k£'j

m

MMJ^i

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

- - ^

s

rzn

mà

m

dl

£7;

.

]

K

JJL9Æ.M

m

y

7" v

»,

/ >

»

i

Y?

»

mm

"Y

■

.

i

A3

pir

fr- St

i?f

o-

7TMr^

KW :.•■ 'v >.•', ---

. •

kV/> /"•*•/■ -" - >v' ■

M-' ^ -

/

F

,■

■

•■-»*■

N

4.

S:' '>

»:*

w

a*

TW

apf

" \

■

'

‘Nj

-ii* ■ ••-    vv.v

,

%

..V>

-:v;

■S?

v^v

.

Pi

T‘X

SlUfl

’"v

"ł5

k!

Â4;;^

" 1

■''S*.'

3$

M

i*rv

»4*

n

«1

à|y4Kju|!l r 'i

• s K-- 14

fcggggjy^

m

*4

J

l*

L_J

ÿS

-.•>

'7

? fî

feiS

fc&*.

i

(

IriwX.

■

,

n

|M

4

'v

ç

PU

IB?

RI

«ta- ;

"^ShS

s”

*

F

0

•f

: Xm : - Ä

IV

R

Si

K :

Bibiioteka Politechniki Krakowskiej

100000298684

f^.4.

/f-f9

' /L~)

O

X \

.

o-

A¹"

t

AS

/

J»

f

.si

£

t

, «

4*

\

K

3»

/

-i

\

C-*

/

Y'

ł

\

\

Gefamtanordnung und Gliederung des „Handbuches der Architektur“ (zugleich Verzeichnis der bereits erfchienenen Bände, bezw. Hefte) find am Schluffe des vorliegenden Bandes zu finden.

Jeder Band, bezw. jeder Halbband und jedes Heft des „Handbuches der Architektur“ bildet auch ein Ganzes für fich und ift einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR

Begründet von f Dr. phil. und T>r.-ilng. Eduard Schmitt in Darmltadt.

Vierter Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

2. Halbband:

Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehrs.

2. Heft:

Gefchäfts- und Kaufhäufer, Warenhäufer und Mefspaläfte, Paffagen und Galerien, Grofshandelshäufer, Kontorhäufer, Börsengebäude.

Gebäude für Banken und andere Geldinftitute.

Zweite Auflage.

J. M. GEBHARDTS VERLAG IN LEIPZIG.

ENTWERFEN,

ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER TEIL.

2. Halbband:

Gebäude für die Zwecke des Wohnens des Handels und Verkehrs.

2. Heft:

Gefchäfts- und Kaufhäufer, Warenhäufer und Mefspaläfte, Paffagen und Galerien, Grofshandelshäufer, Kontorhäufer, Börfengebäude.

Von Alphons Schneegans,

Professor an der Technischen Hochschule in Dresden.

Gebäude für Banken und andere Geldinftitute.

Von Prof. Paul Kick,

Architekt in Berlin.

Zweite Auflage.

Mit 511 in den Text eingedruckten Abbildungen und 15 in den Text eingehefteten Tafeln.

LEIPZIG.

J. M. GEBHARDT’S VERLAG.

'•

&UW/N

Das Recht der Überfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

Copyright by J. M. Gebhardt’s Verlag, Leipzig. 1923.

HfitiSIEÜ füLiicwiiiniiUä

KRAKÓW.

Druck von BÄR & Hermann in Leipzig.

ÎMfH8

Akc. Hr. ..

Handbuch der Architektur.

IV. Teil.

Entwerfen, Anlage und Einrichtung

der Gebäude.

2. Halbband, Heft 2.

INHALTSVERZEICHNIS.

Zweite Abteilung.

Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehrs.

2. Abfchnitt:

Gebäude für Gefchäfts- und Handelszwecke.

Seite

Vorbemerkungen

A. Gefchäftshäufer für Kleinhandel, Grofshandel und Kontore.

Von Profeffor Alphons Schneegans in Dresden.

1.    Kap. Allgemeines................

2.    Kap. Das Kleinhandelshaus (Detailhandelshaus) . .

a) Das Warenhaus und der Bafar........

I. Allgemeine Anlage..........

Die Baupolizeibeftimmungen.....

Ausländifche Baupolizeibeftimmungen

II.'Gefchichtliches............

III. Beifpiele...............

18

23

23

24

Literatur über „Warenhäufer und Bafare“

b)    Das Kaufhaus.....

1. Allgemeine Anlage II. Beifpiele.....

c)    Der Laden.......

54

55

55

58

68

I. Allgemeine Anlage II. Gefchichtliches .

68

74

III. Beifpiele...............

d)    Die Konfumanftalt..............

I. Allgemeine Anlage..........

II. Beifpiele...............

e)    Paffagen oder Galerien............

I.    Allgemeine Anlage..........

II.    Beifpiele...............

Literatur über „Paffagen oder Galerien" . . .

3. Kap. Das Großhandelshaus (Engroshandel).....

.a) Das Großhandelshaus mit fortlaufendem Betrieb

I. Allgemeine Anlage..........

II. Beifpiele..............

86

95

95

107

110

110

111

117

120

120

120

4- Kap.

Das Großhandelshaus mit zeitläufigem Betrieb. Meßpaläste

I.    Allgemeine Anlage................

II.    Gefchichtliches..................

III. Beifpiele.....................

Das Kontorhaus.....................

I. Allgemeine Anlage................

II.    Gefchichtliches..................

III.    Beifpiele.....................

Literatur über „Gefchäfts-, Kauf- und Warenhäufer«

B. Borfengebäude.

Von Profeffor Alphons Schneegans, Dresden.

Seite

161

161

171

176

186

186

196

197

212

5. Kap.

222

I. Allgemeine Anlage II. Beifpiele ....

222

246

Literatur über „Börfengebäude“

276

C. Gebäude über Banken und andere Geldinftitute.

Von Profeffor Paul Kick, Berlin.

6.    Kap. Bankgebäude..........

a) Allgemeines und Gefchichtliches ^b) Gefamtanlage.........

c)    Beftandteile und Einrichtung . .

d)    Ausführungen (Beifpiele) . . . .

7.    Kap. Depofitenkaffen........

a)    Allgemeines..........

b)    Ausführungen (Beifpiele) . . .

Literatur über »Bankgebäude" . .

8.    Kap. Sparkaffengebäude......

a)    Anlage und Einrichtung . . .

b)    Ausführungen (Beifpiele) . . .

Literatur über „Sparkaffengebäude"

284

. 284

293

301

• 316

381

381

385

387

397

397

400

415

Verzeichnis

der in den Text eingehefteten Tafeln.

Tafel

I zu Seite 27: Grands Magafins du Printemps zu Paris. — Längenfchnitt.

47 : Warenhaus Hermann Tietz in Berlin. — Grundriß des Erdgefchoffes und Obergefchoffes.

144    : Kaufhaus in Berlin, Leipziger Straße 13. — Grundriß des Erdgefchoffes und I. und II. Obergefchoffes.

145    : Gefchäftshaus „Handelsftätte Belle-Alliance“ in Berlin, Grundriß des Obergefchoffes.

Börfe in Berlin. — Grundriffe des Erdgefchoffes und Obergefchoffes.

I Börfe in Wien. — Grundriffe des Erdgefchoffes und Obergefchoffes.

II

III

IV

VI

VII

„ VIII

IX

XI

XII

252:

252:

260 :

260 :

268 : Börfe in Marfeille. — Querfchnitt.

334 : Deutfche Bank in Berlin. — Grundriß des Erdgefchoffes.

348 : Bayrische Hypotheken- und Wechfelbank in München. — Grundriffe des Erdgefchoffes und Untergefchoffes.

„ XIII „ XIV

377

tf

XV

Crédit Lyonnais in Paris. — Schaubild, Querfchnitt und Grundriffe des Sockelgefchoffes und Erdgefchoffes

400 : Neue Sparkaffe in Hamburg. — Grundriß der Schalteranlagen.

377

377

IV. Teil, 2. Abteilung:

GEBÄUDE FÜR DIE ZWECKE DES WOHNENS DES HANDELS UND VERKEHRS.

2. Abfchnitt.

Gebäude für Gefchäfts- und Handelszwecke.

Vor

bemerkungen.

Wandern wir durch die Welt, fo fehen wir allenthalben den Handel Völker miteinander verbinden, Menfchen einander näher bringen und in Form von Taufch Waren vermitteln.

Diefer Verkehr erfolgt meift in Gebäuden, die fpeziell für diefen Zweck errichtet find. Es find unfere Läden, Warenhäufer, Großhandelshäufer, unfere Kontore, Banken und Börfen.

Das Gefchäftshaus erblicken wir in Stadt und Land. Es beftimmt das Aus-fehen vieler Stadtgegenden und tritt auf dem Lande an beftimmten Orten auf. Wir erfehen daraus, daß es nicht willkürlich da und dort erbaut wird, fondern beftimmten Grundfätzen unterworfen ift.

Es follen die Bedingungen, die dem Gefchäftshaus zur Grundlage dienen, damit der Kaufmann fein Recht erhält, erfüllt werden, zugleich aber find auch diefe Probleme künftlerifch zu läutern.

Es ift alfo hier, wie überall in der Baukunft, eine doppelte Aufgabe, die vor uns liegt; einesteils follen praktifche Forderungen gelöft werden, andernteils follen diefe felbft äfthetifch aufgefaßt werden und beide zufammen ein Kunft^rk ergeben.

Diefes künftlerifche Erfordernis zu löfen wird nicht immer für den Architekten leicht fein, denn der Kaufmann hat im allgemeinen kein großes Intereffe dafür.

Der Kaufmann legt den größten Wert auf die praktifche Anlage feines Hautes, damit die Rentabilität erhöht wird, und er hat ficher auch recht damit. Es ift diefelbe Forderung, die unfere Frauen bei Anlage des Wohnhaufes erheben. Unfere Frauen legen aber auch Wert darauf, daß ihr Haus fchön fei, damit fie felbft einen täglichen Genuß beim Anblick desfelben haben.

Der Kaufmann legt im allgemeinen keinen Wert auf den eigenen Genuß in feinem Gefchäftshaus, aber doch darauf, daß der Käufer einen folchen Genuß habe, damit er ihn recht oft befuche. Das ift für ihn Geldgewinn.

Darin liegt ein prinzipieller Unterfchied für die Auffaffung des Gefchäfts-haufes gegenüber dem Wohnhaus.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)    1

Wenn früher die Verbindung des Wohnhaufes mit dem Gefchäftshaus eine fehr enge war, fo verfchwindet im modernen Gefchäftsleben diefelbe immer mehr. Sie ift noch vorhanden bei kleineren Anlagen, hört aber auf, fobald der Betrieb im großen aufgenommen wird.

So wird bei allen Formen des Gefchäftshaufes in gewiffem Maße die Vereinigung mit dem Wohnhaus auftreten, doch werden wir im großen und ganzen in der folgenden Abhandlung eine rein kaufmännifche Einteilung zugrunde zu legen haben.

Zwei große Kategorien find voneinander zu fcheiden. Die erfte handelt mit Waren, die andere mit Geld.

Zur erfteren gehören unfere Läden, die Waren- und Kaufhäufer, die Galerien und Paffagen, die Großhandelshäufer und Meßpaläfte, wie die Kontorhäufer unterer großen Handelsplätze.

Zur zweiten gehören die Banken und fonftigen Geldinftitute und fchließlich die Börfen, die einesteils dem gleichen Zweck zu dienen haben, wie die Banken, aber auch den Markt für Verträge des kaufmännifchen Lebens bilden.

A. Gefehäftshäufer für Kleinhandel, Grofshandel

und Kontore.

Von Profeffor Alphons Schneegans, Dresden.

l. Kapitel.

Allgemeines.

Überficht.

Die Abwickelung des Handels erfolgte nicht immer in derfelben Weife, wie heute. Je primitiver ein Volk, defto einfacher war deffen Handhabung, und ift es noch. Bei all den Unterfchieden jedoch treten felbftverftändlich zwei Faktoren auf, die miteinander ein Gefchäft abwickeln: der Käufer und der Verkäufer.

Die Ware ift der Gegenftand, der den Eigentümer wechfelt. Die Ware felbft wird aber irgendwie erzeugt, und fo fehen wir bei primitiven Völkern faft immer, daß Verkäufer und Erzeuger ein und diefelbe Perfon ift. Der Raum, wo das Gefchäft des Verkaufes erfolgt, ift zugleich Werkftatt des Erzeugers. Es ift dann meift fo zu verftehen, daß von der Straße her der Käufer an die Werkftatt herantritt und die Ware erfteht, oft ohne den Raum überhaupt zu betreten.

Ift nun der Handelsplatz fchon entwickelter, fo arbeitet der Erzeuger auf Vorrat, fo daß er in feiner Werkftatt eine Anzahl gleicher Waren, oder folche ähnlicher Gattung feilbieten kann. Es ift alfo der Anfang eines Lagers feftzuftellen.

Nun tritt ein Kaufmann heran und kauft gleich eine größere Anzahl der feilgebotenen Sachen, macht diefelbe Manipulation bei verfchiedenen Erzeugern, um „auf fein Rifiko" in einer anderen Gegend das Ganze zum Kauf anzubieten. Er fchaltet nun den Erzeuger für diefen Platz aus und macht einen Laden auf, ohne felbft die Ware hergeftellt zu haben.

Wir haben einen Laden vor uns; es ift hier der reine Kleinhandel, mit dem wir zu tun haben.

Oder aber es tritt ein Kaufmann auf, der viele Waren derfelben Gattung kauft, um fie in Lagern aufzubewahren, wo verfchiedene andere Kaufleute fie in kleineren Mengen erftehen mit der Abficht, fie an die Verbraucher abzugeben; der Großverkauf tritt hier als befondere Gattung in Erfcheinung.

Wir fehen hier deutlich drei verfchiedene Perfonen auftreten, die wir folgendermaßen bezeichnen: 1) der Erzeuger, 2) der Großverkäufer (der Groffift), 3) der Kleinverkäufer (der Detaillift).

Heute wird auf dem Weltmarkt faft nur in diefer Weife der Handel fich abwickeln, und fo müffen wir die verfchiedenen Gattungen der Räumlichkeiten unterfcheiden als: 1) für den Erzeuger — die Fabrik, 2) für den Großverkäufer — das Großhandelshaus (das Engros-Gefchäft), 3) für den Kleinverkäufer — das Kleinhandelshaus (das Detailgefchäft).

Für den Verbraucher kennen wir in diefem Zufammenhang nur das Kleinhandelshaus, das er betritt, während er zu den zwei anderen Kategorien keine Beziehungen hat.

Nun verwickelt fich das Gefchäft noch eine Stufe weiter und es tritt ein Vierter auf, der nur noch Agent wird, der ein Gefchäft vermittelt. Diefer Vermittler tritt im großen auf bei den umfangreichen Exportgefchäften nach Überfee. Hier haben wir alfo folgende Entwickelung:

1)    Der Erzeuger ftellt die Ware her.

2)    Der Agent vermittelt diefe Ware an den Exporteur.

3)    Der Exporteur fchafft die Ware nach Überfee, ift alfo Großverkäufer.

4)    Der Kleinverkäufer in Überfee bringt die Ware an den Verbraucher. Diefer Zwifchenmann, diefer Vermittler hat hauptfächlich fein Kontor, von

wo er feine Fäden fpinnt, die ihn einesteils mit den Fabrikanten, andernteils mit den Exporteuren verbinden. Wir fehen nun eine neue Räumlichkeit als Gattung auftreten: das Kontorhaus.

Wir unterfcheiden alfo prinzipiell folgende Gattungen für die kaufmän-nifchen Abwickelungen:

1)    Die Fabrik.

2)    Das Großhandelshaus.

3)    Das Kleinhandelshaus.

4)    Das Kontorhaus.

Die Fabrik wird uns hier nicht zu befchäftigen haben. In umfaffendem Sinne als Beziehung zum Handel müßte hier ja auch der Acker als Fabrik land-wirtfchaftlicher Erzeugniffe aufgefaßt werden. In den Rahmen der reinen Handelswelt, deren Räumlichkeiten zu betrachten find, gehört die Fabrik nicht hinein.

Ebenfowenig gehört aber hier die weitere Entwickelung des Handels im Sinne von Banken, von Börfen oder dergl., die an anderer Stelle hier mit behandelt werden.

So verbleiben wir beim Kleinhandel, dem Großhandel und dem Kontor, in welche Gattungen alle anderen Abarten einzureihen find, die uns geläufig find, wie Warenhäufer, Läden, Bafare und Meßpaläfte, Paffagen und Galerien.

ln allen Fällen gilt es, die Bedürfniffe des Kaufmannes genau kennen zu lernen, will man ihm bei der Errichtung feiner Räumlichkeiten das geben, was er erwartet. Wir müffen ganz in die Gedankenwelt des Kaufmannes treten, um ihm zur Verwirklichung feiner Vorftellungen an die Seite zu gehen. Dies zu ermöglichen gibt es aber nur einen Weg, der zum Ziele führen kann, und zwar den, daß man eingehend mit dem Kaufmann fich befpricht und keine Mühe fcheut, die oft unklaren Gedanken des Kaufmanns mit den Erforderniffen feines Baues in Einklang zu bringen.

Hier können wir alfo nur Grundfätzliches aufftellen, das für die heutige Zeit maßgebend fein mag. Die Zeiten ändern fich aber, und mit ihnen die An-fchauungen, Gewohnheiten und Bedürfniffe. Sache des Architekten ift es, jeweils fich neuen Zeiten anzupaffen.

Verfchiedene

und

Wenn nun in der Abwickelung des Kaufs und Verkaufs bei Kleinhandel, Großhandel und Kontor beftimmte Verfchiedenheiten auftreten, die auf die Bau-gemeinfame Hchkeiten, in denen der Prozeß vor fich gehen foll, charakteriftifchen Einfluß haben derart, daß die drei Gattungen vollftändig anderen Prinzipien fich unterordnen müffen, fo find wiederum auf der anderen Seite andere Momente, die

fie miteinander gemeinfam haben. Was die Verfchiedenheiten anbetrifft, fo find fie in erfter Linie mit den auftretenden Perfonen verknüpft. Im Kleinhandel tritt der Verkäufer täglich direkt mit dem Verbraucher in Berührung, und fo verlangt der Kaufmann intenfive Berückfichtigung der Wünfche und Gewohnheiten des kaufenden Publikums, wie denn auch die ganze Aufmachung fo erdacht fei, auf den Kunden Eindruck zu machen und ihn zum Kaufen anzulocken. Das ift die Heimat des Schaufenfters, das jedem Vorbeigehenden zeigen foll, was für Herrlichkeiten hier feilgeboten werden, es ift das Reich der Reklame, die außen und innen mit allen Liften den Käufer anlocken und verführen foll zu kaufen. Der Kaufmann ftellt fich ganz in den Dienft der intenfivften Menfchen-kenntnis und fpekuliert auf jede menfchliche Schwäche, was fpäter noch näher zu erörtern fein wird. Hier entwickelt fich ein täglicher reger Verkehr von der Straße nach dem Innern des Haufes. Im Großhandel ift hingegen kein Platz mehr für das Schaufenfter, da im Gegenteil der Gefchäftsinhaber kein Intereffe hat, daß von der Straße her ein Blick in das Innere feines Betriebes geworfen werde. Hier hat auch die Reklame nicht mehr den Wert, wie beim Kleinhandel, und der Kunde, der ja felber Kaufmann ift, ift nicht mehr mit denfelben Schlichen zu fangen, wie vorher. Der Prozeß des Kaufs und Verkaufs wird auch nicht mehr täglich zwifchen Käufer und Verkäufer bewirkt, fondern etwa zweimal im Jahre geht der Kleinhändler auf die Reife, um beim Großhändler das Neuefte zu fehen und Beftellungen »auf Abruf" aufzugeben. Das Innere des Betriebes ift nur auf Angeitellte und Inhaber gerichtet, wie auf Lager, wo die Ware zum Verfand aufgeftapelt wird. Von einem großen Verkehr ift alfo hier nicht die Rede.

Im Kontor ift nun eigentlich gar keine perfönliche Berührung zwifchen den zwei Kontrahenten mehr vorhanden. Das meifte wird fchriftlich erledigt. Ein Verkehr hat ganz aufgehört bis auf den Verkehr des Kontorinhabers felbft innerhalb des Haufes. Selbftverftändlich ift das Schaufenfter vollftändig verfchwunden, wie auch alle Reklame und meift jedes Lager, hingegen befinden wir uns in einem Haufe, das eher einem Hotel ähnelt, wo die Treppen, Aufzüge, Aborte ufw. allgemein zugänglich find, während die Kontore an den Fluren fich aneinanderreihen, wie die Hotelzimmer eines Gafthofs.

Diefe Verfchiedenheiten üben felbftverftändlich einen gewaltigen Einfluß auf die äußere und innere Geftaltung der Baulichkeiten.

Was nun die Eigenfchaften angeht, die Kleinhandel, Großhandel und Kontore miteinander gemeinfam haben, fo liegen fie vor allen Dingen darin, daß die Art der Benutzung der Räumlichkeiten nie für alle Zeiten feftfteht.

Beim Kleinhandelshaus können hier heute Zigarren verkauft werden, morgen aber wechfelt der Inhaber und es foll diefelbe Baulichkeit eine Buchhandlung aufnehmen; heute fehen wir eine Fifchhandlung, wo geftern Blufen und Unterröcke verkauft wurden.

Diefer Wechfel ift aber nicht etwa nur beim Laden vorhanden, wo ja der Inhaber felbft wechfelt, fondern ebenfo beim Warenhaus, wo „mit Abficht" der Rayon gewechfelt wird, damit der Käufer immer wieder ein anderes Bild bekommt, denn die Langeweile ift der größte Feind eines guten Gefchäftsganges.

Im Großhandelshaus ift’s ähnlich: heute ift ein Lampen-Großgefchäft in den felben Räumen, wo vielleicht geftern mit Knöpfen gehandelt wurde, ja die fogar in kleinem Fabrikbetriebe da hergeftellt wurden. Heute hat das Lampengefchäft das Zimmer des Inhabers nach der Straße, während morgen in denfelben Räumlichkeiten die Expedition für eine kleine Lederinduftrie erfolgt.

So fehen wir es auch im Kontorhaus, daß ein ftändiger Wechfel fich vollzieht oder vollziehen kann, und diele Charaktereigenfchaft der Variabilität ift das einzige Konftante bei allen Gefchäftshäulern.

Dem ift natürlich vom Architekten in Entwurf und Ausführung möglichft Rechnung zu tragen, was ganz befonderen Einfluß auf die Konftruktion haben muß.

Es ftellt fich heraus, daß der Architekt als Konftante nur eigentlich ein Syftem von Stützen durch das ganze Haus aufftellen kann, die die Decken zu tragen haben. Am liebften würde der Kaufmann — ob Kleinhandel, Großhandel oder Kontor ift ganz gleich — gar keine Stützen haben, denn dann wäre er ganz frei, feine Einteilungen im Haus je nach Laune und Intereffe anzulegen, was aber baulich nicht zu verwirklichen ift. Alfo hier ift den Wünfchen und der Phan-tafie des Kaufmanns eine unabänderliche Grenze geftellt.

Das vorhin erwähnte Syftem von Stützen wird mit feinen Trägern und Unterzügen wie ein Mafchenwerk den ganzen Grundriß überziehen, und in der konftruktiv-praktifchen Aufhellung diefes Maschenwerkes hat es der Architekt in der Hand, im Intereffe feines Bauherrn wirtfchaftliche Vorteile herauszuholen. Je einfacher das ganze Syftem, je rechtwinkliger alle Anfchlüffe, defto billiger die ganze Anlage.

Die Entfernung von Stütze zu Stütze ift konftruktiven Bedingungen und Möglichkeiten unterworfen. Je enger die Stützen — defto geringer find die Deckenträger. Je weiter die Stützen — defto fchwerer gehalten fie fich. Zwifchen diefen Extremen wird eine Zone fein, in der die Billigkeit der Ausführung im Verein mit einer für den kaufmännifchen Betrieb angemeffenen Stützenentfernung die rationellfte Löfung zu fuchen ift.

Auch die Art der Konftruktion felbft ift hier noch zu ftreifen. Heute wird von vielen Seiten der Eifenbetonbau als das allein feligmachende Mittel hin-geftellt. Urfprünglich wurde nur in Eifen gebaut. Jedenfalls kommen nur diefe beiden Bauarten für das Mafchenwerk des Gefchäftshaufes in Frage.

Beide Konftruktionsarten haben Vorzüge. Der Eifenbeton ift im allgemeinen billiger als das Eifen, auch ift er widerftandsfähiger gegen Feuer, hingegen find Eifenftützen — befonders in den unteren Gefchoffen — dünner als folche in Eifenbeton. Das bedeutet für den Kaufmann einen Gewinn an Raum. Ferner % läßt fich an einem Eifengerüft leichter etwas ergänzen oder verändern als am Eifenbeton, was für das Prinzip der ewigen Variabilität Vorteile für den Eifen-bau in fich fchließt.

Man wird alfo nicht von vornherein die eine oder die andere Konftruktions-art als die beffere anfehen können, fondern es ift die Frage von Fall zu Fall zu entfcheiden im Einvernehmen mit dem Bauherrn.

Andere Vorteile des Eifenbaues liegen darin, daß eine Eifenkonftruktion ohne große Schwierigkeiten abmontiert werden kann. In unteren modernen Groß-ftädten — man denke an Berlin, Hamburg u. a. — ift bei ihrer' rafchen Entwickelung auffallend, wie kurzlebig felbft große Häufer find. Es kommt oft genug vor, daß fchöne, ganz modern ausgeftattete Gebäude nach 20 oder weniger Jahren fchon abgeriffen werden, um einem Neubau Platz zu machen, der ganz anderen Zwecken dienen foli. Ein Eifenbetonbau erfordert beim Abbruch große Anftrengungen, ift daher viel eher für langlebige Bauten am Platze, etwa für Kirchen, Volksbäder, Gafometer ufw.

Von feiten der Erbauer von Gefchäftshäufern, die folche auf Spekulation errichten, wird noch hervorgehoben, daß ein Eifenbau fchneller hochgeführt wird

als ein folcher aus Eifenbeton. Nun befteht in gewiffen Gegenden die Gewohnheit, daß die erfte Hypothek bei proviforifcher Eindeckung des Daches ausbezahlt wird. Für große Objekte, wie fie vielfach errichtet werden, ift alfo jede Zeitgewinnung gleichbedeutend mit Geldgewinn und fo greift der Bauherr aus diefem Grunde zu einem Material für die Konftruktion, das ihm diefen Vorteil fichert.

Unter die gemeinfamen Eigenfchaften aller Gefchäftshäufer ift noch zu rechnen, daß die gute Qualität der Ausführung im Innern wie im Äußern gün-ftigen Einfluß auf die Luft des Käufers ausübt.

Jeder weiß, daß er gerne in einem Laden kauft, der elegant und gediegen ausgeftattet ift, und umgekehrt fich abgeftoßen fühlt, wenn er die Empfindung hat, daß dort der Aufenthalt minderwertig fei. Diefes Moment ift auch dem Großhandelshaus eigen, wo heute vom Kaufmann peinlich darauf geachtet wird, daß alles vornehm ausfieht, damit eben der Kunde den Eindruck der Solidität des Haufes bekommt. Und auch beim Kontorhaus ift heute Gediegenheit der Ausführung unbedingtes Erfordernis für eine gute Vermietung der Räume.

Diefe Qualitätsausführung erftreckt fich auf alle Teile des Haufes und umfaßt alles, was den Käufer refp. den Mieter berührt, nicht zum wenigften auch die Heizung, die unter allen Umftänden nach den neueften Errungenfchaften der Heiztechnik eingerichtet fein muß. Ift die Heizung fchlecht, fo ift der Inhaber ein verlorener Mann.

Bevor die verfchiedenen Gattungen des Gefchäftshaufes einzeln betrachtet werden, möchte noch auf die feuerpolizeilichen Beftimmungen aufmerkfam gemacht werden, wie fie bei uns in Deutfchland beftehen. In keinem anderen Lande ift diefes Gebiet fo eingehend behandelt worden, wie bei uns, und fo ift bei Anlage und Entwurf jedes Gefchäftshaufes jeweils nachzufehen, wie diefe Gefetze in diefer oder jener Stadt ausfehen.

Verbindung von Wohnhaus und Gefchäftshaus.

Zu erwähnen ift hier einleitend noch, daß das Wohnhaus mit dem Gefchäfts-haus in allen unferen Städten in gewiffe Verbindung tritt, indem in manchen Fällen auf ein Erdgefchoß, das gefchäftlichen Zwecken dienen foll, obere Gefchoffe folgen, die zum Wohnen beftimmt find.

Eine Verbindung des Wohnhaufes mit dem Gefchäftshaufe ift immer eine unglückliche, da die beiden Betriebe ganz verfchiedenen Richtungen unterworfen find in bezug auf die grundlegenden Maße, die dem Bau eigen find, wie auch auf die Prinzipien, denen fie folgen müffen. Es fei hier nur daran erinnert, daß der Laden das Schaufenfter unbedingt braucht, alfo die große Öffnung der Front im Erdgefchoß, hingegen die Wohnung einen gefchloffenen Vorderbau mit einigen normalen Fenftern zur unerläßlichen Bedingung für Behaglichkeit des Wohnens erfordert.

Wir werden fpäter genauer auf diefe Eigentümlichkeiten eingehen, möchten aber hier fchon fagen, daß bei Neubauten eine Verbindung von Wohnhaus mit Gefchäftshaus möglichft vermieden werden Tollte. Es wird nicht immer möglich fein, befonders nicht bei Anlage von kleineren Läden in weniger belebten Stadtteilen, aber auch dann follte die Möglichkeit der Veränderung in reine Gefchäftshäufer im Auge behalten werden, da oft genug durch die Weiterentwickelung einer Stadt oder befondere Umftände eine folche Gegend plötzlich zur reinen Gefchäftsgegend geworden ift. Einen folchen Prozeß fieht man ganz deutlich in Berlin fich vollziehen, wo beifpielsweife die Potsdamer Straße, die früher reine Wohngegend war, mit kleineren Läden im Erdgefchoß, nach und nach fich zur reinen Gefchäftsgegend umbildet.

In allen Fällen ift eine weitausfchauende Umficht am Platze, um der einen Konftante des gefchäftlichen Lebens gerecht werden zu können — der ewigen Variabiltät.

2. Kapitel.

Das Kleinhandelshaus (Detailhandelshaus), a) Das Warenhaus und der Bafar.

I. Allgemeine Anlage.

Einleitendes.

Lockmittel

des

Warenhaufes.

Die Bedingungen, die dem Gefchäftshaus, das für den Kleinhandel (Detailhandel) beftimmt ift, eigen find, treten am klarften beim Warenhaus in die Er-fcheinung, wie wir es heute kennen, wo der ganze Bau mit allen feinen Einrichtungen auf das einzige Ziel gerichtet ift, den Verkauf von Waren direkt an den Verbraucher möglichrt vorteilhaft vor fich gehen zu laffen.

Der Kaufmann verlangt hier, mit möglichft geringen Mitteln einen Bau zu erhalten, in dem er unter den günftigften Verhältniffen feine Waren an den Mann bringen kann. Zugleich aber weiß der Kaufmann es wohl zu fchätzen, daß Reklame in allen Formen ihm Käufer zuführt. Er wird alfo vor allen Dingen be-ftrebt fein da zu fparen, wo die Momente der Reklame nicht in Frage kommen, alfo in erfter Linie beim Werke der Konftruktion felbft.

Das Ideal wäre für den Kaufmann ein einziger großer Raum ohne jede ihn hörenden Stützen. Das ift allerdings für unfere europäifchen Begriffe unmöglich, da der Wert der Grundftücke unweigerlich zu Stockwerksbauten führt und die Gefchoffe durch Stützen getragen werden müffen. Der Bauherr wird aber ficher in der Richtung Vorgehen, diefe Stützen möglichft zu verringern.

Aus dem Betriebe des Warenhaufes jedoch erwachfen in der natürlichften Weife die Bedingungen des Bauprogramms.

Jedem von uns ift ja das Warenhaus als folches bekannt. Wir gehen ein und aus — und kaufen. Wir glauben alle unabhängig frei nach eigenem Willen unfere Entfchlüffe zu faffen und ahnen nicht, daß wir in des Wortes wahrfter Bedeutung die „Gefchobenen" find.

Der Kaufmann des Warenhaufes hat alles in der gefchickteften Weife eingerichtet, um uns zum Kaufen anzulocken.

Mit der größten Konfequenz wird darauf gefehen, daß es dem Publikum im Warenhaus nie langweilig wird. Daher wird es zur Notwendigkeit, dem Betrieb von Zeit zu Zeit ein anderes Geficht zu geben. Die Kaufluft des Publikums wird erfahrungsgemäß dadurch erhöht, und diefe Veränderlichkeit hat den größten Einfluß auf die Tätigkeit des Architekten in der Behandlung aller Räume. Die Theken, Kaffen, alle Ausftellungstifche müffen lofe fein und überhaupt alles zum Verheilen eingerichtet.

Das Publikum wird aber noch weiter auf alle möglichen Arten gefeffelt.

So wird ein Lefefaal eingerichtet, wo die neueften Zeitfchriften aufliegen, wo man elegant und behaglich in Klubfeffeln die neueften Zeitfchriften durchblättert, ohne daß irgendwie eine Gegenleiftung verlangt wird. Diefe Einrichtung wird dazu benutzt, dort Verabredungen zu treffen — überhaupt „man" trifft fich dort — und nur nebenbei aus dem Umftande, daß man in der Umgebung etwas zu kaufen erblickt, wird man verführt, Geld auszugeben.

Der Kaufmann hat aber fein Ziel erreicht. Er wird alfo für folche Einrichtungen Ausgaben machen, die nicht direkt eine Rentabilität aufweifen. Sie find nur als ein Lockmittel aufzufaffen, das fich aber als außerordentlich erfolgreich erwiefen hat.

Solche Lockmittel befitzt das Warenhaus verfchiedene.

Der Erfrifchungsraum zum Beifpiel zählt dazu und ift ebenfalls nur Reklameobjekt. Die Abteilungen, die neben ihm gelegen find, haben einen unermeßlichen Vorteil, da die Leute vom Erfrifchungsraum gut gelaunt herauskommen und Luft haben zu kaufen.

Die große Treppe, die wohl in keinem Warenhaus fehlt, ift oft mit großen Mitteln in reichftem Maße ausgeftattet. Sie zu erreichen, muß die Kundfchaft ftets durch die ganze Anlage wandern. Wir kommen dabei an billigen Hand-fchuhen vorbei, ftreifen Abteilungen mit Seifen und Wohlgerüchen, bunte Bänder und Stoffe grüßen uns auf dem Wege. Das alles lockt uns — wir kaufen. Diefe große Treppe wird daher anziehend auszuftatten fein. Der Kaufmann wird dabei kein Geld fparen, denn er weiß, daß die Koften immer niedrig bleiben werden, wenn der Erfolg des Kaufens erreicht wird.

Ein weiteres Lockmittel ift die Lebensmittelabteilung, die heute wohl in jedem Warenhaus vorhanden ift. Auch fie ift nur als Reklameobjekt zu betrachten.

Der Grundfatz des Kaufmanns ift der, die Ware dort billiger zu verkaufen, als fie beim Schlächter, beim Kolonialwarenhändler, beim Gemüfehändler zu haben ift. Es braucht der Unterfchied gar nicht fo groß zu fein, aber er wird in den Zeitungen möglichft auffallend angepriefen.

Die Hausfrauen verfichern fich der Genauigkeit der Anpreifung und gehen von dem ganz richtigen Gedanken aus, zu fparen, wenn fie im Warenhaus ihren Bedarf für die Wirtfchaft decken, da die Ware billiger ift. Die betreffende Abteilung wird nun aber ftets ganz oben — im oberften Stockwerk eingerichtet, damit der Käufer durch das ganze Haus zu wandern hat, um dahin zu gelangen.

Auf dem Wege wird die kaufluftige Dame dies oder jenes ihr verlockend Er-fcheinende erftehen, und der Kaufmann hat feinen Zweck erreicht.

Diefe Lockmittel des Kaufmanns des Warenhaufes find „fein Syftem". Er geht ganz rückfichtslos auf fein Ziel los, immer den einen Gedanken im Auge: das Publikum foll bei mir kaufen — kaufen — und nochmals kaufen.

Er kennt keine Grenzen, die ihn am Erreichen diefes Zieles hindern könnten.

Er richtet fogar eine zoologifche Abteilung ein als Zugmittel für die Ober-gefchoffe, wo dem Publikum Affen, Papageien, Rehe und Fafanen vorgeführt werden.

Erfahrungsgemäß gibt es auch während des Tages ftille Gefchäftsftunden.

Auch diefem Moment hat der Kaufmann feine Aufmerkfamkeit gewidmet. Er läßt während der Zeit in der Spielwarenabteilung Aufführungen im Kasperletheater vor fich gehen.

Dies alles dient immer dazu, die Kundfchaft an das Haus zu feffeln und es indirekt zum Kaufen zu beftimmen.

Grundlegend für die Einrichtung des Warenhaufes ift feine gefamte Organi-fation. Diefe befteht in der weitgehendften Arbeitsteilung.

Grundlagen

der

Die hauptfächlichften Abteilungen find folgende: der Einkauf, der Verkauf, Expedition, Lager, die Verwaltung mit Buchhalterei, Hauptkaffe und Perfonal-leitung, die technifche Leitung, die Hausinfpektion und als Spitze die Gefchäfts- Einrichtung, zentrale.

Die Hauptfache lft natürlich der Verkauf, der auch die Haupträume umfaßt in allen Stockwerken des Hautes.

Die Einkaufsabteilung hat die Aufgabe, fämtliche Waren für die Firma einzukaufen. Diefer Einkauf wird zwar zum Teil außerhalb des Hautes beforgt, indem die Einkäufer Fabriken und Großhändler betuchen, zum andern Teile aber auch im Haufe felbft, wo Großhändler durch Agenten ihre Waren anbieten. Dies erfolgt im Offertenraum, der eigens dafür eingerichtet itt.

Der Offertenraum itt in engfter Verbindung mit der Verwaltung, und itt mit allen zugehörigen Räumen, wie Buchhalterei, Hauptkaffe, Perfonalleitung und Gefchäftszentrale im oberften Gefchoß, meift im Dachgefchoß untergebracht. Man wird nie diefe Abteilungen in den anderen Stockwerken einrichten, da diefelben für den Verkauf viel zu wertvoll find.

Fig. l.

Die Expedition gehört in den Keller, wo in großen Warenhäufern Abteilungen eingerichtet find ähnlich wie in den Gepäckräumen von Bahnhöfen.

Die Waren, die verfchickt werden follen, kommen von den Verkaufsabteilungen dort in folche, die für die verfchiedenen Stadtteile abgetrennt find, um von da mittelft Fuhrwerkes oder Autos an die richtige Adreffe zu gelangen.

Die Lager finden ihren Platz im Dachgefchoß. Sie find im Verhältnis zur Größe des Haufes und zum Um-

Elemente des Warenhausbaues.

fang des Verkaufs klein. Es vollzieht fich ein ftändiger Verkehr zwifchen Großhandel und Warenhaus, der nie aufhört, und täglich werden Waren zum Lager abgeliefert, um von da in rafcher Folge zu den Verkaufsabteilungen zu gelangen.

10

15

IO

25

j H-Hiłł t ł-[-

Schema des Konftruktions-Syftems eines Warenhaufes.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Die technifche Leitung umfaßt Ingenieure, Techniker und Zeichner, die für die Inftandhaltung des Haufes zu forgen haben. Die Räume dafür find fo anzulegen, daß fie keinen für den Verkauf wertvollen Platz einnehmen. Meift werden fie im Dachgefchoß liegen. Der technifchen Leitung unterftehen auch die Heizer, Mafchiniften, Monteure ufw., die alle in der Nähe ihrer Betriebe untergebracht werden.

Die Hausinfpektion endlich mit Pförtner, Wächter, Küchen- und Reinigungs-perfonal hat ihren Sitz im Keller.

Beftimmend für den Bau felbft find die Elemente, aus denen er fich zufammen-fetzt. Als die hauptfächlichften find folgende zu nennen: die Konftruktion, das Schaufenfter, die Verkaufsräume, der Lichthof, die Treppen, Aufzüge, Eingänge, die Höfe und Aborte.

Konftruktion.

Für die Konftruktion des Haufes tritt ein Syftem von Pfeilern auf, das nur die Decken, die Nutzlaft und das Dach zu tragen haben, damit im Innern jede Möglichkeit für die Einrichtung gewährleiftet fei. Ob diefe Pfeiler aus Eifen oder Eifenbeton hergeftellt werden, ift für jeden Einzelfall zu prüfen. Jedenfalls find

fie aber feuer- und glutficher auszuführen. Diefe Sicherheitsmaßregeln erftrecken fich auch auf Anlage und Ausführung der Treppen, Fahrftühle ufw.

Bafare werden zum Unterfchied vom modernen Warenhaus meift in Holz ausgeführt. Solche Bafare — ähnlich wie die des Orients — find in mehreren eleganten Badeorten zu finden, die dann mehr als proviforifche Saifonbauten aufzufaffen find.

Das Dach des Warenhaufes wird zweckmäßig fo ausgeführt, daß es den-felben Anforderungen genügt wie die übrigen Stockwerke, da die Räume voll-

ftändig ausgenutzt werden follen.

Fig. 2.

JfJ

'W

Die Entfernung von Pfeiler zu Pfeiler ift gewohnheitsmäßigen Grundfätzen unterworfen. In der Front gibt diefes Maß den Ton für die Architektur an, es ift die Entfernung von Fenfterachfe zu Fenfterachfe, und wird auf 4,50 bis 5m normiert. Diefes Maß hat fich als das geeignetfte Maß für die Größe der Schau-fenfter in bezug auf feine Dekorierung erwiefen, ift alfo fchließlich auch auf eine kauf-männifche Bedingung zurückzuführen. Verfuche, ganz große Schaufenfter anzuordnen, wie z. B. bei Tietz, Berlin, Leipziger Straße, haben keine Nachahmung gefunden. Die Entfernung von Pfeiler zu Pfeiler nach der Tiefe des Baues fchwankt in den einzelnen Beifpielen. Während bei den erften Ausführungen 5—-5,50m meift Vorkommen, ift die Tendenz der letzten Zeiten die gewefen, die Maße zu vergrößern, ja bis auf 8m zu gehen. Die Parifer Warenhäufer weifen auf dem Gebiete meift größere Maße auf, als die deutfchen (Fig. l).

Das Schaufenfter ift das charakteriftifche Merkmal jedes Kleinverkaufs, jedes Detailgefchäftes, und hat die Aufgabe, die Waren dem Publikum möglichft vorteilhaft vor Augen zu führen. Das Schaufenfter ift duchaus eine moderne Er-fcheinung und führt den Wanderer in unferen Straßen an einer ftändigen Ausheilung vorbei. Wir möchten es in unferer modernen Stadt nicht mehr miffen. Im Warenhaus ift das Schaufenfter dem ganzen architektonifchen Faffadenfyftem eingefügt und ift auf diefe Weife als ein gutdisziplinierter Teil des Ganzen aufzufaffen, der feine Funktion im ftrengen Rahmen des allgemeinen Rhythmus ausübt.

Fig- 3-

Fig. 4.

Fig- 5-

Fig. 6.

Schaiifenfteranlagen ]).

10.

Schaufenfter.

») Aus: Wiener, Das Warenhaus, Kauf-, Gefchäfts-, Büro-Haus. 2. Aufl. 1912. Verlag: Ernst Wasmuth, Architekturverlag, Berlin.

i.;

kBK

Î!

-'i

ijggg

11

I»

i

pi

II

-I

V- ■

Fig. 7.

Fig. 8.

mm

—TT

p;^

ii?¹

li

I!

sm

-JSi

EŒEÜL’ li-*, -r<?€J

i *łL. ... ___________

Hf:

■feè

i; 4

lis

I¹!!

i*

iaä

ł-y££ź-,-,......

!l!

s& sssassesP*

l^ps-SSI

swraaąsr

'’M-M

K€ll

•-

i lii

V-- 1

Ir,-"-:

Tl

: [{?

imm

Th i|i

_    •■ .*■    !.v;

lM_LT i:

hÆiÆ

■UJ.._______________iŁL

II

Fig. g.

m:

B“'-'

jp

Ś&JS

gf t

;!

-B -

yy

r"":

r '

II V

:: :i

m Isa

Schaufenfterkonftruktion

im

Warenhaus Wertheim in Berlin,

Leipziger Straße 130/131²).

WÈ

pm

Arch.: Messel.

Fig. 10.

Schaufenfter-beleuchtung ³).

Es gibt verfchiedene Grundriß-Formen, das Schaufenfter anzuordnen, die alle je nach Gefchmack Verwendung finden (Fig. 2-6¹).

Entweder liegt das Schaufenfter bündig mit den Pfeilern und Mauerflächen (Fig. 2) oder es tritt etwas zurück (Fig. 3). Um den Eindruck hervorzurufen, als ob das Schaufenfter vor die Front vortrete, was baupolizeilich bei uns nicht geftattet ift, hilft man fich dadurch, daß man die Schaufenfter erkerartig ausbaut, indem der Anfallspunkt hinter der Front bleibt (Fig. 4). Man gewinnt dadurch noch vorteilhafte Seitenflächen, die für den Wanderer einen günftigen Einblick in die Schaufenfter geftatten. Die gleiche Abficht bezwecken auch die in England üblichen, an den Ecken abgerundeten Fenfter, die allerdings vor die Front treten (Fig. 5). Schließlich fieht man noch die Anordnung, daß das Mittelfenfter zurückfpringt, wodurch der Befchauer vor den Unbilden der Witterung etwas gefchützt ift, wenn er die ausgeftellten Schätze bewundern will (Fig. 6).

Das Schaufenfter darf außer dem Erdgefchoß noch bis in den Keller hinabgehen, wodurch fehr große Gegenftände, wie z. B. Teppiche, vollkommen ausgebreitet dem Befchauer gezeigt werden können. Diefe Anordnung ermöglicht es auch, die Fenfterdekoration vollftändig im Keller herzurichten und mittelft einer Hebebühne in das Schaufenfter hinaufzubringen.

Im übrigen find die baupolizeilichen Beftimmungen für die Einrichtung der Schaufenfter fehr einfehneidend, aber — wie alle Gefetze, die von Menfchen ftammen — nicht konftant, fondern häufigem Wechfel unterworfen.

Die eigentliche Schaufenfterkonftruktion wird meift aus Metall, aber auch zuweilen aus Holz hergeftellt (Fig. 7, 8 u. 9²).

Zum Schutz der Schaufenfter während der Stunden, in denen das Warenhaus gefchloffen ift, verwendet man entweder Rolljaloufien oder Schutzgitter; letztere werden entweder abends mittels Hebewerks durch einen Schlitz im Pflafter dicht am Fenfter emporgehoben (Wertheim, Berlin, Leipziger Straße) oder können harmonikaartig zufammengeklappt werden. Für die Tagesftunden, an denen die Sonne auf die Schaufenfter fcheint, find Markifen vorzufehen.

Die künftliche Beleuchtung darf nicht im Schaufenfter felbft liegen, fondern müffen die Beleuchtungskörper durch eine ftarke Glasplatte vom Schaufenfter felbft getrennt fein (Fig. 10³). Die Beleuchtung felbft ift elektrifch auszuführen, wogegen die Gasbeleuchtung fallen gelaffen worden ift.

Die Beleuchtung durch Bogenlampen, auf den Frontpfeilern angebracht, hat fich nicht bewährt, da fie zu großen Schlagfchatten nach innen gibt. Hingegen ift die Schaufenftererhellung von der Straßenfeite her zuweilen fo ausgeführt worden, daß die elektrifchen Glühlampen in einem etwa in einer Höhe von 3m wagerechten Metallkaften angebracht wurden, der nach der Ladenfeite eine Spiegelrückwand birgt.

Es ift überhaupt zweckmäßig, daß das Publikum die Lampen felbft fo wenig wie möglich fieht, dagegen die Waren durch ihren Schein hell beleuchtet werden.

Weiter erhellt man die Schaufenfterauslagen durch feitliche, lotrecht an den Pfeilern angebrachte Soffiten, die ebenfalls mit reflektierenden Spiegel wänden verfehen find; dies jedoch nur dann, wenn die Schaufenfter gegen den Verkehrsraum feuerficher abgefchloffen find.

Die Verkaufsräume find die wichtigften Räume des Warenhaufes. Sie nehmen auch natürlich den größten Teil des Gebäudes ein und müffen unmittelbar von

*) Fakf.-Repr. nach: Cremer u. Wolffenstein. Der innere Ausbau ufw. Berlin 1886. ³) Siehe Fußnote i, S. 11.

11.

Verkaufs

räume.

den Eingängen und Treppen zu erreichen [ein. Andere Räumlichkeiten, wie Verwaltungs- ufw. Räume dürfen ihnen keinen notwendigen und günftigen Platz fortnehmen.

Sie müffen ferner möglichft zufammenhängend angeordnet fein und jede Verwinkelung, wie alle unbeleuchteten Ecken find zu vermeiden. Im übrigen ift der Grundfatz maßgebend, daß überall reichlich Licht und Luft fein müffen.

Die Verkaufsräume find ferner fo anzulegen, daß die Möblierung mit Theken, Regalen, Verkaufsftänden vorteilhaft aufgeftellt und leicht verändert werden kann.

Fig. 12.

Fig. 14.

Fig. u.

Fig. 13-

Wh

Treppenanlagen in Lichthöfen⁴).

Die Wegbreiten für den Verkehr des Publikums werden höchftens 2—2,50m fein; als kleine Wegbreiten find l,40m, l,30m annehmbar, ja man geht unter be-fonderen Umftänden bis auf l,iom herunter.

Wichtig für den großen Verkehr, der ftändig im Warenhaus vor fich geht, ift die Ausführung des Fußbodens. Als beftes Material haben fich Harthölzer als Riemenböden eingeführt, wie Eiche, dann die auftralifchen Harthölzer, z. B. Yarraholz; Steinfußböden find fehr haltbar, aber zu hart zum Gehen, auch zu kalt für das Verkaufsperfonal, während Linoleum fich bei dem großen Verkehr v doch zu fchnell abnutzt. Natürlich wird aber Steinfliefenboden bei der Lebensmittelabteilung am Platze fein, und ähnliche maffive Böden find für den Winter-

garten angebracht, während in den Abteilungen für Damenkonfektion Teppiche den ganzen Raum bedecken.

Die Pfeiler, die die Verkaufsräume beleben, werden vielfach verkleidet. Koft-bare Materialien wie Marmor, Onyx, Mahagoni oder andere wertvolle Holzarten werden in den wichtigeren Teilen des Haufes verwendet, auch find Belegungen mit Spiegeln fehr vorteilhaft, da fie einesteils den kaufenden Damen es ermöglichen, fich öfters felbft zu betrachten, andernteils die Erfcheinung des Raumes vergrößern; fonft wird auch nur ein niedriger Schutz aus Holz oder Linkrufta die Pfeiler umfchließen.

Zu den Verkaufsräumen gehört auch der Lichthof, der heute faft in keinem Warenhaufe fehlt. Er dient dem Publikum in ausgezeichneter Weife zur allgemeinen Orientierung und ift das Zentrum der ganzen Anlage. Er hat aber auch den Zweck, die Räume, die zu weit von den Fenftern oder den Höfen entfernt find, mit Licht und Luft zu verforgen; anderfeits foll aber die Grundfläche im Erdgefchoß, die bei Anlage eines einfachen Hofes verloren gehen würde, für den

Fig. 18.

12.

Lichthof.

Fig- 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

.. .

fr .

7%,

o-

j±_.J

lH

mmm

f=j

Treppenanlagen⁵).

Verkauf ausgenutzt werden. Er geht meift durch alle Gefchoffe und ift mit Glas abgedeckt.

Die Größe des Lichthofes richtet fich ganz nach dem Ermeffen des Bau-künftlers. Auf alle Fälle find aber gute Verhältniffe von Breite, Länge und Höhe zu fordern.

Die meiften Lichthöfe find rechteckig, welche Form fich auch am beften der Konftruktionsart anfchließt. Es finden fich aber auch andere Formen, wie elliptifche oder kreisrunde.

Bei der Geftaltung der Lichthöfe fpielt die Haupttreppe eine bedeutende Rolle. Diefelbe kann ganz verfchiedenartige Geftaltungen annehmen, auch ihre Breitenmaße find in den einzelnen Häufern nicht die gleichen (Fig. 11,12,13 u. 14⁴).

Die Treppen und Aufzüge find in ihrer Lage einer der wichtigften Punkte für die Überfichtlichkeit und Abwickelung des Verkehrs. Daher find die baupolizeilichen Anforderungen befonders fcharf. Sie beftimmen, daß von jedem Punkt des Gebäudes aus in der Entfernung von 25m eine Treppe erreichbar fein muß, die von feuerfeften Wänden umgeben ift.

Im allgemeinen wird etwa die Hälfte der Treppen an die Straßenfront gelegt, die andere an Höfe. Da diefe Treppen von mindeften 25

cm

ftarken Wänden

13.

Treppen

und

Aufzüge.

14.

Eingänge.

umfchloffen fein müffen, bilden fie in dem Pfeilerfyftem des Warenhaufes eine kompakte Maffe und werden erfolgreich an eine Brandmauer in eine Ecke oder mit anderen Räumlichkeiten zufammengelegt, die von feften Mauern umschloffen find.

Für die Grundform der Treppen wird meift das Rechteck angenommen. Allerdings kommt auch das Quadrat vor, feltener aber runde oder mehreckige Treppen-häufer (Fig. 15, 16, 17 u. 18⁵).    ¹    '

Soll im Treppenhaus ein Fahrftuhl angebracht werden, fo werden verfchiedene Möglichkeiten Vorkommen, je nachdem ein oder mehr Aufzüge darin Platz haben müffen (Fig. 19 u. 20⁶).

Es feien hier noch die beweglichen Treppen erwähnt, die als fogenannte «Rolltreppen" ausgeführt werden. Sie finden fich mehr im Ausland als bei uns, find in Deutfchland einzeln vorgekommen, aber wieder abgefchafft worden.

Die Zahl der Fahrftühle hängt von der Größe des Haufes ab. Man rechnet etwa einen Aufzug für je 500<ira. Sie liegen vielfach an den Lichthöfen, oft mehrere nebeneinander.

Die Größe eines Fahrftuhls ift im Durchfchnitt 5^m für eine Fahrkabine, alfo 2x2,50m und hat Raum für 8—10 Perfonen.

Außer den Perfonenaufzügen find die Warenaufzüge zu erwäh-Sie liegen meift an den

Fig. 19.

wmmm

Fig. 20.

nen.

Höfen. Ihre Größe ift verfchieden

Fahrftühle im Treppenhaus⁶).

Die Grundformen find fehr mannigfaltig und geben intereffante Beifpiele für den Erfindungsgeift der Baukünftler und Gewerken (Fig. 21, 22 u. 23’).

Zu den Ein- und Ausgängen gehören weiter die Durchfahrten, die dazu dienen, die Waren ins Innere des Hautes zu bringen, und zwar meift in die Höfe, von wo fie mittels Aufzügen weiter befördert werden.

Die Höfe dienen einesteils zur Beleuchtung der an ihnen liegenden Räume, andernteils dem innern Betriebe, wie Warenan- und -ablieferung. Innenhöfe, die nur als Lichtquellen dienen, werden mit Vorliebe teilweife überdacht und zu Oberlichtfälen, Wintergärten ufw. benutzt.

Fig. 21.

Höfe.

II

■i

Fig. 22.

Fig. 23.

;__

I---

zu

bl

Eingänge von Warenhäufern ⁷).

Die Höfe werden gerne in glaffierten Steinen ausgeführt, damit fie das Licht gut reflektieren. Künftlerifch ift nach der Richtung bis jetzt nicht viel Gutes erreicht worden, obgleich diefe Aufgabe fehr viel Reizvolles hat. Als eine gut gelungene Lötung einer glafierten Hofanlage überhaupt mag hier die des Hauptverwaltungsgebäudes der Firma Krupp in Effen erwähnt fein.

Als letztes Element der Warenhäufer möchten hier noch die Aborte erwähnt werden. So befcheiden und verfchwiegen diefe kleinen Lokalitäten find, fo wichtig find fie jedoch für das kaufende Publikum. Sie müffen unbedingt in genügender Anzahl und leicht auffindbar angeordnet werden, denn ganz be-fonders die kaufluftigen Damen werden es mit Recht fchwer übelnehmen, wenn fie in ihrer Not im ganzen Haufe herumfuchen oder erft jemanden fragen müffen.

Zu diefen Elementen kommen noch viele Anlagen, die den Warenhäufern eigen find, aber nicht immer oder unbedingt vorhanden fein müffen. Es feien

16.

Aborte.

>7-

Weitere

Anlagen.

’) Siehe Fußnote i. S. n.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

hier erwähnt: der Teppichfaal, der Erfrifchungsraum, die Kunftausftellung, derKon-zertfaal, die Lefe- und Schreibftuben, die Bankabteilung, Friherralons, das photo-graphifche Atelier, Blumenhallen, Dachgärten für die Angeftellten, ebenfo Kantinen ufw.

Es fcheint nur noch eine Frage der Zeit, ob nicht das Warenhaus gleich noch mit Penfion, Standesamt, Traukapellen aller anerkannten Religionsgemein-fchaften und fo weiter durchs Eheleben bis zum Beerdigungsinftitut verfehen alle Lebens- und Todesbedürfniffe der Zukunftsmenfchen befriedigen wird.

Im übrigen möge hier auf das vortreffliche Werk von Alfred Wiener über „Das Warenhaus, Kauf-, Gefchäfts-, Bürohaus" hingewiefen werden, das in ausführ-lichfter Weife die Probleme fpeziell des Warenhaufes behandelt.

Es fei auch hier die überfichtliche Zufammenfaffung der Baupolizeibeftim-mungen für Warenhäufer aus Berlin, München und Hamburg aufgeführt, wie fie Alfred Wiener aufftellt:

Die Baupolizeibeftimmungen.

Die Anregung zum Erlaß gefonderter Baupolizeibeftimmungen für Warenhäufer haben ver-fchiedene Brände gegeben, die zeigten, eine wie große Gefahr die Warenhäufer und anderen Kauf-häufer bilden, in denen größere Mengen leicht brennbarer Stoffe feilgehalten werden. Solche Waren- und Gefchäftshausbrände von verheerender Wirkung waren in den letzten zehn Jahren: der in Rixdorf im Januar 1900, bei dem mehrere Menfchen ihr Leben einbüßten, der des Alsberg-fchen Warenhaufes in Oberhaufen in den Rheinlanden im März desfelben Jahres, die fchwere Kataftrophe des „Parifer Warenhaufes“ in Budapeft vom 24. Auguft 1903, bei der eine große Anzahl von Menfchen den Tod in den Flammen fand; weiter die neueren Brände in Karlsruhe, Braunfchweig 1908, in Paris Warenhaus „ Ville St. Denis“ 1908 und der zum Glück nicht fe’nr umfangreiche Brand des Warenhaufes Whiteley in London 1909. Diefe Brände, befonders der in Rixdorf und der in Budapeft, riefen eine, ftarke Erregung in der Bevölkerung hervor, die in den Warenhausbauten für die fich darin befindlichen Perfonen eine große Gefahrquelle fah und ener-gifche Sicherheitsmaßregeln verlangte. Es trat auch fchon kurze Zeit nach dem Rixdorfer Brande im Februar 1900 in Berlin eine aus Architekten, Baubeamten, Feuerwehroffizieren und Warenhaus-befitzern beftehende Kommiffion zufammen, die Beratungen über die zu ergreifenden Vorfichtsmaßregeln pflog. Aus ihren Ergebniffen gingen dann die verfchiedenen Sonderanforderungen an „Warenhäufer" hervor, die zuerft in Berlin 1901, im gleichen Jahre in Hamburg, 1903 in München erlaffen wurden. Die preußifchen Baupolizeivorfchriften für Warenhäufer wurden fpäter mehrfach revidiert, und heute liegt die Verordnung vom 2. November 1907 vor. Sie ift betitelt „Sonderanforderungen an Warenhäufer und an folche anderen Gefchäftshäufer, in welchen größere Mengen brennbarer Stoffe feilgehalten werden. Obwohl keine eigentliche Polizeiverordnung, fondern vom Minifterium für öffentliche Arbeiten der Baupolizei nur als Richtfchnur gegeben, ift fie zum Teil doch fo fcharf präzifiert, daß dem Entwerfenden kein großer Spielraum innerhalb diefer Beftim-mungen bleibt. Da fie vom Minifterium ausgeht, ift ihre Wirkung nicht allein auf Berlin be-fchränkt, fondern erftreckt fich auf ganz Preußen. Ebenk) hat die am 7. Oktober 1903 in München vom Minifterium des Inneren erlaffene „Allgemeine Anweifung für die Feuer- und Betriebsficher-heit in Warenhäufern und großen Gefchäftshäufern" für ganz Bayern Geltung. Die Sondervor-fchriften für Warenhäufer für den Staat Hamburg find am 16. November 1901 unter dem Titel: „Beftimmungen, betreffend die bauliche Anlage, die innere Einrichtung und den Betrieb der Warenhäufer, Gefchäftshäufer und dergl.« mit einem Anhänge „Verordnung der Sicherheits- und Betriebseinrichtungen für Warenhäufer und dergl." erlaffen. Im folgenden follen die hauptfäch-lichften diefer drei Baupolizeivorfchriften für Warenhäufer fo nebeneinander geftellt werden, daß ein Vergleich möglich ift; es foll zunächft immer das allen Gemeinfame und im Anfchluß daran die Befonderheiten der drei Verordnungen erwähnt werden.

Die preußifchen Sonderanforderungen erklären den Begriff „Warenhäufer" als „Gebäude, in denen in mehr Gefchoffen als im Erdgefchoß und dem darüber liegenden Stockwerk größere Mengen brennbarer Stoffe feilgehalten werden. Sogenannte Engrosgefchäfte find als Warenhäufer im Sinne diefer Beftimmungen nicht anzufehen". Die Hamburger Polizeiverordnung nennt Warenhäufer „Gebäude, die in einem Gefchoffe von befonders großer räumlicher Ausdehnung oder in mehreren unter fich verbundenen Gefchoffen ganz oder teilweife dem Verkauf oder der Lagerung von Waren dienen und eine größere Menfchenmenge andauernd oder vorübergehend aufzunehmen geeignet find". Eine folche vorweggenommene Erklärung des Begriffes fehlt in den bayrifchen Vorfchriften. Die einzelnen Beftimmungen felbft find folgende:

Keller.

1)    In Hamburg ift im Gegenfatz zu Preußen und Bayern die Anlage von Verkaufsräumen in Kellern geftattet. Sie müffen durch maffive, nicht durchbrochene Wände feuerficher gegen etwaige Arbeits- und Lagerräume abgefchloffen werden und außer den erforderlichen Ausgängen nach den Treppen noch einen anderweitigen feuerficheren Ausgang nach dem Freien befitzen.

2)    Alle drei Bauordnungen verlangen, daß das Kellergefchoß, falls es Lager- oder Packräume enthält, durch mindeftens 25«° ftarke Brandmauern in Abteilungen zerlegt wird, und zwar dürfen diefe Abteile in Berlin nicht mehr als 500, in München 400, in Hamburg fogar nur 300 qm Grundfläche haben.

