o20,J) giebt ein folches, bei dem nur einige Worte über die Fallenfeder hinzuzufügen find.

Die Falle, deren Verbindung mit der Nufs die fond übliche ift, hat aufser der hakenförmigen Endigung noch einen Stift, welcher in das Innere einer Spiralfeder hineinreicht, die in einer eifernen Hülfe fleckt. Diefe Spiralfeder erfetzt die beim gewöhnlichen eingefleckten Schlöffe meid vorhandene Feder mit dem langen Ilebelsarine.

Ein grofser Uebelftand aller bisher aufgeführten Schlöffer ift, dafs fie nur dann im Inneren geölt werden können, wenn fie vom Thürrahmen abgefchraubt werden, was ohne Befchädigung wenigftens des Oelfarbenanftriches nicht ausführbar ift, fo dafs man es in der Regel unterläfst und lieber das unangenehme Geräufch beim Oeffnen und Schliefsen der Thiiren dafür in Kauf nimmt. Diefem Uebelftande vor allem foll das patentierte KlafJbifclie Schlofs abhelfen. Durch Einfügen kleiner, ftählerner, beweglicher Hebel an den fich bewegenden Teilen des Schloffes (Fig. 681), alfo an den Federn der Falle und der Zuhaltung, an der Nufs und an der Gegenfeder wird nicht nur diefes fehr häfsliche Quieken bei Handhabung des Thürdrückers oder des Schlüffels verhindert, fondern auch die Abnutzung der einzelnen Teile wefentlich vermindert. Aufserdem ift das Oelen der Nufsachfe durch ein kleines, im Schliefsblech befindliches Loch und eine von diefem aus zur Nufs führende Rinne möglich gemacht, ohne das Schlofs abnehmen zu müffen.

Hausthürfchlöffer werden in der Regel ebenfo wie gewöhnliche Thürfchlöffer, nur in allen Teilen kräftiger, konftruiert. Kaftenfchlöffer find hierzu aber nicht fonderlich geeignet, weil ihre Schlüffe] eine zu ungefchickte Gröfse bekommen würden.

Bei Pendelthüren mufs einer der Flügel mittels oben und unten angebrachter Schubriegel feftgeftellt werden. Hiernach ift jede beliebige Schlofskonftruktion anwendbar. Um das häufige Hin- und Herpendeln der Flügel zu verhindern, bringt man auch wohl an dem einen eine nach aufsen fegment-förmige, wagrechte Scheibe an, die durch eine Federvorrichtung, wie z. B. bei der Falle in Fig. 68O (S. 299) herausgedrückt wird und in einen paffenden Ausfchnitt im Schliefsblech des zweiten Flügels einfpielt. Das Pendeln wird hierdurch fehr bald befeitigt. Eine andere Form einer folchen Falle ift in Fig. 682 ²⁰⁸) dargeftellt und nach dem Gefagten durch die Zeichnung völlig deutlich gemacht.

Anders bei Schiebethiiren. Hier würde ein gewöhnliches Schlofs keine Wirkung thun, der Verfchlufs mufs in lotrechter Richtung erfolgen; auch find nur Einfteck-fchlöfler brauchbar. Zunächft läfst fich hierbei eine einfache Verfchlufsvorrichtung mit hebender Falle verwenden, wenn diefelbe in einem Haken endigt. Diefer Haken greift beim Zufchieben der Thür felbftthätig über einen

Fig. 682²⁰⁸).

1J1V

²⁰») Fakf.-Rcpr. nach: Kraith & Meyer, a. a. O., S. 277, 283.

r jj

Fig. 683²⁰⁹).

Fig. 684²⁰⁹).

JL

fr.'ibwiiiun'- i Fr rf~

1S3

lia

TT!......Ii lilii

%■

oa

sa

J|3 w. Gr.

(|3 w. Gr.

Vorfprung des Schliefsbleches und wird durch einen Druck auf den Thürdrücker ausgelöft, fo dafs der Flügel zurückgefchoben werden kann.

Auch das Springhakenfchlofs hat, wie aus Fig. 683 ²⁰⁹) erfichtlieh ift, eine recht einfache Einrichtung. Im vorderen Teile des Schliefsriegels, der eine Hülfe

bildet, befinden fich zwei feitlich um einen Dorn drehbare Haken oder gefchlitzte Scheiben, welche nach dem Schliefsen des Schloffes die in der Abbildung angedeutete Lage annehmen und hierbei die Kanten des Schliefsbleches umfaffen. Beim Oeffnen, alfo beim Zurückfchieben des Schliefsriegels, legt fich die innere Schlitzkante des Hakens feft an die Kante des Stirnbleches; der Haken wird dadurch allmählich um den excentrifch fitzenden Dorn gedreht und verfchwindet in der Hülfe, welche den vorderen Teil des Schliefsriegels bildet.

Ein fehr einfaches Schlofs für Schiebethüren ift ferner dasjenige mit Fangriegeln (Fig. 684²⁰⁹). Am Schliefsblech ift ein pfeilförmiger Schliefshaken be-feftigt, welcher beim Schliefsen der Thür zwifchen die beiden Fanghaken gleitet und von ihnen feftgehalten wird, weil fie durch eine fog. C-Feder an ihren inneren Enden, die zwei Dorne umfaffen, zufammen-geknififen werden. Diefe Haken können jedoch durch einen um einen Stift drehbaren Hebel, der mittels des Schlüffels in Bewegung gefetzt wird, auseinander gebogen werden, fo dafs der Schliefshaken frei wird und die Thür fich öffnen läfst.

Auch das Schlofs mit Jagdriegel, welches aber gewöhnlich bei Möbeln benutzt wird und über welches man fich im unten genannten Werke²⁰⁹) unterrichten

209) Khauth , Th. & F. S. Meter. Das Schio (Verbuch. Leipzig- 1891. S. 158 bis 160 u. Taf. XII, XIII.

357-

Springhaken

fchlofs.

Fig. 685²⁰⁹).

PIS.

358-

Fangriegel-

fchlofs.

Tr

T?..

EKiül

pj

359-

Jagdriegel-

fchlofs.

kann, ift für Schiebethüren geeignet. Es fei beiläufig bemerkt, dafs überhaupt alle Verfchlufs-vorrichtungen hier unbefprochen bleiben, welche für Möbelbefchläge dienen, fo z. B. das Baskule-fchlofs, welches fchwerlich für Thüren brauchbar, jedoch auch im vorher bezeichneten Werke zu finden ift.

Fig. 686.

0 0j

Das Radriegel- oder Zirkelfchlofs wird in Vereinigung mit einer Vorrichtung, um die glatt zirkelfchlofs. in den Schlitz gefchobene Thür herausziehen zu können, häufig angewendet und ift in Fig. 685 ²⁰⁹) dargeftellt.

360.

Radriegel-

oder

0^

(Z

[Ü

Der Schliefsriegel befteht aus einem Quadranten, welcher mit dem gewöhnlichen Riegel durch einen Dorn verbunden ift, durch eine Drehung des Schlüflels in die punktierte Lage hinausgefchoben wird und dort in das Schliefsblech eingreift. Dies ift der Verfchlufs der Thür. Zum Herausziehen dient der

GO

untere Teil des Schlofles. Ein Druck auf den kleinen Riegel a nach oben löft den Hebel m vom Riegel «, welcher nach vorn in einem Handgriff endigt und durch die Feder k hinausgedrückt wird. Beim Hineinfchieben fafst der Hebel m wieder unter die

L0 0]

fo

kleine Nafe am inneren Ende und hält den Riegel dadurch feft.

w. Gr.

Bei einer zweiflügeligen Thür inufs eine eben folche Vorrichtung am anderen Flügel angebracht fein, deren Stirnblech zugleich als Schliefsblech für das gegenüber liegende Schlofs dient. Der Schlüfiel mufs beim Oeffnen der Thür ftets abgezogen werden. Ihn unterhalb des Gefenkes durch ein Gelenkband umklappbar'zu

machen, genügt nicht. Dies gefchieht immer nur der Bequemlichkeit wegen, um einen kürzeren Gegenftand in der Tafche mit fleh zu führen.

Fig. 687.

361.

Italienifches

Schlofs.

302.

Thurdrücker.

Andere fehr einfache Vorrichtungen zum Herausziehen von Schiebethüren werden fpäter bei den Thürgriffen, Zuziehknöpfen u. f. w. gezeigt werden.

Als letztes unter diefen einfacheren Schlöffern fei noch das fog. italienifche aufgeführt, welches zwar den Gebr. Graeff in Elberfeld patentiert, aber in den unten genannten Schriften ²¹⁰) bereits in fehr ähnlicher Weife veranfchaulicht ift. Wie aus Fig. 686 hervorgeht, liegt die Eigentümlichkeit des Schloffes darin, dafs oberhalb des Schlüffel-loches ein lotrecht flehender Handgriff mit einem darüber liegenden kleinen Riegel fo angebracht ift, dafs letzterer leicht mit dem Daumen der den Grift* erfaffenden Hand niedergedrückt werden kann. Hierdurch wird die fchiefsende Falle zuriickgefcho-ben und die Thür kann geöffnet werden.

Für gewöhnlich ift der Befchlag jedoch fo ausgebildet, wie die Beifpiele in Fig. 687 bis 698

-!") Siccardsbi'rg v., a. a. O —Americau archiiect, Bd. 25.

'ü w. Gr.

hi

Fig. 690.

!^ć Ł

m

li

Fig. 691.

^3 w. Gr.

itm

1

*|3 w. Gr.

U.

x 'j

l|3 w. Gr.

Fig. 692.

Fig. 693.

Fig. 694.

Fig. 695.

v'

mm

3fJ?N

mm

17

S. O y

k 40

f Ty?

fTTh-i

Wli

£ŚT

'm

'|₃ w. Gr.

¹ [3 w. G.

>Uw. Gr.

Fig. 696.

Fig. 698.

Fig. 697.

apig

⁻v>

wJ

fo '

L- j

l|^ w. Gr.

!|₃ w. Gr.

andeuten. Hierbei gilt das über die Fenfterbefchläge in Art. 60 (S. 66) Gefagte. Es ift nur hinzuzufügen, dafs die Thürgriffe möglichft leicht, alfo hohl gegoffen fein müffen, damit die Federn der Falle durch ihr Gewicht nicht allzufehr angegriffen werden. Häufig fieht man Thürgriffe, deren Hebel durch ihre Schwere herabgefunken find, was nur infolge fchlapp gewordener Federn gefchehen kann. Ferner müffen die Thürgriffe eine handliche Form haben; fcharfe Kanten, Spitzen und Vorfpriinge find bei ihrer Formgebung zu vermeiden, weil fich die rafch zu-faffende Hand daran verletzen würde.

Ueber die angeführten Beifpiele fei bemerkt, dafs der Befchlag in Fig. 687 von der Aktiengefellfchaft für Bronzefabrikation, vorm. Spinn & Co., für die Aula der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg angefertigt wurde, die anderen jedoch dèn unten angeführten Mufterbiichern²¹¹) entnommen find.

Die Thürgriffe werden fo befeftigt, dafs man in denjenigen der einen Thürfeite einen im Quer-fchnitt quadratifchen, eifernen Dorn eingiefst, der durch die entfprechende Oeffnung der Nufs hindurch-gefteckt wird und noch ein Stück über das Schlüffel-fchild der anderen Thürfeite hinausreicht. Dort wird der zweite Drücker über das Dornende gefchoben und mittels eines in eine Durchbohrung gefleckten Stiftes befeftigt. Fig. 699²⁰⁸) giebt dagegen die dem Bronzefabrikanten Mdbes in Berlin patentierte Be-feftigung, über welche der Erfinder fehr richtig bemerkt :

Fig. 699²⁰³).

fl

f>

Ms w. Gr.

mH.

363.

Einftcckfchlüft'el.

364-

Stirnblech.

»Die bisherige Befeftigungsweife der Thürdrücker war infofern eine ungenügende, als der Zufammen-halt durch einen vierkantigen Stift fich alsbald lockerte, die Drückerführung fich in den Rofetten nach kurzer Zeit ausleierte und demzufolge die Drücker in den Schildern wackelten. Ferner gefchah die Ver-fliftung der Drücker vor der Rofette; der Stift wurde mit Leichtigkeit entfernt und der Drücker entwendet; auch mufsten die Drücker ftets nach der Thürftärke eingepafst werden. Alle diefe Uebelflände fallen bei der neuen Befefligung fort, indem diefelbe durch ein Schraubengewinde gefchieht, welches den Drücker d mit der Nufs a verbindet, fich über diefelbe im verjüngten Mafsftabe fortfetzt und jenfeits der Nufs das entgegengefetzte Gewinde führt, auf welches der Hohldrücker c aufgefchraubt wird. Hierdurch bildet das Ganze eine Welle, und die Drücker werden bei jeder Benutzung nur noch fetter angezogen. Die Rofetten, an den Schildern befeftigt, find auf den Drückerhälfen verttellbar, und demzufolge ift das Zufammenfchrauben der Drücker unabhängig von jeder Thürftärke, wodurch Zeit und Geld gefpart wird. Um das Entwenden der Drücker zu verhindern, findet die Verftiftung e hinter der Rofette flatt, welches befonders bei Hausthürdrückern von grofsem Vorteil ift.« (Siehe im übrigen auch Art. 389 u. Fig. 745, fowie die dabei genannte amerikanifche Zeitfchrift.)

Für die Fallen mancher Thüren fehlen die Drücker gänzlich, fo dafs man zum Oefifnen derfelben eines Ein- oder Auffteckfchliiffels mit dreieckiger oder quadra-tifcher Lochung bedarf, welcher auf den ebenfo geformten Dorn gefleckt wird, wie dies in Art. 73 (S. 74) bei den Fenftern näher befchrieben wurde.

Fig. 700 zeigt ein verziertes Stirnblech aus Bronze oder Meffing. Bei feinen Thüren, wo folche Stirnbleche Anwendung finden, während fonft die eifernen nur mit Oelfarbe überftrichen werden, find auch die Stulpe der Kantenriegel und die Schliefsbleche in gleicher Weife ausgeführt.

2U) Mufterbücher von IV. Môèes, G. H. Speck und Fr. Spengler in Berlin.

Nachtriegelgriffe bekommen gewöhnlich die Form von Oliven, wie diejenigen der Fenfter, nur feiten die kleinen Drücker (Fig. 690 u. 691).

Fig. 700.

365-

Nachtriegel -griffe.

366.

Sicherheits

oder

Kombinations

fchlöffer.

Bei allen bisher befchriebenen Schlöffern ift die durch den Verfchlufs erreichte Sicherheit nur eine geringe. Jedem erfahrenen Schloffer, aber auch einem Diebe wird es ein leichtes fein, mittels eines Hauptfchliiffels oder Dietrichs ein folches Schlofs zu öffnen. Dies und befonders das geräufch-lofe Oeffnen follen die Sicherheits- oder Kombinationsfchlöffer verhindern. Die Bedingungen für den Bau von folchen find nach Liidicke folgende:

1)    das Nehmen eines Abdruckes des Eingerichtes mufs unmöglich oder doch nutzlos gemacht, das Nachbilden des Schlüffels möglichft er-fchwert werden;

2)    das Einbringen von Sperrwerkzeugen (Dietrichen u. f. w.) ift möglichft zu verhindern ;

w. Gr.

3)    die Sichefungsteile dürfen nur für eine einzige, ganz beftimmte Stellung das Oeffnen des Schloffes zulaffen, während fie beliebig viele

Stellungen einnehmen können, und die Wahrfcheinlichkeit, diefe richtige Stellung durch Verfuche zu finden, mufs möglichft gering fein;

4)    die Sicherungsteile follen fo befchaffen fein, dafs fie nicht leicht in Unordnung geraten;

5)    ihre gegenfeitige Lage mufs fich, wenn der richtige Schlüffel verloren gegangen oder in Unrechte Hände gekommen ift, leicht fo ändern laffen, dafs felbft jener das Schlofs nunmehr nicht mehr zu öffnen im ftande ift, aber nur das Anfertigen eines neuen Schlüffels nötig wird, um das Schlofs wieder in fchliefsfähigen Zuftand zu verfetzen;

6)    das Schlofs mufs fo eingerichtet fein, dafs der Befitzer nach dem Ver. fchliefsen und Abziehen des Schlüffels ohne weiteres die Ueberzeugung erlangt hat, das Schlofs fei auch wirklich verfchloffen, was bei den gewöhnlichen Schlöffern nicht immer der Fall ift; endlich

7)    dafs die Anfertigung der einzelnen Schlofsteile nicht zu fchwierig ift und möglichft mit Mafchinen bewirkt werden kann, damit der Preis des Schloffes nicht zu hoch ausfällt.

Der Unterfchied zwifchen den Sicherheits- oder Kombinationsfehlöffern und den gewöhnlichen liegt in der gröfseren Anzahl von Zuhaltungen, von denen jede nur bei einer beftimmten Stellung das Zurückfchieben des Riegels geftattet und zu diefem Zwecke mehr oder minder als die andere gehoben oder verfchoben werden mufs. Die Sicherheit liegt darin, dafs der das Schlofs in unbefugter Weife Oeffnende jede einzelne Zuhaltung, deren gewöhnlich 5 und mehr vorhanden find, wie erwähnt, zu einer beftimmten Höhe anheben mufs. Da aber jede Zuhaltung eine ganze Anzahl verfchiedener Stellungen innerhalb beftimmter Grenzen annehmen kann, fo hängt es ganz vom Zufall ab, wenn der Dieb die richtige Stellung jeder einzelnen ermittelt, alfo fie nur fo viel anhebt, dafs fich das Schlofs öffnen läfst. Dabei ift allerdings vorausgefetzt, dafs die Ausführung der einzelnen Schlofsteile fehr genau und die Zufammenfetzung fehr forgfältig ift, weil fonft die Vorzüge diefer Schloffer verloren gehen würden. In Deutfchland haben fie bisher nicht die Verbreitung gefunden, welche fie verdienen, jedenfalls aus dem Grunde, weil hier ihre Herftellung noch hauptfächlich handwerks-, nicht fabrikmäfsig, wie in Amerika, betrieben wird und deshalb zu grofse Koften verurfacht.

Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

Die Sicherheits- oder Kombinationsfchlöffer kann man in zwei Arten einteilen :

1)    in folche, deren Zuhaltungen durch Drehen des Schlüffels und

2)    in diejenigen, deren Zuhaltungen durch einfaches Einftecken des Schlüffels eingeftellt werden, die fog. Stechfchlöffer.

Fig. 701 ²¹²).

r:

Wi

fSSS

jp

Hü

fr?

w.

wFmrm

'■ti

1

< ' Zk

Z TB

Z.Z

KZ

"Z :

: k#®

iSL__

•Hr

v-.

^2 w. Gr.

\1S

Fig. 702 ²¹²).

a.

V . /"’ •»]

\)Z / Ad

F~

f» !

Jlj \v. Gr.

367.

CfatMSchlofs.

Als der Erfinder der Kombinationsfchlöffer ift wohl der Engländer Chubb zu bezeichnen, welcher bereits im Jahre 1818 das erfte Patent auf feine Erfindung erhielt und nach welchem auch das bekanntefte und verbreitetfte derartige Schlofs feinen Namen erhalten hat. Ein folches ift in Fig. 701²¹²) mit allen Einzelheiten wiedergegeben.

Der Schliefsriegel i unterfcheidet fich von einem folchen der gewöhnlichen Schlöffer nur infofern, als er feitwärts einen vorflehenden und rechteckigen Stift 4 hat, welcher beim Bewegen des Riegels durch

die Einichnitte der Zuhaltungen j", 6, 7 und 8 ohne Stockung hindurchgleiten mufs. Die Führung des Riegels gefchieht mittels eines in einem Schlitze befindlichen Stiftes 2 und durch die Oeffnung im Stirnblech. Die Zuhaltungen, in Meffing oder Bronze ausgeführt, werden durch den Schltiffel in Fig. 703 ²¹²) mit ftufenartig abgefetztem Bart derart angehoben , dafs jeder der kleinen Abfätze des Bartes einer Zuhaltung angehört, der letzte, breitere aber zur Bewegung des Riegels dient. Das Schlofs ift. in Fig. 664 halb gefchloffen dargeftellt, und man fieht daraus, um wieviel jede Zuhaltung angehoben werden mufs, damit der Stift 4 die engen Schlitze, durch deren erden er gerade fortgefchoben wird, paffieren kann. Die Schlitze, »Fender« genannt, nehmen natürlich zu diefem Zweck, wie aus den Abbildungen in Fig. 702 hervorgeht, entfprechend der Hubhöhe aller Zuhaltungen, eine ganz verfchiedene Gedalt an, und auch die Kurven an der Unterkante der letzteren müffen der betreffenden Barthöhe entfprechen. Die Zuhaltungen werden jede für fich durch flache Drahtfedern heruntergedrückt, fo dafs der Stift 4, nachdem er den fchmalen Teil des Fenders durchlaufen, alfo nach jeder Tour, in der tieferen Einkerbung feft-gehalten wird.

Die Schwierigkeit beim unbefugten Oeffnen eines folchen Schloffes liegt nun darin, jede einzelne Zuhaltung fo viel anzuheben, dafs der Stift 4 den Oeffnungen der vier fchmalen Schlitze der Fender genau gegenüber deht und fie paffieren kann. Auch das geringde Anheben nur einer einzigen Zuhaltung über oder unter die richtige Höhe verhindert das Durchgleiten des Stiftes. Da beim Anheben aufserordentlich viele Kombinationen möglich find, kann felbd ein fehr gefchickter und erfahrener Schloffer fich ftunden-lang abrntihen, ohne zum Ziele zu gelangen, wenn ihm nicht etwa ein glücklicher Zufall hierzu verhilft.

Das in Fig. 701 dargeftellte Schlofs kann nur von einer Seite der Thür aus geöffnet werden. Soll dies von beiden Seiten her gefchehen können, fo mufs entweder die fchliefsende Abftufung des Schlüffelbartes in der Mitte der Zuhaltungen

Fig. 703 ²¹²).

liegen-, die letzteren aber müffen nach beiden Seiten des Schliefsriegels völlig fymmetrifch angeordnet werden. Oder die fchliefsende Stufe liegt wie beim

TTTTTTl Schlüffel in Fig. 703

% w. Gr.

) an einer Seite und an der anderen eine eben folche mit zugehöriger Zuhaltung ; die übrigen Zuhaltungen und Stufen jedoch werden fymmetrifch unter fich und zur Mitte eingerichtet.

Die Chitbb-Schlöffer haben den bisher befchriebenen gegenüber auch den Vorteil, dafs man durch Vermehrung der Zuhaltungen den Sicherheitsgrad ganz erheblich erhöhen kann.

Hat man den Schlüffel verloren und befürchtet man, dafs er in Unrechte Hände gelangt ift, fo kann man durch Vertaufchung von nur zwei Zuhaltungen (bei einem von beiden Seiten auffchliefsbaren Schlöffe allerdings von vier) das Schlofs fo verändern , dafs der alte Schlüffel nicht mehr fchliefst und es nur der Umänderung des Bartes desfelben bedarf.

Fig. 704 a²¹³).

die Sicherheit gegen unbefugtes Oeffnen auch fehr erheblich dafs man die Stifte 4 nach Fig.' 704 <r²¹³) mit Nuten verfieht,

Ms w- Gr-

Fig. 704 b ²¹³).

Uebrigens kann man dadurch erhöhen

mit denen fie beim Anheben der Zuhaltungen in entfprechende Einfchnitte derfelben (Fig. 704b²¹³) gleiten. Dies verhindert, dafs der Dieb durch allmähliche Verfuche die Zuhaltungen in richtige Höhe hebt. Die unterfle Zuhaltung ift dann, ohne folche Fehleinfchnitte auszuführen, um zu verhüten, dafs bei Benutzung des richtigen Schlüffels

1/2 w. Gr.

fich die Einfchnitte der Zuhaltungen in den Kerben des Stiftes fangen.

Ueber das Oeffnen folcher Schlöffer, fowie über Chubb s Detektor und Hubb's Protektor, welche anzeigen follen, wenn unberechtigte Verfuche hierzu gemacht worden find, fiehe im unten genannten Werke²¹⁴).

Fig. 705 zeigt die Anwendung einer Chubb-Einrichtung bei einem gewöhnlichen Zimmerthürfchlofs mit fchiefsender Palle ohne Nacht-

213) Fakf.-Repr. nach: Lüdicke, a a. O., Taf. XIX. 21*) Lüdicke, a. a. O., S. 273, 277 u. ff.

368.

Spengltr' s gewöhnliches Zimmerthür, fchlofs mit Chubb-Einrichtung.

369-

Robinfon' s Schlofs.

37°- .

Hauptfchlüffel für Chubb-Schlöffer.

37>*

Standard-

Schlofs

riegel. Dasfelbe, vom Erfinder (Fr. Spengler in Berlin) Patent-»Zirkel«-Einfteckfchlofs genannt, ift eintourig. Der Schlüffel ift nach Art der ameri-kanifchen in Stahl gewalzt, fo dafs er aufser-ordentlich leicht und handlich wird. Der wagrechte Hebel der Nufs drückt bei der Drehung durch den Thürdrücker eine kleine, darunter    H|

liegende Platte herab, welche mit dem innerhalb der Spiralfeder fitzenden Stifte verbunden ift und durch jene wieder hinaufgefchnellt wird. Dem-felben Zweck dient die vorn angebrachte Gegenfeder. Eine kleine Schmierrinne erleichtert das Oelen der Fallenteile.

Ml

il

■ 'r

SM

Dafs folche Schlöffer in der mannigfaltigften Weife verändert worden find, befonders in England und Amerika, wo fie faft durchweg fabrik-mäfsig hergeflellt werden und unfere gewöhnlichen Schlöffer nur wenig Anwendung finden, ift erklärlich. So z. B. werden die Zuhaltungen häufig nicht um eine feitlich liegende Achfe drehbar, fondent in lotrechter Richtung beweglich gemacht.

Fig. 706 ²¹⁵) zeigt ein folches Schlofs von Robin-fon, deffen Mechanismus nach dem früher Gefagten ohne weiteres klar fein mufs. Dasfelbe gewährt eine aufserordentliche Sicherheit infofern, als es nur von einer Seite aus fchliefsbar und der Schlüffel deshalb gelocht ift, die Zuhaltungen, bezw. der Stift aber mit Nuten verfehen find. Diefen fteigenden Zuhaltungen wird übrigens der Vorwurf gemacht, dafs fie fielt manchmal zwifchen den Fiihrungsftiften klemmen und die Schlöffer deshalb weniger regelrecht funktionieren als die früher befchriebenen.

Sollen eine Anzahl von Chubb-Schlöffern, z. B. in Gafthöfen, mit Hauptfchliiffeln geöffnet werden können, fo ift dies dadurch möglich, dafs die einzelnen Schlüffel zu je einer Zuhaltung gehören, welche mit den nebenliegenden durch kleine Stifte fo verbunden ift, dafs diefe in der nötigen Weife zugleich mit angehoben werden.

>•

tri

Jede der verfchiedenen Thüren kann durch den betreffenden Schlüffel, der eine andere Zuhaltung und fomit die benachbarten Zuhaltungen anhebt, geöffnet werden ; doch würde ein fremder Schlüffel, wenn er auch zur Schlofs-gruppe gehört, dies nicht vermögen. Der Hauptfchlüffel hat dann eine folche Einrichtung, dafs er überall fämtliche Zuhaltungen zugleich anhebt. Uebri-gens laffen fich auch noch durch Eingerichte weitere Kombinationen finden.

Fig. 70621S).

Das fehr bekannte Standard-Schlots (Fig. 707 21S) unterfcheidet fich vom gewöhnlichen Chubb-SchXoïs nur durch die Konftruktion der fchiefsenden Falle. Die mit zwei lotrecht flehenden Hebelsarmen verfehene Nufs kann mittels einer Olive oder eines bei den Amerikanern

Fig. 707 ²¹⁵).

€>

p/a

___;

V.

iD

fei

'CB

)]

f?

/<*

fehr beliebten, aber unbequemen Drehknopfes fowohl rechts, als auch links herumgedreht werden. Beide Bewegungen öffnen die Falle. Die Arme der Nufs fchieben nämlich die Gabel zurück, welche bei diefer Bewegung die obere Spiralfeder zu-fammendrückt, während der untere Hebelsarm allein die Falle hineinfchiebt und hierbei die untere Feder anfpannt. Diefe Konftruktion findet fich bei vielen ameri-kanifchen Schlöffern.

372>

Hausthür-

[fchlölTer nach

Die Nufs ilt fo ausgeführt, dafs fie durch einen Druck auf den kleinen , im Stirnblech über der Chubb-Syftem. Falle liegenden Riegel ausgefchaltet wird und die Drehknöpfe in feftftehende Zuziehknöpfe verwandelt

Auch die amerikanifchen Hausthürfchlöffer nach dem Chubb-Syftem find aufser-ordentlich fcharffmnig erfunden. Fig. 708 ²¹⁵) giebt ein Beifpiel davon.

werden. Dann läfst fich die Falle von aufsen nur wie ein Schliefsriegel mittels eines befonderen Schlüffels zurückfchieben, welcher zugleich die unter der Nufs befindlichen Zuhaltungen anhebt. Innen ift links von diefem Schlüffel ein Drehknopf auf einer Nufs befeftigt, mit welcher die Falle unmittelbar geöffnet werden kann. Unterhalb diefer etwas verwickelten Falleneinrichtung ift der Schliefsriegel für den Nacht-verfchlufs der Thür in gewöhnlicher Weife angebracht und durch einen zweiten Schlüffel in Thätigkeit zu fetzen.

Fig. 709.

bt.

— 6%

■%m

d/.

fff

373-

Sicherung

gewöhnlicher

Thürfchlöffer.

Auf dem Chubb-Syfïem fufst auch die patentierte Sicherung gewöhnlicher Thürfchlöffer, ausgeführt von Schubert & Werth in Berlin, welche fich gut bewährt hat und deshalb viel ange wendet wird. Diefe in Fig. 709 erläuterte Sicherung wird von den Patentinhabern folgender-mafsen befchrieben :

»Das Schlofs bleibt wie früher von aufsen und von innen zu fchliefsen. Beim Wohnungswechfel kann man die Sicherung aus dem Thürfchlofs der alten Wohnung auf ein-fache Weife herausnehmen und in das der A neuen wieder einfetzen. Der frühere Schlüffel

(fi

%

j;‘<|

Iti

K«®

am

11

II

::

gpiii .J

fchliefst das alte Schlofs wieder, wie vor dem Einfetzen der Sicherung. Der Schlufshebel a, welcher mit der Buchfe b feft verbunden ift, hat Führung in den Platten cd, welche durch Schrauben ee und Wände ff feft verbunden find. Die Hebel gg, welche auf die Stifte h h lofe gefleckt find und deren Zapfen bei g1 und g² ineinander greifen, werden von den Federn ii gegen die Buchfe b gedrückt. Letztere hat bei bl verfchiedene Erhöhungen, deren Stärke mit der der Hebel g g gleich ift. Um das Schliefsen zu bewirken, wird der Schlüffel in die Oeffnung der Buchfe b gefleckt; durch Drehung des Schlüffels werden die Hebel g g fo weit feitwärts gedrückt, dafs die Buchfe b mit ihren Erhöhungen bei b‘ an den Hebeln g g vorbei kann. Werden die Hebel g g durch einen nicht paffenden Schlüffel nicht genug feitwärts gedrückt, fo laffen diefelben die Buchfe b bei b' nicht vorbei; ebenfalls

S>

|§§

MP

S*\\l i\

11

(foi

ïJ'

iS

vdi

■ ii!

i|;U

laffen, wenn die Hebel gg durch einen nicht

paffenden Schlüffel zu weit feitwärts gedrückt werden, diefelben den Schlufshebel a bei a‘ nicht vorbei.«

Zum Schlufs fei noch in Fig. 710 21ü) ein Schiebethürfchlofs nach dem Chubb-Syftem angeführt. Dasfelbe, faft ganz aus Bronze hergeftellt, ift mit einer Haken-c//*<M-Syftem. falle verfehen, welche fich durch eine Drehung der zweiflügeligen Nufs anhebt und

Fig. 711²¹⁶).

374-

Schieb«thür-fchlofs nach

aus dem Schliefsblech löft. Durch eine Umdrehung des Schlüffels wird nicht nur der Schliefsriegel vorgefchoben, fondern der darin befindliche Hebel C greift auch noch in einen Haken der Falle ein, fo dafs diefe bei verfchloffener Thür fich nicht mehr anheben läfst. Diefes aus der be-

²ls W. Gr.

rühmten Fabrik der Yale Lock Manufacturing Comp, zu Stamford in Amerika flammende Schlofs wird ebenfalls als 5Ar;/r/a;'^-Schlofs bezeichnet.

375-

StechfchlöfTer.

Unter den Stechfchlöffern, welche ihren Namen wohl daher führen, weil die Schlüffel beim Einftecken in das Schlüfielloch die Zuhaltungen einftellen, ift zunächft das ] «/i£’-SchIofs zu erwähnen.

Fig. 713.

Fig. 712.

Fig. 714²¹⁰).

g PSXf-

rSwh

Hr

²|₃ w. Gr.

Der Schltiffel ilt, wie aus Fig. 711²¹⁶) hervorgeht, aus l,o bis 1,5 mm ftarkem Stahlblech geltanzt. Das Schlüffelloch befindet fich in dem kleinen Cylinder z (Fig. 712 bis 714 ²¹⁶), welcher drehbar im gröfseren Cylinder C beteiligt ift. Dieter mufs, wie aus Fig. 715 ²¹⁶) zu erfehen ilt, in das Einlteckfchlofs eingefchraubt werden , nachdem letzteres im Rahmenausfchnitt untergebracht ilt. Dort wird der Cylinder durch die vom Stulp aus eingeführte Schraube r, welche bei rj in eine Aushöhlung desfelben einfafst, unverrückbar fellgehalten und dadurch das Abfchrauben von aufsen verhindert. Die Zuhaltungen beltehen in runden, zu zweien im grofsen Cylinder befindlichen und bis in den kleinen hineinreichenden Stiften .54 und J21 deren Köpfe abgerundet find und welche durch den Druck von Spiralfedern in ihrer Lage gehalten werden. Durch die Einführung des Schlüffels in das Schlüffelloch werden die Stifte fo angehoben, dafs die Fuge zwifchen und genau in die zwifchen den beiden Cylindern C und Z trifft, fo dafs

lich letzterer nunmehr mittels des Schlüffels drehen läfst. Die fägeartigen Einfchnitte des Schlüffels müffen fo befchaffen fein, dafs die Stifte in die richtige Höhe gehoben werden. Durch die Bewegung des Schlüffels wird die Scheibe P mit ihren beiden Nafen und «2 gedreht, welche letztere auf die Vor-fprünge ztq und 10% des Schliefsriegels (bei der augenblicklichen Stellung «j auf «4) treffen und diefen zurückfchieben. Das Gleiche kann von innen aus durch die Nufs JV mit ihren beiden Flügeln und    gefchehen.

Die Feder F treibt den Riegel beim Nach-laflfen des Druckes in feine alte Stellung zurück. Der kleine, vom Stulp aus bewegliche Hebel vj    dient dazu, den Schliefsriegel

nach Bedarf aufser Thätigkeit zu fetzen. w deutet eine Verfchraubung des Deckbleches an. Der Dorn der Olive befteht aus zwei Hälften Zj und Zj, die, zufammengelegt, nach Fig. 716²¹⁶) einen quadratifchen Querfchnitt haben. In den Ausfchnitt Z¹ pafst der An-fatz o der Nufs Ar, fo dafs Zj zuerft eingelegt

Fig. 715²¹⁶).

V₈

m}

PU

rS

pp

fr

~\

²|₃ W. Gr.

und l± nachträglich eingefchoben werden mufs. Die Schraube y befefligt die Olive auf dem Dorn.

Die Sicherheit der Yale-Schlöffer beruht nicht zum wenigflen auf dem engen Schlüffelloch, welches kaum geftattet, Inftrumente zum unbefugten Oefifnen des Schloffes einzuführen. Bei neueren Schlöffern haben

rt

Ll

l,

h.

die Schlüffel nach Fig. 7i721G) ein zackiges oder fonft feitwärts ausgebauchtes Profil, welches ihnen eine fichere Führung giebt und das Einbringen irgend welchen Sperrwerkzeuges völlig unmöglich macht.