Bei Kellern unter 500 qm ift in Berlin eine Teilung nicht verlangt. Diefe Abteilungen müffen — in Berlin, wenn fie größer als 200 qm find, in den zwei anderen Städten ift darüber nichts be-ftimmt — zwei tunlichft weit voneinander liegende Ausgänge haben,, die möglichft unmittelbar oder durch einen von Brandmauern umgebenen Gang nach der Straße oder nach einem nicht überdeckten Hof führen. Die Türen müffen rauch- und feuerficher fein und nach außen auf-

fchlagen.

3)    Die Kellertreppen dürfen nach allen drei Bauordnungen nicht in unmittelbarer Verbindung mit anderen Treppen des Gebäudes ftehen; die Kellerabteilungen müffen eine wirkfame Entlüftung haben.

4)    Das Kellergefchoß ift vom Erdgefchoß durch feuerfefte Decken abzutrennen. Öffnungen für Treppen und Warenaufzüge find in Berlin zur ausfchließlichen Verbindung diefer Gefchoffe nur geftattet, wenn fie nach beiden Seiten hin durch feuerfefte Wände mit feuerficheren Türen abzufchließen find. In München ift eine unmittelbare Verbindung des Kellers mit den Innenräumen des Gebäudes nur ausnahmsweife geftattet. In Berlin find Öffnungen nach Lagerräumen im Keller nur dann zuläffig, wenn die Lagerräume in der Grundfläche nicht größer als 50 qm und von den übrigen Kellerräumen durch feuerfefte Wände ohne Öffnungen abgefchloffen find. Bis zum Keller hinabreichende Auslagen find zuläffig, wenn fie gegen die Innenräume des Keller-gefchoffes feuerfeft abgefchloffen find.

5)    Mafchinen- und Heizräume im Keller find durch feuerfefte Wände von den übrigen Kellerräumen zu trennen.

Etwaige Öffnungen find rauch- und feuerficher abzufchließen.

Dachgefchoß.

6)    Nach Münchener und Berliner Vorfchriften find Wohnungen über den Gefchäftsräumen nicht zuläffig, in den Hamburger ift hierüber nichts enthalten. Die Münchener verbieten im Dachgefchoß fogar Werkftätten und andere zum längeren Aufenthalte von Menfchen dienende Räume.

7)    Das Dachgefchoß darf keine unmittelbare Verbindung mit den Gefchäftsräumen der unteren Gefchoffe haben; es ift von Treppenhäufern durch maffive Wände abzufchließen. Etwaige Öffnungen in diefen find rauch- und feuerficher abzufchließen.

Konftruktionen.

8)    Nach allen drei Beftimmungen find eiferne Konftruktionsteile (Säulen, Unterzüge, Deckenträger) glutficher zu umhüllen. Eine Umhüllung der an den Außenflächen gelegenen Teile ift nicht erforderlich.

Alle Decken find unverbrennlich herzuftellen.

g) Bei größeren lichthofartigen Deckendurchbrechungen, die in Berlin mindeftens 100 qm groß fein müffen, find in der oberen Decke oder in deren Nähe Entlüftungsvorrichtungen einzurichten, die auch von einer außerhalb der Verkehrsräume gelegenen geficherten und zugänglichen Stelle aus gehandhabt werden können.

10)    Über Fenfter, die zur Ausftellung von Waren dienen (Schaufenfter), muß die Frontwand in einer Höhe von lm feuerfeft gefchloffen bleiben; dabei muß der Sturz der Schaufenfteröffnung O,30 m unter den Deckenabfchluß herabreichen. Eine Verminderung diefer Maße ift zuläffig, wenn das Schaufenfter gegen den Innenraum feuerficher abgefchloffen ift.

11)    Fenftervorbauten find oben feuerficher abzudecken (fehlt in Hamburg).

12)    Um die Übertragung eines Feuers in obere Wohnungen, Kontore, Arbeitsftätten und fonftige zur Vereinigung einer großen Zahl von Menfchen beftimmte Räume zu verhüten, find an

2*

den Fronten unter den Fenftern diefer Räume ftärker ausladende unverbrennliche Gefimfe oder Überdachungen anzubringen. Diefe Vorfchriften finden fich nur in Berlin und München; dagegen wird in Hamburg gefordert, daß, falls derartige Räume vorhanden find, die Fenfter der Gefchäftsräume in erforderlichem Umfange an den Hoffronten mit feuerficherer Verglafung, z. B. Siemens-, Draht-, Elektroglas, verfehen werden.

13) Um Unfällen durch Herabfallen großer Scheiben vorzubeugen, find die Fenfter der oberen Gefchoffe durch Sproffen in Felder von höchftens 2 qm Fläche zu teilen und befonders zu fichern.

14) In München wird, wie früher in Berlin, verlangt, daß etwa ein Drittel der Fenfter jedes Arbeitsraumes zu öffnende Flügel mit einer freien Öffnung von mindeftens 0,60—l,iom Größe erhält.

15) Fahrftühle müffen in Hamburg im Keller ftets, fonft, fo weit fie nicht frei im Verkehrsraum liegen, mit feuerfeften Wänden, die in der Regel bis über das Dach hochzuführen find, um-fchloffen werden.

16) In Hamburg dürfen die Brüftungen der Galerien der Lichthöfe nicht durchbrochen fein und müffen aus unverbrennlichem Material hergeftellt werden. In Berlin und München find folche durchbrochenen Galerien zuläffig; es gelten dann aber folgende Vorfchriften: Es muß ein Raum von 1—2">, von der größten Ausdehnung der Galeriebrüftung aus gerechnet, freibleiben zur Verhütung des Überfpringens von Stichflammen. Im erften Gefchoß dürfen brennbare Gegenftände außer in ftark verglaften Käften und hölzernen Auslagen oder Gefchäftstifchen innerhalb 2 m von der Brüftung nicht aufgeftellt werden. Falls (in Berlin) die Brüftungsdurch-brechungen feuerficher (durch Drahtglas, Eifenblech ufw.) gefchloffen werden, dürfen diefe Maße um 50 cm eingefchränkt werden.

17) Leicht brennbare Gegenftände dürfen an den Brüftungen fowie an Säulen und Treppenwänden oder Geländern nicht derartig aufgehängt werden, daß fie eine Übertragung eines Feuers ermöglichen.

18) Oberlichter find in geeigneter Weife durch Drahtnetze zu fichern (Hamburg).

19) In größeren Gefchäftsräumen darf behufs Einfchränkung eines Feuers die Anbringung fefter unverbrennlicher, etwa 1 m von der Decke herabreichender Trennungsftreifen an geeigneten Stellen gefordert werden (in Berlin), mit Einfchränkung auch in München.

Ausgänge, Treppen, Türen.

Bei der Bemeffung der Breiten von Gängen, Fluren, Ausgängen, Türen, Treppen find grund-fätzliche Unterfchiede zwifchen Berlin einer- und München und Hamburg anderfeits; bei jenen werden fie nach dem Flächenraum, bei diefen nach der Anzahl der im Haufe befindlichen Per-fonen einfchließlich der Angeftellten berechnet.

20) In München und Berlin find die Beftimmungen gemeinfam, daß von jedem Punkte des Gebäudes eine Treppe bezw. ein Ausgang im Erdgefchoß auf höchftens 25 m Entfernung erreichbar ift.

Berlin:

21)    Die Gefamtbreite aller Ausgänge muß auf je 100 qm im Erdgefchoß bebauter oder mit Glasdächern überdeckter Grundfläche mindeftens 0,3 m betragen. Kein Ausgang darf aber weniger als 1 m breit fein.

22)    Ausgänge, die durch Treppenhäufer führen, gelten nicht als notwendige Ausgänge im Sinne der vorftehenden Anforderungen.

23)    Ausgänge, die auf Höfe führen, werden als notwendige nur dann angerechnet, wenn die Höfe nicht weiter als 25 m von der Straße entfernt find und mit ihr durch feuerfeft umfchlof-fene Durchfahrten in Verbindung ftehen. Die Durchfahrten müffen mindeftens der halben Gefamtbreite der auf die Höfe führenden Ausgänge entfprechen, dürfen aber keinesfalls weniger als 3m fein.

24)    Für Grundftiicke, bei denen wegen geringer Tiefe Durchfahrten nach den baupolizeilichen Beftimmungen nicht erforderlich find, genügt ein Durchgang von der halben Breite der auf die Höfe führenden Ausgänge; doch muß er mindeftens 1,50 m breit fein.

25)    In Wänden, die Durchgänge oder -fahrten nach der Straße von Gefchäftsräumen trennen, dürfen feuerfichere Türen, nicht aber Schaufenfteröffnungen hergeftellt werden.

26)    Treppen müffen eine Mindeftlaufbreite von 1,50m, eine Höchftbreite von l,som haben. Gleiche Breite müffen die Treppen haben, die von Verkaufsräumen im Dachgefchoß neben etwaigen den Verkehr mit anderen Dachgefchoffen vermittelnden Treppen noch befonders unmittelbar auf einen Hof oder die Straße führen.

Hamburg:

30) Warenhäufer, welche mehr als 1000 Perfonen aufzunehmen vermögen, follen in der Regel nach verfchiedenen Straßen Ausgänge erhalten.

31) Die Anzahl und Breite der Türen, Flure, Treppen ift im allgemeinen nach folgenden Verhältniffen zu beftimmen:

1 m für 120 Perfonen bei einer Anzahl bis 500 Perfonen;

lm für 150 Perfonen bei einer Anzahl von 500—1000 Perfonen,

1 “ für 200 Perfonen bei einer Anzahl von mehr als 1000 Perfonen.

27)    Die Perfonenzahl ift zu ermitteln in der Weife, daß auf 10 qm Gefamtgrundfläche der Verkaufsräume, nach Abzug von 33 vom Hundert diefer Fläche für Regale und Verkaufs-tifche, 15 Perfonen gerechnet werden.

28)    Es find mindeftens zwei fichere Ausgänge fo anzulegen, daß beim Ausbruch eines Feuers der Zugang zu einem der beiden Ausgänge vorausfichtlich noch gefichert ift, wenn der andere nicht mehr benutzt werden kann.

29)    Für das Publikum beftimmte Ausgänge dürfen in der Regel nicht nach dem Hofe führen, der mit der Straße nicht verbunden ift.

32)    Alle Treppenhäufer find mit Vorrichtungen zu verfehen, die eine wirkfame Entlüftung und Rauchabführung ficherftelien und von einer durchaus gefahrfreien leicht erreichbaren Stelle im Erdgefchoß bedient werden können.

33)    Innere Freitreppen (in Berlin nur an größeren Deckendurchbrechungen, z. B. Lichthöfen) bedürfen keines Abfchluffes, werden aber bei Ermittlung der notwendigen Treppen nicht in Anrechnung gebracht.

34)    Zwifchentreppen müffen in Berlin feuerficher abgefchloffen werden, find aber nach dem Dachgefchoß gar nicht, nach dem Keller nur dann zuläffig, wenn fie nach beiden Gefchoffen durch feuerfefte Mauern mit feuerficheren Türen abgefchloffen find.

35)    Wenn die zu Verkaufszwecken benutzten Gefchoffe größeren Umfang haben und über oder neben ihnen Wohnungen und folche Arbeitsräume und Kontore liegen, die nicht im Bereiche des Publikums find, fo müffen diefe Wohnungen und Räume noch befondere mit Verkaufs- oder Lagerräumen nicht in Verbindung ftehende, ins Freie führende Treppen haben. Eine ähnliche Beftimmung enthält auch die Hamburger Bauordnung.

36)    Verfchläge, gleichviel welcher Art, find unter Treppen unzuläffig.

37)    Die für die Entleerung in Betracht kommenden Türen müffen nach außen auffchlagen und leicht beweglich fein. Kanten- und Schubriegel find unzuläffig. Der Verfchluß muß von innen leicht zu öffnen fein.

38)    Geöffnete Türflügel dürfen in die Treppenräume und Flure nicht vortreten.

39)    Vorhänge in den nach Treppen und Ausgängen führenden Türen find unzuläffig; zur Verhinderung von Zugluft dürfen dafelbft Windfänge angebracht werden.

40)    Ausgänge find als folche mit großer leicht lesbarer Schrift kenntlich zu machen.

41)    Die Hamburger Baupolizeiverordnungen fchreiben vor, daß Flure und Notausgänge für das Publikum nicht unter l,5ora Breite herzuftellen find.

42)    § lb der Münchener Bauordnung beftimmt, daß für jeden einzelnen Fall der Abftand von anderen Bauten von der Polizei genehmigt werden muß; § 3b, daß der Fußboden des oberften zum Aufenthalte von Menfchen dienenden Gefchoffes nur in folcher Höhe über dem Straßenniveau fich befinden darf, daß die Rettung mittels der vorhandenen Feuerlöfchgeräte ermöglicht ift (beide fehlen in Preußen und Hamburg).

Beftimmungen für die Beleuchtungs- und Heizanlagen.

43)    Petroleum- und Spirituslicht darf in Verkehrsräumen gar nicht, Gasbeleuchtung nur unter erfchwerten Bedingungen, in Bayern, wenn eine zentrale elektrifche Beleuchtungsanlage fehlt, gebraucht werden.

44)    Das Aufftellen von Hauptgasmeffern unter Treppen ift verboten, ebenfo das Anbringen von beweglichen Gaswandarmen. Die Gasleitung muß außerhalb des Haufes abftellbar fein.

45)    Für die elektrifche Beleuchtungsanlage find die vom Verbände deutfcher Elektrotechniker aufgeftellten „Vorfchriften für die Errichtung elektrifcher Stromanlagen" maßgebend, außerdem noch einige Sondervorfchriften, von denen die für die Schaufenfter und Notbeleuchtung die wich-tigften find.

46) Schaufenfter dürfen nur von außen oder in der Art beleuchtet werden, daß fich zwifchen den im Schaufenfter ausgeftellten Waren und den Beleuchtungskörpern nebft Leitungen eine ftarke Glasfcheibe befindet.

47)    Alle Gefchäftslager und -arbeitsräume müffen mit einer Notbeleuchtung verfehen fein, die vom Eintritt der Dunkelheit an in Betrieb fein muß. Zur Notbeleuchtung find Kerzen, Rüböl-lampen oder elektrifche Lampen mit befonderer Stromquelle zu verwenden.

48)    Während in Bayern und Hamburg die Einrichtung von Zentralheizung bei Neuanlagen unbedingt gefordert wird, können in Berlin ausnahmsweife eiferne Öfen und Gasöfen zugeiaffen werden. Für ältere Anlagen und nicht zum Verkauf dienende Räume find in allen drei Verordnungen befondere Vorfchriften vorhanden.

Sicherheits-, Löfch- und Rettungsvorfchriften.

4g) Alle Treppenpodefte, Flure, Seiten- und Zwifchengänge müffen von allen Verkehrs-hinderniffen freigehalten werden.

50) In Berlin muß die Breite der für die Entleerung wichtigen Verkehrswege mindeftens

2 m betragen.

51) Feuerlöfcheinrichtungen, Angriffs- und Rettungswege, eventuell Feuermelder und geeignete Alarmvorrichtungen, in Bayern auch Regen- und Braufevorkehrangen, die für Hamburg nur für Schaufenfter gefordert werden, find nach befonderen Anweifungen der Polizeibehörden auszuführen und dauernd betriebsfähig zu halten; Ausgänge und Gänge nach Treppen find durch große Auffchriften und Richtungspfeile zu kennzeichnen.

Kritik der Beftimmungen.

Die hier angeführten Vorfchriften mußten eine große Einwirkung auf die gefamte baupolizeiliche Dispofition der Warenhäufer erlangen. Daß die Grundrißlöfung befonders durch die Vorfchriften für die Anlage und Einteilung der Keller, ferner durch die Verordnungen über Ausgänge, Flure, Treppen, Aufzüge, ebenfo die Art der Konftruktion und ihre Anwendung fehr beeinflußt werden, ift klar, aber fogar in dem freien Geftalten der Architektur, vor allem der Faffade, wird der Erbauer durch die Vorfchriften zum Teil behindert oder wenigftens in beftimmte Bahnen gelenkt. So wäre es nach § 10 heute einem Architekten nicht mehr möglich, eine Faffade wie die ältere Wertheim’lohn. von Messel mit den durchgehenden Fenftern oder die von Tietz auszuführen. Ebenfo behindert die Forderung der weit ausladenden Gefimfe in § 12 das freie architektonifche Schaffen. § 16 ift für die Innenarchitektur von großer Bedeutung, da man wohl nunmehr, um Platz zu fparen, durchbrochene Galeriebrüftungen in Lichthöfen nihht mehr anwenden wird. Das Verbot des § 13, fo große Fenfterfcheiben herzuftellen, wie fie noch beim erften Wertheim-Rau, bei Tietz in der Leipziger Straße und bei Hirsch in Spandau zu finden find, hat ebenfalls zu einer Änderung der Fenfterarchitektur geführt, bei der nun reiches Sproffenwerk bevorzugt wird. § 33 beftimmt, daß innere, in Lichthöfen gelegene Freitreppen bei der Ermittelung der notwendigen Treppen nicht in Anrechnung kommen; er könnte bei kleineren Warenhäufern, die mit ihrem Raum fparfam umgehen müffen, zum Fortfall folcher Freitreppen führen. Daß die Sonderanforderungen an Warenhäufer trotz der verfchiedenen Änderungen noch bei weitem nicht für vollkommen gehalten werden, zeigen die Kritiken, die von fachkundiger Seite, von Baubeamten und Architekten, an ihnen geübt worden find. Hier foll nur auf die Auffätze des Regierungsbau-meifters Goldschmidts) und des Berliner Bauinfpektors Wendt² 3) hingewiefen werden, von denen befonders der des zuletzt genannten dadurch intereffant ift, daß er auf den während der beiden Jahre nach Erlaß der Beftimmungen gemachten Erfahrungen fußt. Wendt fordert zum Teil noch ftrengere Beftimmungen für Warenhäufer; befonders will er die größeren Warenhäufer im Verhältnis zu den kleineren fchärfer angefaßt wiffen. Ferner meint er, müffen die Vorfchriften für Warenhäufer nur mit einer Straßenfront viel ftrenger fein als für folche mit zwei und drei Fronten, da dort die Bekämpfung eines Brandes fehr erfchwert fei. Forderungen wie die grundfätzliche Durchführung der elektrifchen Beleuchtung in den Warenhäufern und die Einrichtung von felbft-tätigen Alarmvorrichtungen und Sprinkler-Lötchanlagen, wie fie ja in Hamburg und in München verlangt und in England fchon längft eingeführt find, fcheinen mir durchaus gerechtfertigt, dagegen die eines eigenen Löfchzuges mit fämtlichen Geräten im Haufe zu weitgehend zu fein. Aber auch Wendt fowohl wie Goldschmidt halten einzelne Vorfchriften, befonders diejenigen, die die Einteilung der Keller und die gefonderten Treppenanlagen bei im Dachgefchoß liegenden Verkaufsräumen behandeln, für zu ftreng, ja kaum für durchführbar. Auch mir fcheinen einige Forderungen fehr übertrieben, zumal fie bisweilen die Rentabilität der Warenhäufer in Frage ftellen.

Das zeigt fich befonders bei einem Vergleich der deutfchen Baupolizeivorfchriften mit denen des Auslandes.

Ausländifche Baupolizeibeftimmungen.

Schon beim erften Blick fällt der Unterfchied zwifchen den deutfchen, franzöfifchen und englifchen Warenhäufern auf. Die franzöfifchen erfreuen fich einer bei weitem größeren Freiheit als die unfrigen und die jenfeits des Kanals; aber den Befucher eines der Parifer „Gra/zrfs Magasins“ m kann das Gefühl der Unficherheit nicht verlaffen, er glaubt fich ftets in Gefahr und fühlt, daß ein Brand, wenigftens in den älteren Warenhäufern zu einer Kataftrophe führen muß. So liegt darin, daß in Paris noch fämtliche Eifenkonftruktionen unverhüllt bleiben dürfen, eine große Gefahr; noch fchlimmer ift aber die oft ganz unzureichende Zahl und Anlage der Treppen, die nicht einmal in feuerfeften Treppenhäufern direkt an der Straße oder an Höfen zu liegen brauchen, vielmehr häufig mitten im Gebäude untergebracht und nur vom Lichthofe aus beleuchtet find. Daher werden fie bei einem Brande, zumal da es im ganzen Haufe, wie im alten „Printemps“ und in der „Galerie Lafayette“ keine Zwifchenwände gibt, in wenigen Minuten genau fo wie das übrige Gebäude verqualmt fein, fo daß den Menfchen die Rückzugswege abgefchnitten find. Auch fonft muß das Nichtbeachten mancher durchaus notwendigen Vorfichtsmaßregeln Gefahr bringen, z. B. die Gewohnheit, von allen Galerien und Säulen Decken und Teppiche herabhängen zu laffen und Ausgänge und Mittelwege durch Tifche zu verftellen. Dagegen könnte wohl die bei uns geltende, in Paris und London aber fehlende Vorfchrift ruhig fortfallen, daß das oberfte Kellergefchoß (sous-sol) nicht als Verkaufsraum ausgenutzt werden darf, da fie dort noch zu keinen Mißftänden geführt hat. Die großen, hellen, fchönen Räume im „Printemps“, in „La Samaritaine“ oder bei „Selfridges“ müffen durchaus als ungefährlich gelten, vorausgefetzt, daß fie fonft den Polizeivorfchriften in bezug auf feuerfefte Decken» Zwifchenwände ufw. genügen, und vor allem, daß fie ausreichend feuerfefte und gut angelegte Treppen haben. Allerdings dürften die Treppen nicht wie in Paris in die Verkaufsräume, fondern müßten direkt ins Freie führen. In Paris geht man fogar in der Raumausnutzung noch weiter, indem man unter der Straße angelegte Verbindungsgänge zwifchen zwei Teilen eines Warenhaufes (bei „Printemps“, „La Samaritaine“, „Bon Marché“) nicht nur als Paffage für das Publikum, fondern auch als Verkaufsräume ausnutzt. Im Gegenfatz zu den Parifer ftehen die Londoner Baupolizeivorfchriften, die an Strenge die deutfchen noch übertreffen. So ift es dort nicht einmal geftattet, die großen ungeteilten, durch keine Trennungswände in ihrer Überfichtlichkeit geftörten Räume zu fchaffen, die uns als die Vorbedingung für eine einwandfreie Grundrißlöfung erfcheinen. Es befteht vielmehr in London eine Beftimmung, nach der das ganze Warenhaus in jeder Etage in eine Anzahl durch ftarke Brandmauern getrennte Räume geteilt werden muß, deren Größe gewöhnlich 500 qm nicht überfchreitet. Diefe Räume dürfen nur durch Öffnungen von zirka 2—2,5om Breite untereinander verbunden fein, und diefe find wiederum durch zweiflügelige feuerfefte Brandtüren, eine äußere und eine innere, abzufchließen. Deckendurchbrechungen innerhalb diefer durch Brandmauern abgeteilten Räume find zwar geftattet, aber auch nur in fehr befchränktem Maße. Selbft-verftändlich genügen die Anlagen der Treppen, Ausgänge, Flure, der Sicherheits-, Löfch- und Rettungseinrichtungen allen Anforderungen; befonders erwähnenswert ift, daß in den meiften Londoner Waren- und großen Gefchäftshäufern die 5/7n«Æ/^r-Lôfchvorrichtungen angebracht worden find, und daß fie, ebenfo wie übrigens die großen Hotels, Schulen, Theater, fogar Wohnhäufer, eiferne Rettungswege und Treppen außerhalb des Gebäudes befitzen. Aber auch in London hat fich die Baupolizei dazu verftanden, wie in Paris Verkaufsräume im Kellergefchoß zu genehmigen, wenn fie fonft den Anforderungen entfprechen.

II. Gefchichtliches.

und 19,50 m Höhe, die durch das Zurücktreten der F

l!l

des Vereins oder der Induftriegefellfchaft find zu

Alle Fußböden follen fo konftruiert werden, daß fi

11-1

^T*, A N

Erdgefchoß.

TrT

mr /A>f \

jfj

1 fr i i ÈLM- ,, mï . I, i-: jal‘ .. liü r liii • n

10‘) Nach : Deutfche Bauz. 1Q02, S. 485. ios, Nach

an

ï»j

LS

pllll

In den nachfolgend vorgeführten Beifpielen foli no

Nr. 4: Hochfchulen (Univerfitäten und Technifche H

¹

nd erreicht unter Umftänden einen Flächeninhalt bis zu 20 im.

Ebenfo wichtig wie die Anlage der Treppen ift für den Verkehr und die Sicherheit des Publikums die der Ein- und Ausgänge. Auch hierbei fpielt die Baupolizei eine beftimmende Rolle, indem fie verlangt, daß kein Teil des Haufes mehr als 25m von einem Ausgang entfernt fein darf. Vorgefchrieben ift ferner die Gefamtbreite der Ausgänge und die Anlage von mindeftens zwei Ausgängen für jedes Warenhaus. Die Verteilung der Ausgänge ift fo vorzunehmen, daß fie an entgegengefetzten Enden nicht nebeneinander gelegt werden follen.

Bei größeren Warenhäufern kann man im allgemeinen für einen Haupteingang 5m, für einen Nebeneingang 3m als Durchfchnitt annehmen.

Die Eingänge führen natürlich nicht unmittelbar von der Straße in den Verkaufsraum, fondern find mit Windfängen und Drehtüren verfehen, um eine Zugwirkung zu verhindern. Um aber bei Ausbruch einer Panik eine fchnelle Entleerung des Haufes zu gewährleiften, find noch Notausgänge anzuordnen, die leicht zu öffnen find und unmittelbar ins Freie führen.

²

)    nDie Feuerficherheit in Warenhäufern“. Von Goldschmidt. (Deutfche Bauz. igo8. Nr. 1. S. 7.)

³

)    «Die Bewährung der minifteriellen Vorfchriften für Warenhäufer in der Praxis.“ Von Bauinfpektor Wendt. (Deutfche Bauz. 1909. Nr. 83. S. 597.)

II. Gefchichtliches.

Die Entwickelung des Warenhaufes ift eine folche, die fchon in den älteften Zeiten ihre Anfänge zeigt, wenn auch das moderne Warenhaus, wie wir es heute kennen, eigentlich erft in der Neuzeit feinen Auffchwung aufweift.

Im alten Orient behänden als allgemeine Verkaufslokale Bafare, deren Hauptzweck es war, einen gefchützten Raum für den Verkauf und Austaufch von Handelsund Induftrieartikeln zu bieten. Auch jetzt beftehen im Orient noch Bafare.

Es find Marktplätze oder breite Straßen, die oft mit Bäumen bepflanzt, auch mit Hallen verfehen oder überdeckt find; fie find der Sammelplatz aller Handelsartikel und der Mittelpunkt aller Handelsgefchäfte, oft des gefamten ftädtifchen

18.

Bafare im Orient.

Fig. 24.

19.

Rom.

Verkehrs. Auch verfammeln fich dort die Kaufleute, wie auf den Handelsbörfen in Europa (Fig. 24¹⁰).

Zur Abhaltung der Sonnenftrahlen werden die Gaffen zwifchen den Verkaufsreihen häufig überdeckt; die Häufer zu Seiten derfelben find im Erdgefchoß in größere und kleinere, nach der Straße offene Gelaffe abgeteilt. Diele Gaffen umfchließen ein größeres, meift maffives, aus zwei Stockwerken begehendes Gebäude (Khane) mit innerem Hofe, um welchen fich größere Lagerräume gruppieren. Die Erzeugniffe des Gewerbfleißes der gleichen Art werden nebeneinander feilgeboten und find gruppenweife im Bafar verteilt, fo daß Abteilungen für Kupferfchmiede, Waffenfehmiede, Schnittwaren, Wohlgeruchhändler ufw. vorhanden find. Das Bild eines Bafars mit überwölbten Buden und Gaffen, des Schneiderbafars zu Ispahan, einer fehr reichen und monumentalen Anlage, gibt Fig. 25 J1).

In neuerer Zeit ift das Wort Bafar nur noch auf kleinere ähnliche Geftal-tungen in Badeorten und dergl. verblieben, oder auch für Konfumanftalten größerer Induftriegefellfchaften üblich (Friedr. Krupp A.-G.), während die modernen Gebäude, die gleichen Zwecken dienen als Warenhäufer, auch fchlechthin Kaufhäufer bezeichnet werden.

Im alten Rom mag die Bafilika ähnlich benutzt worden fein, obgleich vielleicht auch mehr Großhandel und Börfengefchäfte dort ihr Wefen trieben, als der Verkauf an den Verbraucher.

Nach dem Untergang der alten Welt vergingen Jahrhunderte, bis der Handel wieder eine wirkliche Macht wurde.

Ijji iii|

20.

Mittelalter.

Laciert

—it

Im Mittelalter fieht man wieder größere Hallenanlagen dafür entftehen.

Beifpielsweife find mit den deutfehen Rathäufern meift auch Kaufhallen mit Räumen der Gemeindeverwaltung und Rechtfprechung verbunden gewefen.

Es fei hier an die Tuchhallen Yperns als glänzendes Beifpiel dafür in den Niederlanden erinnert, die mit denen von Gent und Löwen zu den ftolzeften und phantafievollften Schöpfungen jener Zeit gehören. In diefen Hallen müffen wir uns die einzelnen Kaufleute nun ähnlich inftalliert denken, wie die „Rayons" eines Warenhaufes. Allerdings würden für unfere Begriffe die praktifchen Be-dürfniffe nur recht mangelhaft gelöft erfcheinen. Wind und Kälte drangen kaum ungehindert ein. Man muß übrigens eher an einen Meßverkehr dabei denken, als an ftändige Verkaufslager und an einen direkten Verkehr mit dem Verbraucher.

Bazar • Strosse

Läden,

ii

Bafar im Iraq¹⁰).

III. Beifpiele.

21.

Neuere Zeit.

Marktes.

In Paris entftand zuerft der bewußte Gedanke der Schaffung eines modernen

Fig- 25.

mm

; 5

§gte

lip

Hi

p|M

J ê'tyS^s

0'

wm,

;W

7i

iii.

II

il

.

' . ■ §Ę

*

*

, H    -    •.-. - ■

ÿimêmA: ż^iH

fl

l-:

iii

//

■lll

iBll

EH lü

TfilMk

SP

s?

MM

■<

ii

?p

Ufl

Hfi

i®

IIP

jlm

o.

::j

0B5

g!

W*

W4

. ■

Hi

₁

\    72«.    FÄ/.il

:4

I jj

Wo

;|.

Ti

•.II ws

Pi M Æ

I

jglfi _ IJÄ;

sSSgrahi4 i ’ / ^

SkUI

g di j88 gp:

ii

f

■S

issm#

li

ii

•/

Ui*

3P[:|

mriHi if dlii

\%

îp.

■■

Efc ■

i|H

0*

?•

1#

Ili

Uj

ih

y (Z

p]

IV

Ü;

'w,. .. .

’"^~»3K®ÏSSS8

iS

cl?

ft«

li

“i

l? •:

-, .r^T’-ÿr _ JPŁ-

g^?ïÆ&stz,

sr"5^

M JL 1

^•A

>% V.

- -r

Vv

Schneiderbafar in Ifpahan¹¹).

22.

Frankreich.

Paris war bis 1870 der Mittelpunkt der Eleganz der Welt und auch der Mode mit ihrem ewigen Wechfel.

Schon unter Ludwig XV. wurde dem Banquier Cromme das Privileg zur Eröffnung eines Warenmagazins erteilt. Darüber ift nichts überliefert, aber es war ficher der Urfprung eines Warenhaufes.

Unter Napoleon I. tauchten mehrere folcher Gefchäfte auf z. B. ,,Le Petit St. Thomas“, das noch jetzt befteht.

Unter Napoleon III. follte in der Rue de Rivoli gegenüber dem Louvre ein großartiges neues Hotel entftehen, aber es geriet in Schwierigkeiten. Alfred Chauchard — urfprünglich ein einfacher Commis — kaufte unter Beihilfe von Kapitalsten den notleidenden Bau und baute ihn im Jahre 1855 als erftes neuzeitliches Warenhaus unter dem Namen: Grands Magasins du Louvre (Fig. 26¹²).

Fig. 26.

vvT

m\

Nnll

Idsf’

____:

I fi

:*Hp J-

• Ä3l| 1

Ui

BW

Li

L'

■ Ï--Î

W.

V“ MS*

«4M.'    '    ^

- ihr*

Grands Magasins da Louvre in Paris¹²).

Bei der Art der Entftehung des Hautes konnte diefes natürlich nicht im Äußern das Gepräge eines Kaufhaufes tragen. Es hat durchaus die Geftalt des üblichen Parifer Wohnhaufes. Auch die Laubengänge im Erdgefchoß find von dem Architektur-Syftem der Rue de Rivoli übernommen.

Ein mit Glas überdeckter Hof nimmt fchon die Stelle unterer modernen Lichthöfe ein, obgleich äfthetifch noch wenig glücklich.

Eine große Eleganz ift aber unbedingt angeftrebt, was auch in der Modengalerie zum Ausdruck kommt.

Dem Louvre folgten zunächft die ,,Magasins de la Belle Jardinière“.

Der Architekt Blondel errichtete den Bau im Jahre 1867 zwifchen Rue du Pont Neuf, Rue des Bourbonnais und Quai de la Mégisserie. Es war der erfte Schritt zur Herausbildung einer echten Gefchäftshausfaffade.

Zeitlich vor letzterem Gebäude entftanden allerdings die Magasins Au Bon Marché, welches Haus im Jahre 1852 von Aristide Boucicaut errichtet wurde, der auf das kleine Publikum rechnete unter dem Grundfatz: großer Umfatz — kleiner Nutzen. Er hatte auch vollen Erfolg und baute neu im Jahre 1869. Es entftand Ecke Rue de Sèvres und Rue Velpeau ein größeres Haus und bis zum Jahre

¹²) Fakf.-Repr. nach: Schliepmann, Hans. Gefchäfts- und Warenhäufer I. (Sammlung Göschen) 1913. Vereinigung wiffenfchaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co., Berlin.

’(•

'• Y ■>

<}

Tafel I zu S. 27.

A-

-r-r

rrrrm

MJ 11 111 ' JM

m Mi! îTT A

i:

MtÉoP

HlIm ^

md

H!

“ ■' -

• 4:

-■

SERIE

2T;

;__'

mär

\JK

Tf

g SI C

i-

F-

r:j

S-

f'ü

^Mijli

fl// IJ

'!

Wî

Wê

WP

j__

Si

jj

vg^

B o ulevard

H&USSI

BEM

tjjjlj

h«J

au

mÆ

r.

fP^

—a

-m

pm

■B

4%~ W 1= r-±~*~ * ~    ' W - ' ■ 4—4’-^ I

|j *    r >_ - !

si¹

|1J§

11

«S

••wîa

1:250

,14444

■i

•s

Grands Magasins du Printemps zu Paris.

Längenfchnitt in Fig. 28.

Arch. : Sédille.

1887 war der ganze Komplex der Nachbarfchaft dazugezogen und als einheitlicher Bau ausgeführt (Fig. 27¹³).

Der Bau entftand im Zeichen der Parifer Weltausftellung von 1867, wo das Eifen als Kon-ftruktionsftoff feinen Siegeszug angetreten hatte. Obwohl damals noch in den Kinderfchuhen waren fo große Hallen doch nur in Glas und Eifen herzuftellen. Es fei an diefer Stelle an den Kryftall-palaft von Sydenham bei London erinnert, der ebenfo die Gedanken der damaligen Konftruktion verkörpert.

Aus dem Grundriß ift befonders hervorzuheben, wie der große Mittelraum in den Stockwerken durch Brücken durchquert wird.

In diefer Form wird die Raumwirkung vollftändig vernichtet.

An den Hauptmaßen des Konftruktionsfyftems erfehen wir bereits die Tiefe von 8 m, während

an der Front 3 und 6m miteinander wechfeln.

Fig. 27.

Kgl

iV"'. WtP

hm

1

Pi

Was die Frontentwickelung anbetritft, fo muß gefagt werden, daß das Werk am Anfang einer neuen Entwickelung ftand. Der Charakter des Kaufhaufes fpricht fich deutlich aus, trotz der vom Palaft und Wohnhausbau entnommenen Hauptmotive.

Wefentlich höher ftehen in bezug auf architektonifche Bewältigung des Problems des Warenhaufes der Bau der Magasins du Printemps, der im Jahre 1880—82 vom Architekten Paul Sédille am Boulevard Hausmann erbaut wurde

III

173

:Jv:

(Fig. 28li) u. 29¹⁴), fowie Tafel I zu S. 27.

Bemerkenswert ift auch hier, daß ein frei-ftehender Komplex in Frage kommt, wie beim Louvre oder dem Bon Marche', was aber in Deutfchland nur fehr feiten vorkommt. Der

Bau wird im Innern von einer durchgehenden großen Halle durchfchnitten, in der zwei Haupttreppen an den Kopfenden bis zum Zwifchen-. gefchoß führen. Hier überquert eine breite Brücke die große Halle in der Mitte und verbindet die zwei Langfeiten miteinander. Zwei' kleinere Brücken find wiederum im I. Ober-gefchoß angeordnet, während folche in den weiteren Gefchoffen ganz fehlen. Die große ⁸)* Halle in den Hauptmaßen von 12x52 ift räumlich ungünftig zu nennen, da für die Länge ficher zu fchmal. Die Hauptmaße des Konftruktionsfyftems find in der Front 8 m und nach der Tiefe zu 7 m. — Für die damalige Zeit ift die Schöpfung Paul Sédille's eine vorbildliche zu nennen, und zwar im Innern wie im Äußern. Die äußere Geftaltung ift in einem klaren Rhythmus zufammengefaßt und ein Markftein in der Entwickelung des Warenhaufes. Die Frifche der Erfindung läßt das Werk als einen vornehmen Palaft der Göttin Mode erfcheinen.

In Frankreich ift auch nichts mehr gefchaffen worden, was den Magasins du Printemps an äfthetifchem Wert gleichzuftellen ift.

La Samaritaine aus dem Jahre 1907 ift vollftändig in Glas und Eifen ausgeführt, auch das Äußere, und bedeutet zweifellos keinen Fortfehritt, während in Deutfchland damals die neueren Warenhäufer unter dem gewaltigen Einfluß von Messel’s Wertheim-Ba.u als architektonifche Kompofition ganz neue Wege ein-gefchlagen hatten (Fig. 30¹⁵).

BflK

3#

ms

I'

f!

.j: ||M|| :

£• *

s.!! I

Grands Magasins Au Bon Marché in Paris¹

¹³)    Siehe Fußnote i. S. 11.

¹⁴)    Nach: Encyclopédie d’arch. 1883, PI. 860, 861. 1884, PI. 9, 27, 928, 981, 982. 1885, S. 1. Siehe Fußnote 1. S. 11.

Auch der ,,Grand Bazar“, Rue de Rennes in Paris ift nicht höher zu be

werten.

*è/

>-

fëüp

RÜP

•r¹

P®5, \

;3*

^^anctf5

-f •

10*3

Ér

w -•

ri

,ii

/ #

« «S

*v.‘

|r

>N

31

.s

II

il:

fi!

10 987654321    0

H ' 1 ' M ' 1¹M¹11H

i0!

1:500

10

20-»

Grands Magasins du Printemps in Paris.

Erdgefchoß u).

fi

i,

i;

>1

i«jl*33S5n no aanvpc3 (

- H|

i:

i!

il

i!

ii

ii

GALERIE

s....

-I

£ A L ENTRESOL

□i

V« ü

il

il

j™

i"

EVTREE DES MARCHANDISES

Fig. 28.

01

ETAGE

il

-A

il

Hl

s ••• c:¹

!; ;îl

-----ffß

i-

-Ci

'*/

-i

k»

il

j«'-

....../

escaueb 0u

«•CHAüiSCt AUJcCBBLes'

-a:- -

j-

<§>

i¹-*'-.

ft:

......$ PoÇi......

Charakteriftifch für die franzöfifchen Warenhäufer ift die Sorglofigkeit in der Verwendung von Eifen, das ganz unverhüllt in das Architekturfyftem eingefügt

wird, ohne irgendwelche Vorkehrungen als Schutz gegen Feuer. Ebenfo find die Maßnahmen im Grundriß, die gegen Feuersgefahr getroffen find, äußerft gering und ift ein Zweifel nicht möglich, daß bei Ausbruch von Feuer die franzöfifchen

Fig. 29.

1;

Wim

LJ

mm j

im*

fl

tmll

SK

Ja

mm

«r

* ■■ * -

Hf!

«1

I Si

* - i «

Grands Magasins du Printemps in Paris³⁴). Arch. : Sédille.

Häufer, fowie das darin befindliche Publikum einer entfetzlichen Kataftrophe ausgefetzt wären.

In England ift das Warenhaus als kaufmännifches Inftitut bedeutend älter als

=3-

bei uns.

England.

Als ältere Anlagen aus London mögen genannt werden: Whiteley und The Anny and Navy, die beide mit den neueren Schöpfungen, die mehr aus einem Guß entftanden, nur das eine gemeinfam haben: die ftrenge Teilung der Gebäude durch ftarke Mauern in vollftändig getrennte, durch doppelte Feuertüren verbundene Räume. Diefe feuerpolizeiliche Sicherung ift charakteriftifch für alle eng-

Fig. 30.

mą

53

Si

“Ti

Pifli

pik

■Mil

JpM

ifjfl

hl

W/

WZ

La Samaritaine (Lichthof)¹⁵).

lifchen Anlagen. Jüngere Warenhäufer bieten indes eine intereffantere Erfcheinung. Als ein folches möchte das Haus Debenham and Freebody in London erwähnt werden (Fig. 31¹⁶).

Der Grundriß weift die üblichen getrennten Räume auf ohne einen Lichthof, wie wir ihn kennen und er in Frankreich üblich ift. Es haben nur einige Räume im erften Stock Galerien — „new Gallery“ genannt — die in Höhe des Fußbodens des zweiten Gefchoffes eine Glasdecke

haben, fo daß man in gewiffem Sinne von Oberlichtfälen fprechen kann. Die Achsweiten der Stützen find in der Front 9 m, und in der Tiefe 7—11

Während das Erdgefchoß in Schaufenfter aufgelöft ift, findet fich in den oberen Gefchoffen eine Fenfterarchitektur, hinter der man eher Wohnungen als Gefchäftslokale vermutet.

e4°

-\-

1,

ior rr

i____i

te

k'.'S»

rüg Drpvxß.1

.ti-

T

i. h I *

"■“i"

;__________i

* SHOP.

'VP

I5M

50F

I-------».------4.

ji

Fig. 31.

30    40

B?*

Ür

<1

'J

t,

H':

0 5 Î0

-WIGMOßC- STßECT-

^-------

Æ.

---t-------4-

NCW • <crALLCR.Y*

1------4--

-----4

* SHOP. *

IMF-

Warenhaus Debenhcim and Freebody in London¹⁶).

-f

11

■ WHOLC SAlC •

50.

6ANK- PR.CMI

Das Warenhaus Selfridges in London aus dem Jahre 1907 ift im Grundriß den gleichen Prinzipien unterworfen.

Man möchte meinen, daß die Beleuchtung der Verkaufsräume keine fehr prächtige fei (Fig. 32¹) u. 33 ²).

pE

Fig. 32.

Fig- 33-

:iT1

m ;

mm

ii

...

:*

mtf.

L.

^ mmmmm»

_____' ,    . J

•li    -ii

ti

TT

PPgfeii

-Tein

Warenhaus Selfridges in London¹⁸).

Im äußeren Aufbau ift die Auflöfung der Faffade in große Glasflächen Und Pfeiler zur Ausführung gelangt. Es mag dies wohl auf deutfchen Einfluß zurückzuführen fein.

Die Achsweiten der Stützen find in der Front 8,50 m und in der Tiefe 10 m.

Als kleineres Haus fei noch Evans erwähnt, deffen Eingänge als befonders gefchickt zu bezeichnen find (Fig. 34¹⁹).

Die Achsweiten find im Erdgefchoß 5—19 m, in der Tiefe 6—lim. Die Fenfteranordnung

der oberen Gefchoffe ift unbekümmert um die großen Glasflächen des Erdgefchoffes vorgenommen.

Amerika folgt in der Errichtung von Wa-renhäufern Frankreich auf dem Fuße. Dem Louvre und Bon Marché in Paris folgen dort ähnliche Schöpfungen, deren Hauptmerkmal die faft unbefchränkte Häufung der Stockwerke ift. Diefe Stockwerksanhäufungen haben aber zu ganz behinderen Bildungsgefet-zen im architektonifchen Aufbau geführt. Dafür möge das Haus Marshall Field & Co. in Chicago als Beifpiel gelten aus den Jahren 1888 und igoö.

Fig. 34-

$>

10

shop

Cl

L’-

\tm

SHOP

W \ '-h-r

0    5 JO 20    30

)5M.

shop

N°ZPO

4;

jj

:4t'

li

40

50F

Nordamerika.

Tn

E.

oxropo ötppct

Warenhaus Evans in London¹⁹).

SSI

Pj

Fïï

■SHOP

Hl

m\

N°30&

Fig- 35-

4ir

il

Hi

tmi

II*

mi iss

fi&frz m

i Kutii

I ■■ ,■ wœnsBstt»

! t iai Sä «13 WS Sl »Siffig*

I infleia mmmämmm Utf -'Ï! m»«»«**

«* mm

Sit . <*

«.f

WzĄ

im

.Ęm]

«8»

Warenhaus Marshall Field & Co. in Chicago²⁰).

¹⁹) Siehe Fußnote j. S. 11.

*    2») Fakf.-Repr. nach: Schliepmann, Hans. Gefchäfts-und Warenhäufer II. (Sammlung Göschen) 1913, Vereinigung

wiffenfchaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co., ufw. Berlin.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

25-

Deutfchland.

Es befteht aus 12 Stockwerken, befitzt 76 Aufzüge und ift dreifach unterkellert. Außer Verkaufsräumen find natürlich auch die heute unentbehrlichen Tee- und Reftaurationsräume, Schreib-, Lefefaal, Bibliothek» Geldwechfelftube, ein Poftamt, fogar ein Kinderwarteraum, wo die Kinder fo lange unterhalten werden, bis die Mütter ihre Käufe beforgt haben, vorhanden (Fig. 35 ²⁰).

Eine damit verwandte Erfcheinung bietet das Haus Wanamaker in Philadelphia aus dem Jahre 1908, wo im äußeren Aufbau gar keine Verfuche unternommen wurden, die ungeheure Maffe zu gliedern. Es ift eine ftolze, verblüffend gewaltige Warenkaferne.

Das Haus hat 12 Stockwerke über der Erde, zwei unter der Erde. Die unteren Gefchoffe liegen unmittelbar an Stationen der Untergrundbahn und find auch große Schaufenfter nach diefen Stationen felbft. Es befinden fich 52 Perfonenaufzüge, 16 Warenaufzüge darin, ein großer Mufik-faal für 1800 Perfonen im ägyptifchen Stil, ein kleinerer Mufikfaal für 600 Perfonen ganz in Mahagoni.

Bei uns würde man fchwerlich derartige Verfammlungsräume in einem Gebäude zu-laffen, das einem Feuer fo reiche Nahrung bietet und entftehender Qualm fchwerlich allen im Haus befindlichen Leuten ein Entkommen

\v±mn

JET

Fig. 36.

j tasn

Ti

ermöglichen würde. In Amerika ift aber auch das Menfchenleben in der Dollarberechnung einbezogen. Die Wahrfcheinlichkeitsrechnung ergibt, daß es noch billiger ift, im fchlimmften Falle Entfchädigungsfummen auszuzahlen und die Verunglückten auf eigene Koften zu begraben, als fo viele das Gefchäft hindernde Sicherungen anzubringen.

Die Grundriffe der amerikanifchen Warenhäufer ftellen fich dar als Urbilder eines vollftändig durchgeführten Syftems der Gleichmäßigkeit. Das Haus Simpson, Crawford and Simpson geht in der Grundrißgeftaltung aus dem Quadrat der Stützenentfernungen hervor, fo daß in der Front, wie in der Tiefe dasfelbe Maß von 6,50m den ganzen Plan überzieht (Fig. 36²¹).

Auch das Haus Siegel Cooper Company zu New York aus dem Jahre 1895 ift ganz regelmäßig eingeteilt, und auch die Treppenanlagen müffen fich diefem Schema unterordnen (Fig. 37²²).

Erft in Deutfchland ift der charakteriftifche „Typ" des Warenhaufes endgültig entftanden. Die Grundlage dazu ift im erften Bau von A. Wertheim in der Leipziger Straße zu Berlin gelegt worden, der im Jahre 1898 errichtet wurde. Diefer Bau, der von Messel ftammt, hat wie eine Erlöfung die Feffeln alter Traditionen gefprengt und frei, wie auch mit feltener Frifche, einem modernen Gedanken Form gegeben.

Es wurde als Bauplatz von vornherein ein Ort ausgefucht, der eine weitere Entwickelung nach einer zweiten Verkehrsftraße zuließ. Alfo fchon damals reflektierte man auf eine Erweiterung nach der Voßftraße, während die Hauptfront der Leipziger Straße Vorbehalten war.

6 AVENUE

mV

g|,l

Warenhaus Simpson, Crawford and Simpson in New York²¹).

²¹)    Siehe Fußnote i. S. u.

²²)    Nach: Deutfche Bauz. 1897, S. 331.

Die erfte Bauperiode zeigt eine ganz regelmäßige Anlage, die fich um eine Achfe gruppiert, die vom Haupteingang aus Vorhalle und Lichthof beherrfcht, von der aus auch die übrigen Beftandteile, wie Höfe und Treppen akademifch nach rechts und links angeordnet find (Fig. 38²³), 3g u. 40).

Ein Vorraum, der offen zur Leipziger Straße ift, foll den Käufer vom lebhaften Durchgangsverkehr des Bürgerfteiges abfondern und gewiffermaßen einladen, in das Innere des Haufes einzutreten. Man gelangt nun zuerft in eine Vorhalle von 15x7®, die durch zwei Gefchoffe reicht, die den Befchauer für den Eindruck des Lichthofes fammeln foll, gleich der Ouvertüre zu einer Oper. Nun erreicht man den Lichthof, der durch alle Gefchoffe geht und mit einer Tonne aus Glas abgefchloffen ift. Der Lichthof hat die Maße 31x14“, alfo etwa das Verhältnis 1:2. Am Ende desfelben ift die Haupttreppe, die in ihrer eleganten Führung den Blick des Eintretenden feffelt. Eine große Figur — die Arbeit darftellend — bereichert diefen Endpunkt des Bildes, während rechts und links zwei Bäume in zierlicher Bronzearbeit ausgeführt des Nachts aus unzähligen elektrifchen Birnen Licht fpenden und der Erfcheinung den Eindruck des Märchenhaften erwecken.

Fig. 37.

ra

il

•-'i

-•i

.Mf--«

WTÓ

«»•

•*

iBTir"

T“

iM»ÉS9ül

Warenhaus der    Cooper Company in New York. - Obergefchoß²²).

Arch : Lemos Cr Cordes.

Die Wandungen des Lichthofes find ganz in maffive Pfeiler aufgelöft, an denen deutfche Märchen in Reliefs verfinnbildlicht find. Leider find fie in Stuck ausgeführt und mit der Zeit ftark verftaubt. Ein wertvolleres Material wäre frecher geblieben, und zeigt fich hier die Richtigkeit des eingangs erwähnten Satzes, daß gute Qualität der Ausführung vorteilhaft für den Ruf des Hautes ift. In den fpäteren Bauperioden find im Gegenfatz dazu nur die beften und koftbarften Materialien verwendet worden.

An den beiden Stirnfeiten des Tonnengewölbes find Malereien ausgeführt, den Handel dar-ftellend, einesteils im Altertum, andernteils in der Neuzeit, doch vermißt man da eine großdekorative Auffaffung der Kompofition. Es find doch „Staffeleibilder« ins Große übertragen.

Die Hauptmaße des Konftruktionsfyftems find in der Front 5,50 ra, nach

der Tiefe 5,50—7,50ra.    ;

Die Stockwerkshöhen gehen aus dem Querfchnitt hervor. Es fei aber hier darauf hingewiefen, wie die Brüftungen der einzelnen Gefchoffe meift hinter die Pfeiler des Lichthofes zurücktreten, wodurch das Pfeilerfyftem in fich frei bleibt und diefe Architektur unbeeinträchtigt fich ausleben kann. Diefe Feinheit des architektonifchen Gefühles ift nur bei Messel zu finden, bis auf das von Wilhelm Kreis erbaute Warenhaus Tietz in Köln, während alle anderen bedeutenden Anlagen ähnlicher Art ganz fchematifch verfahren, die Brüftungen fämtlich bis vorn ziehen und auf die Weife das felbftändige Auftreten der Pfeilerarchitektur beeinträchtigen.

sa) Nach: Deutfche Bauz. XXXII. Jahrg. 1898, Nr. 35, S. 218.

Es möge aber hier auch noch auf einen Mangel aufmerkfam gemacht werden, der darin liegt, daß die Eckpfeiler zu fchwach für die Aufnahme der Architektur ausgebildet find, die gegenüber den anderen Pfeilern ganz verkümmert, was übrigens für alle Anlagen in Deutfchland zutrifft, bei denen der Lichthof als offene Halle nach den vier Seiten aufgefaßt ift. In der geometrifchen Anficht ift dies nicht erfichtlich, jedoch um fo deutlicher im photographifchen Bild. Der äußere Aufbau in der Leipziger Straße ift aus Granitpfeilern gebildet, die vom Bürgerfteig bis zum Dach ohne wagerechte Unterbrechung durchlaufen. Im oberften Stockwerk ift zwifchen den Pfeilern eine Galerie aus Bronze eingefetzt; auch find die Mittelpfeiler reich mit Bronze verziert.

Die Schaufenfter find bereits eingangs erwähnt (vergl. Fig. 7, 8 u. 9). Die Fenfter der Stockwerke haben keine feften Brüftungen; es geht eine Glasfläche, durch Sproffen geteilt, von unten bis oben, nur durch wagerechte Bronze ftreif en geteilt an denjenigen Stellen, wo die Decken an die Faffade fto-ßen. Das Dach ift in Eifen konftruiert und mit grünen Ziegeln gedeckt.

Der heutige Zu-ftand des Häuf es Wert-

-------18,8s-----

Fig. 38.

■I f$,n~

- 19.2z-----

'[aSC^i

----*-

heim bietet ein ganz anderes Bild (Fig. 41 bis 46

24 U.

²⁵).

Sein Entftehen verdankt er verfchiedenen Bauperioden. Die zweite Bauperiode vergrößerte die Anlage um fieben Achfen nach links und erweiterte fie nach der Voßftraße zu. Die dritte Bauperiode umfaßte die Entwickelung zum Leipziger Platz mit dem zweiten Lichthof und feine volle Entfaltung nach der Voßftraße mit dem Eingangshof und dem großen Turm. Die vierte Bauperiode endlich nahm wiederum die Leipziger Straße in An-fpruch mit dem dritten Lichthof.

sIS

yjTjprji,

lié

if

Lic^T^or

n,bs

il

r+,V------f if-

—

Y VtSTlJJLÜ.

— 18,78----

KtßäELH.iJ^

4-CJ

MM

EiiEBÈt

"T

Diefe Art der Entwickelung fpiegelt fich deutlich in der heutigen Un-überfichtlichkeit der ganzen Anlage wieder. Es ift nicht mehr ein großer klarer Gedanke, der fich kundtut, fondern Stückwerk geworden, wenn auch die einzelnen Abfchnitte an fich außerordentlich wertvoll erfcheinen. In feiner Ausdehnung aber hat das Haus die Grenze der Rentabilität überfchritten.

Es möchte hier noch eine rein kaufmännifche Frage erörtert werden. Jede Anlage des Kleinverkaufs muß mit der Art der Kundfchaft rechnen, ob Laufkundfchaft oder Stammkundfchaft. In diefer Beziehung ift es intereffant, das Haus Wertheim mit dem Kaufhaus des Weftens in Berlin zu vergleichen. Wertheim hat unbedingt mit Laufkundfchaft zu tun; jeder Fremde kommt am Haus Wertheim vorbei; auch jeder, der an der Peripherie der Stadt wohnt, wird dann und wann zur Leipziger Straße kommen. Dafür ift das Haus auch eingerichtet, während das Kaufhaus des

Erdgefchoß vom Warenhaus Wertheim in Berlin²³). (I. Bauperiode.)

Arch. : Messel.

2l) Deutfche Kunft und Dekoration. Jahrg. 1904—05. S. 294 u. 295. Verlagsanftalt Alexander Koch, Darmftadt* ²⁵) Der Baumeifter. Atlas 1905. Verlag: D. W. Callwey, München.

Weftens meift nur mit Stammkundfchaft zu tun hat. Wertheim hat dementfprechend große Opfer gebracht, um das Publikum zu feffeln; man denke an die koftbaren Lichthöfe, den wundervollen Teppichfaal, den Wintergarten ufw., was alles im Kaufhaus des Weftens nicht zu finden ift.

Architektonifch ift der Aufbau der Fronten am Leipziger Platz wie in der Voßftraße zum beften zu zählen, was überhaupt in der Neuzeit in Berlin — und wohl Deutfchland — entftanden ift. Am Leipziger Platz ift wohl der Grundgedanke des Vertikalismus des Syftems in der Leipziger Straße beibehalten, doch ftark geläutert und mit entzückender Plaftik gefchmückt. Auch ift

Fig. 39-

V -à

Iffe \

i fr

. il A

fer-fc"

V'' -

Lichthof des Warenhaufes Wertheim in Berlin. (I. Bauperiode.)

durch Anlage einer offenen Halle vom Kaufmann ein Opfer an Bauland zugeftanden worden, das in der Hand eines feinfinnigen Künftlers wie Messel zu einem außerordentlich wirkungsvollen Architekturmotiv geworden ift.

zwar

In der Voßftraße wurde nun das Syftem der Faffade etwas anders aufgefaßt. Es find auch Pfeiler, die in vertikaler Weife den Bau gliedern, aber dem Charakter der ruhigen und vornehmen Voßftraße entfprechend verließ der Künftler die »große Monumentalität« und wurde freundlicher in der Ausdrucksweife. Als Neues aber wurde hier der Vertikalismus in feiner aufwärts-ftrebenden Bewegung mehrmals unterbrochen und vor dem oberen Abfchluß ganz zur Ruhe gebracht. Diefe außerordentlich feinempfundene Formbildung zur vollftändigen Bemeifterung der Bewegung nach oben wurde fpäter von Messel im Wertheim-Bau in der Rofenthaler Straße noch mit größerer Vollendung durchgeführt.

In der Voßltraße ift auch auf das Schaufenfter verzichtet worden, was auch für die Vornehmheit der Straße gefchehen ift und als ein Sieg des Künftlers über den Kaufmann zu bewerten ift.

Fig. 40.

sc

f.fTS

ój

te

sSftî

rj

SK

SF

'Jà

i-

PPK8P

M.

II

Z'

TOS

...

II

JRli

s§l

r;

j

!«V j

ils

Warenhaus Wertheim in Berlin. (I. Bauperiode.)

Durch die Erweiterung nach der Voßftraße entftand, teils bedingt durch baupolizeiliche Rückfichten, ein ftattlicher Vorhof. Diefer wurde durch die Begabung des Baukünftlers zu einem Ehrenhof, der in dem Berliner monotonen Straßenbild zu großer Wirkung kommt. Eine lebhafte Silhouette umfaßt diefe Rückfront in großartiger Gliederung zu einem monumentalen Bilde. Ein praktifcher Vorzug des Rückfprunges von der Straßenflucht ift die Möglichkeit eines ganz zwang-

**■

Has,

;:i

«X

4 V «*

** Onyx*

Saat

Fig. 41.

t fi

Voss*Strasse

!' *

*«

•f

i* 4

Voss* Hof

f¹

Jł

*i

Urofahrtfoef

FI?

HI

fi

Expéditions-

rjçz.

Hof

i nH

lii •

F»

* "■............f

w

_i__ ..

su

-, lii r ..

Örunf.&r- ffc;' Lfchthof

r~3rrr»^iii^

'.r.

• i!'

se

_--126*130.

n,

JLiiËssi! #    *

«-

Hof

U^Ł-Słf.ł3*

P"⁸®"'

* *» żzŁz

-4

À! ter

Uchthof

-MzzJfci;

TT7

i~v »

(I

₊ ptpT

iU

— Strass® 132*137

“Tl * : -

k* #“■"

4*

Mittel-Hof

Kes&emaus-

Hot

••

fa 5

Gar VI;

Sommer*

Garten

4    ł    H

I    T    •>

ł- 4

«r

-f

fc

4*

-4

Gefamtgrundriß des Warenhaufes A. Wertheim in Berlin.

Arch. : Messel.

4»

₄ W*

4.4    4

JL

-fH™

Gresser Uchthof

•f 4

4*    4

Lelpziger-

Erdgeschoss

Marineamt

Hof

JL

♦ ♦ ⁴ ■■

48L

«ł.

Leipziger

Ratz

lofen Anfahrens von Perfonen- und Laftfuhrwerken. Die Fahrftuhlanlage entwickelte fich zu einem Turm.

Der große Lichthof der dritten Bauperiode am Leipziger Platz mit Maßentwickelung von 28 x 45m Jft in feinem Architekturgerippe äußerft einfach (vergl. Fig. 42 ²⁴) u.43²⁵), aber durchweg aus koftbarem Material hergeftellt. Als etwas Neues erfcheinen in Flöhe des vierten Stockwerkes zwei Brücken, die die Geftaltung bereichern. In diefem Lichthof übertrifft Messel gewaltig die Wirkung des erften Lichthofs. Das Märchenhafte wird kräftig gefteigert. Die kleineren Mittel an Malerei und Plaftik werden verlaffen. Hingegen fpricht er mit echtem Material, überbrückt zweimal die Halle mit bronzenen Brücken, die Beleuchtungskörper werden überaus reich und hängen in Ketten

Fig. 42.

zxxos

*****

Ij

WM

«3

:äL

SSs/

K'WpH

f:

, ■ V <

1%

1 iORU

■ ■ 2£I

fin,

L-

Lichthof des Warenhaufes A. Wertheim in Berlin. (III. Bauperiode²⁴).

von der Wölbung herunter. Ein Zufammenfpiel der Architektur und der ausgeftellten Ware findet ftatt. Die Marmorhalle Messel's ift der kräftigfte Akkord in der Löfung des Problems und wird in diefer Bewertung von keinem andern Haufe erreicht.

Die vierte Bauperiode vergrößerte die Anlage wiederum an der Leipziger Straße und wurde nach dem Tode Messel's durch den Architekten Schweitzer behandelt. In der Frontentwickelung hielt fich Schweitzer ftreng an die Architektur, die Messel angefchlagen hatte, wenn auch an den Pfeilern der Rifaliten eine zartere Verwendung von Plaftik vorkommt. Im Innern ift vor allem der Lichthof zu erwähnen, der ebenfalls ganz aus Marmor hergeftellt ift. Mit feiner flachen Glasdecke und der betonten Horizontalen in allen Gliederungen, auch der genauen Wiederholung der Architektur auf allen Gefchoffen, fällt die Wirkung gegen die zwei anderen Lichthöfe ab. So feinfinnig auch die Architektur im einzelnen zu bewerten ift, fo erreicht fie doch bei weitem nicht die gewaltige Großzügigkeit der Auffaffung Messel’s.