Sollen diefe Schlöffer für Hauptfchliiffel brauchbar fein, fo find ftatt der zwei Stifte s1 JW#.Schlöffer. und s₂ (Fig. 713) drei anzuordnen, fo dafs bei jf Benutzung der gewöhnlichen Schlüffel z. B. die Fuge zwifchen s₁ und s₂, bei derjenigen des Hauptfchlüffels die zwifchen s₂ und s₃ auf die Fuge der beiden Cylinder trifft.

Da die Hauptteile des Schloffes Cylinder find und durch Abdrehen hergeftellt werden, läfst fich eine fehr vollkommene Arbeit erzielen, durch welche der Sicherheitsgrad aufserordentlich erhöht wird. Dasfelbe gefchieht durch Vermehrung der

2)3 w. Gr.

376.

Hauptfchliiffel

für

OM

Gö

377-

Sicherheitsgrad.

Fig. 717 ²¹⁶).

2|a w. Gr.

Stifte; doch hat dies feine Grenze, weil diefes Sclilofs fchon an und für fich ein fehr flarkes Rahmenholz erfordert, um den Cylinder unterbringen zu können. Mehr als 8 Stifte enthält ein folches Schlofs deshalb kaum ; auch wird es hauptfächlich für Hausund Flurthiirfchlöffer benutzt.

Fig. 718 ²¹⁷).

Ein folches Hausthürfchlofs ift in Fig. 718 ²¹⁷) veranfchaulicht. Diefes hat die raie Syftem. Eigentümlichkeit, dafs die Nufs aus zwei Scheiben befleht, fo dafs durch eine Ver-fchiebung des kleinen Riegels im Stulp der äufsere Drehknopf feftgeftellt und zum Zuziehknopf wird. In einem folchen Falle, übrigens dem gewöhnlichen, läfst fich die Falle G nur mit Hilfe des mittleren Ya/e-Schloffes CR und durch den Hebel P von aufsen zurückfchieben. Der Schliefsriegel M wird durch das zweite Schlofs B mittels des Hebels N in Thätigkeit gefetzt.

Das Brama/i-Sch\ok, bereits 1784 von y. Bramah in England erfunden und fpäter wefentlich verbeffert, wird fo ausfchliefslich nur für Geldfpinde benutzt, dafs es hier fiig-

378.

Hausthürfchlofs

nach

379-

£ra;/;<i7(-Schlofi

u f. w.

ro

çnTTop

lieh übergangen werden kann. Für diefes und alle bisher befchriebenen Schlöffer fei auf die unten genannten Werke verwiefen, welche noch eine grofse Zahl von Abänderungen der erfteren enthalten²¹⁸).

Haust’nürfchlöffer follen von der Hausmeifterwohnung aus geöffnet werden können. Dies gefchieht einmal auf rein mechanifchem Wege dadurch, dafs mittels Kniehebel ein Draht vom nächftliegenden Zimmer nach der Falle geleitet ift, durch welchen fie zurückgezogen oder angehoben wird. Die Konftruktion ift fo einfach, dafs es nicht nötig ift, hier näher darauf einzugehen. In befferen Häufern findet man aber allgemein Vorrichtungen, um die Haus- und Gitterthiiren mittels Luftdruck oder Elektrizität zu öffnen. In beiden Fällen müffen die Vorrichtungen am feftftehenden Flügel oder am Futterrahmen angebracht werden; nur die amerikanifchen Schlöffer haben, wie bald gezeigt werden wird, folche auch in den Schlöffern felbft.

Fig. 719 ²¹⁹) veranfchaulicht das Oeffnen der Thür mittels Luftdruck.

f ift ein kleiner Stahlcylinder, an einer Stelle etwas eingeklinkt, damit die Falle g des Thürfcliloffes in den Einfchnitt greifen kann. In der Ruhelage wird der Cylinder f durch den Stift eines zweiten Cylin-

ders c mit Hilfe eines Hebels d feftgehalten, der mit einem Ende auf dem Gummiballe a ruht. Diefer fteht durch das Bleirohr b mit dem Druckknopf und dem hierzu gehörigen zweiten Gummiballe in Verbindung. Wird durch das Niederdrücken des letzteren mittels des Druckknopfes der Gummiball a aufgebläht, fo wird der Hebel d zurückgedrückt, der Stift bei c und fomit auch die Falle infolge Drehung f ausgelöft. Eine im Falz der Thür eingelaffene Feder fchnellt erflere dann auf.

fammen, wodurch der mit dem Druckknopf verbundene aufgebläht wird und das Oeffnen der Thür von neuem vor fich gehen kann.

Bei den Witterungseinflüffen fehr ausgefetzten Thüren haben fich die pneu-matifchen Thüröffner nicht als zuverläffig erwiefen. Beffer ift deshalb z. B. der der Firma Töpfer & Schädel in Berlin patentierte elektrifche Thüröffner, welcher fehr wenig Strom und deshalb gar keiner Batterie bedarf, fondern fchon durch einen kleinen Magnetinduktor in Thätigkeit gefetzt werden kann, fo dafs alle Unter-haltungskoften fortfallen.

Das Schlofs bleibt das gewöhnliche; jedoch wird flatt des Schliefsbleches für die Falle der Thüröffner als Einfteck-, Karten- oder Anlegeöffner angebracht. In Fig. 720 ftellen b, b zwei Lagerböcke dar,

Fig. 720.

380.

Oeffnen der Hausthür-fchlöffer.

Fig. 7192l9).

Hl

TL

von

Die Feder e drückt den Gummiball a wieder zu-

l|ł w. Gr.

381.

Oeffnen

mittels

Elektrizität.

pisüH

iÄVWJIjrrS

•I

y>

1*1

'I

li

1|₂ w. Gr.

welche die um eine Achfe a drehbare und eine Nafe n tragende Falle aufnehmen.

Achfe a¹ drehbare Hebelftück h nimmt zwei um feine Endachfe a² bewegliche Zuhaltehebel h\ h‘ auf,

213) Lüdicke, A. Der Sch offer. 2. Aufl. Weimar 1891. S. 240 u. ff.

Fink, F. Der Baufchloffer. 3. Aufl. Leipzig 1880. S. 187 u. ff.

American architect, Bd. 23, S. 3 u. ff.

213) Fakf.-Repr. nach: Baukunde des Architekten. Bd. 1, Teil 2. Berlin 1891.

Das ebenfalls um eine

S. 905.

welche mit je einem Greifer auf dem Anker z auf liegen. Diefer i ft um die Achfe d drehbar und trägt oben eine angenietete fchwache Neufilberfeder, welche den erfteren vom Elektromagneten abdrückt. Die an einem der beiden Thtirfliigel beteiligte Aufwerffeder drückt den beweglichen Flügel und mit diefem die Falle des Thürfchloffes gegen die Falle f des Thüröffners. Wird nun durch einen elektrifchen Strom der Anker z vom Elektromagneten angezogen, fo ift die Sperrung im Oeffner aufgehoben; die beiden Greifer, die bisher auf dem Anker z auflagen, find frei, und die oben angeführte Aufwerffeder löft die beiden Hebelfylleme (Hebelftück //, bezw. Zuhaltehebel h‘) aus, wobei die Drückerfalle df an der Oeffner-falle f vorbeigleitet. Die Thür ift nun geöffnet. Bei Unterbrechung des Stromes llöfst die Neufilberfeder den Anker z vom Elektromagneten w ab, und die um die Achfe a gewickelte Spiralfeder bringt die Oeffnerfalle f in ihre urfprüng. liehe Lage zurück. Beim Zufallen des Thürflügels gleitet die Drückerfalle an der Oeffnerfalle vorbei und fpringt hinter die-felbe wieder ein, wodurch die Thür wieder gefchlolfen ift.

Fig. 721 ²¹⁷).

Beim amerikanifchen Hausthürfchloffe (Fig.

zwei Elektromagneten, ab-

382-

Atnerikanifches    ~.    ,.

Hausthürfchiofs.721 ²¹⁷)    hegen

weichend vom vorhergehenden, innerhalb des Schloffes. Dasfelbe hat eine doppelte Nufs, fo dafs der aufsen angebrachte, hier dem Lefer zu-nächft befindliche Drehknopf für gewöhnlich zum Aufziehknopf wird.

<0

S1

Der durch die Nufs zu bewegende Hebel B wird in einem folchen Falle durch den Anker a gegen, den Hebel c abgeftützt. Beim Eintritt des elektrifchen Stromes in die Elektromagneten wird der Anker angezogen und aus dem Hebel B gelöft, worauf der Aufziehknopf fich drehen und die Thür fleh öffnen läfst. Nach Unterbrechung des Stromes und Entmagnetifierung der Magnete wird beim Schliefsen der Thür der Anker a durch die Federkraft wieder in die alte

ftützende Lage gebracht, und der Drehknopf ift aufsen wieder unbeweglich.

383-

Vorhänge-

fchlofs.

Da, wo bei untergeordneten Thüren eine Angel mit Hafpe (fiehe Art. 323, S. 283) Verwendung findet, bedarf es, um wenigftens einigen Schutz gegen unbefugtes Oeffnen zu haben, eines fog. Vorhänge- oder Hangfchloffes. Diefe Vor-liängefchlöffer haben ein hohes Alter, und es find daran hauptfachlich zwei Grundzüge zu unterscheiden, bei deren einem fich der Mechanismus in einem flachen Karten befindet, in deffen Breitfeite der Schlüffel ein-gefteckt wird. Die andere Art hat einen mehr cylin-drifchen Behälter, in deffen Kopfende der Schlüffel einzuführen ift.

Gewöhnlich find die aus früher Zeit flammenden Vorhängefchlöffer ziemlich roh gearbeitet, weil lie, wie heute noch, an Orten gebraucht wurden, wo man weniger Gewicht auf zierliches Ausfehen legte.

Auch das noch heute gebräuchliche Afa/Zf-Schlofs ift eine fehr alte Erfindung und war bereits im XVII. Jahrhundert vorhanden. Ein folches ift in Fig. 722 ²²°) wiedergegeben.

Die runde Stange AB fitzt feil am Schild B C, während das zweiteSchild DE mit den Spindeln p

Fig. 722 ²²°).

r-J!_

iF.

•Ij w. Gr.

•aisp

3J0) Fakf-Rcpr. nach: Lcdicke, a a. O , Taf. XIX u. XVIII.

und j verbunden ift, von denen die obere in eine Ausbohrung von B A und die untere in eine folche der Hülfe r gefchoben werden kann, welche mit dem Ringe V zufammenhängt. Ueber diefe Hülfe r find weiter die vier Hülfen /, II, III und IV gefleckt, welche fich drehen laffen. Die Spindel s ift mit kleinen Zähnen Zi, Z5 u. f. w. verfehen, fo dafs das Rohr r einen Einfchnitt, fowie die Ringe I, //, III und IV eine Einkerbung haben müffen, damit s hineingefleckt werden kann. Dies i fl alfo nur ausführbar, wenn die Einkerbungen fämtlich in eine Linie fallen, und darauf beruht die Sicherheit des Schloffes. Die fünf Ringe find nämlich in gleichmäfsigen Abfländen mit eingravierten Buchflaben verfehen, z. B. je 10. Der Befitzer des Schloffes kennt ein Wort, welches fich durch je einen Buchflaben der fünf Ringe, durch Drehung derfelben, zufammenftellen läfst, und zwar mufs diefes Wort in der Richtung zweier auf BC und DE eingeriffener Linien flehen. Bei diefer Stellung der Ringe liegen alle Einkerbungen Z, fowie der Schlitz der Hülfe r in einer geraden Linie, fo dafs die Spindeln j und p herausgezogen werden können. Dasfelbe Verfahren ifl beim Verfchlufs zu befolgen. Der Riegel B A greift in eine Ausfräfung

bei E ein, damit der Dieb keinen Angriffspunkt für ein Inflrument hat.

Das Schlofs läfst fich, da eine mathematifch genaue Ilerflellung nicht möglich ifl, durch Probieren öffnen, indem man zunächfl herauszufinden fucht, welcher Ring fich beim Bemühen, das Schild D E abzuziehen, am fchwerften drehen läfst. Beim langfamen Drehen desfelben wird man an eine Stelle kommen, wo der Zahn in den Ausfchnitt etwas

Fig. 7²3 ²²°).

Fig. 724 ²²⁰).

ff

m.

Up

J§

"à

WM

'A.

\ Hi

®|

//

einfehnappt, wodurch man den betreffenden Buchflaben gefunden hat. So verflicht man weiter, bis das ganze Wort ergründet ifl.

Zu den gebräuchlichften Schlöffern gehört dasjenige mit Radriegel (Fig. 723 ²²⁰).

Der Radriegel B ifl um a drehbar und mit dem Riegelkopf k verfehen, der durch eine Hülfe geführt wird, x x| ifl die um y drehbare Zuhaltung, welche mit einem Zahne in die Einfchnitte /, ■sundj¹ des Radriegels eingreift und durch die Feder P angedrückt wird. Beim Zufchliefsen wird der Radriegel gedreht und der Riegelkopf fo fortgefchoben, dafs er in

einen Schlitz g des Bügels B einfafst, fo dafs diefer nicht mehr gedreht und das Schlofs nicht geöffnet werden kann.

Fig. 724²²⁰) ift ein Vorhängefchlofs mit Jagdriegel, und zwar nach dem ćT/mt^-Syflem. Es enthält drei Zuhaltungen. Nach dem früher Gefagten Chubb-Syttem.

Fig. 725 ²²>).

384-

Ratlriegel-

fchlofs.

2|₃ w. Gr.

385-

Jagdriegel-fchlofs nach

ift zur Erklärung nichts hinzuzufügen.

Fig. 725 ²²¹) bringt wenigftens eines der fehr ^    .f⁶'.fh

nigfaltigen amerikanifchen Vorhängefchlöffer 2 2 2). vorhängefchlofs.

man

Die drei Zuhaltungen haben feitlich einen Schlitz, in welchen der am Riegel befindliche Stift eintritt, fobald das Schlofs mit zugehörigem Schlüffel geöffnet wird. Bei fremdem Schlüffel würde das Zu-fammentrefifen der drei Schlitze und fomit auch das Zurückfchieben des Riegels unmöglich fein.

Der Schlitz im Bügelende fehlt hier; dasfelbe wird durch den Riegel feffgeklemmt.

221)    Fakf.-Repr. nach: American architect, Bd. 25, S. 196.

222)    Siehe auch: Gazette des arch. et du bat. 1877, S. 215*

Alle Vorhängefchlöffer find reine Kaufartikel, fo dafs es überflüflig ift, hierauf noch näher einzugehen.

d) Sonftige Befchlagteile der Thüren.

3?7-    Zur Vollftändigkeit eines Thürbefchlages gehörten in früherer Zeit der Thür-

Thüriciopfer^ griff und der Thürklopfer mit der zugehörigen Unterlagsplatte oder den Rofetten, Allgemeines welchen wir heute nur bei fchwereren Thüren, hauptfächlich Hausthüren, anwenden. GefchichtHches. Thiirgriffe und Thürklopfer, welche die heutigen Hausglocken erfetzten, find nicht ftreng voneinander zu feheiden; fie follen deshalb hier zufammen behandelt werden.

Fig. 726

Thürgriffe können ihrer Form nach feite Bügel, bewegliche Ringe und Knöpfe fein. Die feiten Bügel, manchmal rechteckig, meid aber ganze oder halbe, lotrecht flehende Cylinder, waren am oberen und unteren Ende durch Dorne in der Thür befefligt mit gröfseren oder kleineren Unterlagsplatten, welche hiernach entweder für beide Dorne eine gemeinfame Unterlage bildeten oder lieh nur als Rofetten einzeln unter jeden Dorn legten. Diefe Platten oder Rofetten waren in Eifen durchbrochen gearbeitet, auch getrieben, und hatten eine farbige Unterlage aus Leder oder Stoff. Fig. 726 ift ein folcher ThürgrifF in Geftalt eines aus gewundenen Stäben zufammengefetzten, drehbaren Cylinders, aus zwei Abteilungen beftehend und mit einem Dache gefchloffen. Die ganze Höhe diefes aus dem XV. Jahrhundert flammenden Kunftwerkes beträgt 42cn> ; es befindet fich gegenwärtig im Germanifchen Mufeum zu Nürnberg.

Im XVI. Jahrhundert nahm der Bügel Renaiffanceformen an, wie fie heute befonders gern nachgeahmt werden, und es entftanden wahre Meiflerwerke der Schmiedekunft. Statt des Bügels wurden in diefer Zeit auch häufig kugelförmige Griffe oder Knöpfe angewendet , welche eine mit dem Meifsel gearbeitete Kopfverzierung bekamen, entweder rein ornamental oder in Maskenform.

Die beweglichen Ziehringe werden häufig mit den Thürklopfern verwechfelt. Als folche find nur maffive Ringe zu betrachten, die befonders nach dem unteren Ende zu an Stärke zunehmen oder dort einen nach rückwärts vorfpringenden Anfatz haben, welcher zum Zeichen, dafs jemand Einlafs verlangte, gegen einen in der Thür beledigten eifernen, ambofsähnlichen Knopf gefchlagen wurde. Der ringförmige Thürgriff dagegen hing beweglich an einem Kloben, der durch eine Rofette hindurch in der Thür verfchraubt war. Nur in feltenen Fällen wurde der Ring einfach und gleich dick, z. B. in Form eines Seiles, gebildet; gewöhnlich war auch er nach unten, der freihängenden Seite zu, kräftiger, oft gekehlt und profiliert, um durch Hervorheben der Schwere den Charakter des Hängens zu betonen. Fig. 727 u. 728 geben zwei prächtige Beifpiele aus dem XV. Jahrhundert, das erfte aus dem Nationalmufeuin in München, das zweite aus dem Germanifchen Mufeum in Nürnberg; bei letzterem ift befonderer Wert auf die runde, reich mit gotifchen Mafswerksdurchbrechungen verzierte Unterlagsplatte gelegt, während der Ring nur aus einem einfachen, durchflochtenen Zweige befiehl. Der Ring in Fig. 727 ift an den durchbrochenen Stellen mit Meffing unterlegt. Die Rofetten erweiterten fich mitunter, wie z. B. in Fig. 729, einem Thürklopfer der Spätgotik, zu grofsen, durchbrochenen Tafeln mit Figuren oder ornamentalen Ranken oder Mafswerk, welches, zum Teile vergoldet, fich fchön von der farbigen Unterlage abhob.

Auch die Zeit der Renaiffance hinterliefs uns eine grofse Zahl ähnlich gehaltener Griffe, von denen Fig. 73° wenigflens ein charakteriflifches Beifpiel bringt.

von

Schon bei den älteflen Bronzethüren dienten Löwenköpfe mit Ringen im Rachen als Thürgriffe. Diefes fehr beliebte Motiv wurde auch auf hölzerne Thüren übertragen, wobei die gegoffenen Löwenköpfe die Unterlagsplatten und Rofetten vertreten, die Ringe aber teils als bewegliche Thürgriffe, teils als Klopfer zu betrachten find. Fig. 731 bringt einen folchen, noch der roinanifchen Zeit angehörenden Löwenkopf hervorragender Schönheit, der noch heute an einer Thür der Kathedrale zu Laufanne vorhanden fein foll.

fff

ff*

mÊam

ii

Fig. 728.

-,agr

,ÄI» “

zW(^Ęx') {y

; v*

#,

fl

;A!fcW

->vf «• ..

«s»

;V>

L> '

■r

11

h.»

gÿ.

Vom Schlofs Burghaufen (1440—60).

den eigentlichen Thürklopfern überliefert, die anfangs

Die glänzendften Formen find uns jedoch in wohl auch gefchmiedet oder in Eifen gefchnitten, fpäter jedoch gewöhnlich, befonders in Italien, in Bronze oder Meffing gegoffen wurden. Man kann hauptfächlich zwei Arten folcher Klopfer unterfcheiden : nämlich folche, welche hammerartig lang geüreckt, und folche, welche aus der Ringform hervorgegangen find. Der erden Art gehört der in Fig. 732 darge(teilte, prachtvolle Thürklopfer aus gefchnittenem Eifen an, welcher auf einer glatten, länglichen Blatte den auf einer Konfole (teilenden heil. Georg enthält. Diefer Klopfer liegt auf einer zweiten, mit zartem Mafswerk durchbrochenen Blatte, welche von zwei Fialen flankiert und von einem reich gegliederten und verzierten Baldachin überragt i(t. Er i(t ein Werk der franzöfifchen Kunft und befindet fich gegenwärtig im Mufeo nazionale zu Florenz. Das Eifen i(t mit einer überrafchenden Leichtigkeit bearbeitet und das Mafswerk fo vollendet behandelt, wie dies nur der Fall fein könnte, wenn es aus einem weniger darren und minder fpröden Material hergedellt wäre.

Fig. 733 ²'²³) zeigt übrigens, dafs, in Frankreich wenigltens, in noch viel fpäterer Zeit, zu derjenigen Ludiuig's XIV.y hervorragende Werke in ge-fchmiedetem und cifeliertem Eifen entdanden ; diefer

Fig. 729.

f k ».

,V>

'■y

F ' 'Mi

11

(Ęjp

Thürklopfer ift an einer Thür der Schule des heil. Franz v. Sales zu Dijon angebracht.

Zu den fchönlten Erzeugniffen der dekorativen Erzgiefserei gehören die italienifchen Thürklopfer. Seepferde, Tritonen, Ungeheuer und Fratzen werden neben menfchlichen Figuren in formvollendeter Schönheit verwendet. Deutfcliland und Frankreich find weniger reich an folchen Erzeugniffen der freien Phan-tafie. Von der Wiedergabe der fehr bekannten ita-lienifchen Thürklopfer, des Neptun mit Seepferden vom Palazzo Trevi/ani zu Venedig, der Venus mit auf Delphinen reitenden Putten u. f. w. foll hier ab-gefehen werden. Es feien nur als weniger bekannte Beifpiele der italienifchen Kund der Thürklopfer vom Palazzo Manß zu Lucca (Fig. 734, aus dem XVII. Jahrhundert dämmend, mit zwei Putten, und ein fehr fchöner und origineller, in einem Delphinenfchwanz endigender Greif (Fig. 735) gebracht, welcher im Be-

fitz der Kaiferin Friedrich ift und fich in gleicher oder wenigftens fehr ähnlicher Gefialt auch im Mufeum zu Innsbruck vorfindet.

Wie bereits erwähnt, ift Deutfchland an Arbeiten, welche fich mit dielen italienifchen Werken meffen könnten, arm. Doch auch davon feien zwei hervorragende Leillungen in Fig. 736 u. 737 geboten.

Fig. 730.

Fig- 731-

mm

>îj|

fj

P;

3»

•31

ZU

Fig- 732-

Fig. 733 ²*3).

4 J*j

H

[.'S

Der erfte Thürdrücker hat ein echt italienifches Gepräge, war früher an einer Saalthtir im Fugger-Haufe zu Augsburg ;befeftigt und foll von einem Münchener Giefser unbekannten Namens gegolten fein; er ftamrnt aus dem XVI. Jahrhundert und ift jetzt in die Sammlung des Dürften Fugger-Babenhaufen aufgenommen. Der zweite (Fig. 737) verleugnet dagegen den deutfehen Urfprung in keiner Weife und befindet fich im Germanifchen Mufeum zu Nürnberg.

.A* i

Sa—

' -•

&É0

ag

rW

jŹZf f

in

***•

LÄS

WL

Vl

t*ÄT,^5S ja*

Fig. 735-

Fig- 734-

•Ł

iJo

WgC V

- &* -

ri

w//

,^V

£■/

I Y*J ' y

œs

■; • . / ;

-*>* iiW. ■    •- V-

J

y#    :

TM

Gi

jgagtÄÄiF

Jr:

Zv,>T

Nunmehr feien mindeftens einige wenige der neueren Befchläge mitgeteilt. Für Hausthiiren find am Hausthüren. beliebteren die feften Griffe, welche fchon zur gotifchen Zeit, wie aus Fig. 726 (S. 316) hervorging, üblich waren. Diefelben find gewöhnlich, wie in Fig. 738 ²²⁴), über dekorierten Platten oder, wie in P'ig. 739 ²²⁵), über zwei einzelnen Rofetten in der Weife befeftigt, dafs in die zur Thür lotrecht flehenden Arme des Griffes eiferne Dorne eingegoffen find, welche durch den Rahmen der Thür durch-

388.

Neuere

ThürgrifFe für

22ł) Fakf. Repr. nach: Mufterbuch für Kunft-

fchlolTer, Taf. i.

24S) Fakf.-Repr. nach dem Mufterbuch von W. Möbes in Berlin.

JlVv.

5TÖ

LÄv-

ran

<•*!

Hfl

y;¹'

Ci!

₄ 1»

gedeckt und an der Rückfeite derfelben mittels Mutterfchrauben feft angezogen werden. Letztere werden am beften durch flache, mit kleinen Schrauben befefligte Rofetten, wie in Fig. 744, verdeckt.

Einen grofsen, monumentalen Thürgriff veranfchaulicht Fig. 740, denjenigen für die Haupteingangsthiiren der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg (nach einer Zeichnung von Rafchdorff, ausgeführt von der in Art. 360, S. 304 genannten Firma).

Seltener werden bewegliche Thürgriffe oder gar Thürklopfer benutzt. Beide geben zu Unfug feitens der Jugend Veranlaffung; letztere aber find aufserdem, wie bereits erwähnt, durch elektrifche und pneumatifche Glockenzüge verdrängt worden. Fig. 741 zeigt einen fehr fchönen, in griechifchem Stil von M. Bricard hergeffellten

Fig. 739 m).

Fig. 738 ²²⁴)-

tu

Ring, welcher von dem Miifêe des arts décoratifs in Paris erworben wurde, Fig. 742 einen höchft originellen Thürklopfer von einer Thür in der Rue Copernic zu Paris.

389.

Handgriffe für Pendel thüren.

Für Pendeltliüren werden entweder die vorher erwähnten ferten Griffe oder Bügel verwendet, wie fie in Fig. 74322tJ) dargeffellt find, welche, häufig nach einem

vollen Viertelkreis gebogen, vom lotrechten Rahmen neben der Verglafung bis auf den wagrechten Querrahmen herabreichen. Am meiften in Gebrauch find aber einfache Zuziehknöpfe, fchon weil fie am billigten find. Ift ein folcher Knopf nur an

wem

Fig- 741 -

i<

rsll Jt

Fig. 740.

'/g w. Gr.

*s.N

7/t

SN

%\

’m».

mm

W. '

Fig. 742.

».

T,

V: il f II

■/i.

Agisi|fe§

tt

Fig. 743 ²²⁰).

-%fv

jËFr*jL

m, fl

einer Seite nötig, fo gefchieht die Befeftigung entweder nur durch blofses Ein-fchrauben in den Holzrahmen, wobei er aber leicht geftohlen werden kann, oder befler in der durch Fig. 744²²⁰) erläuterten und bereits vorher befchriebenen Art.

2’I) Fakf.-Repr. nach: American architect, Bd. 25, S. 219 u. 119; Bd. 24, S. 191. Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Auf! )

Sitzen jedoch zwei folcher Knöpfe an beiden Seiten der Thür, fo erhalten beide einen gemeinfamen Dorn, welcher in den einen eingegoffen und in den anderen ein-gefchraubt (Fig. 745 ²²⁷) oder auch nur eingefteckt, jedenfalls aber noch durch einen

Fig. ₇₄₄²²⁶).

Fig. 745²²⁷)-

i“r

§*WnV;

v,

V. !

Fig. 747²²⁶)-

Fig. 74Ó²²⁵).

quer durchgefteckten Stift oder eine ebenfolche Schraube befeftigt ift. Damit diefe nicht fo leicht entfernt werden können, wird darüber eine Rofette gedroht, deren Schlitz das Einziehen des Stiftes oder der Schraube geftattete, infolge der Drehung letztere aber nunmehr verdeckt. Die Rofette wird mit 3 oder 4 Schrauben am Rahmen beteiligt.

„ J⁹?'    Für Schiebethüren find alle bis jetzt befchriebenen

Handgriffe für ^    J

[er c,

R|

Schiebethüren. Griffe unbrauchbar, weil fie das Einfchieben der Flügel in die Mauerfchlitze verhindern würden. Bei folchen Thüren werden in das Rahmenholz Bronzemufcheln eingelaffen, welche entweder noch kleine Oliven zum An-faffen und befonders zum Oefifnen des in Art. 374 (S. 310) befchriebenen Thürfchloffes mit Hakenfalle enthalten, wie in Fig. 746²²⁵), oder wie in Fig. 747 ²²⁵) durch die Form der Mufchel felbft eine Handhabe bieten, um die Flügel bewegen zu können. Mit diefem Mufchelbefchlag ift zugleich ein Schlüffelfchild für das im Rahmen verdeckte Thürfchlofs vereinigt. Ift die Thür aber gänzlich in den Schlitz hineingefchoben, dann nützt auch die Mufchel nichts. In diefem Falle hilft entweder das in

Fig. 685 (S. 301) dargeftellte und in Art. 358 (S. 302)

erläuterte Schlots oder der in Fig. 748 ²²⁵) verdeutlichte fog. Einfchlagegriff; der-felbe wird bündig in die Rahmenkante eingelaffen oder dort mit zwei Schrauben befeftigt. Ein Druck auf die obere kleine, kreisrunde Platte bewegt den Griff um feine Achte; er fteht nunmehr mit feinem Ausfchnitt zum Einlegen der Hand nach aufsen und geftattet das Herausziehen der Thür.

Um Thür- und Thorflügel in geöffnetem Zuftande fefthalten zu

Fig. 748²²»).

39>-

Thorflügel.

Feftftellen der

können, giebt es einzelne Vorrichtungen, die (amtlich auf das Einklinken eines Hebels hinauslaufen. Der in Fig. 212 (S. 92) wiedergegebene /4À Schnepperverfchlufs eignet fich z. B. auch fiir Thüren und wird zu diefem    f

Zwecke in handlicher Höhe an zwei in die Wand gegipften Dübeln befeftigt, während die Thür nur das Schliefsblech erhält, welches beim Oefifnen derfelben in den Einfchnitt des kleinen Hebels einfehnappt.

Derfelbe mufs vor dem Schliefsen des Thürflügels mit der Hand angehoben und aus dem Schliefsblech gelöft werden. Der in Fig. 74922S) abgebildete Hebel ift in

den Fufsboden einzubleien und kann ebenfo, wie der Hebel in Fig. 750²²⁸), durch einen Fufstritt aus-gefchaltet werden. Die in Fig. 750 dargeftellte Vorrichtung läfst fich befonders auch für eiferne Gitter-thiiren verwerten.

Unter den vielen Befchlägen, welche zum Schutz gegen Einbruch dienen follen, feien nur einige wenige erwähnt, die übrigens auch nur eine fehr begrenzte Sicherheit gewähren. Man kann folche für einflügelige von folchen für zweiflügelige Thiiren unterfcheiden. Erftere find bei den zweiten nicht anwendbar, weil die Schlagleifte ein Hindernis bildet. Zunächft fei der fog. amerikanifche Nachtriegel (Fig. 751 ²²⁹) angeführt, für

deffen Handgriff, beftehend aus einem kleinen Knopf, Einfchnitte in der Führungshülfe angebracht find, fo dafs kein Rütteln ihn zurückfchieben kann, felbft wenn er nicht wagrecht, fondern lotrecht, wie ein Kantenriegel, befeftigt fein follte.

Sehr finnreich ift auch der in Fig. 752 ²³⁰) veranfchaulichte Riegel kongruiert. Derfelbe, aus einem konifch gefchnittenen Flacheifen gearbeitet, hat am fchmaleren Ende einen Schlitz, mit welchem er auf einem Dorn verfchieb-bar ift und welcher geftattet, das andere winkelig eingekerbte Ende über einen

zweiten, am Thürfutter befeftigten Dorn zu fchieben, fo dafs er von aufsen nicht, etwa mittels eines ganz flachen, durch die Thürritze gefteckten Inftruments, hochgehoben werden kann.

Für zweiflügelige Thiiren bedient man fleh gern einer Sicherheitskette, obgleich die Kettenglieder von Einbrechern mit Leichtigkeit durch eine Schere durchfchnitten werden können. In Fig. 753 22 7) ift eine folche Sicherheitskette wiedergegeben, welche aus zwei Teilen befteht, der eigentlichen Kette, welche an dem einen Thürflügel, und der Hülfe, welche etwas fchräg nach unten gerichtet am anderen befeftigt werden mufs, fo dafs der an das Ende der Kette angefchloffene Knopf, in die runde Oeffnung

der Hülfe gefleckt, im Schlitz heruntergleitet. Der Thürflügel läfst fleh dann ein wenig öffnen, genügend, um ein Infiniment durchftecken und die Kette damit zerfchneiden zu können, während das Herauffchieben des Knopfes im Schlitz allerdings unmöglich ift.

Fig. 7₅o²28).

«/

II

MH.

RE

392>

Schutz gegen Einbruch.

w. Gr.

Fig. 751 ²²9).

393-

Amerikanifcher

Nachtriegel.

mil F

All

1/5 w. Gr.

iil

394-

Franzöfifcher

Riegel.

Fig. 752²³⁰).

395-

Sicherheitskette.

1/4 w. Gr.

Fig. 753²²⁷)-

1fc£>

lg*

1/"    N

²-⁹) Fakf.-Repr. nach: Peutfches Bauhandbuch. Ed. i, Teil II. Berlin 1891. S. 682, 691.

230) Fakf.-Repr. nach: Building news, Bd. 29, S. 448.

396.

Sicherheits-

bügcl.

Eine zweite Vorrichtung ift in Fig. 754 22 7) veranfchaulicht, welche, hier für einflügelige Thüren beftimmt, mit kleiner Aenderung auch für zweiflügelige benutzt werden kann. Soll die Thür verfchloffen werden, fo

wird der an die Bekleidung angefchraubte Bügel über den in einem runden Knopf endigenden Thürflügel befeftigten Haken gedreht, wie in der Abbildung angedeutet. Beim Oeffnen der Thür fchiebt fleh der Bügel auf dem Haken bis zum Knopf, wodurch das weitere Oeffnen verhindert wird und bis auf eine Ritze von etwa 10

am

<Xç

Fig. 754 ²²⁷)-

397-

Triebllangen-

ficherheits-

verfchlufs.

Weite befchränkt

bleibt. Soll die Thür ganz geöffnet werden, fo ift der Bügel um mindeftens 90 Grad aufzuklappen. (Andere derartige Vorrichtungen flehe in der unten genannten Zeitschrift²⁸¹).

Einen fehr guten Verfchlufs für zweiflügelige Thüren veranfchaulicht Fig. 755²³²). Derfelbe befteht in einer TriebftangenVorrichtung, welche mittels eines Schlüffels und einer Chubb-Einrichtung in Bewegung gefetzt wird. Man hat fleh hierbei die Stange als einen Schliefsriegel von grofser Länge zu denken, welcher vom Schlüffelbart hinauf- und herab-

cm

Fig. 755 ²³²)-

Kleine, an der Stange befeftigte

gefchoben wird.

Schilder mit Oefen greifen dabei iiber Stifte, welche zu beiden Seiten der erfteren an die lotrechten

[i.

Rahmenftücke gefchraubt find, wodurch die Thiir-fliigel, einfchliefslich des eigentlichen Verfchluffes durch das Schlots, zu welchem ein zweiter Schlüffel gehört, an vier Punkten miteinander und oben und unten mit der Bekleidung verbunden find.

398.

Elektrifche

Sicherheits

vorrichtungen.

Die elektrifchen Sicherheitsvorrichtungen follen, weil eigentlich zur Haustelegraphie gehörig, hier nur kurz berührt werden. Sie find hauptsächlich zweierlei Art. Die einen, gewöhnlich recht verwickelt, follen Schon anzeigen, wenn eine Perfon fleh in unbefugter Weife an einem Schlöffe zu thun macht. Eine Solche Vorrichtung, welche ein Läutewerk in Bewegung fetzt, kann z. B. in unten genannter Zeitschrift eingefehen werden ²³³). Die anderen dagegen kündigen durch ein Läutewerk erfi: an, wenn eine Thür geöffnet wird; dies find die Sog.

J/ao w- Gr.

Sicherheitskontakte oder Ruheflromtafler, deren die zahlreichen, fleh mit ihrer Anfertigung beschäftigenden Fabriken eine grofse Menge der verfchiedenften Art erfunden haben. Der Grundgedanke, auf den es bei allen ankommt, ift kurz der folgende.

In Fig. 756 ²²⁹) ift « ^ eine in den Thürfalz ifoliert eingelaflene und mit Schrauben befeftigte Metallplatte, an deren Ende b die eine Stromleitung cingefchaltet ift, während fich bei c zwifchen isolierenden Klemmen eine Feder e befindet Diefe ift mit dem Batterieftrom verbunden und trägt bei d einen Kontaktpflock, der den in der Metallplatte fitzenden Stift g berührt. Sobald die 1 hiir gefchloflen wird, drückt der Knopf h die Feder ce in die punktierte Richtung und hebt den Kontakt bei dg auf, wodurch

*) American arc/dteci, Bd. 24, S. 119 U. ff.

Fakf.-Repr. nach: La Jemaine des conßr. 1885—86, S. 3a; 1883—84, S. 150.

La fetnaiue des conßr. 1885—S6, S. 508.

der Strom unterbrochen ift. Wird die Thiir geöffnet, fo berührt d den Stift g\ der Strom wird gefchloffen, und die Warnglocke ertönt fo lange, bis die Thür wieder eingeklinkt ift.

Fig. 756 ²²⁹)-

Derartige Sicherheitskontakte treten in den verfchiedenartigften Abänderungen auf; fie können auch unter einem federnden Fufsboden angebracht fein, um jeden Eintretenden fofort anzumelden.

399-

Pneumatifche

Sicherheits

vorrichtungen.

bt

e,

'4 w. Gr.

Hat der Thürrahmen eine gewiffe Stärke, fo läfst fich dasfelbe mit Luftdruck erreichen. In den Rahmen ift ein Gummiball einzu-laffen, in einem ringförmigen Schlauch beftehend (fiehe auch Fig. 777), hinter welchem eine Spiralfeder mit auf den Gummiball wirkender Platte liegt. Sobald nun die Thür im gefchloffenen Zuftande durch den Druck auf einen Knopf die Feder anfpannt und die Platte vom Gummiball entfernt, wird ein Glockenfignal nicht gegeben werden. Beim Oefifnen der Thür jedoch tritt die Wirkung der E'eder auf die Platte und den Gummiring ein; die darin befindliche Luft wird durch ein dünnes Bleirohr zum Läutewerk geleitet und fetzt diefes fo lange in Betrieb, als noch eine Luftftrömung ftattfindet. Bei einem kugelförmigen Gummiball bedarf es eines zweiarmigen Hebels, wie in Fig- 778, deffen eines Emde die erwähnte Platte trägt, während das andere gegen den Rahmen der gefchloffenen Thür durch eine gewöhnliche Feder gedrückt wird. Beim Oeffnen der Thür tritt diefer Hebelsarm durch den Federdruck aus dem E'alz hervor, während die Platte durch den anderen den Gummiball zufammenprefst.

400.

Thürzuwerfer Gewicht.

Nunmehr find noch die Vorrichtungen zu betrachten, welche das Zuwerfen der Thüren bezwecken, ohne zugleich zum Befeftigen und Bewegen der Flügel, wie die durch Bänder u. f. w., zu dienen (fiehe Art. 283 bis 303, S. 264 bis 274). Diefe Vorrichtungen find unter dem Namen »Thiirzuwerfer« oder »Thürfchliefser« bekannt und können ihre Wirkfamkeit entweder durch Gewichte oder durch E'edern ausüben. Die erften können nur bei fehr einfachen Baulichkeiten Anwendung finden

Fig. 757 “8).

und haben den Nachteil, dafs die Thür nach dem Loslaffen mit einem lauten Krach zufällt. Bei einem folchen Thürfchlufs wird an den Thiir-fliigel, möglichft weit ab vom Drehpunkt, mittels einer Oefe ein dünnes Seil von Hanf oder Darm geknüpft, welches über eine am E'utterrahmen oder am Gewände befehligte Rolle läuft und am anderen Ende ein Gewicht trägt.

Sir]]

M26 w- Gr

Aufser dem bereits genannten Nachteile hat diefe Vorrichtung noch den Fehler, dafs die Seile ftarker Abnutzung unterworfen find und deshalb leicht reifsen, dafs fchon durch die Rolle beim Oeffnen und Schliefsen der Thür ein unangenehmes Geräufch verurfacht wird und dafs durch das auf und nieder gehende, oft auch hin und her fchwankende Gewicht Wände und Thürbekleidungen befchädigt werden. Um letzteres zu verhüten, läfst man wohl auch ein in der Längsachfe durchbohrtes Gewicht auf einem durch das Loch gefleckten, lotrecht an der Wand befeftigten Eifenftabe

l© 0,

flügel gleichfalls mit einem mehr oder minder grofsen Krach zufällt und die fog. »geräufchlofen« Thürfchliefser.

Die erftere Art, zu welcher fchon der fchräg ein-

Fig. 760 ²²⁷).

gefpannte Draht zu rechnen ift, hat vor den Gewichten einmal den Vorzug des befferen Ausfehens und aufserdem den Vorteil, dafs ihre Kraft beim Beginn der Bewegung des Zuwerfens am ftärkften wirkt, fo dafs man durch An-fpannen oder Nachlaffen der Feder die Bewegung der Thür fo regeln kann, dafs diefelbe entweder wirklich zufällt oder nur angelehnt wird, während beim Gewicht die Kraft nach dem Gefetz des freien Falles zunimmt.

403.

Thürfchliefser mit

Von den Federvorrichtungen der erften Art ift die in Fig. 759 22 7)

und mit Spiralfeder.

oder in einer Holzrinne laufen; doch verurfacht dies wieder andere unangenehme Geräufche, fo dafs die Verwendung diefer Vorrichtung bei befferen Thüren als ausgefchloffen betrachtet werden kann. Bei im Freien befindlichen eifernen Thüren ift das durch Fig. 757 ²²⁸) erläuterte Anbringen des Gewichtes mit Abfpreizung durch drei Stangen empfehlenswert.

Eine zweite Vorrichtung, welche gleichfalls auf der Einwirkung eines Gewichtes,' allerdings des Eigengewichtes der Thür felbft, beruht, ift die fog. Strebefpindel (Fig. 758 ²²⁸).

Ein Eifenftab wird in fchräger Richtung in zwei Pfannen ge- | führt, von denen die eine an der Thürbekleidung oder am Fufs- _ boden und die zweite am Thürrahmen befeftigt ift. Beim Oeffnen der Thür richtet fich der Stab zur lotrechten Stellung auf und hebt dadurch die Thür an, welche natürlich beim Aufhören des Druckes durch die Hand in die alte Lage zurückfällt.

Dasfelbe Ergebnis wird bei nicht zu fchweren Gitterthüren im Freien in höchft einfacher Weife durch einen ftarken Draht erzielt, der mit feinen beiden rechteckig zugefeilten Enden wie vorher angegeben und fo feft eingefpannt fein mufs, dafs er beim Oeffnen der Thür auf Drehung in Anfpruch genommen wird; er wirkt dann wie eine I'eder. Diefe Vorrichtung ift aufserordentlich billig und hält jahrelang bis zum Bruch des Drahtes, der mit den geringften Koften durch einen neuen erfetzt werden kann.

Hiernach bleiben die Thürfchliefser mit Federvorrichtung übrig, von denen man auch zwei Arten Vorrichtung. unterfcheideii kann, nämlich folche, bei denen der Thiir-

40t.

Thürzuwerfer

unter

Benutzung des Eigengewichtes der Thür.

402.

Thürfchliefser mit Feder-

8 S>]

II

\V

VI .

WWW

CE

!|]0 w. Gr.

Fig. 759 ²²⁷)-

Hebeisarm dargeftellte die bekanntere und einfachfte. Der lotrecht mit einer Spiralfeder umwundene Eifenftab wird an den 'Phiirpfoften gefchraubt, während der feft damit verbundene, rechtwinkelig abftehende Hebelsarm über einer an der Thür befeftigten Rolle oder mit einer an feinem Ende in einen Schlitz gefchobenen Rolle auf einer an der Thür angebrachten Eifenfchiene läuft. Beim Oeffnen der Thür wird diefer Hebelsarm gedreht und fpannt dadurch die Feder an.

Statt diefer Spiralfeder find häufig auch in einer eifernen Hülfe die in Art. 283 (S. 264) befchriebenen und in Fig. *575 (S. 264)

Fig. 76I 232).

dargeftellten ftabförmigen Federn verwendet.

Bei der durch Fig. 7602 2 7) ver-anfchaulichten Einrichtung ift der Hebelsarm entbehrlich. Die Feder wird dadurch angefpannt, dafs das obere Blatt am Rahmen und das untere am Thürflügel befeftigt wird, wodurch fleh fogar ein Fifchband

erfetzen liefse. Statt der Spiralfeder kann auch ein lotrecht Behender Eifenftab gebracht werden, welcher durch Drehung mittels Zahnrad und Sperrklinke in Spannung zu verfetzen ift. (Siehe hierüber auch die unten genannte Zeitfchrift. ²³⁴)

Die letzte der Vorrichtungen diefer Art, welche hier angeführt werden foll, ift faft ganz dem Auge verborgen. Wie Fig. 761 ²³²) lehrt, ift in den Thürpfoften ein Kupferrohr eingelegt, worin eine Spiralfeder fitzt, welche durch die nach aufsen geleitete Stahlfeder mittels eines kleinen, an ihrem Ende angebrachten Kolbens angefpannt wird, fobald man die Thür öffnet. Mit Hilfe des am Thürflügel befeftigten Hakens läfst fleh das Syftem ausfchalten.

Diefe Vorrichtung leitet zu den felbftthätigen, geräufchlofen Thürfchliefsern über, deren es eine aufserordentlich grofse Zahl giebt, welche unter fleh eine grofse Aehn-lichkeit haben und faft durchweg darauf bafieren, dafs die Bewegung, welche dem geöffneten Thürfliigel durch eine Feder gegeben wird, durch die beim Oeffnen in einem Cylinder zufammengeprefste und nur allmählich durch eine kleine Oeffnung wieder ausftrömende Luft gehemmt wird. Statt der Luft wird in einzelnen Fällen Waffer oder, wegen des weniger leichten Einfrierens, Glycerin und Oel zum Bremfen benutzt. Dicht vor dem Schliefsen der Thür wird die Bremswirkung aufgehoben, und die jetzt zur ungehinderten Kraftentfaltung kommende Feder treibt die Thür mit fanftem Schlag in das Schlofs, da die Gefchwindigkeit am Ende der Bewegung des Flügels, fowie auch die Kraft der Feder nur noch gering find. Früher fuchte man den ftarken Schlag beim Zufallen der durch eine Feder oder ein Gewicht getriebenen Thür dadurch zu verhindern, dafs man ein Polfter mittels Riemen zwifchen Thür und Anfchlag knöpfte, was aber den Fehler hatte, dafs die Thür nie in das Schlofs fallen konnte, fondern immer ein wenig offen ftand. Am meiften find jetzt die Luft- und in neuefter Zeit die Oelbremfen in Gebrauch, weil die mit Wafferoder Glycerinfüllung verfehenen, infolge der unvermeidlichen Verlufte durch Ver-dunftung und Undichtigkeit, häufig ihren Dienft vertagen, ganz abgefehen davon, dafs fie an folchen Stellen, wo fie in Gefahr laufen, einzufrieren, überhaupt nicht brauchbar find. Auf diefe Thürfchliefser, zu denen z. B. auch (7. Mehlich's Bremfe gehört, foll deshalb hier nicht näher eingegangen werden, zumal fich im übrigen ihre Konftruktion von den Thürfchliefsern mit Luftbremfen nicht wefentlich unter-fcheidet. (Siehe hierüber in der unten verzeichneten Quelle.²³⁵)

Von den Thürfchliefsern mit Luftbremfen giebt es hauptfächlich zwei Arten, welche fich fchon durch die äufsere Erfcheinung unterfcheiden. Bei der einen ift die Triebfeder in einem befonderen Karten untergebracht, und der Cylinder der Luft-bremfe liegt bei gefchloffener Thür annähernd parallel zu derfelben. Bei der zweiten

y/z/'///////////////////.

’Z'/z/wz/w/.

'lg w. Gr.

V:

<;'a.

—^r'il

an-

404.

Selbftthätige geräufchlofe Thürfchliefser : allgemeines.

234)    American architeci, Bd. 24, S. 191 u. ff.

235)    Deutfehes Bauhandbuch. Bd. 1, Teil If. Berlin 1891. S. 686.

Fig. 762.

(Ö

il

7~9.

àc-

■Âj.

i'

iffi

.......

te

l'jjmâ

=1=

4&S

T17

mÊ^ËsËm;

ca. 'Ig, bezw. 1/4 w. Gr.

405.

Thürfchliefser

»Meteor«.

Art enthält der Cylinder der Luftbremfe zugleich auch die Feder, und derfelbc ift ziemlich lotrecht zur gefchloffenen Thür geftellt.

Der Thürfchliefser »Meteor«, welcher von der Firma A. Bafiuba in Berlin und Paris hergeftellt wird, ift in Fig. 762 im Grundrifs und in verfchiedenen Schnitten wiedergegeben.

Derfelbe befleht aus dem Schlagdämpfer A, dem Federkaflen B mit Feder und Hebel, der Ver-bindungsftange i und der Schiene h. Der Schlagdämpfer A und der Federkaflen B find auf der Schiene k an der Thürbekleidung befefligt, während die Verbindungsflange i ihre Befeftigung am beweglichen Thürflügel findet, und zwar immer an der Seite, nach welcher die Thür fleh öffnet. Das Zufallen der letzteren wird durch die im Federkaflen B verborgene Spiralfeder bewirkt, welche mittels des Zahnrades und der Sperrklinke nach Bedürfnis angefpannt oder gelockert werden kann. Auch das Oeffnen des Thürflügels fetzt die Feder mittels der Verbindungsflange i und des Ilebeldreieckes m m'm' in Spannung, und dadurch wird zugleich die Kolbenflange b aus dem Cylinder A gezogen, fo dafs der Kolben fleh dem oberen Ende i‘ nähert und der Cylinder durch das Ventil K Luft anfaugt. Diefe Luft mufs beim Schliefsen der Thür mittels der Federkraft durch dasfelbe Ventil entweichen. Die dort befindliche Ventilfehraube regelt die Gangart der Thür, indem man durch Hinein- oder Ilerausfchrauben die Ausftrömung der Luft verlangfamt oder befchleunigt.

Für Thüren mit elektrifchem oder pneumatifchem Pförtneraufzug werden Schlagdämpfer benutzt, die im Inneren mit einem Luftentftrömungskanal verleben find, welcher die in erfterem zufammengeprefste Luft kurz vor dem Einfchnappen der Thür in das Schlofs plötzlich ausflrömen läfst. Darüber wird fpäter noch Näheres mitgeteilt werden.

Damit das Schlofs unter gewöhnlichen Verhältniflen leicht einklinkt, Mfd bedarf es noch des Anbringens eines Federfchliefsbleches, deflen Konflruktion KJ aus Fig. 763 erhellt. Dasfelbe befleht aus dem Stulp a, welcher vorn in die K I Thürbekleidung derart eingelaflen wird, dafs der rechteckige Ausfchnitt des- t_ felben die Schlofsfalle ungehindert durchläfst; dem Bügel b, welcher den Stulpausfchnitt umfafst und hinter das urfprüngliche Schliefsblech ein-gefchoben wird, und endlich dem Schnepper c, welcher den Stulpausfchnitt infolge des Druckes einer am Bügel befeftigten Drahtfeder bedeckt, aber, beim Anfchlagen der Schlofsfalle nachgebend, einwärts zurückweicht. Wird diefe Vorrichtung bei einem bereits vorhandenen Schlöffe angebracht, fo ift vom alten Schliefsblech der Streifen zwifchen Thürkante und Fallenloch zu entfernen und beim Einladen des Federfchliefsbleches aus der Thürbekleidung oder dem

Fig. 763.

Bi

b. *V:

i":l

-1'

feftftehenden Flügel fo viel herauszuftemmen, dafs der Schnepper ganz ungehindert zurückweichen kann.

Ganz ähnlich find die Thür-fchliefser »Merkur« der Firma H. Kikow & Co. und der Thürfchliefser mit Selbft-ölung der Metallwarenfabrik A. Kcrfin & Co. in Berlin. Die erftgenannten Schlagdämpfer muffen mindeftens alle vier Wochen neu geölt werden, was immerhin mit einigen Schwierigkeiten verbunden ift. Dies fällt beim Kikow-fchen Thürfchliefser fort.

Hier ift nämlich am Eintritt der Kolben-ftange in den Schlagdämpfer, alfo links von i‘ in Fig. 762 (S. 328), das kleine Gehäufe (Fig. 764) angebracht, deffen Oberteil a den Saugdocht c umfchliefst und deffen Teil b als Oelbehälter dient. Des weiteren ift nach Fig. 765 der gröfsere Teil der Kolbenftange e ausgehöhlt. Diefer hohle Raum h wird ebenfalls mit Oel gefüllt, welches der Docht c‘ anfaugt, der durch den Kanal i hindurch fich in der Rille k rings an die Cylinderwandung anlegt. Diefe Dochte c und c‘ geben das angefaugte Oel nach Bedarf an die Aufsenwand der Kolbenftange und an die innere Cylinderwandung ab, fo dafs die Füllung der beiden Oelbehälter nur feiten, angeblich in Zeiträumen von zwei Jahren, erneuert werden mufs.

Fig. 764.

!..

406.

Thürfchliefser von Kikow.

(D\\ a.

rrJ

c'

¹l2 w. Gr.

Ti

1t

Uc'

i-U

]/3 w. Gr.

‘i

Zu den bekannteften pneumatifchen Thürfchliefsern der zweiten Art gehört derjenige nach dem Patent Hirfchfeld, welches fich jetzt im Beftz der Firma C. F. Schulze & Co. in Berlin befindet. Derfelbe ift durch Fig. 766 im Schnitt erläutert.

Die Anfchraubeplatte p ift oberhalb der Thür am Thürrahmen befeftigt, der Kloben d dagegen an der Thür. Mit der Platte/ ift der Hebel b und mit diefem der Hebel c verbunden, der mit dem anderen Ende mit dem Kloben d zufammenhängt. An der Gefamtkonftruktion fitzt die Kolbenftange e mit dem Kolben a. Durch das Oeffnen der Thür bewegt fich der Kolben nach oben und fpannt die Feder g. Inzwifchen ift in den leeren Raum des Cylinders durch das Ventil i Luft geftrömt, welches zugleich verhindert, dafs die Luft wieder entweichen kann, fobald der Kolben durch die

407.

Thürfchliefser

von

Hirfchfeld.

Fig. 766.

'V

•arr.

Das Ventil befteht in einer

«c=

/•

Feder niedergedrückt wird.

Schraube k, welche, wie bei den vorher befchriebenen Thürfchliefsern, keilförmig gefchlitzt ift, fo dafs defto mehr Luft ausftrömt, je mehr die Schraube nach aufsen gedreht wird. Zum Einfchnappen des Schloffes, alfo um die Bewegung der Thür am Schluffe zu befchleunigen, dient die Federy, welche, fobald der Cylinder fie erreicht hat, das Ventil x anhebt, fo dafs ein plötzliches Ausftrömen des Reftes der Luft eintritt und die Feder ihre ungehinderte Kraft äusüben kann. Ebenfo, wie dies bei den Ventilen möglich ift, läfst fich auch diefe Feder einftellen, fo dafs man den Gang der Thür völlig

AP

regeln kann.

(o

Beim Thürfchliefser »Germania« der Metall-

g>

_vr-_

1/« w. Gr.

warenfabrik von H. Kikow & Co. in Berlin wird das Gleiche durch einen kleinen Luftkanal e f in Fig. 767 erreicht.

408.

Thürfchliefser

»Germania«.

«°9-

Schlagdämpfer von Schubert êe IVerth.

Während die Luft beim Oeffnen der Thür, alfo beim Auffleigen des Kolbens, durch die kleine Oeffnung g in den Cylinder eindringt, mufs fie beim Sinken desfelben infolge des Federdruckes wieder durch die gefchlitzte Schraube d entweichen. Sobald jedoch der Kolben bis unter den Luftkanal bei e gefunken ift, dringt die unter dem Kolben befindliche Luft plötzlich in den über dem Kolben befindlichen Cylinderraum, und die frei gewordene Federkraft drückt die Thür in das Schlofs. Der Querfchnitt des Kanals ef läfst fich durch die Schraube c und fomit auch der Gang der Thür regeln. Diefe Einrichtung ift der Konftruktion eines Dampf-cylinders entnommen.    —

Viele Syfteme leiden an dem Uebelftande, dafs man die Thür ~ nicht willkürlich fchliefsen kann, ohne befürchten zu miiffen, der Vor- ~ richtung mehr oder weniger Schaden zuzufügen; denn beim fofortigen ~ und gewaltfamen Andrücken der Thür fchädigt die eingefchloffene Luft, welche nicht fchnell genug entweichen kann, die Kolbenliderung oder die Anfchlagteile. fchriebenen Thiirfchliefser verhüten.

Beim Schlagdämpfer von Schubert & Werth in Berlin (Fig. 768) ift nach der Befchreibung der Fabrikanten zwifchen Thür und Thiirfchliefser noch ein nachgiebiges Glied eingefchaltet, nämlich das Rohr a in Verbindung mit dem Bolzen c und der Feder b.

Ift die Thür fich felbft überlaffen, fo ift die Feder b ausgedehnt und der Bolzen c ganz in die Röhre a hineingezogen. Diefes Verhältnis wird beim Oeffnen der Thür, wobei Luft durch das Ventil v eintritt, nicht geftört, auch nicht beim felbftthätigen Schlufs der Thür, wobei die Luft durch den Spalt in der Schraube w austritt. Wenn aber die Thür gewaltfain gefchloffen wird, fo zieht fie mittels des Anfchlagwinkels g den Bolzen c aus der Röhre a heraus, und der Thiirfchliefser folgt der Thür langfam nach, nach Mafsgabe der Gefchwindigkeit, mit welcher die

Dies follen die beiden nachftehend be-

Fig. 769.

Fig. 767.

ms

a.

UJf

ca. '/s Gr.

Fig. 76S.

>v.‘,

(•

ETI

iß

’JjM

c.

v/

\ß.

,G

~\

ca. l/₆ w. Gr.

mSÊ

Kfi)

ca. V5 w. Gr.

Luft aus dem Raume h durch die Schraube w austritt. Durch diefe Schraube w kann der Gang der Thür geregelt werden.

Beim zweiten Thiirfchliefser der Fabrik von G. Fürßetiberg in Berlin (Fig. 769) ift die Konftruktion noch infofern vereinfacht, als die Feder innerhalb des Cylinders, c. Furßenberg. uncj zwar in die gröfsere eingefchoben, liegt. Diefe zweite Feder tritt auch hier erft bei gewaltfamem Schliefsen der Thür in Thätigkeit.

410.

Thiirfchliefser

von

11

20. M9

,18

17

22

Lf.

■23

14'

: 24    12    13.

Zu den Oelthürfchliefsern, deren es hauptfachlich drei Arten giebt, gehört der Thiir-fchliefser »Adler« von Schubert & Werth in Berlin.

411.

Thürfchliefser

»Adler«.

1.

|1

■11

<s>

.<3

ir>:

’$!

<S>

Wie aus Fig. 770 hervorgeht, wird die Platte 21 an der Thürbekleidung befeftigt. Die Ziffern 16 bis 20 bezeichnen einen elaftifchen Ilebelsarm, wie bei Fig. 768, 13 den feften, welcher

mzm.

immer rechtwinkelig zur Thür fitzen mufs.

•3

10 und 13 find ein Zahnrad mit Sperrklinke zum beliebigen An-

fpannen der Spiralfeder 8, welche mit dem Mitnehmer der Feder ç fett bunden ift.

ver-

Beim Oeffnen der Thür wird die Feder durch Drehen der

Kurbelwelle 7 und 14 angefpannt, und das im unteren Cylinder befindliche Oel, eine eigenartige, gegen Kälte wenig empfindliche Mifchung, tritt infolge der Bewegung der Pleuelflange 6 und des Kolbens 3 durch das kleine, untenliegende Kugelventil nach rechts ein. Bei dem durch die Feder 8 bewirkten Zufallen der Thür mufs dasfelbe oberhalb des Kolbens 3 nach links zurückftrömen, und hierbei kann die Schnelligkeit des Zufallens durch das Zurückftrömen des Oeles geregelt werden, welches von der mehr oder weniger tiefen Stellung der Regulierfchraube, die in 22 bis 24. im einzelnen dargeftellt ift, abhängt.

Beim Thürfchliefser »Adler« bewegt fich wie bei vielen anderen derartigen, z. B. bei »Zephir« u. f. w., der Kolben »Triumph«, in einem befonderen, unten wagrechtliegenden Cylinder. Beim Thürfchliefser »Triumph« der Aktiengefellfchaft für Fabrikation von Bronzewaren und Zinkgufs, vorm. Spina & Sohn (Fig. 771), jedoch ift die Konftruktion infofern einfacher, als durch die fich in der Buchfe g und dem Gehäufe a drehende Spindel d, an welcher das mitdrehbare Kolbenftiick k befeftigt ift, das Oel durch den daran befindlichen Ventilgang verdrängt wird.

Sobald die oben mit der Buchfe g verbundene Feder die Thür zurückdrängt, mufs das Oel durch die Ventilfpalte am feften Kolbenftiick /;, welches aus Meffing hergeftellt und mit ftarker Lederfcheibe gedichtet ift, zuriick-fliefsen , wobei der Durchflufs fich mittels der Regulierfchraube bei m regeln läfst, zu welchem Zweck der untere Deckel des Kaftens a abgefchraubt werden mufs. Der obere Teil des Thürfchliefsers mit den Hebeln ift dem des vorigen ziemlich gleich.

Bei der dritten Art diefer Thürfchliefser bewegt fich der Cylinder, in Fig. 772 mit f bezeichnet, in lotrechter Richtung.

Der obere Teil ift wieder ebenfo wie der der vorgehenden Thürfchliefser konftruiert. Auf der Oberfläche des Kolbens a ift in fchräger Richtung eine Nut d gefräft , in welche ein Gleitfttick e greift, welches mit dem Hohlcylinder / feft verbunden ift. Bei der Drehung der Achfe b und zugleich des Kolbens a mufs das Gleitftück e in der Nut anfteigen und den Hohlcylinder / mit anheben, wodurch das im Raum m befindliche Oel durch ein Ventil nach unten gedrängt wird. Bei Eintritt der Wirkfamkeit der Spiralfeder L finkt der Hohlcylinder, und das Oel kann durch den Kanal i und die kleine Oeffnung k mit der Slellfchraube g wieder langfam nach oben fliefsen.

entweicht das Oel plötzlich in viel ftärkerem Mafse, wodurch die Feder Z ihre

Fig. 771.

412.

Thürfchliefser

CD

fc

413.

Thürfchliefser

»Reform«.

Sobald der Cylinder aber die Oeffnung i erreicht hat,

Spannkraft in voller Wirkfamkeit entfalten und die Thür kräftig fchliefsen kann. Auch diefe Einklinkeinrichtung läfst fich durch die Schraube h regulieren.

frh

Da das Ausfehen der Oel- oder hydraulifchen Thürfchliefser, wie fie fälfchlich heifsen, ein ge- r drungenes und befferes ift als dasjenige der Luft- jyr druckfchliefser, fo werden jene gewöhnlich von den ( ^

a.

II

Architekten bevorzugt. Ausbefferungen find aber, \© mit Ausnahme vielleicht des Thürfchliefsers »Triumph«, wo die Dichtung durch Leder erfolgt, wefentlich koftfpieliger und fchwieriger ausführbar, fo dafs die Luftdruckfchliefser immer noch nebenher ihren Platz behaupten werden. (Siehe im übrigen auch die in PTifsnote 236 genannte Zeitfchrift.)

414.

Bekleiden der

Befchädigte Thürfockel werden häufig mit Mef-Thürfockei. fingblech bekleidet, welches bei feiner grell leuchtenden Farbe das Ausfehen der Thür nicht beffert, zumal wenn das Metall nicht fortwährend blank geputzt erhalten wird. Beffer wäre fchon ein Schutz mit PZifenblech, welches, mit deckendem und paffendem Oelfarbenanftrich verfehen, nicht weiter auffallen würde.

9. Kapitel.

4,S-

Radabweifer.

Sonftige Einzelheiten der Thüren.

Von fonftigen Einzelheiten, welche nicht unmittelbar oder nicht notwendig mit den Thüren in Verbindung Hellen, find zunächft die Radabweifer zu nennen. Diefelben werden gewöhnlich aus einem abgerundeten oder kegelförmigen Granitftein gebildet, find mit dem Mauerwerk verbunden und gehören fomit vielmehr in das Gebiet der Steinhauerarbeiten als an diefe Stelle.

Dagegen feien die gufseifernen Radabweifer erwähnt, die in den verfchiedenartigften Formen von den gröfseren Giefsereien hergeftellt werden und in ihren Mufterbüchern aufgeführt find. Nur zwei Beifpiele des Eifenwerkes Tangerhütte feien hier gegeben.

Fig. 773 ift eine einfache Konfole, deren Form (ich für diefen Zweck fehr wohl eignet und welche mittels zweier kräftiger Stifte in das Thorgewände und die Schwelle, am beften mit Verbleiung, eingelaflen ift, obgleich man durch die Vorfpriinge der Konfole verhindert ift, das Blei nach dem Erkalten nachzutreiben. Das Vergiefsen mit Zement läfst aber befürchten, dafs bei mehrfachem Anprall eines Wagenrades der Mörtel ausbröckelt. — Fig. 774, obgleich von nicht hervorragend fcliöner Form, hat geriffelte Dorne, welche für die Befeftigung günftiger find.

Uebrigens werden folche Radabweifer, allerdings feltener, auch aus kräftigen fchmiedeeifernen Stäben gebogen oder, was für den vorliegenden Zweck aber weniger günftig ift, als hohle, oben gefchloffene Röhren mit verziertem Kopf gegoffen. Solche Radabweifer müflen in etwas fchräger Stellung tief in den Erdboden verfenkt fein,

Fig. 773-

Fig. 774-

|-A

f'j

- HO¹*'- ->

iU

ca. - ]5 w. Gr.

können alfo nie unmittelbar die Kanten der ofifenftehenden Thorflügel, fondern die äufsere Mauerkante der Einfahrt fchützen.

Aehnlich den Radabweifern werden auch Stützen für die Pfeiler grofser fchmiedeeiferner Thore gefchmiedet. Fig. 775 zeigt eine folche von dem grofsen Thore im Parke des Schloffes Schönbrunn bei Wien. Auch an den Gitterthoren des Belvederes in Wien find reizvolle derartige Stützen angebracht¹³⁴).

An den Haus- und Korridorthüren müffen Vorrichtungen angebracht fein, um den Einlafsbegehrenden die Möglichkeit zu bieten, fleh bemerkbar zu machen,

wozu in früherer Zeit vielfach die in Art. 387 (S. 316) befchriebenen Thürklopfer benutzt wurden. Nebenbei gab es noch Klingelzüge, die in einem ftarken Draht behänden, welcher durch Oefen an der Wand befeftigt war. Oben hingen diefelben an einem Winkelhebel, der dem Drahtzug eine andere Richtung gab; unten aber endigten fie in einem Handgriff. Solche Klingelzüge fleht man in kleinen Orten heute noch häufig, befonders in reizender Ausführung an alten Häufern in Nürnberg. Nicht nur, dafs der Handgriff in an-fprechender Weife in Schmiedeeifen ausgebildet ift, ranken fleh auch um den eigentlichen Zug, den ftarken Draht, mit Blättern, Blüten und Knofpen befetzte Zweige, wobei befonders die Winde und Rofe als Vorbild beliebt find; fo dafs felbft diefer einfache Klingelzug zu einem Kunft-vverk geflaltet wurde.

Obgleich wir heute ja auch noch hin und wieder die alten, an einem Federbandc hängenden Klingeln anwenden, wird von dem vorher befchriebenen Klingelzuge nur noch feiten Gebrauch gemacht, fchon weil er, mehr als blofse Knöpfe, die Jugend zu Unfug herausfordert. Einen folchen Knopf einfachfter Art, der mittels eines Hebels und einer Kette oder eines blofsen Drahtes mit einer Glocke in Verbindung fleht 23 7), bringt Fig. 776 ²³⁸). Derfelbe wird nicht, wie dies gewöhnlich üblich ifl, herausgezogen, fondern herabgedrückt, um das Glockenzeichen zu geben.

Bei befferen Bauten wird dies jedoch auf elektrifchem Wege oder durch Luftdruck beforgt, und zwar dadurch, dafs entweder auf einen Knopf gedrückt wird wie im unten genannten Hefte diefes »Handbuches« ²³⁷) näher ausgefuhrt ifl, oder, was man befonders bei äufseren Thüren gern anwendet, dafs ein Knopf oder Bügel angezogen wird. Bei elektrifchem Betriebe braucht der Umfang einer folchen Vorrichtung nur fehr klein zu fein, weil dahinter nur zwei dünne Drähte und die Kontaktfeder unterzubringen find. Doch gröfser wird derfelbe bei Luftdruckeinrichtung, weil nach Fig. 777 ²³⁹) bei ihnen die Platte oder Schale den ringförmigen Gummiball verdecken mufs. Die Einrichtung mit Hebel, bei welcher nur ein ge-

nur

416.

Thorftützen.

417.

Klingelzüge.

Fig. 775-

13

Sh

r-A-

ää⁰

ii

s-

rży

418.

Knöpfe für Glockenzüge.

419.

Glockenzüge > für elektrifchen oder

pneumatifchen

Betrieb.

²³⁶) American architect, Bd. 24, S. 192 u. 193.

Wt) Siehe hierüber auch Teil III, Bd. 3, Heft 2 (Abt. IV, Abfchn. 6, C) diefes «Handbuches*. 23S) Fakf.-Repr. nach: American architect, Bd. 25, S. 232.

²*®) Fakf.-Repr. nach: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. 1, Teil II. Berlin 1891. S. 904.

^Y.

R

tfe'

o

g:

a

§

1

K2'

rf

o @

■

Fig. 777 ²³⁹).

sji

T

0

i#

SÎ

#1

A

B

I

’sS

I te

1

I'

!P(

X¹

I

315 w. Gr.

SU

^4 w. Gr.

Fig. 779 ²²³).

bp,

Fig. 780 241).

«Bl

rźfcj

s

il

Si

o

» • ©

:V

'4' V¹.- %v~

QP

P

■T^j

!v4

£

«

«

i

O

rji>7- ._

■y. » Ojj >àjf)

C)Pi

§1

,

akxf. •'_

PP

Fil’

>■

■

‘

k‘ • «1

r7~

■i

M0P

fî: i

WÂ

■<r

*

y

S4

w

\T%

.

H

>

j» .v.

d>1;

|r ‘

. 'Njp ' ' %-

Nüfe

r r

1

‘te

$*

.9.

Jw&ï? f?

:^TT- - <#y.

SSSSä

: '

»7\,

- > <.• ■

"VW-

f7s,v

aîÉi

■.

3/4 w. Gr.

1!4 w. Gr.

335

wohnlicher Gummiball nötig ift (Fig. 778 ²⁴°), ift knapper und leichter unterzubringen. Die in Fig. 777 im Schnitt gegebene Schale liegt bei den beiden reicheren, in Fig. 779²²⁵) u. 780²⁴¹) dargeftellten Ausführungen mit ihrem Ziehknopf in der Mitte.

In Fig. 78124 4) ift ftatt des Ziehknopfes ein Bügel benutzt, der fich aber nicht fo bequem handhaben läfst, als jener, manchmal auch nicht angezogen, fondern nur herauf- oder heruntergedrückt werden mufs. Häufig ift, befonders bei Korri-dorthüren, mit dem Schilde des Zieh-knopfes noch eine Infchrifttafel verbunden, welche den Namen des Wohnungsinhabers, wie in Fig. 782 ²⁴ *), enthält; das vorliegende Schild würde fich feines geringen Umfanges wegen nur für eine elektrifche oder eine ganz gewöhnliche Glocke eignen.