Fig. 44.

lilii

ÜL

-il

Hör

-\rnr~

•rF

BB

Warenhaus Wertheim in Berlin. Faffaden-fyftem nach der Voß-ftraße.

lli50 w. Or.

ST

O«

nr

<u

T3

-J-¹r

Ht

■ O cQs

plUELE

,.'S

r.LX-j

mp

•~2

rtn

il

. ■■

utr

¹¹ pr

iiCCf

R=.

e» Ij/E I

-Lt

MB._______

Lfjf

■I

il TT

.S

eu

g.

03

CQ

B*

-e

Fig- 43-

riMM

El

Pl

gps

1 JajmHHÜ-

ni— -

±n

CJ

'lîl O*

ISæîsmi

E3

: ?

: rr

•-i

ri

[TO

cq

.S

h-H

ai

ro

BH

inE:

B2

T-

I I ~I - I

rh—H— y

en

a)

nn

11—j-

«3

<3E=

LE

».

c/>

(U

'a

-C

//

faMI¹ i r -i ■ T

TT

A. Wertheim hat in Berlin noch Nebenftellen errichtet, die hier nur erwähnt werden mögen, obgleich auch fie als große und architektonifch bedeutende

Fig- 45-

l! \

m

Jrk

Im

Mmi

i n j£m

,:j

HZ

11

y<M\

ü

i um

■fi

r -,

■‘Jr

mmjËÊ

ti

j ipv

il : ; &T

iJ

ai

Bis!

il

IS

r ïii II

lit

il

iL

19

sei

sä :

r'mm

.w>

±

•■ff

!l

Iffl

ai

ŚI

fei

.W »

] «    114.

H V -l ii

Épi

utb-Z-- «f

i?,

ŚVS&m*!

Warenhaus Wertheim an der Voßftraße in Berlin.

Warenhäufer anzufprechen find. Dazu gehören folgende Anlagen: A. Wertheim-Königftraße (Arch. Kayser u. v. Großheim) A. Wertheim-lAonizßdAz (Arch. Schmollt) A. Wertheim-Ro[zx\ia\zx Straße (Arch. Messel).

r£^â - jfSÉP

■*-v

XW WW- v

vm ■

mMSSSSSSm'

7*5b

Ksi

\s

Aaxi

=fc

Vi

Vax

Fig. 46.

A^AÈj;

^rorr: ~:tr*“rrr ~rrT~:    ^

.

T *=

S&9

■y

*4

ai

•««

if®-?

z .zxh ^SS

Warenhaus A. Wertheim in Berlin am Leipziger Platz.

|A

ea

«*4|

‘«il;

aMMÉ

t.

mMI

h

1łpi- , ^

fefr&S#?y,.xTr*__

=s e    ■**

■ 7 i ;......“.r^n; :„

[!Tmfljiniiiiig--i

B H*J

id

U; A S

*“iî

fe.

é:

Va

li

:fa

M

M

9!

te

S¹

IP

so?

'-A=

kl

il

i»

mM

\W

Li

0j 4

Fig- 47-

U+

mm

II

f/

ai

y film

mm

7/

Vfi-L

.    -7

ï.

fi

RS

ra g.

«RSÏïsII

mMWVsÆâ

ém

uns

<1

in

m fd

w.

set

PT

II

f:Ś!

fi

1? m

trn

il

•f;.-:

Â4Wii

in

fl 1

=j

;li:

wml

'■Ig

! ri

Ai

JM

Warenhaus Hermann Tietz in Berlin. — Großer Lichthof.

Arch. : Lachmann & Zauber, fowie Sehring.

Das zweite Beifpiel aus Berlin, das hier befprochen werden foll, ift das Warenhaus Hermann Tietz in der Leipziger Straße.

Nachdem A. Wertheim fein erftes Warenhaus an der Leipziger Straße erbaut hatte, folgte ihm fehr bald Hermann Tietz am unteren Teil der Leipziger Straße mit einer ähnlichen Anlage (Fig. 47 u. 48 und Tafel II zu S. 47).

Fig. 48.

‘fr

/à

cm

•<

il-

jb;

’Ufäk

im

V:--:

■‘7:

xxaast/i

fi

rm

f,

in

'7777

Warenhaus Hermann Tietz in Berlin.

Der Bau wurde im Jahre 1899 begonnen und nach elfmonatlicher Bauzeit im Jahre 1900 von Lachmann u. Zauber, die auch den Entwurf anfertigten, fertig geftellt. Die Faffaden rühren von Sehring her.

Das Gebäude ftößt einesteils an die Leipziger Straße, andernteils an die Kraufenftraße. An der Leipziger Straße wurden der Mittelrifalit als Haupteingang und die zwei Seitenrifalite als Nebeneingänge ausgebildet. Zwilchen dielen liegen zwei koloffale Schaufenfter von je 26 m Länge

3=ï

r.j

ff

rrffl

IT

•]_i»

ïï

EB

F4 -I- \

tzirJ

SI

Sä

LJ

S^-H-ïfiâîî-

Oefamtgrundriß des Warenhaufes Hermann Tietz in Berlin,

Arch. ; Çremer u. Wolffensteiri.

-f

007-1 y/p

rnirn mn rum

bt=fcd

|! s

2-1

Cr-

c!]

firrir-

i-i i

:a

CZZJ CCC Cl Cl 3

*î

'I® KL.

m Hièai

:i

E±H

EH

_L

m rm

C)

fl

i-

<=Q

}s ■

=r

Fig. 49-

T^³ FF^

Sn Hfen

iïîi

i-

Lht

"I

:,i

FTTl f MJ

Fi

î:îl

Sr-

=■

(Tl

Ü°l

•SM

V. Ankleideraum.

*. Herrenartikel.

iv. Herrenhute.

v. Trikotagen.

tf. Strumpfe.

t. Zigarrenladen.

s. Tapifferie.

r. Baumwollwaren.

p. Leinen.

0. Lichthof.

n. Gitterbrücke.

/ft.^Lichtgraben.

/. Durchfahrt.

k. Sammelkaffe.

L Vorraum.

h. Portier.

p\ Ausfahrt.

/. Einfahrt.

£. Feuerzentrale.

*/. Kellerausgang.

c. Fahrftuhle.

b. Notausgang.

tf. Hof.

Legende zu Fig. 49.

.

\

'

■

i

*

X

■ . <

■

Tafel II zu 5. 47.

W.....

%

i

'! ■ ■

■

1-

Li

■ ' »

fl :~

! 1

!

[0J0J

T]

m

/T\

0

T

W¹

WW

(

)

r

\

r

/

\

i

a

03

m

■

/

i

0

1

\

/

i

*

M

a

0Z

0

a

03

\

/

i

a

a

0

m

\

fl

fl

p

/

i

\

/

:

« ■

W-

0

/

m

m

3

-m

\

/

31

i

7T

31

I

fl—-fl-

a

a

sa

sa

L:

0

3

0

□

0

03

\

\U

m

\

/

\

s I

ffycy

'Df

3

!

u

n

i

4

--w

=m

==fl=== m

□

fl "    ®

■

Qæ|

p._:z::rr^::::r:r- 9

Ü

«»■

1

::.W.

v

#= *

■ ■

ü

*

TT

11»

lOKS ST'

II

fl

■

B::::::::::!:::

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

10 937 654321

1:500

t5    20“

-I-:-1

Warenhaus Hermann Tietz in Berlin, Leipziger Straße.

Arch. : Lachmann & Zauber, fowie Sehring.

/

¹

)    Siehe Fußnote i. S. 11.

²

)    Siehe Fußnote i. S. n.

und 19,50 m Höhe, die durch das Zurücktreten der Frontpfeiler um 2 m und konfolartig hervorgeftreckte Träger ermöglicht wurden. Diefe Verherrlichung des Schai^enfters, indem das Haus überhaupt zu einem Riefenfchaufénfter wird, ift ficherlich ein ftarker Gedanke, dem die Kühnheit nicht ab-zuftreiten ift. Die Zukunft hat aber diefen Gedanken nie wieder aufgenommen, jedenfalls weil er für den Kaufmann keinen Wert hatte und den Bedingungen des Schaufenfters entgegenfteht. Auch äfthetifch ift die Erfcheinung nicht glücklich. Die Architektur felbft, in Sandftein ausgeführt, geht wohl ziemlich freie Wege, die fich fchwach an ältere Bauformen erinnern, doch ift fie ftark überladen und endigt in einem Chaos von Figuren und Ornamenten, die alle im Maßftab viel zu groß find und in aufdringlichfter Weife auftreten.

Selbftverftändlich hat man damals fofort den Vergleich gezogen zwifchen dem Messel’fchen Wertheim und dem Sehring’fchen Tißtz, und das unfeine reklamehafte Auftreten des letzteren hat ficher mit dazu beigetragen, das Haus Tietz in den Augen des Berliner Publikums herabzufetzen. Es zeigt fich hier, daß auch gute, wahre Kunft zur beften Reklame für den Kaufmann wird.

Fig. 50.

Xîü

f§A

7e**Z

•I

Ac*

il

•<

II

Hf

Tïlî

ni i!i

i]

Xi!

»ą

XX

!|1

>•

IW

i,

X

lx>

X'X

X /

Si

XN

X,

■X"

/

Gefamtanficht des Warenhaufes Hermann Tietz in Berlin.

Der Grundriß ift ebenfo wie der erfte Bauteil Wertheim’s als ein durchaus akademifcher zu bezeichnen, indem hier, wie dort, alles fich an die Hauptachfe des Baues anlehnt und fymmetrifch angliedert.

Die Hauptmaße des Konftruktionfyftems find 6,50 m als Stützenentfernungen in der Front und in der Tiefe.

Der Lichthof mit 26x10” ergibt eine ziemlich fchmale Wirkung gegen Tiefe und Höhe, zumal auch die Gefchoßbrüftungen bis an die Front herantreten, wodurch die Freiheit der Vertikalarchitektur ftark beeinträchtigt wird. Die Formgebung felbft lehnt fich ftark an die Bewegung des Jugendftiles an und ift unglücklich und unruhig. Man vermißt die Vornehmheit des Tones, was auf das Haus felbft ungünftig wirkt, wie auf die Luft, hier zu kaufen.

Hermann Tietz hat fich aber doch behauptet und auch weiter ausgedehnt.

Nachdem Tietz am Alexanderplatz in zwei Bauperioden durch Cremer und Wolffenstein eine fehr bedeutende Anlage gefchaffen hatte, wurde auch das Stammhaus in der Leipziger Straße bis zum Dönhofplatz erweitert, diefe Erweiterung rührt ebenfalls von den Architekten Cremer und Wolffenstein her. (Fig. 49 u. 50).

Die Gefamtanlage Leipziger Straße — Dönhofplatz ift alfo wiederum Stückwerk, wenn auch als Warenhaus zum Verkauf bedeutend und geeignet. Der beigegebene Grundriß gibt auch die Thekenanordnung des Erdgefchoffes wieder, die fehr charakteriftifch für die Möblierung von Waren-

Fig. 5i-

ms&ê

mi m

Fig. 52.

c^ow

oft'

fr/>rehri9n

JE

Jlri?

ft

<s

ft

u u u ü⁻

JD

u en 2 irnj/r

Kaufhaus des Weftens in Berlin ²⁶).

häufern ift. Es fei auch darauf aufmerkfam gemacht, wie gleich rechts vom Haupteingang Herrenartikel zu finden find. Das hat auch feinen Grund in menfchlichen Gewohnheiten, die der Kauf-

PU3G ANC

LICKT3CMRCHT

Fig- 54-

JOH

WAREN HEBE |bümnl|

^xrJw~=wag§si

1 nuao«NG|

n U M E.

-■......+.........

pena

VERBAUF5R^

■4-........4

|Xj ;nüPZüCL

-4.......-+........r

B UM E

Verkaufs

LfCMTM OF

JflMMEL

KA’.55e

PtRî

•DM3 1WNOC

---t-......é-

: AUFZUG

.............-f-.......

XUUMwQi.

.....—4-

vie R nnuri nnuM fc

f...............4---------+-.........

VERKAUFS R PUME

-+.......-*.......-*■-......t—

vwv

WINOF

EINGANG. /°\U5Q.

^71

D j- f ANC ^

Erdgefchoß.

Hi

li

~f......

C ¹ n G-

* ocnu

nuJ|^(mTTTTTTTp —rji ri uiiiii —ri riiinrm^^

N 1 M n I    •    1

MOUPTEiNG.

PUT 2 5RLON

i.....

MfcTER

?o

E2Er

VCmkflUFSRfflUME-,

•es Sy

>15

ov

4--------+.......+.......-4........

+->4

PR.

rr:i

IKflU FSRjRUM E

VER

------#....... -f

:

ńiasm

S h T Z l o or

LESE

ZIMMER

nvflung isiay I

r"

h    p

...........j .

*Ètr\..... ...... „inłir

LICMTMOF

........V—>    t

PR.J

.....À....

V^RKRUFSlRRUME : --------

■»-----

; :: !

V.......-f.......-4......

3ÉE

Warenhaus Oberpollinger in München 2 7).

Arch. : Heilmann u. Littmann.

3^nwiysdnwv<:vd3A

- -i—--

I. Obergefchoß.

r--

FRI^5CHUNG5

Jêkjf

--i-

ÿ°°çi

3^ W

-ü

II . tmee ; «Hum j

mann beobachtet hat: Herren haben nie Zeit, fie wollen fofort ihr Ziel erreicht haben, kaufen fchnell und meift nur das, was fie fich vorgenommen haben, und fragen nicht viel nach dem Preis.

Bei der äußeren Geftaltung ift allerdings gegen die erfte Bauperiode eine ganz neue Note angefchlagen, indem klaffiziftifche Pfeiler, Säulen und Gefimfe einen Rhythmus darftellen, der fich in den kraffeften Gegenfatz zum Haufe Sehring's ftellen muß. Das ift wiederum nicht günftig und es wäre vielleicht doch beffer gewefen, der Einheitlichkeit wegen, den Glaskaften fortzufetzen. Eine folche Einheitlichkeit wäre auch viel großartiger gewefen.

Unter den Berliner Warenhäufern find noch einige bedeutende Anlagen zu nennen: Das Paffagekaufhaus (Friedrichftraße), die verfchiedenen Warenhäufer von Jandorff und fchließlich das Kaufhaus des Weftens an der Tauenzienftraße, das vom Architekten Schaudt herrührt (Fig. 51 u. 522C).

Fig. 55-

,,

—■»>■*-*- -~r~*l

ifi

■i i. "AÏSË!

WO

•e._J «*

■mm

Warenhaus Oberpollinger in München²⁷).

Entfprechend der Wohngegend, in der es liegt, hat es felbft den Charakter des Wohnhaufes angelegt und ift als einheitliche Anlage ohne jede Zufätze aus einem Guß erbaut. Die Fenfter find relativ fchmal, was auch vielleicht darauf zurückzuführen ift, daß die Kaufleute felbft von den überbreiten Fenftern in den Obergefchoffen abgekommen find, da fie zur Schauftellung der Ware kaum mehr in Frage kommen, hingegen aber möglichft bis zum Boden reichen möchten, da auch hier die Wandelbarkeit das Hauptprinzip darftellt.

Auch im Innern waltet ein anderer Geift, als in den Warenhäufern der inneren Stadt: weniger Reklame und Aufdringlichkeit, hingegen mehr freimütige Gaftfreundfchaft. Es ift auch der Unter-fchied in der Kundfchaft, der zum Ausdruck kommt: dort Laufkundfchaft, hier Stammkundfchaft.

Von Warenhäufern in anderen Städten als Berlin feien hier drei Beifpiele erwähnt, die ganz befonders wichtig in der Entwickelung diefer Anlagen in Deutfchland find.

Als erftes fei das Warenhaus Oberpollinger in München genannt, erbaut von Heilmann und Littmann (Fig. 53, 54 u. 55²⁷).

Hier fehen wir eine vollftändige Abkehr vom Messel’iohtn Pfeilerfyftem erkennbar. Im Grundriß ift gegen die Anlagen Berlins nichts geändert, als daß eine axiale Richtung von Eingang, Lichthof ufw. vermieden ift, aber es bleibt als charakteriftifche Grundbedingung der Gefchäfts-häufer überhaupt das konftruktive Mafchenwerk in Pfeilern und Unterzügen, das das ganze Haus wie mit einem Netz überzieht. Das Haus ift ein Eckhaus und liegt mit zwei Fronten an der Straße, während die dritte an den Betriebshof, die vierte Seite an ein Nachbargrundftück grenzt.

Die Hauptmaße des Konftruktionfyftems find 4,70 m in der Front, 6,75 m in der Tiefe. Der Lichthof, der nahezu quadratifch geftaltet ift, mißt etwa 14 x 13,50 m.

Da der Betriebshof unmittelbar an der Straße liegt, war eine Durchfahrt durch das Gebäude

nicht nötig.

Fig. 56.

ÜJ

to

ata

îoî

Ô5

•4*

00

«

■3"

□3]

EE3 ? 1

S Pi

P rpF

0    w

n    00

.H-s-h

Si

EEE3 • EES

!EE3 «

Siï

Wl_ if=F

rw r i’tti !

.□neu

38. Koftümkonfektion. 3g. Anproben.

40. Mäntelkonfektion.

Warenhaus Leonhard Tietz in Düffeldorf. — I. Obergefchoß²⁸).

41.    Blumen und Band.

42.    Putz.

43.    Modellfalon.

44.    Tapifferie.

45.    Blufenkonfektion.

46.    Wäfche.

47.    Kinder

konfektion.

48. Baby-Abteilung. 4g. Korfetts.

50. Schuhwaren.

Urfprünglich war die Abficht, das Haus, das im Jahre 1905 erbaut wurde, ähnlich dem Messel-fchen Wertheim-^na als Pfeilerbau mit ausgefprochenem Vertikalismus auszuführen. Der Entwurf wurde jedoch durch die vom Münchner Magiftrat eingefetzte Künftlerkommiffion mit der Begründung abgelehnt, daß hierher ein Bau gehöre, der mehr den fpezififch Münchener Ton anfchlage und fich den alten Bauten, wie fie fich in der Umgebung befinden, dem Karlstor, der Michaeliskirche, dem alten Akademiegebäude anpaffe. Es müffe alfo eine Architektur, die in den Maffen gegliedert wäre, gewählt und das Pfeilerfyftem zugunften einer gefchloffenen Form fallen gelaffen werden.

Dies ift auch vollftändig gelungen. Der fchöne, durch feine drei hohen Giebel fo charakte-riftifche Oberpollinger’fche Bau fügt fich vollftändig in das Gefamtbild der Umgebung, ohne jedoch einen alten hiftorifchen Stil nachgebetet zu haben. Die Auflöfung der Maffen wurde erreicht durch das Vor- und Zurückfpringen einzelner Bauteile und die kräftige Betonung des Horizontalen.

In München fei noch das Haus Herm. Tietz erwähnt, das ebenfalls von Heilmann und Littmann zu gleicher Zeit wie der Oberpollinger erbaut wurde.

2S) Nach : Neubau Tietz, Düffeldorf von Architekt Prof. Joseph M. Olbrich.

Das oben Gefagte trifft auch für diefe Anlage zu und zeigt, wie dasfelbe Problem anders aufzufaffen und äfthetifch zu entwickeln ift, je nachdem die Umgebung und Tradition eine andere ift, wie eben das Gleiche nicht gelten kann für die Leipziger Straße in Berlin, wo das große Verkehrs- und Gefchäftsleben der modernen Zeit pulfiert, wo in allem, was einem begegnet, eine ge-wiffe Rückfichtslofigkeit des fich bahnbrechenden modernen Geiftes auftritt, während in München doch die alte Gemütlichkeit noch die Oberhand behalten hat, wo im ganzen Leben mehr Ruhe und Behäbigkeit fich kundgibt.

Als weiteres Beifpiel fei noch das Warenhaus Leonhard Tietz in Düffeldorf erwähnt, das eine ganz eigenartige Löfung des Problems darftellt und in feiner, wenn auch ftark modernen Auffaffung aller Architektur doch als eine fehr bemerkenswerte Anlage aufzufaffen ift (Fig. 56 u. 572S).

Fig- 57-

JP-.

'■7,7

If

ii

ÄS

•> ■■ j i MinP

::

iS;

il:;

jti

»üb

li

äs»*._1

in

£ it

mm

mr

. US

Warenhaus Leonhard Tietz in Düffeldorf²⁸).

Der Bau rührt von Joseph W. Olbrich her und ift auch feine größte Tat.

Das Haus ift freiftehend, ähnlich wie die Parifer Beifpiele und wie es in Deutfchland fehr feiten zu finden ift. Das Haus enthält drei Lichthöfe, den einen als großen Lichthof in der Achfe des Einganges und die anderen als Nebenhöfe. Der große Lichthof mit Maßen von 27 x 13 ift in koftbarftem Material hergeftellt. Seine Pfeiler aus buntem Marmor werden im Erdgefchoß miteinander verbunden durch Einbauten aus reich gefchnittenem weinroten, altem Mahagoniholz. Die Glasdecke ift als Tonne in Luxferprismenglas ausgeführt und mit der ganzen Architektur organifch verwachfen. — Die äußere Architektur bedeutet eine fehr feinfinnige und freie Bewegung und eine einzig originelle Löfung des Warenhausgedankens. Wir können aus dem Werke Olbrich’s lernen, daß es fehr wohl möglich ift, einen Monumentalbau zu geftalten, auch ohne auf den Formenfchatz der Vergangenheit zurückzugreifen.

Schließlich möge noch das Warenhaus Leonhard Tietz in Köln aufgeführt werden, das in überaus monumentaler Weife mit ftarkem perfönlichen Charakter das Problem in neuer Auffaffung vorträgt (Fig. 58 u. 59).

Der Bau ftammt von Wilhelm Kreis aus dem Jahre 1912, der noch eine Reihe anderer bedeutender Warenhäufer in Deutfchland errichtet hat.

Aus dem Grundriß geht hervor, daß der Bau an drei Seiten freifteht und drei Lichthöfe enthält, die ähnlich wie in Düffeldorf als eine größere und zwei kleinere Anlagen auftreten. Der

CD C

asot/ntą

n* i—i--»

1

wT

JBL

i .......a_b.

-i

CD

CC

CZD

Fig- ₅3.

HEB Q MM Om

Eo m m

CD

fl

m ob m ce m si m i>EEl ■

CD

CD

fl

fr

fl:

Ił ■    ■    «

Sw**-'/»*

1K

IBK

D es

'«4M

43 BQ

]    1^3

Ja bq

CE==]

Warenhaus Leonhard Tietz in Köln.

W\

rÂ

itujS'

,°o⁰°°'

fl nu®, pi imn &

oc£o°oK n

nnpim} s»!

•n &

cm

an

eh

ŒD

(Nl®

lp ^ O

E3f

Ë_

ip^

Grundriß gibt die Aufftellung der Möblierung wieder, wie fie im 2. Obergefchoß eingerichtet ift. — Im äußeren Aufbau ift eine ftarke Perfönlichkeit als Schöpfer erkennbar, die von hoher Warte mit meifterhafter Genialität dem künftlerifchen Problem entgegentritt. Mit berechtigtem Stolz kann das deutfche Kunft- und Kulturleben folche Schöpfungen betrachten, die von Deutfchlands Kraft unwiderleglich Zeugnis ablegen.

Literatur

über »Warenhäufer und Bafare".

Royal arcade, Brighton. Builder, Bd. 23, S. 210.

Magasins du Bon-Marché à Paris. Encyclopédie d’arch. 1876, S. 112 u. PI. 31g, 323, 342, 350, 351, 356; 1880, S. 183 u. PI. 653, 660, 688, 697, 698; 1887—88, S. 99 u. PI. 1194, 1195.

Hamburg's Privatbauten. Hamburg 1878. Bl. 34: Der Bazar; von E. Averdieck.

Sédille, P. Grands magasins du printemps, à Paris. Encyclopédie d’arch. 1883, S. 92 u. PI. 860—861, 896—897, 899; 1884, PI. 919, 931, 941, 965, 981—982, 927—928; 1885, S. 1 u. PI. 992, 997, 998, 1004-1006.

Fig. 59-

Pu

I-

m * -p

mi

m-

fr\

il

a, a:

asàre-i

•am*

fc-

fi

■ z*

li m*r; K ■

tel a

ei:

fl

Warenhaus Leonhard Tietz in Köln.

Barré, L. A. La construction métallique des Magasins du printemps. La semaine des constr. Jahrg. 8, S. 42, 114, 245.

Kauf- und Waarenhaus des Herrn Hoflieferanten H. Lissauer, Berlin. Baugwks.-Ztg. 1884, S. 248. Bazar Roser in Budapeft. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 2, S. 2.

The „Magasins du Printemps¹¹, Paris. Builder, Bd. 48, S. 266.

Maison de rapport. La semaine des constr., Jahrg. 10, S. 414.

Der Neubau des „Magasin au Printemps“ in Paris. Deutfche Bauz. 1886, S. 33.

Ein Waarenhaus in Genf. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 6, S. 179.

Gefchäftshaus «Mode-Bazar Gerson & Comp.“ in Berlin. Baugwks.-Ztg. 1891, S. 116g.

Moderne Waarenhäufer. Deutfches Baugwksbl. 1892, S. 51 ff.

Das Verkaufsgebäude der Siegel Cooper Company zu New York. Deutfche Bauz. 1897, S. 331. Neue Kaufhäufer in Berlin. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing., Wochenausg., 1897, S. 663.

Das Warenhaus A. Wertheim in der Leipziger Straße zu Berlin. Deutfche Bauz. 1898, S. 217.

Berlin und Leipzig. GöscHEN'fche Verlagshandlung G. m. b. H. 1913.

Die technifchen Einrichtungen des Warenhaufes der Firma A. Wertheim zu Berlin. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1898, S. 741.

Kaufhaus N. Israel zu Berlin. Berl. Architekturwelt 1899, S. 87—89.

Waarenhaus A Herzmansky in Wien. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 16, Wiener Bauten-Album, S. 14 u. Taf. 42.

Die „Grands Magasins Dufayel“ in Paris. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 23, S. 199.

Der jüngfte Verkaufspalaft New Yorks. Deutfche Bauz. 1900, S. 141.

Architekten-Verein zu Berlin. Monats-Concurrenzen. Jahrg. 1869.

Bl. 5: Bazar; von Punczmann Gyula.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1893, Taf. 38: Bazargebäude in Groß-Lichterfelde; von Hintz.

Croquis d’architecture. Intime club. Paris.

IQ'eme année, No. VII, f 1-4: Un bazar commercial et industriel.

Der Baumeifter. Monatshefte für Architektur und Baupraxis. III. Jahrg. 1904. Berlin-München. Verlag von Georg D. W. Callway.

Deutfche Kunft und Dekoration. Bd. XV. Okt. 1904 bis März 1905. Verlag Alex. Koch, Darmftadt. Langenegger, Felix. Beiträge zur Kenntnis der Baukunft des Iraq (heutiges Babylonien) 1911.

Verlag von Gerhard Kühtmann, Dresden.

Hans Schliepmann. Gefchäfts- und Warenhäufer. Sammlung Göschen:

I. Vom Laden zum „Grand Magasin II. Die weitere Entwicklung der Kaufhäufer.

Dr.-Ing. Alfred Wiener. Das Warenhaus, Kauf-, Gefchäfts-, Bureau-Haus. 2. Aufl. Verlag Ernst Wasmuth A.-G. Berlin 1912.

b) Das Kaufhaus.

I. Allgemeine Anlage.

Während das Warenhaus alle Bedürfniffe des Verbrauchers zu befriedigen hat und daher auch fämtliche Waren führt, die das Publikum begehrt, fo be-fchränkt fich das Kaufhaus — auch Branchehaus genannt - auf eine Anzahl Artikel oder gar nur eine Warengattung. Manche Kaufhäufer find Warenhäufern in der äußeren Erfcheinung fehr ähnlich, wenn das ganze Hans einheitlich von einem Gefchäft benutzt wird, ftellen auch wohl da und dort Kleinhandelsgefchäfte dar, die in der Entwickelung zum Warenhaus ftehen, fo daß nur ein Teil des Haufes als Kaufhaus benutzt wird. Der Unterfchied mit dem Ladengefchäft ift in diefem Falle nicht immer klar zu finden.

Die Grenze zwifchen Warenhaus und Kaufhaus liegt in den Beftimmungen der Warenhausfteuergefetze, die für das Kaufhaus nur die Artikel dreier feftge-fetzter Warengattungen (Branchen) zulaffen.

Die Grundbedingungen für den Bau von Kaufhäufern find diefeiben, wie die des Warenhaufes. Die Verkaufsräume find gleichgeftaltet, jedoch find die für die Bequemlichkeit des Publikums beftimmten Räume weniger umfangreich, als bei Warenhäufern.

Man unterfcheidet nun Kaufhäufer für zwei oder drei Warengattungen und folche nur für eine Warengattung. Beifpielsweife gibt es Kaufhäufer für die Bekleidung und Wohnungsausftattung als zwei Gattungen von Waren, oder zwei Branchen, oder für Stiefel, Hüte, Handfchuhe, deren Zufammenfaffung auch die Branche ergibt, für die das Kaufhaus auftritt. Ebenfo haben wir folche nur für Konfektion, für Putz, Wäfche, Schuhwaren und folche für Möbelausftattung ferner Kunftgewerbehäufer, Kaufhäufer für Lebensmittel ufw.

Es dürfte genügen, hier einige Beifpiele von ausgeführten Anlagen zu geben und deren Befonderheiten zu erwähnen.

26.

Einleitendes.

27.

Einrichtung.

Natürlich weichen die Grundriffe der Kaufhäufer für Putz und Wäfche bei-fpielsweife von denen für Konfektion in mannigfachen Einzelheiten ab, die aus der andersartigen Befchaffenheit der Waren entfpringen. So fällt für die Grund-rißdispofition von Putz oder Schuhwarengefchäften die Einteilung nach fertigen und nach Maßwaren fort, während fie für die Konfektion unbedingt befteht.

; C: ,

[..... M

EEnnnmis=

Auch die Ankleide- und Anprobierräume find nur für die Konfektion notwendig.

TUT1 i i !1111l"'cRTmCTLL

Qefchäftshaus Israel in Berlin, Spandauer Straße.

^mwiTfniTg

Aren.: Engel.

TTTTTl

Fig. 60.

1IMZ

Bei allen Kaufhäufern für Putz, Wäfche, Seidenwaren, Stoffen, bei denen es auf die Beurteilung von Farbwirkungen und Qualitäten ankommt, ift eine gute natürliche Beleuchtung erfte Bedingung, während bei Schuhwarengefchäften das Tageslicht eine weit geringere Rolle fpielt. Dies hat einen großen Einfluß auf die Wahl der Grund-ftücke, die gerade für Schuhwaren befpielsweife eng und tief fein können, während für Seidenwaren dies wegen der ungültigeren Tagesbeleuchtung nicht vorteilhaft wäre.

Td nunLlTTüB himnmirf

Ti

1:

są, -1

Ii:

Sk

Fl

T|

qi

kn

■ jk m\

tfiîimrïïml

oberen Gefchoffen Werkftätten für Neuanfertigung

Bei den Putz- und Wäfchegefchäften find, wie für die Konfektion, Räumlichkeiten zum Ausftellen von befonders vorzüglichen Waren vorzufehen. Es ift deshalb die Anordnung von kleinen Sälen für diefe Zwecke fehr wichtig; man denke nur an die immer wiederkehrenden Saifon-Ausftellungen und ähnliches. Auch find, wie für die Konfektion, dann in den und Umarbeiten von Waren vorzufehen.

Bei den Kaufhäufern der Möbelinduftrie fpielen die Laftenaufzüge eine große Rolle, die fo groß fein müffen, daß die Möbelftücke bequem befördert werden können.

SÎ

^ ^Xr-t

li

n\

*«.j»

v-*» net a lier

Fig. ói.

*=t

20">

15

10

jji 'h

Gefchäftshaus /srać/ in Berlin, Spandauer Straße. — Erdgefchoß.

1:500

«er.

ndauer

8-

ri

«3

A-

in

28.

Deutfchland.

IL Beifpiele.

Das Kaufhaus Israel, Berlin, Spandauer Straße, wurde 1899—1902 von Engel erbaut (Fig. 60 u. 61).

Um den Gefchäftsbetrieb im alten an derfeiben Stelle ftehenden Gebäude nicht zu ftören, mußte der Bau ftückweife gefördert werden.

Die Anordnung des Grundriffes ift in Art und Umfang derjenigen eines Warenhaufes außerordentlich naheftehend, wie auch der äußere Aufbau zweifellos ftark durch Messel’s erften Wert-heim-Bau beeinflußt wurde.

Fig. 62.

i,

il D

Legende zu Fig. 62.

A.    Haupteingang.

B.    Verkaufsftellen.

C.    Lichthof.

D.    Nebeneingang.

a.    Windfang.

b.    Schaufenfter.

d.    Aufzug.

e.    Telephon.

/. Nebentreppe.

g.    Befenraum.

h.    Aborte.

\\

jl

+—f

10

15

20 m.

Kaufhaus »Zum Großfürften" in Stuttgart2Ö).

Das Kaufhaus Gerson in Berlin wurde Anfang der 90er Jahre durch Friebus erbaut, ift aber nicht als einheitlicher Neubau aufzufaffen, da es durch Um- und Anbau eines älteren Gebäudes entftanden ift. Trotzdem verdient es, hier wegen feiner Bedeutung und gut geglückten Grundrißbildung aufgeführt zu werden.

Das Kaufhaus „Zum Großfürften“ in Stuttgart wurde in den Jahren 1901 — 1903 von Eisenlohr und Weigle erbaut.

Es ift ein an allen vier Seiten freiftehendes Gebäude (Fig. 62²⁹).

r*w,.

1

2

I

!

$

4

I

W!

i

Tv"

H

m

»#T

Jiii

••

m

i

m

m

m

Fig. 64.

■

m

II

i

IŁ

I

m

ic

;

m

W

i#

»j

; ar 1

æ

1

II

i

V

&1

i

t

B

I

1

i

pf

w

s

tw - !

5^

m

1

*..-i

àsj

»

1

.-ri:

\

;

%

\

\

GD

1

t

® \

:

S-J?"

\ ®

—STr'

"TZ/y---

P

®

f

•srr

njł——i-—i—+—

Fig. 63.

l

“

•»

-.T:

-Tknf-

t

■f

®

Obergefchoß.

4

□

• —yy—• ■ ►ttH

1;

Kaufhaus Hahn in Berlin.

Arch. : Schilbach.

;

i

:

S;

® jS

■

®

!.

i-

là

f

I

l

Tl

feri«cr<o^d"

-B

!IS3

ras

M. I : joo

rrrr rrrrnri.

■awnio'HwnviyWJA

(5RCV3SFR HOP

3Ujo «fcitjnvybaA

Fig. 65.

PT

laiao-drf

-Al.

"Tj:

.,T-

il

F-î

tÉjl

if

Kaufhaus Kersten & Tuteur in Berlin so), Arch. : Muthesius.

%,

J- !

« ;:;.y ¹

-r >W

‘    __' ■ Ci

4K sg-

fi

•> ftKle

üü

Mb

S.--v.a

«i

pMn

sH

Fig. 66.

; |;

ira""'

|>

PMMBMiyJEsa^

ssmfr—sÈàff é fjjsSÊBm|

Das Kaufhaus Hahn in Berlin, Landsberger Straße, von Schilbach erbaut, ift ebenfalls in Grund- und Aufriß dem Warenhaus fehr verwandt, wie auch im Umfang des ganzen Betriebes.

Es fei hier befonders auf den äußeren Aufbau hingewiefen, der den Verfuch macht, die Vertikale der aufftehenden Pfeiler nach oben in fich ausklingen zu laffen (Fig. 63 u. 64).

Das Kaufhaus Kersten & Tuteur in Berlin, Leipziger Straße, von Muthesius im Jahre 1912 errichtet, kann als eine der beftgelungenen Anlagen auf dem Gebiet bezeichnet werden. Das Gefchäft felbft ift ausgefprochen für Damen-Konfektion

(Fig. 65 u. 66³⁰).

Der Grundriß zeigt eine fehr klare Geftaltung. Die drei unteren Gefchoffe gehören dem Kleinhandel (Detailhandel), während das vierte Stockwerk eine Reihe vornehmer Salons für Maßanfertigung enthält. Im oberften Gefchoß find neben den kaufmännifchen Bureaus Werkftätten untergebracht, während das Dachgefchoß zu Lagerzwecken dient. Der äußere Aufbau ift ein glänzendes Zeugnis für die hohe künftlerifche Gefinnung des Bau-künftlers. Befonders fei auch auf das große Eckfchaufenfter aufmerkfam gemacht, das die Anfprüche des Kaufmannes in vornehmfter Weife mit denen der Kunft vereinigt. Das Grundftück ift voll-ftändig überbaut. Bemerkenswert find hier die ca. 4 m tiefen Schaufenfter an der Hauptfront. Die Baukoften betrugen etwa 650000 Mark.

Das Modehaus Schneider in Wiesbaden wurde von Martin Diilfer erbaut (Fig. 67³¹).

Obgleich nur im Erdgefchoß und erften Obergerchoß Verkąufsraume find, fei es hier aufgeführt als außerordentlich gefchickte und elegante Löfung des Problems, die gerade als Grundrißbildung mit Lichthof dem Typ des Warenhaufes fehr verwandt ift.

Die Verkaufsräume im Erdgefchoß find auf der einen Seite von einer Durchfahrt nach dem vollftändig unterkellerten Hof, auf der anderen Seite von einer Paffage für Fußgänger eingefaßt, die als Sackgaffe endigt. Diefe Parfage, deren beide Wände von Schaukäften eingenommen find, verbindet den zweiten Parterreausgang des Gefchäftes mit der Straße. Es fei noch hervorgehoben, daß die Beleuchtung der Gefchäftsräume fehr gut ift, da fie von der Front, dem Lichthof und zwei Hoffeiten ihr Licht beziehen.

Das Kaufhaus der Seidenfirma Wind & Süssmann in Köln ift als eine kleinere Anlage in den Jahren 1898—99 entftanden und wurde von den Architekten Gebr. Schauppmeyer errichtet (Fig. 68—73).

Es fei darauf hingewiefen, wie im I. Obergefchoß das Kontor mit einem Erker in den Treppenmündet. Im Äußern ift hier der Verfuch gemacht, bei der Kleinheit der Anlage die ganze

Fig. 67.

0 Bi

'Vrr6auf/fo6af

ÿa/raçe

2>wry/adrf

raum

Modehaus Schneider in Wiesbaden³¹).

³⁰) Nach: Berliner Architekturwelt. XVI. Jahrg. 1913. Heft 4. S. 143 u. 150. Ernst Wasmuth’s Architektur-

Verlag, Berlin.

Architektur in Holz auszuführen, und zwar wurde für Gefimfe und Fenfterrahmen durchweg dunkelrot gebeiztes Mahagoniholz verwendet. Der Verfuch ift ficherlich intereffant, wenn auch die Formenfprache ganz unglücklich ift, befonders in der Art, wie das Haus im Dach ausklingt. Die Tragkonftruktion der Faffade ift auf die beiden, je eine links- und rechtsfeitige, fchmiede-eifernen C-Eifenfäulen verteilt, die vom Keller bis zum Dachgefchoß reichen.

Fig. 69.

Fig. 68.

»r

W.

mm

ÉÊst!

lZZIS

...... .1

[HAUS ^

Mee

ii

ß.

IfekesÖ

’te0, bezw. Vsoo w. Gr.

Fig. 70.

Fig. 71.

Di

Dl

Licht-Z.

Fur

Angestellte

Lä

Untergefchoß.

□neu

icnlal

o]

r,

n a dun

Schnitt nach der Hauptachfe. Fig. 72.

.......

Vprkauß-

Raumj j

I. Obergefchoß.

Erdgefchoß.

Kaufhaus Wind & Süssmann in Köln.

Arch. : Gebr. Schauppmeyer.

p"f]

eî ç

□□

□ □□DD

Fig. 73-

Pack-

GnchAfts

lim.

Privat-Z.

II. Obergefchoß.

Als kleinere Anlage ift auch das Kaufhaus Gustav Cords in Köln bemerkenswert-. Es wurde von Kayser und v. Großheim erbaut (Fig. 74—76).

Ein tiefer Warenauslageraum ift dem eigentlichen Gebäude vorgelagert, fo daß die Front felbft 3,20m hinter die Bauflucht zu liegen kommt. Ob der Grund zu diefer Löfung darin zu fuchen ift, daß die Hohe Straße mit der Zeit verbreitert werden follte, ift nicht bekannt, aber naheliegend. An der Rückfeite der Verkaufsräume ift eine geräumige Glashalle, fo daß die Licht--verhältniffe außerordentlich günftig find. Zu erwähnen find die Fenfter und Erker, die nach dem Seitenhof und den Treppen gehen.

Eines der größten Kaufhäufer für Damenkonfektion in Berlin ift das von den Architekten Breslauer und Salinger erbaute Kaufhaus Maassen (Fig. 77³²).

Auf einen Lichthof ift hier verzichtet worden, indem das Gebäude außer von den Straßenfronten fein Licht durch einen mittels einer Durchfahrt von der Straße erreichbaren Haupthof erhält.

Fig- 74-

:::

kx

y-,¹-*

, 'S. t=5 ! ^

\ \ \¹

\ \, \ '

R*

x\xs:S

■■    r--.': W '

Mi

Jfc

PI

! ¹

i«t

—S^g^g'—-••■

Kaufhaus Gustav Cords in Köln.

Arch. : Kayser & v. Großheim.

Ein fehr elegantes Kaufhaus für Damenkonfektion ift das Haus Landauer in München, von Knrl Stöhr erbaut (Fig. 78³³).

³²)    Nach: Berliner Arch.-Welt. IX. Jahrg. 7. Heft 1906. S. 263.

³³)    Siehe Fußnote 1. S. 11.

Das Kaufhaus Cords in Berlin, Leipziger Straße 33/35, von Emil Schaudt erbaut, fei hier noch erwähnt als eine bedeutende Anlage, wenn auch in den Obergefchoffen keine Verkaufsräume mehr fich befinden.

Sehr bemerkenswert ift dabei, außer dem großzügigen Grundriß, der überall gute Tagesbeleuchtung vermittelt, der intereffante und künftlerifch bedeutende äußere Aufbau, der Zeugnis

Fig- 75-

z£

J NT

^aè'ltW,

Pl

il

ri 1

;f

tSÜ in

T¹

■.

F»

nun«

i: 1

iV.

HQ

5rł “Sri

-'V-f

i\ -

ti

Innenanficht des Verkaufsraumes.

Fig. 76.

Erdgefchoß.

TUT

Vso# w. Gr.

29.

Öfterreich.

Kaufhaus Gustav Cords in Köln.

ablegt von gutem tektonifchen Empfinden in der Bewältigung des fchwierigen Problems der Verbindung der Forderungen des Kaufmannes und derjenigen der oberen Mieter (Fig. 79 u. 80).

Von außerdeutfchen Kaufhäufern feien hier noch einige Beifpiele gegeben: Das Kaufhaus Oerngroß in Wien, Mariahilfer Straße, von Fellner und Helmer in den Jahren 1903—04 erbaut, fchließt fich den Warenhäufern in feiner Gefamt-anordnung eng an.

Die Pfeiler find in Eifenbeton hergeftellt (Fig. 81 ³⁴).

Ein intereffantes Beifpiel eines Teppichhaufes ift das Kaufhaus Schein in Wien, von Fellner und Helmer erbaut, das von bedeutender Ausdehnung und bemerkenswert durch die große Anzahl der Gefchoffe ift (Fig. 82³⁴).

Fig. 77-

*.

-■

’-rfeî?

•Fï

llèl

rr'

"'S

r#j

j|î

sjLf-

«1®»^

Dp

IL

srx.

HI

mm

.............-J

à lilMLl

Im

rrr¹

I fyv

ir

Kaufhaus Maassen in Berlin ³²).

Arch. : Breslauer u. Salinger.

Fig. 78.

4.

-S

JS

4*

US,

*.....

\\

=¥■5

SpIT e-f*-*’

B ' Lk&r-Zr ~-

Kaufhaus Landauer in München³³).

Arch.: Karl Stöhr.

Ein hübfches Beifpiel eines kleineren Konfektionshaufes ift das Kaufhaus „Zum Tanz« in Bafel, von Romang erbaut, das in überfichtlicher Weife alle für das Fach notwendigen Räume enthält (Fig. 83 u. 84).

30.

Schweiz.

il) Siehe Fußnote i. S. n.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Auf!.)

□c

•o

Grundriß.

i—; rnna

i.. j

Wę=

w

LL=

Fig. 79-

rr

fcE

I II

1,1

àf

Kaufhaus Cords in Berlin. Arch. : Emil Schaudt.

h ..........uTEfiat" i

if    S lît—

U|

|pS5S|

¹

»-»35

ù,

S;ajCv'/

% . I 4 - v - vrn Vp t-'à-.-'-'t.fl

V- i •* * v

,J|i: .4 * ''

à!- \r& r ■ ^

V-V-.-\ te V

WA

sp

u «Ügà^

^ \ »^ 44’

SI;

à'

Ni.

i y,:

>*•

' SJ i

éi

fj J77

réélpf ',,‘

K7

Anficht.

V'“

«

131W

J r—■ m

tfe«

\ A H

P*

Vi

,k

Fig. 8o.

NfsAI Ji

s, tM-Jil

.11

TWl    ->cw.

'i Ü

JP

'* f

' ^■*m**sF90fc

ssËjr P

-•w 4-

V.

-1

y.......

fi

ïsaarri

Der äußere Aufbau zeigt eine fcharfe Trennung der zwei unteren Qefchoffe von dem Oberbau in Material und Gefinnung, die den Forderungen des Kaufmannes an Schaufenfterfläche gerecht zu werden fucht, aber dadurch einer einheitlichen Architektur ftark widerfpricht.

Zu den größten Kaufhäufern von Paris gehört ,,La nouvelle galerie de la Ménagère“, von den Architekten Cellier und Laville erbaut (Fig. 85³⁴).

Fig. 81.

Legende zu Fig. 81.

31.

Frankreich.

-§

²-i ii

J /5J0

JL.

T

il

11

ii

A:l

4v

'9*0

56. !

/+.70

Fig. 82.

-II

<ç==3>

45.

^56.

tsir-

A.    Verkaufshallen.

B.    Lager.

C.    Lager.

D.    Bureau.

E.    Aborte.

F.    Vorraum.

G.    Paffage zum älteren

Teil.

h-h-h

SSO

10

+++

20

n.so

30 m.

2sm

La

HdT

“*5.

[1

(El_

/3.00 —»

(El

/20.50    --

JU

Kaufhaus Gerngroß in Wien³⁴). Arch. : Fellner u. Helmer.

Fig. 83.

/Ar.

Iürcal

Lift

PP08i£R-

KaB.nc

îp

JL

0AMEN - MANttf KONFEKTION

1:400

10 9876543210

10™

Kaufhaus „Zum Tanz" in Bafel.

Kaufhaus Schein in Wien ³⁴).

Arch. : Fellner u. Helmer.

Das Grundftück ift eigentümlich geformt, aber der Grundriß ift mit den Anlagen der "Warenhäufer von Paris fehr verwandt.

Einen vornehmen Typ von Galanterie-Kaufhäufern zeigt das Haus Mappin <& Webb in London, das im übrigen diefelben Merkmale wie unfere Kaufhäufer aufweift (Fig. 86³⁴).

Das in der Bullftreet zu Birmingham liegende Kaufhaus (Fig. 87—8g³⁵) ift 1898—igoo von Essex, Nicol & Goodman erbaut und zeigt im Äußeren tiefroten Ziegelrohbau mit Terrakotten.

³⁵) Nach : Builder, Bd. 77, S. 87 u. Tafel 17.

32.

England.

31.

Einleitendes.

c) Der Laden.

I. Allgemeine Anlage.

Die Bedingungen, die dem Ladenbau zugrunde liegen, find verwickelter, als die des Warenhaufes und Kaufhaufes, was darin befteht, daß das Ladengefchäft in einem Haufe untergebracht ift, wo noch andere Parteien eingemietet find und diefelben gar keine Beziehungen zum Laden haben, ja oft entgegengefetzte Zwecke verfolgen.

Fig. 84.

l!l

KS» ::

Uh

fft 1

■jplîr

,    -.3».

‘i ••;^Sâ fl

ri«

[«B.

Kflfll

MS -

El^luJ I

km

if™

k®é?

■*****#»

U

" rtvn;r-:--»l

I Hg-

II;

a s2

.1

hLIilL

fl

'A

i|g:g

.WÄ-.

v“; wrh:!j

ri • i .

*tîSM

;. w!Â

«si

ni

Kaufhaus »Zum Tanz" in Bafel. Arch. : Romang.

Diefe fremden Parteien find in den oberen Stockwerken des Gebäudes eingerichtet, find entweder andere Gefchäftsleute, Agenten, Rechtsanwälte und Ärzte oder auch Familien, die in den betreffenden Räumen ihre Wohnung haben, während das Ladengefchäft im Erdgefchoß liegt oder höchftens noch ein Ober-gefchoß inne hat.

Der Architekt ift alfo genötigt, in diefem Falle verfchiedenen Zwecken in demfelben Haufe Rechnung zu tragen und fie auch äfthetifch miteinander zu verbinden.

Der Kaufmann wird verlangen, daß alle feine Wünfche Berückfichtigung finden, aber das tut ebenfo der Rechtsanwalt, der die Räume als Bureau mietet, und derjenige, der mit feiner Familie die Räume bewohnt Von feinem Standpunkte aus hat jeder recht, und man wird auch keiner der Parteien die Pflicht aufzuerlegen in der Lage fein, Intereffe für das Wohlergehen des anderen zu be-

fitzen. Der Hausbefitzer hat feinerfeits unbedingt den Grundfatz zu verfolgen, die Räume fo zu geftalten, daß fie für Mietluftige begehrenswert erfcheinen. Nur der Baukünftler, der es mit feinem Werke als Kunftwerk ernft nimmt, wird verfuchen, die widerftrebenden Intereffen im Bau zu einer harmo-nifchen Geftaltung zu vereinigen.

La nouvelle galerie de la Ménagère in Paris³⁴).

Fig. 85.

.i

Der Ladeninhaber verlangt für die Ausübung feines Gewerbes die Möglichkeit einer großen Schauftellung der Ware, die er vertreibt. Das erreicht er durch ein möglichft großes Schaufenfter oder wenigftens fo, wie fich die Maße dafür am beften eingeführt haben; die notwendigen vertikalen Stützen find für feine Zwecke eigentlich nur hinderlich, fo daß er von feinem Standpunkte aus nur die unumgänglichen Maße die für die Stabilität des Haufes nötig find, zugeben wird.

-V

Der Wohnungsinhaber wiederum wird Wert auf Gemütlichkeit der Wohnräume legen, damit er fie auch vorteilhaft möblieren kann, und braucht füf feine Verhältniffe nicht mehr an Fenfterfläche, als allgemein zur Erhellung der Räume notwendig ift, da-zwifchen aber Pfeiler, die im Raume felbft die Fenfter kräftig unterbrechen.

L.

’J

Das Schaufenfter verlangt eine Achsweite der Stützen voneinander von etwa 4—5m als eine erprobte Größe, um vorteilhaft dekorieren zu können. Die Wohnung braucht ihrerfeits Achs-weiten der Fenfter von etwa 3m, um Räume zu erhellen, die in ihren Mindeftabmeffungen nicht weniger als 3m breit find.

Diefe widerfprechenden Intereffen find ein fchier unüberbrückbarer Dualismus, der äfthetifch fehr fchwer zu meiftern ift.

Der Laden in Verbindung mit Wohngefchoffen ift die allgemeine Erfcheinung unterer Straßenzüge. Es ift daher unfere Aufgabe, diefe Vereinigung von ver-

34-

Einrichtung.

fchiedenen Intereffen, die wir als konftant anfehen müffen, zu einem tektonifchen Verhältnis zueinander zu bringen.

Die Grundbedingungen des Wohnhaufes find an anderer Stelle erörtert Es bliebe für uns hier jene für den Laden als folchen zu beleuchten. Das werden wir am eheften erkennen, wenn wir den Betrieb des Ladengefchäftes uns näher anfehen.

Das Ladengefchäft hat zwei getrennte Intereffenfphären. Die eine ift die, wo der Verkäufer mit dem Verbraucher zufammentrifft, die andere hingegen diejenige, die der Verkäufer für fich allein beanfprucht und zur Verbindung mit dem Großverkäufer dient.

Die erfte Intereffenphäre ift alfo der Laden felbft. Zur Heranlockung des Verbrauchers bedient fich der Ladeninhaber eines Schaufenfters, in dem er feine Waren ausfteilt, damit jeder Paffant fehen kann, was er in diefem Laden zu erwarten hat. Das Schaufenfter ift für den heutigen Ladeninhaber unerläßlich und legt derfelbe auf die Möglichkeiten der Schauftellung einen immer Zeigenden Wert. Nicht nur daß das Schaufenfter felbft groß fein foll, fondern es wird in neuefter Zeit für eine größere Schauftellung der Ware Platz geopfert, indem das Schaufenfter von der Straße zurückgefetzt wird, um in irgendwelchen Formbildungen die Schaufläche zu erweitern.

Die Schaufenfterdekoration ftempelt der Kaufmann zu einem Kunftwerk, erfcheut keine Koften, um von künftlerifcher Hand diefe Ausfchmückung aufftellen zu laffen, denn er hat erkannt, daß

die Kunst hier geradezu Reklame für ihn ift und lohnender Verdienft fchließlich für ihn herausfpringt. Außer dem großen Schaufenfter verlangt er, daß jede Möglichkeit ihm gelaffen werde, an der Straße durch Schaukäften weiter auf feine Ware aufmerkfam zu machen. Abgefehen davon nimmt er in ausgedehnterem Maße die Reklame in Anfpruch, um fich dem Publikum bemerkbar zu machen.

Auch innerhalb des Ladens fucht er die Ausheilung der Waren fo zu gehalten, daß der Käufer ein Wohlgefallen daran hat und gerne hier verweilt, und legt auch den größten Wert auf eine gediegene, elegante Ausftattung und Ausführung der ganzen baulichen Anlagen, damit jeder Eintretende von der Solidität des Gefchäftes befangen werde.

Das alles find Lockmittel des Kaufmannes, denen der Architekt forgfältig nachgehen follte, will er feine Aufgabe als Ratgeber des Bauherrn erfüllen.

Wir können aber natürlich nie wiffen, welche Ware hier und dort verkauft werden wird, wenn wir ein Gebäude mit Läden zu errichten haben. Es wird zwar vom Bauherrn fpekulativ an dies und jenes gedacht werden, aber ganz ficher kann es für die Ewigkeit nie fein, denn es vollzieht fich ein immerwährender Wechfel in den Mietern der Ladengefchäfte. Die Aufgabe des Architekten

Fig. 86.

EZU a i

fll

in

-Ff

if O }h

! '    ; |

■ - ;    ■

cjy iin.r—T⁷

TT

1*1 ....... "Ipt

Kaufhaus Mappin & Webb in London³⁴).

ft

mmmm

ft ' ,

\

t vA ■ .VN.

■ ' oi

KJ

||

;j

'i

i.™

La ■ -den

Emg

Fig. 87.

-r.

3: :

ii ;

'TJ -

■■ ‘

? WM

Fig. 88.

az|

Laden

O,

Fig. 89.

" 2 Kontor C

fl-Z

Konto r

ffoil

1:500

10 98765*321 0

10

15

20»

Kaufhaus in der Bullftreet in Birmingham ³⁵).

Arch. : Essex, Nicol & Goodman.

wird alfo vorerft die fein, möglichft freie Räume zu fchaffen ohne hörende Stützen im Innern, und nach der Straße zu dafür zu for-gen, daß alle Möglichkeiten für die Entwickelung eines Schau-fenfters gegeben find. Es ift auch dafür zu forgen, daß die beliebten Schaukäften fchon in die fefte Architektur einbezogen werden, damit fpätere Gefchmack-lofigkeiten unmöglich angebracht können. Ebenfo follte die Schriftreklame vom Künftler werden, auf daß fie, wie heute das Schau-fenfter, zu einem Kunft-werk fich entwickele.

Im Innern bekommen wir wenige dünne Stützen, wir wählen einen gut ausfehenden und dauerhaften Fußboden — in der Regel Riemenboden — und laffen die Schaufenfter-öffnung möglichft groß und offen, bis der Mieter und feine be-fonderen Wünfche bekannt werden. Es ift ferner darauf zu fehen, daß der Laden hell fei und, da jede Schau-fenfterdekoration lichthindernd ift, müffen wir bei größeren Anlagen von hinten, etwa von einem Hofe aus, nochmals volles Licht in den Raum dringen laffen.

werden

beeinflußt

Die andere Intereffenfphäre, die dem Kaufmann allein gehört und dem Käufer verborgen bleibt, ift das Kontor, vielleicht noch einige Räumlichkeiten, die als Refervelager dienen und bei größeren Gefchäften ein befonderer Offertenraum.

Der Ladeninhaber wird nun für fein Kontor im allgemeinen fehr befcheidene Anfprüche ftellen, denn er rechnet diefen Raum zu den unrentablen Teilen des Ladens, wenn das auch nicht ganz der Richtigkeit entfpricht. Es ift aber eine alte Erfahrung, daß gerade beim Laden meift nur innerhalb der Verkaufsräume Eleganz herrfcht, und den Grund dazu haben wir bereits erörtert. Der Kaufmann hat ein Intereffe, hier vornehm aufzutreten, um das kaufende Publikum zu feffeln, während er bei feiner internen Arbeit diefe Maske fallen läßt und fich oft mit einem Winkel begnügt, der eng und finiter ift, ja in manchen Fällen feinen An-geftellten nicht genügen würde.

Fig. 90.

Es foll damit nicht gefagt fein, daß wir Architekten das Kontor des Ladeninhabers vernachläffigen follen. Wir werden in unferm Entwurf einen Platz dafür zu refervieren fuchen, der abfeits vom Verkaufsverkehr ift, aber doch fo gelegen, daß der Inhaber den Betrieb im Laden überfehen kann, etwa durch ein kleines Guckfenfter, damit die Angeftellten fich unter Aufficht wiffen. Oder aber es wird in größeren Anlagen das Kontor in ein Zwifchengefchoß verlegt, derart, daß der Gefchäfts-inhaber durch ein Fenfter den Verkaufsraum von oben her überblicken und kontrollieren-kann.

Offertenraum im Zwifchengefchoß mit Auslegetifch als Eckvorbau bei Hinrichs & Bollweg in Bremen.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

In manchen Fällen hat der Ladeninhaber eine Mikrophoneinrichtung fich beforgt, mittelft der jede Unterhaltung im Laden in feinem Kontor hörbar wird. Das Vorhandenfein diefer Einrichtung dürfen natürlich die Angeftellten nicht kennen, er aber bekommt unbemerkt Kenntnis von manchem, was im Laden gefprochen wird, teils zwifchen Käufer und Angeftellten, teils auch unter Angeftellten allein, und kann feine Maßnahmen danach vornehmen.

Das Kontor felbft braucht nur Platz für einen Tifch, einen Geldfchrank, einige Stühle, etwa noch Aktenfehränke ufw., und wird felbftverftändlich nicht nach der Straße liegen, da der Platz hier für den Verkauf viel zu wertvoll ift. Hingegen wird nach einem hinteren Hofe Gelegenheit fein, das Kontor anzulegen, von wo es auch möglichft gutes Licht erhalten foll.

Refervelager im Ladengefchäft können gering fein, denn faft alle Waren find im Verkaufsladen felbft; alfo derartige Refervelager werden nur gelegentlich Vorkommen. Der Offertenraum wird fo zu legen fein, daß er guten Gefchäfts-lagen nicht im Wege fteht, aber doch fo» daß er gutes, freies Licht erhält. Die offerierte Ware muß in bezug auf Qualität, Farbe und Art genau geprüft werden können. In manchen Fällen, befonders bei Pelzen oder Stoffen wird eine große Marmorplatte auf der Fenfterbrüftung den Auslagetifch abgeben. Auch ift es zweckmäßig, in folchen Fällen alle farbftörenden Einflüffe im Raume zu vermeiden und letzteren ganz nüchtern und neutral zu behandeln (Fig. 90).

In den meiften Fällen wird von feiten des Architekten keine feftftehende Einteilung innerhalb der Ladenräume angeordnet werden, da eben die Wünfche

nicht bekannt find, die der fpätere Mieter haben wird. Es ift aber notwendig, daß im Entwurf an folche Einteilungen gedacht wird, um die Möglichkeiten guter Unterbringung zu gewährleiften.

Ein weiterer unerläßlicher Raum für jeden Laden ift der Abort. Nun ift es unmöglich, bei einem größeren Baukomplex, wo Läden vorgefehen werden, zu beftimmen, wieviel Aborte nötig fein werden, da es natürlich unbekannt ift, wieviel verfchiedene Ladengefchäfte fich einmieten werden, wie groß fie fein werden und wieviel Perfonal fie haben werden. Es gilt alfo wieder, wie bei allen kauf-männifchen Bauanlagen, eine elaftifche Einrichtung zu treffen, die jeweils Veränderungen erlaubt. Um dies zu ermöglichen, follte prinzipiell die Anordnung der Aborte in das Untergefchoß refp. den Keller verlegt werden. Vom Hof aus wird ein allgemeiner Verkehrsweg in den Keller vorzufehen fein, der auch durch

den ganzen Keller führt, parallel der Front. An der einen Seite diefes neutralen Verkehrsweges liegen dann

Straße zu — die Keller der Läden, während nach dem Hofe zu für jede Frontfen-fterachfe zwei Aborte vorgefehen werden, außerdem andere Keller für irgendwelche Mieter im Haufe. Wären alfo die Läden nur ein Frontfenfter groß, fo hätte doch jeder derfelben einen Abort für Männer und einen für Frauen

Fi g. 91.

ta o

ïtzmcZaJe/i JS

yum daJen C~

7 2-

Schema zur Anordnung der Aborte für Läden.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

nach der

zur alleinigen Verfügung (Fig. 91).

Das wäre theoretifch das ficherfte. In der Praxis wird man nun etwas haushälterifcher Vorgehen und je nachdem die Gegend vornehm oder einfach ift, die Gewohnheiten anfpruchsvoll oder befcheiden find, mit einer geringeren Anzahl von Aborten auszukommen fuchen. Es kann dann der Fall eintreten, daß mehrere Läden zufammen denfelben Abort benutzen müffen. Hygienifch wäre das fchon zu ertragen, aber es entwickeln fich durch folche Gemeinfamkeiten befonders unter Konkurrenten große Unannehmlichkeiten, denen man gerne Vorbeugen möchte.

Es fei hier noch erwähnt, daß in manchen Fällen eine direkte kleine Treppe vom Laden in den Keller vorteilhaft empfunden wird. Um Raum zu fparen, bedient man fich oft einer Wendeltreppe, obgleich jede gerade Treppe angenehmer ift, der auch bei größerer Weiträumigkeit der Vorzug zu geben ift.

Für Ladengefchäfte ift als Bauplatz die Auswahl außerordentlich groß, denn die Läden find die Begleiter aller unferer Straßen. Man muß aber fagen, daß die Gegenden nicht gleichwertig find und vor allen Dingen die großen Verkehrs-

35-

Bauplatz.

36.

Schaufenfter.

37-

Antike Zeit.

ftraßen für Ladengefchäfte auch die befte Gefchäftsgegend bedeuten. Diele großen Verkehrsftraßen find meift mit den uralten Verkehrsadern identifch, die unfere Straßen durchqueren.

Man kann das fehr gut beobachten, wie beifpielsweife in Berlin die Friedrichftraße einesteils und der Zug Leipziger Straße—Potsdamer Straße anderfeits als uralte Verkehrsadern auch die beften Gefchäftsftraßen geworden find. Dasfelbe Bild hat man in Dresden: einesteils der Zug der Schloßftraße, Seeftraße, Prager Straße — andernteils Grunaer Straße, König-Johann-Straße, Wilsdruffer Straße.

Ladengefchäfte an diefen Hauptftraßen find auch vor allen Dingen auf Lauf-kundfchaft angewiefen, die fie eben durch den großen Verkehr, der hier herrfcht, an fich ziehen. Oft erlebt man es, daß ein Ladeninhaber fich zuerft dort anfetzt, um    fich    Kundfchaft zu erwerben    und fpäter, wenn er    diefelbe befitzt,    eine

ruhigere Straße auffucht und die fefte Kundfchaft mit fich zieht. Der Hauptgrund ift der, daß natürlich die Miete viel geringer ift, als in der Hauptftraße. •

Als    befonders gute Bauplätze    gelten Straßenecken.    Der Eingang in    den

Laden wird dann meift über Eck angeordnet, wodurch der Paffant in hervorragendem Maße zum Eintreten eingeladen wird. Es find übrigens noch Befonder-heiten für die verfchiedenen Warengattungen zu verzeichnen, die feilgeboten werden, die Einfluß auf das Grundftück haben, das gewählt wird.

Für Zigarren und Tabak werden lange Fronten gefucht, aber wenig Ladentiefe verlangt, da es vorteilhaft ift, daß die ausgeftellte Ware vom Intereffenten von    der    Straße her in allen ihren    Färbungen gut beurteilt werden könne    und

dies    auch im Innern des Ladens    möglich fei. Ferner    werden Oftlagen    un

bedingt vermieden, da die Oftwinde die Ware zu fehr austrocknen und fchädlicher find als die Sonne felbft.

Für Pelzwaren hingegen werden fonnenlofe Fronten gefucht, da die Sonne der verderblichfte Feind der Ware ift. Man wird alfo die Nordlage bevorzugen oder das Schaufenfter zurücklegen, um für die ausgeftellte Ware genügend Schatten zu erhalten.

Eine alte Erfahrung ift auch, daß der Verkehr immer da am größten ift, wo der Bürgerfteig im Schatten ift. Auffallend ift in diefer Beziehung, wie in der Friedrichftraße in Berlin die Weftfeite mehr bevorzugt ift, als die Oftfeite, ebenfo wie in der Prager Straße in Dresden. Der Hauptverkehr ift am Nachmittag, und fo befindet fich der Wanderer im Schatten, während auf der anderen Seite die Sonne brennt und ihn beläftigt.

Das Schaufenfter ift für das Ladengefchäft eines der wichtigften Beftandteile. Es hat zwei Aufgaben zu erfüllen: erftens foll es Fenfter fein und Licht in das Innere des Ladens fpenden, zweitens foll es ein Werbemittel des Kleinhandels fein.

Die erfte Eigenfchaft ift meift mit technifch-konftruktiven Fragen verbunden, wofür keinerlei unüberwindliche Schwierigkeiten beftehen. In diefer Beziehung find wir fehr weit vorgefchritten und kennen kaum noch Hemmniffe. Die zweite Eigenfchaft beruht auf der Wirkung der Reklame als Schaufenfterdekoration, die durch Grund- und Aufrißformen der inneren und äußeren Schaufenfterteile erzielt wird. Die Schaufenfterdekoration hat in den letzten Jahren einen außerordentlichen Auffchwung genommen und kann wohl behauptet werden, daß Deutfchland auf diefem Gebiete führend wurde.

II. Gefchichtliches.

Der antike Laden war nach der Straße ganz offen, ähnlich wie es heute noch im füdlichen Italien und in Sizilien in einfacheren Gegenden zu finden ift.

Die Ladenöffnung war bereits ziemlich groß, wie Pompeji zeigt, bis 5m und die Tiefe des Ladens ging bis 6m.

Im Prinzip die gleiche Anlage findet fich im Mittelalter wieder, nur daß die Form der Ladenöffnung dem Geifte der Zeit entfprechend aus gemauerten Bögen oder Fachwerkkonftruktionen beftand. Im Norden allerdings mußten die Öffnungen verfchloffen werden und erhielten hölzerne Einbauten mit Tür und Fenfter. Der Verkauf fpielte fich meift durch die Fenfter ab und zur Ausheilung der Ware wurde ihr Gewände reichlich behängen. Auch wurden die Fenfterbänke durch Bretter erweitert, um mehr Waren auslegen zu können, oder man mauerte Brüftungen hoch, auf die dann Klappen heruntergelaffen wurden, die man Nachts als Verfchluß hochzog.

Am ficherften war der Kleinhandel in Laubengängen vor Sonnenfehein und Regen gefchützt, wie folche in Görlitz, Straßburg, Bern ufw. heute noch beftehen.

Auch noch in fpäterer Zeit vermochte das Ladenfenfter fich noch nicht weiter zu entwickeln.

Das Verhältnis des Käufers zum Verkäufer war damals ein etwas anderes als heute. Der Verkäufer war meift auch zugleich Handwerker und arbeitete auf Beftellung. Durch die Ladenöffnung aber regte er den Kunden an, die Arbeit in der Werkftatt zu beobachten und zu werten, und fchließlich zur Behebung überzugehen. Hierzu kam die Anziehungskraft ausgeftellter fertiger Waren, die an den Gewänden und auf den Auslagen zu fehen waren.

Durch Jahrmärkte und Meffen wurden diefe idyllifchen Zuftände durchbrochen, und der Händler trat immer mehr in den Vordergrund. Zugleich wirkte die Entwickelung der Glasinduftrie auf den Werdegang des Schaufenfters. Das Glasfenfter trat an Stelle des ölgetränkten Papiers, um die Einbauten der Ladenöffnungen gegen Wetter und Staub zu fchützen. Es waren zuerft die Scheiben aus geblafenem Glas, als Butzenfeheiben, dann die gegoffenen Glas-fcheiben, die nun rechteckig gehalten wurden. Ihre Größe war aber begrenzt und erreichte lange noch kaum einen Meter in Höhe und Breite.

Das eigentliche Schaufenfter entwickelte fich in gleichem Tempo wie die technifchen Fortfehritte in der Glasfabrikation. Zuerft kamen verglafte Käften auf, die an der Hauswand feftgemacht wurden, bis fchließlich zuerft in England und Frankreich im Laufe des XVIII. Jahrhunderts größere Schaufenfter entbanden, hinter denen die Waren zur Schau lagen, während der Verkauf nunmehr im Innern des Ladens vor fich ging. Langfam gefeilte fich zur Anordnung eines alleinigen verglaften Fenfters die Sucht, eine größere Reklamewirkung auszuüben derart, daß man die Warenauslagen der Schaufenfter den Augen der Vorübergehenden fo nahe wie möglich brachte. Die Schaufenfter wurden vor die Hausfront vorgezogen und fchließlich mit dem Eingang zu einer reizvollen architek-tonifchen Einheit gebracht (Fig. 92³⁶).

Äfthetifch gefprochen ift das Ladengefchäft ganz vom oberen Teil des Haufes losgelöft. Es befteht die klare Abficht, den Befchauer zu veranlaffen, das archi-tektonifche Gebilde des Ladens auch körperlich vom Haus möglichft zu trennen.

In der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts fteigerte fich infolge der außerordentlichen Anforderungen von Technik, Verkehr und Induftrie die Warenher-ftellung gewaltig und löfte die Maffenproduktion aus, die natürlich auch das Ladengefchäft an fich zog. Das Streben nach immer größerem Umfatz wuchs

38.

Mittelalter.

39-

Neuere Zeit.

ins Unendliche und zur Gewinnung von Käufern wurde die Reklame zu einem unentbehrlichen Mittel im kaufmännifchen Leben.

Zu gleicher Zeit erlebte die Glasinduftrie einen bedeutenden Auffchwung. Es wurden Schaufenfterfcheiben nur noch als gegoffene und gefchliffene Glastafeln hergeftellt, die zu größter Reinheit und Ebenheit verbeffert wurden und in Flächen von ganz bedeutender Größe hergeftellt werden konnten. Nach 1900 waren Scheiben von 15 im keine Seltenheit mehr.

Auch die Eifeninduftrie ftellte fich in den Dienft des Schaufenfterbaues und geftattete immer größere Spannweiten der Maueröffnungen und immer dünnere Säulen, alles Momente, die der Kaufmann gierig aufnahm und für feine Zwecke verwendete.

Fig. 92.

LEI

ora

ntoba

: .l|-_

IQQ

Schaufenfter in London³⁶).

Währenddeffen hatte fich in den oberen Gefchoffen des Hautes nichts geändert. Die Bedingungen des Wohnens waren diefelben geblieben. Es wurde demnach vom Kaufmann nur die Veränderung des Erdgefchoffes oder noch des erften Obergefchoffes verlangt, damit er alle Vorteile der großen technifchen Entwickelung genießen könne. Der Architekt fühlte fich genötigt, diefe Forderungen zu erfüllen und es entftand das »Haus auf Stelzen".

Es wurde zwar bald eingefehen, daß die Eifenftützen für einen tektonifchen Aufbau zu dünn erfcheinen mußten, und man ging dazu über, dafür Stein zu wählen. Es half aber doch nicht darüber hinweg, daß die oberen Teile des Haufes auf Stelzen aufgebaut fchienen (Fig. 93³⁷).

Die Diffonanz zwifchen den unteren großen Öffnungen und der gefchloffenen oberen Front mußte bleiben, ebenfo aber die Gegenteiligkeit der Benutzungsart,

indem die Achfenmaße der Ladenöffnungen in keiner Verbindung mit den erprobten Achfenweiten von Wohnungen ftanden. Entweder die Läden wurden zu klein, wenn man die Pfeiler der Wohnungen bis zum Erdboden führte oder die

Fig- 93-

•4’

«srf

iS

si

l <U»*

ICI

’v?

;ŁL

hm

SMH»

iteaatf

/!

»C™

ÜBsas

v-

iïfcSÎ«***

% t

ff-

mmmmm

: ~Æt mm h

V:

-TM.....

Äs!'"*

i| :

I

Î».,

am

IT".

Schaufenfter bei Hermann Hoffmann in Berlin, Friedrichftraße 50/51 ³⁷).

Arch. : Cremer u. Wolffenstein.

Wohnräume wurden in ihren geringften Abmeffungen zu breit, wollte man, wie in Fig. 93, die Pfeiler der Läden auch für die oberen Stockwerke maßgebend werden laffen, fo daß man zu gekuppelten Fenftern feine Zuflucht nahm. Eine fehr gefchickte Löfung ift indes in dem Gefchäfts- und Wohnhaus Walz in St. Gallen zu finden, wo die Fenfter des Obergefchoffes als Fries den Unterbau

nach oben ausklingen laffen und unterftützt durch das Vorfpringen des Oberbaues die Achfenbeziehungen aufheben (Fig. 94¹).

Moderne    Das Schaufenfter felbft erlebte nun im Laufe der Jahre eine immerwährende

Entwickelung; Entwickelung. Man kam dazu, daß auch im Keller Warenauslagen von der

Fig. 94.

40.

des

Schaufenfters.

R*

■*

..... .. jrra

1 ï :

m.M

1a

’i

■

■, ' ■■ i ■

Schaufenfter bei W. Walz in St. Gallen ¹).

Straße aus fichtbar werden follten und fo fielen die Brüftungen der Schaufenfter fort und die Schaufenfterfcheiben des Erdgefchoffes fetzten fich nach unten fort, während ein Lichtfchacht dem Schaufenfter felbft bis zu diefer Tiefe Licht fpen-dete, der mit einenT Gitter umgeben wurde (Fig. 95 u. 96²).

.A

ta

ÉÉ1

Fig. Q5 u. 96.

t: \

v,,:,

l!‘ * =i

V »

•>*

) I#

■? ‘

=è==

11 umThhi iiùm/j; in i

II

ffy

;sg*r-

- JL— •

Ki

IIS

■Si!

isr-

Ife

pm

- V ■ , -S

=iŁa'lł.Hir!lii!i' <—’■ PK......I!~II"1||I[!';|-; !

TV'.

I

>ÿv

FrE

---------,

ira

1

mm

!!

!!

rt

!!•

fis

r-TH

•i:

ür

%sr

W/Mźm.

Schaufenfter bei Hermann Hoffmann in Berlin³⁹).

Solche Kellerfenfter können nur für Gegenftände Vorteil haben, die man von einer gewiffen Entfernung gut betrachten kann, und fomit für eine fo großen Veränderungen ausgefetzte Bauaufgabe, wie den Laden mit feinem unaufhörlichen

Fig. 97-

cftexn- * ■ *•

;!

Slas

Stil*

oben.

unkn

1 1 f r r r r r n. r

Schaufenfter bei Arthur Krupp in Berlin, Leipziger Straße.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Fig. 98.

Kt

Schaufenfter bei Sarotti in Berlin, Tauenzienstraße. (Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Fig. 99.

Ł

Uo

SchauK/xs ten

Schaufenfter bei Ils in Berlin, Tauenzienftraße. (Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Wechfel an Mietern, nicht von dauerndem Vorteil fein. Sie find auch heute nicht mehr fehr begehrt.

Wenn man nun früher das Schaufenfter hinter eine dem Bau angemeffene Anfchlagstiefe legte, fo forderte der Kaufmann die Möglichkeit der Benutzung

Fig. 100.

MÜHLBERG

Fs

O⁷

SchauKastfn

Schaufenfter bei Mühlberg in Dresden.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

auch der kleinften Fläche für feine Zwecke. Das Schaufenfter rückte an die Vorderfläche der Front (Fig. 97).

Zugleich aber wurde als Ideal die ungegliederte große Scheibe aufgefaßt Um aber die Schauftellung noch zu vergrößern, ging man dazu über, die Scheiben beim Eingang in den Laden zurückzubiegen. Diefe Zurückbiegung erfolgte in verfchiedenen Formen (Fig. 98 u. 99).

Außerdem wurden noch Schaukäften in den Eingangsflur hart an der Straßenfront frei aufgeftellt (Fig. 100).

Es ift alfo immer derfelbe Gedankengang, den der Kaufmann verfolgt: eine

möglichft große Schauftellung der Ware.

Auf diefem Wege weiter fort-fchreitend, wurde fchließlich das ganze Schaufenfter zurückgebogen, fo daß der Kaufluftige unbeläftigt vom Straßenverkehr und vor Regen gefchützt in größter Gemütsruhe fich die Ware an großen Schaufenftern betrachten konnte (Fig. 101—105).

Die Rückwand der Schaufenfter wuchs zu gleicher Zeit zu einer vollen Wandung, in die Glaseinfätze für Lichtzufuhr nach dem Inneren des Ladens forgten. Daß die Belichtung des Ladens dadurch Schaden litt, ift ganz klar, aber der Kaufmann brachte diefes Opfer ohne Murren, um das Schaufenfter in feiner Reklamewirkung zu erhöhen. Die Schaufenfterdekora-tion entwickelte fich zugleich zu einer ganzen Schauftellung von Stilleben, _ oft mit verfchiedenen Figuren, mit *•" ganzen Wohnungseinrichtungen ufw. Befonders zeichnen fich die Modege-fchäfte damit aus.

In diefer Beziehung ift das Eck-fchaufenfter des Haufes Kersten & Tuteur in Berlin als eine glänzende Löfung des Problems zu betrachten, das vom Baukünftler praktifch und formal meifterhaft entwickelt wurde (Fig. 106).

Was die Maße des Schaufenfters anbetrifft, fo gelten 5ra als ein Maß, das für gewöhnlich fchon reichlich ift. Im allgemeinen fchwanken die Breiten der neuerbauten Läden, wobei 4ra als gutes Durchfchnittsmaß betrachtet wird. Allerdings trifft man auch viel kleinere Breiten an, und wenn gerade Dresden, München und Karlsruhe ein Zurückgehen der Schaufenfterbreite in den meiften Fällen wahrnehmen laffen, fo könnte man geneigt fein, diefe Bewegung mit der archi-tektonifchen Eigenart diefer drei Städte in Verbindung zu bringen (Fig. 107).

Ob aber wirklich der Kaufmann aus Liebe zu einer vollendeten Architektur auf die Dauer ein fo ftarkes Werbemittel aufgeben wird, bleibt befonders bei guten und teuren Gefchäftslagen abzuwarten.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

41.

Maße des Schaufenfters.

Die Höhe des Schaufenfters pflegt in den üblichen Fällen, wo fchon im erften Obergefchoß anders verwandte Räumlichkeiten find, ca. 4—5m zu fein, fällt fogar bis 3m, wo es fich um kleinere Läden handelt.

Fig. 101.

tj

■

....

il

1'.

IV

SNïM

11

- Tl

.

3SK

■Æ

!!

STI

Fig. 102.

JckauKasten

2.>n'

Schaufenfter bei F. & A. Hammer in Dresden.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Die Schaufenfterbrüftung ift etwa 15—45cm. Zur Aufhellung von kleineren Warenftücken fteigt der Schaufenfterboden bis auf 70cm Höhe.

Fig. 103.

Jehauhasten.

Schaufenfter bei Henniger in Dresden. (Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Fig. 104.

Die Streifen über den eigentlichen Schaufenfterfcheiben fchwanken zwifchen

0,30—l,oo m.

Die Tiefe des Schaufenfters ift auch fehr verfchieden. Will man viele Waren- und Dekorationsarten verwenden, fo braucht man dafür 2—2,50 m. Zur Ausheilung von Damenkonfektion ift fogar oft noch mehr Platz nötig und geht man bei Eck-fchaufenftern bis auf 5—7m. Auch Möbelausftellungen brauchen fchon etwa 4m Tiefe, während bei kleineren Warenftücken fchon 1m ausreicht und bei Goldfehmieden fogar nur 0,40m genügen. Die Eingangstüren zu Ladengefchäften find meift eng mit dem Schaufenfter verbunden und kann man für mittelgroße Ladengefchäfte einflüglige Türen von 80—110cra als üblich anfehen.

Das Vorfpringen von Schau-fenftern in die Straßenflucht wird in Deutfchland nur ausnahmsweife geftattet, während in England Vorfprünge von 12cm refp. bei fehr breiter Straße von 45cm zugeiaffen werden. Man hat bei uns fich dann dadurch geholfen, daß man die Schaufenfter zuweilen hinter die Bauflucht anfetzen und entweder gebrochen vortreten ließ, oder aber nach vorn fchweifte. In vielen Fällen hat man verfucht, ein Vorfpringen vorzutäufchen, indem die obere Mauerflucht hinter den Pfeilern zurückblieb und die Schaufenfter in die Flucht hervortrat.

Eine befondere Stellung nehmen die Schaufenfter des Kaufhaufes Peters in Köln ein.

Hier erhalten die Schaufenfter einen Zufluß von Oberlicht, anderfeits ftrömt den Verkaufsräumen eine beträchtliche Lichtmenge unmittelbar zu. In der äußeren Erfcheinung aber löft fich das Schaufenfter körperlich vom Bau ab, fo daß die oberen Teile des Gebäudes vom Auge in ihrer tektonifchen Laft nicht mehr nach unten ver-

42.

eSchaukasten.

Vorfpringende

Schaufenfter.

Fig. 105.

f-

■4

Schaufenfter bei Theodor Hildebrand & Sohn in Berlin. (Eigene Zeichnungen des Verfaffers.)

folgt werden. Eine folche körperliche Loslöfung von zwei miteinander in keiner Beziehung Behenden Bauteilen ift vielleicht der ficherfte Weg, die Disharmonie zu beheben, die in der Verbindung von Läden im Erdgefchoß und anderen vermieteten Räumlichkeiten in den Obergefchoffen liegt.

Die von der Baupolizei verlangte Abfchrägung der Straßenecken, die mit Verkehrsforderungen verbunden wird, ift für Ladengefchäfte ausgenutzt worden, Ladeneingang, um einesteils die Möglichkeiten der Schauftellung der Ware zu vergrößern,

43-

Eckfchaufenfter

mit

Fig. 106.

ml?

. ś

!"    Is^ÉiÉ

BlglÆirr

W&sKssäm

KSfeäl

\\

Ir&i

*WL

mm

mmS.

...

i&sjwaiśs*

EL !P

mM

mm i

:.....

T 1i

L<łi

tlii    J»:

ater ;

jfl|

je    '

JH

r

...... "

r:

î"

Eckfchaufenfter des Kaufhaufes Kersten & Tuteur in Berlin.

andernteils um den Ladeneingang hier anzuordnen. Eine folche Ausführung für das Gefchäft von Hinrichs & BoLlweg in Bremen (Fig. 108) fieht einen offenen Teil vor, von dem aus zwei Eingänge in den Laden führen.

Es entfteht dadurch ein großes Schaufenfter in der Schräge, während um den freiftehenden Pfeiler ein Schaukaften angeordnet wird, fo daß in mannigfaltigfter Art die Ware ausgeftellt werden konnte und die Eingänge mit Windfängen verbunden wurden.

Eine andre Anordnung ift die von Otto Weber*s Trauermagazin in Berlin, Gendarmenmarkt (Fig. 109).

Hier umgibt eine kleine Säulenvorhalle die Gebäudefchräge, von wo der Käufer durch Windfänge nach rechts und links in den Laden geführt wird, während er durch die fefte Glaswand bis tief in das Gefchäftslokal blicken kann und fich von der Fülle der ausgeftellten Waren überzeugen kann.

Ein drittes Beifpiel fei aus Dresden, Poftplatz, gegeben, wo die Schräge dazu benutzt wurde, die Eingänge in zwei Läden zu übernehmen, die reichlich mit Schaukäften flankiert wurden (Fig. 110).

Die Pfeiler innerhalb eines Ladens find zweckmäßig in Eifen herzuftellen und feuerficher zu ummanteln. Natürlich ift Eifenbeton rein konftruktiv min-deftens ebenfogut, aber das Eifen ift dünner und nimmt alfo an Flächeninhalt

weniger Platz weg, weshalb es meift bevorzugt wird.

Der Fußboden wird am beften als eichener Riemenboden ausgeführt. Der Fußboden muß widerftandsfähig fein, weil der Verkehr groß ift; er muß warm fein, da die Angeftellten fonft kalte Füße im Winter bekommen, fo daß der maffive Fußboden nicht in Frage kommt, oder nur da, wo Spezialgefchäfte es verlangen, wie Fleifcher-, Fifchgefchäfte und dergl. Linoleum ift für den großen Verkehr in Ladengefchäften doch nicht widerftandsfähig genug und wird befonders bei fehr belebten Gefchäften, wo die Käufer den ganzen Tag ein- und ausgehen, nicht praktifch fein. In Modegefchäften, befonders für Damenkonfektion und Putz, wird der Fußboden ganz mit Teppichen belegt, um die elegante Erfcheinung zu erhöhen, nicht alfo aus praktifchen Gründen.

Die Schaufenfterfcheiben follen mög-lichft nicht in eifernen Rahmen ftehen, da infolge Roftanfatzes die Glasfcheiben allzu häufig fpringen, fo daß fogar die Glas-verficherungsgefellfchaften für in Eifen gefaßte Scheiben erhöhte Gebühren verlangen. Es treten daher folche aus wetter-feftem Edelholz immer häufiger auf, wie Teak-, Mahagoni-, Eichenholz. Von den Metallen finden hingegen Bronze und Meffing weitverbreitete Verwendung.

Die Theken und Regale in den Ladengefchäften werden am geeignetften in gutem, elegantem Holz ausgeführt, verbunden mit Glas. Eine vornehme Ausführung ift für den Kaufmann eine unfchätzbare Reklame, fo daß oft genug folche Theken in Eiche, in Mahagoni oder anderen wertvollen Holzarten ausgeführt werden. Es fei auch erwähnt, daß eine gute Politur der befte Schutz gegen das Abftoßen der Möbel ift, daher auf die Dauer eine rentable Ausführung. Ge-ftrichene Theken und Regale werden ja immer in großer Zahl Vorkommen, wo die Gefchäftsinhaber fparfam fein müffen, aber fie erfordern forgfältige Unterhaltung, um nicht unanfehnlich zu werden.

Fig. 107.

JSS

Ll LL g

Konftruktives.

L,-

f«,

pp

'i)CFin»uin    |

o *15 51

.....''1 HERMANN ROCH;,J""

I'!

II

!!

Schaufenfter bei Hermann Roch in Dresden.

Für die Belichtung der Kellerräume werden verfchiedene Konftruktionen verwendet. Entweder find begehbare Oberlichte vor den Schaufenftern angebracht oder man fucht in anderer Weife die Lichtzufuhr ficherzuftellen.

Zur Behebung des Befchlagens der Schaufenfterfcheiben im Winter ift es nötig, durch eine lebhafte Ventilation dicht hinter der Schaufenfterfcheibe einen Ausgleich zwifchen der hier herrfchen-den und der Außentemperatur anzu-ftreben. Dies gefchieht durch Luftklappen, Schlitze und Löcher, die in den unteren und oberen Rahmenftücken bezw. den darunter oder darüber liegenden Schaufenfterteilen vorgefehen find.

Durch Markifen und Rolläden ift es nötig, die Schaufenfter, die ftarker Sonnenbeftrahlung ausgefetzt find, zu fchützen.

V/¹!

offen

Ladeneingang bei Hinrichs & Bollweg in Bremen (Eigene Zeichnung des Veriafi'ers.)

Es fei hier zu guterletzt auf das Werk von Dr.-Ing. Jericke aufmerkfam gemacht, betitelt «das Schaufenfter", das in erfchöpfender Weife alle Maßnahmen der modernen Zeit in bezug auf das Schaufenfter behandelt.

Fig. 109.

III. Beifpiele.

Ladeneingang in Otto Weber's Trauermagazin* in Berlin.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Fig. 110.

Eckeingänge in Dresden. (Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Nunmehr feien noch einige Beifpiele von Ladengefchäften mit Wohn-gefchoffen vorgeführt. Die Schwierigkeiten im Grundriß liegen immer darin, daß unten große möglichft ungeteilte Räume verlangt werden, auch mit möglichft wenig Stützen, während oben kleinere Räume benötigt werden mit allen Inftallationen, die für Wohnungen unentbehrlich find, wie Gas- und Waffer-leitungen, Öfen mit Schornfteinen, und daß alle diefe Leitungen bis in den Keller heruntergeführt werden müffen. Unter Umftänden kann es daher Vorkommen, daß, wenn keine Möglichkeit ift, Schornfteine durch das Ladengefchäft in den Keller herunterzuführen, die Reinigung derfelben innerhalb der Wohnung vorgenommen werden muß. Man möchte jedoch alles verfuchen, um dies

zu vermeiden, da es für die Bewohner fehr läftig ift und auch für den Zug des Schornfteines von fchlechtem Einfluß. Um dem zu entgehen, wird das Haus

Fig. 111.

^1' '

Si

ft

y~

Irr

...

SS

Iggjdi

1]

! «1

>r • 1

M*

Fig. 112.

Fig. 113.

HE

Flur

Conjt

TÜD

'Æ

C o mp t s i r

_    Ali f ! r t i g.

JSb§>- I I

nijim jeraui

SERVIS’R

•    • TH

(UZ)

^ cg>*cg> P

Vertau.fsra.um

Erdgefchoß.

1:500

fl*

Obergefchoß.

10 987654321 0

Verkaufsraum des Wohn- und Gefchäftshaufes von Hermann Hoffmann in Berlin⁴⁰).

zweckmäßig mit Zentralheizung verforgt, fo daß nur noch die Schornfteine für die Küchen befonders geführt werden müffen.

Was die Wände des Wohngefchoffes anbetrifft, fo wird es fich darum handeln, möglichft wenig ftarke Mauern anzuordnen, die dann auf Unterzügen ruhen,

⁴⁰) Nach: Deutfche Bauz. 1899. S. 496.

10

15

20*

45-

Deutfchland.

während umfangreiche Verwendung von felbfttragenden Wänden Platz greifen muß.

Das Wohn- und Gefchäftshaus Hermann Hoffmann, Berlin (Friedrichftr. 50/51) wurde im Jahre 1899 von Cremer und Wolff enstein zum Zwecke einer Gefchäfts-ftelle für Herren- und Damenkonfektion errichtet (Fig. 93 u. 111³⁷)—113 ⁴⁰).

Für Gefchäftszwecke find, außer einem Teil des Kellers, das Erdgefchoß und I. Obergefchoß verwendet; die drei oberen Gefchoffe können zu Wohnungen oder je nach Bedarf zu Gafthof-zwecken verwandt werden. Für letztere ift auch in der Eingangshalle ein Perfonenaufzug angeordnet, der mit der Flaupttreppe in Verbindung fteht. Aus dem Grundriß geht deutlich hervor, wie nur wenig Stützen die Hauptmauern der Wohngefchoffe tragen und nur die Schornfteine der Küchen der Wohngefchoffe Vorkommen, während offenbar das Haus mit Zentralheizung verforgt ift.

Es fei hier auch auf den Ladengrundriß aufmerkfam gemacht mit feinem Verkaufsraum, der mit großer Eleganz ausgeführt ift und den internen Räumen, die nach hinten verlegt ₍₁find. In folchen Konfektionsgefchäften find, wie der Grundriß zeigt, Anprobierräume notwendig, die in mäßigen Größen Platz dafür bieten follen, daß der Käufer oder die Käuferin rieh umkleiden oder die vorgeführte oder beftellte Ware anprobieren kann. Diefe Anprobierkabinen follen ftets bis zur Decke des Raumes reichen und die Wände fo herge-ftellt fein, daß Unterhaltungen von einem Raum zum andern nicht verbanden werden. Das bezieht fich vornehmlich auf die Abteilung für Damenkonfektion, denn die Kundinnen pflegen fich ausführlich mit der Anprobierdame über den Sitz der Kleider auszufprechen, über dies und jenes, was fie zu ftark oder zu mager erfcheinen läßt, fogar über ziemlich intime Eigenartigkeiten der Damenbekleidung; oder man unterhält fich über andere Kundinnen, fo daß leicht Klatfch entfteht, der — wenn etwa in der Nebenkoje eine andere Bekannte das hört — tödliche Feindfchaften auslöft, die dem Gefchäftsmann felbft dann Schaden zufügen können.

Das Äußere ift ein charakteriftifches Beifpiel für die Prachtentfaltung in der damaligen Bau-und Gefchäftswelt Berlins. Im übrigen ift eine organifche Verbindung zwifchen Laden- und Wohngefchoffen verfucht, jedoch nicht ganz erreicht, da die oberen Wände trotz der gekuppelten Fenfter für das tektonifche Gefühl zu fchwer find, um nach unten zu fich in eine Glasfcheibe aufzulöfen; andernteils entwickeln lieh im Grundriß der Wohngefchoffe verhältnismäßig breite Zimmer, die auch fo gleichwertig find, daß fie langweilig wirken müffen.

Das Kauf- und Wohnhaus in Halle a. d. S., Große Ulrichftraße 62, wurde 1897—98 von Assmann und Seydel erbaut (Fig. 114 u. 115⁴¹).

Aus den Grundriffen geht die Anlage der Läden und Wohnungen hervor. Bei fo engen Verhältniffen ift die Durchführung der oben benötigten Leitungen natürlich leichter, da.die Brandmauern dafür gut zu gebrauchen find.

Das Wohn- und Gefchäftshaus in Halle a. d. S. (an der Großen und Kleinen Ulrichftraße) wurde 1897—98 von Kjioch und KflUmeyw errichtet (Fig. lióu. 117⁴²).

Fig. 114.

Fig. 115.

0>

'J

I llÜfl -

v iÉli

Limfl

er

KX

in

:Tj

QJ

5 tube

Lim.

Lim.

Laden

Erdgefchoß

1:500

10

Zi mm fler

II. Obergefchoß.

15

10987654321 0

i ■ l¹1 < 1¹1¹1¹1¹1¹1¹ i 11 Kauf- und Wohnhaus in Halle a. d. S. ⁴¹).

20^

⁴>) Nach: Blätter f. Arch. u. Kunfthandwerk. Jahrg. 13. S. 80 u. Tafel 103. ⁴²) Nach ebendaf.

Das Erdgefchoß enthält lediglich Ladenräume, das I. Obetgefchoß Qefchäftsräume und im fchmalen Seitenflügel eine Wohnung, das II. und III. Obergefchoß teils Gefchäfts- teils Wohnräume.

Fig. 116.

Fig. 117.

fVohn-z.J

Gesrhdftsrâume

5chlaf-

Z.

llTU

GescUäUS

raud

\jor-]

ira^r¹¹

IXüchel

IKam.,

ta

JÏSPtf

UL*'

ScU' aG¹

f-*    lUam Küche~

nyowv¹'

1-2

Kam.

ScUiaf'¹-

Vor-Z.

Gr-

Laden

TVohn-Z.

IVohn-

z.

TVohn-Z.

FIlte Promenade

Erdgefchoß.

III. Obergefchoß.

Wohn- und Gefchäftshaus in Halle a. d. S.⁴²).

Fig. 118.

Fig. 119.

LlCHTHQf

sUL

IEP

1—

■fl

^=4

QAOSSCK SAAU

FT

c m a c r t e

aÄuMt

I. Obergefchoß.

II. Obergefchoß.

1:500

10

15

20«»

«9*765*321 0

I ■ I * I ■ I » 111¹1¹1 ■ 1¹ w-

Wohn- und Kaufhaus „Kaiferpalaft“ in Dresden⁴³).

Aus dem Vergleich der zwei Grundriffe (Erdgefchoß und III. Obergefchoß) ift erfichtlich» wie für die Schornfteine die Brandmauern benutzt find, wo es irgendwie möglich war. Die Diffe-

4J) Nach ebendaf., Jahrg. 14. S. 10 u. Tafel 13—15.

lî-.-

;H-    .:r :i

nota

na

m

V.

m-™

mm

r

i

fel

T

T

r i

y M

ü Jji

s»^

|

Fig. 121.

f

ü

Erdgefchoß.

Fig. 120.

*!

ptt*

.U - . i

.

jig

j

B

m

■t.

:

S

mE53

«

m

a

■

!

a

r r

h —

6-

> ■ /

m

|

5    Îé_-.:.v.

j;

öä

«22

-

*

!

i

l/₅₀₀ w. Or.

f:

3

f

ï

F

M

m

j

Arch. : Schilling u. Grübner.

L. ADCn

^ f-wr

Wohn- und Kaufhaus „Kaiferpalaft" in Dresden⁴³)

renzierung der Wände des Obergefchoffes in balkentragende Wände und Leichtwände ift klar erkennbar.

Das Kauf- und Wohnhaus „Kaiferpalaft" am Pirnaifchen Platz zu Dresden wurde von Schilling und Oräbner 1896—97 errichtet (Fig. 118—121⁴³).

Die vorgeführten Grundrißpläne find infofern intereffant als fie ein Beifpiel darftellen, wie kleinere Läden im Erdgefchoß untergebracht worden find. Außerdem ift eine Reftauration im Erd-und I. Obergefchoß, darüber hinaus dann Wohnungen. Es fei auch hier darauf aufmerkfam gemacht, wie das Problem der Fortführung der Schornfteine behandelt ift.

Fig. 122.

Hof

Ml

R au m e.

C esch a fts

"i

I. Obergefchoß.

Fig. 123.

EL

Das Wohn- und Gefchäfts-haus Schiffer & Kremer zu Frankfurt a. M., Kapuzinergraben wurde von Oreiß im Jahre 1899 erbaut (Fig. 122 u. 123).

Die Grundriffe find wiederum intereffant im Vergleich von Wohnge-fchoß und Gefchäftsgefchoß, und zwar einesteils wie die Schornfteine nach unten endigen, andernteils wie die Wände als Haupt- und Zwifchenwände charakteri-fiert find, von denen die erfteren von wenigen Stützen getragen werden.

Das Wohn- und Gefchäfts-haus Kiillenberg in Effen a. d. Ruhr rührt von den Architekten Knn-henn und Büssing her und wurde 1912 — 13 erbaut (Fig. 124—126⁴⁴).

Charakteriftifch ift hier die Art, wie die Pfeiler auch durch die Wohn-

Zimmef

Küche

CD

K)

Küche-

JSpeise-Zim

gefchoffe gehen, wofelbft nur Leichtwände Vorkommen. Die Läden find alleweil durch kleine Treppen mit dem Keller direkt verbunden.

£ Speise'Zim.

10 987654321 0

III. Obergefchoß. 1:500

20**

15

Im äußeren Aufbau ift der Ver-fuch gemacht, die eigentlichen Gefchäfts-gefchoffe von den Wohngefchoffen körperlich zu trennen dadurch, daß die oberen Gefchoffe vor einen durchgehenden Balkon zurückgefetzt wurden, was wohl als ein glücklicher Gedanke betrachtet werden muß.

Wohn- und Gefchäftshaus Schiffer & Kremer in Frankfurt a. M.

Arch. : Oreiß.

Im Wohn- und Gefchäfts-haus Berlin, Kurfürftenftraße 88, von Hart und Lesser erbaut, erblickt man eines jener vielen Bei-fpiele des modernen Berlin, wo im Erdgefchoß Läden und in vier Gefchoffen elegante Wohnungen find (Fig. 127—129).

ln den Grundrißen des Ladengefchoffes fei darauf aufmerkfam gemacht, wie die Aborte vom Hofe aus zu betreten find. Die Läden felbft gehen durch bis zum Hof, wo dann auch das Kontor gut untergebracht werden kann. Im äußeren Aufbau ift auf eine Achfenbeziehung der Ladenfenfter zu den Wohngefchoßfenftern ganz verzichtet worden bis auf den Mittelteil. Wenn auch die Faffade mit Feinfinnigkeit erfonnen ift und auch bis in die Einzelheiten künftlerifch durchgeführt wurde, fo wird die Empfindung nicht verwifcht, daß die großen Öffnungen des Ladengefchoffes das fichere Stehen des Baues ftören.

Es fei aus Berlin hier noch der Grundriß des Haufes Hauptftraße 96 angeführt, wo hinter den Läden teilweife Wohnungen vorgefehen wurden (Fig. 130 u. 131).

Das Haus Drey in München ift ganz vom künftlerifchen Geift des Architekten Gabriel von Seidl getragen, das im Aufbau eine fichere wohltuende Ruhe aufweift, indem die Pfeiler von oben bis unten durchgehen.

Die Schaufenfter werden freilich nur noch 2,50 m breit, doch mag dies für die Art des Gefchäftes — einer Kunfthandlung — genügen. Im Ladengefchoß ift auch darauf verzichtet, einen möglichft ungeftörten Raum herzuftellen, fondera find gemauerte Pfeiler als Unterkonftruktion der oberen Wände gewählt (Fig. 132—134).

Fig. 124.

«1

' feg

'rfc

d ' u/ üj

11

"Kt -

Wm-,

- ...

mm:

"si

ssrrpÄiirpf^ it >jij.

my wmafmärnäm

zsłJBK&S Z

ßsw

RnicM t Srvnbtrl

fjTjïfTo

Jllj]

'' '■ * h*

k

à

m

ui ■ ■ à

&

T!

Lei

L-

Wohn- und Gefchäftshaus Källenberg in Effen a. d. Ruhr ⁴¹)-

Arch.: Kunhenn u. Büssing.

Das! Wohn- und Gefchäftshaus „Krokodil“ in Karlsruhe wurde von Pfeifer und Großmann als Umbau errichtet (Fig. 135).

Im Erdgefchoß ift eine Gaftwirtfchaft fowie eine Anzahl Läden untergebracht. Bemerkenswert ift die Art, wie hier die breiten Schaufenfter in Verbindung mit der oberen Wohnhausarchitektur gebracht find. Der äußere Aufbau ftellt eine fehr anfprechende Gefinnung dar und hat in glücklichfter Weife dem Charakter des Haufes Rechnung getragen.

Das Wohn- und Gefchäftshaus Anton Volmer in Düffeldorf rührt von Nestler

und Jüngst her (Fig. 136—139).

Das Erdgefchoß und I. Obergefchoß find zum Ladengefchäft eingerichtet, während oben Wohnungen vorhanden find. Der äußere Aufbau ift feinfinnig und charaktervoll aufgefaßt, jedoch ohne daß die Wohngefchoffe mit den Ladengefchoffen in eine tektonifche Harmonie gebracht werden konnten.

\<

Fig. 125.

a.    Bureau.

b.    Laden

c.    Küche.

d.    Zimmer.

I. Obergefchoß.

Fig. 126.

=H4

f-f 1 1 r 1 1 1 r r

7x

Erdgefchoß.

Wohn- und Gefchäftshaus Küllenberg in Effen a. d. Ruhr⁴⁴).

Arch.: Kunhenn u. Büssing.

Das Wohn- und Gewerbehaus Stefan Esders in Wien, Mariahilfer Straße, wurde 1894 von Schachner erbaut (Fig. 140—142⁴⁵).

⁴⁵J Nach: Der Architekt 1895. S. 32 u. Tafel 42.

46.

Öfterreich..

^Legende zu Fig. 128.

7. Haupteingang.

2.    Haupttreppe.

3.    Portier.

4.    Aufzug.

5.    Durchgang.

6.    Qefchäftslokale und

Läden.

7.    Klofets.

8.    Portierwohnung. g. Nebentreppe.

.70. Vorraum.

77. Garderobe.

yi

<vr"

jv;

»1;' f

-•f

.ni

Ą .sSÄEXT^U

WM

Sj

S«

«si

Fig. 127.

Sgÿto' '

«a

*

i'-

,i (: ’■ ■ ■'■

N i- - T

ÎT ,

psN

IP

W t& SHs

IT

sä

l!§

f HI : =i ,.

0HSÊBÊ

Fig. 128.

°l

1:

[$!

i-i

.Hills

Pf»

‘WH

l ....

Sü

:'rr

yrrrr* j. -. i

iJiiln

iSÄUtA

in

'SRaj¹

ÏZ

II

ft.

PT',

Hill

bi

Fig. 12g.

Legende zuFig. 129.

8.

6.

15.

6.

6.

Erdgefchoß.

TL

21.

?0

6.

6.

6.

10

1/.

11

10.

—Là

18

12.

11

V.

1/

12.    Empfangszimmer.

13.    Wohnzimmer.

14.    Speifezimmer.

15.    Herrenzimmer.

16.    Loggia.

77. Schlafzimmer.

18. Korridor. îg. Oberlicht.

20. Spinden und Bad. 27. Mädchenzimmer.

22.    Speifekammer.

23.    Küche.

Obergefchoß.

15    70 m.

um

Wohn- und Gefchäftshaus in Berlin, Kurfürftenftraße 88.

Arch. : Hart u. Lesser.

Es fei hierbei befonders auf das Konftruktionsfyftem des Erdgefchoßgrundriffes aufmerkfam gemacht, das ganz paraleli und fenkrecht zur Hauptfront gerichtet ift, ohne Rückficht darauf, daß die Unterzüge dadurch fchräg in die rechte Seitenfront einmünden.

Der äußere Aufbau ift, abgefehen von der Ausbildung der Ecke, ziemlich charaktervoll für die damalige Baugefinnung in Wien.

Das Wohn- nnd Gefchäftshaus Pecha zu Wien, Wollzeile, wurde 1901 fertig-geftellt (Fig. 143 u. 144).

Beim Grundriß fieht man, wie die Hauptwände des Wohngefchoffes ebenfalls von ftarken Mauern im Erdgefchoß aufgenommen werden, in denen auch die Schornfteine liegen. Das vereinfacht natürlich die Löfung der Aufgabe.

ni

—*

Stube

Kammei

Zimmer]

k/

Fig. 130.

Qx| o

GesellschZimmeA-S

Zimmer Küche

is n| 71

Stube

TaPorW

Erdgefchoß.

Rflilau r snt

Port™ hebe'

Loge

■*>

Ny

=±=

23

Küche

Sp

lädchenl

Fig. 131.

Ess Zimmer

Bad

Schlaf

r In

Z immer

lk.

oV

VA#

Obergefchoß.

Wohn [] Salon

Oamen

Herren

Schlaf

Herren

Wohn- und Gefchäftshaus in Berlin-Schöneberg, Hauptftraße 96.

Arch. : Eckert u. Danneberg.

d) Die Konfumanftalt.

I. Allgemeine Anlage.

Als ein Zwifchending zwilchen Warenhaus und Laden find die Konfum-anftalten zu betrachten, wie fie von Vereinen, Korporationen oder Induftrieunter-nehmungen eingerichtet werden.

Das Hauptmerkmal ift, daß nur ein beftimmter Kundenkreis in Frage kommt, der zum Kauf berechtigt ift. Es sind alfo immer diefelben Käufer, die den Laden betreten. Ferner aber ift der Verkäufer nicht mehr direkt am Umfatz oder Ver-dienft intereffiert, da er nun Beamter des betreffenden Vereins, der Korporation oder der Induftriegefellfchaft ift, die die Anlage ins Leben gerufen hat.

47.

Einleitendes.

Fig. 132.

■CT-

ct

CT

vV,

<e>

û \ê É ô É Ê Ê Ê/ É

Sfr

1'

f!

v>

WfTmm

:i a -,

et

Fig. 133-

Stimmer

Jc&ôtcfy

1. OBERGESCHOSS

^.itnrner

Jfäche

l!

p—n

2immer

[Office |y/icidcfjen-

I garder I

rr~*r

^linj mer

\9a,%

SZin2 rner

-Ł*

fZ. i

£ e J cÀ a/ysil JPCLU/rl e

Fig. 134-

--m

*■*

v—

WM

ni 11

W—r-

mr

—----

Id_

—-i,..

U_^/—iPer

«— ——Ji

u rrx e

ji

”T----

i n:

uÿy^aù\m e

ii

HI I¹.--—

i!

LJ

Erdgefchoß. •

Wohn- und Gefchäftshaus Drey in München, Maximiliansplatz. Arch.: Gabriel v. Seidl.

Die Folge der erfteren Eigenfchaft ift, daß die Konfumanftalt den Käufer nicht zum Kauf anzulocken braucht, wie es beim Warenhaus und dem Laden der Fall ift. Die Schauftellung der Ware, die bei diefen beiden Gattungen eine fo große Rolle fpielt, wird gegenftandslos. Das Schaufenfter verliert feine Berechtigung.

Die Folge der zweiten Eigenfchaft der Konfumanftalt ift aber, daß der Verkäufer nicht mehr, wie im Warenhaus und im Laden, alle möglichen Rück-

Fig. 135.

000 /

mm

slt

mm

a J ■ ii iiinwniii

== LqucLSlSl/qJ ™

5 OPRfflPP

b qé1Bo::d

S3SÏS

o -U c

m

p^r

§j§

C>--0

m

"Vn

Aï

o-a

a si [pj sa

liBBB

pBj

o-®

ES

EM

Wohn- und Gefchäftshaus „Krokodil" in Karlsruhe.

Arch. : Pfeifer u. Großmann.

fichten auf die Launen und Wünfche des kaufenden Publikums zu nehmen braucht, denn das Intereffe zwifchen Verkäufer und Käufer ift ganz verfchoben. Im Warenhaus, wie im Laden, lag das Intereffe hauptfächlich auf der Seite des Verkäufers, der eben Geld verdienen wollte. In der Konfumanftalt hingegen liegt es unbedingt auf feiten des Käufers, dem durch die Korporation, der die Konfumanftalt gehört, eine günftige Kaufgelegenheit geboten wird.

Konfumanftalten werden in der Hauptfache für kleine Leute errichtet, um fie vor Übervorteilung zu fchützen. Als kaufendes Publikum kommt alfo in erfter Linie der Arbeiter in Betracht, aber auch alle anderen Mitglieder der Korporation,

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

Fig. 136-

q8

Fig. 137.

Fig. 138.

dfautr/ah*

©ÎÊ&L

Ver/fcui/J Jam/

0:u

i.O

.....1*0

4L.

flis

SBmuI

Haup/ 77c/a/e J/urof-j o/aa/.

A**ł

_______

::M

r rn .

ii..:aa's

if⁸

''■■li

“»«§

kiiteilli

MS

?3

!P=

»fï *

I. Obergefchoß.

|r

Vorjar c/aa/

Fig. 139.

i ; 'i

f

§>■ 4.-f

;'j

p*"

E.€. •

»3

i nam

■y;.¹'¹ "".-"'TT

AN.

o^m*r

fi

P?

fe

■V

r-T

11» .*------- **

^Ffer

5‘

-T%

C«(i-*»» 5 [_

frite/*

Of

Wohn- und Gefchäftshaus

m.

O H.Ç- » m td

Anton Volmer in Düffeldorf.

© ;;

o>

Arch. : Nestler u. Jüngst.

II. Obergefchoß.

¹

)    Nach: Sonderheft Pfleghard u. Häfeli. S. 9.

²

)    Fakf.-Repr. nach: Cremer u. Wolffenstf.in. Der innere Ausbau ufw. Berlin 1886.

des Vereins oder der Induftriegefellfchaft find zum Kauf berechtigt, doch bleibt der kleine Mann entfchieden in der Mehrzahl.

Als Verkaufswaren kommen vor allen Dingen folche vor, die zum täglichen Bedarf gehören. Das find Kolonialwaren, Brot und Fleifch. So fehen wir die Verkaufsftellen des Vereins »Vorwärts" hauptfächlich für folche Waren eingerichtet, und ähnlich verhält es fich beifpielsweife mit den Konfumanftalten der Firma Krupp in Effen, die für Brot und Kolonialwaren in einer großen Anzahl Zweig-ftellen in der Stadt verteilt find.

Fig. 140.

T|

11,

ibäisÄi

ł-_

ÖT

: 0:1

Ffö!

iPBi

»L* SRAM BE FABRIQUE !f1

JLjgsi

v...

mmk

fflRm

a-TOMmMMUI

[n[_STEF*WES.UKRS_ZtmORÖ55

Hl V.A àfrAkimBftim

srmnm _d liai

■“**■*•■ ¹ *^0^àrr —~    r*"~~flj .¹——__

401112]

““ii

.1

3!.

OILJS; !

Wohn- und Gewerbehaus Stefan Esders in Wien⁴⁵). Arch. : Schachner.

Die Konfumanftalt entwickelte fich aber weiter, und große Induftriegefell-fchaften haben diefen Teil ihres Betriebes mit der Zeit fo vergrößert, daß eine Menge anderer Waren zum Verkauf angeboten wurde. Zuerft kam die Reihe an die Manufakturwaren und die Konfektion; dann kamen die Schuhwaren dran, Eifen-waren, Porzellan, bis fchließlich die Konfumverwaltung alle Waren in Anfpruch nahm, die auch im Warenhaus feilgeboten werden. In diefer Beziehung ift wohl die Krupp'fche Konfumverwaltung die ausgedehntefte Einrichtung, die es gibt und ftellt in der Hauptverkaufsftelle ein Haus dar, das gut mit einem großen Warenhaus verglichen werden kann.

Die Grundfätze find aber von denen eines Warenhaufes fehr verfchieden und find diefelben geblieben, wie fie eingangs erwähnt wurden. Das Warenhaus will möglichft viel verkaufen und lockt das Publikum mit allerlei Kniffen zum Kauf. Die Konfumanftalt hat mehr den Vorteil des Käufers im Auge.

In

C±D I

3[im

Dci

cc

cc

°S=i'

CC

CD

cc

cc

cc

CC

SD

• Cowi

~y

€>

<5

o=

CC CC CC CC

CD CD CC CC

□ □ r

CC CC L

CC cc

or

CDD

o ono

100

Fig. 141

l&ipilg

RMffl '

mm

CDD

CD (HD CD

ODD’ODD □

ili

CDD

□ CDD

]• (!)

ii

CD

ii

0 0 0 010 0

I. Obergefchoß.

Fig. 142.

Erdgefchoß.

Wohn- und Gewerbehaus Stefan Esders in Wien⁴⁵).

Wenn beifpielsweife im Warenhaus der Fleifchverkauf mehr als Lockmittel benutzt und im oberften Gefchoß untergebracht wurde, damit der Käufer durch die ganze Anlage wandern mußte und vielleicht in die Verfuchung kam, auf dem

Hg. 143-

Fig. 144.

TVO LLŁEI LE

Geschäftsraum

raum

Magd

srhäfrs

LU ! 7

I l/uche

HOF

¹ Ui Lu

Pförtnern

Vor-

lAüche

Geschä

io E

Magd

Erdgefchoß.

II. Obergefchoß.

Wege andere Sachen noch zu kaufen, fo bleibt in der Konfumanftalt der Fleifch-verkauf unbedingt im Erdgefchoß, damit der Käufer fo bequem wie möglich diefen für den täglichen Bedarf fo wichtigen Gegenftand erftehen kann. Es wird darauf Rückficht genommen, daß vielfach die Frau mit dem Kinderwagen hinkommt, und man forgt gerne für einen Hof, wo die Frau während des Kaufes den Wagen ftehen laffen kann, ohne Gefahr zu laufen, daß durch Publikum oder Verkehrsmittel dem Kind etwas zuftoße.

In manchen Fällen, wo nur das Erdgefchoß zu Verkaufszwecken eingerichtet wird, find die oberen Stockwerke dazu benutzt, um als Wohnungen zu dienen. In erfter Linie werden die Konfumverwalter dort untergebracht, ferner auch die Ladenmädchen, die dann unter Aufficht des Konfumverwalters wohnen und auch

von ihm beköftigt werden. Doch kommt es auch weiter vor, daß Wohnungen an andere Werksangehörige, an andere Mitglieder des Vereins oder der Korporation vermietet werden.

Die Konfumanftalt wird entweder in einem Ladengefchäft zur Miete untergebracht, oder aber es werden Eigenhäufer erbaut. Das richtet fich immer nach dem Bedarf und den fon-ftigen Verhältniffen, die vorliegen. Natürlich treten im Eigenhaus alle Charaktereigenfchaften der Konfumanftalt deutlicher hervor, da die Anlage fpeziell für einen be-ftimmten Zweck erbaut wird.

Die Bedingungen für die Einrichtung einer Konfumanftalt ftehen in engfter Verbindung mit der zu verkaufenden Ware, denn es handelt fich meift nur um Verkaufsftellen für Kolonialwaren oder Fleifchwaren, für Manufakturwaren oder Konfektion oder anderes. Bei allen Anlagen, ob groß, ob klein, ift aber das eine zu berückfichtigen, daß das Schaufenfter als folches in Wegfall kommt und die Fenfter nur noch zum Spenden von Licht benötigt werden, nicht aber zur Schau-ftellung der Ware. Damit hängt zufammen, daß Markifen oder fonftiger Sonnen-fchutz nicht mehr benötigt werden, hingegen die Fenfter gegen Einbruchsgefahr zu vergittern find.

Trotzdem müffen die Fenfteröffnungen aber groß fein, denn ausgiebige Belichtung des Verkaufsraumes ift zu fordern. Sind aber in den oberen Gefchoffen Wohnungen, fo kann das Erdgefchoßfenfter — wenn auch größer als das Ober-gefchoßfenfter doch diefelbe Fenfterachfe haben, fo daß die Schwierigkeiten im tektonifchen Aufbau des Äußern, wie beim Laden, nicht mehr Vorkommen.

Außer dem Verkaufsraum werden die verfchiedenen Nebenräume verlangt, die zur betreffenden Warengattung gehören. Für die Kolonialwarenverkaufsftellen ift ein Lagerraum notwendig, ungefähr ebenfo groß wie der Verkaufsraum, ferner

48.

Einrichtung.

Wohn- und Qefchäftshaus Pecha in Wien.

V500 w. Or.

eine abgefonderte Mehlkammer, die unbedingt im Erdgefchoß und nicht im Keller liegen muß, da das Mehl fonft leicht muffig wird. Im Keller hingegen befindet fich der Petroleumkeller und der Kartoffelkeller.

Für die Fleifchverkaufsftellen wird außer dem Verkaufsraum noch ein kleiner Lagerraum für fertige Fleifch- und Wurftwaren verlangt, der im Erdgefchoß liegen kann, während im Keller ein Kühlraum für frifches Fleifch vorhanden fein muß.

Für Manufakturwaren braucht man nur noch Raum für Lagerzwecke anzulegen, ebenfo für die Konfektion.

Ift aber die Aufgabe die, eine große Hauptkonfumftelle anzulegen, wie etwa der heutige Hauptkonfum der Firma Krupp in Effen, fo müffen auch alle Bedingungen erfüllt werden, die mit dem Umfang der Anlage zufammenhängen, wie fie im Kapitel der Warenhäufer näher beleuchtet find. Dazu gehören für die Konfektion die kleinen Ankleidezellen, der Laftenaufzug vom Hofe aus, ein Per-fonenaufzug im Haufe und dergl., jedoch ift die Eleganz, wie fie im Warenhaus am Platze war, nicht angebracht und ebenfowenig die verfchiedenen Einrichtungen,. die im Warenhaus zum Anlocken des Kaufpublikums angelegt werden, wie Frühftücksraum, Lefezimmer, Frifierraum und ähnliches. Ebenfo würde ein Lichthof, wie ihn die Warenhäufer befitzen, als ein ganz unberechtigter Luxus zu verwerfen fein.

In den Konfumverkaufsftellen ift ein Hof vorzufehen, an dem eine Laderampe dem Haus entlang liegt, wo die Ware ausgeladen werden kann, um von da in den Lagerraum zu gelangen.

Außerdem müffen Aborte für Damen und Herren vorhanden fein, vornehmlich für die verkaufenden Perfonen, die vom Verkaufsraum aus durch einen Vorraum zugänglich find. Ferner muß vom Hof aus ein Abort für die Knechte zu erreichen fein, die die Ware einfahren und abladen.

Ein kleines Kontorzimmer wird feiten verlangt werden, da die Konfumver-walter keine felbftändigen Leute find und in ftändigem Verkehr mit der Konfum-verwaltung ftehen. Ebenfo find Offertenräume nicht notwendig, da die Ware von der Zentralftelle der Zweigftelle geliefert wird. Hingegen müffen in der Zentralftelle, d. h. der Konfumverwaltung, alle diefe kaufmännifch wichtigen Räume vorhanden fein, wie auch Buchhalterei, Korrefpondenz, Hauptkaffe und Regiftratur. Hier find denn auch umfangreiche Lagerräume vorzufehen, denn die Konfumverwaltung bezieht nicht täglich Waren vom Großhandel, um fie gleich abzufetzen, wie das Warenhaus, fondern kauft in großen Poften, um fie in Lagern aufzubewahren und in kleineren Mengen je nach Bedarf den Zweigftellen zu liefern.

Die Größen der Räume find vom allgemeinen Standpunkte aus nicht feft-zulegen, da fie fich ftets nach den Bedürfniffen richten, wie groß der Kundenkreis ift. Das läßt fich fo ermitteln, daß in neu anzulegenden Siedlungen die Bewohnerzahl bekannt ift und auf Grund diefer Zahl nach Erfahrungsfätzen die Größen beftimmt werden. Es ift aber gut, dafür zu forgen, daß Vergrößerungen möglich find, falls die Kolonie eines Tages erweitert werden foll.

Es wäre noch zu erwähnen, daß manchmal für das Verkaufsperfonal ein kleiner Frühftücksraum in der Nähe des Verkaufslokals gefordert wird.

Es wäre ferner noch von den Verwalterwohnungen einiges zu fagen, die über den Verkaufsräumen liegen. Hier ift ein größeres Speifezimmer anzulegen, wo der Konfumverwalter mit feiner Familie und dem Verkaufsperfonal zum Effen fich vereinigt.

Als Bauplatz für Konfumanftalten ift darauf zu achten, daß die Anlage gut im Zentrum des Kundenkreifes liegt Das trifft auf die mietweife angelegten

Fig. 145-

49.

Bauplatz.

Casse.

Buchhalferpi

ßürherraum

für

Buchhai terei

Bureau für

Backerei u.Rest auration

IVarte-Z.

Raum für Bureau diener Heizung

Büctier-

raum.

TVarte -Z£

HF

Lager.

Lager.

BierabFüllraum .

lo»

Lager.

Lager

Casse.

Masch'men-I raum..

" Colonialivaaren..

Portier

-'■n\

^ l4v 0— ⁴¹⁰ —

i ^    3    « Lager. **" BŁin:

'vi L.7V —I i-

Cigarre: 1-Verkauf

Bu

^r.= 1

reaux. * [    ¹¹

<>

6isenrvaaren.

Schufin/aaren.

41.46

lO.SI

'V46

10m

Erdgefchoß.

Krupp’s Hauptkonfum in Effen*⁶).

Verkaufsftellen, wie auf Neubauten zu. Man wird ferner gut tun, auf die Himmelsrichtung acht zu geben derart, daß fonnenlofe Lagen befonders für Fleifchwaren

⁴⁶) Wohlfahrtseinrichtungen Krupp. Bd. II. 1902. S. 200 201, 202, 205.

an

5°-

Konftruktives.

bevorzugt werden. Auf den Umftand, daß Weftfeite zum Kauf vorteilhafter ift, als Oftfeite einer Straße, wie es beim Ladengefchäft der Fall ift, braucht weniger Rückficht genommen zu werden, da der Kundenkreis fich nie aus Laufkundfchaft zufammenfetzen wird und der Käufer zu jeder Tageszeit die Anftalt befuchen wird.

In felbftftändigen Siedlungen der Induftrie wird man die Konfumanftalt gerne an einen Marktplatz legen, der den Mittelpunkt der Kolonie bedeutet und dem noch andere größere Gebäude liegen, wie das Gaft- oder Verfammlungs-haus, vielleicht eine Poftanftalt oder fogar eine Kirche oder Schule.

Für die Hauptkonfumftelle wird bei großen Verwaltungen, befonders der Induftrie, der Bauplatz fo zu wählen fein, daß er Gleisanfchluß hat. Das ift leicht zu erreichen, da die großen Werke ohnehin an die Staatsbahn angefchloffen fein müffen und fonft innerhalb des Werkes eine Abzweigung nach dem Hauptkonfum bewirkt werden kann.

Fig. 146.

'>

V-

/I

-:p

! fl

Kj

ASLgi'

siS

Cj

teï

60

nv

'I

Krupp’s Hauptkonfum in Eff en ⁴⁶).

Für Konftruktion und Ausführung von Konfumanftalten ift zu erwähnen, daß die Verkaufsräume möglichft von Pfeilern frei zu laffen find und gelten hierfür die gleichen Bedingungen, wie für Warenhaus und Ladengefchäft, jedoch mit der^Einfchränkung, daß, da der Betrieb nicht erwerbsmäßig vor fich geht, auch der Inhaber nicht das gleiche Intereffe an der Ausnützung jedes Quadratmeters hat. Aus diefem Grunde wird die Konftruktionsart der notwendigen Säulen viel eher aus dem mehr Raum erheifchenden Eifenbeton erfolgen können, wie bei den vorgenannten Gattungen des kaufmännifchen Lebens. Würde aber trotzdem aus anderen Anläffen der Eifenkonftruktion der Vorzug gegeben werden, fo müßten natürlich die Stützen glut- und feuerficher umhüllt werden.