Manchmal find an folchen Gebäuden, welche eines Pförtners ermangeln , gröfsere Metallplatten mit mehreren Zugknöpfen für jedes einzelne Stockwerk angebracht. Die Angabe des-felben trägt entweder in entfprechender Auffchrift der Zugknopf felbft oder an der Seite desfelben die Tafel.

Endlich find Korridorthüren mitunter mit einem wagrechten, langen Schlitze verfehen, durch welchen Zeitungen und Briefe hindurchgefteckt werden können, fo

Fig. 782²⁴¹).

Fig. 781²⁴¹).

il

w. Gr.

mm

BSP

'/4 w. Gr.

420.

Briefeinwürfe.

Fig. 783 ²⁴T

1/4 vf. Gr.

dafs fie in einen an der Innenfeite der Thür befeftigten, offenen oder verfchliefsbaren Kalten fallen. Der Schlitz erhält aufsen eine dekorative Metalleinfaffung, oft mit verdeckender, an Gelenkbändern hängender Klappe. P2in folcher mit Emblemen der Polt und des Verkehres verzierter Briefeinwurf ift in Fig. 783 24 x) dargeftellt.

240)    Fakf.-Repr. nach: La femaine des conftr. 1877—78, S. 5.

241)    Fakf.-Repr. nach dem Mnfterbuch von G. //. Speck in Berlin.

C. Sonftige bewegliche Wandverfchlüffe.

io. Kapitel.

Fenfterläden, Jaloufien, Rollvorhänge

u. f. w.

421-    Ueber das Alter der Einrichtung von Fenfterläden ift zum Teile bereits in

Fig. 785 ²⁴²).

GefcWchtHches. Art. 19 bis 24 (S. 24 bis 29) gefprochen worden. Daraus war zu erfehen, dafs diefelben ein höheres Alter haben als die Fenfter felbft, deren Vorgänger fie waren. Wir verliehen heute unter Fenfterläden häuptfächlich jene an Fenftern anzubringenden Konftruktionsteile, welche dazu dienen, entweder nach Bedürfnis das Tageslicht von den Zimmern mehr oder weniger abzufperren oder auch einen gewiffen Schutz gegen Einbruch zu bieten.

Von folchen Fenfterläden der frühen Zeit find jetzt • (nach Viollet-le-Duc) nur noch feltene und geringe Refte übrig, die nur durch Zufall erhalten find. Ein folcher Fenfterläden war noch zu Anfang der 6oer Jahre itn fog. Turin von Bichat in Paris vorhanden, der aller Wahrfchein-lichkeit nach noch aus der Zeit der Gründung des Turmes

422.

XII. Jahrh.

ilV

Fig. 7S4²⁴²)-

HP

; LdL ' I I

:i|ns

lll,

-I

ZI

0’

•'I

!■

Tel

yy

~b tr

¹|20 w- Gr.

ca. ¹jj5 w. Gr.

2ł2) Fakf-Repr. nach: Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 6, S. 376, 378, 381.

(um das Jahr 1160) herum, dämmte. Fig. 785 ²⁴²) giebt eine Anficht, fowie den Quer- und Längen-fchnitt desfelben mit feinem Eifenbefchlage. Der Laden war fünfteilig und jedes der vier oberen Felder verglaft. Ein lotrechter Steinpfoden teilte die nicht allzu grofse Fenfteröffnung, fo dafs zwei Läden zum Verfchlufs derfelben erforderlich waren.

423.

Aus dem XIII. Jahrhundert find an verfchiedenen Stellen nur einzelne Rede vorhanden, nach denen Viollet-le-Duc in fehr gefchickter Weife das in Fig. 784 ²⁴²) veranfchaulichte Fender mit Läden zufammen- XIII. Jahrh. gedellt hat. Das verglade Fender, durch die Buchdaben C, D und F bezeichnet, id mittels der eifernen

Fig. 786 ²⁴²).

''"•I

I '!l

Ul

ir

§|F

Zapfen A und B im deinernen Fendergewände befedigt und fchlägt in dort eingemeifselte Falze. Der zugehörige Laden bedeht aus fechs Teilen, welche immer zu zweien durch Gelenkbänder g fo verbunden find, dafs fie fich zufamrnen-klappen laden, um im geöffneten Zu-dande nicht zu weit aus der Fender-nifche hervorzudehen. Sie find aufser-dem bei l durch eiferne Bänder am lotrechten Rahmen des Fenderflügels befedigt, fo dafs de mit diefem zugleich geöffnet werden können. Die beiden oberden und unterden Teile des Ladens find durchbrochen, und zwar zu dem Zwecke, damit durch die oberen Aus-fchnitte etwas Licht in die Räume dringen konnte, wenn auch fämtliche Läden gefchloffen waren; die unteren aber gedatteten, den Blick nach aufsen zu werfen. In 0 und 0' find Schnitte diefer Flilgel gegeben ; P verdeutlicht die unteren Ausfchnitte, fowie die Profilierung des Rahmens. Der Verfchlufs der an das Fender angelehnten Läden wurde durch Schubriegel bewirkt, wie aus der Abbildung hervorgeht und bereits durch Fig. 142 (S. 71) erläutert id. Falze, in welche die Läden hätten A hineinfchlagen können, fehlen noch ; volldändig.

rT

Im XIV. Jahrhundert war die Ausführung der Fender mit ihren Läden XIV. Jahrh. eine yerhältnismäfsig einfache. Es kam die Bleiverglafung auf, welche, aufsen wenigdens, in Falze gelegt und mit Z einem Kitt befedigt wurde, den Perga-mentdreifen, welche mit ihm eine innige Verbindung eingingen, bedeckten und einigermafsen gegen Witterungseinflüffe fchützlen. Innen erfolgte die Dichtung häufig jedoch durch Filzdreifen.

424.

,Y

i'

liii-Mit

Sit

1!

fsm

ca. *|j5 w. Cr.

4*5-

Im XV. Jahrhundert dagegen kamen die Futterrahmen auf, und dadurch nahm die Profilierung der Fender eine fehr verwickelte Form an, von welcher auch das Anbringen der Fenderläden mehr oder X\. Jahrh. weniger beeinflufst wurde. Fig. 786 ²⁴²) zeigt ein altes Fender des Hotel de la Trémoille zu Paris aus dem Ende des XV. Jahrhunderts. Die Fenderöffnung war, wie aus dem Schnitt y HG hervorgeht, durch einen lotrechten und wagrechten Pfoden in vier Teile geteilt. Die Gewändefalze nahmen einen Plolzrahmen auf, in deffen Falze wieder die nach innen und feitlich zu öffnenden Flügel fchlugen. Der untere grofse Flügel id durch ein Querholz in zwei ungleiche Hälften geteilt, von denen die untere noch einen Flügel Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

436.

Italienifche

KenaifTance.

aufnimmt, welcher fich nach aufsen aufklappen läfst, fo dafs die Drehachfe am oberen Querholz liegt. Dies giebt zu drei übereinander liegenden Wafferfchenkeln Veranlaffung, von denen die unterften bereits in Fig. 27 (S. 34) diefes Heftes dargeftellt und in Art. 31 befchrieben find. Die lotrechten Schnitte F und A, die wagrechten Schnitte L und M, fowie der Grundrifs C veranfchaulichen das Gefagte deutlich. Eigentümlich ift befonders auch die Anordnung von Wafferfchenkeln im Inneren, welche die Dreiteilung der Läden der Höhe nach erforderlich macht. Auch diefe find, wie aus dem Grundrifs M hervorgeht, zum Zufammenklappen eingerichtet und am Fenfterflügel durch Bänder befeftigt, fo dafs fie mit jenen zugleich aufgehen, eine unpraktifche Einrichtung, die hier, wo Futterrahmen vorhanden find, fehr leicht zu vermeiden gewefen wäre. Ihre Füllungen find, zum gröfseren Teile, mit zartem Mafswerk durchbrochen,

EUES

Fig. 787 ²⁴*).

Schnitt ab

\.

I!

;;

Schnitt c (1

ij~jF—m

Schniff e f

l/io, bezw. >/₅₀ w. Gr.

J,

■i

in Eichenholz gearbeitet, ähnlich, wie dies fchon das in Fig. 10 (S. 28) gegebene Beifpiel vom Schlofs zu Pierrefonds erfichtlich macht. Die in Fig. 11 (S. 28) dargeflellten Fenfterläden geben auch über den Befchlag nähere Auskunft. (Siehe übrigens auch Fig. 4 u. 5 [S. 25], fowie die einfchlägigen Auffätze in: Centralbl. d. Bauw. 1901, S. 177 ff.)

Die italienifche Renaiffance bildete die Fenfterläden wie die Thüren aus, oft auch mit derfelben reichen Profilierung. Fig. 787 ²⁴³) veranfchaulicht ein Beifpiel vom Palazzo Cambiafo zu Genua, welcher Galeazzo Alefß erbaut ift. Redtenbacher fagt darüber: »Diefe Fenfterläden der mit Eifengitter ge-fchiitzten Parterrefenfter find von kräftigter Behandlung und reichfter Profilierung ; letztere wenig fchön und zugleich überladen, aber wirkungsvoll. Die fünfeckigen Schraubenköpfe von Holz blofs dekorativ. Der Sockel durch kleine vertikale Kanneliiren gefchmtickt.«

2,s) Fakf.-Repr. nach: Redtenbacher, a. a. 0., Taf. 8.

von

427.

Unfere heutigen Läden find

von den bisher befchriebenen älteren mit wenigen Ausnahmen grundverfchieden, fchon weil fie faft immer aufserhalb der Fenfter

Läden der Neuzeit :

Auch beziig-

angeordnet werden. Man kann fie deshalb füglich in äufsere und innere Läden Einteilung, einteilen, und nur die letzteren ftimmen einigermafsen mit den vorher angeführten überein.    Diefe follen deshalb vorweg näher betrachtet werden,

lieh des Materials mufs man hier noch unterfcheiden, indem neben dem Holz noch das Eifen zur Anwendung kommt; doch foll auf die eifernen Läden in der Hauptfache erft bei den Schaufenftern näher eingegangen werden.

428.

Vorfetzläden.

Die einfachfte Art innerer fowohl, als auch äufserer Läden ift der fog. Vorfę tzl ade n, welcher aus einer Tafel gefpundeter und gehobelter Bretter mit aufgenagelten oder eingefchobenen Leiften befteht, eine Konftruktion, welche bereits in Art. 197 u. 198 (S. 152 bis 157) befchrieben wurde. Diefe Vorfetzläden find höchft unbequem; denn fie müffen zum Gebrauch erft von ihrem Aufbewahrungsorte herangefchafft und nach erfolgter Benutzung ebenfo wieder fortgetragen werden.

Die inneren Läden laffen fich in einfachfter Weife durch eine Anzahl von Vorreibern

befeftigen, welche rings am Futterrahmen des Fenfters verteilt find; die äufseren jedoch bekommen gewöhnlich eingefchraubte Oefen, in welche am Futterrahmen oder im Gewände befeftigte Haken eingreifen, eine Vorrichtung, welche in Fig. 639 (S. 283) dargeftellt ift. Natürlich find folche äufsere Läden nur bei Erdgefchofs- oder Kellerfenftern brauchbar; auch mufs eine vorfpringende Sohlbank vorhanden fein, um fie auffetzen zu können.

Doch auch bei kleineren Schaufenftern hat man früher Vorfetzläden angewendet; diefelben fetzten fich aus einzelnen fchmalen, oft fogar gehemmten Brettertafeln zufammen, die durch Spundung oder wenigftens Falzung ineinander griffen und oben in eine am Fenfterrahmen angebrachte Nut gefchoben, unten jedoch meift durch einen Knopf befeftigt wurden, welcher in einen engen Schlitz glitt, nachdem er durch eine fich daran anfchliefsende entfprechende Oefifnung gefleckt war. Um das Abheben der einzelnen Tafeln zu verhindern, wurde in der Mitte quer über diefelben ein Flacheifen gelegt, welches mit einem Ende durch eine am Fenlter-rahmen feftgefchraubte Oefe gefchoben, mit dem anderen, gefchlitzten aber über eine ebenfo angebrachte Hafpe gefteckt war, fo dafs das unbefugte Abnehmen der Stange durch ein Vorlegefchlofs verhindert werden konnte. Derartige und ähnliche Vorrichtungen findet man noch vielfach in kleineren Städten, wie fie auch in den Abbildungen älterer Läden im nächften Kapitel angedeutet find; allein diefelben werden jetzt überall durch die befferen und bequemeren Rolljaloufien verdrängt.

429.

Klappläden.

Auch die Klappläden können fowohl innere, wie äufsere fein; doch ift die Konftruktion der äufseren eine andere, fo dafs auf diefe fpäter eingegangen werden foll. Alle folche Läden können aus Holz, aus Holz mit Befchlag von Eifenblech 24 t) und aus Eifen felbft hergeftellt werden. Klappläden beftehen entweder aus je einem Flügel (find alfo zweiflügelig), oder fie find aus mehreren fchmalen Feldern, gewöhnlich zwei bis drei, zufammengefetzt, welche durch Gelenkbänder miteinander verbunden find. Erftere find deshalb nur bei fehr tiefen Mauernifchen oder fehr fchmalen Fenftern verwendbar, damit fie fich, wie die zweiten, in jenen Nifchen unterbringen laffen und dort gleichfam eine hölzerne Wandbekleidung bilden. Diefe Wandbekleidungen find bereits in Art. 43 (S. 51) erwähnt und zum Teile auch fchon

2*⁴) Siehe darüber z. B. : La femaine des conßr. 1876—77, S. 4S4.

in Fig. 81 (S. 54) u. 86 (S. 59) enthalten.

Sie gewähren den Vorteil, einen grofsen Teil der Fugen zwifchen Futterrahmen und Mauer abzufcliliefsen, fowie gegen die Kälteausftrah-lung der gewöhnlich dünnen Brüftungsmauern zu fchützen.

Fig. 788 ²⁴⁵) Stellt die auch heute noch manchmal ausgeführten Klappläden mit allen Einzelheiten im Grundrifs dar. Die in der Wandnifche zur Aufnahme der Klappläden f und g angebrachte Bekleidung d wird natürlich nur fichtbar, fobald die Läden gefchloffen find. Diefelbe wird übrigens fehr häufig fortgelaffen, was aber zur Verfchönerung nichts beiträgt, weil dann die roh geputzte, beften-falls angeftrichene oder tapezierte Mauer zum Vorfchein kommt. Wird die Nifche nur bekleidet, ohne dafs Klappläden vorhanden find, dann reicht die Täfelung bis an die Bekleidung der Mauerkante ebenfo, wie dies bei Thiirfutter und Thürbekleidung üblich ift.

Die Bekleidung der Brüftungsmauer, ihre Konftruktion und Einfügung in das Latteibrett find aus den oben genannten früheren Abbildungen deutlich zu erfehen.

Die Läden in gewöhnlichen Häufern werden nur aus verleimten oder gefpundeten Brettern und Einfchubleiften hergeftellt. Bei äufseren Läden kommen oben und unten auch noch Hirnleiften hinzu, welche das Hirnholz der Bretter gegen das Eindringen von Feuchtigkeit fchützen und zugleich mit den Einfchubleiften das Werfen und Verziehen des Ladens verhindern follen. Solche Läden find immer

NP

¹ Io w. Gr.

Hl

Ir

il

II

Schlagläden.

In befleren Häufern werden diefelben, wie auch die Klappläden, geftemmt, genau wie dies bei den Thüren gefchieht und aus Fig. 788 hervorgeht, nur dafs die Holzftärken erheblich dünner (etwa 2,5 cm ftark) genommen und deshalb auch die Profile wesentlich einfacher werden. Dagegen werden folche Klappläden, welche im gefchloffenen Zuftande eine Bekleidung der Fenfternifche bilden, bei befferen Bauten häufig mit feineren Hölzern fourniert und poliert.

Wie aus dem Grundrifs in Fig. 788 hervorgeht, liegt der Laden in einer haupt-iachlich durch die Bekleidung gebildeten Nifche und wird dort durch einen Einreiber mit Olive an der Umrahmung feftgehalten. Ein befonderes Futterftück, welches häufig in den Futterrahmen des Fenfters eingefalzt ift und lotrecht zu diefem liegt, dient dazu, den nötigen Abftand des Ladens vom Fenfter herzuftellen und die Fifchbänder zu feiner Befestigung aufzunehmen. In Fig. 788 ift der Futterrahmen des Fenfters auch hierzu benutzt. Die Anficht (Fig. y8ç2iü) zeigt einen Klappladen

24S) Fakf.-Repr. nach: Brbvmann, a. a. O., Teil II, 5. Auf!., Taf. 104. ,44) Fakf.-Repr. nach: Lüdicke, a. a. O., Taf. XVI.

in gefchloffenem Zuftande, fowie feine Befchlagteile.

Fig. 789 ²⁴⁶).

im

Derfelbe befteht hier aus vier Teilen ; doch giebt es häufig auch 6-, ja felbft 8-fach geteilte Läden.

A.

A,

II

Im

¹1*25 w. Gr.

Die einzelnen Teile A und B fchlagen in Falze und find durch die Scharnierbänder s miteinander verbunden. Gegen das Fenfter lehnen fie fich nur ftumpf, aber dicht an. Die beiden Felder in der Mitte dürfen nicht überfalzt fein, fondern müffen einen fo grofsen Zwifchenraum laffen, dafs der Fenfterbefchlag darin Platz findet; doch ift dies nicht immer der Fall. Denn wenn es die Tiefe der Fenfternifche geflattet, rückt man, wie fchon früher bemerkt, den Laden fo weit vom Fenfter ab, dafs der Befchlag desfelben noch hinter jenem Platz findet, und läfst die Läden mit Schlagleifte oder, wie dies der Verfchlufsvorrichtung wegen zweckmäfsiger ift, mit Ueberfalzung zufammenftofsen. Im erften Falle findet der Verfchlufs mittels Basculen oder Efpagno-letteftangen und Schubriegeln ftatt, im zweiten durch eine fog. Vorlegeftange, ein Flacheifen c, der leichteren Handhabung wegen mit zwei Knöpfen verfehen, welches in die drei Schliefshaken a, b, c eingelegt wird, von denen der mittlere c an die obere Triebftange des Basculeverfchluffes des inneren Fenfters genietet ift. Manchmal ift übrigens die Stange auch bei a am rechten Laden um einen Dorn drehbar befeftigt, wobei der Haken a nach unten gerichtet fein mufs, während die anderen b und c die gewöhnliche Stellung behalten, um beim Schliefsen der Läden die um a drehbare Stange aufzunehmen. Auch Schubriegel, am P'ufse der Ladenflügel befeftigt, dienen oft noch zur Erhöhung der Sicherheit. Manchmal reichen die Vorlege-ftangen über die ganze Fenfterbreite fort und greifen in Haken oder Oefen ein, die an den Futterrahmen des Fenfters gefchraubt find. (Siehe übrigens auch Fig. 84, S. 57-)

43°-

Mit Eifen

befchlagene

Ueber mit Eifenblech befchlagene hölzerne Läden, fowie über eiferne Läden ift in Teil III, Band 6 (Abt. IV, Abfchn. 6, Kap. 1, unter b, 1: Fenfterläden) diefes »Handbuches« das Erforderliche zu finden. Ueber eiferne Klappläden fei nur bemerkt, innere Läden, dafs durch die Umrahmung der Bleche mit Flacheifen Falze gebildet werden, fo dafs die Ladenflügel, wie die hölzernen, beim Zufammenftofs gedeckte Fugen haben.

Das Ausfehen der Läden ift mangelhaft, fo dafs ihre Verwendung nur da ftattfindet, wo es wirklich auf einigen Schutz gegen Einbruch ankommt. Der Befchlag ift derfelbe, wie bei den Holzläden.

43«.

Mifsftand

der inneren Laden.

Das Unangenehme bei allen inneren Läden ift, dafs vor ihrem Schliefsen alles auf den Latteibrettern Befindliche fortgeräumt werden mufs, was befonders an jedem Abend von den Blumentöpfen gilt, welche gewöhnlich auf den Fenfterbrettern Auf-ftellung finden. Deshalb werden die inneren Läden immer mehr durch äufsere erfetzt.

432-

Aeufsere

Läden.

Der Zweck der äufseren Läden ift hauptfächlich, von den Fenftern und fomit von den Wohnungen Regen und Kälte, vor allem aber die Einwirkungen der Sonnen-ftrahlen abzuhalten, aufserdem aber häufig auch Schutz gegen Einbruch zu gewähren.

Bezüglich der Art der Bewegung und ihrer Unterbringung bei geöffnetem Zu-ftande kann man unterfcheiden :

a)    Schlag- oder Anfchlagläden ;

b)    Schiebcläden ;

c)    Klappläden ;

d)    Rollläden, und endlich

e)    Zugjaloufien.

433-

Schlagläden.

an

nur

Bei den meiften diefer 5 Arten kommt als Material Holz und Eifen in Betracht. Unter Schlag- oder Anfchlagläden verfteht man die einfachfte Art folcher äufserer Fenfterläden, nämlich diejenigen, welche fich im geöffneten Zuftande die äufsere Mauer anlegen. Sie find ihrer Konftruktion nach die einfachsten und fehr praktifch; fie würden auch wohl bei uns viel angewendet werden, wenn fie nicht die Faffaden verunflalteten und fich überall anbringen liefsen ; letzteres ift dann möglich, wenn die Breite der Fenfterpfeiler mindeffens derjenigen der Fenfter felbft entfpricht, fo dafs alfo ein Laden ungehindert an die Wand fchlagen kann, und wenn diefes Anfchlagen nicht durch Vorfpriinge, wie weit ausladende Fenfter-einfaffungen, Wandpfeiler, Säulen u. dergl., verhindert ift. In füdliclien Gegenden find derartige Läden allgemein im Gebrauch.

Man kann bei den Schlagläden bezüglich ihrer Konftruktion unterscheiden :

1)    Glatte Läden aus gehobelten, gefpundeten oder wenigftens gefalzten, etwa 2,r> cm Starken Brettern mit aufgenagelten Leiften;

2)    glatte Läden aus eben Solchen Brettern mit eingefchobenen Leiften und mit und ohne Hirnleiften ;

3)    geftemmte Läden mit gefchloffenen Füllungen ;

4)    geftemmte Läden mit feftftehenden Jaloufiebrettchen, Sog. Sommerläden ;

5)    geftemmte Läden mit beweglichen Jaloufiebrettchen.

434-

Allgemeines und Läden

Die unter 1 bis 3 genannten Arten von Läden werden genau, wie die in Art. 197 u. 198 (S. 152 bis 157), Sowie Art. 203 bis 206 (S. 161 bis 166) be-unter i bis ₃. Schriebenen Thüren behandelt. Die Teilung durch Querfriefe gefchieht gewöhnlich entsprechend der Teilung des Fenfters durch das Losholz. Nur ganz gewöhnliche Läden werden an eingemauerten Stützhaken unmittelbar an der Mauer befeftigt und finden ihren Anfchlag an der Putzkante der Fenfteröffnung. Von Dichtigkeit der Fugen kann hierbei natürlich keine Rede fein. Alle befferen Schlagläden machen luitterrahmen, wie fie in Art. 31 (S. 32) beschrieben find, erforderlich. Diefelben werden mit Steinfehrauben in einem Falz des Mauerwerkes, und zwar bündig mit der Aufsenfläche desfelben, befeftigt; doch ift es noch haltbarer und zuverläffiger, den P'utterrahmen des Ladens und des Fenfters, zwifchen welchen das Gewände liegt, durch lange Schraubenbolzen, wie in Fig. 791 u. 793, zu verbinden. Der Anfchlag am Rahmen wird nur in Seltenen Fällen Stumpf, wie in Fig. 79O, ausgeführt; gewöhnlich liegt die Ladenkante halb oder ganz in einem Falz (Fig. 791 bis 793), was auch den Vorteil hat, dafs die Sicherheit gegen unbefugtes Oeffnen von aufsen eine gröfsere ift, weil die Läden fich nicht ausheben laflen, Sofern der Verfchlufs im Inneren ein fefter ift. Selten werden die Kneiffalze, wie bei den äufseren Penftern, angewendet, was allerdings fehr dichte Fugen bewirkt, aber deshalb nur bei den geftemmten Läden mit gefchloffenen Füllungen angebracht ift.

Alle Schlagläden können felbftverftändlich der Breite nach einflügelig oder zweiflügelig fein; in letzterem Falle dürfen Schlagleiften nicht fehlen, wenn man nicht die wesentlich beffere, aber auch koftbarere Konftruktion mit aufgehendem Pfoften wählen will oder, bei genügender Holzftärke, die Rahmen nur falzt, was

Fig. 790.

WÂ

wmmmm

imani

Fig. 791.

Fig. 792.

Sm

Fig- 793-

w.

¹,'lO W. Gr.

Fig. 805 verdeutlicht. Der Höhe nach werden Läden, welcher Art fie auch fein mögen, nur feiten geteilt. Leimungen find natürlich fo viel als möglich zu vermeiden; auch ift anzuraten, an den Stellen wenigftens, wo fich das Regenwaffer anfammeln kann, alfo an der Oberkante der Querfriefe und Sockelfriefe, die Füllungen nicht, wie bei den Thüren, mit F'edern in Nute jener Friefe greifen zu laffen, fon-dern umgekehrt die Friefe mit Federn, die Füllungen aber mit Nuten zu verfehen. Allerdings müffen die Füllbretter deshalb etwas kräftiger, etwa 2 cm ftark, genommen werden, was fchon aus dem Grunde gut ift, weil dünne Bretter unter dem Wechfel von Regen und Sonnenglut zu fehr leiden, fich werfen und reifsen würden. Die Breite

der Friefe hängt einigermafsen von der Stärke der hierzu verwendeten Bretter ab, beträgt aber gewöhnlich 7 bis 10 cm.

Werden folche Läden aus irgend welchem Grunde auch tagsüber gefchloffen, fo verdunkeln fie, fobald die Fugen dicht fchliefsen, das Zimmer vollkommen. Um wenigftens einigermafsen Abhilfe zu fchafifen, werden, wie dies Fig. 794 ²¹⁷) erficht-lich macht, die oberen Füllungen rofettenartig oder fonftwie figürlich ausgefchnitten oder wie in Fig. 795 24 7) durch feftftehende, fchräg geflehte, fog. Jaloufiebrettchen erfetzt.

Ueber die hierher gehörigen eifernen Läden ift im vorhergenannten Bande (an der gleichen Stelle) diefes »Handbuches« das Erforderliche zu finden

Die nunmehr zu befprechende vierte Art der Schlagläden, die Jaloufie- oder Sommerläden, wird fo genannt, weil diefelben zur Abhaltung der Sonnenftrahlen, nicht aber zur Erzielung irgend welcher Sicherheit dienen können, da fie allenthalben Angriffspunkte für Diebeswerkzeuge bieten. Bei den Sommerläden ift die Füllung des Rahmens durch fchräg geflehte, 3 bis 6c,n voneinander entfernte Brettchen erfetzt, welche am beften von 10 bis 15cm ftarkem Eichenholz gearbeitet werden. Um bei niedrig liegenden Fenftern zu verhüten, dafs man von der Strafse aus in die Innenräume fehen kann, mufs die Schräge der Brettchen fo

Fig. 794 ²⁴⁷)-

Fig. 795 ²'⁷)-

**iV

‘ho w. Gr.

435-

Jaloufie-oder Sommerläden.

²4T) Fakf.-Repr. nach: Krauth, Th. & F. S. Meyer. Das Schreincrbuch. Leipzig 1S90. S. 231, 33a, 333.

beftimmt werden, dafs die hintere Oberkante jedes unteren Brettchens 12 bis 15inm über der vorderen Unterkante des darüber befindlichen liegt. Die Breite derfelben beträgt etwa 6bis9cm; doch hangt diefelbe einiger-mafsen von der Konftruktion ab. Die Brettchen können nämlich an beiden Seiten mit den Rahmen bündig liegen oder nur an der inneren Seite oder endlich an beiden Seiten etwas hervortreten. Die erfte Art ift befon-

ff

ders den äufseren Klappläden, den fog. Per-ßcnnes, wie fie hauptfächlich in Frankreich mit Vorliebe angewendet werden, eigentümlich, wobei die Brettchen in fchräg eingefchnittene Nute der Rahmen gefchoben, aufserdem aber noch, wie bei der zweiten, durch Fig. 796²¹⁷) verdeutlichten Anordnung, mit kleinen Zapfen befeftigt werden. Hier fteht das Brettchen vorn etwas über die Umrahmung hinaus und ift mit kleinem, nach unten abwäfferndem Profil verfehen. Ift an beiden Seiten des Rahmens ein folcher Ueberftand vorhanden, wie aus Fig. 797 ²⁴⁷) erfichtlich wird, fo kann der kleine Zapfen in der Mitte fortbleiben, weil auch ohne ihn das Brettchen am Herausfallen durch die Kröpfungen gehindert ift.

Jaloufieartige Verdoppelungen oder das Einfügen von Jaloufiebrettclien in die Rahmen, wie es bei den Thüren in Art. 200 (S. 160) u. 234 (S. 208) befchriebfen ift, eignen fich wenig für Läden, weil diefelben dadurch zu fchwer werden; doch wird diefe Konftruktion auch hin und wieder gewählt.

Befonders in Frankreich, doch auch in Deutfchland, werden die Brettchen mitunter durch profilierte Blechftreifen erfetzt, wie durch die Fig. 798 ²⁴⁸) erläutert durch Blech- ift. Die Blechftreifen, an der Vorder- und Hinterkante herab-, bezw. aufgebogen, find in einen Einfchnitt des Rahmens gefchoben, welcher durch einen einfachen, feinen Sägefchnitt erzeugt ift. Entfprechend der Verkröpfung des Profils bei den Brettchen greift auch hier ein kleiner Vorfprung der Umkantung D über eine geringe Ausfräfung des Rahmens ti, um das Herausfallen der Blechftreifen zu verhindern. Gröfsere Steifigkeit befitzen letztere dadurch, wenn fie ftatt der Umkantung eine abgerundete Umbiegung erhalten. Da Zinkblech bei Beftrahlung durch die Sonne dem Verbiegen fehr ftark unterworfen ift, eignet fich für den vorliegenden Zweck beffer verzinktes Eifenblech.

Die Läden werden leichter als die mit hölzernen Jaloufiebrettclien verfehenen; doch ift dabei bedenklich, dafs das Metall als guter Wärmeleiter fich weit mehr als das Holz erhitzt, alfo auch in das Zimmer bei geöffnetem P'enfter weit mehr Wärme ausftrahlen wird.

Solche Jaloufieläden haben den Vorzug vor

436-

Erfatz der Brettchen

Fig. 798

wzi

D

1#

437-

Einrichtung zum Heraus-Hellen.

,ls w- Gr.

***) Fakf.-Repr. nach: La femaine des confie. 1878—79, S. 449; 1877—78, S. 280; 1876-77, S. 3.

Fig. 799 ²⁴⁷)-

den früher genannten, die Zimmer nicht allzu fehr zu verdunkeln und den Ausblick nach aufsen wenig, dagegen den Einblick gänzlich zu verhindern. Beffer wird das erftere jedoch noch erreicht, wenn man den unteren Teil der Läden zum Herausftellen einrichtet, wie dies z. B. aus Fig. 799 24 7) erhellt. Hierbei mufs der Laden, wenn das Fenfter nicht fehr niedrig ift, in der Höhe des Losholzes durch einen Ouerfries geteilt fein. Der Rahmen des unteren, höheren Ladenteiles wird nunmehr fchmaler gemacht und dafür für feine Brettchen ein zweiter Rahmen gebildet, der mit Scharnieren an der Unterkante des Querfriefes befeftigt ift und mit fchmalem Falz in den äufseren Rahmen hineinfchlägt. Diefer untere Ladenteil ift demnach um die Kante des Querfriefes beweglich und kann mittels einer Vorrichtung, wie fie fpäter erläutert werden wird, fchräg herausgeftellt werden, fo dafs er wohl das Eindringen der Sonnenftrahlen in das Zimmer, nicht aber das Hinauslehnen aus dem Fenfter verhindert.

■ü

f ćj

-,

¹/,50 w. Gr.

Bequemer als die Sommerläden mit feften, find diejenigen mit beweglichen 438. Jaloufiebrettchen, welche man unter verfchiedenem Winkel fämtlich zugleich ftellen mit bewegIichen kann, um Luft und Licht Zutritt zu geftatten. Hierbei erhält jedes Brettchen, wie dies in Fig. 800 24 7) dargeftellt ift, in der Mitte der beiden fchmalen Seiten eiferne Stifte, welche fich in den Oefen zweier, in die lotrechten Rahmenftücke eingelaffener Schienen drehen. Sämtliche Brettchen find aufserdem mittels eines kleinen, in der Mitte oder an einem Ende angefchraubten Armes mit einer lotrechten, eifernen

Zug- oder Stellftange verbunden, die mit einem Handgriffe verfehen ift, fo dafs die Brettchen durch Herauf- oder Herabfchieben der Stange jede beliebige Stellung erhalten können. Ein am unteren wagrechten Rahmenftiick angebrachter kleiner Haken oder Stift kann die Schiene in jeder Lage fefthalten, zu welchem Zwecke ihr unteres, abweichend von Fig. 800 etwas vorftehendes und gekröpftes Ende mit einigen runden Löchern verfehen ift.

Der Befchlag der gewöhnlichen Bretterläden befteht in Stützhaken mit langen oder kurzen Bändern, derjenige der befferen, geftemmten oder Jaloufieläden, welche in einen Blendrahmen fchlagen, in Winkel-, Schippe- oder Fifch-bändern, wie fie bei Thüren und Fenftern im Gebrauch find.

Die Verfchlufsvorrichtungen hängen davon ab, ob der Verfchlufs von aufsen oder von innen aus erfolgen foll.

Im erften Falle find Eifenflangen, wie bei den inneren Läden, angebracht, welche aber über die ganzen Läden fortreichen, in Haken liegen und an beiden Enden durch Bolzen mit Kopf befeftigt werden, die durch die Eifenftange und ein Loch im Blendrahmen oder im Gewände hindurch bis in das Innere des Raumes hineinreichen und dort durch eine Mutter oder einen Vorfteckkeil feftgehalten werden.

Der Verfchlufs von innen aus gefchieht durch Schubriegel,

Ein- oder Vorreiber, Bascule- oder Efpagnoletteftangen, wie

Fig. 800 24 7).

liii!

Äv !

Hl

pil

Si

n-.- UL. :

TO

Brettchen.

439-

Befchlag.

V/.

ÉÉË

SVl

440.

Verfchlufs

vorrichtungen.

44>-

Vorrichtungen zum Fefthalten

bei den Fenftern. Der am Losholze angebrachte, in Fig. 74 (S. 50) u. 212 (S. 92) dargeftellte und in Art. 108 befchriebene Schnepperverfchlufs ift allein ungenügend, ebenfo wie ein etwa durch das Fenfterkreuz durchgefteckter Bolzen mit Keil.

Die geöffneten Fenfterläden müffen auf irgend eine Weife an der Aufsenmauer feflgehalten werden, damit He der Wind

der geöffneten nicht herumfchlägt. Dies kann einmal durch fog. Sturmftangen

Ladenflügel.

Fig. 801 «*).

oder Sturmhaken gefchehen, die bereits in Art. 109 (S. 92) bei Befprechung der Vor- oder Winterfenfter Erwähnung fanden und in F'ig. 639 (S. 283) abgebildet find. Auch gefchieht dies mittels kurzer Ketten, die an der Mauer befeftigt und in kleine Laden befindliche Haken eingehangen werden ; ferner durch ebenfalls an der Wand angebrachte Vorreiber, die aber den Fehler haben, infolge des Rüttelns herabzufallen.

am

’/lo W. Gr.

Beffer ift der durch Fig. 801 ²⁴⁹) erläuterte Vorreiber von J. Hilb in Efslingen.

Der auffchlagende Laden trifft den kegelförmigen Kopf S des Vorreibers und dreht denselben fo weit um die Achfe H, dafs der Laden fich ganz an die Wand anlehnen kann. Hierauf fällt der Vorreiber unter dem Uebergewicht feines Handgriffes wieder in die lotrechte Stellung und hält den Laden feil.