Der Fußboden wird zweckmäßig als Riemenboden ausgeführt, wie beim Warenhaus und dem Ladengefchäft. In den Fleifchverkaufsftellen ift maffiver Fußboden mit Plattenbelag die gegebene Ausführungsart, während bei der Konfektion das Belegen des Fußbodens mit einem Teppich, wie wir es an anderer Stelle empfehlen, in Wegfall kommen müßte, da der ganze Kundenkreis fich

vornehmlich aus einfacheren Leuten zufammenfetzt. Überhaupt tritt jede Eleganz zurück gegen eine zwar folide, aber einfache Ausführungsart. Ebenfo verhält es fich mit den Decken und Wänden. Letztere müffen allerdings vor Befchädigungen

Fig. 147.

Manufactur-TVaaren.

LJ

_o_

Central-Verkaufsstelle für Colonial-, Manufactura Schuh-, Eisenwaaren und Hauegeräthe an der Ostfeldstrasse Erbaut 1874 u. 1899

-m-

■f-

i_J

Bureau.

Verbindungs-Gang .

Manu fac tu r-n/a aren.

Bureau.

ll-E

Damen-Sardprobe.

DD

Herren-Sarderobe.

fö öl o ~    □

Casse.

I. Obergefchoß.

Krupp’s Hauptkonfum in Effen ⁴⁶).

gefchützt fein, denn das kaufende Publikum ift oft roh und fchlecht erzogen. Als Wandfchutz ift daher ein Wandbelag in Fliefen oder glafierten Riemchen zu empfehlen, der etwa 1,50—2,oom hoch angefetzt ift, leicht abwafchbar ift und daher ein fauberes Ausfehen gewährleiftet. Das wäre vornehmlich zu verwenden

io6

bei Kolonialwarenverkaufsftellen, für Fleifchverkauf, Porzellan, Eifenwaren, während für Konfektion oder Manufaktur ein Sockel in Linkrufta oder Holz eher am Platze fein wird.

Fig. 148.

t---4.06

— >60 Vprrval ters . IVoha - - I Zim.

»o

llPohn ung de; î Kürhe. £ss - Z.

2 Küche

3 Küche.

S.00

1.00

lUohn₅-Z. PrivAt — ll^otukLrng

IVohn-Z

Veranda Veranda

■»

Privat -IVohnurtg

3,

Srhlaf-Z o

A

m er

= = £$chlaF-Z.

>16

4.16

"1.70 —! ■ -I — -t.o¹;

Schla F-Z.

- 4.52.

Obergefchoß.

Fig. 14g.

Casse

eischtvaar en-Verkaufsstelle

Męhlko^imęr

o Vorhalle.

Lag prraum

[(?olonialn?aaren-

/.

S.

Verkaufsstelle.

11 >0

Erdgefchoß.

Verkaufsftelle der Kolonie Kronenberg⁴⁷).

Arch. : Rob. Schmohl.

Für Theken und Regale werden einfache Holzarten genommen, entweder Eiche gebeizt oder Kiefer in geftrichener und lackierter Ausführung.

4;) Wohlfahrtseinrichtungen Krupp.- Bd. II. 1902. S. 214, 215.

II. Beifpiele.

Wenn nun noch Beifpiele von Konfumanftalten angeführt werden follen, fo möchte vor allem auf die umfangreiche Konfumverwaltung der Firma Krupp in Effen aufmerkfam gemacht werden.

In Effen felbft ift der Sitz der Zentrale der Konfumverwaltung, deren Betrieb von an-gefehenen Fachleuten als Betriebsdirektoren geleitet wird. Für die Verwaltung werden folgende Räume benötigt: Vorhand, Probierftube, Zentralbureau, Buchhalterei, Regiftratur, Kaffe und einige Nebenräume. Diefe Zentrale liegt innerhalb des Werkes felbft und an deren Peripherie und ift vereinigt mit ausgedehnten Lagerhäufern und mit Gleisanfchluß an das Krupp’icht Bahnfyftem, das an die Staatsbahn angefchloffen ift.

Hier befindet fich auch die Hauptverkaufsftelle des Krupp’fchen Konfums, »der Haupt-konfum".

Fig. 150.

51-

Deutfchland.

" •(

5 .

Sill

; jgjj

ii

SÉ

pj

ff

uc

TT

Wm mm

l@g«pi

i j ¹ im UBfafjii*

< JBI L-kŚŚSh

:h

■ft®

Verkaufsftelle der Kolonie Kronenberg⁴⁷). Arch.: Rob. Schmohl.

Schon die urfprüngliche Anlage aus dem Jahre 1874 (Fig- 145—MT⁴⁶) war ein großzügig erdachtes Unternehmen und erfcheint diefer Teil heute noch als ein dem Zweck gut angepaßtes Gebäude, das als ein glänzendes Zeugnis für den weitfchauenden Geift Alfred Krupp’s zu betrachten ift. Heute ift allerdings der Bau erheblich vergrößert durch weitere Baulichkeiten, die mit dem urfprünglichen Haus über die Oftfeldftraße hinweg verbunden find und enthält der heutige Komplex große Verkaufsftellen für Kolonial-, Manufaktur-, Schuh-, Eifenwaren, für Hausgeräte und Spielwaren, Möbel, Konfektion für Herren und Damen, Porzellan, Hüte und Galanteriewaren. Diefe Erweiterungen ftammen aus den Jahren 1905 und 1912. Ferner find große Weinkeller vorhanden, wo Taufende von Flafchen für den Verkauf lagern, und ift für Bierverkauf geforgt, fo daß auch nach diefer Richtung die Werksangehörigen gut und preiswert beliefert werden können. Der Fleifchverkauf der Zentralftelle befindet fich außerhalb des Hauptkonfums, doch ganz in deffen Nähe.

Um die Größe des Unternehmens zu kennzeichnen, fei noch erwähnt, daß eine eigene Bäckerei und Wurftfabrik befteht, ebenfo eine Eisfabrik.

Die Krupp’lcht Konfumverwaltung hat nun in den verfchiedenen Kolonien Zweigftellen für die betreffenden Kreife eingerichtet, von denen einige hier aufgeführt werden möchten.

Die Verkaufsftelle der Kolonie Kronenberg wurde im Jahre 1900 erbaut

(Fig. 148-150⁴⁷).

Im Grundriß fieht man die Bedingungen in ausgezeichneter Weife erfüllt. Es handelt fich hier um eine Kolonialwaren- und Fleifchverkaufsftelle. Auch ift deutlich zu fehen, wie der Erbauer, Baurat Schmohl den Verfuch gemacht hat, Stützen im Innern der Verkaufsläden zu vermeiden , was ihm auch gänzlich geglückt ift. Die Teilungswände der Wohnungen find nur Leichtwände. Außer den Verwalterwohnungen find noch andere Mietwohnungen mit befonderem Zugang vorhanden. Der äußere Aufbau” ift in Backfteinrohbau und zeigt die Abficht, eine lebhafte Grup-

Fig. 151-

-*

Szafer

T3

",

ii

ti

rl!

ii

***•«*■

■ - ■ " * ^

iifll

ii

i, I

vH

■~Ę

%-■ '5

ml

rfftfr

ri

&»%$***

i! " W

i! > ! ÜX-

■J •V*«*!»#'

i i ‘    <««

iii -H

ii

ii

i

SU« >•<-, »X ggailli l

Margarethe-Krupp-Stiihmg „Margarethen-Höhe" bei Elfen ⁴⁸).

Arch. : Georg Metzendorf.

pierung der Bauteile zu erreichen, fowie eine klare Differenzierung der Stockwerke in der Ge-ftaltung der Fenfter, um die Benutzung der Gefchoffe zu kennzeichnen.

Die Firma Krupp befitzt außer in Effen noch in allen Werken wie Gruson-Werk, Friedrich-Alfred-Hütte, den Zechen Hannibal und Hannover ufw. weitere Anlagen, die den vorgeführten ähnlich fehen. Auch find feit 1900 anderweitige Konfumanftalten in neuen und älteren Kolonien entftanden, wie auch die bereits befprochenen Erweiterungen des Hauptkonfums, deren Zeichnungen zurzeit nicht erhältlich waren.

⁴⁸) Nach: Margarethe-Krupp-StUtmg für Wohnungsfürforge Margarethen-Höhe bei Effen. Erbaut von Prof. Oeorq Metzendorf. Text: Dr. A. E. Brinkmann. Verlagsanftalt Alexander Koch. Darmftadt 1913.

îog

Die Margarethe-Krupp-Süitung für Wohnungsfürforge — Margarethen-Höhe bei Effen — ift eine Anlage, in der die Werksangehörigen der Krupp'fchen Fabrik angemeffen berückfichtigt werden Tollten, etwa im Verhältnis von 45°/₀ der Bewohner. Aus diefem Grunde wurde für ihre Bedürfniffe auch eine eigene Konfum-

Fig. 153-

Fig. 152.

nun

ÎTÎT111

a. Lager, b. Lebensmittel, c. Manufaktur. d. Verkaufsraum. e. Abort. Erdgefchoß.

Verkaufsftelle der Kolonie Kellersberg II im Efchweiler Bergwerksverein

verkaufsftelle errichtet für Kolonialwaren, Fleifchwaren und Eifenwaren. Der Lage am kleinen Markt entfprechend hat ihr Erbauer, Prof. Georg Metzendorft die Anlage ziemlich monumental aufgefaßt (Fig. 1514S).

Fig. 154.

sfTńji

i-,

‘ unri

••.

SÜSSfe

I'fernst

Konfumanftalt der Gewerkfchaft Fürst Leopold in Herveft-Dorften.

Arch.: Eggeling.

Das Beftreben, dem Typus desWarenhaufes fich zu nähern, ift unverkennbar und die gewählte Formenfprache eine abfichtlich freie. Die Grundbedingungen, die eingangs erörtert wurden, find klar hervortretend, infofern das Schaufenfter, wie im Warenhaus, nicht angewandt wurde, auch infofern die Fenfter felbft eine einfache Vergitterung gegen Einbruchsgefahr erhalten haben und weder Markifen noch ähnliches, wie fie der Laden und das Waren- oder Kaufhaus brauchen, angebracht werden.

Als ein weiteres Beifpiel einer Konfumanftalt fei die Verkaufsftelle der Kolonie Kellersberg II des Efchweiler Bergwerksvereins angeführt (Fig. 152 u. 153).

In diefer Anlage ift die Einteilung, fo getroffen, daß einesteils Lebensmittel, andernteils Manufakturwaren verkauft werden. Im Obergefchoß ift eine Wohnung vorhanden. Der äußere Aufbau ift dem ländlichen Charakter der Siedlung angepaßt. Die Fenfter der Verkaufsräume find breit geöffnet.

Als letztes Beifpiel möge die Konfumanftalt der Kolonie Gewerkfchaft Fürst Leopold in Herveft-Dorften aufgeführt werden, die von Eggeling im Jahre 1915 erbaut wurde (Fig. 154).

Die Anlage gruppiert fich um einen Platz und ift mit Wohnungen und Läden vereinigt. Der äußere Aufbau trifft in anfprechender Weife den Charakter, der bei einer Kleinfiedlung erwartet wird.

Fig- 155-

WÆ-A

* .0 V-.; I

..-..s'?,,

g§| SS mmwi

sfl

WSL0M

less

{“SS

&ÜÉfl

PoiANtflU CVfiTCT rABLmtW|

H'9i|

Will

lü

>■

f'.rtna

jl

ff

IIS

ÄSEST

wm

IfllK

IS

mwn

soi i % ir*ri

«I®

52.

Einleitendes.

53-

Einrichtung.

Paffage im alten Palais Royal in Paris⁴⁹).

Die gesamte Literatur über: Geschäfts-, Kauf-, Großhandels- und Kontorhäuser folgt am Ende des 4. Kapitels.

e) Paffagen oder Galerien.

I. Allgemeine Anlage.

Mit dem Namen „Paffage" oder „Galerie" bezeichnet man einen zwifchen zwei belebten Straßen durch einen Häuferblock geführten, glasbedeckten Verbindungsgang, zu deffen beiden Seiten fich Verkaufsläden in ein oder zwei Ge-fchoffen befinden; die Läden werden bisweilen durch ein Café, ein Reftaurant und dergl. unterbrochen. Die Paffagen werden von Wagen nicht befahren und zur Nachtzeit abgefchloffen.

Die Paffagen oder Galerien find alfo Anlagen, die für den Kleinhandel (Detailhandel) von Wert find, indem der Verbraucher unter einem fchützenden Dach die Schaufenfter der Ladengefchäfte betrachten kann. Sie erfreuen fich auch beim Publikum großer Beliebtheit.

Was die Einrichtung der Paffagen oder Galerien anbelangt, fo trifft alles wieder zu, was vom Ladengefchäft getagt wurde, in bezug auf die Verkaufsläden, die dort untergebracht werden follen. Das Schaufenfter tritt voll in feine Rechte mit allen Findigkeiten des Kaufmanns, den Käufer anzulocken.

In Paffagen oder Galerien werden meift ruhige Gefchäftsarten fich einmieten, wie Luxuswaren, Gold- und Schmuckwaren, Schokoladengefchäfte und Buchhandlungen, während Modegefchäfte und Konfektion dort weniger Vorkommen.

Die Paffage felbft muß natürlich einen feften, dauerhaften Fußboden haben, wie die Bürgerfteige der Straßenzüge, doch wieder etwas eleganter im Material. Fliefenboden wird gern bevorzugt mit diskreten Mufterbildungen, auch Marmor

oder Granit, doch find diefe beiden Materialien infofern nicht ganz fo prak-tifch, als fie fehr leicht durch den Verkehr glatt werden, fo daß Unfälle eher zu erwarten find.

bjg- 156.

ir

ol°\o\o

o\⁰

II. Beifpiele.

filii

Eft

Uz

IUral

33L Id

fiJ 1

Rotunde in der Galerie Colbert in Paris⁴⁹).

Fig. 157-

Vt

CO

iB

jjPlj

JJ!

Die erften Anlagen von Paffagen rühren bereits aus früherer Zeit her; fchon unter Napoleon /. entftanden in franzöfifchen Städten derartige Galerien (Fig. 155 u. 157⁴⁹).

Zwar befaß bereits das alte Palais Royal in Paris am Ende des XVIII. Jahrhunderts eine aus Holz konftruierte Anlage (big- 155⁴⁹), welche für die fpäteren Ausführungen vorbildlich gewirkt haben mag. Indes wurde erft im Jahre 1808 die erfte Paffage in unferem heutigen Sinne, die Passage des Panoramas in Paris, zwifchen dem Boulevard des Italiens und der Rue Saint-Mare gelegen, erbaut.

Hierauf folgten in Paris und größeren Städten Frankreichs ziemlich rasch weitere Ausführungen diefer Art, unter denen vor allem die Oalerie Colbert in Paris hervorragt, die aus zwei fich kreuzenden Durchgängen befteht; der Kreuzungspunkt beider ift als Rundbau ausgebildet und mit einer verglaften Kuppel überdeckt (Fig. 156⁴⁹).

Unter den Paffagen der Provinz aus jener Zeit feien die Passage des Grands-Hommes in Bordeaux und die Passage Pommeraye in Nantes (Fig. 157⁴⁹) genannt.

54-

Frankreich.

Die „Kaifer-Paffage" in Berlin (Fig. 158—161⁵⁰) vermittelt den Verkehr zwifchen »Unter den Linden« und dem füdlichen Teile der Friedrichftraße und follte letztere Straße bis zur Behren-ftraße vom Perfonenverkehr entlaften. Sie ift 1869—73 nach den Plänen von Kylmann & Heyden erbaut worden. Im Erdgefchoß liegt eine größere Zahl von Verkaufsläden, während im Knickpunkte der im Grundriß gebrochenen Paffage ein Café angeordnet wurde. Die

Passage Pommeraye in Nantes⁴⁹).

55-

Deutfchland.

oberen Räume dienen zu Kontorzwecken und als Ausftellungsfäle des Paffage-Panoptikums.

Die Faffade »Unter den Linden«, fowie die Innenarchitektur der Galerie beftehen zum Teile aus Sandftein, vorwiegend jedoch aus Terrakotten. — Hervorzuheben ift die gute Lüftung der Galerie, die zumeift durch das Glasdach bewerkftelligt und unterftützt wird: 1) durch das Anzeigen des Fußbodens von der Behrenftraße nach den Linden und 2) durch die Lage der Galerie

Fig. 158.

Fig. 159.

<f

10

10

Vk

V'j

'7 À

\

² Ï-K.........

J. !

PINII

"J

N?

' , [/• f >

II

■R

JJwÉSLiJi

Hr¹

I ■ irrriH

-X ¹

to

7.

r|

H=Sbb!

r*-

5 sn

i ■

_________(OpjŒCg

izsæLrM

II

14

r.j

Erdgefchoß.

Hauptgefchoß.

7. Laden.

2.    Laden mit Treppe zum Zwifchengefchoß.

3.    Café.

4.    Eingang zum Reftaurant.

5.    Einfahrt.

6.    Großer Hof.

7.    Haupttreppe.

8.    Nebentreppe. g. Lichthof.

10. Gefchäftsräume.

77. Trefor.

72. Aufzug.

13. Toilette und*Aborte.

1.    Reftaurant.

2.    Büffet.

3.    Treppe zum Orchefter.

4.    Eingangsraum.

5.    Reftaurateur.

6—13. wie im Erdgefchoß.

14. Konzertfaal.

75. Speifefaal.

16.    Nebenfaal.

17.    Flurgang u. Kleider

ablage.

18.    Büffet.

„Kaifer-Paffage" in Berlin⁵⁰).

von

Süd nach Nord; durch das nach |der Sonne gerichtete Südportal wird bis zum befchatteten Portal »Unter den Linden« ein beftändiger Temperaturausgleich befördert.

Die Starter-Paffage in Leipzig (Fig. 162⁶¹) bildet die Verbindung der Petersftraße nach dem Thomaskirchhof und ift im Jahre 1873 von Jummel entworfen und ausgeführt. 1889 wurde durch Anbau des Teiles am Thomasgäßchen die Anlage erweitert.

Lal

o Ol

r^=3>t^=śs*si CI:

ITT

Wk

I*

Fig. 161.

ii

Querfchnitt.

Arch.: Kylmann & Heyden.

Ml

’mmm

AiltltAi

M¥p

Mi

föflaaaai EjiriBaaaąii

«fff»

fs

CT

,|g||g2=2

rrr

;r

!l—,K.—- |fc,.—. Ł.

i-i' r

Anficht: »Unter den Linden“³⁰).

Fiyj!|pi!jp|MwE^

i ¹ . i ■■' ; 73' ; 11 ' „l, '' ’liF 'hItr^lÜ^v

LrijkŚJ

tei¹!

ri

ULŻ

j.w.J

i||j

Éi|Sa

will

"'W

I-

ii!

.liii!

ifi fi

11

„Kaifer-Paffage"

in Berlin so).

OB

ii

Die Zentral -Theater -Paffage in Dresden wurde im Jahre 1898 von Lossow & Viehweger erbaut.

Sie verbindet die Prager Straße mit der Waifenhausftraße und dem Trompeterplatz. Es liegen an derfeiben keine eigentlichen Ladengefchäfte, fondern nur Schaufenfter von Läden, die felbft ihre Zugänge von den anliegenden Straßen haben.

l'Ö

à 5

ïm

Fig. 162.

•.rô

Erdgefchoß.

eu

schärt

au m

■<&

Arch. : Jummel.

Tl/aaren-

laqer

Ladx

U QJ

Tl

h«

u/aaren.-

L.

Ein g.

Qj

en

nd

Laden¹

56.

Italien.

G eschâf tsrkum

Steckner- Paffage

in Leipzig⁵¹)-

Gearhaf tsraum ¹

Die neuen »Handelsreihen" in Moskau (Fig. 167—169⁵³), welche nach den Plänen von Pomeranzew, der bei einem Wettbewerb den erften Preis erhielt, ausgeführt und 1893 vollendet worden find, bedecken eine Fläche von 24 700im.

57-

Rußland.

rW

Fig. 163.

p-

^ ; fefl

M ^iSm* »11^ i .-Ł.4^7. _______l

|a

Efjt

Tfttf

ä\ jr : r«

ii

ctt

["nr*

HH i H I

-i

09 UV17VJ OT*

Emunualo

rxr

KV

■Liirrig:

Qdr*^

Vittottio 756 <Tt

Hf-

7/ V

.-..i i-.:-jQ

r.*rs

Ij

••

rH

►

...wy o.*woj B1Ą '

' T’*» a

■n»

ft*.....* i

tn !

to

Ê#-

ft¹

* 3THB

>■

•v

s>

ft* wP

ft * : « ft *:v'*

&rt

%x.t:

Vv

*4*

A,

VJV1*0

jRRi

r-t

rHf

H

Hd

*4

*T- *

*7    4

■Î

<5

Galleria Vittorio Emanuele in^Mailand⁵²).

Erdgefchoß. - Aren.: Mangoni.

Pul a zzo Minut

xKUy

Sc

10    5 O

Pi a ze*

CLßlU Sc&tà

lîloOO

10

20

30

40

5Q'Q

Das Grundftück wird durch drei der Länge nach und drei der Quere nach laufende öffentliche, mit Glas überdeckte Straßen in 16 Blocks geteilt, denen fich noch ein fchmaler Block am Netoschny Projesd anfügt.

/

■ v

't

Sri

Wz

wjgzÿ*

;

*;.. ' i

i&s

%

:;îl

>\

â

;

V

;'S2

11

.l.PMW!

'

.

j

~ ü

r*f-

jgSfe*

I

I A

IM

4

śł .;

; '-_ ________;

IÄSI

:

Kg*!

im

-;■,

JÄ

ilii

{À j

msr

> >

P

E

;

.«! ^

i “t

I m* fp ,

!*M

ires

^hr-

«ML

I E

M

pp

«1

!•

’n ■ fei

,1

;

-J*-«

, jStl

Th**'-

î

ï*

1

*

I

I

ł-jjj

.

.

rtl

i

«48*

v- .w

Innenanficht an der Kreuzung der beiden Paffagen.

5

5^2

I

yn—re

/

\

7

\

i

■

X

iiiimiiir

m

i

T

T

\

sES

[irrnrnii

Fig. 165.

li! ¹

!

i

1

:

Lfi

^ eà

fl nffn

11 111 1: 1

ri

Querfchnitt⁵²}..

•;

-1

Arch. : Mangoni.

\

3*

M

3

l

an n

D

%₀₀ w.. Qr.

IR

!

V

»Ri

Up —«U

:

RT

"L

1

r

V/r

3

1

n

•WC*

-Md

m-

!

I

pg

Galleria Vittorio Emanuele in Mailand.

Die Grundriffe find in allen Gefchoffen die gleichen (Fig. 168); die darin erfichtlichen eigentümlichen Schächte dienen zum Herunterfchaffen der Schneemaffen, die fich im Winter auf den Dächern und Dachlichtungen anfammeln. Die Kellerräume find vom Netoschny Projesd aus mittels fchiefer Ebenen (Rampen) auch für Wagen zugänglich. Aus der Innenperfpektive in Fig. 169 ift die Anlage der Gaffen und Gänge im Erdgefchoß und im I. Obergefchoß, von denen aus alle Verkaufsläden zugänglich find, zu entnehmen. In den beiden äußeren Längsgaffen find im II. Obergefchoß durch herausgekragte Eifenkonfolen Laufgänge gebildet, die auch in diefem Stockwerk alle Verkaufsräume unmittelbar zugänglich machen. Die beiden befonders groß angelegten Treppen an der Mittelachfe des Roten Platzes und des Netoschny Projesd führen zu größeren Saalanlagen des I. und II. Obergefchoffes.

Die Beleuchtung der verfchiedenen Räume durch die unten 6—7 m breiten, glasüberdeckten Straßen mittels Sonnen- und elektrifchen Lichtes ift vorzüglich. Den Kellerräumen wird durch in

Fig. 166.

2,.'

MV]

Jpk: *■* i

•TWi

Galleria Vittorio Emanuele in Mailand.

die Erdgefchoßfußböden eingelegte Glasprismen ausreichendes Licht zugeführt. Die Faffade am Roten Platz ift mit Granit, Marmor und Sandftein verblendet; alle übrigen Fronten find geputzt und weiß angeftrichen. Decken und Treppen find feuerfeft. — Die Baukoften haben 5 Millionen Rubel betragen.

Literatur

über „Paffagen oder Galerien«.

Borstell, G. & F. Koch. Gallerie (Paffage) Colbert in Paris. Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 171. The Victor Emanuel gallery, Milan. Builder, Bd. 26, S. 297, 493; Bd. 42, S. 130.

Mangoni. Victor Emanuel-Gallerie in Mailand. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1869, S. 30. Kaifer-Gallerie in Berlin. Deutfche Bauz. 1870, S. 90.

Central arcade, Birmingham. Archited, Bd. 25, S. 115.    ,

Brost & Grosser. Der Bau der Peter-Paul-Paffage in Liegnitz. Deutfche Bauz. 1885, S. 617. Schulze, F. O. Die Galerie der Piazza Colonna in Rom. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 21.

—o

-8

ÎTWm

4-

HÖ

Rother Platz.

RD

TJ

rr-tr

r*

Arch. :

Pomeranzew.

Erdgefchoß.

Fig. i68.

/SS

s**'

Èy

⁸iB)|s;o)||N

; ¹¹ I

O.

fe

54

Ld

P’

ms

ESI

: r is

|i

• »*

293

LL LJ

üfij .    1

I.: I mt g

H NH

p! Jj*4

r

mr"

EEP

H

T n rj

F^5

II

Wetoschny Projesd (Lumpendurchfahrt).

jĘg

filtern

iimmmPfwFWfi I VaE VWrMc.

.„i

«L

"l;ï*

lp®§

.pvp.fr-

, raè. uaaś

Fig. 167.

pif

|-‘

m 'spH

HH m

mj

nrn p

■IL:

il

liiiiinii

n: j0-p no

Œii ni F 7i i-ini

jff

"j'nsk

«y a.

in Moskau⁶³).

reihen«

Neue „Handels

■y*-#

If »1

■■fl

4- 4*

Arcade buildings, Walsall. Building news, Bd. 48, S. 810.

Piazza del Duomo e Galleria Victoria Emanuele: Milano tecnica dal 1859 al 1884 etc. Mailand 1885, S. 195.

Die neuen „Handelsreihen" in Moskau. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 396.

Fig. 169.

SS

SR

-«7

₍?]

'■

Ëü

\v

- -i --

4 iV.

II

Jfc,

r»

P*¹

mi

ms

/,

w/M%ki

il

■■i

-y

Fxâj

fi

r4

CTA

-JT

js®

SS

41* £

»*•

rT

mmm*

si

£i£r

!«Ê

ni fl

*71

*r

.i

fcssi

<5ggF;;H

X®

Neue „Handelsreihen'' in Moskau⁵³).

Vonnegut & Bohn. Die Paffage der Firma Dickson & Talbott in Indianopolis. Deutfche Bauz. 1897, S. 181.

Dresdner Neubauten III. Die König    Paffage. Baugwks.-Ztg. 1899, S. 1449.

Leyland arcade, Southport. Building news, Bd. 75, S. 45.

58.

Einleitendes.

Die Großhandelshäufer find meift Miethäufer und feiten trifft es fich, daß das ganze Haus nur einem Gefchäft gehört und von diefem allein benutzt wird. Als erfte Bedingung ift demnach die Vielgeftaltigkeit des Haufes aufzuftellen, denn es ift beim Entwerfen einer folchen Anlage unmöglich zu fagen, auf welche Betriebe Rückficht zu nehmen ift, wenn auch die Gegend, in der das Grundftück liegt, einigermaßen dafür fpricht, nach welcher Warengattung hin fpekuliert werden kann.

3- Kapitel.

Das Großhandelshaus (Engroshandel), a) Das Großhandelshaus mit fortlaufendem Betrieb.

I. Allgemeine Anlage.

Das Großhandelshaus unterliegt ganz anderen Bedingungen als das Haus, das für den Kleinhandel (Detailhandel) beftimmt ift, die vor allen Dingen darin beftehen, daß die Kontrahenten anders geartet find und andere Intereffen vertreten.

Während der Kleinhändler fich an den Verbraucher wendet, ift diefer dem Großhändler nicht bekannt. Hingegen erfolgt das Handelsgefchäft hier zwifchen Großhändler und Kleinhändler, wie im Kapitel 1 bereits erörtert, und unterhält der Großhändler vor allen Dingen Lager für Waren meift einer Gattung. Das Publikum, das „engros“ kauft, fucht die Ware entweder in Mufterräumen oder unmittelbar in den Stapelräumen aus.

Der Großhändler braucht feine Ware nicht mehr dem Verbraucher (Publikum) anzupreifen. Das Schaufenfter hat keine Berechtigung mehr. Statt deffen zielt er auf den Kleinhändler, der bei ihm Beftellungen auf Abruf macht, fo daß die Ware jeweils vom Großhandelshaus den verfchiedenen Kleinhändlern zugeführt wird.

Diefe Lieferungen erfolgen immerfort vom Großhandelshaus nach verfchiedenen Richtungen, und wie man im Warenhaus täglich neue Ware vom Großhandel empfängt, werden täglich vom Großhandelshaus Waren zum Kleinhandel abgeführt oder es wird die Ware durch den Großhandel von der Fabrik an den Kleinhandel direkt beordert. Während der Kleinhändler nur in befchränktem Umfang Lager unterhält, vielmehr aber fein Hauptgewicht auf die Verkaufsftände legt, wirft der Großhändler fein Hauptintereffe auf die Warenlager, von denen der Kleinhandel gefpeift wird, oder die als Mufterlager dem Kleinhandel für die Beftellung dienen.

Für den Großhandel find in den verfchiedenen Städten charakteriftifche Konzentrationen entftanden, ja in den Städten felbft haben fich die Warengattungen in einzelnen Stadtteilen zufammengefunden, indem die Konkurrenten es für ihr eigenes Intereffe empfunden haben, ihre Gefchäftshäufer nahe beifammen zu haben. So hat fich der Großhandel in Pelzwaren in Leipzig konzentriert, ebenfo der Buchhandel, die Konfektion hingegen in Berlin und der Export nach Überfee in Hamburg. Wiederum erblickt man, daß in Berlin die Konfektion die Gegend um den Hausvoigtdplatz bis zum Alexanderplatz fich als Gefchäftslage erwählt « hat, während Luxus- und Galanteriewaren die Gegend der Ritterftraße bevorzugen.

In einem folchen Haufe werden alfo vorausfichtlich verfchiedene Mieter fich einfinden, die oft ganz verfchiedene Gefchäfte im Großhandel betreiben. So ift auch die Größe des Mietbedarfs an Fläche ganz variabel, denn die Gefchäfte felbft

erleben eine ftändige Entwickelung und vergrößern oder verkleinern fich je nach dem Oefchäftsgang. Beifpielsweife wird anfangs eine Fläche gemietet für 10000 Mark im Jahr, während fpäter das Vierfache kaum reicht

In den einzelnen Städten haben fich aber Gewohnheiten gebildet, die auf die ganze Grundrißbildung von Einfluß geworden find. So gilt beifpielsweife in Berlin der Erfahrungsfatz, daß 170 qm eine gut gangbare Fläche für ein Großgefchäft darftelle, alfo etwa als Mindeftfläche auf-zufaffen find, fo daß in diefem Flächeninhalt auch die Entfernung von Treppe zu Treppe geboten ift.

Die Gefchäftsräume werden für den Quadratmeter Fläche vermietet, was dazu führt, möglichft an Säulen innerhalb derfelben zu fparen und letztere mög-lichft dünn zu gehalten. Es ift dies auch ein Grund, weshalb im allgemeinen Eifenpfeiler vor Eifenbetonpfeilern vorgezogen werden.

Das Großhandelshaus enthält vor allen Dingen Warenlager, die von den . Fabriken wieder aufgefüllt werden. In vielen Fällen unterhält das Gefchäft felbft Fabriken oder es ift im Großhandelshaus ein kleiner fabrikmäßiger Betrieb vorhanden. Dafür ift alfo von vornherein Sorge zu tragen, daß die Möglichkeit dazu geboten wird, kleine Mafchinen aufzuftellen, Transmiffionen anzubringen, Wafferzu- und -abfluß an möglichft vielen Stellen anzulegen und überhaupt alles herauszuholen, um einen möglichft großen Spielraum dem Mieter zu gewährleiften.

Im Großhandelshaus bleibt kein Raum unbenutzt und ift es Aufgabe des Architekten, das Gebäude fo zu gehalten, daß es eine möglichft gute Rente abwerfe. Für die einzelnen Gefchoffe kommen alle nur möglichen Gefchäfte in Betracht. Es feien hier einige erwähnt, wie fie vorhanden find, um einen Begriff von den Arten zu geben: da ift ein Lampengroßgefchäft, das ein großes Lager enthält, wo unzählige Arten von Lampen von der Decke herunterhängen. In demfelben Haufe befindet fich eine kleine Knopffabrik, wo die erforderlichen Wellen und Transmiffionen den Raum durchqueren und die kleinen Mafchinen in ftändigem Betrieb find. Anderswo finden wir einen Konfektionsbetrieb, wo Blufen und Kleider für junge Mädchen auf Lager gehalten werden. Hier find noch Näherinnen bei der Arbeit, um die Stücke, die von Heimarbeiterinnen außer dem Haufe genäht werden, fertig zu machen. Hier wiederum ift ein Mufterlager für Mafchinen oder eine Lederwarenfabrik, wo Albums und dergl. hergeftellt werden ufw. Das eine ift bei allen dielen Anlagen feftzuftellen, daß die innere Einteilung und Einrichtung vom Mieter zu tragen find, fo daß der Vermieter nur die nackten Räume abgibt und die Möglichkeit, Waffer-, Gas- oder elektrifche Abzweige irgendwo anzu-fchließen. Die Bodenräume werden zweckmäßig dem graphifchen Gewerbe zugeteilt, wobei Oberlichte ganz hervorragende Dienfte leihen. Die Keller werden möglichft auch dem Zwecke des Haufes dienftbar gemacht, etwa als Lederkeller, Bananen-, Butter- oder Käfe- und Weinkeller. Es ift daher nötig, daß der Keller kühl fei, alfo für die Zentralheizung nur die Dachverteilung in Frage kommt.

Das Großhandelshaus ift ftets als ein Gebäude ohne Wohngefchoffe anzufehen, wo überhaupt niemand wohnt, felbft der Pförtner nicht. Für die Bewachung des Haufes ift tagsüber dem Pförtner neben dem Eingang ein Raum zur Verfügung zu hellen, von dem er überfehen kann, wer ein- oder ausgeht. Des Nachts ift ein Wächter im Haufe, der feine nächtlichen Runden macht und auch im Pförtnerzimmer fich aufhalten kann. Beide wohnen aber anderswo.

Zu einem folchen Haufe gehört natürlich ftets eine Zentefimalwage im Hofe und eine Fahrradftation. Ferner ift zu erwähnen, daß die Entfernung des Mülls fehr wichtig ift. Entweder wird der Müll im Keller verbrannt, wohin er vom Hofe aus eingefchüttet wird, oder er wird in einzelnen Zeitabhänden von anderer

59-

Einrichtung.

Fig. 170.

1-

Ausfahrt

>-    £ infah ré

Anlage von Treppe und Aufzug in Sandmann's Hof in Berlin.

(Eigene Zeichnung des*Verfaffers.)

Fig. 171.

Xof

Anlage von Treppe und Aufzug in Bergmann’s Hof in Berlin. (Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Seite abgeholt. Jedenfalls darf er aber nicht unnütz im Haufe verbleiben, denn die Reinlichkeit muß zu den oberften Grundfätzen gehören.

Grundlegend für die Einrichtung des Großhandelshaufes ift — ähnlich wie beim Warenhaus — ein Mafchenfyftem von Stützen und Unterzügen, das nur als konftruktive Notwendigkeit anzufehen ift. Grundlegend find ferner die Verkehrswege für Waren und Perfonen von der Straße her in die Höfe und von da in die Stockwerke zu den einzelnen Gefchäften.

Grundlegend find weiter die Forderungen des Kaufmanns, überall gutes Licht zu bekommen und die Möglichkeit zu haben, möglichft frei in der inneren Einteilung durch Zwifchenwände <■ fich bewegen zu können. Es ift auch dafür zu forgen, daß große Laften von den Decken überall getragen werden können.

Die grundrißliche Einteilung hängt aber wefentlich vom Zufchnitt des Grundftückes ab, wie wir fpäter bei den einzelnen Beifpielen fehen werden. Charakteriftifch für Berlin find ja die fchmalen, tiefen Grundftücke, während wieder an anderen Orten größere Breite und weniger Tiefe vorherrfchend find. Daher ift das Großhandelshaus zweckmäßig auch nach den einzelnen Städten zu betrachten, in denen es liegt. Es ergeben fich in allen Fällen aber Höfe, die mittelft Durchfahrten untereinander verbunden "find, und in Verbindung mit beiden die Aufzüge und Treppen.

In diefem Zufammenhang wäre zu erwähnen, daß es fehr wichtig ift, daß ein Stauen des Laftverkehrs verhindert wird. Das will fagen, daß die Aufzüge und Treppen nicht unmitteibar von den Durchfahrten ausgehen follen, da es fonft vorkäme, daß ein Laftwagen, von dem Ware ausgeladen wird, während diefer Manipulation den Verkehr verftopfen würde. Eine folche Anlage ift auf Fig. 170 abgebildet und leicht zu erfehen, welche Schwierigkeiten entftehen können, wenn ein großer Verkehr fich entwickelt. Eine wefentlich beffere Anordnung ift die auf Fig. 171. In diefem Falle ift der Aufzug mit der Treppe vereinigt und von den Durchfahrten gar nicht berührt. Treppe und Aufzug find im Hofe an die Seite gedrückt, ohne jedoch Räumlichkeiten, die zu kaufmännifchen Zwecken dienen follen, Licht zu nehmen. Ein folcher Übelftand entfteht, wenn Aufzug und Treppe nach Fig. 172 angelegt find, fo daß derartige verdunkelte Räume nicht fehr begehrt werden. Eine fehr empfehlenswerte Anordnung wäre die auf Fig. 173 dargeftellte, was allerdings auch mit der ganzen Grundftücksaufteilung zufammenhängt, indem Zwifchendurchfahrten die einzelnen Höfe miteinander

verbinden, ohne jedoch die allgemeinen Verkehrswege irgendwie zu beeinflußen.

Die Fahrftühle find hauptfächlich für Waren beftimmt, müffen daher ftabiler eingerichtet fein als in Wohnhäufern, und find l,50X2,50ra groß zu bemeffen. Sie müffen unter Umftänden nach zwei Seiten aufgehen, wie aus den oben aufgeführten Fig. 170—173 zu erfehen ift. Außer diefen Warenaufzügen wird oft eine Hebebühne verlangt, um die größten Gegenftände entweder in den Keller oder

bis ins oberfte Stockwerk zu befördern, kann es doch Vorkommen, daß beifpiels-weife ein Automobilgefchäft in einem oberen Stockwerk fich einmietet und dort oben Wagen auf Lager hält oder Probeftücke auf-ftellen will. Eine folche Hebebühne ift mit 5x2,50m zu dimenfionieren und für etwa 2000 ke Belaftung zu konftruieren. Es kann auch Vorkommen, daß ein voll-ftändig befpannter Wagen mit irgendwelchen Waren beladen in die Hebebühne einfährt, um die Ware nach einem oberen Stockwerk zu führen. Die Pferde werden im Hofe ausgefpannt, bleiben auch da, während der ganze Wagen hinaufbefördert wird und dort auf dem Stockwerk voll in die Räume hineingerollt wird. Ift der Wagen ausgeladen, kommt er wieder hinunter, wird wieder an-gefpannt und fährt von dannen. Außerdem können innerhalb eines Haufes, das einem Gefchäft gehört, kleine Warenaufzüge oder Paternofterwerke Vorkommen, die die betreffenden Waren automatifch in die einzelnen Stockwerke abwerfen, wie beifpielsweife im Haufe Klöpper in Hamburg.

Die Entfernung von Treppe zu Treppe ift fo zu bemeffen, daß jedes Gefchäft zwei Treppen benutzen kann, um im Falle einer Verqualmung des einen Treppenhaufes bei einem Brand noch einen anderen Rettungsweg zu haben. Im übrigen find die Treppen ftets zwei- oder dreiläufig anzulegen, während Wendeltreppen vermieden werden follen.

Außer Treppen und Aufzügen find Notleitern an den Hoffronten einzurichten, auch um im Falle der Gefahr Rettung zu haben. Es fei noch erwähnt,

Fig. 172.

Q es cka.fis raurrt~

o_

o.

i M' ■

Anlage von Treppe und Aufzug in Spindler’s Hof in Berlin.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Fig- 173-

XaupthoJ-

Ti n%

//ebinhof

’ Anlage von Treppe und Aufzug im Andreas-Hof in Berlin.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

nur

daß Kellertreppen nur vom Hofe aus beginnen und die eigentlichen Treppen-häufer nicht fortführen dürfen.

Außer den Verkehrswegen, wie Treppe und Aufzüge, find die Aborte als ,/konrtante" Einrichtungen anzufehen, die von vornherein vom Architekten anzulegen find und keinerlei Wandlungen unterworfen find. Ihre Lage hängt natürlich ganz von der Grundftücksaufteilung ab, jedoch find lie dort unterzubringen, wo fie wertvollen Platz nicht einnehmen, alfo etwa dort, wo das Tageslicht nicht mehr intenfiv ift. Sie find zweckmäßig mit Treppen und Aufzügen zu vereinigen, wie aus den Fig. 170—173 erfichtlich ift oder aber man fchafft kleine . Lichthöfe, um die fie dann gruppiert werden. Die Fenfter find dann fo einzurichten, daß fie nicht von jedermann geöffnet werden können.

Gute Belichtung ift für Gefchäftsräume eine wichtige Forderung, die unbedingt inne zu halten ift. Die Erfahrung hat gelehrt, daß Doppellicht fehr günftig ift, was allerdings nicht immer gegeben werden kann. Bei einfeitigem Licht füllten die Räume nicht über 6m tief fein, während bei Doppellicht etwa 16m die äußerfte Grenze ift. Die Fenfter find fo anzulegen, daß fie bis zur Decke reichen, um möglichft hohes Seitenlicht zu gewähren.

Trifft es fich aber, daß es dem Mieter zweckmäßig erfcheint, den unteren Teil des Fenfters undurchfichtig zu gehalten, fo wird die Scheibe mit Ölfarbe geftrichen. Diefer Fall tritt ein, wenn die innere Anordnung des Gefchäftes fo ift, daß die in dem betreffenden Raume befchäftigten Perfonen keine Möglichkeit haben follen, vom Fenfter aus nach gegenüberliegenden Fenftern im Hofe auszufchauen, um fich mit dort befindlichen Leuten zu unterhalten oder gar Liebesfäden zu fpinnen, was alles für die gefunde Fortführung der Arbeit hinderlich fein müßte.

Um großes Licht den Räumen zu fpenden, wurde urfprünglich die ganze Fläche zwifchen den Frontftützen in Glas aufgelöft. Das hat fich infofern als unpraktifch erwiefen, als der Mieter beim Aufheben von Zwifchenwänden entweder auf die Entfernungen der Frontpfeiler angewiefen war, oder die Wände unter Umftänden mitten ins Glasfenfter reichen mußten. Es hat fich daher als praktifch herausgeftellt, die Fläche zwifchen den Frontpfeilern durch dünne maf-five Stützen zu unterteilen derart, daß etwa lm als Grundmaß der Teilung angenommen wird. Die Entfernung der Frontpfeiler voneinander wird meift in denfelben Maßen genommen wie bei den Warenhäufern, alfo etwa 4,50 —5m. Der Grund dazu liegt einesteils darin, daß im Erdgefchoß vielfach Ladengefchäfjte untergebracht find, für deren Schaufenfter und deffen Dekorierung der Kaufmann folche Maße bevorzugt, anderenteils aber im Großhandelshaus vielfach Waren in Regalen aufgeftapelt werden, die zweckmäßig 4,50—5m auseinander ftehen, während zwifchen ihnen Tifche Platz finden, die da oder dort auf Rollen an die-felben gefchoben werden Tollen oder nur zum Auslegen der Ware beftimmt find. Die Gänge an den Kopfenden diefer Regale müffen 2—2,5om breit fein, um einem Handwagen beim Drehen Platz zu gewähren, wie überhaupt die Ware innerhalb der Gefchäftsräume mittelft Handwagen bewegt wird.

Als Stockwerkshöhe kann angenommen werden, daß 4m von Fußboden zu Fußboden reichlich find. Als Durchfchnittsmaß könnten etwa 3,75ra gelten. Im Keller dürften 3m als Mindeftmaß angefehen werden.

Die Bodenräume find möglichft frei und luftig anzulegen, fo daß alfo eine Dachkonftruktion gewählt werden foll, die möglichft keine hindernden Konftruk-tionsteile enthält. In diefer Beziehung ift der Eifenbeton lehr vorteilhaft und kann empfohlen werden.

Im Großhandelshaus werden in vielen Fällen die an der Straße liegenden Räume an Ladengefchäfte vermietet. Ift das aber nicht der Fall, fo daß auch an der Straße Großgefchäfte eingemietet find, fo ift vom Schaufenfter ganz abzufehen und werden die Fenfter fo eingeteilt, wie es oben erörtert wurde. Da nun aber der Großhändler kein Intereffe hat, daß das Publikum von der Straße her in feinen Betrieb fchaue, fo find die Fenfterbrüftungen fo hoch zu legen, daß dies verhindert wird oder es wird auch das Erdgefchoß höher über dem Bürgerfteig, etwa 1,50—2ra, angelegt.

Die Zwifchenwände innerhalb des Gefchäftes felbft unterliegen ganz dem

Fig. 174.

Wunfche des Mieters. Es hat fich indes als zweckmäßig herausgeftellt, fie in Holz und Glas fo zu gehalten, daß der Inhaber auf allen feinen Wegen in die einzelnen Abteilungen blicken und dadurch die befchäf-tigten Perfonen ftändig kontrollieren kann (Fig. 174). In anderen Fällen werden die Zwifchenwände durch Regale hergeftellt, die als Warenlager benutzt werden.

HB--

JdM]

itSDD-U

D M

Die Räume, die abgeteilt werden, find ganz verfchiedener Art und hängt dies mit der Warengattung, die hier in Betracht kommt, zufammen. Darauf wird in den verfchiedenen Beifpielen weiter eingegangen werden. Es hat fich in manchen Fällen jedoch gut eingeführt, einen eleganten Empfangsraum einzurichten, wo der Kleinhändler in vornehmer Weife fich nieder-laffen und das Gefchäft in Ruhe und Gemütlichkeit abwickeln kann. Befonders in Konfektionsgefchäften ift dies der Fall, aber auch in Galanteriewarengefchäften • oder überhaupt in Gefchäften von großem Umfange.

Wandteilungen in Spindler's Hof in Berlin.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Es fei hier befonders auf die Großgefchäfte Hamburgs gewiefen, wie Klöpper und Rappolt. Es fei auch hier darauf hingewiefen, daß fehr große Gefchäfte befon-dere Räume für das Hauptkontor, die Kaffe, die Zimmer der Inhaber und die Packräume enthalten.

Eine fehr wichtige Sache ift die prak-tifche Anordnung von Waffer-Zu- und Abfluß, ebenfo von Gas- und elektrifchen Leitungen. Das muß fo gefchehen, daß jederzeit für jeden Mieter diefe Angelegenheiten gut und leicht auszugeftalten find. Es ift zu bedenken, daß folche Anfphlüffe für kleine Betriebe notwendig find, beifpielsweife für eine Färberei oder Buchbinderei, dann zur Anlage von Frühftücksräumen für die Angeftellten, wo Gelegenheit zum Kaffeekochen geboten werden foll. Empfehlenswert ift es, die Stützenkonftruktionen des Haufes dazu zu benutzen und jeweils die Vertikal-Leitungen damit zu vereinigen, natürlich nicht an jeder Stütze, aber doch fo oft, daß möglichft allen eventuellen Wünfchen des Mieters Rechnung getragen werden kann. Von folchen Vertikalfträngen kann dann horizontal abgezweigt werden.

Die Heizung muß unbedingt gut fein, fonft ift der Befitzer ein verlorener Mann. Es wird Niederdruck-Dampfheizung bevorzugt, deren Strangverteilung im Dache erfolgt, um die Keller vom Einfluß der Wärme ganz unberührt zu laffen.

6o.

Konftruktives.

6i.

Bauplatz.

Das ganze Pfeilerfyftem im Haufe wird entweder in Eifen oder in Eifen-beton hergeftellt. Die Eifenkonftruktion hat den Vorteil der fchnelleren Ausführung und auch, daß mit Leichtigkeit an Säulen oder Trägern irgendwelche andere Eifenkonftruktionen angefetzt werden können. Man denke beifpielsweife an die Anlage von Transmiffionen, oder wieder, daß ein Gefchäft fich in zwei Stockwerken einmietet und für feine Zwecke eine eiferne Wendeltreppe von einem Gefchoß zum anderen anlegt. Durch das eiferne Konftruktionsfyftem der Decke ift es dann leichter einzurichten als durch eine reine Eifenbetondecke, deren • horizontale Verfpannung durch ein folches Verfahren ftark beeinträchtigt würde. Eifenbeton ift auch fehr hellhörig, was gerade beim Unterbringen von kleinen Betrieben zu Unannehmlichkeiten führen muß. Eifenbeton ift zwar billiger als Eifen, aber hat noch den Nachteil, daß die Stützen dicker werden, als die aus Eifen, welch letztere felbftverftändlich teuer- und glutficher zu umhüllen find. Der Vermieter rechnet aber mit jedem Quadratmeter und fo neigt er eher zur Eifenkonftruktion, als zum Eifenbeton. Es ift auch zu bemerken, daß in unterer fchnellebigen Zeit das Alter eines folchen Haufes unter Umftänden gar nicht fehr groß ift. Man hat es in Berlin erlebt, daß große, wertvolle Großhandelshäuf er nach 20 Jahren fchon abgeriffen wurden, um auf ganz anderer Grundlage neu aufgebaut zu werden. Entweder hatte der Wert der Gefchäftslage fich verändert, fo daß jetzt ein Kino mit Café und Reftauration rentabler er-fchien oder das Haus war in der kurzen Zeit fchon veraltet. Ein Haus in Eifenkonftruktion abzureißen, ift aber wefentlich leichter als ein folches in Eifenbeton. Man fpricht auch davon, daß das Eifen nach der Abmontierung nochmals verwendet werden kann, doch damit ift es nicht foweit her und könnte der Abbruchswert des Eifens nicht ausfchlaggebend fein.

¹

Oalleria Vittorio Emanuele in Mailand (Fig. 163 —166⁵²) wurde 1865—67 von Mangoni am Domplatz errichtet.

Diefe Paffage, in Kreuzform erbaut, ift ein prächtiger Bogengang von 14,50« Breite. Die Länge der fich rechtwinkehg durchfchneidenden Kreuzarme beträgt 195«, bezw. 105«. Die im Schnittpunkte errichtete Glaskuppel hat einen Durchmeffer von 39 « und eine lichte Höhe von 50 «. Die Gemälde im Kuppelraum ftellen vier Weltteile mit Wiffenfchaft, Induftrie, Kunft und Ackerbau vor.

Diefer prächtige Bau, der vier Straßen miteinander verbindet, hat im Erdgefchoß Schauläden und Cafés, darüber Gefchäftsräume und Wohnungen. Die treffliche Lüftungseinrichtung macht die Galerie im Sommer zu einem der kühlften Spaziergänge.

Alle Fußböden follen fo konftruiert werden, daß fie für jeden vorkommenden Fall ftark genug find. Es ift daher nötig, fie für eine Belaftung von 500 ks pro Quadratmeter bei io fâcher Sicherheit herzuftellen, und zwar in ihrer ganzen Ausdehnung. Es wird auch dann oft genug Vorkommen, daß fie vom Mieter doch noch überlaftet werden. Zum Beifpiel wird der Befitzer einer Druckerei weiter niemand fragen, wenn er Papier in großen Mengen aufftapelt, wo es ihm gerade paßt, fo daß gerade bei diefer Ware eine Überlaftung fehr wohl möglich ift.

Als Fußboden ift Zementeftrich zu empfehlen, der dann für Bureaus mit Linoleum belegt werden kann und für Betriebe mit Afphalt. Im Falle aber das Haus nur für Konfektions-Großgefchäfte errichtet wird, wo die ganze Handhabung fauber bleibt, fo ift Riemenboden vorzuziehen. Es ift auch zu bedenken, daß in allen Fällen die Ware mittelst Handwagens im Gefchäfte bewegt wird, alfo ein fefter Untergrund notwendig ift, was bei Linoleum nicht in dem erforderlichen Maße der Fall ift.

Für die Auswahl des Bauplatzes ift vor allen Dingen in Betracht zu ziehen, daß in den meiften Fällen das Großhandelshaus aus fpekulativen Gründen erbaut wird. Es muß alfo die Gegend für die Mieter wertvoll fein, infofern als fie eine gute Abwickelung ihres Gefchäftes vorausfehen. Man wird fich einesteils davon leiten laffen müffen, ob die Transportverhältniffe von der Bahn günftig find, alfo wird die Nähe des Güterbahnhofes von Wert fein. Andernteils wird man gern eine Gegend wählen, wo gewohnheitsmäßig fchon ähnliche Anlagen beftehen. Betrachtet man beifpielsweife die Entwickelung des Großhandels in Berlin, fo wird man gewahr, daß das Zentrum der Stadt bevorzugt wird, das fich um den

Bahnhof Alexanderplatz gruppiert, der ja auch der Hauptgüterbahnhof der Stadt ift. Abgefehen davon haben fich die Großhandelshäufer in Gruppen konzentrier^ fo daß die Konfektion nahe beieinander liegt, ebenfo die Luxus- und Galanteriewaren, die Druckereien und Ledermanufakturen, die Färbereien ufw. In Hamburg find die neueften Großhandelshäufer ebenfalls in der Nähe des Hauptbahnhofs entftanden, abgefehen von den Anlagen, die fpeziell mit dem Überfeehandel zu tun haben und die Nähe des Hafens bevorzugen. Von Einfluß für die Auswahl des Bauplatzes dürfte noch der Umftand fein, daß für den Großhandel fchmale Front und große Tiefe vorteilhaft find, zum Unterfchied von Waren-und Kaufhaus, das eine große Frontentwickelung für die Schauftellung der Ware beanfprucht. Es ift zu bedenken, daß der Bodenpreis an der Straße immer teurer ift als auf Hinterland und daß für den Großhändler die Straßenfront als folche wertlos ift.

Im äußeren Aufbau fpiegelt fich das Syftem der inneren Einteilung in den Frontpfeilern wieder, die aus dem Mafchenwerk der Konftruktion hergeleitet werden. Andernteils find die gleichwertigen Gefchoffe als horizontale Teilungen fichtbar. Dazwifchen ift das weiter oben gefchilderte Syftem der Fenfter, die in kleinen Gruppen von je lm für die Einheit wie ein Mufter die Faffade überziehen. Im Erdgefchoß find die großen Durchfahrten als Eingänge befonders hervortretend.

Als urfprünglich die Fenfter in ihren ganzen Breiten als Glasfläche behalten wurden, führte es fich ein, daß die Gefchäftsinhaber daran ihre Firmen und Ware in Ölfarbe anpriefen, fo daß ein folches Haus überfät von Namen zu einem In-feratenblatt wurde. Derartige überaus häßliche Erfcheinungen find in allen Groß-ftädten zur Genüge zu fehen. Wir haben aber allen Grund, alles zu tun, um auch in diefer Beziehung die Reklame zu veredeln, indem die Kunft fie in Bahnen lenkt, die, ohne dem Kaufmann zu fchaden, der Erfcheinung der Stadt keinen Abbruch tun. Wie das Schaufenfter der Ladengefchäfte immer mehr zu einer Zierde unterer Straßen geworden ift und kein moderner Menfch diefe oft fehr gefchmackvollen Ausheilungen in den Verkehrsftraßen miffen möchte, fo muß die Reklame der Großhandelshäufer als Schriftreklame vom Künftler in die Hand genommen werden. Er wird ihr den richtigen Platz anweifen, in dem äußeren Aufbau direkt dafür befondere Gelegenheiten fchaffen, damit auch in der Reklame der Grundfatz zufchanden wird, daß derjenige am weiteften kommt, der am lauteften fchreit, fondern auch hier eine vornehme Gefinnung Platz greift, die dafür fpricht, daß eine vornehme Gefchäftswelt in den Gebäuden lebt, der man mit Vertrauen fich nähern darf. Die Zwifchenteilung der großen Fenfter-öffnungen hat fchon in diefem Sinne gut gewirkt, wie befonders in den neueren Schöpfungen Hamburgs zu erfehen ift, und möchte man wünfchen, daß diefe Bahn weiter verfolgt würde.

II. Beifpiele.

Wenn nun Beifpiele von Großhandelshäufern gegeben werden follen, fo er-fcheint es zweckmäßig, einesteils befondere Entwickelungen in einzelnen Städten zu verfolgen, andernteils auch verfchiedene Warengattungen, die dem betreffenden Gefchäft zugrunde liegen, in ihren charakteriftifchen Bedingungen für Betrieb und Einrichtung des Haufes zu kennzeichnen.

Es möge in erfter Linie die Entwickelung in Berlin vorgeführt werden, wo der Großhandel heute eine fehr intenfive Bedeutung angenommen hat.

62.

Der äußere Aufbau.

Gj

üiUU

jtnwwjwmW^)

9 W 1

r| I

>■>

Tf

trrv™)$

T~$.

fr

3#-'

Erdgefchoß.

Sandmanns-Hof in Berlin.

vrlnp

11

rr^g

jT»vc*t/»3Tri/ï>'4aJ'|p

fr

|™P|)É

fs

~at

•^^3 —

T*“"¹#}    /VVOJï^^⁴*^-I vwrjy»>4n^

Fig. 176.

Obergefchoß.

/■A

-+-

Fig- 175-

i

A.

53^-

fr

rx’iHg

'Ht5

1^1

W^*

__

11 —

i

o/r'tf

~~rs

j'u*r°3

VTÜ

In Berlin ift eine umfangreiche Errichtung von Großhandelshäufern ent-ftanden, die heute meift von Gefellfchaften ausgeht, die auf Spekulation Gebäude für folche Zwecke herftellen. Ihren Anfang nahm die Bewegung darin, daß in den goer Jahren erft alte Wohnhäufer dafür umgebaut wurden, in die dann Großhandelsgefchäfte und Kleininduftriebetriebe einzogen, doch zeigte fich baM daß dies keine geeignete Grundlage für deren Unterbringung war. Als einer der erften baute dann Herr Sandmann in der Alexandrinenftraße für feine eigenen Betriebe und zur Vermietung an andere Intereffenten einen Neubau, den Sandmanns-Hof. Als fich zeigte, daß diefe Spekulation Erfolg hatte, taten fich einige

Deutfchland.

Fig. 177.

-,

*ft

ii

Ulli

!"

Sandmanns-Woi in Berlin.

Freunde zufammen und verfuchten, ähnliche Häufer zu errichten, bis fchließlich die Baugefchäftswelt fich diefes Zweiges bemächtigte, der heute in verfchiedenen Aktiengefellfchaften verkörpert ift, wie die Union A.-G., die Kontorhaus A.-G. und andere.

Bei der Entwickelung des Großhandelshaufes in Berlin fieht man deutlich das Beftreben, den Räumen eine immer beffere Belichtung zu geben, ohne die Ausbeutung des Grundftücks zu vernachläffigen. Auf diefer Grundlage möchte folgende Einteilung wahrgenommen werden, die am klarften diefe Prinzipien verfolgt:

1) Einteilung mit Quergebäuden und doppelfeitigen Seitenflügeln mit rechtwinkligen Ecken.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

2)    Einteilung mit Quergebäuden und doppelfeitigen Seitenflügeln mit ab-gefchrägten Ecken.

3)    Einteilung mit Quergebäuden und einfeitigen Seitenflügeln.

4)    Ganz freie Lage des Gebäudes mit Doppellicht.

Der Sandmanns-Hoi (Fig. 175—178) ift auf einem jener typifchen Berliner Grundftücke erbaut, die eine fchmale Front und eine große Tiefe aufweifen und gehört zu der erften Kategorie der Großhandelshäufer, bei denen das Grundftück eingeteilt ift in Quergebäude und doppelfeitige Seitenflügel mit rechtwinkligen Ecken und einer Anzahl Höfe. Er wurde am Anfang der goer Jahre erbaut.

Fig. 178.

>1

Das Vordergebäude enthält im Erdgefchoß einige Laden-gefchäfte und oben Wohnungen, während die beiden erften Seitenflügel zum Vorderhaus zu Wohnungen zugezogen find. Alle anderen Quergebäude und Seitenflügel find für Großgefchäfte angelegt, und zwar befinden fich im Erd- und Kellergefchoß die Gefchäftsräume des Herrn Sandmann felbft mit Hauptkontor,

Privatkontor, Konferenzzimmer,

Apparatenfaal,Expedition,Pferdeftall und Arbeiterfpeifefaal, während in den oberen Gefchoffen die Räume an andere Interef-fenten vermietet find, beifpiels-weife einem Lampen-Großge-fchäft, einer Knopffabrik ufw.

Aus dem Erdgefchoß-grundriß geht hervor, wie eine Doppeldurchfahrt die vier Höfe verbindet, wobei die rechte Durchfahrt als Einfahrt, die linke als Ausfahrt betrachtet wird. An diefen Durchfahrten find die Laftenaufzüge und Treppen angeordnet, welch letztere jedoch direkt vom Hofe zu betreten find und noch Perfonenaufzüge enthalten. Auch die Aborte find mit diefen Anlagen konzentriert, damit die Gefchäftsräume felbft dann möglichft klar und ununterbrochen fich entfalten können. Die Laftenaufzüge haben Ausgang nach zwei Seiten, ebenfalls gewähren die Treppen in den Gefchoffen Ein- und Ausgang nach zwei Richtungen. Betrachtet man nun den Grundriß nach dem Gefichtspunkte der Vermietung und nehme an, daß der eine Mieter A etwa 250 qm bekäme, ein zweiter Mieter B feinerfeits etwa 300 qm und der Grundfatz bliebe aufrecht, daß jedem Mieter zwei Treppen bei Feuergefahr zur Verfügung ftehen follen, fo müßte die Zwifchenwand, die die zwei Mieter trennt, mit einer nur im Falle der Gefahr zu öffnenden Türe verfehen fein, damit der Mieter B eine zweite Treppe erreichen könnte, während der Mieter A noch die Hintertreppe der Wohnungen zur Rettung zur Verfügung hätte. Bei einer folchen Vermietung würde jedes Gefchäft je zwei Aborte zugeteilt bekommen.

i.

sJm

trfj

iäSU-K-

iii

Miii!

Sandmanns-Uoi in Berlin.

mm

aauu

Hof i.

Hof. 3.

Fig. 179-

Hof 2.

~n =

Obergefchoß.

Bergmanns-Hoi in Berlin, alte Jakobftraße 20/22.