Eine weitere Abart eines fol-chen Vorreibers bringt F'ig. 802²⁵⁰) in verfchiedenen Anfichten und Stellungen. Daraus erfieht man, dafs das Geheimnis des F'efthaltens nur in der eigentümlichen Form des Ausfchnittes des Vorreibers liegt, mit welchem er fich auf einem wagrechten Dorn bewegt.

Hiernach mufs der Vorreiber etwas angehoben werden, um ihn herunterklappen und den Laden fchliefsen zu können.

Fig. 802 2r-°).

MAUER.

LADE N F LU GEL

fit

tnn

/m

Vo w. Gr.

Ein fehr fcharffinnig ausgedachter Schnepperverfchlufs dient zum Fefthalten des Ladens im offenen fowohl, als im gefchloffenen Zuftande und ift durch F'ig. 80325 erläutert.

k ift ein auf der Fenfterbank oder am Blendrahmen befeftigter Kloben, hinter den der Haken a fafst, wenn der Laden gefchloffen wird. Soll letzterer geöffnet werden, fo hebt man den um Punkt c drehbaren Haken mit Hilfe der Oefe r an. Schlägt der Laden ganz an die Wand , fo klinkt der zweite Haken e in einen dort angebrachten Schliefskloben, kann aber leicht durch Anheben des Hakens a ausgelöft werden, während das Umgekehrte unmöglich ift.

Eine letzte, eine F'edervorrichtung fei noch in Fig. 804 ²⁵⁰) gegeben.

Hiernach ift in die Wand ein pfeilartiger Dorn gegipft, während am Laden eine zangenartige Feder feftgefchraubt wird, welche zwei kleine, nur wenig vorftehende Meffingrollen von 5

Fig. 803 ²⁵‘).

Lj

wl

mm

²‘®) Fakf.-Repr nach: Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 144, 66.

Fakf.-Repr. nach: Dcutfche Bauz. 1871, S. 240; 1882, S. 288. Wl) Fakf.-Repr. nach: Lüdickb, a. a. O., Taf. XVI.

J/5 W. Gr.

«i

o;

L 'i

HUA

1/4 w. Gr.

Breite mit ihrer fcharnierartigen Aufrollung umfafst. Beim Auffchlagen des Ladens fchiebt fich der pfeilartige Dorn zwifchen die Lappen der Feder und hält foinit erfteren feft. Zum Wiederauslöfen bedarf es nur eines leichten Ruckes mit der Hand, um die Röllchen über den Kopf des Domes hin-weggleiten zu machen, wodurch der Laden frei wird.

Sollen völlig dichte Läden nur ein wenig geöffnet werden, um etwas Licht und Luft in die Zimmer dringen zu laffen, fo empfiehlt fich die in Fig. 805 ²⁴⁸) erfichtlich gemachte Vorrichtung.

An dem einen Flügel ift ein kreisförmig gebogenes Flacheifen mittels eines Univerfalgelenkes befeftigt und durch eine am zweiten Flügel angebrachte Hülfe gefleckt. Beim Oeffnen der beiden Flügel wird der Bügel ein wenig aus der Hülfe herausgezogen und kann , da feine Oberfläche etwas gerippt ift, leicht mit der lotrecht fleckenden Schraube an beliebiger Stelle feftgehalten werden. Werden die Flügel völlig geöffnet, dann fchiebt fleh der Bügel gänzlich aus der Hülfe heraus und hängt lotrecht am linken Flügel herab.

(Siehe übrigens auch die in Art. 109 bis 119 [S. 92 bis 95 ] diefes Heftes befchriebenen Feffftellvorrichtungen für Fenfter.)

Alle diefe Feftftellvörrichtungen leiden an dem grofsen Uebelftande, dafs die Fenfter erft geöffnet werden müflen, um die Läden öffnen oder fchliefsen zu können, ja dafs man fich zu diefem Zwecke oft weit hinauslehnen mufs, um die Befeftigungsvorrichtungen an der Wand erreichen zu können. Diefem Nachteil hilft der durch Fig. 805 ²⁵²) erklärte Mechanismus gänzlich ab.

Das Ende einer vom Zimmer aus durch eine Kurbel drehbaren Eifenftange ift mit einer Schraube ohne Ende verfehen, welche mit einem am Laden beteiligten Zahnrade in Verbindung fleht. Durch das Drehen des Zahnrades wird der Laden geöffnet oder gefchloffen. Diefe Einrichtung ift bereits im älteften, nach der Spree zu gelegenen Teile des Berliner Schloffes angewendet.

Fig. 806 2r>²).

(TV-

iii

II

% w. Gr.

Ii

\ ’j

f|

12 o

UJ CÛ

i!

!...

HH

Fig. 807 ²⁴⁸).

■m

Vlo w- Gr.

²⁵²) Fakf.-Repr. nach: American architect, Bd. 25, S. 4

(t

rv-

Ul

isiii

gjl||

I1Ä

__À

442.

Schiebeläden.

Dem Mangel, dafs für jeden Flügel eines Ladens auch eine folche Kurbel vorhanden fein mufs, läfst fich dadurch abhelfen, dafs man die Eifenflange « nach Fig. 807²⁴⁸) mit einem kleinen konifchen Rade d‘ verfieht, in welches ein zweites, an einer zur erden rechtwinkelig liegenden Stange m beteiligtes Rad d eingreift. Diefe Stange m trägt auch zwei Schrauben ohne Ende welche wieder in die mit dem Dorne der unterflen Paumelle-Bänder verbundenen Zahnräder b eingreifen. Diefer Mechanismus wird fich infolge feiner vielfachen Uebertragung weniger leicht bewegen laffen als der vorige; doch hat man auch den Vorteil, beide Flügel des Ladens zugleich öffnen zu können.

Die Vorrichtung zum Aufftellen der Läden um eine wagrechte Achfe wird fpäter (bei den Rollläden) befchrieben werden.

Der Fehler der Schlagläden, die Faffaden zu verunftalten, wird durch die ver-fchiebbaren Läden völlig vermieden ; doch hängt ihre Verwendbarkeit von der

Fig. 808 2I3).

Hl

Pf

il

Ki

Ki

■j

m

i[|

1

i

Ki

JL

II !

><y

so

JP

Breite der Wandpfeiler und aufserdem noch von der Mauerftärke infofern ab, als letztere das Anbringen eines Schlitzes zur Aufnahme der Läden geftatten mufs. In Fig. 808 ²⁴⁹) ift ein folches Fenfter dargeftellt; auch kann ein folches im unten genannten Werke ²⁵³) nachgefehen werden. Der Jaloufieladen befteht aus Rahmen mit feftftehenden Brettchen. Die Konftruktion wird in der v.orher genannten Zeit-fchrift folgendermafsen befchrieben.

Das Oeffnen und Schliefsen des Ladens erfolgt, ohne das Fender zu öffnen, vom Inneren des Zimmers aus durch Drehung der Zahnradwelle vermittels des Knopfes oder der Kurbel a. Das Zahnrad greift in eine an den Laden gefchraubte Zahnftange b. Eine Sperrklinke c, die in ein an der Welle befefligtes

Sperrrad fällt, befeitigt die Möglichkeit, den Laden von aufsen durch Zurtickfchieben zu öffnen. Für die leichte Bewegung der Läden ift es erforderlich, die Rollen r fo weit auseinander zu fetzen, als die Ladenbreite es geflattet. Diefe Rollen laufen in eifernen Schuhen, die mit dem Rahmen des Ladens feil verbunden find. Zwifchen der Lauffchiene d und der Abwäfferung der Fentlerbank Hl ein Zwifchenraum von einigen Millimetern zu laffen, um dem an den Fenflern herablaufenden Schlagregen Abflufs zu ge-llatten. Der Zapfen e, der das Herausdrehen der Läden über die Fendermitte verhindert, id mit Schraubengewinde eingefetzt und leicht herauszunehmen. Für den Fall erforderlicher Ausbefferung wird der Laden

nach dem Herausfchrauben des Zapfens in die Mitte des Fenders gezogen und nach Löfung der Führung/⁻am oberen Rahmen-llück ohne Schwierigkeit herausgehoben. Zur Ermöglichung einer etwa notwendigen Auswechfelung abgenutzter Zahnräder find diefe nicht untrennbar mit der Welle verbunden, fondern auf einen Vierkant der

Fig. 809.

~~~

^yrr?

-r-.------

■~v~

Wim

j'i

HÜ

...

BI

fei

J:

■hk-

! il

fü

>■: IL*|

kiW Kl

JftJJHk’ i Hi

mmm Bf

rz

fr

Welle aufzudreifen und lösbar zu befedigen. (Siehe hierzu auch Fig. 233 und Art. 128

[S. 99]-)

W.

iEliPi

é:>zr.y.

"’i

r*

r>

■j. ■■■;

■i

lll t

-h

I s*ll

II

„L

!H!

'r^¹

■)

In Deutfchland noch ziemlich feiten, defto mehr aber in Frankreich werden die äufseren Klappläden, fog. Perßennes, verwendet, welche vor den bisher befchriebenen den Vorzug haben, keine Schwierigkeiten beim Entwerfen der Faffade zu bereiten und fie in gefchloffenem Zuftande nicht zu entftellen, weil die Fcnfter-öffnung dabei immer noch eine gewiffe* Laibungstiefe behält. Je nach der Breite des Fenfters find

443-

Aeufsere

Klappläden

diefe Läden, wie die inneren, zwei-, drei- oder vierteilig. Ihre äufsere Erfcheinung in gefchloffenem Zuftande ift in Fig. 809 dar-geftellt. Die Konftruktion ilt die-felbe wie bei den anderen Läden, alfo gänzlich aus Holz, mit hölzernem Rahmen und eifernen Blech-ftreifen, mit eifernem Rahmen und hölzernen Brettchen oder endlich gänzlich aus Eifen. Wegen der geringen Wärmeausftrahlung find die hölzernen Sommerläden, wie fchon früher erwähnt, den mit Hilfe von Eifen ausgeführten unbedingt vorzuziehen.

Man hat zwei Arten der Befeftigung diefer Läden, deren eine aus dem Grundrifs in Fig. 810 erfichtlich ift. Neben dem Blendrahmen für das Fenfter ift noch ein dünnerer, aber breiterer für die Läden eingelegt, welche beide zugleich, wie dies in Art. 31 (S. 32 u. 33) befchrieben wurde, durch Bankeifen oder Stein-fchrauben befetligt werden. Diefer äufsere Blendrahmen hat eine Breite, welche

1!

i!n

!-k

UM

*/20 w. Gr.

11

31

i.

Fig. 8"io.

y-j w. Gr.

von der Zahl der Ladenflügel und deren Stärke abhängig ift, jedenfalls derart, dafs nur wenig von dem an den Blendrahmen anftofsenden Rahmen des Fenfterflügels von aufsen fichtbar bleibt. Es kommt darauf an, wenn man die äufsere Anficht des Fenfters nicht verunftalten will, den inneren Anfchlag fo klein als möglich zu machen, damit der Blendrahmen des Fenfters noch darüber hinausfteht und diefer Vorfprung dem Anfchlag der Ladenflügel zu gute kommt. Diefen Vorfprung vermeidet man fonft lieber, wie früher bemerkt, um die Gröfse der eigentlichen Fenfter-öfthung dadurch nicht zu befchränken. Im vorliegenden Falle beträgt diefer Mauer-vorfprung nur 3,5cm, dagegen die ganze Breite des äufseren Blendrahmens etwa Hem bei einer Stärke von 3c,n. Bei einem vierteiligen Laden wird die Sache noch ungünftiger. Die Läden find, wie aus Fig. 798 erhellt, mit hölzernem Rahmen und profilierten Blechflreifen konflruiert, und zwar von Hetzlcr, Kolb & Karcher zu Beckingen a. Saar.

Fig. 81125 4).

wmm,

nk

I“

V/.

ISU

Bei der zweiten Art der Befeftigung folcher Läden wird durch den Vorfprung der äufseren, fteinernen Fenftereinfaffung eine Nifche in der Laibung, wie in Fig. 8ll ²⁵⁴), gebildet. Diefelbe wird noch durch einen aus Winkeleifen gebildeten Rahmen vertieft, welcher mit gekröpften Steinfehrauben im Gewände befeftigt ift und die Gelenkbänder für die Klappläden trägt. Diefe find hier durch hölzerne Rahmen gebildet, auf den gefchlitzte Blechtafeln feftgefchraubt werden. Den Schlitzen ent-fprechend find die fchrägen Blechftreifen angënietet, oder, was aber weniger günftig und auch unfolide ift, weil die fchrägen Streifen dadurch zu fchmal werden, die an drei Seiten ausgefchnittenen Streifen find nur herausgebogen. Weiteres über die Konftruktion folcher Läden flehe in der unten genannten Zeitfchrift ²⁵⁵).

Es fei nur noch bemerkt, dafs fleh natürlich auch ²⁴⁴) Fakf.-Repr. nach; La Jemaine des conflr. 1876—77, S. 136, 27, 28.

5W) La Jemaine des conflr. 1876—77, S. 26, 139, 208, 281 #F. ; 1884-83, S. 67.

bewegliche Brettchen anbringen laffen ; doch werden folche Läden fchon wegen des Unterbringens der Stellftangen dicker; fie verengen deshalb noch mehr das Fenfter-profil und find auch unbequem, weil man vor dem Oeffnen, alfo vor dem Zufammen-klappen der Läden immer fehr forgfältig darauf achten mufs, dafs die Brettchen fämtlich lotrecht ftehen, weil fonft das Zufammenklappen unmöglich wäre. Solche

Fig. 812*⁵⁴).

/-«

rgpj!

77

WM

Ifc

111

BP

rtL

ÿlMi

■i

II Ml

ca. IJ12 w. Gr.

Fig. 813 25J)-

n\

iü

■■

to)

\Z

7»

mm

ÜH

1/4 w. Gr.

Fig. 814 ²⁵⁴).

vT

'Ol

il

'mmmm

L<:

ł/ł w. Gr.

Klappläden mit verftellbaren Brettchen werden deshalb kaum ausgeführt werden, wenn fie auch in der vorher genannten Zeitfchrift befchrieben find.

Bezüglich des Verfchluffes der Klappläden kann auf das früher Gefagte ver-wiefen werden. Will man vermeiden, vor dem Schliefsen die Fenfter öffnen zu Kinppiäden.

•M4-

Verfchlufs der

tnüffen, fo mufs die Bewegung der Ladenflügel wieder in ähnlicher Weife, wie dies in Art. 441 (S. 347) befchrieben wurde, durch eine Kurbel mit Vorgelege erfolgen. Fig. 812 bis 814²⁵⁴) veranfchaulichen diefen Mechanismus, und zwar bei einem fechsflügeligen Laden, wie er meidens zur Anwendung kommt.

Hiernach liegt an der rechten Seite des Fenders im Inneren des Zimmers eine Kurbel «, welche ein kleines konifches Rad d\ und durch diefes ein zweites d dreht, an welchem eine wagrecht und zum Fender parallel liegende eiferne, mit Schraubengewinde verfehene Stange m befedigt id. e id das kleine Lager diefer Stange. Das Gewinde geht von der Mitte der Stange aus nach zwei entgegengefetzten Richtungen. Auf diefer Stange bewegen fich nunmehr durch die Drehung der Kurbel zwei Muttern, die mit einer Nafe und einem an deren Ende fitzenden lotrechten Stifte x verfehen find. Diefe Stifte werden in dem Schlitze einer am Sockelrahmen der mittçlden Ladenflügel eingelaffenen, eifernen Platte u geführt. Beim Drehen der Kurbel, bezw. der Stange m gleiten die Muttern mit ihrer Nafe x zunächd auf erderer fort, ohne die Flügel zu bewegen. Am Ende des mittelden Flügels, alfo auch des Schlitzes in u angelangt, treffen die Muttern auf den Knopf z, welcher die Weiterbewegung hindert und das Auf klappen der Läden verurfacht. Das übrige geht aus den Abbildungen deutlich hervor.

Soll diefelbe Vorrichtung an einem vier- oder achtteiligen Laden angebracht werden, fo ändert dies die Sache nur infofern, als die Muttern mit Scharnieren an der äufserden, der Achfe des Fenders am nach den liegenden Kante der mittelden Rahmen zu befedigen find, fo dafs das Auf klappen der Flügel mit dem Beginn der Bewegung der Muttern zufammenfällt. Das unbefugte Oeffnen der Läden von aufsen, fowie das Drehen der Stange m wird durch Fedlegen der Kurbel n verhindert.

Ueber Born s zufammenfchiebbares Fendergitter flehe in dem bereits zweimal angeführten Bande (Abt. IV, Abfclin. 6, Kap. 1, unter b, 2 : Fendervergitterungen) diefes »Handbuches«.

Die franzöflfchen Perfiennes haben in Deutfchland niemals eine erhebliche Ver-

445-

allgemeines, breitung gefunden, weil wir hier feit etwa 40 Jahren einen Erfatz in den Rolljaloufien oder Rollläden haben, welche billiger find und vor jenen Klappläden auch fond noch erhebliche Vorzüge befitzen. Zunächd gedatten fle das Oeffnen und Schliefsen der Läden bei gefchloflenem Fender, und dann wird vor allem durch fle die Faffade nicht im mindeden entdellt. Der Preis der Rollläden id deshalb ein niedriger, weil fle ausfchliefslicli fabrikmäfsig hergedellt werden, fo dafs der Schreiner nur noch das Einfetzen und Befedigen derfelben übernimmt. Diefe Rollläden werden fowohl aus Holz, als auch aus Eifen ausgeflihrt und fowohl bei Wohnhausfendern, wie

auch bei Schaufendern an Kaufläden benutzt.

446

Rollladen aus Holz.

Die Rollläden aus Holz bedehen im wefentlichen aus einzelnen fchmalen, eigenartig gekehlten Holzdäbchen, welche parallel aneinander gereiht und miteinander verbunden eine ganze Tafel bilden und fleh als folche in Nuten auf- und abwärts bewegen, fowie auf eine Walze aufrollen laden. Die Verbindungsmittel jener Holzdäbchen find:

a) Leinwand, auf welche fle geleimt werden ;

ß) leinene Gurte, welche durch die an einzelnen Stellen durchlochten Stäbchen gezogen und mit diefen verfchraubt werden ;

7) Stahlbänder an Stelle jener Gurte;

5) Stahldrahtfchnüre, und endlich

e) Stahlplättchen, welche, unter fleh etwas verfchiebbar verbunden, eine Kette bilden.

⁴*⁷;    Auf das Unterbringen der Rollläden im geöffneten Zuflande mufs bereits

Lntcrbnngcn    ö

der Rollladen, beim Entwerfen des Gebäudes, befonders bei der Bearbeitung der Fenderdürze, Rücklicht genommen werden. Oberhalb des Fenders id nämlich der fog. Rollkaden unterzubringen, welcher die auf eine Walze gerollte Jaloufle aufzunehmen hat. Die

Länge diefes Rollkaftenraumes fetzt fich zufammen aus der lichten Weite des Fenfters zuzüglich von wenigftens 7cm auf der Seite der Aufzugsvorrichtung und mindeftens 3cm am anderen Ende. Nach den Angaben von Bayer & Leibfried in Efslingen, welche allerdings nur für deren Stabprofile berechnet find, aber auch für andere paffen werden, ift innerhalb der Rollkaften ein hohler, quadratifcher Raum notwendig :

für Rolljaloufien und

Rolläden

Syftem A

bei einer Stabftärke von und einer lichten Fenfter-höhe von l,5om

15 mm

Q mm

15 bis 16 mm

18 cm

18 cm

14 cm

18 cm

21 *

23 »

25 »

27 »

28 »

30 »

31 »

33 »

35 »

38 »

21

15 »

21

24 »

26 *

28 »

29 »

30 »

31

32 »

34

38

16 »

17 »

18

19 »

20

21 »

22 »

23 »

24 »

23 »

25 »

27 »

28 »

30 »

31

33 »

35 »

38 »

Der in diefer Tabelle auffallende Unterfchied zwifchen Rollläden und Roll-jaloufien ift fehr gering und befteht nur darin, dafs die Stäbchen der letzteren einen Zwifchenraum laffen, durch welchen Licht in den Raum eindringen kann, wie z. B. bei Fig. 826 u. 827, während diejenigen der erfteren dicht aneinander liegen und

nur manchmal zur Beleuchtung des Raumes mit fchmalen Schlitzen verfehen find.

Auf die Einzelheiten der Rollläden und Rolljaloufien felbft foll fpäter eingegangen werden. Allen gemeinfam find die Holzwalzen, auf welche fich die Läden aufrollen. Diefelben können fowohl aufser-halb, als innerhalb der Fenfter im genannten Rollkaften und fowohl oberhalb, als auch unterhalb der Fenfteröffnung angebracht werden. Ift letzteres der Fall, fo darf oben gleichwohl eine Walze nicht fehlen, um die Gurte oder Stahlbänder aufwickeln zu können, an denen die Läden jj hängen, eine Konftruktion, die bei Ausführung derfelben in Holz nur äufserft feiten Anwendung kommt und deshalb hier füglich übergangen werden kann. Aufser-halb der Fenfter werden die Rollkaften nur dann angebracht, wenn hierfür im Inneren durchaus kein Platz zu fchaffen ift. Dies kommt ausfchliefslich bei alten Gebäuden vor und ift fchon aus dem

Fig. 8i525C).

«■

l\

zur

v'".

<

ri<T'

ca. % w. Gr.

O., Taf. XI.

256) Fakf.-Repr. nach: Schwatlo, a. a. Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

Grunde nicht nachahmenswert, weil diefe Kaften eine unangenehme Verunftaltung der Faffaden bilden. Gewöhnlich fitzen die Rollkaften demnach innerhalb des äufseren Fenfterfturzes. Der die innere Laibung abfehliefsende Sturz mufs alfo wesentlich

SS

IV

SS

Fig. 817. •

¹ lir. w. Gr.

höher als der äufsere angeordnet werden, wobei häufig eiferne Träger Anwendung finden. In befonders fchwierigen Fällen kann man fich auch durch Auswechfelung eines Balkens helfen, fo dafs alfo der Rollkaften in die Balkenlage hineinreicht ²⁵⁷). Die Konftruktion eines folchen geht aus Fig. 815 ²⁵°) hervor.

Hiernach ift der Hohlraum an zwei Seiten durch das Mauerwerk (oben gegebenenfalls durch die Balkenlage), unten zum Teile durch die Umrahmung g hl des Fentters und vorn durch eine bewegliche Klappe k gefchloffen, welche geftattet, jederzeit zur Rolle und zum Riemen gelangen zu können, wenn davon etwas in Unordnung geraten fein follte. Unter allen Umftänden mufs man vermeiden, dafs über die Klappe des Kattens fort ein Stuckgefims läuft, welches verhindern würde, fie nötigenfalls zu öffnen.

Innerhalb des Rollkaftens liegt die Walze o, welche fich mit zwei an ihren Enden befindlichen Zapfen auf gabelartigen Lagern bewegt, die entweder nach Fig. 816 mittels Steinfehrauben in den Fenfterlaibungen durch Eingipfen oder, wie in Fig. 817, mittels Verfchraubung am Blendrahmen befeftigt find.

Das Ende der Welle o trägt eine fchmale hölzerne Trommel (Fig. 818 ²⁵°) mit kreisförmigen Eifenblech-feheiben a a begrenzt, auf welche fich der Gurt aufrollt, wenn die Jaloufie herabgelaffen wird. Diefelbe bewegt fich in einem befonderen, vor dem Blendrahmen des Fentters angebrachten Rahmen i (Fig. 815 u. 819 ²⁵⁸), der an den Seiten mit Nuten und oben mit einem Schlitz verfehen itt. Statt der Nut wird oft auch ein C-Eifen am Rahmen befeftigt, weil erftere der Abnutzung unterliegt. Damit die Jaloufie beim Hochziehen nicht durch den Schlitz fährt, erhält fie unten eine etwas vorftehende Eifenfchiene oder auch nur ein kurzes Winkeleifen oder einen vorftehenden Lappen aus Eifen-blech (Fig. 820), die nebenbei auch zum Verfchlufs der Jaloufie benutzt werden können. Soll der Laden zum Herausftellen eingerichtet werden, wie dies bereits bei den Jaloufieläden in Art. 437 (S. 344) erwähnt wurde, fo miiffen die C-Eifen aufserhalb des Fenftergewändes liegen und aus je zwei Stücken beftehen, welche durch Scharniere miteinander verbunden find. Am unteren ift die Ausftellvorrichtung, über welche fpäter gefprochen werden foll, anzubringen. Die Profile des Fenfters, befonders die des Losholzes, miiffen bei Anwendung folcher Roll-jaloufien eingefchränkt werden, weil fonft, um die Bewegung der letzteren nicht zu hemmen, die Nuten oder C-Eifen zu weit nach aufsen gelegt werden müfsten, was wieder eine erhebliche Breite des Rahmens / (Fig. 815 u. 819) erfordern würde.

Fig. 818 2r>ß).

II

ca. l\t w. Gr.

Fig. 819²⁵⁸).

__________

*|l5 w. Gr.

2i7) Siehe hierüber auch Teil III, Band 2, Heft 1 (Abt. III, Abfchn. 1, B, Kap. 15) diefes »Handbuches«.

Fig. 82o2!iC).

Wie aus dem Schnitt in Fig. 815 hervorgeht, mufs die Jaloufie, je mehr fie von der Walze abgewickelt wird, fich an der inneren Kante des Schlitzes bei i fcheuern, wodurch befonders bei den auf Leinwand geleimten Stäben der Stoff aufserordentlich leidet und Harker Abnutzung unterworfen ift. Man bringt deshalb meillens über i noch eine zweite, dünnere Walze an, über welche die Jaloufie fortgleitet, um danach lotrecht durch den Schlitz zu gehen.

Nunmehr follen die einzelnen Konftruktionen der Rollläden und Rolljaloufien näher unterfucht werden.

Die ältefte Art ift die in Fig. 820‘ir,c) dargeftellte mit auf Leinwand geleimten Stäben, welche etwa eine Breite von 3cm und eine Stärke von 1,5cm haben und fich in den Stöfsen bewegen können, fo dafs der Zufammenhang nur durch die Leinwand bewirkt wird. Solche Rollläden haben zwei Mängel : im gefchloffenen Zuftande machen fie den Raum gänzlich finfter, und fobald fie feucht werden, löfen fich die Stäbe von der Leinwand ab, was befonders dann vorkommt, wenn Oeffnungen von Räumen in Neubauten durch fie ab-gefchloffen werden, in deren Fenftern noch die Verglafung fehlt.

Von diefer Konftruktion, die fich übrigens fonft aufserordentlich bewährt hat, fo dafs im Centralhotel zu Berlin fogar eine Oeffnung von etwa 6m Weite und 4,5m Höhe mit einer derartigen, mittels Vorgelege zu bewegenden Jaloufie gefchloffen werden kann, um zwei nebeneinander liegende Säle nach Bedürfnis zu einem Raume vereinigen oder voneinander trennen zu können, ging man in neuerer Zeit deshalb ab und vereinigte

;; ;

y-

448.

Rollläden mit Stäben auf Leinwand.

w. Gr.

Fig. 822.

Fig. 821.

St a.11 band

1|₂ w. Gr.

..

Hi

449-

Rollläden

mit Hanf-gurtcn etc.

Fig. 823.

450.

Rolljaloufien mit verfchiebbaren und verfiellbaren Stäbchen.

in einiger Entfernung voneinander mit den Stahlbän-dern vernietet.

Endlich hat man

die Stäbchen, die nun auch die verfchiedenartigften Profile bekamen, mittels durch-gefteckter Hanfgurte, Stahlbänder oder auch Stahldrahtfchnüre.

Von diefen drei Arten hat fich die erfte am beften bewährt. Die Konftruktion der Rollläden ift bei allen drei Arten die gleiche. Durch die einzelnen Stäbchen werden je nach der Breite der zu fchliefsenden Oefihung 2 bis 5 Gurte oder Stahlbänder gezogen und hin und wieder vernietet oder verfchraubt, wie dies durch Fig. 821 erläutert ift. Um nun etwas Licht in die Räume gelangen zu laffen, ging man weiter und verfah die einzelnen Stäbe, wie z. B. in Fig. 822, mit fchmalen Schlitzen, die natürlich nur da angebracht werden können, wo keine Gurte liegen.

P'ig. 823 zeigt ein mit folcher Jaloufie gefchloffenes Fenfter, deffen Teilung durch das Fortfallen der Schlitze kenntlich gemacht ift.

Bei einer anderen Art folcher Jaloufien fucht man dasfelbe dadurch zu erreichen, dafs man, wie aus Fig. 824¹) zu erfehen ift, an den Stellen, wo die Gurte oder Stahlbänder hindurchgehen, kurze, runde Stäbe zwifchenfügte, um erftere einmal dem Anblick zu entziehen und dann, um die Schlitze für den Lichtdurchlafs zu gewinnen.

In Fig. 825 ift auf diefes Verftecken des Stahlbandes verzichtet; denn die einfach rhomboidifch profilierten Stäbchen find ohne Zwifchenteil _

y20 w. Gr.

noch Rolljaloufien mit verfchiebbaren und fogar mit verftellbaren Stäbchen. Erftere Art ift in Fig. 826 u. 827 veranfchaulicht. Hierbei find die zufammenhängenden Stahlbänder durch kurze, übereinander greifende Stahlbandftückchen erfetzt, in deren zwei Schlitzen fich durch die Holzftäbe getriebene Niete oder Schrauben verfchieben laffen, fo dafs durch jene Stahlbandftückchen eine Art Kette gebildet wird. Die Schlitze find fo lang, dafs die Stäbe fich gänzlich zufammenfehieben laffen, wie dies in Fig. 827 angedeutet

H » «U

;V

■3

Li

V/.

£-=î~f

iï

Mii

feg

si

bp

^2 w. Gr.

^2 w. Gr.

'Ü w. Gr.

V3 W. Gr.

ift, oder klaffende Schlitze zwifchen fich bilden. Dies ift dann der Fall, wenn die Jaloufie heruntergelaffen wird, jedoch noch nicht auf die Sohlbank oder das untere

Rahmenholz feft aufftöfst. Sobald dies gefchieht, beginnt mit dem weiteren Nachlaffen der Gurte das allmähliche Auf-einandcrlegen der Stäbe, fo dafs man nach Belieben einen nach unten zu feft gefchloffcnen, weiter nach oben jedoch noch ge-fchlitzten Laden haben kann, je nachdem man früher oder fpäter mit dem Nachlaffen des Gurtes aufhört. Sämtliche Licht-fchlitze find gefchloffen, wenn alle Stäbe völlig heruntergelaffen hat. Beim Aufziehen des Ladens tren-fich die Stäbchen

Fig. 828²59).

Fig. 829.

i "—

là

'ff

HC

■=—=

■I.

J (fl

-:r-ssi

mi

man

fjBQ

Æ f)

ifj

Fig. 830.

JUfj

? i

mà

ÊÊÈ

lü? k

IdM

'S₅

Fig. 831 ²⁵⁹).

«---UV -V

nen

zunächft erft ca. je 10 mm voneinander, und

zwar von oben angefangen ; hierauf kann erft das Aufrollen des-felbcn beginnen. Die Vorrichtung ift etwas

253) Nach: Deutfche Bauz.

4SI-

Rolljalouficn mit drehbaren Stäbchen.

4S²-

Herausftcll-

vorrichtungen.

verwickelt, und deshalb ift zu befürchten, dafs häufig Ausbefferungen daran nötig werden.

Noch wefentlich verwickelter ift jedoch die Ladenkonftruktion mit drehbaren Stäbchen von Fuchs in Pforzheim, welche in P'ig. 828 bis 831 ²⁵⁹) dargeftellt und in der unten genannten Zeitfchrift ²⁵⁹) folgendermafsen befchrieben ift.

»Diefe Rolljaloufie ftellt fich als eine finnreiche Verbindung der Stäbchenjaloufien und der Rollläden dar, läfst einesteils Licht und Luft eintreten und gewährt anderenteils den ficheren Verfchlufs der letzteren; auch kann der Laden mittels einer Aufttellvorrichtung ganz vor die Oeffnung geftellt werden. Fig. 831 zeigt das Profil der Stäbe und die Aufsenanficht derfelben mit den Kippzapfen. Diefe greifen in das Mittelglied einer Flachftabkette ein (Fig. 828 bis 830), deren Seitenglieder mit Langlöchern verteilen , eine abgemeffene Verlängerung der Kette zulaffen. Solche beiderfeits angeordnete Ketten gleiten in den E-Eifenführungen. Die inneren Zwifchenketten k laffen eine folche Verlängerung oder Verkürzung nicht zu. Soll nun der Laden in der Stellung Fig. 828 (bei geöffneten Stäben) hochgezogen werden, fo fchliefsen fich zunächfl die Klappftäbe nach Fig. 829, und dann erft beginnt das Aufrollen ; dabei verlängert fich auf der Stelle die Führungskette nach Erfordernis der Mehrlänge des äufseren Durchmeffers. Beim Herablaffen treten die Stäbe zunächfl wieder in die Stellung nach Fig. 829 ein und bei weiterem Nachlaffen in die Stellung Fig. 828 zurück.«

Wie bereits erwähnt, müffen, um die Rollläden zum Teile fchräg herausftellen zu können, die zur Führung dienenden Rahmen oder C-Eifen, wie Fig. 832 2(i0) lehrt, quer durchfchnitten und die beiden Q Teile wieder mittels angefchraubter oder angenieteter Gelenkbänder miteinander verbunden werden. Am beften gefchieht dies in der o Höhe des Losholzes, doch auch tiefer. Der Rollladen darf nicht die Steifigkeit haben, dafs ihm die Biegung nach aufsen fchädlich werden o könnte. Das Herausftellen gefchieht mit Hilfe zweier an beiden Seiten angebrachter Kniehebel, wie fie in ähnlicher Weife bereits in Art. 92 o (S. 84) und in Fig. 184 dargeftellt und befchrieben wurden. Da diefe Rollläden jedoch ein ziemliches Gewicht haben und deshalb bei jenem einfachen Kniehebel fchon eine gröfsere Kraft zum Herausftellen notwendig wäre, ift die in Fig. 833 ²⁶°) gebotene Ver-befferung vorzuziehen.

Der eine Arm des Kniehebels ift an einem Ende um den Stift e drehbar mittels der Platte f am Futterrahmen des Rollladens befeftigt, hängt durch das Gelenk c mit dem anderen Arm zufammen, reicht aber noch erheblich über den Punkt c hinaus und trägt am anderen Ende den Griff i. Der zweite Arm ift mit einer wagrechten Stange g verbunden, die zur Verbindung der beiden Kniehebel dient und fich hinter einem Winkeleifen k verfteckt, welches entweder mit den E-Eifen vernietet ilt und auf welches fich der Rollladen auffetzt oder welches auch mit diefem zufammenhängt.

Um den Laden nun herauszuftellen, hat man nur nötig, den Arm fh i mittels des Griffes i in der Pfeilrichtung herauszudrücken; alsdann macht auch die Stange g die Bewegung nach aufsen, und der Rollladen mufs nachfolgen.

Für leichte Läden, befonders auch die in Art. 435 bis 437 (S. 343 bis 345) befchriebenen Jaloufieläden, genügt die durch Fig. 834 ²⁶°) erläuterte Stellvorrichtung.

Am unteren wagrechten Rahmenfchenkel ift um ein Gelenk drehbar ein Flacheifen befeftigt, welches im gefchloffenen Zuflande

Fig. 832 ²⁰⁰).

Fig. 833 ²«o).

k>

e:

5

• ..rr-,7 Ą

JL

>1

st/tpjd

.7 e

■sr

,60) Fakf.-Repr. nach: Bkeymann, a. a. O., Taf. 110, na.

w. Gr.

Fig. 834²⁶⁰).

é=±?

]Ü w. Gr.

des Rahmens nach oben geftellt und dort durch einen Drehftift feftgehalten ift. Soll der Laden heraus-geftellt werden, was mit Hilfe diefes Flacheifens gefchieht, fo ift fein oberes Ende über den am Futterrahmen befeftigten Knopf zu fchieben.

Diefe aufftellbaren Rollläden find übrigens weniger diebesficher als die anderen; denn fte können leicht in die Höhe gedrückt werden. Unter allen Umftänden dürfte eine VerfchlufsVorrichtung nicht fehlen, wie fie z. B. in Fig. 835 ²⁰°) gegeben ift.

k ift wieder das in Fig. 833 dargeftellte Winkelei fen mit der Eifenftange g. An das Winkeleifen ift ein vc ausgefchnittenes Stahlblech l genietet, welches in den Haken des Winkels m einklinkt, der an der Sohlbank oder am Futterrahmen befeftigt ift. Vor dem Aufziehen oder Herausftellen des Rollladens mufs die Oefe zunächft durch Herunterbiegen ausgelöft werden.

Uebrigens giebt es aufserordentlich viele derartige Verfchlüffe, deren einfachfter wohl mittels Durchfteckens eines eifernen Stiftes durch das Winkeleifen vom Innenraum aus erfolgt, was noch den Vorteil hat, dafs man zu diefem Zwecke nicht erft das Fenfter zu öffnen braucht.

Leichtere Läden werden mit der Hand und mit Hilfe des früher genannten Gurtes aufgezogen; bei fchwereren, befonders Schaufenfterläden werden, wie fpäter gezeigt werden wird, Kurbelantriebe mit Leitwellen und Vorgelege oder Leitfpindeln notwendig. Auch in die Rollenwalze eingekapfelte Spannfedern follen mitunter die zum Aufziehen nötige Kraft unterftiitzen oder ganz erfetzen, wobei der Laden mittels eines an einer Stange befeftigten Hakens heruntergezogen werden mufs, während die Feder denfelben felbftthätig aufrollt. Alle diefe Vorrichtungen werden bei den Schaufenftern und eifernen Rollläden befchrieben werden.

Die Gurte hängen im Inneren entweder frei am Blendrahmen des Fenfters herab, oder fie find hinter einer Verkleidung verdeckt, in welche ein kleines Thürchen Vornchtuusen eingefchnitten ift, um an den Feftftellmechanismus der Gurte heranzukommen.

Nur feiten werden letztere auch unten auf eine Scheibe gerollt, welche durch eine Kurbel mit Sperrrad und Sperrklinke drehbar ift. Dies gefchieht nur bei fehr fchweren Rollläden. Gewöhnlich laffen fich diefelben ziemlich leicht aufziehen, und es bedarf deshalb nur einer Vorrichtung, um fie in beliebiger Höhe fefthalten zu

Fig. 835^0).

mjm—_

is

453-

Verfchlufs-

Vorrichtungen.

j.

k,

H4 w. Gr.

<r

454-

Aufzieh

vorrichtungen.

455-

der Gurte.

können. Hierzu dienen zunächft die in Fig. 836 ²²⁵) dargeftellten Fig. 83 6 ²²⁵). Schraubenzwingen; durch Anziehen der Schraube werden die Gurte zwifchen die beiden kleinen Meffing- oder Bronzeplatten geklemmt.

Fig. 837²⁶¹) ift ein fog. Gurthalter, deffen Anficht fchon eine beffere Ausführung zeigt. Die Konftruktion geht aus der in gröfserem >|₇ w. Gr. Mafsftabe gegebenen Seitenanficht hervor.

Fig. 837'-’cl).

Der Gurt oder Riemen wird zwifchen die Platte c, die Bügel b und den Hebel a gefleckt, welcher an den beiden Bügeln drehbar und excentrifch befefligt ift. Durch das Gewicht des Ladens wird der Gurt nach oben gezogen und der Hebel a herabgedrückt, wobei feine Zähne feft in den Gurt eingreifen und ihn fefthalten.

«

ft®

fSMÉÜ

In Fig. 838 ²²⁵) vertritt den Hebel eine kleine Walze, welche mit ihren Achfen fich in den fchräg liegenden Schlitzen der beiden feitlichen Bügel bewegt. Diefe Schlitze nähern fich nach oben zu immer mehr der Befeftigungsplatte. Durch das Gewicht des Rollladens wird der Gurt wieder nach oben gezogen, wobei die Walze die gleiche Bewegung macht, dadurch fich immer mehr der Befeftigungsplatte nähert und fchliefslich den Gurt feftklemmt.

11

Oft ift an den Achfen der Walze noch ein kleiner Meffingbiigel befeftigt, um fie herunterziehen zu können, wenn man die Stellung des Ladens verändern will.

Ein anderer Gurthalter fei endlich noch in

Fig. 839 ²⁵⁸) veranfchaulicht.

1)3, bezw. *|l0 w. Gr-

An der meffmgenen Befeftigungsplatte fitzen zwei Bügel, zwifchen denen der gezahnte Hebel famt der mit Zähnen befetzten Platte drehbar befeftigt ift. Wird der Hebel heraufgedrückt, dann wird die Platte infolge der fchrägen Stellung der Zähne lofe, und der Gurt läfst fich anziehen. In der gezeichneten Stellung des Hebels ift derfelbe jedoch feft zwifchen die beiden Platten geklemmt.

Sind ftatt der Gurte Stahlbänder verwendet, fo müffen letztere an Fig. 838m). verfchicdenen Stellen durchlocht fein, um fie über einen am Blendrahmen befeftigten Stift fchieben zu können.

456.

Zugjaloufien : allgemeines.

J|₇ w. Gr.

j/

Die Zugjaloufien unterfcheiden fich von den Rollläden liauptfächlich dadurch, dafs fie mittels der Zugfchnürc nach oben zufammengefchoben werden. Sie können demnach nicht die geringfte Sicherheit gegen Einbruch, auch keinen Schutz gegen Kälte, auch nur wenig gegen Regen Fig. 839²⁵⁸). gewähren und dienen nur dazu, die Sonnenftrahlen von den Zimmern abzuhalten und fomit im Sommer die Hitze zu mildern. Sie beftehen aus etwa 3 mm ftarken und 6 cm breiten Brettchen von gutem, aftfreiem Kiefern- oder amerikanifchem Cyp reffen holz, welche fich zwifchen Füh-rungsleiften oder, was fchlechter, aber billiger ift, auf lotrechten Führungsdrähten bewegen, fobald die Jaloufien aufserhalb des Fenfters angebracht werden. Häufig fitzen fie auch im Zwifchenraum der Doppelfenfter, was allerdings ihre Dauerhaftigkeit verlängert, ihre Handhabung aber recht unbequem macht. Die Führungsdrähte fehlen hierbei, weil fie dem Oeffnen der Fenfter hinderlich fein würden, was ohnehin felir befchwerlich ’i*

***) Fakf.-Repr. nach: Schwatlo, a. a. O., S. 122.

Fig. 840.

J*

wm

ift, wenn die Flügel des äufseren Fcnfters nach innen fchlagen, wie dies jetzt allgemein gefchieht. äufsere Fenfter öffnen oder fchliefscn zu mufs die Jaloufie immer erft hoch gezogen werden; auch mufs die Stellung der Flügel beim Herunterlaffcn fehr genau beobachtet werden, weil fonft die Jaloufie oben daran hängen bleibt. In Oefterreich ift diefe Art des Anbringens fehr beliebt.

Um nämlich diefes

können

]/o w. Gr.

Die Beteiligung der Brettchen ift ver-fchieden : entweder durch Hanfgurte oder

Breite gefchieht

457-

Jaloufien mit Hanfgurten.

durch Kettchen. Diejenige mittels Hanfgurte von 27 bis 40 nach Fig. 840 gewöhnlich fo, dafs die Brettchen 2- bis 5mal, je nach der Breite des •Fenfters, zwifchen je zwei Gurten in lotrechter Entfernung von 5cm voneinander mit anderen, feineren Bandftreifen durch Annähen befeftigt werden. Diefe feinen Bandftreifen bilden eine Schlinge, in welcher die Brettchen, wie der Schnitt in Fig. 840 zeigt, liegen. Die Gurte find oben und unten an eine 2cm ftarke und 6 cm breite Leifte genagelt, durch welche demnach die Jaloufie begrenzt wird. Um diefelbe bei Ausbefferungen leichter entfernen zu können, werden die Gurte oben hin und wieder auch nur angehakt. Das Aufziehen der Jaloufie gefchieht durch zwei Schnüre, welche mit Hilfe länglicher, mit Meffingeinfaffung verfehener Löcher durch jene zwei Leiften und alle Stäbe hindurchgehen und unterhalb der unterften Leifte mittels eines Knotens befeftigt find. Oben find die Schnüre über Meffing-rollen und durch den Futterrahmen hindurch nach innen, zwifchen das Doppel-

fenfter, geführt, von wo aus man nunmehr durch Anziehen derfelben die Jaloufie, d. h. zunächft die unterfte Leifte anheben kann, wonach fich \ die Brettchen von unten aus eines auf das andere, I die Gurte aber in Falten legen, wie aus Fig. 841 j, zu erfehen ift. Alles ift oben an einer dritten, unterhalb des Fenfterfturzes eingeklemmten und ' II : feftgekeilten Holzleifte befeftigt. Die Schnüre j ffl; werden an Porzellanknöpfen durch Umwickeln ip bei jeder beliebigen Stellung der Jaloufie feft-gehalten. Eine der Berlin-Hamburger Jaloufie-H fabrik patentierte Erfindung verwendet ftatt diefer ;|j. zwei Schnüre einen Gurt.

Das Stellen der Stäbchen, fo dafs fie lotrecht völlig übereinander klappen oder eine

Jjl wagrechte Lage annehmen, gefchieht durch An-

•

I ziehen oder Nachlaßen der äufseren Gurte mit-

Fig. 841.

Sl «

mm

::

;f

fsr*

—V!

Li

tels einer über Porzellanrollen oder durch Por-»|Iji zellanringe geleiteten Stellfchnur, welche unten

R' I

in einer kurzen Meffingkette endigt, deren Glieder über einen in das Zwifchenfutter des Fenfters

458-

Jaloufien mit Stahldraht-fchnüren.

eingefchlagenen Stift gefchoben werden, um die Stäbe in jeder beliebigen Stellung fcfthalten zu können.

Solche Jaloufien laffen lieh nur dann zum Herausklappen einrichten, wenn fie, wie die Rollläden, zwifchen Führungsleiften fitzen. Die zum Herausftellen benutzte Vorrichtung befteht häufig nur in ein paar langen Sturmhaken. Bei der Führung . an Drähten, wie fie aus Fig. 841 hervorgeht, ift ein folches Herausftellen unmöglich.

Die Gurte haben im Freien, abwechfelnd den Sonnenftrahlen und Wind und Wetter ausgefetzt, nur eine fehr begrenzte Dauer. Nach 4 bis 5 Jahren fchon bedürfen fie einer völligen Erneuerung. Infolgedeffen werden fie häufig durch verzinkte Eifenkettchen und die Hanffchnüre durch verzinkte Stahldrahtfchnüre erfetzt.

Fig. 842 2RS).

%■

Flitn

IIBlp

'/

itn

\\

o.»

*/& w. Gr.

Diefe in Norddeutfchland nur wenig gebräuchlichen Jaloufien (Fig. 842 ²⁶⁸) werden in dem vielfach genannten Schreinerbuche von Krauth & Meyer²*²) folgendermafsen be fch rieben.

»Die ganze Jaloufie ift an ein 30mm ftarkes und 60mm breites Dielenfttick befeftigt, welches im Fenftcrlicht unmittelbar unter dem Sturz fo angebracht ift, dafs es jederzeit leicht abgefchraubt werden kann. Auf diefem Dielenfttick befindet fich auf zwei Lagern eine Ilolzwalze, auf welcher die verfchiedenen Zugfchnüre fich aufwickeln. Es find dies die eigentliche Hanfzugfchnur m, mittels welcher die Walze in Umdrehung gefetzt wird, und die beiden verzinkten Stahldrahtfchnüre «, welche, am unterften Brett an-gemacht, diefes beim Drehen der Walze und Aufwickeln der Schnüre langfain heraufziehen und, die einzelnen Brettchen dabei mitnehmend, den Laden öffnen. Feftgeftellt wird die geöffnete Jaloufie durch Andrücken des Schnurhalters. Beim Löfen desfelben finkt fie durch das Gewicht des fchweren unterften Brettchens herab, worauf die beiden an demfelben feitlich angebrachten kleinen Riegel in entfprcchende, in das Steingeftell eingegipfte Oefen eingreifen. Zieht man hierauf die Aufziehfchnur kräftig an und klemmt fie feft, fo ift der ganze Laden gefpannt. Vermittels des links angebrachten Kettchens oy welches

¹

Fakf.-Repr. nach: Krauth & Meyer, a. a. O., Taf. XLVIIÎ, XL.

oben in zwei über Holzrollen laufende Hanffchnüre fich verzweigt, reguliert man die Stellung der Brettchen. Einfach und finnreich itt ferner die Vorkehrung für das fchöne Aufwickeln der Zug-fchnur. Diefelbe befteht aufser dem Eifen /, welches die Schnur im allgemeinen leitet, darin, dafs das eine Walzenlager ein Schraubengewinde hat, mittels deffen die Walze fich beim Drehen feitlich bewegt, fo dafs die Zugfchnur fich fchön glatt aufrollen kann; beim Oeffnen des Ladens geht dann die Walze im Gewinde wieder auf die andere Seite zurück. Das Ilinausttellen der Jaloufie wird durch das Einttecken zweier feitlich am Gewände angebrachter, beweglicher Eifenftäbchen bewirkt, welche in entfprechende Oefen am unteren Brettchen eingreifen. Sturmführungen (Fig. 843 u. 844 ²⁵⁸), in welchen die einzelnen Brettchen geführt werden, verhindern, dafs der Wind den fchwankenden Laden befchädigt.«

Fig. 843 ²⁸⁸).

Fig. 844 ²⁸⁸).

% w. Gr.

459-

Lambrequins.

Der unterhalb des Fenfterfturzes liegende Befeftigungs- und Aufzugsmechanismus der Jaloufie wird hinter Lambrequins verfteckt, welche aus ftarkem Zinkblech gefchnitten und mit eingeprefsten Muttern verfehen find. Fig. 845 bis 847 zeigen einzelne Proben der unten genannten Fabrik ²⁶³).

Fig. 845.

Fig. 846.

Fig. 847.

rg

fl

mm

Wh

ca. 5 w. Gr.

460.

Rollläden und Jaloufien

Sehr ungeeignet find folche Jaloufien fiir flach- oder gar rund- und fpitzbogige Fenfter. Für Rollläden mufs oberhalb des Kämpfers und vor dem äufseren Fenfter ein Schlitz liegen, in dem der Laden hinaufgleiten kann, gerade fo, als wenn das für Bogen-Fenfter mit wagrechtem Sturz verfehen wäre. Der aufsen rundbogige Abfchlufs des Fenfters mufs im Inneren deshalb fcheitrecht fein, um den Rollkaften unterbringen zu können. Bei Zugjaloufien kann das Aufziehen jedoch nur bis in Kämpferhöhe gefchehen, weil der Schlitz fonft eine zu grofse Breite bekommen miifste; der obere Teil wird zwar auch mit Jaloufiebrettchen verkleidet; doch laffen fich diefe höchftens in ihrer Achfenftellung verändern, jedoch nicht aufziehen. Gewöhnlich verkleidet man den oberen Teil auch in ausgiebiger Weife mit einem Zierblech, wie dies z. B. Fig. 848 u. 849 für ein flach- und ein rundbogiges P'enfter erfichtlich machen.

Fig. 849.

Fig. 848.

'©

frs>

SSSwIllJÏSl

iäfeassi

■iJ

(Sa,

Ł3B «

Bl BIM

g! ‘LÜ'J

ii. Kapitel.

Schaufenfter und Ladenverfchlüffe.

461. Aclterc und neuere Schaufenfter.

Man könnte leicht zu dem Glauben geneigt fein, die Schaufenfter feien eine Erfindung der neueren Zeit. Dies ift durchaus nicht der Fall, fondern man kann ihre Anlage bis in fehr frühe Jahrhunderte verfolgen. Der Unterfchied befteht nur darin, dafs anfänglich die Verglafung der Oeffnungen überhaupt fehlte; fie wurden gegen die fchädlichen Sonnenftrahlen durch Vorhänge und gegen Diebftahl während der Nachtzeit durch hölzerne Läden gefchützt. Auch noch nach Einführung der Verglafung kam die Architektur mehr zur Geltung, weil die Glasfcheiben nur in fehr kleinen Abmeffungen hergeftellt werden konnten, wogegen heute bei Schau-fenftern von einer Architektur nur feiten die Rede fein kann. Grundbedingung ift jetzt, eine möglichft grofse und möglichft wenig durch Säulen und Sproffen geteilte Glasfläche zu haben, hinter welcher die zur Schau geftcllten Gegenftände voll und ungeftört zur Geltung kommen können. Eine »Architektur« ift dabei alfo meiftens gar nicht einmal erwünfeht, weil diefelbe den Blick von den Auslagen ablenken könnte.

462.

Gcfchichtlichcs.

Betrachtet man die früheflen uns bekannten Kaufhäufer, fo kann man bei ihnen eine bis in die fpäte Renaiffancezeit gemeinfame Anlage wahrnehmen, wonach der Grundrifs ziemlich fchmal, aber von grofser Tiefe ift. Neben dem Kaufladen ift kaum für einen fchmalen Flurgang Platz, welcher den Eintretenden zu der nach den oberen Stockwerken führenden Treppe gelangen läfst. Oft ilt der Zutritt hierzu nur durch den Laden felbft zu erreichen. Diefer grenzt mit feiner Rückwand entweder an einen Ilof, oder er fleht mit einem Zimmer in Verbindung, welches fich an den Laden in ganzer Breite anfchliefst und vom engen Ilofe aus fein fpärliches Licht erhält. Diefes Zimmer diente häufig als Arbeitsraum, wenn hierzu nicht etwa der hintere Teil des Ladens felbft benutzt wurde, von dem aus manchmal auch durch eine befondere Treppe die darüber oder darunter liegenden Wohn-, bezw. Vorratsräume zugänglich waren.