Die Fenfter der Gefchäftsräume find in ihrer ganzen Breite ungeteilt. Die lichte Tiefe der Räume felbft ift 4,40»“ bei ein-feitigem Licht und bei Doppellicht 11 m( während die Höfe etwa 13m Tiefe und Breite haben, fo daß die Lichtverhältniffe als recht gute angefehen werden können. Es wären nur etwa die Stellen bei M als weniger günftig zu betrachten, da die Hofecke einen Pfeiler enthält, der dem Lichteinfall bis dorthin hinderlich ift.

Das Äußere des Sandmanns-Hofes ift für das Großhandelshaus nicht charaktervoll, denn wie gefagt, es find Wohnungen nach der Straße zu untergebracht. Damals hat man es noch nicht gewagt, auch nach der Straße zu Großgefchäfte anzulegen, was fpäter ganz überwunden worden ift. Auch die Hofarchitektur kann nicht als glücklich angefehen werden, da fie in einer ganz verfehlten Formenfprache ihre Wirkung fucht, ftatt fachlich dem Zwecke dienen zu wollen.

Der Bergmanns-Hof (Fig. 179) ift nach ganz ähnlichen Grundfätzen erbaut, wie der Sandmanns-Hof, und ftammt aus dem Jahre 1904. Die Anlage befteht ebenfalls aus Quergebäuden und doppelfeitigen Seitenflügeln mit rechtwinkligen Ecken, wodurch vier Höfe entftehen, die den Gefchäften Licht fpenden.

Entgegen dem vorhergehenden Bei-fpiele ift allerdings hier keine Wohnung mehr im Haufe. Im Vorderhaufe find im

Erdgefchoß einige Läden vorgefehen, die jedoch nur als Mufterlager anzufehen find, nicht als Ladengefchäfte, da die Gegend fich für den Kleinhandel (Detailhandel) nicht eignet.

«-■i—*

Hof: i.

Die Treppen und Aufzüge find hier an den Seitenflügeln angeordnet derart, daß an der Brandmauer noch ein Gang verbleibt, der die Gefchäftsräumlichkeiten miteinander verbinden kann, falls ein Mieter feine Gefchäftsräume über die Treppenhausanlage zu vergrößern beabfichtigt.

Die Fenfter der Gefchäftsräume find

nach den Höfen zu im Bergmanns-Hoi auch in ihrer ganzen Breite ungeteilt. Die lichte Tiefe der Räume beträgt bei ein-feitigem Licht 6,60® und bei Doppellicht 13,20».

-#4-^

Der Bergmanns-Hof ift ein Eifen-bau, deffen Decken im Vorderhaus als glatte Klein’loht Decken ausgeführt find, da diefe Räumlichkeiten für Kontore dienen

Tollen, während überall fonft gewölbte preußifche Kappen als Decken gewählt find, indem mit kleinen Fabrikbetrieben gerechnet wurde. Es ift alfo hier von vornherein eine Differenzierung in der Benutzung der Räume vorgefehen.

Es wäre noch zu erwähnen, daß Abfälle von Papier und derartiges jeden Tag abgefahren und verkauft werden, was aber jeder Mieter für fich be-forgt.

Als Gefchäfte kommen in Frage außer demjenigen des Herrn Bergmann felbft, der eine Brief-umfchlagfabrik betreibt, Exportfirmen, Niederlagen von Fabriken, die in der Provinz ihre Betriebe haben, Mufterlager und ähnliches.

>*>

Das Dachgefchoß ift überall mit Oberlichtern verfehen und dient als Lager, wobei die Dach-konftruktion fo gewählt ift, daß nur fehr wenige Stützen im Raume ftehen, fo daß die Regale in ihren Gerüften ganz frei und regelmäßig aufgef teilt werden können.

Handelsftätte Belle-Alliance in Berlin.

Obergefchoß.

Lichthof

Räume.

Geschäfts -

0S'f

Fig. 180.

Die Höfe find ganz in weißer Glafur herge-ftellt und machen dadurch einen außerordentlich Tauberen Eindruck, wie überhaupt in dem Haufe Ordnung und Sauberkeit peinlich innegehalten werden, da diefe Eigenfchaften als erfte Bedingungen für eine gute Vermietung ange-fehen werden.

Das Erdgefchoß hat eine Höhe von 4,50 m, während dieObergefchoffe 3,75 m hoch geftaltet find.

Das Haus befitzt eine eigene elektrifche Zentrale, die elektrifche Kraft den Mietern gegen Entgelt abgibt. Zudem wird noch weiter elektrifche Kraft an andere Konfumenten abgegeben, fo daß ein rentables Nebengefchäft dadurch entfteht.

Tagsüber ift ein Pförtner im Haufe, und des Nachts hat ein Nachtwächter die Aufficht zu beforgen, doch wohnt keiner der beiden im Gebäude, fondera irgendwo außerhalb.

Lief) t hof

tszt

Räume.

Geschäfts -

Jfof3.

■»

'9 w neu

Geschäfts ■

jtf

9.*°

l**

C3E

Jl I__!

7«* —--\

Jl_1__■

JbofrrmcirbcĄaJY’

8.°°

śhatyof -*££>?/ *~Z-

Fig. l8l.

-5 $«

jreirn-Z&ÿ- -^V il

r"V‘

IJŒ!"

ÏXtofyen e 1 nsrjaffi j

P*»'*-

-si*. t>9

’i

y*\oa

D$auj>t- Jjof. >t:/.j    «

ł<M

1«

Jl-1-1 I

H'i»

IllSmüi!!

Erdgefchoß.

Gefchäftshaus an der Neuen Friedrichftraße und Schicklerftraße in Berlin.

I liłttrr

Ir

f-

»s. C

•♦.i

Obergefchoß.

Gefchäftshaus an der Neuen Friedrichftraße und Schicklerftraße in Berlin.

■p

\'⁽"A

' a/ot

f •*• /oqO.fAe^

m/ •

Fig. 182.

-t

r/

•a

Die Handelsftätte Belle-Alliance in Berlin ift mit der Union Baugefellfchaft auf Aktien zu einer Doppelgefellfchaft vereinigt. Das Gefchäftshaus in der Köpe-nicker Straße 55 (Fig. 180) ift eine der vielen Anlagen, die diefer Doppelgefellfchaft gehören. Es ift auf Hinterland eines älteren Wohnhaufes errichtet, fo daß an der Straßenfront von dem Großhandelscharakter nichts erfcheint. Die Anlage gehört

Fig. 183.

ft

J5a/rjr

_L.

s    -^nr

-j---

A Ji’öäy/nm.

+ 4- f

■44

biTrt

tL.fuy.

__;

‘■tri:

l-nr-rn

J&fg.

iS

■y5<y~jr

jSo/j:

44

l'

Se»e6àf/9

44-

Jt’numc

Çfar/5rif/3

44

1t”

Lj___

kl -Cöov/---,

Üli

»,

*    4-

k\

I!

4- -f-    -4

4-

&9c4à/rr*

SeecÆôf/o J?â urne

N2 11-12.

N2 9-10.

1=1*4^* ti‘"*dP=Mfc=M*4=^

¹    N® Ï3.

- jEggf n f i n f f j r

Erdgefchoß.

Spindlers-Hof in Berlin.

Arch. : Kayser u. v. Großheim.

in ihrer Einteilung der zweiten Gruppe an, mit Quergebäuden und doppelfeitigen Seitenflügeln mit abgefchrägten Ecken. Der Grund, die Hofecken abzufchrägen, war der, befferes Licht in die Räume gelangen zu laffen. Außerdem find kleine Lichthöfe an den Brandmauern angeordnet, wo die Belichtung am ungünftigften ift, um die die Aborte gruppiert find.

Die Treppenhäufer mit Perfonenaufzügen find an den Hoffeiten, während die Warenaufzüge mitten an den Hoffronten vor einem Fenfter ftehen. Diefe Anordnung wird von kaufmännifcher Seite ftark getadelt, weil die dahinterliegenden Räume verdunkelt werden.

Die Fenfter find in ihrer ganzen Breite offengehalten. Die Tiefe der Räume ift bei ein-feitigem Licht 5,50 m im Lichten, und bei Doppellicht 12,50 m. Die Grundrißeinteilung ift übrigens eine fehr klare und vorbildliche Leiftung.

Das Gefchäftshaus in Berlin, Neue Friedrichftraße und Schicklerftraße, ift Eigentum der Kontorhaus A.-G. (Fig. 181 u. 182). Es ift ein Eckhaus und im Zentrum der Stadt in naher Verbindung mit dem Bahnhof Alexanderplatz und

Fig. 184

■:-°4

l-

ÿitwmm

«.

; +-

-î

.1

rr

? rî

4-

jOo/'E

L-4--

-r-4

(f

4-

4TTi

< -f

§rjrOn /rr, f

4-

? 4 -+■    *

I-A*v

4'

jOf*

P’—f

-0O/-T

.L

f +    -4

4-

-4

-4-

ii

rT*T'

4-

-f-

-f-

4-    4-

+ 4-

u*o/-jr

*V—»

----f- -= t- -*•*- -

-f]    4-

4=

-4

4-

fa

(ê Soj-. -i

if-i;

r¹

"f“    *

A.

$tac<9*î/Y0 A»« <w#.    ^

4-

Die Fenfter haben an der Außenfront die weiter oben bereits befprochenen maffiven Unterteilungen, während fie an den Hoffronten meift ganz aufgelaffen find. Die Raumtiefen find bei einfeitigem Licht, das ohnehin fehr wenig vorkommt, 7ra und bei Doppellicht 12 m.

Der äußere Aufbau ftellt einen Pfeilerbau dar, der in fachlicher Weife den Zweck des Gebäudes zum Ausdruck bringt.

Der Spindlers-Uoi in Berlin, Wallftraße 9 — 13, ftammt aus dem Jahre 1903 und wurde von Kayser und v. Oroßheim erbaut Die Lage diefes Gefchäfts-haufes, wenige Schritte vom Spittelmarkt, wo das große Verkehrsleben kräftig pulfiert, wo die Untergrundbahn eine Halteftelle hat und die bedeutendften Linien der Straßenbahn fich kreuzen, nicht weit vom Alexanderplatz, muß als eine fehr günftige bezeichnet werden (Fig. 183 u. 184).

In feiner Grundrißeinteilung gehört auch der Spitidlers-Woï zur zweiten Gruppe von Großhandelshäufern. Aus den wiedergegebenen Grundriffen geht

Fig. 185.

bsvt

N93ST

W?HE

“N9I

Erdgefchoß.

1:1000

20

30

40

+

so⁻

Gefchäftshaus Kaifer-Wilhelm-Straße, Rofenftraße und Neue Friedrichftraße in Berlin⁵⁴).

Arch.: Kayser u. v. Großheim, fowie March.

hervor, daß die Hofecken abgerundet find und keine Pfeiler hier Vorkommen, die den Lichteinfall behindern.

Die Treppen find fo verteilt, daß einige derfeiben von den Durchfahrten zugänglich find, wo auch Perfonenaufzüge vorhanden find, während andere Treppenhäufer an den Hoffeiten fich befinden, mit denen auch die Aborte vereinigt find. Die Laftenaufzüge find frei im Hofe vor einer Fenfterachfe.

Die Raumtiefen find bei einfeitiger Belichtung 6,50 m und bei Doppellicht 14,35 m. Die Einteilung ift derart, daß meift Doppellicht gewährt wird.

Das Haus unterhält eine eigene Kraftzentrale, die den Strom an die Konfumenten gegen Entgelt abgibt. Ebenfalls befteht ein eigenes Pumpwerk aus Tiefbrunnen.

An Miete wurde im Jahre 1915 bezahlt pro Quadratmeter 15—18 Mark. Alfo hatte ein Gefchäft mit 150 qm — das als Minimum anzufehen ift — jährlich 2250—2700 Mark Miete zu entrichten.

Die Fenfter find maffiv unterteilt, was nicht nur für die praktifche Benutzung fich als vorteilhaft erwies, fondern auch für die äußere Erfcheinung. Im Erd- und I. Gefchoß find allerdings diefe Teilungen vermieden, da man die Möglichkeit beiaffen wollte, hier Ladengefchäfte mit Schau-fenftern unterzubringen.

Im Spindlers-Hof gehören die meiften Mieter der Konfektion an. Solch Konfektions-Groß-gefchäft befchäftigt oft außer dem Haufe zum Nähen der betreffenden Stücke Zwifchenmeifter,. die ihrerfeits wieder die Arbeit an Heimarbeiterinnen, als Näherinnen, abgeben, während im Haufe felbft dann die Waren nur noch den letzten Schliff erhalten, bevor fie zum Lager wandern. Meift handelt es fich nur um eine beftimmte Spezialware, beifpielsweife Blufen und Kleider für junge Mädchen oder anderes.

In der Konfektion wird großes Gewicht auf Ordnung und Sauberkeit gelegt, auch haben alle derartigen Gefchäfte einen elegant ausgeftatteten Verkaufsraum, wo die Einkäufer vornehm empfangen werden.

Fig. 186.

'H

- ~x~~

mm

tM«sr

LT

IWF

JEÙÉ

Wk\

L.

m.--4 -

af

.li

fer**

vÆ

zz

ILv

Ts

St JJS1

'SWÛ

ja-*.-

T\

/ rĄ

! V/ &•

. r'L

EU

11

Gefchäftshaus Kaifer-Wilhelm-Straße, Rofenftraße und Neue Friedrichftraße in Berlin⁵⁴).

Früher war es Sitte, daß alle Abteilungen in einem großen Saale zufammen waren. Das hat fich aber nicht bewährt, fo daß in den meiften Gefchäften die einzelnen Abteilungen, wie Plätterei, Stickerei, Warenannahme, Expedition, Kaffe ufw. für fich abgetrennt werden, und zwar hier meift in Wänden von Ffolz und Glas (fiehe Fig. 174).

Die Gefchäftshausgruppe Rofenftraße, Kaifer-Wilhelm-Straße und Neue Friedrichftraße in Berlin (Fig. 185 u. 186⁵⁴) wurde 1894—95 von Kayser u. v. Großheim (Parzelle I—IV) und March (Parzelle V—VIII) ausgeführt. Das Haus enthält im Erdgefchoß Ladengefchäfte, während alle Obergefchoffe zu Mietsräumen für den Großhandel ausgebaut find.

Die Anlage gehört zu denen der zweiten Gruppe unferer Einteilung mit Quergebäuden und doppelfeitigen Seitenflügeln mit abgefchrägten Ecken für einen befferen Lichteinfall.

Laden

Eingang.

bo

öTöi

Lichthof.

•3

Bureau- Räume

Muster-Lager

Comptoir

'Speise]

Hof

“5

10

Tn

Qj

cc

t»

t)

Xi

Haus-Kantine jVereins-Zim I Weiln-

-C

Restauration

ja

LJ

Fig. 187.

G alerie

* Ausstellungs-Raum

[Hausmeister

AZ

z.

-ip

Hof

Comptoir

Hof

Kaiserl. Postverwaftung.

ta ■

Erdgefchoß.

1:500

Privat-ZimJ

He|bebuh|ne

pg Comptoir

oo

(t

(L

cn

CL

0)

CO

m e der Kai

:fÖ

°cc

cn

Geschäft

'Muster Lager

Vorsleher

"8

Laden

Hof

Hof

v®

ff

fl

Q-

Comptoir

Q.

'S

PnvoJt-ZimJ

Laden

2om

15

10 987654321 O

Handelsftätte „Brandenburg" in Berlin.

Arch. : Schäfer.

10

Neben-ZimJ

Fig. 188.

H of

Sitzungssaal

f.d Aufsichtsrat.

Kantine

Toit.

SeKretär

-S

ca

J

■6

Hof

iS)

QJ

<2

DireKtor

_cu

Oj

C

-S

en gros

Zim.

ptoir

Com

Kz]

Lichth

^ürn für Wäsche-KonfeKtion

Haupt-Bureau

c3

■Z

Toil.j

Garder!

[AZ g IM

Spre ch-Zi

immer

LZ

Hof.

Hof

JS>

I* ■

Emę.

Toil.j

■Z

Privat-

Compt.

Comptoir

Konferenz-

Zimmer

O)

fi

Konferenz-

Zimmer

Vorsilz ender

de s

Aufsich Israts

II. Obergefchoß. 1:500

2#»

«5

IOÎÎ M SUM O

1¹1 * I ■ i¹1¹1¹1 ' l‘l¹1 ‘h

Handelsftätte „Brandenburg" in Berlin.

Zu erwähnen ift, daß bei der Grundrißeinteilung faft nur einfeitig belichtete Räume vorhanden find mit einer Tiefe von etwa 4 m im Lichten.

Die Fenfter find in erkerartige Ausbauten aufgelöft mit maffiven Zwifchenteilungen und geben in diefer Anordnung eine erwünfchte Verbreiterung der Räume. — Die Baukoften betrugen für 1 überbauter Fläche 450—470 Mark und für 1 cbm umbauten Raumes 23,20 Mark.

Der äußere Aufbau ift für den betreffenden Zweck fehr bemerkenswert, wird aber durch die häßlichen horizontalen Schriftreklamen außerordentlich geftört, was befonders klar bei der Fig. 186 erfichtlich wird. Es ift dies ein ganz deutliches Bild, wie wünfchenswert es wäre, folche will-

Fig. 189.

Lad en

oder

Geschäfts -

RSu me.

1-1

Lr

|LF

Hebebühne

LF

Hof

Lr

Hof

rmf

L.r

Ppypi

ES,

Lr

n;

La

den

oder Geschäfts-

tx

Rau me

Erdgefchoß.

1:500

15

20®

10

10 98765*321    0

»< 111¹1¹1 > 1¹1 ■ I »HH-t-

Kaufhaus „Neu-Kölln" in Berlin.

kürliche Anbringung von Schildern für die Mieter unmöglich zu machen, die zwar die berühmten . Namen, wie Müller; Bieber, Flatow ufw. beinahe für Blinde leferlich geftalten, aber der Straßen-erfcheinung einen durchaus unfoliden Charakter verleihen.

Die Handelsftätte „Brandenburg" in Berlin (Fig. 187 u. 188), gelegen an der Ecke der Neuen Friedrichftraße 38/40 und Spandauer Brücke, erbaute 1899—1900 Schäfer ausfchließlich zu Gefchäftszwecken, wie Lederlager nebft Kontoren, Zentrale für Spiritusverwertung, Textil, Weißwaren, Wäfche, Tapifferie und Herrenkonfektion. — Die Anlage gehört mit Quergebäuden und doppelfeitigen Seitenflügeln mit abgefchrägten Ecken ebenfalls zur zweiten Gruppe unterer Einteilung. Aus den Grundriffen geht hervor, wie die Einrichtung mit Zwifchenwänden erfolgt ift.

Die Decken find nach dem Syftem des Erbauers aus Steinkohlenfchlacken-Beton hergeftellt. Die Baukoften beliefen fich auf 2160000 Mark; demnach kommen auf lqm 570 Mark und auf 1 cbm 21,55 Mark.

Das Gefchäftshaus „Neu-Kölln" in Berlin, Wallftraße 55/56 und Ecke Neu-Kölln am Waffer 24/25, wurde von Stiehl u. Kampffmeyer entworfen und igoo fertiggeftellt (Fig. 189—191). Es reiht fich den vorhergehenden Beifpielen in Art des Grundriffes an mit Quergebäuden und doppelfeitigen Seitenflügeln mit abgefchrägten Ecken.

Fig. 190.

Gescbraf ls •

und Lag

er -

Keller

-*r

:U<I

Heizun

Dl

ÊÜZI

[EleKtr.Central!

Kohlen

iii

/i

LPc

D|

JV

EL

er Keil

L.F

Geschäfts

LFL^und Lager*

|0

la

Keller

Brf

Pumpen

!S

IÜ51

<0

liii:!

HI

łh

Ges

h!=;|

'Oj

o¹

Ces chäfLs-

und Lager**

Keller

Kellergefchoß.

1:500

15

10 9876543210    5 ‘    10

-!-h

Kaufhaus „Neu-Kölln“ in Berlin.

Das Innere bildet ein Eifengerüft, wobei die Gründungsarbeiten fich als fehr fchwierig ge-ftalteten. Die Mietspreife ftellten fich folgendermaßen für den Quadratmeter: im Kellergefchoß auf 7,50 Mark durchschnittlich, im Erdgefchoß auf 18—60 Mark durchfchnittlich, im I. Obergefchoß auf 14 Mark durchfchnittlich, im II. Obergefchoß auf 12 Mark durchfchnittlich, im III. Obergefchoß auf 10 Mark durchfchnittlich, im IV. Obergefchoß auf 8 Mark durchfchnittlich, im I. Dachgefchoß auf 6 Mark durchfchnittlich und im II. Dachgefchoß auf 3 Mark durchfchnittlich.

Zur dritten Gruppe der unteren Erörterungen zugrunde gelegten Einteilung der Großhandelshäufer gehört die Handelsftätte „Deutfchland" in Berlin, Alexan-drinenftraße 95/96, mit Quergebäuden und einfeitigen Seitenflügeln (Fig. 192 u. 193). Treppen, Laften- und Perfonenaufzüge und Aborte find an den Hofecken um kleine Lichthöfe gruppiert als konftante Anlagen, die keinerlei Veränderungen

unterworfen werden dürfen, während die luftigen Gefchäftsräume jeweils um den Hof von Treppe zu Treppe gelegt find.

Die Anlage ift wieder eine für Berlin außerordentlich typifche bei verhältnismäßig fchmaler Front und großer Tiefe, fo daß vier geräumige Höfe entftehen konnten, die den Räumen Licht fpenden.

Die Entwickelung des Qrundriffes der Qroßhandelshäufer Berlins zeigt, daß mit der Zeit •das Doppellicht immer mehr bevorzugt wurde, was darauf beruht, daß die Mieter den einfeitig belichteten Seitenflügeln weniger Sympathie entgegenbringen. Die Tiefe der einfeitig belichteten Räume beträgt hier 6,aom und derjenigen mit Doppellicht 12 m im Lichten. In der Grundriß-

Fig. 191.

•.V.

\f%

•V

Hi

"I " ■ :

g-'-r

«».V

»Milli

gjJSjT f

' Jry. ,

È

ilki

IjiH

II

~'y-

f-

v? MMii

..

3.

JSt

rjfcl

JG

P\

.JL

"W

: ima&è

v-, .    r.^-.

. 'f-f-

Kaufhaus „Neu-Kölln“ in Berlin.

Arch. : Stiehl u. Kampffmeyer.

Einteilung ift zu erfehen, mit welcher Peinlichkeit fogenannte tote Winkel vermieden wurden, die beifpielsweife im Sandmanns-Uoi noch reichlich vorhanden waren.

Als Mieter in der Handelsftätte „Deutfchland" kommen in Frage Lederwarenfabriken, Knopffabriken, Mufterlager von Mafchinen und ähnliches.

Im äußeren Aufbau fieht man, wie die Ausnutzung jeden Platzes dazu führt, auch das Dach in feiner urfprünglichen Funktion des Schutzes der ganzen Anlage ftark zu beeinfluffen, fo daß man fich fragen möchte, wozu überhaupt noch das Dach in der alten überlieferten Form beibehalten wird und nicht oben horizontal abgefchloffen wird mit vollen Räumlichkeiten, denn äfthetifch gefprochen ift das alte ehrwürdige Dach doch nicht mehr zu halten und lebt nur noch ganz verkümmert fort.

Das Gefchäftshaus der Delmenhorfter Linoleumfabrik „Anker-Marke" in Berlin, Leipziger Straße 12, wurde igoo durch Rathenau erbaut. Es ift viel

kleiner als die zwei vorhergehenden Beifpiele mit Quergebäude und einfei-tigem Seitenflügel (Fig. ig4—ig6).

Da in dem Haufe keine Wohnungen vorhanden find, wurde von dem baupolizeilich zu-geftandenen Rechte Gebrauch gemacht, einen Teil des Hofes bis auf 6® an die Nachbargrenze mit einem Glasausbau bis zum I. Ober-gefchoß zu bebauen.

Die Koften betrugen für 1 qm bebauter Fläche 570 Mark und pro Kubikmeter umbauten Raumes 24,50 Mark; die Gefamtfumme betrug 250000 Mark.

Das Gefchäftshaus in der Leipziger Straße 13 in Berlin (Fig. ig7— igg u. Doppeltafel III), von Frankel im Jahre igoo erbaut, zeigt die typifche Bebauung eines fchmalen und tiefen Grund-ftücks nach dem Syftem der Quergebäude und einfeitigen Seitenflügel.

Die Raumtiefe bei einfeitigem Licht beträgt 5,50 m und bei Doppellicht 16 m; allerdings treten Räume mit Doppellicht weniger häufig auf, da die Treppenhäufer gerade hier hart ein-fchneiden. Die Höfe find mit weiß glafierten Verblendern ausgeführt, wie es bei derartigen Gefchäftshäufern ja viel vorkommt.

Die Koften betrugen für 1 qm bebauter Fläche 460 Mark und pro Kubikmeter umbauten Raumes ca. 20 Mark.

Der Andreas-Hof in Berlin, An-dreasftraße 32 und Grüner Weg 72, gehört der Gefellfchaft „Handelsftätte Belle-Alliance¹¹ und ift fo angelegt, daß durch das Grundftück eine Paffage die Andreasftraße mit dem Grünen Weg verbindet (Fig. 200—202).

Der Bau gehört zur vierten Gruppe unferer Einteilung, wo das Gefchäftshaus eine ganz freie Lage innerhalb des Hofes erhalten hat und die Räume nur mit Doppellicht verfehen find. Es handelt fich übrigens hier wieder um Hinterland von älteren Wohnhäufern, die felbft auch beftehen geblieben find und in ihrem Äußeren nicht im minderten ahnen laffen, welch reger Betrieb dahinter liegt wie aus Fig. 202 erficht-lich ift.

«♦J*W3R®9

II. Obergefchoß. 1:230. Handelsftätte „Deutfchland" in Berlin.

Geschäfts

WM,

Geschäfts

:Sj|

rv>

YM

V.

fm.

Fig. iQ2.'

Geschäfts

SU

•r

Geschäfts

Die Tiefe der Räume ift bei Doppellicht 15m, während einfeitige Belichtung nur ausnahmsweife vorkommt. Befonders bemerkenswert ift die Lage der Treppen mit Aufzügen

Geschäfts •

Tafel III zu S. 144.

.OT

I. u. II. Obergefchoß.

20»

10

10 987634321 0

Kaufhaus in Berlin, Leipziger Straße 13.

Arch.: Frankel.

ti

i-

ryjym 3^ P 3 J VH (I

'J 2 H U J ij 3 J n. a

=d

Il "P J Tf 3 J T. H

Erdgefchoß.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

6.

v"'

SLz-

$ *- lA - f-f*

-xr*

Saofç 5.

&x«cA£ft«-

S*-“"-

„3^

SlttF

.16-

<2MtXia£&ô^.

^ Wi/v» ft/> Çl/L M/»» ..

<ś

hz.

. -Z3

^ntA a -fi *

</

<,

■IBT

a;,

Ë

rjzrf

m.

A £__

|    ^ Ay A -cAf iA « A«ÜW|

f-

àfu

p <«cAâ/c» • ilXwv*.

-fetf f 1.

■»

ob

*>

*>

■p

Tafel IV zu S. 145.

SinSm-Sfoaß

Obergefchoß.

Gefchäftshaus „Handelsftätte Belle-Alliance“ in Berlin.

Paffage zwilchen Friedrichftraße 16 und Lindenftraße 101—102.

und Aborten und die Zugänglichkeit der Verkehrswege durch Zwifchendurchfahrten, die jedoch den allgemeinen Verkehr in keiner Weife behindern. Die Orundrißanlage kann als außerordentlich gut für die Zwecke des Großhandels angefehen und empfohlen werden.

Das Gefchäftshaus „Handelsftätte Belle-Alliance“ in Berlin, Friedrichftraße 16 und Lindenftraße 101/102 gehört der gleichnamigen Gefellfchaft und wurde 189g errichtet (Tafel IV).

Es verbindet, ähnlich wie der Andreas-Wol, zwei Straßen durch eine Paffage miteinander; allerdings darf man hier nicht an überdeckte Paffagen denken, wie fie vielfach Vorkommen und auch bereits befprochen wurden. Es ift nichts als

Fig. 193.

1:

U*

111

®|lfc

if

Handelsftätte „Deutfchland“ in Berlin.

der Hof felbft, der von den Straßen aus öffentlich zugänglich gemacht ift und im Erdgefchoß Gelegenheit gibt, rechts und links die Räumlichkeiten an Laden-gefchäfte zu vermieten.

Die Anlage gehört ebenfalls zur vierten Gruppe der unferen Erörterungen zugrunde gelegten Einteilung, bei der einfeitig belichtete Räume grundfätzlich vermieden find.

Das Prinzip des Grundriffes ift dasfelbe, wie beim Andreas-Hol und ift hier die Tiefe der Räume bei Doppellicht auf 13 m im Lichten normiert. Auf die gute Anordnung von Treppe, Aufzügen und Aborten fei auch wieder hingewiefen, wie fie an Zwifchendurchfahrten gelegen find, die die einzelnen Höfe verbinden. Das Ganze gibt ein gutes Bild der Hoferfcheinung mit den Verkehrswegen und Ladengefchäften. Die Straßenfront bleibt ganz im Charakter der angrenzenden Wohnhäufer. Nur die große Durchfahrt gibt kund, daß hier etwas mehr erwartet werden kann.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

In diefem Haufe find allerlei Großgefchäfte und kleine Betriebe untergebracht. Da find die umfangreichen Räumlichkeiten der bedeutenden Buchbinderei Sperling. Hier find die Bureaus ganz in Glas und Holz voneinander abgetrennt (Fig. 203); die Größe des Betriebes hat es mit fich gebracht, zwei Stockwerke zu benutzen, die nachträglich eine Wendeltreppe miteinander verbunden wurden. Um ftörenden Lärm zu vermeiden, find die Transmiffionen mit Schallifolierung an der Decke angebracht. — Ein anderer großer Betrieb ift derjenige der Zentralftelle für die deutfche Preffe. Hier funktioniert der Ferndrucker von Wolff s

und zwar zu Laften des Mieters — durch

Fig. 194.

Fig- 195-

Fig. 196.

F]

Jt

Arch.: Rathenau.

iiil

fl

«lÜF

te

l|fi

Geschäfts -Raum

Glas - l/orbau

n;

»« .tf

akii * fi

ilLijL-i'x-k:..... a

-1

f)

e>

lal

11-1

Erdgefchoß.

¹500 w. Gr.

¹/₂5o w. Gr.

Gefchäftshaus der Delmenhorfter Linoleum-Fabrik „Anker-Marke“ in Berlin.

Telegraphen-Bureau, wir haben die Setzerei, die Stereotypie, die Druckerei und die Expedition. — Andere Mieter haben Stahllager von auswärtigen Fabriken, die fie vertreten ufw.

Es mögen noch einige Anlagen Erwähnung finden, die nicht direkt in die vier Kategorien eingegliedert werden können und in fich durch beftimmte Befon-derheiten bemerkbar find.

Das Gefchäftshaus der Firma Jacob Ravené Söhne & Cie. in Berlin, Wallftr. 5/8, wurde 1889 — 96 von Ende & Böckmann entworfen und ausgeführt und ift ein Eigenhaus, das nur für die Zwecke eines einzigen Großgefchäftes errichtet ift (Fig. 204—2065 4).

Die Grundrißdifpofition ftellt die Anlage zum Teil mitten in das Grundftück und zerteilt fich nach hinten um einen mit Glas überdeckten Hof. Das Kellergefchoß umfaßt Lager- und Ex-

°»'s

-£.

A.

Fig. 199.

ra

=d

---—/s 9/--

-*r*----*

*r

— ±3r —

i!

i.

,9 Oj

Fig. 19S.

0 6 (r

T2X

i'

ta

Querfchnitt.

-#»f    — Xr-m₀f~»ć~---

°bi?g

Kaufhaus in Berlin, Leipziger Straße 13.

Arch. : Frankel.

ft

i?n

ii

s JL

Fig. 197.

Ir

1:250

3    4-    5    6    7    8 S 10    11    12    13    14-    15»

F±

Cpenfa/fj -Jfa/t/ąe.

f=*

i

)

m

Ö

4^

-iS'

*

%r6e/i6o/

Jläll'Ke •

-Jotf ~/a//?vj

♦

"ir-

Jjöaaif-

:

M

4.

Andreas-Hol in Berlin.

0pjrße/fr-

Cfvcfiafff-

Fig. 200.

Obergefchoß.

Ts

-

«

OdMct)ÀMtyy

CMVCf

«TO’

ii •

♦

#

i ■

*

(jrsm )

V

a

i

»

* ' -1

i

n

pii

il

J) Ç h'iiil,;"]

Andreas -Hof in Berlin.

Jiiiiiüiin

A

Hliiin,.. H

i..i

c

T

Fig. 201.

Erdgefchoß.

ri f«**

ÎWic/>-

.*

peditionsräume, das Erdgefchoß Ausftellungs- und Lagerräume, die Exportabteilung und eine Wohnung für den Stallmeifter. Im I. Obergefchoß liegt das Hauptkontor für alle Abteilungen; dagegen find die übrigen Obergefchoffe noch zu Lagerräumen verwendet worden. Im III. Obergefchoß ift außerdem noch die berühmte Ravené’fche Gemäldefammlung untergebracht. Große Schwierigkeiten brachte die Gründung des Gebäudes mit fich; fie gefchah auf 300 Senkkaften je 12,50 m tief. Die äußere Geftaltung ift eine außerordentlich feinfinnige Schöpfung in Ziegelrohbau, die in durchaus feinempfundener Geftaltung dem Problem Rechnung trägt.

Fig. 202.

'M

CL

EH

m*.

'SSL.

■SR

3 3 ĆJacii

VW

^MlETHHĘlHACHEPETEP.je

HP

«lim

ysB

mm

Andreas-Hol in Berlin, Grüner Weg 72.

Das Gefchäftshaus A. Tiedemann in Berlin, Kronenftraße 88, wurde 1898 von Sohre & Wanckel erbaut, wobei die eigenartige Faffade von Rieth ftammt (Fig. 207—209⁵⁵).

Das Gefchäftshaus Gebrüder Simon in Berlin, Klofterftraße 80/82 wurde 1900—1901 von Cremer & Wolffenstein erbaut, bezw. vergrößert.

Der nach hinten liegende Lagerraum ift der ältere Teil, an den der nach der Klofterftraße

gelegene Teil angefügt wurde (Fig. 210 u. 211 ⁵⁶).

Das Beftreben ift deutlich im Grundriß erkennbar, möglichft den Räumen Doppellicht zu geben. Es ift ein Eigenbau und ift nur für die Eigentümer Gebr. Simon beftimmt, die ein fehr bedeutendes Großgefchäft für Textilwaren unterhalten. Aus den Grundriffen ift die ganze Möblierung zu er-fehen, die auch in der Anordnung von Regalen und Tifchen beftim-mend für die Entfernung der Fenfterachfen wurde.

Als letztes Beifpiel aus Berlin diene der Charlotten-Hof, Charlottenftraße 6, der Kontorhaus A.-G. gehörig, auf unregelmäßig geftalte-tem Grundftücke (Fig. 212 u. 213).

Fig. 203.

rfl

i=

!|

Bureauteilungen in Holz und Glas.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Fig. 204.

Fig. 205.

^gggp

BQ.

- - 4 ^• r---~ #1 - Li •^45.-    z ^-zrr--izriz-^-zz.*4zr :r. zr^

A

if

r-f- ""T“

-f-

§.ia,0 Ü&amA ccktcv a%cf

h-4

11

Ir

-1;--

IR

-if.....-j

T’

...4-----

dbvi- %ntev-

StaJÀ

■Cad*

1= »dock -    jp

a. ]

ylcUv-wv”

dcuÄb)t><Lvrk.

I;

-r

.....-t

j^la/uAvi^

•• & ■

9ttkyO*r\'

1.......r

-f.......

■.

■;R

di

'y

<'

X⁻.' H ,r r

j=*

■-#=-RL_ R-ft-.R--i 1—[] |f

JZjfcz&zązify 1 M^r fw I ' NL--;:-!^*T----fsri—

&XU

<fyolU

&&<♦''* A’ /,C/Lg>

III. Obergefchoß.

Gefchäftshaus der Firma Jacob Ravené Söhne & Cie. in Berlin 5 4)-⁵⁶) Siehe Fußnote i. S. 11.

Erdgefchoß.

Es ift ausgeftattet mit verfchiedenen Treppenhäufern, mit Perfonen- und Laftenaufzügen und Hebebühne. Charakteriftifch ift die Lage der Aborte an toten Stellen, die dann durch kleine

WM

[■

Gefchäftshaus der Firma Jacob Ravené Söhne & Cie. in Berlin⁵¹). Arch. : Ende & Boeckmann. - ^so w. Gr.

ii—r i ..............

nlflBMl

iąi«r| Äfjlg

hÜM,

»Li«

1 *1g^\!

l*ii j„

US ' ”7%=,

M i ’l

HST*':

3Hto

pb

^4 ï

«ü

sw

«rt»

srss

■¹

r»;

pil,

iHs

r?

j:\

•;:~

Pwi

nw*.

'“*?■':» »r

HkKb"” ~'i

' :x&

Ä,

Vi'i

wtÊSÉMékÛ

ö|i

m :.^-r. \ ;. vV—

;

i ...    ': ^

:-.t :

?RFHU

1    :1iS“8

■i»

i;.**

i-

Jlt

äjS*; : . ^gl

^‘^ärpÜÄp

•'ir

«a

SS

sa

Fig. 206.

Ü g^Ülc,

i 32®

»■■^apggjSr

BaBB ä:' jisp ■*' i ■ * JifP -^T

tw g -1 ~i...^ i !    ; i i__—■    • a«**

Jü i

HT-

iW

i\i

r*

“C-Hj ą

-&di

Lichthöfe belichtet werden. — Der äußere Aufbau ift fo durchgeführt, daß auch die Dachräume voll benutzt worden find und mit Oberlicht reichlich ausgeftattet. Nach der Straße zu find die großen Fenfter mit kleinen maffiven Pfeilern unterteilt.

Das Haus ift durchaus für die nötige Vielgeftaltigkeit der Raumbenutzung ausgeführt, und würde ebenfowohl eine Färberei, eine Druckerei oder eine Uhrenfabrik da einziehen können, als «in Großgefchäft für Waffenlieferungen und Militäreffekten oder für Kunftftickereien.

Fig. 207.

Fig. 20Q.

31

>■ T

■i y-

''

II. Obergefchoß.

Fig. 208.

J|L

d|

IC

[f

Ft ri

[»

:r

II.....

PTI

gg

mî:

-J

iE

a* Śin

I - Wtk

tifll

BPiü

pM

' I

M9PaQ||jUj!

Gefchäftshaus A. Tiedemann in Berlin⁵⁵).

Arch. : Rieth Iowie Sohre & Wanckel.

Erdgefchoß.

Um dafür eine lebhafte Illuftrierung zu geben, wie elaftifch auf diefem Gebiete die Möglichkeiten gegeben werden müffen, fei erwähnt, daß im Charlotten-Hoi die Inhaber die Zeit für günftig hielten folgendes zu unternehmen: Der Hof wurde in Höhe des Erdgefchoffes mit Glas überdeckt und zu einer benutzbaren Halle ausgeftaltet, die nun in einen Tatterfall verwandelt wurde. Die Wände wurden mit Spiegeln belegt, die Räume des Erdgefchoffes mit Weinlogen, Sofaecken, Nifchen bereichert, fo daß das Ganze äußerft elegant erfchien. Der Tatterfall „Nacht-

falter" wurde der Sammelpunkt der Berliner Lebewelt und der Sekt floß in Strömen, während die Halbwelt dafür forgte, daß das Geld rollte. Die Behörde hat fchließlich diefem Treiben ein Ende gemacht und kurz darauf war nichts mehr von dem nächtlichen Spuk zu fehen.

In anderen Städten find natürlich ebenfalls umfangreiche Großhandelshäufer ent-ftanden, die der Bedeutung des Platzes entfprechend und den Befonderheiten der hier meift zu vertreibenden Waren nachgehend ihren eigenen Charakter tragen.

Der Wilhelms-B&u in Stuttgart wurde von Heim & Früh erbaut und ift nur in den oberen Stockwerken für Groß-gefchäfte eingerichtet, während das Erdgefchoß an Ladenge-fchäfte vermietet ift. Auch befindet fich im Erdgefchoß ein Reftaurant und im I. Obergefchoß neben Gefchäftsräu-men für den Großhandel ein Café (Fig. 214⁵⁶).

Das Gebäude ift an drei Seiten frei, während eine an beiden Enden überbaute Paffage die vierte Seite begrenzt, fo daß die Belichtung eine fehr günftige wurde, während meift Doppellicht für die Gefchäftsräume erreicht werden konnte.

1-Jtcck

L.

*/

»A4

fif*

6<*<y

na

'r

■7

EE

!BŚ

I. Obergefchoß Fig. 211.

Ç,c\tfÿ

&jtr vn-icrÿttr 9Va&ren

*y

=.

Das Stollwerk-UdiVLS in Köln a. Rhein ift ein Werk von

Carl Moritz und wurde 1906 bis 1907 erbaut (Fig. 215 bis 218⁵⁶).

/dr

~v

Maßgebend für die Grundriß-geftaltung war die Anlage einer Paffage, der Stollwerk-Halle, an Stelle einer alten kleinen Verbindungsftraße. Diele Paffage erfüllt für die Belichtung der Räume den Zweck eines Mittelhofes, fo daß außerdem nur noch ein kleiner Hof notwendig wurde.

ii •

fFr

Sta m/o e -frm/Mtnr

n^zr^ L^jDaM

OM [> Tff

Das Erdgefchoß ift an Ladengefchäfte vermietet, während die Obergefchoffe für den Großhandel beftimmt find.

Erdgefchoß.

Ud

Gefchäftshaus Gebr. Simon in Berlin ⁵⁶).

Das Klöpper- Haus in Hamburg, Lange Möhren, wurde von Höger errichtet und ift wiederum ein Eigenhaus, das alfo nur für die Zwecke eines Gefchäftes befteht (Fig. 21g—223⁵⁷).

Fig. 213.

— ~-jsi—

Obergefchoß,

y\

Hof in Berlin.

Tl 7

jj f*P lWt9

•2

■St

%j

\\

u>

'**■

Fig. 212.

Erdgefchoß.

ł:

-•s.

”) Nach: Hamburg und feine Bauten. Herausgegeben vom Architektenverein in Hamburg. Verlag von Boysen & Maasch in Hamburg.

Es ift hauptfächlich ein Großgefchäft in Weiß-, Woll- und Garnwaren. Herr Klöpper ift teilweife felbft Fabrikant und liefert die Ware nur an Kleinverkäufer, und zwar nicht nur in Ham-

Fig. 214.

.O

CD

Legende zu Fig. 214.

en

Tc -

en

-*• ♦

45. Hof.

CT>

51. Laden.

63.    Reftaurant.

64.    Büfett.

■lit

ill

O

CO

rrn

!» i¹ ci y

£ -I

\V

gi. Paffage.

Pt!

n~Ti

f Ä

«j

"Planer. -

Wilhelms -Bau in Stuttgart⁵⁶). Arch.: //«ot &'Früh.

Fig. 215.

v * *\-

bürg, fondera nach ganz Norddeutfchland und Weftfalen. Das große Lager ift die charakteri-ftifche Eigenfchaft des Haufes, und die Ware liegt auf Regalen, die fenkrecht zu den Fronten ftehen derart, daß die Entfernung zwifchen Regalen und Ablegetifchen einerfeits und den Tifchen felbft anderfeits fo groß fei, daß Platz bliebe, um eine Kifte dazwifchen einzufchieben. So ift in dem Haus alles ganz nach eigenen Angaben des Befitzers auf Grund von Erfahrungsfätzen angeordnet. Auch hier wird das Doppellicht bevorzugt.

Das Haus ift in Eifen gebaut aus denfelben Gründen, die weiter oben gefchildert worden find. Paternofter-werke, Treppen und Aufzüge vermitteln den Verkehr durch das ganze Haus. Die Benutzung des Gebäudes ift für die Zwecke des Großhandels bis ins kleinfte ausgenutzt in zwei Dachgefchoffen, einem Erdgefchoß, fünf Ober-gefchoffen und zwei Kellergefchoffen; im unterften Keller ift fogar eine behördliche Zollabfertigungsftelle eingerichtet.

moK

Zwei Höfe ermöglichen die Belichtung der Räume im Inneren des Grundftücks, deren Ecken abgefchrägt find, um den Lichteinfall zu begünftigen. Die Fenfter find überall mit dünnen maffiven Zwifchenteilungen verfehen.

Diefe tragen wefentlich dazu bei, den äußeren Aufbau zu einem fo überaus glücklichen zu geftalten, der peinlichfte Sachlichkeit mit bedeutendem künftlerifchen Takt verbindet.

Paffage

Stollwerk-Haus in Köln a. Rh.⁵⁶).

Das Klöp per-Haus ift die vollendetfte Schöpfung auf dem Gebiete des Großhandels und kann, was Grundriß und innere Einrichtung anbelangt, als unübertroffen hingeftellt werden.

Das Gefchäftshaus Bromberg & Co. Nachf. in Leipzig, Nikolaiftraße 47—51, wurde von Mayenburg erbaut (Fig. 224—226).

Es ift ausfchließlich für Rauchwaren (Pelzwaren) eingerichtet. Für Großgefchäfte einer folchen Warengattung find als Hauptbedingungen zu bezeichnen: 1) Klares Nordlicht für alle

Räume, wo Rauchwaren fortiert werden ; 2) möglichft lichtarme Räume, wo fie aufbewahrt werden; 3) kühle Räume, wo die Aufbewahrung erfolgt, da fonft Maden in die Pelze eindringen und fie

Fig. 216.

dßunäJ

_cf

.m

Obergefchoß.

Fig. 217.

JL.

Bl

jfavjrmnr.

Erdgefchoß.

Stollwerk-Haus in Köln a. Rh.⁵⁶).

verderben. In Amerika hat man dafür fogenannte cold storages, d. h. Kühlräume, die auch zum Teil in Leipzig in einzelnen modernen Gelchäften vorhanden find; 4) Sauberkeit aller Räume.

Bromberg kauft die Rohware aus aller Herren Ländern. Er gibt die Ware zum Zurichten an eine andere Stelle. Dann wird fie durchgefehen, geflickt und zum Färben weggegeben, worauf fie dann der Konfektion zum Kauf angeboten wird.

Fig. 218.

.......>.

5*-4HcK

Taśmom

ft.-'

li

WL

ri

i-¹ ,

r-

<***«*^

fw

■;P#

F

fci

. fj

.Si

'<ą

■âîPi#

P. r i

II

Tl.

Pfi

rH:

' . ,f

«I

*Ą

■ r **s    5

i®

bt

rtfS-

IÜÎ

g-i

i!

fcifl

“ lir]

...

-4#

siHłMo* Haisecs ù, (lói)i|s

Päi

c.SOLDSCiCiTiT

ft jrj ;

’■ ;P?'1

pi

ii

Ht

li

«1

....

iMH

Sto/lwerk-lńaus in Köln a. Rh.&6).

Arch. : Carl Moritz.

rrHfr

■Bi

1~T

I. Obergefchoß.

Fig. 220.

tr⁻

Erdgefchoß.

Fig. 221.

li r

ctfcr&f - 6x?2ear///0/2.

%    <5fqr/2S<$?eę A -#

Spśi »

na

Ül

Läden.

Mönckeberg-Str.

‘i '

«*

Kellergefchoß.

Das Rlöpper-Fiaus in Hamburg⁵⁷).

Im Sortierraum wird die Ware auf einem großen Tifch vor dem Fenfter in bezug auf Farbe und Qualität geprüft. Dafür ift Nordlicht unbedingt nötig, am beften direktes Himmelslicht. Reflexlicht von Hofwänden ift weniger gut. Um aber das Licht neutral zu geftalten, werden die Scheiben mit bläulichem Glas verfehen. Auch die Hofwände werden gern mit bläulichen Kacheln belegt. Allerdings hat Bromberg die Erfahrung gemacht, daß gelbe Glafuren noch vorzuziehen waren und feine Hofwände auch fo ausgeführt. Als Fußboden dient Zementeftrich. Austritte zum Klopfen der Ware find reichlich vorgefehen. Das Haus wird im Erdgefchoß zu Ladengefchäften benutzt, die Obergefchoffe gehören ausfchließ-lich der Firma Bromberg & Co.

Es feien noch einige außer-deutfche Anlagen vorgeführt.

Das Gefchäftshaus Kriesemer in

St. Gallen wurde im Jahre 1909 von Pfleghard & Häfeli erbaut (Fig. 227⁵⁸).

Das Haus gehört einer einzigen Firma, die Stickereien herftellt und .im Großhandel

vertreibt. Eine ruhige, fachliche Auffaffung des äußeren Aufbaues zeichnet die Anlage aus.

Das Gefchäftshaus Neuburger in St. Gallen wurde im Jahre 1913 ebenfalls von Pfleghard & Häfeli errichtet (Fig. 2285 8).

Es ift auch für einen Stickereifabrikanten hergeftellt, dient alfo zugleich als Fabrik und Großgefchäft. Der Einfluß der Entwickelung der deutfchen Baukunft ift unverkennbar und die ganze Erfcheinung ift in gut abgewogenen Verhältniffen ein Zeugnis abgeklärter Baugefinnung der Architekten.

Das Gefchäftshaus Bovril in London in der Old-Street im Oftend wurde von Lancaster & Richards erbaut (Fig. 229⁵⁹).

Der größte Teil des Gebäudes enthält Lager, zum Teil aber auch Fabrikationsräume der Firma Bovril, die der Feuerficherheit wegen in drei voneinander getrennte Teile abgefchloffen find. Zu bemerken ift hier, daß ebenfalls die Tendenz vorherrfcht, mögliche überall Doppellicht zu gewähren.

5S) Nach: Sonderheft über die baukünftlerifche Tätigkeit der Architekten Pfleghard & Häfeli. Zürich. S. 6, 7 u. 9.

⁵⁹) Siehe Fußnote i, S. n.

64.

Schweiz.

65.

England.

Was die äußere Geftaltung der Großgefchäftshäufer Englands anbetrifft, ift die Architektur im Gegenfatz zur deutfchen Auffaffung meift dem Wohnhausbau entliehen, fo daß die Gebäude oft einen ausgefprochenen Wohnhauscharakter aufweifen (Fig. 230⁵⁹). Vielfach ift der Verfuch gemacht, altenglifche Formenfprache mit den Bedingungen der neuen Zeit zu verbinden, doch kann nicht getagt werden, daß dies zu einem durchfchlagenden Erfolge geführt hat (Fig. 231⁵⁹).

Fig. 222.

LUlï^ %I»J

fk

l:

3 m

f m æ» * »

Tf—-    —j-

irr ... Irr?

irai 111

*é

66.

Frankreich.

67.

Nordamerika.

: '

■......:

Das Klöpper-Haus in Hamburg⁵⁷).

In Frankreich herrfcht bei den Großhandelshäufern immer noch ftark der Warenhausftil Sédille’s vor und ift in der Beziehung dort keine Entwickelung zu verzeichnen. In Frankreich könnte man von einer Verfeinerung der Kunft-gefinnung fprechen, die nichts Neues aufkommen läßt und auf diefe Art den Er-fcheinungen der Bauten jede Lebendigkeit nimmt (Fig. 232 u. 233⁵⁹).

In Nordamerika hat fich trotz aller Stilanklänge eine felbftftändige Gefchäfts-architektur herangebildet. Sie hat allerdings vor allem ihre Eigenart in den im amerikanifchen Handelsbau fo vielfach angewandten Wolkenkratzern und der fonft kaum wiederzufindenden Verquickung ganz verfchiedenartiger Gebäudearten, wie Kontore, Läden, Großgefchäftsräume, Reftaurants, Hotels, Theater unter einem Dache. Die große Höhe der Bauwerke weift ganz von felbft auf eine aufwärts-

■Y

4-

■I

^,5-0

■I

Verdecken der Pfeiler durch Regale im Klöpper-Haus in Hamburg.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Fig. 224.

m.

■M

ftrebende Architektur, während die vielen gleichartigen Fenfter fich wie ein Mufter auf die

großen Flächen verteilen (Fig. 234⁵⁹).

Auf diefer Grundlage er-fcheinen die zwei Gefchäfts-

häufer Pacific Building in San Francisko von Chas. Whittlesey und das Hudson Terminal Building in New York von Clinton & Russell (Fig. 235⁵⁹).

b) Das Großhandelshaus mit zeitläufigem Betrieb. Meßpaläfte.

I. Allgemeine Anlage.

Im Gegenfatz zu den Großhandelshäufern mit fortlaufendem Betrieb ftehen die

Meßpaläfte, die zwar ebenfalls dem Großhandel dienen, aber nur zu beftimmten Zeiten, — zu "Zeiten der Meffe — zum

68.

Einleitendes.

O*

Ankauf von Ware offen find.

Die größte und bekanntere Meffe ift die Leipziger Meffe, die im Frühjahr und Herbft abgehalten wird. In Leipzig befinden fich auch die meiften Meffehäufer. In neuerer Zeit ift der Verfuch gemacht worden, in Frankfurt a. M. ebenfalls eine Meffe ins Leben zu rufen ; dasfelbe gilt für Königsberg i. Pr.

Der Betrieb in einem Meßpalaft ift der, daß Fabrikanten und Großhändler fich dort Plätze oder Kojen mieten, wo fie ihre Ware in Muftern zur Schau bringen. Großhänd-

0 ■» x 3 r t-M-l I I

40

Kellergefchoß.

Gefchäftshaus Bromberg & Co. Nachf. in Leipzig.

Handbuch der Architektur. IV. 2. 2. (2. Aufl.)

Legende zu Fig. 224.

a.    Niederlage Bromberg & Co. Nachf.

b.    c. Niederlage.

d.    Packraum.

e.    Heizung.

/. Grube. g. Kohlen.

Erdgefchoß.

Jt

Fig. 225.

za

Gefchäftshaus Bromberg & Co. Nachf. in Leipzig.

Arch. : Mayenburg.

Legende zu Fig. 226.

a.    Kleines Lager.

b.    Kontor des Chefs.

c.    Separatzimmer.

d.    Garderobe des Chefs.

e.    Hauptkontor.

/. Lager.

g.    Separatzimmer.

h.    Austritt.

i.    Vorzimmer.

k. Kleiderablage. m. Telefon.

JO

Legende zu Fig. 225.

a.    Lager Bromberg & Co. Nachf.

b.    Kontor.

c.    Lager.

d.    Küche.

e.    Abort für Herren.

/. Büffet.

g.    Reftauration.

h.    Hof.

i Läden.

I. Obergefchoß.

I »■

Fig. 226.

-/

• » » TTTTTTTt

ÏÏÜÜIÜI

il

Q

ET

a:

mmmmmm

wwł* shjMll mm,

fell-JL L*Jix MMWl

ii-;

Mm

I i mf ' > ; JpM

?•?

//»'

i;

Fig. 228.

/«»

«ön

«I

Mi

, • »,

a ljtj i.*

»1_____łssasaiSil ... MN

.a* .. I» HMB» « ■MMII

I LäRu

!//■/■!

⁽r -mę

faj MĄ

^.jUi^eaaBsa

Ss

a\ '«fi

■«i—iUiaJHLi.—mm

i__M ' niHMMi r®9£

1 y\

ÏL

«Çf*

Hf i

< '''i

■"“ÂK.

R. ï

ÉI

Gefchäftshaus Neuburger in St. Gallen⁵⁸).

nr

■wnernw

Arch.: Pfleghard u. Häfeli.

ssl:i—rmrm*\

i 01

L. il

-r

/i

..m*!

.......i

iii

,1

Fig. 227.

Ę m,gramom.

p| 1 - ' Ł    it 1

L SB

3EÏ

Qefchäftshaus Kriesemer in St. Gallen ⁵⁸).

|| ‘;3E~    ••

&--* - ,%V'. -

•L

-. jäm

11*

1er einerfeits und Kleinhändler anderfeits find die Befucher folcher Meffehäufer, wo fie für ihren Bedarf an Hand der Mufter, die Fabrikanten und Großhändler ausftellen, Beftellungen machen.

Fig. 22g.

Während nun ur-fprünglich die Meffe fich auf Plätzen und in primitiven Holzbuden abfpielte, ift man mit der Zeit dazu übergegangen, befondere Häufer fpeziell für diefen Zweck zu errichten. Um die Rentabilität eines fol-chen Haufes zu erhöhen, hatte man zuerft noch Konzert- und Vortragsfäle damit verbunden, wie es beim Städtifchen Kaufhaus in Leipzig der Fall ift, fo daß alfo außerhalb der Meffezeit das Haus auch noch benutzt wurde, doch ift dies in neuerer Zeit ganz fallen gelaffen. Im Erd-

Qefchäftshaus Bovril in London ⁵⁹).

L-H

Fig. 230.

Fig. 231.

mm

"i

gSH

»**

■ a • ii'

t'

SU

jmĘ

tu

Üniv MfROWTSI

,ł-f I : mk i

lût

llf

Gefchäftshaus Spencer in London 5Ö).

Gefchäftshaus Charing Cross in London⁵®).

gefchoß werden zwar noch Läden an den Straßen eingerichtet, doch ift der übrige Teil des Gebäudes nur zu Meffezwecken hergeftellt und den betreffenden

Intereffenten vermietet In allerneuefter Zeit befchäftigt man lieh aber damit, die Meffehäufer auch außerhalb der Meßzeiten rentabel zu gehalten, doch ift nach der Richtung bis jetzt kein Ergebnis gezeitigt worden.

Die Vermietung erfolgt in der Regel auf 3—5 Jahre, und zwar pro Quadratmeter Fläche. Es werden Kojen und offene Stände angeboten derart, daß die Koje felbft fertig vom Vermieter geftellt wird, hingegen die innere Einrichtung vom Mieter getragen werden foll. Bei offenen Ständen werden Tifch und Rückwand vom Meffehaus geliefert

Die Meffehäufer find für die verfchiedenen Warengattungen differenziert. So unterfcheidet man:

Fig. 232.

Fig. 233.

"Mm

il

-gfcl

-jfiU

!ii

1Ï

__

LOL

rif

,1

SO

b®i

ÄS

it

j:

Jü

pl.

Gefchäftshaus Rae Réaumur et Rae du Sentier in Paris⁵⁹).

Gefchäftshaus Rae Réaumur und Rue de Cléry in Paris⁵⁹).

a)    die Technifche Meffe (Mafchinen, Auto, Wagen ufw.);

b)    die allgemeine Muftermeffe (Porzellan, Seide, Luxuswaren, Lampen, . Puppen ufw.);

c)    die Textilmeffe (Kleidung, Konfektion, Hüte ufw.);

d)    die Baumeffe (Baumaterialien, Konftruktionen in Eifen, Beton, Ziegeln ufw.);

e)    die Meffe für Bureaubedarf (Bureaumöbel, Bureauartikel aller Arten);

f)    die Nahrungsmittelmeffe (Kaffee, Tee, Suppenwürfel, Reis, Puddingpulver ufw.) und andere.

In diefer Weife find in Leipzig die Meffehäufer je für eine befondere Art ausgeführt. Wenn aber keine Meffe ift, fo bleibt das Haus gefchloffen.

Die Errichtung eines Meßpalaftes ift immer eine Spekulation. Der Erbauer eines folchen Gebäudes legt eben fein Kapital fo an, daß er ein Meffehaus errichtet mit dem Gedanken, durch die Vermietung eine gute Verzinfung zu erhalten.

In den neueften Meffehäufern ift eine ziemlich große Eleganz zu beobachten; der Erbauer hat die Erfahrung gemacht, daß die Schönheit der Ausführung auf alle Intereffenten eine ftarke Wirkung ausübe und fomit als Reklame für ihn felbft diene, indem ihm dadurch die Mieter leichter zukommen.

Es ift aber gut, wenn ein Meffehaus fo angelegt wird, daß es auch zu anderen Zwecken unter Umftänden dienen kann, denn es ift nicht gefagt, daß die Meffen, wie diejenige Leipzigs, in dem jetzigen Umfange für alle Zeiten be-

Fig. 234.

pp y,.

- &K,    !lte:

s»

v 'AU*'

IBCif

;Ą

‘-4ti    »

r-

iti

Tf

il liai

li i

%C*1

jwg§ltaii,

IflH

pKw

rr .TT

;o

>H>(

g

tr V

-OTWîJtf 1^1

:5B5pâ|8 HSfiir

»ISral

% x-

«fT

.-rri -rr

or

«p

nr

K?

69.

Einrichtung.

Pacific Building in San Francisco ⁵⁹).

ftehen bleiben. Schon der Umftand, daß Frankfurt a. M. und Königsberg i. Pr. Meffen einzurichten beabfichtigen, könnte dazu führen, die Leipziger Meffe zu beeinträchtigen. Daher ift es günftig, bei der Anlage daran zu denken, das Meffehaus fo einzurichten, daß es ohne Schwierigkeiten auch als Kontorhaus vermietet werden kann.

Die Grundlagen für die Einrichtung eines Meßpalaftes liegen in feinem Betriebe. Letzterer ift in zwei getrennte Intereffenfphären zu fcheiden: l) in die des Ausgebers, 2) in die des Befuchers. Der Ausfteller braucht für feine Zwecke Kojen oder Stände, die beide an einem allgemeinen Verkehrsweg liegen. Dieter

Verkehrsweg geftaltet fich zu einem Rundgang in fämtlichen Gefchoffen des Haufes, fo daß jeder Befucher des Meffehaures an allen Ausftellungsgegenftänden vorbeiwandern muß. Die Kojen werden in Holz und Glas ausgeführt, die Firmenfchilder find in der gleichen Art und Schrift über den Kojen angebracht, fo daß ein ähnlicher Eindruck erfolgt, wie bei unteren großen Verkehrsftraßen

Fig- 235.

i*

p*

«c>

SS

Es

sag

mm mm

n*¹

•!

#*

Sf

k.

vr

I«®

gfci!

BUS

\-

.' .i .'-i* /.-•*> >    .„i* :. *• .

Hudson Terminal Building in New York⁵⁹).

mit ihren eleganten Schaufenftern, nur daß im Meffehaus bereits die Reklame in ordnungsmäßige Bahnen gelenkt ift und die ganze Erfcheinung einen eleganten und wohldifziplinierten Eindruck macht (Fig. 236).

Für die Breite einer Koje gibt es indes keine Norm. Die Tiefe aber richtet fich danach, daß überall eine gute Belichtung gewährleist ift. Große Fenfter find alfo unbedingt erforderlich. Da aber die Breite der Kojen wechfeln kann, fo ift es gut, ähnlich wie beim Großhandelshaus und dem Kontorhaus, kleine maffive Zwifchenpfeiler anzulegen, etwa in Abhanden von 1 ra, um die Möglichkeit zu geben, daß die Trennwände der Kojen immer auf einen Pfeiler ftoßen und nicht auf die Glasfcheibe des äußeren Fenfters.

Die Kojen und Stände find in ihrer Farbe grau und neutral zu halten, damit jede Ware gut darauf fteht.

Eine gute Ventilation ift außerordentlich wünfchenswert, da durch den großen Verkehr im Rundgang die Luft ftändig verfchlechtert wird und viel Staub in das Haus kommt.