In Fig. 850²⁶⁴) ift einer der älteften, uns erhaltenen Läden der Stadt Cluny aus dem XII. Jahrhundert dargeftellt. In der grofsen Bogcnöflnung ift, wie dies auch fpäter noch üblich war, der Einbau aus Holz ausgeführt, in der Mitte die Thür, zu beiden Seiten die Schaufenfter mit den auf einfachen, eifernen Stützen ruhenden, gewöhnlich zum Heraufklappen während der Nachtzeit eingerichteten Aus-lagetifchen.

Einen erheblichen Fortfehritt bedeutet fchon der in Fig. 853 ²⁰ ‘) erläuterte Laden. Die Brüftung des Schaufenfters ift hier aus Stein ausgeführt, das fonftige Gerüfl, einfchliefslich der Thür, jedoch aus Holz eingebaut. Die unteren , zum Verfchlufs des Schaufenfters während der Nacht dienenden Ilolzläden ruhen tagsüber auf der Brüftung auf, find zudem noch an Eifenftangen angehangen und dienen als Laden-tifche, da der Käufer nur von der Strafse aus feine Gefchäfte beforgte, während der Kaufherr fich innen auf hielt. Zur-Nachtzeit wurden nicht nur die unteren Läden herauf-, fondern auch die oberen, welche bei Tage Schutz gegen Sonne und Regen gewährten, heruntergeklappt und dann im Inneren durch in Oefen gefleckte Haken verfchloflen, wie dies ja auch jetzt noch bei einfachen Marktbuden gefchieht. Ucber dem oberen Querholz liegt ein Oberlicht. Gewöhnlich waren, wie dies in allerdings befchränktercr Weife noch heute vorkommt, Kaufleute oder Handwerker, welche mit gewiflen Artikeln handelten oder folche anfertigten, in einzelnen Strafsen zufammengedrängt, welche dann ihre Namen von ihnen herleiteten. Wir finden fo in alten Städten noch heute Strafsennamen wie Weber-, Töpfer-, Fifcher-, Tuchmacher-,

Schon im XIII. Jahrhundert benutzte man übrigens, um dem Inneren des

Fleifcher-, Bäckergaffe u. a. m.

Ladens möglichft viel Licht zuführen zu können, bereits dünne Granitpfeiler als Stützen hölzerner Balken,

welche die Fenfter- und Thüröffnungen überfpannten, ja felbft um zu unterflützen 26S).

Weitere, fehr ähnliche Beifpiele fiehe in dem häufig genannten Werke von

den Scheitel fehr weit gefpannter Bogen

Viollet-lc-Duc ,Ge).

2M) Fakf.-Rcpr. nach: Viollet-le-Duc, a. a. O., Bd. 6, S. 224, 253; Bd. 2, S. 236, 239. 3®*) Siehe ebendaf., Bd. a, S. 237, 251.

Bd. 6| S. 224 u. fl*.

Von gröfserem Intereffe dürfte die Anlage von Läden in einer fteil anfteigen-den Strafse und in einem Fachwerkgebäude zu Laval (Fig. 8512G4) fein, welches aus dem XIV. Jahrhundert flammt. Die Steigung der Strafse geflattete dem Erbauer, der einen Seite des Ilaufes zwei untere Stockwerke zu geben, fo dafs das mit einem halben Bogen nach oben abge-fchloffene Schaufenfler im maffiven Sockel liegt, in welchen der Laden rechts noch mit feiner Flolzarchitektur herabreicht.

In Fig. 854 ²⁶⁴), einem Laden des XV. Jahrhunderts, ift diefe Flolzarchitektur gleichfalls zwifchen den Steinbau eingefügt, von dem fie auch die Einzelformen entlehnt hat. Flier find jetzt fchon zur Seite auf-fchlagende Klappläden und Schiebefenfler angeordnet, was ein feil angebrachtes Auslagebrett erforderlich machte; doch finden fich zu derfelben Zeit auch noch die althergebrachten , nach oben und unten auf-fchlagenden Läden vor.

Fig. 852 2G7) endlich bringt den bereits der Renaiffancezeit angehörenden Laden eines Kaufhaufes in der Rue du châtelet zu Orleans. Der untere Teil der grofsen Oeffnung enthält eine Brüflung, aus hölzernen Pforten mit Bretterfüllung gebildet. Zwei Ständer begrenzen die Thiir-öffnung, welche, wie dies auch heute in der Regel der Fall ift, mit einem über einem Gefiins liegenden Oberlicht verfehen ift. Diefe Ständer ftützen zugleich einen langen hölzernen Tragbalken, welcher den oberen Teil der Bogenöffnung abfchneidet, deren Segment durch ein hölzernes Gitterwerk verkleidet ift. Hierdurch ftrömt dem Raum noch etwas Licht zu, wenn die untere Oeffnung durch hölzerne Läden ge-fchloffen ift. Die Enden des Trägers find, wie häufig zu jener Zeit, in wirkfamer Weife als Drachenköpfe ausgebildet. Später wurden jene hölzernen Gitter durch eiferne erfetzt.

Eine völlige Umwälzung in der Anlage der Schaufenfler wurde durch die fortfehreitende Ausbildung der Eifenkonftruktionen und durch die Erfindung des Spiegelglafes verurfacht. Man fuchte die Maueröffnungen fortgefetzt zu vergröfsern und die Wände tragenden Mauerpfeiler durch gufseiferne oder fchmiedeeiferne, möglichft dünne Stützen zu erfetzen, fo dafs die Kaufhäufer grofser Städte ein höchft merkwürdiges Ausfehen bekamen.    Das Mauerwerk

des Erdgefchoffes und oft auch des I. Obergefchoffes befchränkt fich häufig auf zwei fchwache Pfeiler an l den beiden begrenzenden Giebelmauern, während die oberen Stockwerke, welche, zu Wohnungen

I Tr.

"lg

•1 :;iK

LJ

!■

PS?

•tu..um A    ' .*1-

.>.-•1-

Fig. 851 2G4).

-, f.

mm

pl ÆM

.v .X_:

L-

El

-i?

[‘•II

77

L*o-

v|r

,j

,;i

* 1    i.- ■

Fig. 852

III"¹

[LLJ; • : >

* J-R    ,

463-

Schaufenflcr neuerer Zeit

\X /

äs c

üü 7I;

'ijPfa

i'j*.

²⁶⁷) Fakf.-Repr. nach: Lübke, W. Gefchichte der Renaiffance in Frankreich. Stuttgart 1868. S. 151.

464.

Grundformen

von

Schaufenfter-

anlagen.

dienend, volles, nur durch Fenfter-öffnungen in den gewöhnlich üblichen Abmeffungen durchbrochenes Mauerwerk enthalten auf den dünnen gufseifernen Stützen, wie auf Stelzen, ruhen. Für die Be-dürfniffe der in den unteren Ge-fchoffen befindlichen Kaufläden

fesjr

s.

1* P|j4g| Si#!

BI

ift ja dadurch allerdings in weit-gehendfter Weife geforgt, die äfthetifche Ausbildung der Faffaden aber auch durchaus vernachläffigt. :

In neuerer Zeit fucht man fich, zum Teile durch ftrenge Polizei- jj, vorfchriften gezwungen, von der etwa 30 Jahre hindurch an vielen Orten geübten Bauweife loszufagen und greift, allerdings immer unter Beibehaltung der grofsen Abmef- 1 fungen der Schaufenfler und unter -'.Ti. Benutzung von Eifen, mehr auf die mittelalterlichen Anlagen der-felben zurück. In Fig. 855, einem Schaufenfler der unten genannten Firma ²⁶⁸), ift ein derartiges Beifpiel gegeben.

sm

J.

W:

HüLm

'fr?

Hirr

Hl

Die weite, mit einem Korbbogen ilber-fpannte Oeffnung ift durch zwei gufseiferne Stützen in drei Teile geteilt, von welchen der fchmale, v jii*! mittelfte die Eingangsthür enthält. Die Rundbogen Ï ©BK. ,

der Schaufenfter werden mittels durchbrochener \ï\ ■

vv:\    jj/yl' I

Schmiedearbeit dargeftellt, welche fich von einem A '//Hp: Untergründe von kleinen hellen, etwas gelblichen Kathedralglasfcheiben in BleifalTung abhebt. Hier-    |||

durch ift es gelungen, die rechteckigen Roll-jaloufien zu verbergen, welche rechts und links in einem nach oben zu immer tiefer werdenden Mauerfchlitze verfchwinden. (Siehe zudem auch Fig. 48, S. 39.)

Im Laufe der Jahre haben fich gewiffe Grundformen für Schaufenfter-anlagen herausgebildet, von denen die gebräuchlichften in Fig. 856 bis 867 dargeftellt find. Hierbei ift auf Wiedergabe der Konftruktion der Mauer-Öffnungen verzichtet, da diefelbe bereits in Teil III, Band 2, Heft 1 (Art. 440 bis

I-

JE

^') ł*ri/lert Fabrik für Beleuchtungskörper in Berlin.

••

jff

m:

Br*

?..

Lll

|p-j II

SLt

jf

>■

Fig. 854^).

UID ,111

il

1 |w

I;;’!

IHR

.'0;

Ą

Ni

SS

ü»

HMfvfil

Lj----

442, S. 510 bis 517) diefes »Handbuches« eingehend behandelt ift. Auch die Holz- und Eifenkonftruktionen des Schaufenfters felbft, die fpäter naher betrachtet werden follen, find nur angedeutet. Dafs bezüglich der inneren Abfchlufsfenfter die grofsten Abwechfelungen möglich find, welche teils durch die Art der Schauftiicke, teils durch örtliche Verhältniffe vorgefchrieben werden, verfteht ficli wohl von felbft, ebenfo dafs die Lage der Thür, die Breiten- und Höhenabmeffungen der Schaufenfter u. f. w. ganz von der Breite des zu bebauenden Grundftückes, der Breite der Strafse und fchliefslich von der Wahl der Architektur abhängig find.

Zunächft ift vorauszufchicken, dafs Fig. 856 bis 862 die Schaufenfteranlage für je einen Laden, Fig. 863 u. 864 für zwei nebeneinander liegende, Fig. 865 u. 867 für zwei durch einen Hausflur getrennte Läden vorführen; Fig. 866 bringt diejenige für einen Eckladen. Die Einrichtung von Fig. 856, 863, 864, 865 u. 867 findet

F'g- 855.

2s.

sr

!•'!

fich gewöhnlich bei kleineren und fchmaleren Läden vor, während die der übrigen Formen bei gröfseren und breiteren Läden angebracht ift. Fig. 856 u. 857 zeigen die einfachfte und gebräuchlichfte Schaufenfteran-ordnung, eine grofse, durch eine oder zwei gufseiferne Stützen geteilte Oeffnung. Da die Höhe des Schaufenfters für die Thür zu bedeutend wäre, ift die Thüröffnung durch ein Losholz geteilt, fo dafs ein Oberlicht entfteht, welches durch Herunterklappen zur Lüftung des Ladens benutzt werden kann. Faft immer ift ein Windfang angenommen, welcher in gleicher Tiefe, wie die Rückwand des Schaufenfters liegt, jedenfalls aber fo weit gegen die äufsere Thür zurückfpringt, dafs letztere fich vom Fintretenden fchliefsen läfst, ohne dafs er vorher die Windfangthür öffnen müfste. Gewöhnlich ift diefe Windfangthür als Pendelthür konftruiert. Es wird übrigens fpäter begründet werden, warum die durch Verglafung gefchloffenen Rückwände der Schaufenfter heute fehr häufig fehlen und durch niedrige, leicht verftellbare, nach oben dekorativ abgefchloffene Hintergründe erfetzt werden.

Um für fchmalere Läden doch eine gröfsere Schaufenfterfläche zu gewinnen, ift die durch Fig. 857 erläuterte Anlage in Fig. 858 u. 859 dahin abgeändert, dafs die äufsere fläche des Fenfters fchräg gelegt ift oder aus viertelkreisförmig gebogenen Glasfcheiben befteht. Die Eingangsthür tritt zurück, was bei Regenwetter den Vorteil hat, dafs man fchon in einigermafsen gefchütztem Raume die Schirme fchliefsen kann. In Fig. 860 u. 862 find die gufseifernen Stützen durch polierte Granitfäulen erfetzt, und zwar tritt in Fig. 862 die Thür wieder fo weit hinein, dafs fich in dem dadurch entftehenden Vorflur noch Zwei feitliche Schaufenfter anbringen laffen. Die Granitfäulen ftehen völlig frei, und dahinter liegt ein gleich breites

::

■Ift

Fig. 858.

Fig. 859.

Y////

Fig. 860.

LILLLL II III I

r;- -

s?

VlOO w. Gr.

Rahmenholz oder Eifenblech, wie diefe Konftruktion bereits in Art. 46 (S. 53) be-fchrieben wurde und in Fig⁻. 869 bei einer eifernen Säule dargeftellt ift. In Fig. 861 ift die fchmale Eingangsthiir in einem breiten, neben dem Schaufenfter liegenden

OJ

vo

y////'.

I

ĘI2

;

1

I

Fig. 864.

l:

I

1

1

I

1

1

Q_

1

i

Ü

Fig. 862.

Fig. 865.

4-

Fig. 867.

r

■

Fig. 863.

I

?

i ■■

■

4^2

MlOO w. Gr.

I

I

'///£

i

q

Fig. 861.

i

■

'998 *³i.i

I

i

I

I

jÆ

Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Aufl.)

£

Mauerpfeiler untergebracht. Immer fpringt fonft die Glasfläche gegen die äufsere Mauerflucht mehr oder weniger weit zurück. Um jedoch bei den heute fehr teueren Bauftellen alles für das Schaufenfter nutzbar zu machen, ift diefes unterhalb des Kämpfers, wie aus dem Grundrifs hervorgeht, bis zur äufseren Mauerflucht herausgebaut. Die Kanten werden nur durch fehr dünne eiferne Sproffen gebildet. Ein folches Schaufenfter, welches für einen Blumenladen angelegt ift, befindet fleh »Unter den Linden« in Berlin. Bei Eckhäufern ift die licke fehr häufig abgeftumpft, deren Mauerwerk dann, wie aus Fig. 866 zu erfehen ift, die Ladenthür aufnimmt. Fig. 863 u. 864 zeigen zwei benachbarte Läden, welche nur durch eine dünne, gefprengte Bretter- oder eine /fotVte-Wand getrennt find. Die Eingangsthüren liegen zurück,

wodurch fich in Fig. 864 ein beiden Läden gemeinfamer Vorflur bildet, während in Fig. 863 jeder der erfteren einen Vorraum für fich hat. Die kurze Trennungswand ift nach beiden Seiten hin mit belegten Spiegeln verglaft. In Fig. 865 u. 867 endlich haben beide Läden einen durch Mauerwerk umfchloffenen, gemcinfamen Vorraum, welcher noch den Zugang zur Eingangsthür des Haufes gewährt. Die Eingänge zu den Läden liegen rechts und links hiervon, und zwar entweder fcliräg oder unter rechtem Winkel, eine für fchmale Grundftücke fehr

Fig. 868.

geeignete Anordnung.

465.

Schaufenfter

und

Fenfter.

AA£ DER FENSTER BAND ER

"'ft

Ł tO m

Der Hauptunterfchied eines Schaufenfters in einem Kaufladen von einem gewöhnlichen Fenfter gewöhnliches ift darin zu finden, dafs erfteres feft ift, d. h. nie geöffnet wird und deshalb auch der Einrichtungen zum Oeffnen entbehrt. Allerdings fieht man z. B. in Wien noch die etwas vorweltliche Anordnung, dafs die mehrere Quadratmeter grofsen Schaufenfter, um die Auslagen umtaufchen und ändern, fowie die Glasfcheiben reinigen zu können, nach der Strafse zu geöffnet werden, wo unter die äufsere Kante, um das Durchhängen des fchweren Fenfters zu verhüten, ein hölzerner Bock oder ein Schemel als Stütze gefchoben wird. In anderen grofsen Städten würde

dies fchon polizeilich unlfatthaft fein, weil dadurch der Verkehr auf den Bürger-fteigen gehemmt wird. Auf diefe Einrichtung, die nur in Wien auffallend ift, foll deshalb hier nicht näher eingegangen werden. Beim Reichstagshaufe zu Berlin fuchte man fich nach Fig. 868 dadurch zu helfen, dafs zur diagonalen Aufhängung Strebeftangen angebracht wurden, welche die fchweren Flügel beim Oeffnen und Putzen tragen. Die Zugftange wird durch das eingefchaltete Schraubengewinde erft nach dem Fenftermafs eingeftellt und dann durch die Drehung des Hebelgriffes um einen excentrifchen Zapfen fcharf angefpannt.

466.

Befchlagen der Scheiben mit Schwitz-wafler.

Einem den Schaufenftern anhaftenden Uebelftande, dem Befchlagen der Scheiben mit Schwitzwaffer und fogar dem Befrieren derfelben, wodurch der Einblick voll-ftändig gehindert ift, konnte bis heutigen Tages noch nicht in völlig genügender W eife abgeholfen werden. Das Anbringen eines Doppelfenfters zur Herftellung einer neutralen Luftfchicht verbietet fich aus mannigfachen Gründen, befonders dem, dafs man die fich innen gegenüber liegenden Glasflächen nicht reinigen könnte. In neuerer Zeit wurde verfucht, hin und wieder an den Scheiben Waffer herunterlaufen zu laflfen, um dadurch das Schwitzwaffer und fogar die Eisbildung zu entfernen.

Dies hat fich jedoch gar nicht bewährt, weil durch den Staub, welcher gleichmäfsig verteilt immer etwas am Glafe haftet, fowie durch die organifchen Beftandteile, welche das Waffer enthält, die Scheiben mehr und mehr fchmutzig, und zwar ftreifig fchmutzig, wurden, fo dafs fie von aufsen fchauderhaft ausfahen und fortwährender Reinigung bedurften. Dies ift höchft befchwerlich, weil zu diefem Zwecke immer erft die Auslagen vorher entfernt und dann von neuem geordnet werden müffen.

Man hat demnach nur die beiden alten, bekannten Mittel: einmal, dafs man am Fufse der Scheiben, wie fpäter im einzelnen gezeigt werden wird, durch Ein-fchalten durchbrochener Metallfüllungen kalte Luft eintreten läfst, während die warme oberhalb der Scheiben durch eben folche Gitter oder lange, fchmale Klappfenfter ausftrömt; dann aber, dafs man im Inneren am Fufse der Spiegelfcheiben eine lange Reihe von Gasflämmchen brennen läfst, durch welche warme, trockene Luft erzeugt wird, die unmittelbar an der Glasfcheibe. in die Höhe fteigt und die Bildung feuchter Niederfchläge verhindert. Die Lüftung hat den Uebelftand, dafs die von aufsen eindringende Luft auch eine Menge Staub von der Strafse mitbringt, welcher fich auf den Auslagen lagert und fie verdirbt oder wenigftens unanfehnlich macht; die Heizung aber ift höchft gefährlich, fo dafs fie fich bei Schaufenftern, welche zur Auslage leicht brennbarer Stoffe dienen, einfach verbietet.

Die Trennung des Schaufenfters vom Laden durch eine verglafte Rückwand, welche das innere Fenfter erfetzen könnte, hat auch nur geringen Nutzen. Denn, da die Schaufenfter in der Regel noch mit Gas oder, wenigftens in kleinen Orten, gar Petroleum erleuchtet werden, erwärmt fich in dem kleinen, rings abgefchloffenen Raume die Luft des Abends derart, dafs das Befchlagen der Scheiben nun erft recht vor fich geht. Man müfste deshalb die abfchliefsende Glaswand, wie dies auch bei dem in Fig. 879 dargeftellten Schaufenfter zum Teile gefchehen ift, nicht bis zur Decke des Ladens reichen laffen, fondern fie nur fo hoch machen, als es die Auslagen erfordern, und dann den Schaufenfterraum mit einer Glasdecke verfehen, über welcher die Gasbeleuchtungskörper liegen, die auf diefe Weife wohl den Laden, nicht aber die Luft im Schaufenfter erwärmen.

467.

Rückwand des Schaufenfters.

Bei elektrifcher Beleuchtung ift allerdings die Erwärmung des Raumes und das Befchlagen der Scheiben nicht zu befürchten. Wo diefe in Benutzung ift, wird jetzt meift auch auf den unfchönen Glasabfchlufs nach dem Laden zu, fowie auf Lüftung und LIeizung durch kleine Gasflammen verzichtet, das Schaufenfter alfo gänzlich dicht gemacht, der Glasverfchlag aber durch eine nur niedrige Rückwand erfetzt, welche den Hintergrund für die Auslagen abgiebt und danach ausgebildet wird. Bei einer Höhe von 1,50 bis 2,00 m wird fie nach oben dekorativ abgefchloffen und aus verfchiedenartigen Materialien angefertigt. Geftemmte Holzarbeit mit Füllungen aus Holz, Glas, letzteres fowohl mattiert und mit Mufterung geätzt, als auch mit Silber belegt, oder aus verfchiedenfarbigem Sammet oder Plüfch, welcher feines ftumpfen Ausfehens und der freien Wahl der Parbe wegen fich für den Hintergrund befonders eignet, dann eiferne Rahmen mit Füllungen aus Glas oder Stoff werden häufig angetroffen. Entweder ift der Hintergrund, der eine den jeweiligen Verhältniflen entfprechende Grundrifsanordnung erhält, mit dem oft treppenartigen Unterbau des Schaufenfters feft verbunden und kann, mit jenem zufammen auf Rollen und Schienen ruhend, in den Laden hineingefahren oder gefchoben werden, um die Auslagen neu ordnen zu können; oder die einzelnen Tafeln der Rückwand find durch Scharniere miteinander verbunden und die Geftelle

des Schaufenfters oder deffen Unterbau feft, fo dafs fich die einzelnen Teile der Rückwand auseinander klappen laffen.

Wird die letztere durch einen bis zur Decke des Ladens reichenden Glasabfchlufs gebildet, fo mufs diefer, wie beim Schaufenfter in Fig. 873, mit verfchiebbaren oder fonft wie zu öffnenden Thüren verfehen fein, um an die Auslagen herankommen zu können. Die Grundrifsausbildung diefer Verfchläge richtet fich, wie aus Fig. 856 bis 867 zu crfehen ift, ganz nach den Abmeffungen der Läden, der Lage der Eingangs-thiiren u. f. w. Befonders wird hierdurch die etwaige Abftumpfung der Ecken bedingt.

Da felbft bei elektrifcher Beleuchtung durch Kurzfchlufs oder, bei Bogenlicht, durch herunterfallende glühende Kohlenftücke öfter Schaufenfterbrände entftanden find, fo wird in gröfseren Kaufhäufern gegenwärtig von einer Innenbeleuchtung der Schaufenfter gänzlich abgefehen und die Erhellung durch an der Aufsenfeite der letzteren vorgehängte Bogenlampen erreicht.

*68.

Ofienlaflen des Schaufenfters

Auf das Anbringen eines Schutzes des Schaufenfters und der Thüren durch Rollläden u. f. w. wird heute oft in den Hauptftrafsen der grofsen Städte verzichtet. Infolge hei Nachucit. der Belebtheit der Strafsen während der ganzen Nachtzeit ift die Sicherheit eine gröfsere, wenn dem Publikum die Möglichkeit gegeben ift, in die Läden von aufsen hineinzufehen, als wenn diefelben dem Einblicke durch den Ladenverfchlufs völlig entzogen find.

469.

Einteilung

der

Schaufenfter.

Man kann bezüglich der Konflruktion, wie fchon aus Fig. 856 bis 867 hervorgeht, hauptfächlich drei Arten von Schaufenftern unterfcheiden, nämlich:

1)    folche in Oeffnungen, welche durch Mauerwerk begrenzt find;

2)    folche in Oeffnungen mit fichtbaren eifernen oder fteinernen Stützen, und

3)    folche, in welchen die eifernen Stützen durch Holz- oder Eifenumkleidung verdeckt werden.

Fig. 869 2(i9).

■fl

V.'.V

teu,

î&£î

ÆM

1|₅ w. Gr.

Bei der erden Art wird das Mauerwerk teils mit Anfchlag verfehen, teils bleibt es ohne einen folchen. Dies hat auf die Konflruktion der Umrahmung des Schaufenfters nur einen höchft geringen Einflufs; doch bietet die Aufmauerung des

Anfchlages den Vorteil, die Umrahmung faft ganz, verbergen zu können, fo dafs ziemlich allein die Glasfcheibe von aufsen fichtbar bleibt. Der erfte Fall ift durch den Grundrifs in Fig. 878 veranfchaulicht, wo nur ftatt der eifernen Umrahmung Mauerwerk oder Häuflein zu denken ift; der zweite ift dort oder aus Fig. 869aü9) erfichtlich. Bei Verwendung einer freiftehenden Stein- oder eifernen Säule liegt, wie aus Fig. 869 hervorgeht, ein breiter Rahmen hinter derfelbcn, an den fich lotrecht die Seitenwände des Schaufenfters anfchliefsen. Die dritte Art der Konftruktion, die Umkleidung der äufseren Stützen durch Holz, wird heute kaum noch ausgeführt, da fie, weil das Holzwerk den Witte-rungseinfliiffen zu fehr ausgefetzt ift, unfolide und nicht dauer-^ haft ift. Schwierigkeit bietet fie aber nicht im geringften, zu —    mal ähnliches in Fig. 869 u. 878 geboten wird, fo dafs hier

rig. 870.

nicht näher darauf eingegangen werden foll.

470.

Nut für die Jaloufie.

Me w- Gr.

Bei der Umrahmung des Schaufenfters hat man zu unter-fcheiden, ob die Nut für die Jaloufie aus Holz oder Eifen bc-ftehen foll. In erfterem Falle ift die hölzerne Umrahmung nach Fig. 869 aus zwei Teilen zufammengefetzt, dem inneren, welcher die Glasfcheibe aufzunehmen hat, und dem äufseren, welcher die Nut für die Rolljaloufie enthält, deren innere Begrenzung aber durch das erftere Rahmenholz gebildet wird. Ift die Nut durch ein C-Eifen dargeftellt, fo befteht der Holzrahmen aus einem Stück, auf welches das Eifen feftgefchraubt wird. Fig. 870 zeigt die höclift einfache Zufammenfetzung einer eifernen Umrahmung, welche dazu dient, bei einer fehr umfangreichen Schau-fenfteranlage fowohl die Rolljaloufie, als auch die Glasfcheibe zu teilen.

471.

Spiegelfcheiben.

Ueber das Befeftigen der Spiegelfcheiben in der Umrahmung ift bereits in Art. 105 (S. 108) des vorliegenden Heftes das Erforderliche gefagt worden. Man hat fich davor zu hüten, diefe Spiegelfcheiben zu nahe an die Jaloufie heranzubringen, weil bei ftarken Stürmen die letztere mitunter einwärts gebogen wird, wodurch die Scheiben eingedrückt werden. Befonders bei fehr grofsen Schaufenftern ift dies fchon oft vorgekommen.

472.

Einzelheiten der

Der Konftruktion.

Fig. 871 2ß9).

ff

In F'ig. 869 ift d der Rahmen, welcher hauptfächlich das Schaufenfter bildet und eine Stärke von 4,5 bis 8,0 cm hat Mit ihm verleimt und verfchraubt ift der Rahmen a, welcher die zur Aufnahme der Rolljaloufie beftimmte Nut enthält. Viertelpilafter b könnte durch einen Maueranfchlag erfetzt fein. Den unteren, wagrechten Teil des Rahmens zeigt der Schnitt in Fig. 871 ²⁰⁹). Die heruntergelaffene Jaloufie fetzt fich auf das mit d verbundene Rahmen-ftiiek auf, welches mit dem entfprechenden unteren zur Aufnahme eines in Zink oder Eifen gegoffenen Lüftungsgitters / dient. Oft wird diefes aber in den Rahmen d und den entfprechenden unteren ebenfo mit Leiften, wie die darüberliegende Spiegelfcheibe, eingefetzt, fo dafs die Jaloufie weiter herabgeht, fich auf die fteinerne Fenfterbank auffetzt und fomit auch das Gitter verfchliefst. m find die Oefif-nungen, durch welche die durch das Gitter l einftrömende Luft nach oben, in den Schau

T*l

Fig. 872.

Fig. 874.

.timt

Hg)

's

wÈ)

rr.

— 60

mm

-,

"i

V’.

-c

mçr.

Fig- 873*

Fig. 875.

îfr

•:<v-

••

..

"çrraü,

r nM

æT\\ .

vO

Diefe Oeff-

fenfterraum, gelangt, nungen werden in der wärmeren Jahreszeit, um das Eindringen von Staub zu verhindern, durch Korke, Holzftöpfel oder auch nur durch darübergelegte Papierbogen gefchloffen. Fig. 872 bis 875 geben eine Anzahl folcher Gitter nach dem oftmals genannten Mufterbuclie von L. Mann-ßädt & Co. in Kalk bei Deutz.

h in Fig. 869 u. 876 find die eifernen Gabelftützen, • welche die Achfe der Jaloufiewelle tragen. Die Eingangsthür ift gegen das Fenfter etwas zurückgefetzt, weil der Thiir-driicker fonft dem Herablaffen der Jaloufie hinderlich fein würde. Hinter der eifernen Säule geht der Rahmen a hindurch, befteht aber aus zwei durch eine Feder verbundenen Stücken, um jedes Werfen zu verhindern. Die Mittelfuge ifl: durch die Säule völlig deckt. Ebenfo würde dies bei Steinfäulen auszufuhren fein. Wird das ganze Schaufenfter In Eifen kon-

Fig. 876 28fl).

;J *!

ver-

y*

li

f“'

rüSÏS

% w. Qr.

ftruiert, fo ift der Rahmen a durch ein einziges breites Blech erfetzt. Der Anfchlufs der Seitenteile des Auslageraumes, fowie die Konftruktion der verglaften Rückwand gehen aus Fig. 869, 871 u. 881 deutlich hervor.

473-

Oeffnung oberhalb der Glasfcheibe.

Die Oeffnung oberhalb der Glasfcheibe wird dadurch gebildet, dafs letztere etwa 10 bis 15cm unterhalb des oberen Rahmens d endigt, und zwar an einer wagrechten Sproffe, welche zugleich dem fchmalen, aber langen Klappfenfter als Rahmen dient. Manchmal hilft man fich dadurch, dafs man die Glasfcheibe überhaupt nicht bis an den oberen Rahmen reichen läfst, wodurch ein Schlitz entlieht, der nur durch die heruntergelaffene Jaloufie gefchloffen werden kann. Dies hat den Uebelftand, dafs im Sommer der Staub eine Oeffnung zum immerwährenden Eindringen findet.

474-

eines

neueftcr Konftruktion : Unteres Gefchofs.

In Fig. 878 bis 880 ift die Gefamtdarlfellung eines Schaufenfters neuerer Konftruktion (nach Motiven der Architekten Kayfer & v. Grofzhehn in Berlin) gegeben.daHl^™u Wie dies in grofsen Städten jetzt meiftens gefchieht, ift auch das obere Stockwerk Schaufenfters für Handelszwecke benutzt, fo dafs die Eifenkonftruktionen zwifchen den mit poliertem Granit bekleideten Pfeilern durch zwei Gefchoffe hindurchreichen. Häufig ift auch das Kellergefchofs mit hinzugezogen, fo dafs das Schaufenfter des Erdgefchoffes, bezw. die Glasfcheibe, welche an geeigneter Stelle geflofsen, alfo aus zwei Stücken zufammengefetzt werden mufs, nebft der Jaloufie bis unten, auf die Sohle des Kellcr-gefchoffes, herabreicht. Plierdurch wird ein Lichtfchacht notwendig, der jedoch nicht

Eig. 877.

'Ü w. Gr.

vergittert fein darf, fondern mit einem Geländer einzufriedigen ift, welches die Einficht weniger, wie ein wagrecht oder fchräg angebrachtes Gitter, verfperrt. Der Stofs der Spiegelfcheiben gefchieht entweder mit Hilfe einer feinen Meffingfproffe in I-Form oder dadurch, dafs eine auf die andere unmittelbar aufftöfst und beide hin und wieder durch Schrauben, wie fie in Fig. 877 verdeutlicht find, zufammen-gehalten werden. Hierbei wirkt der Stofs noch weniger ftörend als bei Verwendung jener fchmalen Sproffe.

Wie aus den Grundriffen und Schnitten in Fig. 878, 879 u. 880 hervorgeht, find die zwifchen den gemauerten und mit Granit verkleideten Pfeilern befindlichen Konflruktionsteile fämtlich aus Gufseifen hergeftellt. Der Falz für die Rolljaloufie befteht aus einem C-Eifen ; im übrigen ift jedoch für die eigentliche Schaufenfterkonftruktion Holz verwendet. Ein quergeftrecktes C-Eifen dient zur Unterfttitzung des unteren wagrechten Rahmenfchenkels und zugleich zur Befeftigung des fchrägen Lichtfehachtgitters.

Hinter dem C-Eifen find die kleinen Oeffnungen kenntlich, welche zur Lüftung des Schaufenfters und als Hilfsmittel gegen das Befchlagen der Scheiben dienen. Reicht das Schaufenfter in den Lichtfchacht hinein, fo fehlt natürlich das C-Eifen mit dem darauf befindlichen Rahmen, welcher wefentlich tiefer angebracht ift.

Je höher der Boden des oberen Schaufenfters über der Oberkante der Strafse und je mehr die Vorderkante desfelben von der Glasfcheibe abliegt, defto befier laffen fich die im tieferen Teile des Schaufenfters, bezw. im Kellergefchofs ausgelegten Waren betrachten. Doch hat dies feine Grenzen, und fo wird man den Boden des oberen Schaufenfters kaum höher als 1 nt über dem Strafsenpflafler anbringen können, wenn es möglich fein Toll, die darauf liegenden Waren noch deutlich zu fehen. Die Unterftützungen des Schaufenfterbodens fucht man möglichft zu verbergen, fo dafs er häufig nur aus einem dünnen Brett oder gar nur aus einer ftarken Spiegelglasfcheibe zu beftehen fcheint. Dies läfst fich dadurch erreichen, dafs man z. B. von einem unter der Hinterkante des Schaufenfters, alfo unter feiner Rückwand angeordneten Träger aus Konfolen zur Unterftiitzung jenes Bodens nach vorn reichen läfst, deren Höhe fich gegen die Schaufenfterfcheibe zu fo verringert, dafs fie von aufsen gar nicht fichtbar find. Die Konftruktion eines folchen Schaufenfters ift demnach fehr einfach.

i Fig. 881 giebt die Einzelheiten eines Mittelpfeilers mit feiner Verkleidung, dem Rahmen des Schaufenfters und feiner Rückwand, fowie der Eingangs- und Windtangsthür, der Schnitt CD in Fig. 880 den Windfang felbft, über den in Art. 231 (S. 196 u. 197) das Nötige gefagt ift.

Die Beleuchtung diefes Schaufenfters, deffen Rückwand in Schiebethüren befteht, erfolgt des Abends

■

Eś

Fig. 878.

D

B

1

si

1

1

B

«

J

w ii

IM

I

j=

tit

'[

1'

Tt

I

I

«

I

I

I

I

I

1

.

S

I

■

1

=î

1

1

1

1

C

A

>

>

/

/

»/

durch elektrifches Gliihlicht, und zwar find die Lichtquellen im Schnitte AB (Fig. 879) unterhalb der Kante a beteiligt. Bei Gasbeleuchtung wäre des in Art. 466 (S. 371) Gefagten wegen anzuraten, die

wagrechte Decke a b zu ver-glafen und die Beleuchtungskörper oberhalb derfelben anzubringen , damit im Schau-fenflerraume keine Wärme entwickelt wird.

Ueber dem Schaufenfter liegt der Rollkatlen der Jaloufie mit Klappe, fo dafs die Rolle, die in dem an den I-Trägern beteiligten Achslager ruht, leicht ausgehoben werden kann. Im übrigen itl die Kontlruktion noch im einzelnen durch Fig. 876 erläutert und durch das in Art. 447 (S. 352) Getagte erklärt.

Das Firmenfchild befiehl in einer fchwarzen Glasplatte, welche etwas fchräg getlellt itl, weil dadurch einmal das Lefen der Buchftaben von unten aus erleichtert wird, dann aber be-fonders der Staub weniger leicht an der Glasplatte haftet. Letztere wird oben in einen kleinen Falz eingefchoben und unten durch ein vorgefchraubtes kleines Winkeleifen feftgehalten. Das über der Thür befindliche Fentler itl zum Aufklappen eingerichtet.

Die Räume im Ober-gefchofs find als Reftau-rant gedacht und deshalb die grofsen Fenfter nach oben verfchiebbar angenommen. Fig. 882 u. 883 geben die Einzelheiten.

Fig. 879.

Fig. 880.

ff

-a

<\

’Y

’Ji

ar

'er

tr

c.'-J

fï

475-

Oberes

Gcfchofs.

SD

tr

JË

A-B

C-D

Hiernach itl nur erwähnenswert, dafs das Fentler durch abgerundete Meffingtlifte geführt wird und die Dichtung des oberen wagrechten Schenkels dadurch erfolgt, dafs mittels Flügelfchrauben, wie aus Fig. 882 erfichtlich, derfelbe an den felltlehenden oberen Fenfterteil angedrückt wird. Zum Zwecke der Dichtung an den Seiten find um Scharniere bewegliche Leiften angeordnet,

476.

Erfatz des Holzes durch Eifcnteilc.

477’

Eifernc

Laden-

verfchlüfle.

478.

Aus einzelnen Gliedern beftehende Rolljaloufien.

welche durch ähnliche Fltigelfchrauben an das Schiebefenfler geprefst werden und zugleich einen Gummifchlauch in die feitwärts kenntlich gemachte Rinne quetfehen. Um nun das Fender einer etwaigen Ausbeflerung wegen gänzlich herausnehmen zu können, mufs jene Reifte umgeklappt werden, was nur möglich id , wenn die Arme, welche zur Führung der Fltigelfchrauben dienen, wie die Pfeilrichtung in Fig. 883 andeutet, heraufgedreht werden.

Sämtliche Holzteile eines fol-chen Schaufensters laffen fich natürlich durch Eifenkonftruktion erfetzen, wozu die Benutzung des oftmals genannten Profilbuches des Façoneifen-WalzWerkes von L. Mannßädi & Co. in Kalk bei Köln nicht genug empfohlen werden kann. Die Ausführung kann nach dem in Art. 58 (S. 63 bis 66), fowie in Art. 258 (S. 236 u. 239) Gefagten, fowie nach den dort gegebenen Abbildungen keine Schwierigkeiten bereiten.

Hier fei nur noch einiges über die bei Schaufenftern häufig gebrauchten eifernen Ladenverfchlüffe und ihre Aufzugsvorrichtungen gefagt, da fich die hölzernen Jaloufien in nichts von den in Art. 448 bis 451 (S. 355 bis 358) befchriebenen unterfcheiden.

Von eifernen Ladenverfchlüffen giebt es hauptfächlich drei Arten:

1)    die aus einzelnen, den Holz-ftäben entfprechenden Gliedern begehenden Rolljaloufien;

2)    die Plattenjaloufien, und

3)    die Wellblechjaloufien.

Die aus einzelnen Gliedern begehenden Rolljaloufien werden heute nur noch fehr feiten angewendet. Jeder einzelne Blechftreifen ift 8 bis 10 cm breit. Sind diefelben nur oben und unten dreiviertelkreisförmig umgebogen , fo dafs fie die Geftalt eines S bekommen, und dann ineinander gefchoben, fo hat dies den Nachteil, dafs fie, einfach ineinanderhängend, beim Herunterlaffen der Jaloufie ein lautes und fehr unan-

Fig. 881.

......j

Hü

irl

Hi

m-

HH

¹ lio w- Gr.

Fig. 882.

14 ■

Uri

Her-

Fig. 883.

genehmes Geräufch verurfaclien und, am Fufspunkt angelangt, fich bis zu einem gewiffen Grade noch an den Gelenkftellen ineinander fchieben laffen, fo dafs fich die Gefamtlänge der Jaloufie dadurch verkürzt. Beim Oeffnen derfelben ziehen fich die einzelnen Glieder zunächft wieder auseinander. Um diefem Uebel-ftande abzuhelfen, wurden die einzelnen Blechftäbe oben und unten nur halbkreisförmig gebogen und fo zufammengefetzt, dafs der untere Halbkreis des oberen Streifens immer den oberen Halbkreis des unteren deckte. Sämtliche Stäbe wurden dann auf zwei oder mehrere Scharnierketten genietet, welche den Zusammenhang

der Jaloufien bewirkten. Abgefehen von der Koft-fpieligkeit, hatten letztere den Fehler, dafs die Scharniere ftark litten und, weil ein Oelen kaum ausführbar war, beim Bewegen der Jaloufien alle möglichen, unleidlichen Töne hervorbrachten. Am beften find deshalb noch die Jaloufien mit Endketten, welche Schwatlo in feinem unten genannten Werke ²⁷⁰) folgendermafsen befchreibt.

»Diefe Jaloufien find nach Fig. 884 ²⁷¹) fo gefertigt wie die gewöhnlichen; an beiden Enden find 3V2mm Harke Stifte a an die Bleche genietet, welche an der einen Seite bis auf etwa 7mm Breite abgefeilt find. Auf diefe find die Glieder b der Kette aufgefchoben ; fodann werden auf diefelbe kleine, kreisrunde Scheiben c gelegt und die Enden der Stifte a vernietet. Die Jaloufien haben den Vorzug der gröfseren Haltbarkeit und leichteren Handhabung. Allerdings find fie auch nicht unbedeutend teuerer als die gewöhnlichen eifernen Jaloufien.«

In den unteren Stabumbiegungen fammelt fich leicht Befclilagwaffer, weshalb es vorteilhaft ift, diefelben in gewiffen Abftänden anzubohren. Der unterfte Stab erhält nur einen Wulft und dafür an der unteren Kante einen angenieteten Flach-eifenftab von 50 bis 80 mm Breite. Ebenfo ift nur die Unterkante des oberften Stabes, und zwar nach innen, gebogen, damit kein Schlagregen in das Innere der Jaloufie dringen kann. Wegen des grofsen Gewichtes des Ladens belog. 8852,2). fjeht nach Fig. 885 ²⁷²) die Welle, auf welche er fich aufrollt, aus einer vierkantigen eifernen Achfe a, welche mit zwei zufammengeleimten halben Holzwalzen umkleidet ift, fo dafs fie einen Durchmeffer von 10 bis 15 erhält. Im übrigen unterfcheidet fie fich in nichts von den bei den hölzernen Jaloufien verwendeten Wellen.

Diefe Läden find faft gänzlich durch die Wellblech)aloufien verdrängt worden, welche fpäter behandelt werden follen.

Auch die Schiebeläden werden, in Deutfchland wenigftens, nur feiten ange-

Fig. 884 271).

Uli

A/00-/20

l|j5 w. Gr.

wendet.

!|3 w. Gr.

cm

Diefelben beftehen aus mit Blech bekleideten, eifernen Rahmen, welche, je nachdem es der vorhandene Raum geftattet, nach unten, zur Seite oder, wie dies meiftens der Fall ift, nach oben gefclioben werden. Ebenfo hängt es von den räumlichen Verhältniffen ab, ob zum Ladenverfchlufs eine einzige grofse Tafel verwendet werden kann oder ob diefelbe in einzelne, über die ganze Breite des Schau-

479-

Eiferne

Schicbelädcn.

270)    Der innere Ausbau etc. Halle 1870. S. 115.

271)    Nach ebendaf., S. 115.

272)    Fakf.-Repr. nach: Lüdicke, a. a. O., Taf. 16.

fenfters hinwegreichende Teile zerlegt werden mufs, welche fich beim Hochwinden übereinander fchieben, wobei fie feitlich in je einem Syftem paralleler Nuten geführt werden. Im unten genannten Werke 2 73) wird diefe Einrichtung (b ig. 886 bis 891 ²⁷¹) folgendermafsen befchrieben.

»Fig. 891 giebt den Grundrifs der beiden Fenfter mit der Thür in der Mitte und die Anordnung der Verfchlufsvorrichtung, Fig. 887 die äufsere Anficht des Verfchluffes nach Ilinwegnahme der gegoffenen

Fig. 886.

Fig. 887.

Fig. 888.

Mi

118

ii

■%<

Fig. 889 ²⁷⁴).

§t§

*ho w- Gr-

81

y^VT_i^____vVi_VrV^

V;

li

ff

StT

«I

|T"

AL,

Fig. 890.

jt±

Au.sscn Si»nc

Fig. 891.

JUo w. Gr.

Pfeilerverblendung, Fig. 886 den Durchfchnitt nach der Linie aß in Fig. 891, Fig. 890 den wagrechten Schnitt y 3 in Fig. 886, Fig. 888 den lotrechten Durchfchnitt durch die Mitte des Schau fen (lers, Fig. X das untere Ende der Ladenteile / und 2 in Fig. 887 mit Anficht der Führungen und endlich Fig. 889 die Führungen zu beiden Seiten eines Ladens.

Der Verfchlufs befleht aus 5 fich übereinander fchiebenden Tafeln harken Eifenbleches (Fig. 887) welche mittels einer Kurbel (Fig. 886), fowie zwei mit Winkelrädern verfehenen und oben durch eine Welle verbundenen Schraubenfpindeln mit geringem Kraftaufwande auf- und abwärts bewegt werden. Die

213) Breymann, G. A. Allgemeine Bau-Kontlruktions-Lehrc. Teil III. 5. Aufl. Leipzig 1890. ³‘*) Fakf.-Repr. nach ebcndaf., Taf. 85.

'•;x

Sii:

4-

TOT

& ii

I '! I

4<

y

%.y

yy, .

i\i

Uh

t:

J,,

HI

i.

Fig. 895.

i    i'Lar

IflESSr

Fig. 892”»).

Fig. 893.

1-

5=i    .......:

> \    V/

! i &<

/<<

i'

'■

<>

iK

4C

■y

4<[

.w

'yjp

<3

>$■

>p

/i/

«•

«- o.Sc . _

.!

ai

ftl

7?=ir

;; s

MaAOiwrt

«=

-I

rrrr

u Sol du m

Trolbrtr

Fig. 894.

nnni

--ass

-s

.. I.

f*ü*s

•%y

Fig. 896 ²⁷⁵).

PMMW

i.

SU

mmmmmm^

.....- P.3S-------

VlO. bezw. ]|lO w- Gr.

Bewegung kann beliebig unterbrochen und die Kurbel (ich felbft überladen werden, ohne dafs man eine Sperrvorrichtung nötig hätte, weil das auf den Schrauben ladende Gewicht das Werk nicht in Bewegung fetzen kann.

480.

Syftem

Chèdeville.

Fig. 897. . Fig. 898 ²⁷⁵).

St'

«SS

■

.n

Die Schraubenfpindeln fitzen unten in den gufseifernen Stühlen a (Fig. 886 u. 887) und find oben durch gufseiferne Bügel b geführt. Bügel und Stühle find mittels Steinfehrauben beteiligt. Ebenfo läuft «lie wagrechte Welle c (Fig. 887) , welche die Bewegung der einen mit der Kurbel direkt verbundenen Schraubenfpindel auf die andere überträgt, in gegoltenen Lagern dd.

Die auf- und abgehende Bewegung der Läden gefchieht mittels innerhalb mit Schraubengewinden verfehener und in die Schraubenfpindeln eingreifender Muffen ff (Fig. 887), welche mit der unterlten Blechtafel vernietet find und lleigen oder fallen, je nachdem man die Kurbel in der einen oder der anderen Richtung dreht.

Jede Blechtafel ift unten mit einem Winkeleifen w (Fig. X) und oben mit einem Flacheifen s verteilen. Die unterfte Tafel, welche bei ihrer aufwärts gehenden Bewegung mittels des Winkeleifens 7u zu-nächlt die zweite, fodann die dritte Tafel hebt, bis fich die fünf Tafeln hinter dem gegoltenen Gefims q (Fig. 888) verborgen haben, hat noch eine befondere Verlteifung t. Um die Blechtafeln in gehörigem Abltande voneinander zu erhalten, wird jede derfelben in einem befonderen Falz geführt (Fig. 889), deren fomit bei vorltehendem Beifpiele 5 notwendig find.

Diefe Führungen werden aus Harken Eifenblechfchienen a (Fig. 889) gebildet, zwifchen welche von Zeit zu Zeit kurze Blechltücke bb zur Herllellung der Falze gefetzt werden. Die Dicke derfelben ilt etwas gröfser als die des Ladens, damit fich letzterer leicht und frei in den Falzen bewegen kann. Die Führung wird mit dem gegoltenen Rahmen d durch Nietung verbunden, worauf die gufseifernen Platten f, welche die Pfeiler bilden und die Verfchlufsvorrichtung verllecken, aufgefchraubt werden. Da, wie anfangs bemerkt, jeder der 3 Ladenverfchltiffe für fich bewegt wird, fo find auch 3 Kurbeln notwendig, deren Lage im Grundrifs (Fig. 891) mit A bezeichnet ift. Zum Auffetzen der gegoltenen Pfeilerplatten befitzt der mit Steinplatten und Deckel verkleidete Sockel einen entfprechenden Vorfprung. Das Quadratmeter diefer Läden wiegt mit Zubehör 86,4 kS.

Die Bewegung folcher Läden ift eine fehr langfame, fo dafs für das Oeffnen und Schliefsen derfelben eine längere Zeit erforderlich ift. Dies foll das Syftem Chèdeville, welches durch Fig. 892 bis 8962 75) erläutert wird, verhüten und zugleich die dafür aufzuwendende Kraft verringern. Die Höhe der einzelnen Tafeln ift hierbei verfchieden und nimmt nach unten zu ab, fo dafs z. B. bei der Höhe des Laden-verfchluffes von 2,50 m die unterfte Tafel 0,<to m, die oberfte 0,üo m hoch wird. Der Unterfchied in der Höhe der 5 Tafeln beträgt fomit je 5 cin. Diefelben find durch verftellbare, ebenfalls ungleich grofse, rhombifche Zangen f miteinander verbunden, deren Befeftigungspunkt an den oberen Rändern der Tafeln hegt. Wird die untere Platte nun aufgezogen, fo wird mittels diefer Zangen die Bewegung auch den übrigen Tafeln mitgeteilt, fo dafs das Aufziehen, derfelben ebenfo lange dauert, als die ganze Bewegung der unterften Platte.

Während die vier oberen Tafeln, wie bei a in Fig. 896 zu er-fehen ift, in eifernen Leiften geführt werden, tritt die unterfte Platte b zwifchen dem am Holzrahmen des Schaufenfters aufgefchraubten Winkeleifen c und der innerften Führungsleifte hindurch, um die zum Aufziehen erforderlichen Ketten, fowie diejenigen des Gegengewichtes daran beteiligen zu können. Diefes Gegengewicht liegt feitwärts und wird durch die Schenkel zweier Winkeleifen geführt (Fig. 892 u. 894).

Damit kein Ausbiegen der unterften Platte ftattfinden kann, ift, wie aus Fig. S95 hervorgeht, die Ilolzkonftruktion an der Thür noch einmal zu einer abfteifenden Führung benutzt.

Die Bewegung des Schaufenfterverfchluffes gefchieht mittels zweier Ketten ohne Ende, welche zu beiden Seiten desfelben über Rollen, i und J in Fig. S92, geleitet find, von denen die oberen mit der Walze g zufammenhängen; hh find ihre Lagerböcke. Die Achte der einen unteren Rolle lieht lotrecht zur Mauer und reicht in den Gefchäftsraum hinein, um mittels einer Kurbel den Mechanismus in Thätigkeit fetzen zu können (Fig. 893). Die feitlich vorftehenden feile der unterften Platte b find an diefer Kette beteiligt, ebenfo an

der Kette des'Gegengewichtes, welche oben über die Rolle k geleitet ift. Das übrige geht aus den Abbildungen deutlich hervor.

481.

Aufzugsfyflem

Lazon.

Von den vielen verfchiedenen Aufzugsfyftemen, die hauptfächlich in Frankreich fehr zahlreich find, fei nur das Syftem Lazon erwähnt, welches in Fig. 897

Fig. 899 ²⁷⁵).

■4

C5 '

--—TS

bc

ir

M-----

sg'r-

5.

PM*

s.

Fig. 902 ²⁷⁵).

-i

_A

..._S V _...

SSS

- o.n>“

... -X.

■■

TT

.i

.1

Fig. 901.

Koca

*:•* -

■ii :«

11

w.

łii

Fig. 903.

J,

¹¹

iii

„u U

'ho w. Gr.

J'i0 w- Gr.

Wie

u. 89s²⁷⁵) feine Erklärung findet. Hier hängt die unterfte Tafel an Stahlbändern a (Fig. 898), welche fich auf einzelne Wellen der wagrechten Achfe aufrollen. aus Fig. 898 zu erfehen, hemmt eine Klinke d die weitere Bewegung, wenn das Stahlband a abgewickelt ift. Im übrigen dürften die beigegebenen Abbildungen keine Zweifel hervorrufen.

Mitunter fucht man die Bewegung des Ladens auf hydraulischem Wege herbeizuführen. Fig. 899 bis 903 27r>) geben Auffchlufs über eine derartige Anlage. Hierbei ift das Gegengewicht und zugleich das Getriebe durch einen gufseifernen Kolben F erfetzt, welcher mittels der Kette B mit der unterften Tafel des Ladens in Verbindung fteht. Das Gewicht diefes Kolbens, welcher fich im fchmiedeeiferncn Cylinder H bewegt, mufs etwas gröfser als dasjenige des Ladens fein.

482.

Hydraulifchcs

AufzugfyAcm

J ift die Dichtung zwifchen Kolben und Cylinder, K das Zu- und Abflufsrohr des Waffers, J ein Dreiweghahn, welcher vom Gefchäftsraume aus mittels der Auffatzftange N und des Getriebes OP in Fig. 899 gefchloffen oder geöffnet wird. Während an der einen Seite des Schaufenfters das Gewicht des Ladens durch die Schwere des Kolbens ausgeglichen wird , mufs dies an der anderen durch das Gegengewicht E (Fig. 902) gefchehen. Die gleichmäfsige Bewegung wird dadurch bewirkt, dafs die wagrechte Achfe der beiden Kettenzahnräder über die ganze Breite des Schaufenfters hinwegreicht, fo dafs beide Räder gleichzeitig in Bewegung gefetzt werden.

Die ganze Konftruktion ift eine fehr einfache und. dürfte zu Klagen keine Veranlaffung geben, wenn nicht etwa das Waffer der Leitung abgefperrt wird. Für folche Fälle mufs man im Dachraume des Ilaufes einen kleinen Behälter mit etwa 70* Waffer bereit haben, welcher mit dem Zuleitungsrohre K in Verbindung fteht. Auf rein mechanifchem Wege den Ladenverfchlufs zu öffnen, wäre unmöglich.

Hat man genügende Tiefe, fo werden Schaufenfterverfchliiffe, die aus einer einzigen grofsen Tafel beftehen, wohl auch in den Keller hinabgelaflen, wodurch einzigen Tafel, allerdings dort der anftofsende Raum gänzlich dunkel bleibt. Eine hübfehe derartige Anlage ift in Teil III, Band 2, Heft 1 (Fig. 947 u. 948, S. 512) diefes »Handbuches« dargeftellt und befchrieben.

Die fchwere Tafel ift durch ein im Keller liegendes Gegengewicht balanciert, deffen zugehöriges Drahtfeil über einen Flafchenzug geleitet ift. An der oberften Rolle diefes Flafchenzuges fitzt feitwärts ein Zahnrad, in welches eine Schraube ohne Ende eingreift, welche mit der Uber dem Fufsboden des Gefchäftsraumes liegenden Kurbel verbunden ift und durch diefe gedreht wird. Natürlich mufs die Einrichtung des zu benutzenden Vorgeleges ganz dem Gewicht des Ladens entfprechen. Eine am F'ufsboden mit Scharnieren befefligte eiferne Klappe fchliefst den fchmalen Schlitz, in welchem der Laden nach unten verfchwunden ift.

Vor allen bisher befchriebenen Ladenverfchlüffen verdienen die aus gewelltem Stahlblech entfehieden den Vorzug. Sie beftehen in der Regel bis zu einer Breite von 4 m aus einem einzigen, mehr oder weniger tief gewellten Stahlblech, bei gröfseren Läden aus mehreren durch Nietung miteinander verbundenen Blechtafeln und find bei gröfserer Sicherheit gegen Einbruch leichter als befonders die aus einzelnen, ineinander gehangenen Streifen beftehenden Rollläden. Die gewellte Form der Bleche giebt die nötige Biegfamkeit zum Aufrollen. Die Abmeflungen der Wellen find verfchieden, und es beträgt die Höhe etwa 12 bis 15mm, die Länge derfelben etwa 26 bis 32min. Mufs ein Zufammenfetzen einzelner 1 afeln ftattfinden, fo gefchieht die Verbindung mittels

483-

I.adcnvcrfchlii Ae aus einer

484.

I .adenvcrfchlii flfe aus gewelltem Stahlblech.

Fig. 904.

Fig. 905 *’•).

il

hi

s9

mi-

I V»'¹

Fig. 9o627G).

w/mm

80 bis 100

amimr.Tr*

Süll

-A-r-v

111

'/////////'/V///A

w. Gr.

voneinander abftehender Niete. Die Stärke der Bleche beträgt etwa 0,3 bis 0,4 mm.

Um das unangenehme Geräufch beim Bewegen diefer Well-blechjaloufien zu befeitigen und regelmäfsiges Auf- und Abwickeln zu erzielen, werden die in den Führungsnuten laufenden Ränder häufig mit Lederriemen bekleidet, welche auf die einzelnen Wellen I genietet find. Dies gefchieht in der durch Fig. 904 bis 9062 7 ü) erläuterten Weife. Hierbei wickeln fich die Bleche nicht fo eng zufammen wie unbelederte, und der Rollkaften erfordert deshalb einen gröfseren Umfang. Die Abmeffungen der E-Eifen, welche zur Führung dienen, fchwanken je nach der Breite des Schau-fenfters und der Gröfse der Wellen zwifchen 20 nim lichter Weite und 25 mm Tiefe, fowie 45 mm lichter Weite und 50 mm Tiefe. Als Mindeftmafse der lichten Weite von aufgerollten Stahlblechjaloufien find anzunehmen:

mm

Höhe der Läden Mittleres Wellenprofil Grofses Wellenprofil

6,00 Met.

48

Centimeter

Da die Stirnfeheibe der Welle jedoch der Sicherheit wegen noch einen minde-ftens 2 cm gröfscren Durchmeffer erhalten mufs und der Durchtncffer der aufgerollten Jaloufie auch von der Stärke der Walze und diefe wieder von der Breite der Schau-fenfter abhängig ift, fo thut man gut, für den Rollkaften immer noch eine etwas gröfsere Weite als vorher angegeben anzunehmen. Die U-förmigen Führungsleiften find oben aufgefpalten und die beiden Flanfche trichterartig auseinander gebogen, damit der Stahlvorhang frei und leicht eintreten kann, ohne dafs die Abnahme des Durchmeffers der Rolle beim Niederlaffen des erfteren ein Hindernis verurfacht,

welches bekanntlich bei der hölzernen Rolljaloufie durch Anbringen einer Führungsrolle über dem oberen Schlitz be-feitigt wird.

Man kann übrigens dem Uebelftand des ftarken Geräufches bei der Bewegung diefer Stahlblechjaloufien auch auf andere Weife abhelfen, wobei man noch den Vorteil gewinnt, dafs der Durchmeffer des aufgerollten Ladens nicht, wie bei der Bekleidung mit Lederriemen, vergröfsert wird. Nach Fig. 907 u. 90827ft) werden die Wellen des Vorhanges (amtlich an den Rändern von oben nach unten zu auf-

Fig. 907.

mW

Fig. 908²⁷⁵).

IS

El

Si

,-s - $2 -- »

ca. ’/3 w. Gr.

in den Spalt Stahlblechftreifen q eingefchoben, welche etwa 1,5

cm

gefchnitten und

weit über die Ränder überftehen. Diefe Blechftreifen bilden nunmehr die F'ührung

in einem fchmalen Schlitz, der dadurch gebildet wird, dafs man die wie fonft angebrachten E-Eifen n mit zwei Leiften aus Weifsbuchenholz ausfüttert.

Handbuch der Architektur. III. 3, a. (2. Auf!.}

Um das völlige Aufrollen der Jaloufie zu verhindern und für den Anfang des Abrollens ein gewiffes Gewicht der Unterkante derfelben zu haben, wird fie nach Fig. 909 27u) an einen Blechftreifen von etwa 2 welcher unten noch ein kleines T-Eifen trägt, um das Durchgleiten durch den Schlitz zu verhindern.

mm

Stärke und 16

cm

Höhe genietet,

Um bei gefchloffenen Jaloufien etwas Licht und Luft zu erhalten, befonders wenn fie bei gewöhnlichen Wohnungsfenftern benutzt werden, kann man in den

Wellen wohl einzelne Schlitze anbringen; doch thut man gut, an den betreffenden Stellen dann das Blech zu ver-

doppeln, weil der Laden durch die Ausfchnitte zu fehr ge-fchwächt wird. Allerdings leidet durch die Verdoppelung des Bleches wieder feine Biegfam-keit. Da bei Sonnenbrand, wie fchon früher bemerkt, das Eifen eine ftarke Hitze auf den an-fchliefsenden Raum überträgt, fo ift anzuraten, für etwas Lüftung durch den Rollkaften hindurch Sorge zu tragen.

Kleinere Blechvorhänge rollen fich ebenfo wie die

Fig. 909²⁷⁶).

Fig. 9io27r').

»Lj

" "TV V» • -

Ił

//.

•|

.....

Wem

ümm

Fig. 911 27S).

V13 w. Gr.

Fig. 91 2²⁷⁷).

■485-

Aufzugs

vorrichtungen.

4S6.

Feder-

vorrichtungen.

fS)\

hölzernen Rolljaloufien auf eine Welle, deren Durchmeffer zweck-mäfsigerweife jedoch etwas gröfser als bei diefen, zu 12 bis 15 cra, anzunehmen ift. In der Regel jedoch find auf eine eiferne Achfe, wie aus Fig. 911, 912, 917 u. 918 zu erfehen, einzelne fchmale gufseiferne Wellen gefchoben, über welchen das Aufwickeln vor fich geht.

Die Vorrichtungen zum Aufziehen der Jaloufien find grofsenteils diefelben, welche bereits früher befchrieben wurden; doch feien fie hier noch einmal der Reihe nach angeführt. Sie beftehen:

1)    in Federvorrichtungen zum Selbftrollen ;

2)    in einfachen Zugriemen;

3)    in Getrieben, und diefe kann man wieder einteilen in:

'/io w. Gr.

zHH

1/30 w. Gr.

a) Schnurgetriebe, ß) Kettengetriebe,

7) Stangengetriebe, und endlich in o) hydraulifche Aufzugsvorrichtungen.

Die Federvorrichtungen bieten die gröfsten Annehmlichkeiten, indem das Aufrollen faft von felbft vor fich geht und der Raum, welchen die fonftigen Getriebe beanfpruchen, gefpart wird; Betriebsftörungen können nur durch Brechen der Federn

eintreten. Doch ift diefe Einrichtung nur bei leichteren und kleineren Läden anwendbar.

Auch hier muffen, je nach ihrer Gröfse, zwei oder mehr Spiralfedern

verwendet werden, welche nach Fig. 910 ²⁷⁵) im Inneren der auf die fchmiedeeiferne Achfe gefchobenen Walzen untergebracht find. Diefe Federn werden beim Oeffnen des Ladens ab- und beim Schliefsen desfelben angefpannt und unterftützen eigentlich nur die Bewegung desfelben, welche von aufsen unter Zuhilfenahme eines langen Stabes mit eifernem Haken unter fehr geringem Kraftaufwand vollzogen wird, weil die Federn dem Gewichte des Wellbleches das Gleichgewicht halten.

Beim einfachen Zugriemen ift die Einrichtung genau diefelbe, wie fie bei den hölzernen Rolljaloufien in Art. 454 u. 455 (S. 359) befchrieben wurde. Sie genügt für Läden bis etwa 4 qm Flächeninhalt. Fig. 912 2 77) giebt eine kleine Skizze davon.

Vom Schnurgetriebe bietet Fig. 911 27G) ein Bild. Diefe Abbildung zeigt ein folches Schnurgetriebe mit Ueberfetzung und Schnur oder Gurt ohne Ende, weshalb aufser der oberen unten noch eine zweite, kleinere Rolle angeordnet fein mufs, über welche die Schnur gleitet und durch welche fie angefpannt wird. Hiermit laffen fich Jaloufien bis zu etwa 20 ⁽im Fläche aufziehen.

Fig. 913²⁷⁸).

\A

;; \® ■:.r

1/10 w. Gr.

Nicht viel anders ift es beim Kettengetriebe, welches durch Fig. 914²⁷⁵) erläutert wird. Man verwendet hierbei nicht die gewöhnlichen Wagenketten, welche leicht abgleiten, wobei das Drehen der Welle vertagen würde, fondern Gliederketten, welche mit ihren Löchern über die Zähne des oberen und unteren Rades greifen. Schon bei der Schnur ohne Ende, befonders aber bei der eben befchriebenen Kette, liegt das untere Rad manchmal parallel zur Glasfcheibe des benfters, fo dafs die Kette eine Drehung um 45 Grad erleidet, um bequemer die Kurbel zum Drehen des Rades auffetzen zu können.

Winkelräder angebracht.

Dies gefchieht immer beim Stangengetriebe, von welchem in big. 915 u. 916-,J) ein Beifpiel zu finden ift. Die Kurbelbewegung wird durch zwei Winkelräder auf

487.

Zugriemen.

488.

Schnurgetriebe.

-S

J:

n[

Diefes Schnurgetriebe kann übrigens auch mit den Federvorrichtungen verbunden werden, um die Bewegung noch zu erleichtern.

In Fig. 913 ²⁷⁸) ift D ein Seil ohne Ende, A die Welle, B eine Scheibe, in der Tiefe gerippt, um die Reibung des Seiles zu vergröfsern, C die Spirale der Stahlfeder innerhalb der Scheibe B, F endlich die Befeftigungsplatte des Ganzen an der Mauer. Die kleinen Leitrollen bei F dienen zur Vermehrung

der Reibung.

489.

Kettengetriebe.

Seltener wird hier eine Ueberfetzung mittels

490.

Stangengetriebc.

die lotrechte Stange übertragen, welche oben in einer Schnecke endigt, die mittels eines Zahnrades J die Welle h behufs Aufrollens der Jaloufie dreht. Um das Aufziehen fehr grofser Jaloufien bis 40 ⁽im Fläche zu erleichtern, wird oben die Schnecke

Fig. 9i4²⁷⁵)-

Fig. 915 27r’)-

Ci

sfe

CM

lu

-----4-

io V\rS<

g

'S ■ 0

Q_

j'

o

0

2

0

o_

“t“

re

jjgjo4

SB)

Ül

’/15 w. Gr.

Fig. 9i627r’).

.......fw

\ a.3a5    -

V-'

vs-

VA

o. 16.

Vv

-V4

W

I|i3 w. Gr.

Fig. 91 S*⁷«*).

©

L. ‘i." A

aï

Vio w- Gr.

HO

TÖTE

J/₂o W. Gr.

auch durch ein Vorgelege mit Winkelrädern erfetzt, wie dies aus Fig. 917 u. 9iS27,i) hervorgeht. Lnten jedoch bleibt hierbei in der Regel die Einrichtung, wie in Fig. 915 u. 916.

In Orten mit öffentlicher oder privater Hochdruckleitung kann die Bewegung der Jaloufien, wie bereits durch Fig. 899 bis 903 erläutert wurde, mittels eines hydraulifchen Getriebes bewerkftelligt werden, wobei ein Druck von 2 Atmofphären völlig ausreichend ift. Der Rollladen mufs in diefem Falle unterhalb des Schaufenfters untergebracht werden, oder er ift an lange Stahlbänder zu hängen, welche oben über

491.

Hydraulifche

Getriebe.

mm

Fig. 919²⁸⁰).

Fig. 920.

Fig. 921²⁸⁰).

IM

S!

fj -...........—

au

VW/a

W.

’W/J/

WMMt

Fig. 922²⁸⁰).

'ItOO w. Gr.

Fig. 923.

ja

rr

’L L

[E

XS

irrnr

Hyrlran t

U HU LJ

rzi

Vorn Oruckbehälter

Rollen geleitet und unten am Kolben befeftigt find. Auch hier ift, um das Aufrollen zu erleichtern, das Einfchalten einer Feder anzuraten.

Bei Umbauten hat das Unterbringen der Rollkaften folcher Jaloufien häufig feine Schwierigkeiten. Diefen foll der Mitteriche Panzerladen abhelfen, der in der unten genannten Zeitfchrift ²⁷⁹) folgendermafsen befchrieben ift.

49a.

Mi/ter’s

Panzerläden

«Die eifernen oder Gufsftahlblechrollläden , für deren Aufrollung in den ineiflen Fällen am oberen oder unteren Ende der Oeffnung ein Raum von 85 bis 50cm Höhe erforderlich ift, find von M. G. Mittcr in Berlin verbeflert worden, um diefen Hohlraum wegfallen zu laffen, der fich bei Umbauten fehr fchwer oder gar nicht anlegen läfst. Der Mitter’lche Panzerladen kann entweder unter die Decke (Fig. 920 ²⁸⁰) oder unter den Fufsboden (Fig. 922 ²⁸°) oder in eine dachartig über der Oeffnung angebrachte Seitenführung (Fig. 921 ²⁸⁰) gezogen werden, fo dafs derfelbe ein Schutzdach wie eine Markife bildet. Um das Lüften des mit einem Panzerladen verfehenen Raumes zu ermöglichen und um durch befländige Luftbewegung den Laden trocken zu erhalten und das Material vor der Einwirkung des Roftes zu fchtitzen, find in den nach unten liegenden Wellenhälften längliche Einfchnitte angebracht (Fig. 919 ²⁸⁰); dem Eindringen des Schwitzwaffers, welches bei lotrechter Stellung des Ladens dem Laufe der Wellungen folgend nach unten gelangt, wird durch hinter den Einfchnitten ftehende Zungen vorgebeugt. Diefe Zungen verhindern auch das Durchfchlagen des Regens, felbft wenn der Laden als Schutzdach gebraucht wird.«

493-

Schlufs der Läden bei

an

Uebrigens laffen fich auf hydraulifchem Wege auch eine ganze Anzahl von Läden bei Feuersgefahr zu gleicher Zeit fchliefsen. Fig. 923 zeigt eine Solche An-tcucrsgcfahr. läge, welche auS Verlangen der Polizeibehörde beim Equitablepàlaft in Berlin Seitens der Mafchinenbauanftalt von Hoppe in Berlin ausgeführt worden ift. Wie aus big. 923 hervorgeht, find Sämtliche Jaloufien durch Gurte oder Ketten ohne Ende mit einer eifernen Welle verbunden, welche unterhalb des Iüfsbodens liegt und durch einen hydraulischen Zugapparat (D. R.-P. Nr. 52258) in Drehung verfetzt wird. DieSe Drehung tritt nach OeSfnen einzelner Ventile ein, welche der Sicherheit wegen verschiedenen, in weiter Entfernung liegenden Orten verteilt find.

494.

Vorrichtungen

zum

Wellblechläden können ebetifo wie gewöhnliche Rolljaloufien herausgeftellt werden. Die Vorrichtungen hierzu find genau diefelben, wie fie in Art. 452 (S. 358) Hcrausüeiicn. beschrieben wurden.

12. Kapitel.

Sonftige Einzelheiten.

49S.    Mitunter Sollen gröSsere Räume voneinander getrennt oder gröSsere Durch-

Schiicfscn gangsöffnungen gefchloSSen werden, wobei gewöhnliche Thüren oder Gitter Schon

grofscr

Ocffuiingcn durch ihrer GröSse wegen nicht anwendbar find, oder weil fie in geöffnetem Zuftande

bewegliche ftörend wirken würden, Mauerfchlitze aber,

Wände.

um fie Seitwärts verSchwinden zu laffen, wegen der geringen Pfeiler- oder Mauerbreite nicht angelegt werden können. In Solchen Prallen ift die Wahl z. B. auf hölzerne Roll- oder auch Wellblechjaloufien gefallen, wie bereits in Art. 448 (S. 355) des vorliegenden Heftes erwähnt wurde. Bei dem grofsen Flächeninhalte der Vorhänge handelt es fich dabei immer nur darum, eine genügend kräftige Aufzugsvorrichtung zu Schaffen, über deren Wahl nach dem am SchluSs des vorigen Kapitels GeSagten kein Zweifel beftehen kann. Eine fehr bedeutende Breite der zu fchliefsenden Oeffnung wäre durch Verwendung zweier Jaloufien zu erzielen, deren .Führung in der Mitte durch eine lotrechte, bewegliche Leifte bewirkt werden könnte. Das obere Ende der letzteren wäre in einen am Sturz der Oeffnung befindlichen Schlitz zu Schieben, während das untere durch Schiebriegel und dergl. an der Schwelle Sicheren Halt fände.

Der etwa 6 cm breite Durchgang in der PaSSage zu Berlin wird des Nachts durch eine Schmiedeeiferne Wand abgefchloffen, welche tagsüber in den Boden, bezw. in den Keller verfenkt wird. Eine oben aufgenietete, wagrechte Eifenplatte Schliefst den Schlitz, Sobald die Wand völlig heruntergelaffen ift. Eine Solche Vorrichtung

2S0) Fakf.-Repr. nach ebendaf.

wurde auch bereits in Art. 483 (S. 384) des vorliegenden Heftes erwähnt und dabei auf Teil III, Band 2, Heft 1 (Art. 442, S. 511 u. Fig. 947 u. 948) diefes »Handbuches« verwiefen.

In England werden in neuerer Zeit Räume durch zufammenklappbare Glaswände völlig getrennt. Wie aus Fig. 924 zu erfehen, find die einzelnen Teile, aus welchen die Wand befteht, durch Scharniere miteinander verbunden. Nachdem fie völlig auseinander gezogen ift, wobei fie auf dem Fufsboden hingleitet, müffen die einzelnen Fache durch Schubriegel an jenem befeftigt werden. Es dürfte jedenfalls vorteilhaft fein, dies auch oben an der Decke zu thun, weil die Wand fonft unmöglich genügende Steifigkeit haben kann, fondern durch jeden Luftzug, z. B. beim Oeffnen einer Thür, hin und her fchwanken und dabei jedenfalls unangenehme Geräufche verurfachen würde. Neu ift übrigens diefe Erfindung durchaus nicht ; denn unfere alte »fpanifche Wand« ift im grofsen und ganzen genau dasfelbe.

Ueber feuerfichere Bühnenabfchlüffe ift in Teil III, Band 6 (Abt. V, Abfchn. r, Kap. 1, unter a) diefes »Handbuches« das Erforderliche zu finden.

Fig. 924.

' -ftm

Io

t\

Sil

i:

t:

1

V. l-r »

SC

...

w/t

iT.

/;

P.

496.

Markifen.

Die Markilen, deren man zwei Arten unterfcheidet, die Zug- und die Roll-markifen, find bei Wohnhäufern vielfach durch die früher befchriebenen Zugjaloufien aus dünnen Holzbrettchen verdrängt worden, welche die Faffaden weniger verun-ftalten und auch fonft manche Vorteile gegenüber den Markifen aufweifen. Dagegen werden letztere immer noch zum Schutze von Baikonen und Terraffen, fowie von Schaufenftern gegen Sonnenbeftrahlung benutzt, wenn auch bei Schaufenftern heute mitunter fchon andere Einrichtungen angetrofifen werden, die fpäter behandelt werden follen.

497-

Zugmarkifen.

Die Zugmarkifen unterfcheiden fich von den Rollmarkifen in der Hauptfache dadurch, dafs fie auch Seitenteile haben und dafs ihre Leinwand fich beim Aufziehen in Falten legt. Ihr Geftell fetzt fich zufammen aus einem U-förmigen, hölzernen oder manchmal auch eifernen Rahmen (Rundeifen), welcher mittels Scharniere an in die Wand gebleiten Steinfehrauben hängt, und einer hölzernen Leifte, welche oberhalb des Fenfters mit Haken oder Bankeifen in wagrechter Lage an der Mauer befeftigt ift. An diefe obere Leifte und den unteren Rahmen ift die Leinwand fo genagelt oder bei Rundeifen mit Umhüllung desfelben genäht, dafs fie,

fobald der Rahmen im heruntergelaffenen Zuftande wagrecht liegt, ein völliges, feitlich gefchloffenes Dach bildet. Mittels zweier Schnüre, die durch Porzellanringe an die richtige Stelle geleitet find, läfst fich die Markife fo aufklappen, dafs der untere Rahmen lotrecht an die Wand fchlägt. Bei Rundbogenfenftern wird der Rahmen gewöhnlich auch kreisförmig geftaltet; doch ift dies durchaus nicht dringend notwendig.

Eine noch einfachere Art von Zugmarkifen entbehrt der Seitenteile. Diefelben find unten um eine runde Eifenftange genäht, mit welcher nach beiden Seiten hin durch Scharniere zwei andere Stangen fo verbunden find, dafs diefe fich völlig an jene heranklappen und durch Bänder oder fonft wie an ihr befeftigen laffen. Dies gefchieht, um die Markife lotrecht in die Höhe ziehen zu können, wobei fie fich in Falten legt. Sie kann dann, herunter-gelaffen, entweder die Fenfter gänzlich verhüllen oder mittels der Stangen heraus-geftellt werden, welche in Haken endigen, um in am Blendrahmen des Fenfters be-

findliche Oefen eingehakt werden zu können. Beffer ift es noch, wenn ihre Endigung in Oefen befteht, welche über in die Gewände gegipfte und durchlochte Stifte gefchoben werden, wo fie, nachdem ein Stück Draht oder ein fchmaler Keil durch das Loch gefteckt ift, feftgehalten werden. Seitlich am Fenftergewände find auch häufig lotrechte Drähte befeftigt, über welche an die Ränder der Leinwand genähte Meffingringe gleiten, damit der Wind die leichte Leinwand nicht zu fehr hin und her bewegen kann. Soll es möglich fein, die Markife herauszuftellen, fo dürfen die Ringe allerdings nicht allzu weit herunterreichen. Die Oefen an der wagrechten Stange und die Stellftangen am Gewände zu befeftigen, ift ganz unpraktisch, weil bei der Bewegung der Markife durch den Wind die Haken fofort aus den Oefen herausgeriffen werden würden.

49S.

Rollmarkifen.

Fig. 926²⁸¹).

Fig. 925.

Hfl

lil

ilülli

II

!§

üii

All

Li

h\\

i(

l|l

.à

Li

11 ° i

¹120 w- Gr.

Bei den Schaufenftern werden befonders die Rollmarkifen verwendet. Hierbei wird die Leinwand oberhalb des Schautenfters auf eine runde Stange aufgerollt, doch fo, dafs die Rolle entweder durch ein kleines vorfpringendes Dach oder ein Gefims gegen Witterungseinflüffe gefchützt oder, wie in Fig. 947 u. 948 (S. 512, 281) in Teil III, Band 2, Heft 1 diefes »Handbuches«, in einem wagrechten Mauerfchlitz untergebracht ift. Früher bediente man fich zur Bewegung der Rolle einfacher Zug-fchnüre, während man heute dasfelbe Ergebnis in leichterer Weife durch paffend zu fam menge fetzte Triebwerke erreicht. Die Markife befteht demnach in einfachfter Art aus einer hohlen Eifenftange, an welcher die eine Kante der Leinwand befeftigt

-sl) a. Aufl : Fig. 939 u. 940 (S. 501).

II

Uin==

73

v\

Ah;

'TS

10 w. Gr.

von 0,8o bis l,oo m Länge auf und nieder. Beide, Rundeifen und Schieber, find in Abftänden von 10 cm mit Löchern verfehen zum Fefthalten mittels eines Stiftes. Am Ende der Stange D ift das T-Eifen mit der Leinwand befeftigt. Alles übrige geht aus der Abbildung deutlich hervor.

Fig. 928 ²⁸²) zeigt das Syftem. Punkt a ift nach a' verfchieblich ; o und e find feft. od und od‘ können bei c und c' zufammengeklappt werden, wenn die Markife aufgezogen werden foll. Die Aus-

2S2) Fakf.-Repr. nach: La Semaine des confir. 1881—82, S. 151, 174.

ift, während die andere parallel dazu an einer eifernen Stange, entweder einem Rohr oder gewöhnlich an einem einfachen T-Eifen von 40 mm Höhe, hängt. Diefe Eifenftange ift mit Hilfe zweier Flacheifen, von 20 bis 30 mm Höhe und auf hohe Kante geteilt, abgefpreizt und beweglich um eine zu beiden Seiten des Holzwerkes des Schaufenfters gelegene Achfe. Irgend ein Syftem, wie z. B. diejenigen in Fig. 925 u. 926 ²⁸²), dreht das Eifenrohr, und die Leinwand rollt fich auf.

Bei grofsen Cafés und Läden mufs man mehr Sorgfalt verwenden, befonders auf die Stützen, welche bei aufsergewöhn-licher Beladung der Leinwand durch Regen brechen könnten. Eine folche Stütze zeigt Fig. 927 ²⁸²). Das dabei angewendete Gleitfyftem erlaubt, der Leinwand, der Sonne folgend, eine gröfsere oder geringere Neigung zu geben. Ein Schieber C ift mit einem Scharnier verfehen und gleitet auf einer Stange von 2 bis 3 cm Durchmeffer und

Fig. 92 8 ²⁸¹).

/y

Va

N,

C’

y-

<r

^n>:.

aJ

:<L

499-

Rouleaux.

500.

Holzdraht-

rouleaux.

gleich eine andere Art der Couliftenbewegung. Das Ende des Auslegers ed hat bei e einen Vierkant, mit dem es fich in der Couliffe bewegt, und kann in beliebiger Höhe durch eine Flügel-fchraube feftgehalten werden. Die Länge des Auslegers ed ift gleich gc. Nachdem die Leinwand abgerollt ift, wird das Ende der Stange e nach Bedürfnis heraufgefchoben. Die Be-    |p

wegung der Rolle c, welche mit ihren Enden durch zwei Kon-    ||f

folelagcr an der Wand beteiligt ift, gefchieht durch einen Stangenbetrieb b, wie er in Fig. 886 bis 891 dargeftellt ift.

Die Antriebsvorrichtung befindet fich in einem fchmiedeeifernen, verfchliefsbaren Kalten (Fig. 930²⁷²), welcher demnach die beiden pp Kegelräder k\ und k2, fowie ein Sperrrad r enthält, in welches fich die Sperrklinke z, welche unten mit einem Knopf aus dem Gehäufe heraustritt, beftändig infolge ihres Eigengewichtes einlegt. Diefelbe mufs mittels des Knopfes ausgeklinkt werden, wenn die Markife aufgezogen werden foll. Eine Oeffnung in der Thür des Gehäufes geftattet, die Kurbel a auf den am beften verfenkten Vierkant bei o aufzultecken. Die Betriebsftange b endigt oben ebenfo, wie die wagrechte Welle, in einem Kegelrade, wie dies aus Fig. 886 bis 891 (S. 380) erfichtlich ift. Bei der Anlage ift darauf zu achten, dafs die Bewegung der Kurbel nicht durch den Ausleger, welcher beim Aufziehen und Herunterlalfen der Markife mit dem Ende e bei g lieht, gehindert wird.

Häufig werden auch innerhalb der Schaufenfter Rouleaux angebracht. Damit die ftarke Rolle nicht auffällt, thut man gut, fie im Jaloufiekaften oder fonft wie unterzubringen. Der Karten mufs in diefem Falle mit einem langen Schlitz ver-fehen fein, durch welchen die Leinwand herab- und hinaufgezogen werden kann. Das Durchgleiten durch den Schlitz hindert eine runde hölzerne oder eiferne Stange, welche am unteren Rande der Leinwand befertigt ift, wie aus Fig. 931 ²⁸³) hervorgeht. Hier ift gezeigt, wie das Rouleau fich in der Be-

kleidung eines Wohnhaus-fenfters unterbringen läfst.

Der Teil y läfst fich, wie punktiert angedeutet, um ein Gelenkband herumklappen, \ um an das Rouleau, wenn eine Reinigung notwendig ift oder etwas am Mechanis-

mus in Unordnung geraten fein follte, herankommen zu können.

Fiir Schaufenfter werden folche Rouleaux auch aus feinen runden Holzftäb-chen, etwa von Zündholz-

n.

Op

r.

öl

Fig. 930»>).

';/g,

¹/lB w. Gr.

Fig. 93 1 ²⁸⁸).

,0'vr\

ru

Wmm„

1 i«

Ve w- ^r*

Fakf.-Rcpr. nach: Strauch, F. Die Arbeiten des Bautischlers. Berlin 1861. Taf. V{I.

IHB

i¹

■r.

«I -

■m-

I-

i'i'i

'f

WÈ

■

M:

I;

11!

sflH»si

i.

•:

ilii

-,

--

ftärke, welche nebeneinander gereiht und fchliefslich mit bunten Farben bemalt find, hergeftellt: die fog. Holzdrahtrouleaux. Diefelben find oben an einer Leifte be-fefligt und endigen unten in einer runden Stange, welche, wie Fig. 932 verdeutlicht, mittels einer einfachen Zugvorrichtung das Gewebe von unten nach oben aufrollt.

Markifen und Rouleaux foli die mit »Umbra« bezeichnete patentierte Vorrichtung erfetzen, welche in Fig. 933 dargeftellt ift und von unten genannter Firma ³⁸⁴) geliefert wird. Diefer Umbravorhang befleht aus einem im Fenfterrahmen befeftigten, fchlanken Eifengeflell, in welchem lotrecht flehende Streifen aus Leinendreil angebracht find. Die ftrafif gefpannten Leinenflreifen, in ihrer Längsachfe drehbar, werden durch einen einzigen Handgriff in leichtefter Weife nach dem Stande der Sonne geftellt und bewirken einen Schutz gegen ihre Strahlen, ohne die im Schau-fenfter befindlichen Auslagen zu verdecken. Der Vorhang läfst fich, wie jedes Rouleau, aufrollen und mufs, wenn er nicht nach erfolgter Benutzung entfernt wird, hinter einem Zinklambrequin verborgen werden.

Genau ebenfo find die Rollläclenjaloufien von G. Reiffig in Chemnitz konflruiert, nur dafs flatt der Leinendrellflreifen fchmale Jaloufiebrettchen benutzt werden, welche nach dem Aneinanderklappen fich wie die in Art. 457 (S. 381) befchriebenen Jaloufien hochziehen oder aufrollen laßen.

- . r. i d 1: ■ • '

2S4) Max Böttcher in Bej|n| , i J j

501.

Schatten-fpendender »Umbra«.

502.

Rollladen-

jaloufien.

KRAKOW

tilijLeih

’\

FORTSCHRITTE

AUF DEM GEBIETE DER ARCHITEKTUR.

Ergänzungshefte zum „Handbuch der Architektur“.

Unter vorftehendem Titel erfcheinen in meinem Verlage — in unmittelbarem Anfchlufs an das „Handbuch der Architektur“ — die Neuerungen auf dem Gebiete des Hochbauwefens in zwanglofen Heften. Ebenfo wie das genannte » Handbuch« umfaffen diefe » Fortfehritte«, fowohl den theoretifchen und gefchichtlichen Teil der Architektur, als auch die mannigfaltigen konftruktiven Anlagen unferer Hochbauten und die Betrachtung der verfchiedenen Gebäudegattungen.

Von den „Fortfehritten auf dem Gebiete der Architektur“ ift bisher

erfchienen :

Nr. i : Die Gasofenheizung für Schulen. Von Stadtbaurat G. Behnke in Frankfurt a. M. (Preis i M. 60 Pf.)

Nr. 2: Verglaste Deeken und Deckenlichter. Von Reg.-Baumeifler A. Schacht in Hannover und Geh. Baurat ProfelTor Dr. E. Schmitt in Darmfladt. (Preis 2 M. 40 Pf.)

Nr. 3 : Ueber die praktifehe Ausbildung der Studierenden des Baufaches während der Studienzeit. Von Geh. Regierungsrat Profeifor G. Barkhaufen in Hannover und Ober-Ingenieur W. H. Lauter in Frankfurt a. M. (Preis 1 M.)

Nr. 4: Hoehfchulen (Univerfitäten und Technifche Hochfchulen) mit befonderer Berück-fichtigung der indireeten Beleuchtung von Hör- und Zeiehenfälen. Von Geh. Baurat ProfelTor Dr. E. Schmitt in Darmfladt. (Preis 3 M.)

Nr. 5 : Heizung, Lüftung und Beleuchtung der Theater und fonftiger Verfammlungs-räume. Von Geh. Regierungsrat ProfefTor H. Fifcher in Hannover. (Preis 2 M.) Nr. 6: Soziale Aufgaben der Architektur. — I.: Die Architektur fozialer Wohlfahrt sanflalten. Von Landesbauinfpektor Th. Goecke in Berlin-Charlottenburg. (Preis 2 M. 40 Pf.)

Nr. 7: Naturwiffenfchaftliehe Inftitute der Hochfehulen und verwandte Anlagen. Von

Geh. Baurat Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmfladt. (Preis 4 M. 60 Pf.)

Nr. 8: Die Volksfehulhäufer in den verfchiedenen Ländern. — I. Volksfchulhäufer in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland. Von ProfelTor C. Hinträger in Wien. (Preis 10 M.)

Nr. 9: Die Sprache des Ornaments. Von ProfelTor Z. Ritter Schubert von Soleiern in Prag. (Preis 1 M. 80 Pf.)

Nr. 10: EntwäfTerungsanlagen amerikanifcher Gebäude. Von Civilingenieur W. P. Gerhard in New-York. (Preis 15 M.)

Nr. 11 : Das ftädtifche Schwimmbad zu Frankfurt a. M. Von Stadtbauinfpektor Dr.

C. Wolff in Frankfurt a. M. (Preis 3 M.)

■rf

Nr. 12: Die Volksfehulhäufer in den verfchiedenen Ländern. — II. Volksfehulhäufer in Oeflerrei ch-Ungarn. Von ProfelTor C. Hinträger in Wien. (Unter der PrelTe.)

r<

--«s« Jedes Heft ift einzeln käuflich.

Arnold ßergsträsser Verlagsbuchhandlung [A. Kröner) in Stuttgart.

'JOoo

.

.

\rM

w

Ig

fy.

0

r/i

V '

k;

«i

y

R

ni

>

■sSa»

BiMloln*».» PolHKhfHk, Krakow-.kir)

S^Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ■ ■ ■

111-306447

S^,

<1

S@È«8s3

igitÉÉ

%ï!i!®SKtoflImf

i»

§5®-^

K^SS ~" 100000298680

ÄÄ

„..tSŁ* ÜL 4

*»&

tnv