Die Ausfteller brauchen außer den Mufterkojen noch andere Räume. Ins-befondere find geräumige Bodenräume notwendig zur Aufbewahrung der vielen Kiften, in denen die Mufter angekommen find. Um aber innerhalb des Haufes diefe Kiften zu transportieren, find Laftenaufzüge vorzufehen, die vom Keller bis zum Dach diefen Verkehr vermitteln.

Fig. 236.

F SM

'rpoIÏ?

Neben diefen wichtigen Betriebsräumen ift dafür zu for-gen, daß reichlich Fernfprech-gelegenheiten angelegt werden, ebenfo Poftämter auf allen Stockwerken, und zwar dies ebenfo im Intereffe der Ausfteller als der Befucher.

2=00 qo

oo c

^êlQL

ülc

OCX

.ASt¹

i,

|C=L

Ji

Schema der Kojen eines Meßhaufes.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Für beide Intereffenten ift außerdem nötig, daß in ange-meffener Weife und an geeigneten Stellen Aborte angelegt werden. In den neueften Meß-paläften find diefe verfchwiege-nen Örtlichkeiten meift von den Treppenpodeften aus zugänglich, wodurch das ganze Syftem des Rundgangs mit den Kojen und Ausftellungsftänden gar nicht berührt wird, fo daß die Einrichtung als praktifch anzufehen ift.

Im Erdgefchoß wird zweckmäßig ein dauerndes Reftaurant angelegt mit den nötigen Küchenräumen, damit vor allen Dingen die Ausfteller das Haus nicht zu verlaffen brauchen, um ihre Mahlzeiten einzunehmen. Außerdem find in den Stockwerken Frühftücksräume und Büfetts vorzufehen, die mit dem Reftaurations-raum, refp. deren Küche, im Erdgefchoß durch Speifenaufzüge verbunden find.

Für die Befucher ift vor allen Dingen an die Verkehrswege zu denken, alfo an die Eingänge, den Rundgang in den einzelnen Gefchoffen, die Treppen und Perfonenfahrftühle.

Die Breite des Rundgangs ift mit 3,50—4,oo¹¹¹ zu bemeffen, denn es bewegt fich tagsüber ein ftändiger Strom von Menfchen hier entlang. Die Vorfchrift verlangt 2,50¹¹¹ als Mindeftmaß.

Die Treppenläufe werden etwa mit 2,50m genügend breit fein. Es ift zu bedenken, daß im Rundgang die Menfchen ftehen bleiben und fich die ausgeftellten Mufter anfehen oder vor den Eingangstüren der Mufterkojen Gefpräche führen, während auf der Treppe der Menfchenftrom immer in Bewegung ift.

log

Für die Erleichterung des Verkehrs ift es zweckmäßig, an den Treppenpodeften große Firmentafeln für das betreffende Stockwerk anzubringen, durch deren Bedienung fich jeder Befucher mit der größten Leichtigkeit orientieren kann, ob in diefem oder jenem Gefchoß eine Firma ausgeftellt hat, die für feine Zwecke von Intereffe ift. Diefe Firmentafeln werden „ftumme Diener“ genannt.

Fig. 237.

Jhdqang

‘Durtfj/a/iEf

I-*

T7

\t\%? Tirfdjtfiajt

Lilii

Svces

Sang

Gngsno

Tüaroi!

Jurcfÿafirt

Damen

■%oismci|tEr

Tem/pcecfacr

liil

gfluxen

<Dunttf&hct

<ł>l 1 llłl M-ł4

5({)TC

Erdgefchoß.

Städtifches Kaufhaus in Leipzig.

Die Höhe der Gefchoffe ift im Durchfchnitt mit 3,85m zu bemeffen, von Fußboden zu Fußboden.

Ein Meffehaus muß unbedingt gegen Feuer gut gefichert fein, und zwar im Intereffe der Ausfteller fowohl, die wertvolle Waren zu hüten haben, als auch der Befucher, die vor Feuersgefahr gefchützt fein müffen, befonders im Hinblick auf den Rief en verkehr, der während der Meffezeit da herrfcht. Aus diefem Grunde

70.

Konftruktion.

ift die Ausführung in Eifenbeton fehr zu empfehlen, zumal es auch keine varia-belen Einrichtungen gibt, wie etwa im Warenhaus oder im allgemeinen Großhandelshaus, fondern die Betriebseinteilung in Ausftellungsanlagen und Rundgang als konftant anzufehen find. Das einzige Variable find die Breiten der Kojen.

Fig. 238.

BSfl

!Ü

Sang

Sang

1___

TU

•Ü'

sSdMwf')

JBtreß

Gang

Sang

Sutńhcfl

Sax-

frzjoutm

Aufzug

Sang

Sang

r⁻

dang

■*4-

géflfc-

I. Obergefchoß.

Städtifches Kaufhaus in Leipzig.

Als Fußboden wird Riemenboden als der befte angefehen, aber ebenfo ift Steinholz als fugenlofer Fußboden in neueren Meffehäufer mit Erfolg verwendet. Fugenlofe Fußböden haben nur den einen Nachteil, daß fie, wenn mal infolge irgendwelcher Bewegungen des Baues Riffe entftehen, kaum mehr repariert den können.

Zur Beheizung des Meßpalaftes wird Niederdruck-Dampfheizung be-

wer-

vorzugt.

Die Räume, in denen fich der große Verkehr abfpielt, müffen auch vor Befchädigungen feitens der Befucher bewahrt werden. Dies trifft vor allen Dingen auf die Treppenhäufer zu. Treppenwände werden daher gern mit Glafurplatten oder Marmor belegt, auch Holz findet Verwendung. Die Treppenftufen find zweckmäßig fo auszuführen, daß Holzbelag auf maffivem Unterbau gewählt wird.

Die Eingänge im Erdgefchoß müffen ebenfalls Wandfchutz erhalten. Dafür dienen wiederum Glafurplatten und Marmor, auch andere Steinforten, wobei auch der Fußboden als Maffivboden in Fliefen oder Steinplatten auszuführen ift.

Als Bauplatz für ein Meffehaus kommt in erfter Linie die Gegend, wo fich die bisherigen Meßpaläfte konzentriert haben, in Frage. In Leipzig ift es die Altftadt, die Nähe des Rathaufes und das Hauptverkehrszentrum der Stadt. Das bedingt bei

Fig. 239.

71.

Bauplatz..

11!

mm

!

UM

lUiri

.MM

ipü

GD

II!

-TT

Pi -

'I

il

ml

■a

IsE

fü

nr

■ Mllllî    I i ) I I I "-h

Städtifches Kaufhaus in Leipzig⁶⁰).

Arch. : Hugo Licht.

Neuanlagen das Niederreißen alter Baukomplexe, was in Leipzig wahrfcheinlich dazu führen wird, den alten Charakter der Stadt vollftändig umzugeftalten.

Bei den Meßpaläften ift genau diefelbe Konzentrierung des Gefchäftes zu beobachten, wie bei den anderen Gattungen des Großhandels.

In heutiger Zeit geht man freilich viel mit den Gedanken um, die Meß-paläfte außerhalb der Altftadt anzulegen, da das Niederreißen von alten Häufern mit zu großen Koften verknüpft ift. Die Kaufmannfchaft hält an der Forderung feft, daß nur die Altftadt in Frage kommen kann, fchon im Hinblick auf die alte Überlieferung und die Konzentration des Gefchäftsbetriebes. Die Zukunft wird zeigen, welche Entwickelung die Meffe nehmen wird und nach welcher Richtung der Bauplatz fich verändern kann.

II. Gefchichtliches.

In mittelalterlichen Zeiten hatte fich der Meßhandel vornehmlich auf das alte Rathaus in Leipzig konzentriert. Seine Ratsftuben, die es umgaben, vor allem die »Kramkammern" im Erdgefchoß boten den Handelsleuten Unterkunft. Mit

72.

Deutfchland.

Fig. 240.

iffll

Bgj

naan

u

sfr

Sag J

□00

□nnfl

uann

□□□!

il

töQO

(Î

onanunn

Dooaooo

■ppnoppo

O*e/irOu»

^/àa»

57

r-.i

I. Obergefchoß.

Fig. 241.

/*/73*W

><

JrrOM.

JĄ®⁰# wrr0f/äm

^T*, A N

uAnV

xm*Aü«£tnr&

*r>

41

pBoi

OQOI

paaar^T4 odöp A

□ ODO DiDÖD □□□□ nana

v Booal A^.aooö □□□□ aono

's

'r

Erdgefchoß.

Handelshof in Leipzig⁶¹). Arch.: Weidenbach & Tschammer.

zunehmender Bedeutung der Meffen machte fich Raummangel bemerkbar, der auch heute wieder zwingt, zu proviforifchen Bauten Zuflucht zu nehmen. Zwar hatte fchon 1341 Markgraf Friedrich den Herren Tuchmachern ein eigenes Haus vermacht, aber die Entwickelung der Stadt ließ deren Räumlichkeiten mehr und mehr zu Verwaltungszwecken notwendig werden. Dem Übel abzuhelfen, ent-fchloß fich der Rat zu einem Neubau, der vor allem für den Tuchhandel be-

Fig. 242.

■j :

LA\

LI

•SÄ

iwæssæek

JL

JL

mm mm

99$ \

Sät

V'JlSsä

HÜ

fe»

ms

msÆ

mmumLA

'Là

VW

‘

f in

ÿ'#r!

// Vr

■m

€/

fl

L~j f

\i

1:

Handelshof in Leipzig¹).

Arch.: Weidenbach & Tschammer.

ftimmt, als „Gewandhaus" bezeichnet wurde. Die Ausführung begann 1477. Ein Umbau erfolgte 157g. Hier wurde 1683 die Ratsbibliothek eingerichtet und 1780 wurde das Obergefchoß des Nordflügels zu einem Mufikfaal umgebaut. Unter dem Namen „Gewandhaus" ift diefes Leipziger Konzerthaus zu Weltruf gelangt. Ein abermaliger Umbau, dem das Gewandhaus zum Opfer fallen mußte, erfolgte 1895—96. Sein Ergebnis war die Errichtung des Städtifchen Kaufhaufes, des erften eigentlichen Meßpalaftes.

Leipzig 1915.

L8

21

SI

i i •:

;7

1?

25

i-yź-

*rs

16

2«

15

i# » is

w*

28

"u.....~j

‘Tassage

12

29

10

7~V

Fig. 243.

■o

Sif

fTBsTep^

■f

ppr

31

32

F«*\

Parttor

33    7

ff¹ Ä#

•-f L34+CZS

22

23

IferïïTÏÏ^

jza

Tassage

4i

TV«Ï#

Mfcr¹ ,

42-

40

"Kil iwSrimmait.hm Shj!0

3»

II

Tassage

38

37

38

hto

sTTsTsTsTsl

totfpt

rriW^Ki!

Hof

34

■T-yV

«majlmi

“Il

d Ö998BJ,

l[

tauKI 1:20».

5=±

Erdgefchoß.

S/^&s-Hof in Leipzig.

14

13

1.3

l>

12

7-

ii

ii

Qifc»

7-

10

Rund - Ga ng

Fig. 244.

JL

16

JŁ

17

18

Rund-Gang

117

11071108 |io»|no|niKii| iia| ii4[ns|ii6

105»

Ihippe

105

Hof

104»

104

103

184

Rund -Gang

toGto* fol

Pissoir

HF

»I « Ib| al sin s I s 1 ^ l£ 1 al £

31

1 33

Koje

142

Koje

95

143

Wr

yr

1148 l llł I im'

52

53

36

ST

30

40

/' Tr*PP*

F*t

54

Hof

56

ii

56

42

43

* \<*«0

58|

44

83»

46|

r*sr

15»

Hi

P.

I.uhthof

160

Rund - Ga

? [3

Łicblhof

51

Rund- Gang

81

80

78

161

52

Itoit

PllSOlf

Trvpp«

Hof

aÄ

2»

78

[160

56

170

76

r:

57

171

50 I

741

173

La

174

HaapHrvpp«

175

61

|r,iif^[

‘»PIhwTiIm c _

183

183

181

180

176

177

II

17»

62

r, il

64

Rund Gang

II

II

II

II

74

'L

73

71

70

6»

68

«7

a*.

a8a*a®

A*.

-A

I. Obergefhoß.

Specks-Hof in Leipzig.

Nach diefem entftanden nach und nach verfchiedene private Meffehäufer in Leipzig, bis die Stadtverwaltung zu einem zweiten Neubau im Jahre igog fchritt und den Handelshof errichtete.

Heute liegt die Erbauung von Meßpaläften meift in Händen von Architekten, die diefelbe als Spekulation betreiben und läßt fich unleugbar eine ftändige Ver-befferung der Anlagen und Einrichtungen wahrnehmen.

III. Beifpiele.

Es mögen einige Beifpiele folgen, die das bisher Erörterte am beften illustrieren werden.

Fig. 245.

--

S!

hd

Teilanficht vom Rundgang in Specks -Hof.

Das Städtifche Kaufhaus in Leipzig (Fig. 237—239⁶⁰) wurde auf Veranlaffung des Stadtrates 1894—g5 von Hugo Licht für Meßzwecke, teils um- teils neugebaut.

Vorher nur als Stadtbibliothek benutzt, wurde 1894 der 76“ lange Hauptflügel am Ge-wandgäßchen mit 23 Meßlokalen im Erdgefchoß und 23 im Zwifchenftock mit einem Koftenauf-wande von 266400 Mark umgebaut. Im folgenden Jahre erhielt die Anlage einen Erweiterungsbau an der Univerfitätsftraße und am Kupfergäßchen, der 861500 Mark koftete. In diefem neuen Teile fand der Gewandhausfaal, der nicht allein zu Konzerten, fondern auch zu Meßausftellungen dienen füllte, Unterkunft. Der heutige Zuftand umfaßt den getarnten Baublock mit im ganzen 287 Mietftellen für Ausfteller.

Der Handelshof in Leipzig, Grimmaifche Straße, gehört ebenfalls der Stadtverwaltung (Fig. 240—242⁶¹) und wurde im Jahre igog von Weidenbach & Tschammer erbaut.

Die Vermietung der Kojen erfolgt pro Quadratmeter jährlich, diejenige der offenen pro laufenden Meter, ebenfalls jährlich, und zwar in der Regel auf 3—5 Jahre feft. Der Rundgang ift hier 3,25“ breit. Im Aufbau ift es den Künftlern gelungen, in gefchicktefter Weife die Bedingungen des modernen Gefchäftshaufes mit dem Geift der Vergangenheit zu verföhnen, fo daß fich der Handelshof feiner Umgebung prachtvoll anpaßt.

Specks Hof wurde im Jahre 1908 und 1911 durch Hansel erbaut (Fig. 243

bis 247).

Das Haus liegt an drei Straßen — Reichsftraße, Schuhmachergaffe, Nikolaiftraße — und gruppiert fich um drei kleinere Höfe und drei Lichthöfe. Der Grundriß des I. Obergefchoffes (Fig. 244) zeigt deutlich die Konzentrierung der Treppen mit Fahrftühlen und Aborten, wie auch der Rundgang klar erfichtlich ift, wie er an Kojen und Ständen entlang führt.

Im Erdgefchoß find Läden angeordnet, die mit dem Meßbetrieb keine Beziehung haben. Eine Paffage verbindet Reichsftraße mit Schuhmachergaffe und Nikolaiftraße in Kreuzform und ift mit Schaufenftern verfehen.

Der Fußboden ift durchweg in Steinholz ausgeführt, als fugenlofer Fußboden und hat fich bewährt. Die Wände des Treppenhaufes find mit Marmor belegt und machen einen eleganten, Tauberen Eindruck.

Fig 246.

Ü1

lis

iß

•-J

■5

*1*»

ß-‘-

Specks-Hoi in Leipzig.

Arch.: Hansel.

Die Faffade ift in Trachittufffandftein gehalten und reich mit Plaftik gefchmückt. Wie fchon im Treppenhaus nur edles Material verwandt wurde, ftößt man im Innern überall auf vornehme «Bauftoffe, wie echte Hölzer für Geländer und Türen als Mooreiche oder Palifander mit Intarfien aus Ebenholz.

Die eigentliche Einrichtung der Meß-Etagen, die fich in jedem Gefchoß gleichmäßig wiederholt, verrät, daß hier eingehende Arbeit geleiftet worden ift, die nichts ausgelaffen hat, was zweckmäßig war. Jedes einzelne Zimmer befitzt Wafchgelegenheit, Kleiderfchränke forgen für ftaub-fichere Aufbewahrung der Garderobe, ein kleines Stehpult läßt die Erledigung fchriftlicher Arbeiten zu und dient gleichzeitig zum Abdecken der Wafchgelegenheit. Insgefamt dienen 176 Zimmer und 615 freie Stände dem Meßmufterverkehr. Die gefamte Einrichtung ift einheitlich in der Farbe gehalten. Einrichtungsgegenftände und Wandbefpannung zeigen ein dezentes Graugrün. Gleichmäßig in Form, Farbe und Größe find fämtliche Firmenfchilder und alle Reklame ift wohl difzi-pliniert den Gefetzen der Kunft untergeordnet. Eine eigene Telephonzentrale mit 8 Hauptftellen und 20 Nebenftellen vermittelt den Fernfprechverkehr.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

Der Zentral-Meßpalaft in Leipzig wurde von Hansel erbaut und 1914 eröffnet (Fig. 248—251⁶²).

ri

Treppenhaus in Specks-Hof.

•/

11!

i-

I' EL» ri

fA

53-g» ?T m

■ ; 5

PLATZE 1-191

1 GESCHOSS

Fig. 247

[f.

Wit

m ff

iE.

Treppenhaus des Zentral-Meßpalaftes in Leipzig⁶²). Arch.: Hansel.

IÇf%

'msê

»,

■im ■    !

t~tt....... Jj

Æ

Fig. 248.

Aus den Grundriffen geht hervor, wie das Haus mit feinem Rundgang fich entwickelt. Im Erdgefchoß find Ladengefchäfte eingerichtet. Das Treppenhaus ift mit der Anlage der Aborte

vereinigt. Der Bau ift in Eifenbeton ausgeführt, während die Faffade in Würzburger Kalkftein gebildet wurde. Die Treppenwände find licht mit Zitronenholz vertäfelt. Der Schmuck befteht nur in der fchönen Maferung und in eifernen, grüngetönten Beleuchtungskörpern.

Fig. 249.

NACHBARHOF

■13

LiCBTHOF

|551531511^9 k?

AVFZVfeE

56

o :•

F-T

61

i=cf

--------RUNbGANG

Sfe|5^|53|50|A8|46|Al.|»ł|4o|3a|3Ł|a't|łł|30|2B|26l    '

il ■! i

10

ÜCHTHOF

8T9 hołn 112113114 |~1 S|ife

■RUND6AN6

f z    9

i H_

l7|ig|l9UoUl|22|2â|^r f *1

1-

2-3

Obergefchoß.

Fig. 250.

NACHBARi

LICHTHOF

pi on

ICLOSETS.

I LĄDEM

LADEN

J /

AITF20ÔC

Al/S- Î kunftI

Łiaa-ffig

LADEN

JL

AL7S-

JsTEU-UNGS , I HAUÊ

iii]

liii

LADEN

£î=

LADEN

\.

AUSSTELLUNG

AUSSTELLUNG

LADEN

fi

HAUPT; EINGANGS-

Erdgefchoß.

Zentral-Meßpalaft in Leipzig⁶²).

In der äußeren Geftaltung ift der Vertikalismus mit Glück vermieden und ift ein Syftem von ganz gleichen Fenfteröffnungen angewendet, wodurch der Bau eine wohltuende Ruhe erhält.

Die Gefchoßhöhe ift 3,85 m von Fußboden zu Fußboden. Die Fußböden find in Steinholz ausgeführt. Alle Kojen und Stände find grau gehalten, fo daß jede Ware gut darauf fteht.

Die Kojen felbft find außerordentlich anziehend geftaltet, in größter Einfachheit von Form und Farbe, aber gerade diefe Difziplin, die auch die ganze Reklame umfaßt, kann als muftergültig bezeichnet werden.

Stentzlers Hof in Leipzig, Petersftraße, ift im Jahre 1914 von Stentzier erbaut worden (Fig. 252 u. 253).

Fig. 251.

,.4Ï

j .--4

ri."’

li

11

sg

mWi

i.

k*

Zentral-Meßpalaft in Leipzig⁶²). Arch.: Hansel.

Aus den Grundriffen geht hervor, wie auch hier die ganze Anlage fich als Rundgang mit Kojen und Ständen um einen Hof gruppiert. Die Kojen und Stände find hier nicht nur in den Obergefchoffen, fondera auch im Erdgefchoß und Kellergefchoß. Im Erdgefchoß find nur nach der Straße zu Ladengefchäfte untergebracht. Der Fußboden ift durchweg als Riemenboden ausgeführt. Im Treppenhaus find die Wände mit Wandkacheln belegt.

Der Luisen-Hof in Berlin (Dresdner Straße), genannt »Deutfehes Export-Mufterlager“, ift eigentlich ein Ausftellungsgebäude und wurde i8g6 von Bauer errichtet (Fig. 254 u. 255).

40

43

S3

st

ta

»4

72

7f

1 79

90

91

JjcA/- ĄS

♦#

Jtuncba na

Os

'Pundpang

AZ

os

"9

o*

Sf

it

*9

flunJocrno

,«p k

i\

éin• u

MjgłuS—

*9

7J

7?

90

'OZ

•7

99

97

99

=ll

09

kil

99

Fig. 252.

2b

4.4

ćadcn J&Ałtto Jlt p*c

/#

*r

it

*T

ff

ij*— KuruJyanfl

19 JO

&iùen cvł Ttaóine

3

--    &>f*r

óchau-^o/le.

: i*

a»

*T

"a

y:>:-

lb*3

Erdgefchoß.

/Pic fil h ąj

---CI

* r a rt,

—Cl —c

-ïjr

•V

Z/e6eyang nacf] ft'yhau] Go/t/n er Hirjdj

S. SO ęm

*XSt> fm

il:

SThtna^aty

oof»

/*.## fi

#ł«r»

Fig. 253.

^7?MmlçTama

« a»

Jfr ""

r»

........r--r ij r r- r

“4 —

fQo*p»

JfSOfm

• lr

/ftufMiparrp

•*fc

fl

III. Obergefchoß.

raut

Resta

fł

Fig. 254.

Erdgefchoß.

Vmo w. Gr.

G arten

cf,

<0

</

/cS

(9

(9

■; i

V)

OO

o JÜ ♦

Räume

■tt>

LO

■l

ui

3»

i|

j^ü

Deutfehes Export-Mufterlager.

Arch. : Bauer.

Geschäfts-

Räume

Diefes Gebäude wurde in fämtlichen Gefchoffen zu Ausftellungszwecken mit Glasfpinden verfehen; im Quergebäude befinden fich Kontors und Sprechzimmer. Das ganze Glasdach über dem Tambour ift beweglich und kann in einer Minute vollftändig gefchloffen, bezw. geöffnet werden. Die Faffade wurde in hellem Sandftein hochgeführt.

Es mögen noch einige Beifpiele von Hochhäufern folgen, die für Meffe-zwecke in neuefter Zeit geplant worden find.

Für Leipzig ift vom Leipziger Stadtbaurat Dr.-Ing. Bähring ein Projekt für ein Hochhaus aufgeftellt worden (Fig. 256—25g⁶³).

In den beiden Innenhöfen foll fich die An- und Abfuhr der Meßgüter vollziehen, während die Meßbefucher die Gebäude vor dem unverfchloffenen inneren Platz betreten. Der Haupt-beftandteil find die Meßräume, die in jedem der beiden Hochhäufer fo angelegt find, daß in den einzelnen Gefchoffen ein ununterbrochener Rundgang erfolgt.

Fig. 255.

-s;':

-si

HP

H,

tes

.1

à. P

SSSL

£«fa

,w 3

JH

Wé

c?

i . ą Ri ip

^:lf, 111

3p|:|

W, jr

LT¹

A.<

—qr

FT

™£-F

rSSf T« Il jXM+vfcW':

JaSr?"^î

yi

‘I

F*

si

-VV

“F

LP::

.3 T|

- g H

ù£œiiL

Inneres der Rotunde im Luisen-Hof in Berlin.

Als weiterer Plan fei hier ein 3oftöckiges Meffehaus für Leipzig vorgeführt, das von Haimovici, Tschammer und Caroli herrührt (Fig. 260 u. 261⁶⁴).

Um einen inneren Lichthof von 27” Durchmeffer, den die Kuppel überdeckt, gruppieren fich die ftrahlenförmig geteilten Ausftellungsflächen, die 14 Fern- und 8 Nahfahrftühle, die 12 Treppenhäufer und die Hauptnottreppe. Als Baumaterial ift Eifenbeton vorgefehen.

Unter dem Namen „Ring-Meßhaus A.-G.“ wird ferner ein großer Meßpalaft zurzeit in Leipzig errichtet, der vom Architekten J. G. Pflaume ausgeführt wird. (Fig. 262 und 263.)

raum

Diefes neue Meßhaus foll dem begehenden außerordentlichen Mangel an Meßausftellungs-abhelfen und wird gegenüber dem alten Theater am Tröndlinring 9 zu ftehen kommen.

6J) Nach: Deutfche Bauztg. 55. Jahrg. Nr. 18, S. 89, 90 u Nr. 19, S. 94.

⁸⁴) Nach: Deutfche Bauztg. 54. Jahrg. 1920, S. 101.

Der Neubau bietet eine vermietbare Nutzfläche von etwa 13 000 Quadratmeter und dürfte das zurzeit größte Meßhaus Leipzigs werden. Die Anlage foll bereits zur Herbftmeffe 1922 in ihrem Hauptteil fertiggeftellt fein.

Es ift Vorforge getroffen, daß das Haus fchon mit geringfügigen Veränderungen auch als Kontorhaus oder zu fonftiger regulärer Vermietung dienen kann.

Fig. 256 u. 257.

I.TT

~TW

rrrr

BE ulETM

3. OBERGESCHOSS.

rm

KI TTTl M

jB 1 I 1 I

ERDGESCHOSS.

łO ?0    30    >*0    50m

Meßhaus-Gebäude für Leipzig. Projekt von Dr.-Ing. Biihring⁶³).

Aus dem Grundriß geht hervor, wie der Rundgang in klarer Weife vorgefehen ift, an dem die Ausftellungsräume liegen. Die Belichtung kann als eine recht gute angefehen werden. Die äußere Geftaltung ftellt in würdiger Form eine Anpaffung an den Zeitgeift dar.

73.

Einleitendes.

4. Kapitel.

Das Kontorhaus.

I. Allgemeine Anlage.

Das Kontorhaus hat den bis jetzt erörterten Anlagen des Klein- und Großhandels gegenüber grundfätzliche Verfchiedenheiten. Im Kleinhandel (Detail-

Fig. 258.

wu

if iftPI

gssssaa

pyg

mwm

Meßhaus-Gebäude für Leipzig. Projekt von Dr.-Ing. BühringGS).

Fig. 259.

fîTÎK-;

fggggfe

yai;

|®9

7Â

12

wSPI

fffl

SB

/.k

»MS

1ŚJ

’bö se

ïggga

aAi

@S 09 lg

ü |@E

iAÄf©L®?

äBjWtr

Y-*

/'

ŁINt DOROMAuS • ANLAGE

Hofanficht des Meßhaus-Gebäudes für Leipzig. Projekt von Dr.-Ing. Bühring6S).

handel) fahen wir Gebäude, die dazu beftimmt waren, die Ware von der Hand des Kleinhändlers in die des Verbrauchers überzuleiten; im Großhandel (Engros-

Tir

y/-

>'1 « ; ::

m

...r,crt

'.rfYfj ^

' ££

:,K’r

rr

rs

Fig. 260.

■i'ît.sûc ^-43522!

5-/

U ' ;5U    .V-

- F*.- ' '

•«rr-vy»

I

4;    :::• 3

'r -fffekt-tfSi

ï&Bfef$0||

Pirfüf!

,..:.-r‘rr’Tr

r ;r r

raarsr?

FiPfpifrtefkfRgj r jr r r fljrjrfcfàfor&M&L

Ktli®

rri'teErtelr ffH

rVrwr:'T

'im I

\

Ęjgjfe$5

Fig. 261.

vjjW Ofejjgesc^7;

yir

—2*0--

■J

o. /

CM

?0

30"«

Grundriß.

Projekt für ein Meffehaus mit 30 Stockwerken für Leipzig von Haimovici, Tschammer und Caroli6i).

handel) hatten die betreffenden Baulichkeiten die Aufgabe, die Ware in Lagern dem Kleinhändler zur Verfügung zu heilen. Im Kontorhaus verfchwin-det die Ware felbft aus dem Bereiche der Gebäude vollkommen und finden wir in ihnen nur noch Handelsbureaus, in denen Agenten Han-delsgefchäfte vermitteln. Das Kontorhaus ift durchaus als Miethaus zu betrachten und wird, ebenfo wie das Großhandelshaus, fpekulativ erbaut. Die Mietluftigen fetzen fich aus ganz verfchiedenen Inter-effenten zufammen, je nach der Lage des Grundftückes innerhalb der Stadt. Im Kontorhaus fehen wir Vertreter auswärtiger Firmen des In- und Auslandes, Firmen der Fonds- und Ge-treidebörfe, Reedereien, Agenten des Grundftücksmarktes, Vermittler von irgendwelchen Handelsgefchäften ufw. Das Kontorhaus geht aber noch weit über den Rahmen eines bloßen Handelshaufes hinaus und kann Räumlichkeiten enthalten für Rechtsanwälte, Ärzte und Verwaltungen irgendwelcher Arten, wie Syndikate und Verficherungen, und gerade in der modernften Zeit wird immer mehr davon gefprochen, derartige Kontorhäufer im Innern der Städte zu errichten, die Platz bieten follen für alle vorkommenden Berufe, die nicht mit dem Vertrieb von Waren verbunden find.

Die Gefchäftsräume werden verfchieden vermietet. Entweder werden fie pro Quadratmeter Mietfläche und ohne jegliche Einteilung oder Einrichtung abgegeben, ähnlich

1

ur.....

fa

„Ring-Meßhaus A.-G." in Leipzig. Arch. : J. G. Pflaume.

~1H fTïïitïïjj] ir

[ fi j- r

;4*±

—Os

-ù.

-a-

-a-

-a-

nm

■ ' ■ ~r

-a-

-Ó-

<?-

érdgesdiosa.

Fig. 262.

ch-

-o-

-|-f.ih

N

-a-

MyMvMyMyHTi

V"

-à-

V-

I

1

É

/

l8g

wie beim Großhandel, oder aber fie werden pro Quadratmeter in einzelnen Räumen mit kompletter Möblierung vermietet, in letzterem Falle alfo ähnlich wie beim Hotel, nur mit dem Unterfchied, daß die Miete nicht für den Tag, fondern für das Jahr berechnet wird.

Als allgemeine Bedingung für die Erbauung eines Kontorhaufes ift anzufehen daß gute Belichtung überall gewährt werden muß, ferner daß alle Errungenfchaften des modernen Komforts zu berückfichtigen find, wie Heizung, Fahrftühle, An-fchlüffe an die Gas- und elektrifchen Anlagen, fowie alle Möglichkeiten von Erleichterungen im gefchäftlichen Verkehr.

Das Erdgefchoß wird meift für Ladengefchäfte auserfehen, während der Keller für Lagerzwecke Verwendung findet. Der Dachboden kann auch als Lager benutzt werden, wenn nicht vorgezogen wird, ihn als Aktenboden den einzelnen Mietern zur Verfügung zu ftellen.

Fig. 263.

£•

li 11

fl

©B

HfiÜÖ

ili

.]

Dlinj

mmm

OHU

HQD

ramm

iübn qqéd

en iii

HEDO CDH3IH

«MH

BO

□□

0D0 i0Q 500    00B

^rrnrn^ gTn

moc] tumco

ns '

Eempï

Tf

„Ring-Meßhaus A.-G." in Leipzig.

Arch.: /. G. Pflaume.

Das Kontorhaus ift als ein Haus ohne Wohngefchoffe zu betrachten bis auf eine kleine Wohnung für den Pförtner, die manchmal gewährt wird. Hingegen ift für feine Verwaltung Raum erforderlich, die das Zentrum des Hausbetriebes darftellt, wo auch der Pförtner feinen Sitz hat, und bei der in manchen Fällen eine Telephonzentrale angeordnet ift, die für die einzelnen Mieter Telephon-gefpräche während ihrer Abwefenheit annimmt. Die Reinigung des Haufes erfolgt durch diefe Verwaltung, fo daß der einzelne Mieter nichts damit zu tun hat.

Es fei hier noch eine Frage berührt, die mit dem Gedeihen des Unternehmens eng zufammenhängt. Wir hatten gefehen, wie im Kleinhandel die Reklame dazu verwendet wurde, um Kaufluftige anzulocken, entweder durch Anlage von Schaufenftern, die die Ware dem Publikum zur Schau bringen, oder durch Schriftreklame, wo der Name des Gefchäftes verkündet wurde. Im Kontorhaus wird die Reklame dazu benutzt, Mietluftige zu gewinnen, und zwar werden verfchiedene Arten der Reklame benutzt. Es möge erwähnt werden, daß Poftkarten mit dem Aufdruck des Haufes den Mietern zur Verfügung ftehen, daß Briefpapier mit ebenfolchem Kopf von den Mietern benutzt werden kann, daß man fogar foweit

74.

Einrichtung.

als konftante und variable An-

igo

geht, englifches Pflafter im Briefumfchlag mit dem gleichen Aufdruck anzubieten. Ferner wird als wichtig hervorgehoben, die gleichen Farben immer zu verwenden, Auffchriften an der Straße am Sockel des Haufes anzubringen in denfelben Farben und Geftaltungen, da man annimmt, daß der Paffant mit dem Blicke abwärts gerichtet fie leicht fieht und lieft. Ebenfalls wird die Lichtreklame auf der Dachfläche des Nachts mit Erfolg benutzt, befonders wenn das Haus in der Nähe des Bahnhofs fich befindet, fo daß Ichon während des Fahrens jeder auf das betreffende Haus aufmerkfam wird. Sorge des Architekten ift, diefe Reklame äfthetifch zu veredeln, nicht aber, fie aus feinem Bereiche zu verbannen, indem er fie von vornherein für unäfthetifch anfieht. Der Kaufmann wird kaum mehr darauf verzichten, und es ift beffer, daß der Künftler fich ihrer bemächtigt und fie in richtige Bahnen lenkt, als daß der Kaufmann fie nachträglich anbringt, wie und wo er Luft hat.

Die Einrichtung des Kontorhaufes befteht im wefentlichen aus zwei Faktoren, die — ähnlich wie beim Großhandelshaus lagen bezeichnet werden können.

Zu den konftanten Anlagen gehören die allgemeinen Verkehrswege, wie Gänge, Treppen und Aufzüge, ebenfalls die Aborte, in gewiffen Fällen eine Telephonzentrale, aber auch der Sitz der Verwaltung des Haufes mit Pförtner. Zu den variablen Einrichtungen find alle inneren Einbauten und Einteilungen zu rechnen, die auch meift von den Mietern felbft zu tragen find. Wir erkennen alfo ähnliche Verhältniffe, wie beim Großhandelshaus, nur mit dem Unterfchied der Gattung der Mieter felbft, die erftens mit der Ware felbft nicht in Berührung kommen und fie in keiner Weife in das Gebäude vereinigen, zweitens aber entweder allein oder nur mit wenig Perfonal ihr Gefchäft betreiben, wenn nicht, wie bei Reedereien beifpielsweife, größere Verwaltungsbetriebe notwendig find.

Auf die Anlagen und Einrichtungen für den Verkehr wird in den modernen Kontorhäufern eine ganz befondere Sorgfalt gelegt; find fie ja auch die einzigen Räume, in denen größere Raumentfaltung möglich ift, da die eigentlichen Kontorräume auf die geringften Abmeffungen befchränkt und nur fehr einfach ausgeftattet werden. Befonders in den neueften Hamburger und Berliner Kontorhäufern findet man eine aufwendige Ausbildung der gemeinfamen Vorräume, die faft an Ver-fchwendung grenzt.

Ihre erfte Bedingung ift eine möglichft günftige Zentrallage zu allen Bureaus im Haufe. Anderfeits dürfen fie aber nirgends irgendwie ftörend in die Gefamt-anlage der Kontorräume eingreifen. Man wird fie alfo zweckmäßig zufammen konzentrieren, indem Treppe, Perfonenaufzüge und Paternofterwerke mit den Aborten um einen kurzen Gang vereinigt werden, von dem aus dann die variablen Einteilungen ihren Ausgang nehmen in Form eines Flures, an dem die einzelnen Bureaus liegen.

Die Belichtung diefer konftanten Anlagen erfolgt dann von einem Lichthof aus, der im Innern des Grundftücks angeordnet ift, um alle Straßenfluchten für Kontorräume benutzen zu können.

Die Treppen felbft find als Haupt- und Nebentreppen einzuteilen. Die Haupttreppen werden meift dreiarmig geftaltet und mit einem oder mehreren Aufzügen im Treppenauge verfehen, oder es befinden fich die Aufzüge neben dem Treppenhaus angeordnet. Auch findet man in der Regel einen ziemlichen Aufwand im Haupttreppenhaus und im unteren Flur, befonders in der Verwendung wertvoller Materialien, wie Marmor, Wandfliefen und ähnliches. Die

îgi

Nebentreppen find kleiner und einfacher. Die Perfonenaufzüge find vorteilhaft mit dem Haupttreppenhaus verbunden, müffen auch unbedingt mit den allgemeinen Verkehrswegen konzentriert fein. Ihre Anzahl ift verfchieden. Man kann damit rechnen, daß in einem bedeutenderen Haufe neben der Haupttreppe zwei Perfonenaufzüge fich befinden. Dazu kommen noch Paternofterwerke, auch in Verbindung mit Haupttreppe und den allgemeinen Verkehrswegen, und kann hier auch mit zwei folcher Werke in obigem Zufammenhang gerechnet werden. Bei fehr großen Anlagen erhöht fich die Anzahl der Treppen und damit auch die der Perfonen- und Paternofteraufzüge entfprechend.

In amerikanifchen Kontorhäufern mit ihren zahlreichen Stockwerken findet fich meift eine Anzahl Aufzüge nebeneinander als Batterie, von denen einige in allen Stockwerken halten, andere wieder durch die unterften Gefchoffe hindurchfahren, ohne zu halten, um nur den Verkehr zu und zwifchen den oberften Ge-fchoffen zu vermitteln.

Laft- und Warenaufzüge brauchen im Kontorhaus nur in geringer Anzahl vorhanden zu fein, fogar kann ganz darauf verzichtet werden, wenn die Perfonenaufzüge in Tragkraft und Größe derart find, daß den vorausfichtlichen Bedürfniffen Rechnung getragen ift. Die Vorausfetzung ift die, daß mindeftens ein normaler Geldfchrank befördert werden kann und auch Möbel für die Kontore in ihren bekannten Größen, ebenfo Akten, die zur Aufbewahrung in den Aktenböden untergebracht werden follen, mit dem Aufzug heraufgefchafft werden können. Angenehm ift es natürlich, wenn dafür ein Laftenaufzug vorhanden ift, da Perfonenaufzüge doch in ihrer Ausbildung meift eine gewiffe Eleganz aufweifen, die durch Beförderung von Laften leicht befchädigt wird. Bedingung ift aber, daß auch der Laftenaufzug in engfter Verbindung mit den allgemeinen Verkehrswegen fteht.

Von den Paternofterwerken wäre noch zu erwähnen, daß fie in Hamburg feit längerer Zeit eingeführt find und auch die anderen Hanfaftädte fie übernommen haben. Preußen hat lange gezögert, fie baupolizeilich zuzulaffen, doch find fie heute auch in Danzig und Berlin genehmigt worden. Sie find eingerichtet in den Verwaltungsgebäuden der Krupp’lchzn Werke in Effen und im Neuen Rathaus in Dresden. Die Paternofterwerke leiften wichtige Dienfte, da eine große Anzahl Angeftellter und anderer mit ihrem Gebrauch vertrauter Perfonen befördert werden muß, und wenn das große Publikum noch eine gewiffe Scheu davor hat, fo bürgert fich doch auch bei ihm deren Benutzung immer mehr ein. Von Unglücksfällen hat man überdies feiten gehört; befonders wenn die Paternofterwerke recht langfam fahren, ift kaum Gefahr vorhanden. Die Perfonenaufzüge aber ganz durch Paternofterwerke zu erfetzen, wäre nicht gangbar, da ältere Damen oder Herren, auch gebrechliche Perfonen letztere nicht benutzen könnten. Solche Perfonenaufzüge find gefchloffen zu halten. Der Hausmeifter oder ein Liftjunge hat dazu den Schlüffel und fährt mit dem Fahrgaft, wenn nicht eine elektrifche Druckknopffteuerung vorgezogen wird.

Aufzüge, Treppen, Eingänge und Flure müffen unbedingt gut belichtet fein. Ift eine helle Lage der Aufzüge nicht zu erreichen, fo muß für ftändige elektrifche Beleuchtung geforgt werden, die bei Paternoftern oft als Fußflamme angebracht wird.

Zu den Eingängen gehört auch die Durchfahrt, die einesteils von der Feuerwehr im Falle der Gefahr benutzt werden muß, wenn der Bau tiefer als 35ra ift, andernteils zur Beförderung der Laften mittelft Wagens bis in den Hof dient, wo der Laftenaufzug erreicht wird. Die Durchfahrt bedeutet aber für das Erd-gefchoß immer Raumverluft, und fo wird gern darauf verzichtet, wenn die feuerpolizeilichen Verhältniffe es erlauben.

Außer den Treppen, Aufzügen, Eingängen und Fluren gehören auch die Aborte und Wafchräume zu den konftanten Einrichtungen des Kontorhaufes, die für alle Mieter gemeinfam find. Auch fie find möglichft zentral anzulegen und zweckmäßigerweife mit den oben aufgeführten Elementen zu konzentrieren, damit die übrigen räumlichen Geftaltungen des Haufes möglichft unbeeinflußt je nach Wunfch eingerichtet werden können. Die Anzahl der erforderlichen Aborte vorher genau zu beftimmen, ift kaum möglich, weil es unbekannt ift, wieviel Mieter das Haus bevölkern werden und diefe Zahl ftändig wechfeln kann. Erfahrungsgemäß rechnet man auf etwa 50 im vermietbare Fläche einen Abort. Aborte und Wafchräume find nach den Gefchlechtern zu trennen, da im Kontorhaus auch zahlreiches weibliches Perfonal befchäftigt zu werden pflegt als Steno-typiftinnen, Schreibmafchinendamen, Buchhalterinnen ufw.

Zu den variablen Einrichtungen des Kontorhaufes gehören alle Bureaueinteilungen. Da die Mieter in ihren Anfprüchen nicht von vornherein bekannt find, auch nicht wie fie ihre Einteilung von Gefchäftsräumen vornehmen werden, fo ift dafür Sorge zu tragen, daß alle Möglichkeiten dafür geboten werden^ Teilungswände nach Belieben einzufügen. Aus diefem Grunde werden die Fenfter zweckmäßig durch dünne, maffive Pfeiler unterteilt, etwa in Entfernungen von 1m, wie beim Großhandel, fo daß Zwifchenwände beliebig von diefen Pfeilern nach dem Innern gezogen werden können, ohne in die Fenfterfläche zu geraten. Die Achsweiten der tragenden Pfeiler in der Front richten fich nach den Neben-erfcheinungen, die im Haufe zu berückfichtigen find, vornehmlich danach, wie das Erdgefchoß benutzt wird. Letzteres wird in den meiften Fällen für Laden-gefchäfte eingerichtet und fo treten hier die Bedingungen, die dafür maßgebend find, in Kraft in einer Achsweite von 4—5m, um ein zweckentfprechendes Schau-fenfter zu erreichen, fo daß diefe Achsweite auch nach oben fich verpflanzt und die Grundlage für die Entfernungen von Fenfter zu Fenfter in den Kontor-gefchoffen wird.

Es könnte daraus gefolgert werden, daß derfelbe Gedankengang auch Wohnungen, die über Gefchäften errichtet find, zugrunde gelegt werden könnte, indem bei den Wohnungen die großen Fenfter unterteilt würden, wie beim Kontorhaus, fo daß die Schwierigkeit der äfthetifchen Zufammenfaffung von Laden und Wohnung mit einem Schlage behoben wäre. Dem ift entgegen zu halten, daß Kontorräume keine gemütlichen Erfcheinungen find, in denen eine Familie mit Frau und Kindern fich wohl fühlen würde. Sie müffen möglichft hell fein, damit jeder Winkel für Kontorarbeit verwendet werden kann, entbehren aber dadurch einer Wohnlichkeit, die wir bei Wohnungen verlangen müffen, die wefent-lich davon abhängt, daß die Fenfter nicht die ganze Außenwand einnehmen, fon-dern Pfeiler verbleiben zur Aufhellung von Möbeln und Wohneinrichtungen.

Die kleinen Zwifchenpfeiler in der Fenfterfläche des Kontorhaufes haben alfo keine tragenden, fondern nur trennende Funktionen zu erfüllen. Die tragenden Pfeiler innerhalb der Frontwand pflanzen fich in der Auflöfung der Frontwand weiter nach innen fort zu einem Mafchenfyftem von Stützen und Unterzügen, wie wir es fchon bei Waren-, Kauf- und Großhandelshaus gefehen haben und wurde diefes Prinzip unterftützt durch die fortfehreitende moderne Kon-ftruktionsweife des Eifens und Eifenbetonbaues.

Das Ideal des Kontorhaufes wäre zwar ein Bau ohne jegliche Stützen im Innern, um die Einteilungsmöglichkeiten ungeftört vornehmen zu können. Dennoch wäre ein folches Gebäude — felbft wenn die Konftruktionsweifen es fchließ-lich zuließen — für ein Kontorhaus durchaus unpraktifch zu nennen. Denn ein anderes, wichtiges Moment ift noch zu berückfichtigen. In allen Kontoren werden von den Mietern an den verfchiedenften Stellen an die Leitung angefchloffene Wafchtifche verlangt. Solchen Wünfchen muß der Vermieter nachkommen können, und ift es daher nötig, dafür zu forgen, daß an möglichft vielen Stellen Steig-und Falleitungen durch das Gebäude geführt werden können und fchon für diefen Zweck find Pfeiler überall nötig.

Der Gedankengang, der beim Waren- und Kaufhaus, fowie beim Großhandelshaus dazu führte, die durch das ganze Haus reichenden Vertikalverbindungen zur Vereinigung mit Waffer-, Gas- und elektrifchen Leitungen zu benutzen, führte auch beim Kontorhaus zu derfelben Anordnung mit dem Unter-fchied, daß in letzterem etwa jeder zweite Pfeiler damit betraut wird, um jeder Fenfterachfe die Möglichkeit der Anfchlüffe in horizontaler Richtung zu gewähr-leiften..

Die Gänge innerhalb des Kontorhaufes, die ja, wie gefagt, durch die variable Inneneinteilung entftehen, müffen unbedingt gut belichtet fein, damit die Firmenfchilder an den einzelnen Türen deutlich gelefen werden können. Da nun eine direkte Belichtung von außen meift nicht angängig ift, indem eine doppelbündige Grundrißanlage fich meift ergibt, fo müffen die Türen der Kontore Glasfüllungen erhalten, die zwar felbft undurchfichtig find, aber genügend Licht durchlaffen, um den Flur zu erhellen.

Neben der Notwendigkeit unbedingt guter Belichtung der Flure ift das Prinzip durchzuführen, daß ihre Wände, fowie auch die der Treppen, in allen Teilen aus widerftandsfähigen Bauftoffen hergeftellt werden. Diefes Prinzip ift aufzuftellen, um Befchädigungen, die durch den regen Verkehr entftehen, vorzubeugen, andernteils um eine leichte Bewirtfchaftung in bezug auf eine leichte Reinhaltung des Haufes zu gewährleiften.

Als vorteilhaftefter Bauftoff für diefe Zwecke ift vor allem die glafierte Wandplatte anzufehen. Widerftandsfähig, keiner Pflege bedürftig und leicht rein zu halten, ift fie das gegebene Material, um die Wände der öffentlichen Teile des Kontorhaufes zu bekleiden. Daneben find auch Glasmofaiken und Marmor durchaus empfehlenswerte Materialien.

Bei einfacheren Anlagen find billigere Materialien als Wandfchutz gebräuchlich, wie Linkrufta, Linoleumbelege und ähnliches.

Die Fußböden, die maffiv herzuftellen find, werden in den konftanten Bauteilen ebenfalls mit Platten belegt, auch kommt Marmor dafür in Frage, während für die variablen Teile des Haufes Linoleumbelag als das vorteilhaftere gilt.

Zur Einrichtung der Kontorhäufer gehört in großen Häufern eine fogenannte Seilpoft, bei der nach dem Prinzip der Schwebebahnen ein kleiner Wagen, in dem das Papier als Brief, Rechnung ufw. liegt, auf Drähten hin und her läuft, die durch das ganze Bureau gezogen find. Auch die Rohrpoft findet in Kontor-häufern Verwendung. Eine fehr beliebte Einrichtung ift die der Brieffchächte, die vom oberften Stock bis ins Erdgefchoß führen und in jedem Gefchoß, gewöhnlich im Treppenhaus, einen Einwurf haben. Im Erdgefchoß mündet diefer Schacht in einen Briefkaften, der entweder vom Poftboten oder einem Haus-angeftellten entleert wird. Ferner ift, wie oben bereits erwähnt, eine Telephon-

Handbuch der Architektur. IV. i, 2. (2. Aufl.)

75-

Fig. 264.

&njofany s -Zimmer

Jriva.t-Kontor

Kontor

t=t

garxy

o    2.    $    m    s~    6    7 tr⁻

l»H    I ■ I    I    I    I    I    [

Abtrennung von kleineren Räumen mit interner Flurverbindung der größeren Kontore.

(Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Konftruktives.

zentrale vorteilhaft, die während der Abwefenheit der Mieter, Gefpräche annimmt und fie den Mietern in Briefform auf den Tifch legen läßt. Selbftverftändlich ift die Fernfprechanlage von allergrößtem Wert und fo anzuordnen, daß jeder Mieter Anfchluß von diefer Telephonzentrale aus nach außen bekommen kann.

Als Tiefe der Kontore kann angenommen werden, daß 7—8m die äußerfte Grenze darftellen. In folchem Falle wird es auch möglich, in einem Kontor, das mehrere Räume braucht, einzelne Zimmer geringer tief zu gehalten und die anderen durch einen kleinen internen Flur zu verbinden (Fig. 264).

Die Breite der Gänge, die als Zugang zu den Kontoren dienen, dürfte 2—2,5ora betragen, doch finden fich auch größere Breiten, die auf die Bedeutung des Haufes Rückficht genommen haben, wie beifpielsweife in der Baumwollbörfe in Bremen. Die Höhe der Gefchoffe wird etwa mit 3,80—3,85m vollftändig den Bedürfniffen Rechnung tragen. Selbft für elegante Kontore, wie Reedereien, brauchen keine größeren Stockwerkshöhen vorgefehen zu werden und ihre vornehmen Räume, die oft in wertvollen Holzarten, wie beim Schiffsbau, mit vielem Aufwand herge-ftellt find, laffen fich vollftändig künftlerifch innerhalb diefer Maße entwickeln.

Zur Reinigung der Kontorräume werden gerne Vakuumanlagen verwendet, ferner auch Müll- und Papierfchächte, durch die die Abfälle unmittelbar von den oberen Räumen in die Keller befördert werden.

Die Einrichtung von Zim-mertreforen kann nur da in Kraft treten, wo die betreffenden Wände als konftante Anlagen zu betrachten find. In allen anderen — und den meiften Fällen — werden Geldfchränke als transportable Stücke, die dem Mieter gehören, wie Möbel hereingebracht und aufgeftellt. Hingegen gibt es im Keller Gelegenheit, größere und fichere Trefore einzubauen, die jeweils mit den Kontoren gemietet werden können.

Das Kontorhaus ift durchaus ein Pfeilerbau, wie das Warenhaus, das Kaufhaus und das Großhandelshaus, denn es unterliegt denfelben Bedingungen der Variabilität in der inneren Einrichtung, wie diefe, ja fogar in weit intenfiverem Maße, da die Anzahl der Gefchäftsgattungen eine größere ift und die Gefchäfte felbft, die mit den fog. Rayons des Warenhaufes vergleichbar wären, fehr viel kleiner geworden find.

Diefelbe Frage wird nun auch hier entftehen, ob diefes Stützen- und Unter-zugsfyftem in Eifen oder Eifenbeton erbaut werden foll. Für die Beantwortung diefer Frage tritt — wie bei allen kaufmännifchen Unternehmungen — die Wirt-fchaftlichkeit in die erfte Reihe, die aus dem Umftand ihren Urfprung nimmt, wie die Vermietung erfolgt. Wir haben bereits erörtert, daß diefelbe für den Quadratmeter Nutzfläche bewirkt wird, fo daß der Vermieter das Intereffe hat, die Fläche möglichft groß zu gehalten, um die Rentabilität zu fteigern. Der Vorteil

liegt alfo darin, die Stützen möglichft dünn zu geftalten, um die vermietbare Fläche möglichft groß werden zu laffen. Diefer Umftand fpricht für den Eifenbau.

Daneben kommt aber die Frage der billigeren Ausführung in Betracht. In den meiften Fällen ift aber der Eifenbeton die billigere Bauart. Die Differenz zwifchen beiden fchwankt je nach der Einfachheit oder Kompliziertheit des betreffenden Baues und danach, ob die Balkenfpannweiten fehr weit fein müffen oder normal find. Bei zunehmenden Spannweiten werden die Bedingungen für den Eifenbeton ungünftiger.

Weniger ausfchlaggebend ift das Bautempo. Denn beim Eifenbau ift es nötig, um Zeit zu gewinnen, daß, wenn die Eifenkonftruktionen am Bau benötigt werden, fie auch vollkommen zur Montage fertig daliegen. Allerdings kann man beim Eifenbau vorerft die Ausführung der Decken herauslaffen, was der Eifenbeton nicht zuläßt.

Betrachtet man alle diele Umftände, fo find es Rentabilitätsgründe, die den Ausfchlag geben werden, und fo ift es in Hamburg vorgekommen, daß im Erd-gefchoß, wo die Miete oft 150—200 Mark pro Quadratmeter beträgt, die frei-ftehenden Stützen im Innern aus Eifen hergeftellt wurden, um der Gefahr zu entgehen, durch die viel ftärkeren Eifenbetonpfeiler Mietfläche zu verlieren, während die Außenpfeiler und diejenigen der oberen Gefchoffe aus Eifenbeton konftruiert worden find.

In folchem Falle find aber die unteren Eifenftützen fofort gut glutficher zu ummanteln, weil der Eifenbetonbau durch die viele Anwendung von Holz mit Feuersgefahr verbunden ift, und im Falle des Ausbruchs eines Feuers die dünnen Eifenfäulen der darauf laftenden Betonkonftruktion ficher nicht ftandhalten könnten.

Die Decken find maffiv herzuftellen und für normale Laften, wie Möbel und Verkehr, zu berechnen. Zur Aufhellung fchwerer Stücke, wie Geldfchränke, ift es aber zweckmäßig, eine Zone für fchwerere Gewichte von vornherein feftzu-ftellen, am beften parallel zur Frontmauer in der Gegend der inneren Pfeiler, fo daß bei Ausführung innerer Flurgänge diefe Laften auf der Zimmerfeite der Flurwand ohne Gefahr aufgeftellt werden können. Die Deckenkonftruktion felbft erfolgt entweder als Hohlfteindecke oder als Eifenbetondecke. Freilich macht fich bei allen Maffivdecken der Übelftand großer Schallübertragung bemerkbar, der allerdings bei Hohlfteindecken geringer als bei Betondecken und am ftärkften da ift, wo Stützen und Decken eine Einheit bilden. Um ihm zu begegnen, werden häufig die Maffivdecken mit einem fchalldämpfenden Material überzogen, wie Schlackenbeton, Holzeftrich und dergl.

Das Dach wird zweckmäßig auch ganz maffiv hergeftellt, da es vielfach zu Kontoren ausgebaut und benutzt wird, aber auch Aktenböden Sicherung gegen alle Gefahren erheifchen.

Die Heizung des Kontorhaufes wird immer zentral angelegt fein müffen und wird von den Mietern nach Quadratmetern der gemieteten Flächen bezahlt. Als Syfteme kommt faft ausfchließlich die Warmwafferheizung zur Anwendung. Die Bedienung übernimmt der Hausmeifter.

Für den Bauplatz eines Kontorhaufes ift die Lage zum Gefchäftsverkehr maßgebend. Die Nähe des Bahnhofes ift unter allen Umftänden vorteilhaft, ferner Fahrtverbindungen nach allen Stadtteilen. Die Wahl des Bauplatzes hängt aber auch damit zufammen, auf welche Mieter reflektiert wird, fo daß beifpielsweife die Nähe der Börfe natürlich für Börfenagenten befonders vorteilhaft erfcheinen wird.

76:

Heizung.

77-

Bauplatz.

Während nun der Zufchnitt des Grundftücks für den Kleinhandel (Detailhandel) fo fein mußte, daß die Schauftellung der Ware möglichft fichergeftellt werden konnte, alfo das Grundftück breite Schaufeiten verlangte und weniger Tiefe, andernteils der Großhandel das umgekehrte Intereffe hatte und fomit fchmale und tiefe Grundftücke vorteilhaft erfchienen, fo verlangt das Kontorhaus die Erfüllung nur der einen Bedingung, daß die Räume gut belichtet feien. Es ift aber noch vorteilhaft, wenn eine gewiffe Vornehmheit in der Erreichung der Kontorräume gewährleiftet wird, und fo wird die Auswahl eines fehr tiefen Grundftücks mit verfchiedenen Höfen auf die Mieter keine große Anziehungskraft ausüben. Man kann fagen, daß folche Grundftücke eher Vorteil gewähren, die neben breiten Straßenfeiten nur einen Hof brauchen, um den fich die Räumlichkeiten gruppieren.

Fig. 265.

«*»

Veraielêart

mêv

ûcS/fiof.

are

c.

JC o n t O r 9

JT-I o n

**»

IX

/ I f t f la \r e

JT

■U

Doven-Wox in Hamburg⁶⁵).

II. Gefchichtliches.

Die Idee des Kontorhaufes felbft ftammt aus England, wo fie nach den amerikanifchen Großftädten verpflanzt wurde, um dann nach Deutfchland zu kommen.

78.

Deutfchland.

In Deutfchland find es zuerft die Hanfaftädte Hamburg, Bremen und Lübeck, die den Gedanken aufnahmen. Erft fpäter fand er Aufnahme in Berlin und heute fpricht man in allen Großftädten vom Bau neuer moderner Kontorhäufer, die als Wolkenkratzer dem Volke vorgefchlagen werden.

Die Entftehung des Hamburger Kontorhaufes läßt fich chronologifch gut verfolgen. In früheren Jahrhunderten ftand das Kaufmannshaus zwifchen Straße und Fleet. Auf der malerifchen, oft prunkvollen Diele fpielte fich das Leben des ganzen Haufes ab. Ebenfalls im Erdgefchoß lagen die Prunkräume, oben die Schlafzimmer, während im hohen Speicher der große Lagerboden fich befand. Das Alter diefer Bauten greift weit in das Mittelalter hinein und bis zu Anfang des XIX. Jahrhunderts erhielt fich diefer Typus unverändert. Dann erfolgte die erfte Wandlung. Die Anfprüche an die Wohnung vergrößerten fich und fo wurde das Vorderhaus dem Zweck als Lager ganz entzogen. Es wurde nur noch zu Kontor- und Wohnzwecken benutzt. Als aber nach 1870 der Handel

⁶⁵) Nach: Das Hamburger Kontorhaus. Herausgegeben vom Hamburger Ingenieur- und Architekten-Verein. Verlag von Boysen & Maasch. Hamburg 1909.

eine ungeahnte Ausdehnung nahm, mußte fich der Kaufmann fchließlich dazu entfchließen, felbft die alte Gefchäftsgegend zu verlaffen und fie allein den Speichern zu überlaffen. Es entftand in anderen Stadtteilen das Etagenhaus mit Läden und Kontoren, während die oberen Stockwerke zu Wohnzwecken dienten.

Der Hamburger Kaufmann zog es aber fchließlich vor, wenn es ihm möglich war, in die Vororte zu wandern und ein eigenes Wohnhaus zu beziehen. Die innere Stadt wurde immer weniger zum Wohnen benutzt und es bildete fich allmählich eine immer deutlichere Scheidung zwifchen der Gefchäftsftadt und den Wohnvierteln aus. Abgefehen von den Arbeitervierteln dienten die vorhandenen Wohnungen der inneren Stadt in den oberen Gefchoffen meift nur

Fig. 266.

u-.

mm

jà .

f-jm.

vi

■y

■■

¥1

4^4». 'i

Łir

•1 Ijjfrs —

OS

SJ

Mi

!Ef

wm

lilSÎIPi

ly

5S5p

ii

Doven-Hof in Hamburg⁶⁵). Arch. : Martin Haller.

noch den Ladenbefitzern des Erdgefchoiïes als Wohnftätte. Die frei gewordenen Wohnungen wurden aber zu Kontoren umgewandelt, ohne jedoch viel daran zu ändern, da man nicht geneigt war, für Kontore viel Geld auszugeben.

Mit dem Eintritt Hamburgs in das Zollgebiet und dem Ausbau des Freihafens begannen wiederum gewaltige Umänderungen. Viele Kaufleute bekamen ein großes Intereffe, in nachher Fühlung mit den neuen großen Lagerhäufern des Freihafengebietes zu bleiben und es entftand die Idee zum erften Kontorhaufe Hamburgs.

III. Beifpiele.

Es wurde verwirklicht im Bau des Doven-Woits, der im Jahre 1885 (Fig. 265 u. 266⁶⁵) von Martin Haller errichtet wurde.

Der Doven-Hof gehört heute noch zu den größten Kontorhäufern Hamburgs. Das Grund' ftück hat eine breite Frontentwickelung an drei Seiten, während die vierte Seite angebaut ift und es entftehen im Innern durch einen Mittelbau zwei Höfe, die reichliches Licht nach allen Richtungen fpenden. Intereffant ift der große breite Wandelgang, der fich im Hauptgebäudeteil nach beiden Seiten in einer Breite von 6 m erftreckt. Die Gefchoßflure find galerieartig um das Oberlicht herumgeführt, das den Wandelgang in allen Stockwerken beleuchtet.

Im Doven-Hof find die Kontore meift maffiv eingeteilt, während die Fenfter noch durchaus das Wohngefchoßgepräge erhalten haben und im Äußern von dem fpäter verfolgten Prinzip der Variabilität des Innern noch nichts wahrnehmen laffen.

Fig. 267.

Jlóerł

Oe

J?

Jl.

J/re/y>cn/iaus.

'Uerm/efûûreJYbn/ore.

-I—t-

,Börfenhaus" in Hamburg⁶⁵). Arch.: Grotjan.

Fig. 269.

Fig. 268.

\mm.\

c.

VermietSare Jbontore.

Vermietbare Jfonfore.

VemvefSare Jfonfort

4-

Kontorhaus in der Her-mannftraße 14 in Hamburg⁶⁵).

Arch. : Schoss.

Gertig-Haus in Hamburg⁶⁵).

Arch. : Radel, Freitag & Wurzbach und Elingius.

Die Tiefe der Kontore ift verfchieden und wechfelt zwifchen 5 und 8“. Die Flurgänge erkennt man in einer Breite von ca. 2,50 m.

Das „Börfenhaus“ wurde 1895 von Grotjan erbaut (Fig. 267⁶⁵) und ift ein gutes Beifpiel für kleinere Anlagen.

Deutlich ift im Grundriß die Konzentration der konftanten Anlagen, wie Treppen, Aufzüge, Aborte an einen kleinen Lichthof. Die Einteilung der Kontore ift hier freigelaffen zum Unter-fchied vom Doven-Hof. Bemerkenswert ift auch, daß hier innere Stützen ganz vermieden werden konnten. Das Grundftück ift für die Anlage von Kontoren ganz charakteriftifch, mit viel Straßenfront, fo daß überhaupt nur zwei Fenfter nach dem Hof gerichtet find. Die Fenfter felbft find noch ganz geöffnet.

Das Oertig-Haus wurde 1906 von Radel, Freitag & Warzbach und Elingius erbaut (Fig. 268⁶⁵).

Fig. 270.

PRB

gy-    : :

--y ui.    ^

ffm-m

pteen

li.

LT

'A⁴?-

’S

rA

ft

Bt—L JHBtL JHR1

\s^e=^\

,Y>

r4AV^yV';\\A\;'

\\

A T3I

ifr-frTT

mmn:

„Kontorhaus" in der Hermannftraße 14 in Hamburg⁶⁵). Arch.: Schön.

Das Kontorhaus liegt hier an dem ziemlich fpitzen Schnittpunkt zweier Straßen. Treppe, Aufzüge und Aborte ftehen ganz eng konzentriert an einem kleinen Lichthof, fo daß ein großer Raum für Kontore erhalten blieb. Das Gebäude, daß fechs ausnutzbare Gefchoffe befitzt, enthält im Erdgefchoß, wie die meiften Hamburger Kontorhäufer, Läden, die im erften Stock teilweife fich weiter entwickeln, während alle anderen Stockwerke für Kontore beiaffen find. Die Ent-

Fig. 271.

51

Hji

SK

«V

Ii

pgHWpHW^ ... .......

Tar# feu -sa a

,■--. 1--. rje^jtós-a

t--i—

r---_*, t—

™™ I i —4

I__àé

!--

t——I    -dt •

- a,.t—tf- -tjssi *Jl— -i

Zmmià* 1.^    ,

!a>o*an£ u>Wi **■'«*’“

«rx »"i 'P-~,

I¹

' ■ IRHSC • II

\tmaA * ImmmStk \wmw

i Vati

U PH!

H 11

ml leml Vh!

■I mm M

jJ

«««I    !—-«    _

—si - , rgLairjgSi

*......................

Ł............

fl

ES

;|f.f

0y'v"’

■

\r.

i«

Ii

Fig. 272.

Dc/i//iof

ja 0

' <w

orf cl

10

O harf _ (B

<n

“Uermietûüre Jłbnfore.

Jk

/O

16

Hübner-Haus in Hamburg⁶⁵).

Arch. : Henry Grell.

fernung der Innenftützen von der Außenwand beträgt ca. 6,50 was auch der Tiefe der Räume entfpricht. Die Fenfter find bereits vollftändig unterteilt mit dünnen, maffiven Stützen in Entfernungen von ca. 1,20“, um möglichft beliebig die inneren Einteilungen bewirken zu können.

ûcfîtfiof

Fig. 274.

Ja

«Ï

ft

Æirm*

Anlage ohne Einrichtung.

•UJOC

r—

Hof.

Vermietbare

Vermietbare Kontore.

Kontore.

4.

Cicfit/icf

TW

3OT-

te

/ßrm* 2

L^rraOoMfi,

TH**

ja

ücdtfiof

«4>

-i

ûcfitfiof

+■

XUtréêifrmAp

iütAnAAonto

Kljttna.cn

Hildebrand-Haus in Hamburg⁶⁵). Arch.: Radel, Jacobssen und Freitag & Wurzbach.

Fig. 276.

Obergefchoß.

Hof.

Levante-Haus in Hamburg²).

Arch : Franz Bach.

Fig. 275.

LH

Erdgefchoß.

• ?y

M-ti

Fig. 273.

Anlage mit Einrichtung.

LCU

Das „Kontorhaus“ in der Hermannftraße 14, im Jahre 1906 von Schoss erbaut, ift ebenfalls eine kleine Anlage, jedoch an drei Seiten eingebaut (Fig. 269 u. 270⁶⁵).

Intereffant ift hier die fymmetrifche Anordnung des Grundriffes, wodurch zwei kleine Lichthöfe entftanden. In der äußeren Geftaltung ift der Wille zum Pfeilerbau deutlich erkennbar.

Das Hübner- Haus wurde 1908 erbaut und ftammt vom Architekten Henry Grell (Fig. 271 u. 272 e5).

Fig. 277.

'y

sa

m-

*1

lilii

mm

iJJ

11

?sM

[■

Levante-Haus in Hamburg⁶⁶).

Anficht von der Mönckebergftraße. Arch, : Franz Bach.

Hier fehen wir fchon eine größere Anlage. Sehr deutlich ift dabei die Abgrenzung der allgemeinen Verkehrsteile von den zu vermietenden Kontoren erkennbar. Die Entfernung der Innenftützen von der Außenwand beträgt ca. 6,50 m. Die Fenfter find durchweg" maffiv unterteilt in Entfernungen von etwa 1,20ra. — Im äußeren Aufbau fällt die Scheidung der Ladengefchoffe von den Kontorgefchoffen fehr ftark auf, und ift fie in diefer Art noch unruhig und hörend.

Das Hildebrand- Haus entftand im Jahre 1908 und wurde durch die Architekten Radel, Jacobssen und Freitag & Wurzbach erbaut (Fig. 273 u. 274⁶⁵).

Es ift eines jener Kontorhäufer Hamburgs, die an zwei parallelen Straßen liegen. Die allgemeinen Verkehrsanlagen find in der Mitte des Grundftücks an zwei kleinen Lichthöfen, fo daß die Eingänge von beiden Straßen erfolgen in der Geftaltung einer Paffage. Die zwei Grundriffe mögen zeigen, wie einesteils die Anlage ohne Einteilungen ausfieht, andernteils wie die Kontore fpäter durch Einziehung von Leichtwänden eingeteilt worden find.

Das Levante-Haus wurde igi2 von Franz Bach erbaut (Fig. 275—278e6).

Es ift wohl das modernfte Kontorhaus Hamburgs und befteht aus zwei Grundftücken, die je von der Mönckebergftraße bis zur Bugenhagenftraße reichen. Die Grundrißanlage ift fo aufgefaßt, daß alle konftanten Verkehrsräume in der Mitte konzentriert und mit einer geräumigen Paffage vereinigt werden, die die zwei Straßen verbindet. So finden wir auf jedem Grundftück zwei Treppen — im ganzen alfo vier Treppen, — zwei Perfonenaufzüge, vier Paternofter und einen Laftenaufzug.

Fig. 278.

mm

v\

c'R

RfO j

f|.|

mmi

i-

II

fi ti?

■i 1

- T]

Hg

Levante-Wzm in Hamburg 6ß).

Anficht Bugenhagenftraße.

Arch. : Franz Bach.

In diefer Anlage ift von vornherein mit Mietern gerechnet worden, die umfangreiche Räumlichkeiten benötigen und fich nun innerhalb der gemieteten Fläche es nach eigenen Bedürfniffen einrichten wollen. Beifpielsweife hat die Deutfche Levante- Linie hier ihre Kontorräume. Hier werden alfo Fahrkarten ausgegeben und Frachten angenommen. Natürlich gehören zu einem folchen Kontor Räume für Buchhaltung, Korrefpondenz, Kaffe ufw. Ebenfalls finden wir dort ein elegantes, in Mahagoniholz ausgeführtes Privatkontor, Zimmer für die Direktion, und einen Sitzungs-faal. Die benötigten Räumlichkeiten find aber fo groß, daß zwei Gefchoffe im Levantehaus in Anfpruch genommen werden mußten, die vom Mieter felbft durch eine Privattreppe miteinander verbunden wurden.

Ein anderes großes Gefchäft im Levante- Haus ift das Kontor Harder & de Köss, das eine Lebensmittel-Zentrale für Export darftellt. Das Gefchäft, das fich hier entwickelt, ift ein fehr kompliziertes und befchäftigt fich mit dem Export von Lebensimtteln nach überfeeifchen Ländern, mit der Verproviantierung von überfeeifchen Faktoreien, Bergwerken und Minen, fowie mit der Aus-rüftung von Expeditionen und transatlantifchen Eifenbahnen durch Vermittlung europäifcher Export-häufer. — Das ift eine ganze Wiffenfchaft, und dafür brauchen Harder & de Löss ausgedehnte Räumlichkeiten mit allen Einrichtungen, wie Buchhaltung, Korrefpondenz, Kaffe, Privatkontor, fowie einer ausgedehnten Ausftellung für die in Betracht kommenden Waren. Die Räume diefes Kontors find meift durch Holzwände voneinander getrennt, die oft nur 2 m hoch find, wobei eine ganze Anzahl von ihnen offen, alfo ohne Türen, miteinander verbunden find.

Im Erdgefchoß des Levante-Haufes find teils Läden, teils ift ein Poftamt eingerichtet, das auch für die Spekulation als Grundftock gedient hat, indem vor Erbauung des Haufes diefer Mieter als Dauermieter gewonnen war.

Die Entfernung der Innenftützen von der Frontwand beträgt 8m, was als äußerfte Grenze für gute Belichtung anzufehen ift. Die Fenfter find durchweg maffiv unterteilt, ja man möchte von einer vollen Auflöfung der Frontwände fprechen, befonders in der Mönckebergftraße, wobei die Achsweite diefer Teilungen D beträgt.

Die äußere Geftaltung ift nach der verkehrsreichen Mönckebergftraße vornehm und aufwendig geftaltet, wenn auch durchaus in frei empfundenen, den modernen Verhältniffen Rechnung

Fig. 270.

"V

>—*—i—-j

'f—

*-

Qj

Obergefchoß.

Fig. 280.

•t

1—-

i-

—4—4—4—4—-+— i x ■ i

JL

W------

4........-4

■ -H

-m

--------

-+

fr

;ïblzj

T"\

I-

4-----4-----+--—r-a

JL

JL

JL

¹

) Nach Sonderheft: Die Bautätigkeit der Kgl. Sächf. Bauräte Architekten Georg Weidenbach u. Rieh. Tschammer.

²

) Nach: Hamburg und feine Bauten. Herausgegeben vom Hamburger Ingenieur- umTArchitekten-Verein. Verlag von Boysen & Maasch in Hamburg.

A'

Erdgefchoß.

/?a/?/?o//-Häufer in Hamburg 06)? Arch.: Fritz Höger.

tragenden Formen, und dürfte das Haus auch in äfthetifcher Beziehung durchaus zu den gut gelungenen Anlagen gezählt werden. — In der weniger belebten Bugenhagenftraße ift, da keine Läden vorgefehen waren und überhaupt die ganze Front weniger Beachtung erfahren muß, indem kein Verkehr die Straße belebt, auch der äußere Aufbau viel einfacher erdacht. Trotzdem ift auch hier im engeren Rahmen äfthetifcher Beftätigung eine ganz ausgezeichnete Gefinnung vorhanden, und kann diefe Rückfront des Levante-W&wlts als Vorbild für derartige Geftaltungen angefprochen werden.

Die Rappolt-H'iui&v ftammen vom Architekten Fritz Höger und waren zum 1. April 1912 bezugsfähig (Fig. 279—281⁶⁶).

un-

Diefes moderne Gefchäftshaus liegt ebenfalls im Zentrum des Gefchäftslebens. Durch den großen Verkehr in der Mönckebergftraße und die vielen großen Kontore und Kaufhäufer in mittelbarer Nähe diefes Haufes wird fehr viel kaufluftiges Publikum herangezogen, fo daß diefe Lage auch als befte Ladengegend zu bezeichnen ift, was für die Vermietung des Erdgefchoffes von

befonderem Werte fein mußte. Die zu vermietenden Obergefchoffe haben verhältnismäßig geringe Raumtiefen und find in beliebiger Weife durchteilbar.

Im Grundriß erkennen wir wieder die dem Kontorhaus eigene Konzentrierung aller kon-ftanten Verkehrsanlagen derart, daß fie von der einen Straße den Zugang des Publikums vermittelt, während von der anderen Straße der Eingang für Waren mit Packraum und Laftenaufzug ange-

Fig. 281.

'il

Im

\\

A)

ms.

"■

«t

mk

Rappolt-Wäuizr in Hamburg⁶⁶).

Anficht vom Barkhof aus.

Arch. : Fritz Höger.

ordnet ift. — Der Umfang des Haufes erheifchte übrigens mehrere Treppen und fehen wir die dritte Treppenanlage mit einer allgemeinen Paffage verbunden.

Die Bedingung reichlicher Belichtung ift in hervorragender Weife erfüllt, indem die Kontore in breitefter Weife an den langen Straßenfronten angelegt find.

Die Entfernung der Innenftützen von der Frontwand beträgt 7m. Die Fenfter der Kontor-gefchoffe find durchweg maffiv unterteilt in Achsweiten von etwa l,2om.

Der äußere Aufbau darf als eine Tat erften Ranges bezeichnet werden. Höger gab den Maffen eine Entwickelung von einer Klarheit, die man im Trakt der Mönckebergftraße nicht leicht vergeffen wird, die erhöht wird durch eine ausgezeichnete Ausdruckweife in allen Einzelheiten.

Die Firma Rappolt Söhne hat im Haufe auch ihre eigenen Betriebe, teils als Fabrikation teils als Großverkauf von Gummimänteln, Konfektion, Hemden, Schirmen, Hüten, Sportartikeln und ähnl. Selbftverftändlich find für ein fo umfangreiches Gefchäft große Kontore nötig für Buchhalterei, Regiftratur, Privatkontor ufw. Das Perfonal befteht aus etwa 1000 Menfchen. Im Erdgefchoß und erften Stock find Ladengefchäfte eingemietet, während fonft nur noch vermietbare Kontore beftehen.

SV?

SM

/ud'

rr/

i?

c/u

tau

\

Sv. h *

Jttç

■I

>î

n s t;

e<? 9

pilili

ix

1/

7 iS

Job

>«/

w 11 n r n w

„Baumwollbörfe" in Bremen, Arch.: Poppe.

15

CC

CT+6

...

1*d/

&*u

+fi<P

fVOHr

tat

CM

3J0

fon

9iîf

9f0

63 S9

>1

SePÓ

dH

M Cs

"» ''9'«

S ?4î

JÏ¹ l'®

11

il

ąu6

y»

Co st.

6s •>

Cf S't

06 y

'•'j:

vî

Fig. 282.

/V

S'£

tt O*

y

'B'"

Jim I.

'I

üf J|Ii

'wiń

■*

r'Tf

?**■

Nebft Hamburg hat fich Bremen an die Anlage von Kontorhäufern herangewagt. Das Gefchäftshaus von Hinńchs und Bollweg in Bremen, das im Erdgefchoß nur für den Kleinverkauf von Wollwaren der Firma felbft eingerichtet ift, ift in den oberen Gefchoffen für Kontore gebaut, die zur Miete abgegeben werden.

Diefe Kontore liegen an Gängen, die felbft ziemlich eng find, ganz ähnlich wie in einem Hotel. Es ift zwar ausgeftattet mit Paternofter und Perfonenaufzug, auch mit Laftenaufzug, mit Pofteinwurf in allen Stockwerken, und im Dach find Aktenböden für die Mieter, doch hat die Anlage nicht die Großzügigkeit der zuletzt erörterten Hamburger Kontorhäufer.

Anders verhält es fich mit der Baumwollbörfe.

Die „Baumwollbörfe" in Bremen ift als Kontorhaus für ganz beftimmte Ge-fchäfte zu betrachten, die fich mit Qualifizierung und Vertrieb von Baumwolle befaffen. Das Gebäude ftammt aus dem Jahre igoo und wurde von Poppe erbaut (Fig. 282 u. 283).

Die fpezielle Aufgabe der Baumwollbörfe verlangte auch die Erfüllung befonderer Bedingungen. Im Haufe find die eigenen Gefchäftsräume der Bremer Baumwollbörfe im vierten Stockwerk untergebracht, während alle anderen Räumlichkeiten an Kontore vermietet werden, die nach derfelben Richtung ihr Gefchäft betreiben. Das Inftitut der Baumwollbörfe, das mit einer „Börfe" nur den Namen gemein hat, hat die Aufgabe, eine offizielle Wertfehätzung der dem Inftitut zu diefem Zwecke überantworteten Mufter oder Proben von Baumwolle zu veranlaffen. Da die Farbe der Ware ein Hauptmoment für die Beftimmung ihres Wertes ift, fo bedingt die richtige Ab-

Fig. 283.

fchätzung eine ftarke gleichmäßige von jedem Reflexlicht freie Tagesbeleuchtung. Daher mußten die zur Ab-fchätzung beftimmten großen Klaffierungsräume des Infti-tuts tunlichft gegen Nord, Nordoft oder Nordweft und in das oberfte Gefchoß des Gebäudes gelegt werden und mit den auf gleicher Höhe anzuordnenden Arbeits- und Verwaltungsräumen des In-ftituts in bequemer Verbindung ftehen.

Probezimmer der „Baumwollbörfe" in Bremen. (Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

Die anderen Gefchoffe werden vermietet. Im Erd-gefchoß find Ladengefchäfte eingerichtet, während in den anderen Stockwerken Kontorräume angeordnet wurden in

einer Ausführung, die fie für Firmen der Baumwollwaren geeignet erfcheinen laffen würde, alfo mit Probezimmern innerhalb derfelben Bedingungen, wie für das Inftitut felbft.

Der Grundriß zeigt demgemäß feine Orientierung nach Norden, Nordoft und Nordweft und enthält zwei große Höfe, die reichlich Licht fpenden. Ferner find die breiten ungeteilten Fenfter auffallend, die dem Haus ein befonderes Gepräge geben. Diefe Lichtfülle ift für die Probezimmer unbedingt erforderlich, wo die Baumwolle auf die geringfte Schattierung des Weiß ihrer Farbe beurteilt wird. Um die vollftändigen Vorbedingungen dazu zu haben, muß die ganze Umgebung in einem folchen Probezimmer fchwarz fein; die Wände find fchwarz geftrichen, die Ware wird auf einem fchwarzen Tifch ausgebreitet (Fig. 283) und ein fchwarzer Vorhang hält blendendes Licht ab. — Diefe Einrichtung entspricht übrigens der Ausftattung im Atelier, das Arnold Böcklin fich in Zürich hatte erbauen lassen. Die Leuchtkraft und Reinheit feiner Farben war auch in einer folchen Umgebung ungeheuer.

Wenn nun die großen breiten Fenfter für die Probezimmer notwendig waren, fo muß es als fehlerhaft bezeichnet werden, daß fie auch bei den Verwaltungsräumen des Inftituts, der Korre-fpondenz, Buchhalterei ufw. Vorkommen, die für alle Beteiligten fehr unangenehm find.

Das ganze Gebäude ift in Eifenkonftruktion hergeftellt. — Die Ausführung ift äußerft vornehm, Gänge und Haupttreppe gekachelt. — Die Wände im Innern des Haufes find übrigens als „variable" Einrichtungen zu betrachten, die je nach Wunfch verändert werden können.

Der äußere Aufbau ift ftark überladen und verfucht altbremifche Formenfprache mit dem Programm eines modernen Kontorhaufes von ganz beftimmten Bedingungen zu vereinigen. Wo die Grundlage altbremifcher Baukunft einen gefchloffenen, tektonifchen ftraffen Charakter aufwies, mußten hier große weite Öffnungen beftehen, um dem Zweck des Gebäudes gerecht zu werden. Der Verfuch ift daher mißglückt und war von vornherein zu einem Mißerfolg verurteilt, indem eine fo moderne Aufgabe im äußeren Aufbau unbedingt nach den Bedürfniffen des Haufes hätte aufgefaßt werden follen, wollte man dem Gebäude eine zweckdienliche Erfcheinung geben.

In Berlin ift das Kontorhaus erft vor wenigen Jahren eingeführt worden.

Eines der älteften Kontorhäufer ift das an der Burgftraße gelegene Bureauhaus „Börfe“.

Das Haus ift von vornherein nicht zum Zwecke des Kontorhaufes erbaut worden, fondera nur das erfte Obergefchoß für Gefchäfte, während die anderen Gefchoffe zu Wohnungen dienten und ftammt aus dem Jahre 1887. Das Erdgefchoß enthält Ladengefchäfte. Zum Zwecke des Kontor-

Fig. 284.

ämäcr

ßurcr

@uro

®MV

Store?

ßüra

%ü/v

'Kamen —j

Spürer

ßürc

S3uro

SSüic

%uro

• lu ir Cûmyacôoff ■

Fugger-Haus in Berlin⁶⁷). Arch. : Kurt Leschnitzer.

haufes wurde es im Jahre 1908 umgebaut. Die Kontorräume werden je nach Wunfch mit voller Einrichtung und Möblierung mietweife abgegeben und beftehen aus über 300 Bureaus. Sechs Aufzüge vermitteln den Verkehr im Haufe. Im Intereffe der Mieter befteht eine Telephonzentrale, die bei Abwefenheit der Mieter Beftellungen koftenlos entgegennimmt.

In den darauffolgenden Jahren wurden jedoch völlig nach Hamburger Vorbildern, natürlich unter befonderer Berückfichtigung der Berliner Verhältniffe Neubauten als Kontorhäufer errichtet. Ein Hauptunterfchied zwifchen Hamburger und Berliner Kontorhäufern liegt in der Anlage mehrerer, mindeftens dreier feuer-fefter Treppenhäufer. Auch die Hofflächen find in Berlin nach den gültigen Bauordnungen größer und daher auch die an Höfen liegenden Kontorräume zahlreicher.

Eines der größten Kontorhäufer ift das Fugger-Waus, das von Kurt Leschnitzer herrührt (Fig. 284 u. 285 e7).

Ein Teil des Erdgefchoffes enthält Läden, das ganze übrige Gebäude ift für Kontore eingerichtet. Ein geräumiger Hof gibt den nach dem Hof gelegenen Räumen ausgiebige Belichtung.

lit

14

'■:SiPS

1U-ï

:äM

Ht

ùyp

^ |{BS3tś

SS

\Jwwr

:hfs

Ihmm

gWWf.

Bwj

51

-,

K^.......«%

si

11

Fig. 285.

T"

■»

v>

'JT/

7\9E&»£$

iLr™

#■

Fugger-Haus in Berlin⁶⁷).

Arch.: Kurt Leschnitzer.

:i#

r!

mj

*hl

M

u-~ s

PB

îm

Il |S

i r

il

fê

-\t $V

- Iki

vH-Wi:

Zu den modernen großen Kontorhäufern Berlins gehört das auf dem Grund-ftück Deffauer Straße 28—2g nach den Entwürfen von Kraatz errichtete Haus (Fig. 286⁶⁷).

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

79-

England.

Es enthält in allen Stockwerken, auch im Erdgefchoß, Kontore und ift auf dem tiefen Grund-ftück fo disponiert, daß vier große Höfe entftehen. In diefer Anordnung find die meiften Räume nach den Höfen gerichtet. Die Entfernung der Innenftützen zur Außenwand beträgt 7m refp. 5 fo daß bei einem Gang von 2 ™ die Räume 5 m tief wurden. Eine maffive Zwifchenteilung der Fenfter, wie in Hamburg ift nicht vorgenommen, fondern fchon gleich die Zimmereinteilung durch Anlage von normalen Fenftern feftgelegt.

Von außerdeutfchen Ländern ragt England hervor als das Geburtsland des Kontorhaufes.

Ein ganz modernes eng-lifches Kontorhaus ift das Egypt-House in London, das in der New-Broad Street mitten in der

Fig. 286.

eôr-f V)

.>

iS

Londoner City erbaut ift (Fig. 287 •'•).

chef V

Der Grundriß zeigt das Charak-teriftifche aller englifchen Gefchäfts-häufer: die Aufteilung in eine Anzahl durch ftarke Brandmauern voneinander

getrennte Abteilungen. Diefe Gebäudeteile find hier nun ihrerfeits wieder in einzelne Kontorräume geteilt, die ihr Licht von den beiden Straßenfronten und zwei kleinen Höfen erhalten. Die

Konzentration der allgemeinen Verkehrsanlagen ift, wie in Hamburg, ftreng durchgeführt.

Das Büshlane-House in der

Canonn Street in London wurde i8g7 von Delissa Joseph erbaut (Fig. 288⁶⁷).

Das ganze Gebäude enthält nur Bureauräume, die fo disponiert find, daß alle an einem langen Gang liegen, der vom Treppenhaus feinen Ausgang nimmt. Die Zwifchenwände find als konftante Ausführungen zu betrachten und vereinigen jeweils zwei Räume zu einem Kontor.

II

l 9$ńu>

chef I

; J3«>

80.

Frankreich.

In Frankreich hat die Erbauung von Kontorhäufern keine große Verbreitung gefunden.

Das Kontorhaus Rue Réau-mur et Rue de Cléry in Paris vom Architekten Walwein ift als fpitzes Eckhaus erbaut (Fig. 289 u. 2336 7).

Kontorhaus auf der Deffauer Straße 28/29 in Berlin⁶⁷). Arch. : Kraatz.

⁶⁸) Nach: Stöhr, Dr. Karl Fritz, Dipl.-Ing. Die amerikanifchen Turmbauten, die Gründe ihrer Entftehung, ihre Finanzierung, Konftruktion und Rentabilität. 1921. Verlag von R. Oldenbourg, München.

Der Grundriß ähnelt ftark den Beifpielen aus Hamburg und geftattet eine beliebige innere Einteilung der Zwifchenwände. Die Fenfter find ungeteilt in ihrer ganzen Breite beiaffen. Der äußere Aufbau ift ganz im Bann der offiziellen Parifer Architektur ohne irgendwelchen Verfuch, dem neuzeitlichen Problem des Kontorhaufes Rechnung zu tragen.

Fig. 287.

-4—

■ 7_7

IDooo

K?

ra'"

■M

Egypt-House in London⁶⁷).

Das Kontorhaus ift als Idee wohl von England nach Amerika gelangt, hat aber hier eine Entwickelung gezeitigt, die fonft nirgends zu finden ift. Es erreichte in Amerika als Wolkenkratzer Dimenfionen, die bei uns bis jetzt unbekannt geblieben find.

Das Woolworth Building am Broadway in New York ift eine der größten derartigen Ge-ftaltungen (Fig. 290⁶⁸).

Es erhebt fich bis zu einer Höhe von 31 Stockwerken und wird von einem gewaltigen Turm überragt, der weitere 24 Gefchoffe enthält. Zur Bewältigung des Verkehrs zwifchen den Gefchoffen dienen außer zahlreichen feuerfeften Treppen 34 große Pater-nofterfahrftühle. Außer dem Erdge-fchoß, das für Läden beftimmt ift, enthalten alle Gefchoffe Kontorräume, die mit allen dazu nötigen Einrichtungen verfehen find.

Das Herald Building in New York zeichnet fich durch eine originelle Grundrißlöfung auf begrenztem Grundftück und durch einen flotten Faffadenaufbau aus (Fig. 291 u. 292e9).

Es befitzt 20 Gefchoffe, von denen 14 den Mittelbau bilden und gleichwertig ausgeftattet find, während die oberen fünf zu einem Kuppelabfchluß verwendet wurden.

81.

Nord-Amerika.

Fig. 288.

I łL I Ja P

Bushlane-House in London⁶⁷).

e9) Nach: American architect. Bd. 61, Nr. n8o.

14*

Das Pabst Building in Milwaukee entftand im Jahre 1892—93 und zeigt einen turmförmigen Mittelbau, der fich in 13 Gefchoffen bis zur Höhe von 71,50ra erhebt (Fig. 293-296⁷⁰).

Fig. 289.

Das innere Qerüft bildet ein warm genietetes Stahlgerüft. Der Bau dient in feiner ganzen Ausdehnung Kontorzwecken bis auf das Erdgefchoß, das für Ladengefchäfte ausgebildet ift. Aus den Grundriffen geht hervor, daß die innere Einteilung der Kontorräume zum Teil variabel ift.

Es mögen noch einige Darftel-liingen von charakteriftifchen Wolkenkratzern Amerikas folgen (Fig. 297 e8) u. 298⁷¹).

Wie eigentümlich eine Stadt wie New York fich von der Ferne dar-

Kontorhaus Rue Réaumur et Rue de Cléry in Paris⁶⁷).

ftellt, möge noch den Lefern vorgeführt werden (Fig. 2997 2).    Möchten

wir in Deutfchland aber davor bewahrt werden, in derartig brutaler Weife nur auf das eine uns einzuftellen, nur das Anhäufen von Geld und Reichtum zu betreiben, ohne darauf Rückficht zu nehmen, daß es außerdem in der Welt noch andere Werte gibt, die das Leben lebenswert machen.

Literatur

über „Gefchäfts-, Kauf- und Warenhäufer". a) Anlage und Einrichtung.

Architecture chinoise. Maisons pour le commerce, boutiques. Revue gén. de V arch. 1859. S. 97. Roberton, J. The arrangement of warehouses. Builder, Bd. 18, S. 521.

The construction of warehouses. Builder, Bd. 19, S. 527, 579.

Häufer mit Gefchäftslocalen. Haarmann's Zeitfchrift f. Bauhdw. 1866, S. 5, 22, 75, 90.

Michel, J. Baupläne zu Wohn- und Gefchäftshäufern für Stadt und Land. Wien 1877.

Cremer & Wolffenstein. Der innere Ausbau etc. Berlin 1866 ff.

Galland, G. Das Berliner Kaufhaus der Gegenwart. Deutfehes Baugwksbl. 1891, S. 441, 455. Gefchäfts- und Warenhäufer. Sammlung hervorragender Kaufhäufer der Gegenwart''nach Naturaufnahmen. Berlin 1898.

Zur Kunft der modernen Warenhäufer. Zeitfchr. f. bild. Kunft, neue Folge, Jahrg. 9, S. 99.

Garbe. Die Feuerficherheit der Warenhäufer. Centralbl. d. Bauverw. 1900, S. 70.

Goldschmidt, R. Die Feuerficherheit der Waarenhäufer. Deutfche Bauz. 1900, S. 152.

Prasse, E. Sicherheitsmaaßregeln für große Waarenhäufer. Techn. Gemeindebl., Jahrg. 2, S. 373. Thraner. Konftruktionsgrundfätze bei Gefchäfts- und Lagerhäufern ohne Zwifchenmauern. Zeitfchr.

d. Ver. deutfeh. Ing. 1900, S. 1176.

Neupert, F. Gefchäftshäufer etc. Leipzig 1900.

Schliepmann, H. Das moderne Gefchäftshaus. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 3, S. 57; Jahrg. 4, S. 52. Stein. Gerson!s Modewaarenlager in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1851, S. 131.

A Nottingham warehouse. Builder, Bd. 12, S. 546.

Décoration d'un magasin, de parfumerie. Revue gén. de Varch. 1885, S. 19 u. PI. 3—5.

Debo. Gefchäftshaus der Gebr. Hemmerde in Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1856, S. 360.

;o) Nach: Blätter f. Arch. u. Kunftgewerbe 1894, 1. Jan.

;l) Nach : Rappold, Otto. Der Bau der Wolkenkratzer 1913. Verlag von R. Oldenbourg, München.

•²) Nach: Handbuch der Architektur. II. Teil. 2. Bd. S. 455. (2. Aufl.) J. M. Gebhardt’s Verlag. Leipzig 1905.

Havelock buildings, Liverpool. Building news, Bd. 4, S. 123.

Ein Kaufhaus mit einer Weinftube. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1859, S. 77.

Raschdorff. Das Kaufhaus Gürzenich in Cöln. Zeitfchr. f. Bauw. 1862, S. 3, Bd. 63, S. 149, 329, 555. Raschdorff, J. Das Kaufhaus Gürzenich in Cöln. Berlin 1863.

Hôtel des ventes mobilières à Paris. Revue gén. de l'arch. 1863, S. 19 u. PI. 2—13.

Lang, H. Conftruction eines eifernen Magazins in Carlsruhe. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 529.

Fig. 290.

i, :

jt m

■ iss

i I

ifi

/ i

•i >sr \ iwti

f: »».*

i i

:li

1 :HB

Il II

■Ą

II ’

■Ml

Woolworth Building in New York⁶⁸).

L’architecture commerciale à Paris. Maison rue du conservatoire, No. 11. Revue gén. de Varch. 1865. S. ; 159 u. PI. 36-38.

Boutique du XVIII^siècle, rue des prouvaires, à Paris. Revue gén. de l'arch. 1866, S. 49 u. PL 16. A warehouse in upper Thames Street. Builder, Bd. 24, S. 850.

Schlüter. Gefchäftshaus des Weinhändlers Klause in Berlin. Romberg's Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1867, S. 115.

Les magasins-réunis à Paris. Nouv. annales de la constr. 1868, S. 60.

New warehouses and offices, St. John-street, West Smithfield. Builder, Bd. 27, S. 105.

New offices and show-rooms, Mark-Lane, London. Builder, Bd. 27, S. 326.

Shops in High-street, Bristol. Builder, Bd, 27, S. 789.

Offices and warehouses, Manchester. Builder, Bd. 27, S. 965. Warehouse,

Portland-

Street, Manchester. Builder, Bd. 28, S. 849.

Les magasins-réunis, à Paris. Revue gén. de Varch. 1870—71, S. 18 PI. 3—9; 1877,    59 u. PL

19—20.

Gefchäftshaus in Berlin für den Kaufmann Kohn. Romberg's Zeitfchrift f. pract. Bauk. 1871, S. 151.

Barton's new buildings, Deansgate, Manchester. Builder, Bd. 29, S. 625.

Jough & Ponton. Waa-renhaus zu Briftol. Zeitfchr. d. oft. Ing.-u. Arch.-Ver. 1872, S. 72.

Clegg & Knowles. Verkaufsläden u. Waa-renhäufer in Man-chefter. Zeitfchr. d.

Fig. 291.

.n

Fig. 292.

f:

.V.

pMfft

ieÉi

Hil»,

il

-HiiJa

'T f TT Tl

Grundriß.

...V

a Fi

SS

fei

;;

-•

oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1872, S. 142.

A new warehouse, Deansgate, Manchester.

Builder, Bd. 30,

S. 326.

Amerikanifches Gefchäfts-haus.DeutfcheBauz.

1873, S. 108.

Dépôt des forges et fonderies du Val-d’

Osne. Revue gén. de Varch. 1873, S.

151» 194 u- Pi- 36

bis 41.

Laplanche, A. Maison du bon-marché. Revue gén. de Varch.

1873,    S. 200 u. PI.

50-53-

New warehouse in Lud-gate-Hill. Builder,

Bd. 31. S. 563.

Gefchäftshäufer in Wien:

Winkler, E. Tech-nifcherFührer durch Wien. 2.Aufl. Wien

1874,    S. 205. — Ergänzungen dazu S. 26.

Fevre. Magasin de librairie, à Paris. Revue gén. de Varch. 1874, S. 11 u. PL 5—8.

*~S

3ÜÖE

-, f

gRfSM]

■TptSTir |!l§feî|lf|

v iÆ»jlÎK|rLT|y^,

jnwm * '

-----53h-

Fil!

TM

_y

;v'r'

■?

iiÜ tSit

li¹

Herald Building in New York ⁶⁹).

Arch. : Graham Glover & Henry C. Carrel.

Magasin de bijouterie, rue du Parc-Royal, à Paris. Encyclopédie d'arch. 1874, S. 46 u. PI. 185, 192, 194, 203.

Messrs. M. B. Foster & Son's new warehouses in Lisson Grove and Harewood place. Builder, Bd. 32, S. 109.

Warehouse, Chepston-Street, Manchester. Builder, Bd. 32, S. 288.

Warehouses in Goswell-road. Builder, Bd. 33, S. 167.

Messrs. Barrow & Brother’s leather warehouses, Weston-Street Southwark. Builder, Bd. 33, S. 213. Warehouses, St. Thomas-Street, Southwark. Builder, Bd. 33, S. 259.

Tolhausen, A. Englifches Magazin mit gußeiferner Vorderfeite. Romberg’s Zeitfchr. f. pract.

Bauk. I876, S. 38.

Warehouse in Camomile-sireet, city, for Mr. H. Lange.

Building news, Bd. 30, S. 116.

Warehouse and receiving-yard for Messrs. Pickford and company, Berwick-street, Oxford-Street. Building news, Bd. 30, S. 116.

Messrs. Benham and Froud’s warehouse, Chandos-street. Building news, Bd. 30, S. 168.

Kaufhäufer in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 314.

Fellner & Helmer. Haus der Gebrüder Thonet in Wien. Allg. Bauz. 1877, S. 59.

Kauf- und Wohnhaus in München. Deutsche Bauz. 1877, S. 311, 321.

Messrs. Will’s tobacco warehouse, Holborn viaduct.

Building news, Bd. 32, S. 362.

Shop and house, Bridge-street, Chester. Building news, Bd. 33, S. 304.

New warehouse, Ludgate square, Ludgate Hill. Building news, Bd. 34, 468.

New warehouse, Belfast. Building news, Bd.34, S. 468. Mfssrs. Petty, Wood & Co.’s new warehouses, Southwark bridge road. Builder, Bd. 37, S. 828. Warehouses, Bartholomew-Close. Building news, Bd. 36, S. 536.

Warehouses in Devonshire-Street. Building news, Bd. 37, S. 64.

A Leicester warehouse. Building news, Bd. 37, S. 94. . Skops and warehouse, Alersgate-street. Building news, Bd. 37, S. 796.

Kayser & von Groszheim. Das Geschäfts- und

Fig. 293.

HALLE

IX. Obergefchoß.

Fig. 294.

T⁵¹-¹

HALLE

rr

•w

tl

tj

V. Obergefchoß.

Fig. 295.

TTT

HALLE

III. Obergefchoß.

Grundriffe zu Fig. 296 ⁷⁰).

Wohnhaus von C. Spinn in Berlin. Deutfche Bauz. 1880, S. 279.

Maison de librairie, boulevard St. Germain, à Paris.

Revue gén. de l’arch. 1880, S. 200 u. PI. 46—49. Guillaume, E. Maison commerciale, rue d’Uzès.\à Paris. Revue gén. de Varch. 1880, S. 120, 247 u. PI. 30—36.

Warehouse, Sunderland. Builder, Bd. 39, S. 675.

Hude, v. D. & Hennicke. Gefchäftshaus von R. D. Warburg & Co. in Berlin. Deutfche Bauz. 1881, S. 57.

Gefchäfts- und Wohnhaus des Herrn W. Bek in Ulm, C. 129. Deutfche Bauz. 1881, S. 510. Münchener Neubauten. Zeitfchr. f. Baukde. 1881, S. 179.

Gefchäftshaus in Cincinnati. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 480.

Peigniet, Ch. Maison à loyer avec magasin, boulevard St. Germain, à Paris. Revue gén. de T arch. 1881, S. 243 u. PL 57—61.

Ateliers et magasins d’orfèvrerie et bijouterie artistiques, rue d'Antin, Paris. Encyclopédie d'arch. 1881, PI. 745, 751, 761.

Dörfel, A. Baugruppe von vier Gefchäftshäufern in Wien. Allg. Bauz. 1882, S. 69.

Fig. 296.

jy

J»:

Hid®

I,

|!

%%.

SsfrsA

m*

vjpi

y,

J:

iv -

■g»

3f «fl

HSUk È i ss

! am ijWM jgsjj ;    — laa_

SSI i

■fH' jP| ! gggg :    î gBgfll '

WL

lé

|lq_

»I k®

lit Bu-'-fe^SiAa,

TSSfe

tyli

Si

TWBï

[WB5

Wpa

i®⁻

Itirr-

nw»

m.-i

§|§

il

ïîif

l;

f',

fef

f W:

- /"

f/l

: I»

A-v;

;f|

AV

&c

W\

tCt, A

Paôs^ Building in Milwaukee⁷⁰). Arch. : Beman.

Stier, H. Wohn- und Gefchäftshaus des Herrn F. Brackebusch in Hannover. Zeitfchr. d. Arch -u. Ing.-Ver. zu Hannover 1882, S. 329.

Gefchäftshaus in der König-Straße in Berlin. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 4.

Wiener Wohn- und Gefchäftshaus. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 48.

Wohn- und Gefchäftshaus nebft 51 Wohnungen in Hamburg. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 64.

Fig. 297.

\\

flj

■>p

PÜÄ

-, ■

mm

igîJiSik.'

:X '

©7?f>*ï

ilill

iil

■il

illj

üül

;É

Fl;

■lil ■

■ ”] iiiii

‘ ■ ';■'■ !&ilSiftiiÉ

ÜR

wi

\p

1«

§«

mm

••

x,

H»

lr&

il

ffjraf

W.

«M

PI

iteil

Mité

if

|i

111

il

no

pi

■*.

ïïlMH

ft

i.S”

LlvÏ

Hl

wfFÉta

i#!

ibilR 3t

‘•M

^u~Wi

,

Equitable Building in New York⁶⁸).

Schreiterer, E. & L. Brockmann. Projekt zu einem Gefchäfts- und Wohnhaufe an der Ringftraße in Köln a. Rh. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 320.

Wohn- und Gefchäftshaus in Bunzlau i. Schl. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 529.

Miethhaus an der Straße „Colonnaden" in Hamburg. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 718.

New premises, Southwark-street. Building news, Bd. 42, S. 236.

Garnier, Ch. Hôtel de M. Hachette, à Paris. Revue gén. de l’arch. 1882, S. 245 u. PI. 47-52. Springer, J. B. Manufakturen-Magazin und Wohnhaus zu Amfterdam. Allg. Bauz. 1883, S. 32. Springer, J. B. Manufakturen-Magazin mit zu vermiethenden Comptoir-Lokalitäten zu Amfterdam. Allg. Bauz. 1883, S. 32.

Clauss & Gross. Das Waaren- und Wohnhaus des Herrn August Hiickel in Wien. Allg. Bauz. 1883, S. 88.

Fig. 298.

Kayser & von Groszheim. Das Ge-fchäfts- und Wohn- f haus von A.Henni-ger & Co. in Berlin.

Iv

DeutfcheBauz.1883,

S. 293.

•j Ą\

/.* 1

Gefchäfts- und Wohnhaus Wachtftraße 25 in Bremen. Deutfche Bauz. 1883, S. 401.

st

isss !

IIIIII *'« n;.

ggs,

n>> :C

Ul III I« i,

in in in

Schmidt, A. Kaufhaus des Herrn Fleischmann und Crämer in Sonneberg. Zeit-fchr.f. Baukde. 1883,

S. 293.

Kayser & v. Groszheim.

Kaufhaus des Herrn von Laer, Berlin.

Baugwks.-Ztg. 1883,

S. 580.

Gefchäftshausin Liverpool.

.1 r~ ui in inr-.'js,'

Ä"® jii.iii in

■"1., in ui 11*

Baugwks.-Ztg. 1883,

L\

S. 597-

lil JJ! 11*

ui 111 in

IÎÎ1

in hi im IlU HUB hTI» pi*3

Saji itmśftti f

Ashcroft buildings, Liverpool. Builder, Bd.

44, S. 500.

House and shop at Wex-ham, near Slough.

Building news, Bd.

44, S. 548.

Shops and offices, No. 57 Basinghalle Street.

The architect, Bd.

43» S. 113.

Metropolitan Life Insurance Comp,-Building in New York⁷¹).

Compétitive design for an office - building on Battery place, New York. American architect, Bd. 13, S. 186.

Clauss & Gross. Wohn-undWaarenhaus der

Herren Georg Haas & Joh. B. Cziczek, Kärntnerftraße 5 in Wien. Allg.^Bauz. i884,£S. 7. Friebus. Wohn- und Gefchäftshaus von H. Bernstein in Berlin. Deutfche Bauz. 1884, S. 569. Schaepler & Voss. Wohn- und Gefchäftshaus des Herrn Stadtrath Samuel Noether in Mannheim. Deutfche Bauz. 1884, S. 605.

Heiz- und Lüftungs-Einrichtung in dem Laden des Kaufhaufes von Laer (Firma Mezner) in Berlin. Deutfche Bauz. 1884, S. 417.

Grisebach, A. Gefchäfts- und Wohnhaus der Firma A. W. Faber in Berlin. Deutfche Bauz. 1884, S. 473-

Deiqlmayr, L. Waaren- und Kaufhaus des Herrn C. Rosipal in München. Zeitfchr. f. Baukde. 1884, S. 147.

Dupuis, E. Société générale de librairie catholique à Paris. Bureaux et magasins. Nouv. annales de la const. 1884, S. 65.

New premises, Church Gates, Sheffield. Builder, Bd. 46, S. 281.

Kayser & v. Groszheim. Das Geschäfts- und Wohnhaus von E. Rayser „An den vier Winden» in Köln. Deutfche Bauz. 1885, S. 221.

Neubau der Actien-Gefellfchaft Germania in Frankfurt a. M. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 412. Koch, J. Ein Wohn- und Waarenhaus in Wien. Baugwks.-Ztg. 1885, S. 18.

Kaufhaus in Berlin, Leipziger Straße No. 50. Baugwks.-Ztg. 1886, S. 254.

Fellner & Helmer. Geschäftshaus Rothberger in Wien. Baugwks-Ztg. 1886, S. 402.

Entrepôt de commerce à Baltimore. Moniteur des arch. 1886, S. 48 u. PI. 16.

Lieblein, J. Gefchäftshaus von Heinrich Klcyer in Frankfurt a. M. Deutfche Bauz. 1887, S. 28g. Haller, M. Der Dovenhof in Hamburg. Deutfche Bauz. 1887, S. 349.

Maisons de commerce, rue d’Uzès, à Paris. La construction moderne, Jahrg. 2, S. 342, 354 u. PI. 57—60.

A Manchester warehouse. The architect, Bd. 38, S, 397.

Palmeira ho use, Brighton. Building news, Bd. 52, S. 353.

Fig. 299.

pmjj

iii

iii!

HjHj

jf

IWHffli

ii

AB

«MM

V-

WÊÊÊk

Anficht von New York⁷²).

Installations de chantiers immeuble, 82, rue Réaumur. La construction moderne, Jahrg. 12, S. 596. Gefchäftshäufer in Köln: Köln und feine Bauten. Köln 1888, S. 701.

Die Ausftellungsräume und die Ausftellung im Haufe der Aktiengefellfchaft Schaffer & Walcker in Berlin. Deutfche Bauz. 1888, S. 149.

Schwechten, F. Dgs Induftrie-Gebäude an der Beuth-Straße. Deutfche Bauz. 1888, S. 1.

Entrepôt du Dubonnet, à Paris, La construction moderne, Jahrg. 4, S. 163, 172.

An American block of offices. Engng., Bd. 58, S. 564.

Stöckhardt. Kaufhaus Ascher und Münchow in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1890, S. 417.

Das Kaufhaus „Stuttgart", Spandauer Str. 59/61, Berlin. Deutfche Bauz. 1890, S. 153.

Bohm, A. Kaufhaus Jerufalemer Straße 17. Baugwks.-Ztg. 1890, S. 795.

March, O. Das Gefchäftshaus „Zum Hausvoigt". Deutfche Bauz. 1891, S. 4g.

Neu- und Umbau des Gefchäftshaufes Heinrich Jordan, Markgrafenftraße 105—107. Deutfche Bauz. I893, S. 317.

Der „Artushof“ in Hamburg. Baugwks.-Ztg. 1895, S. 333.

ThüME, H. Entwurf zu einem Gefchäftshaus mit einem Reftaurant auf dem Pirnaifchen Platze in Dresden. Baugwks.-Ztg. 1895, S. 1101.

Das neue Gefchäftshaus der Firma K F. Köhler in Leipzig. Deutfehes Baugwksbl. 1895, S. 102. Gefchäftshäufer in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. III, S. 39.

Ende & Böckmann. Das Gefchäftshaus der Firma Jacob Ravené Söhne & Co. in Berlin. Deutfche . Bauz. 1896, S. 45.

Gefchäftshäufer der Baugefellfchaften „Rofenftraße" und „Neue Friedrichftraße". Deutfche Bauz. 1896, S. 477.

Fellner & Helmer. Das Warenhaus Schein in Wien. Der Architekt 1896, S. 26 u. Taf. 41. Magasin de nouveautés rue Notre-Dame, à Troyes. N0uv. annales de la constr. 1896, S. 58. Kaufhaus Jägerftraße 40 in Berlin. Baugwks.-Ztg. 1897, S. 675.

Berndt, C. Der Jakobs-Hof in Berlin. Baugwks.-Ztg. 1897, S. 1185.

Rank, F. Gefchäftshaus J. Schneider in München. Deutfche Bauz. 1898, S. 633.

Kaufhaus Rofenthalerftraße 54 in Berlin. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 1, S. 112, 113, 115. Warenhaus A. Herzmansky, VII., Stiftgaffe 3. Der Architekt 1898, S. 51 u. Taf. 95.

Hofmann, A. Maison de commerce, rue Saint-Marc à Paris. Nouv. annales de la constr. 1898, S. 136.

Das Warenhaus Knopf in Straßburg im Elfaß. Deutfche Bauz. 1899, S. 433.

Das Gefchäftshaus Herrmann Hoffmann, Friedrichftraße 50—51, Berlin. Deutfche Bauz. 1899

S. 497.

Sasse, A. Gefchäftshaus zum Malkaften. Zeitfchr. f. Arch. und Ing., Wochausg., 1899, S. 551. Wohn- und Gefchäftshaus der Firma Meyer & Blume in Hannover. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing. 1899, Wochausg., S. 610.

Junk, C. Neue Berliner Kauf- und Warenhäufer. Schweiz. Bauz., Bd. 34, S. 67, . . . Bd. 35, S. 39. 50, 88, 105, 125, 146, 160, 170, 227.

Nouvelles galeries de Montpellier. La construction moderne, Jahrg. 15, S. 127, 138 u. PI. 29—31. Kaufhaus Tietz in Berlin. Berliner Architekturwelt 1900, S. 312—327.

Das Geschäfts- und Wohnhaus der Firma Georg Vahrmeyer in Hannover. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing., Wochausg., 1900, S. 97.

Das Haus zur „Trülle" in Zürich. Schweiz. Bauz. Bd. 35, S. 7, 18.

Messel, A. Der Wertheim-Bau ufw. Berlin 1900.

Kaufhaus Neu-Kölln am Märkifchen Platz. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 3, S. 5—10, 26. Gefchäftshaus Felix Lande, Markusftraße 12. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 3, S. 17, 18, 38. » Gefchäftshaus Unger, Leipzigerftraße 50a, Ecke Dönhoffsplatz. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 3, S. 124, 125, 126.

Gefchäftshaus Leipzigerftraße 12. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 3, S. 126, 127.

Architektonifches Skizzen-Buch. Berlin.

Heft 7, Bl. 5: Zwei Schaufenfter in Frankfurt a. M., von Ritter.

Entwürfe, erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architekten-Vereins in Berlin. Berlin. 1882, Bl. 5—8: Kaufhaus und Wohngebäude für den Freiherrn Lothar v. Faber ; 4 Entwürfe von Grisebach, Groszheim, Seelino u. Zaar.

Sammel-Mappe hervorragender Concurrenz-Entwürfe. Berlin.

Heft 5: Kauf- und Wohnhaus des Freiherrn von Faber in Berlin.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1885, Taf. 95: Projekt für ein Gefchäftshaus in der Kärnthnerftraße in Wien; von B. Theyer. 1901, Taf. 7: Gefchäftshaus Ullstein in Berlin; von Hart & Lesser.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur Deutfchlands. Berlin. Bd. 1.

Taf. 52, 53: Kaufhaus Heinemann in Hannover; von Oppler.

Taf. 56, 57: Kaufhaus von Kupffvo Bremen; von MÜLLER.

Taf. 63 : Kaufhaus Beling in Bremen ; von Poppe.

Taf. 106—108: Kaufhaus Spinn in Berlin; von Kayser & v. Groszheim.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Band 2. Berlin 1892.

Taf. 26: Kaufhaus Fratelli Bocconi in Rom: von Angelis & Bucciorelli.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Band 3. Berlin 1894.

Taf. 13: Kaufhaus Hohenzollern in Berlin; von Wendler.

Taf. 42 u. 43: Gefchäftshaus „Zur Mauerkrone" in Berlin; von March.

Taf. 69: Grands magasins du Printemps in Paris; von Sédille.

Neumeister & Häberle. Neubauten. Band I, Heft 1: Gefchäftshäuser. Leipzig 1894.

Entwürfe, erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architekten-Vereins in Berlin.

1889, Bl. 6, 7: Gefchäfts- und Wohnhaus für die Firma Mey & Edlich in Berlin; von Zaar und Schmieden & Speer.

Wohlfahrtseinrichtungen der Gußftahlfabrik von Fried. Krupp A.-G. in Effen a. d. Ruhr 1902. Dan. Horan and E. C. Morgan Willmuth. English Shop. Fronts. London 1907.

Das Hamburger Kontorhaus vom Hamburger Arch.- u. Ing.-Verein. Hamburg. Verlag von Boysen & Maasch. 1909.    *

Behne, Adolph. Das Schaufenfter — ein Ratgeber für die Praxis. München 1912.

Ruben. Die Reklame — ihre Kunft und Wiffenfchaft. Berlin 1913/14.

Rappold, Otto. Der Bau der Wolkenkratzer. München u. Berlin 1913. Verlag v. R. Oldenbourg.

Margarethe Krupp. Stiftung für Wohnungsfürforge Margarethen-Höhe bei Effen. Erbaut von Prof. Georg Metzendorf 1913. Verlagsanftalt Alex. Koch, Darmftadt.

Jahrbuch des deutfchen Werkbundes 1913/15.

Hamburg und feine Bauten unter Berückfichtigung der Nachbarftädte Altona und Wandsbeck 1914. Herausgegeben vom Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Mit 2566 Abbildungen im Text und 22 Tafeln. I. Band, Hamburg 1914. Selbftverlag des Vereins. Vertrieb: Boysen & Maasch, Verlag.

Walter, Albert. Das Schaufenfter und fein Schmuck. Leipzig 1916. Gloeckners Handelsbücherei.

Veröffentlichung des Seminars für Reklame und Organifationskunde an der Handelshochschule Köln, Mai 1917.

Stöhr, Karl F. Amerikanische Turmbauten. München u. Berlin 1921. Verlag R. Oldenbourg.

Die Architektur der Hamburgifchen Gefchäftshäufer von Bröcker & Höger. Verlag von Boysen & Maasch, Hamburg.

Dr.-Ing. Jericke. Das Schaufenfter.

Die baukünftlerifche Tätigkeit der Architekten Pfleghard & Haefeli, Zürich ⁷³). Wege und Ziele. Verlag Dessau.

Wasmuths Monatshefte für Baukunft. II. Jahrgang. (Architekt. Rundfchau XXXII). Heft 2. Ernst Wasmuth, Berlin.

■³) Mit kritifcher Würdigung von C. Jegher, Ingenieur, Zürich.

82.

Einleitendes.

83.

Gefchichtliches.

B. Börfengebäude.

Von Profeffor Alphons Schneegans, Dresden.

I. Allgemeine Anlage.

Seit jeher waren die Menfchen auf den gegen fertigen Austaufch ihrer Erwerbungen und Befitztümer angewiefen; denn die Natur hatte von Anfang an ihre Gaben ungleich ausgeteilt. Der eine konnte fich größeren Befitzes an Grund und Boden, ein anderer höherer entwickelter phyfifcher Kräfte, ein dritter befonderer intellektueller Anlagen rühmen und folches im gegenfeitigen Verkehr verwerten. Was dem einen vertagt war, leiftete der andere, und die Hilfe wurde mit demjenigen bezahlt, was dem erften im Überfluß zur Verfügung ftand. Die Früchte des Bodens, die Leiftungen der Technik und der geiftigen Kultur waren ftets ebenfo fehr die Mittel, wie die Erwerbung derfelben das Ziel alles menfch-lichen Strebens. Erhöhte Tätigkeit in dem einen Gebiet fchuf wechfelfeitig erhöhte Nachfrage in dem anderen, und in gegenfeitiger Unterftützung regelte fich ein beftändiger Bedarf, ein geficherter Abfatz. Aus dem befchränkten Lokalverkehr zog fich der Handel in immer weitere Kreife, und dem kühnen Unter-nehmungsgeift erfchloffen fich die fernen Zonen. Die entlegenften Länder taufchten ihre Natur- und Kunfterzeugniffe, und der fteigende Luxus und Reichtum war felbft ein wichtiger Faktor zur Belebung und Erhöhung der gefchäft-lichen Unternehmung. Welche Schätze fammelten fich nicht in den großen Marktplätzen des Mittelmeeres? Wer kennt nicht den Reichtum jener phönizifchen Handelsemporien, die Pracht der alexandrinifchen Gründungen?

Es wäre vergeblich, nach dem Anfang, nach den erften Gründungen jener Stätten zu fuchen, in welchen die Menfchen zufammengekommen find, um fich ihre Befitztümer anzubieten und zu erhandeln. Unter den Toren der Städte, an den Landungsplätzen der Schiffe, auf offenem Markte und unter fchützenden Hallen ftrömten fie zurammen, von beiden Seiten beftrebt, den Handelsfreund möglichft leicht zu finden. Frühzeitig mögen große freie Plätze, in bequemer gefchützter Lage, in nachher Nähe der Ausgangspunkte der Verkehrsadern, zufällig und ftillfchweigend zu gemeinfamer Zufammenkunft gewählt worden fein. Leider find gerade jene großen Städte am Mittelmeer — die uns ficherlich ein höchft anfchauliches Bild jener belebten, von der wogenden und fchreienden Menge erfüllten, mit Hallen umfchloffenen Marktplätze geben konnten — voll-ftändig zerftört.

Als ältefte Gebäude für folche Zwecke, in ihrer Art aber fchon eine höchfte Entwickelungsftufe darftellend, treten uns jene gewaltigen Bafiliken auf den römifchen Foren entgegen, von deren Größe und glänzender Aushärtung die fpärlichen Überrefte ein unzweifelhaftes Zeugnis ablegen. Von den kleineren Bauten diefer Art in den Provinzftädten fehen wir ab; nur derjenigen in Rom felbft ift hier mit einigen Worten zu gedenken. Von den zehn Bafiliken, welche

W\

P

m.

m

•lis"

■

pssss

LM,... ...ski

m

«p=

wrn

s

■ fcfcJ

I_h

i

IL

m. • • •

i

I

Fig. 300.

m

s

s

m

227;

~7Ë73F

~103, 33

9

m

©

R

m

Ë

«

mm

I« f

r

I

ïïn

¹......zty

fiïi

m

ri'"TTM.....s

20«

t

10

1:500

f

10    987654321 0

1¹    hl¹1¹1 ■ 1¹ i¹ h hh-f-

Basilika Julia in Rom.

-4.09

ç

■

... s,ko...

«

*

M

*

p

AN

H

»

mÊmÊÊÊmt

feit dem II. Jahrhundert vor Chr. auf den verfchiedenen Foren errichtet worden find, find drei in ihren Überreften fo weit erhalten, daß ihre Größe, ihre räumliche und konftruktive Anordnung mit einiger Sicherheit feftgeftellt werden können.

In ihrer Eigenfchaft als vollftändig gedeckte Räume von möglichft großer Breite — deren Decken auf Pfeilern oder Säulen aufgebaut, die in ihrer Grundform auf das geringfte Maß befchränkt, dem lebhaften Verkehr möglichft kleine Hinderniffe entgegenfetzen — mit vorzüglicher gleichmäßiger Beleuchtung bilden fie die Typen aller jener für ähnliche Zwecke feither errichteten Gebäude. Die neuzeitlichen Bauten diefer Art find weder in den konftruktiven Grundfätzen, noch in der Gefamtlage über die damals gewonnenen Ergebniffe hinausgekommen, haben fie aber in den Abmeffungen nicht erreicht. Nur örtliche Anforderungen bedingten mehr oder weniger unwefentliche Abweichungen.

Fig. 301.

T"l 1 I

‘TVirUrlrti

uT

■Mgyf

M:

fl r t rrr

||

Querfchnitt.

Basilika Julia in Rom.

Die Bafilika Julia (Fig. 300 u. 301), von Julius Caesar begonnen, von Augustus vollendet, fpäter mehrfach umgebaut, bedeckte eine Fläche von 45,60 x 103,35 m, der ganzen Südfeite des Forums fich entlang ziehend, und beftand aus einem fünffchiffigen Hallenbau, mit einem 16,80m breiten und 75,20 m langen Mittelfchiff, fowie je zwei ca. 6^ breiten, ringsumlaufenden Seitenhallen. Das Mittelfchiff war an den Schmalfeiten von 3, an den Langfeiten von 13 Bogenftellungen zwifchen Pilaftern umgeben, deren Achfenweite 5,87 ® betrug. Die Seitenhallen hatten eine lichte Höhe von 11,00 m; die Wände des mittleren Teiles waren überhöht zur Aufnahme der hohen Seitenfenfter. Zweifelhaft ift, ob fich über den inneren Seitenfchiffen Galerien befanden; fowohl die Pfeilerbildung der Seitenfchiffe, als auch die dadurch hervorgerufene, ungewöhnliche Überhöhung des Mittelfchiffes fprechen dagegen. Die hierfür angerufene Stelle bei Plinius läßt fich auch auf im Erdgefchoß amphitheatralifch angeordnete Sitze anwenden. Das äußere Seitenfchiff gegen den Platz lag um 3 Stufen tiefer als die Mitte und fcheint eine unmittelbar von außen benutzbare Paffage für den allgemeinen Verkehr gewefen zu fein, unter welcher wir Wechfler- und Schreibertifche uff. uns aufgeftellt denken können. Das prachtvolle Marmorpflafter und ein Teil der Pfeilerfockel aus Travertin find noch vorhanden.

Die Bafilika Ulpia, 110 nach Chr. erbaut, war gleichfalls fünffchiffig, aber in bedeutend größeren Abmeffungen und kühneren Konftruktionen. Nicht nur hatte das Mittelfchiff eine Spannweite von 25,oom, die Seitenfchiffe eine folche von 7,som, fondern ftatt der Pfeiler trennten hier nur Säulenreihen die einzelnen Schiffe — wahrfcheinlich Galerien tragend. Nach außen foll fie ganz abgefchloffen, nur durch wenige Türen zugänglich gewefen fein. An den kurzen Seiten lagen Exedren, die Sitze der Gerichte. Auch hier ift an der vollftändigen Überdeckung, und zwar mit

Hinficht auf die damit verwandten chriftlichen Bafiliken von gleichen Spannweiten, nicht zu zweifeln.

Eine ungleich größere Raumentfaltung, alle frühere und fpätere Innengeftaltung diefer Art weit übertreffend, zeigt die dritte der teilweife erhaltenen Bafiliken, die Conftantiniana (Fig. 302 u. 303), deren 25 m breites, 38 m hohes Mittelfchiff gewölbt war und auf vier Pfeilern ruhte, die unter fich durch niedrigere Gewölbe verbunden waren, über welchen der Lichteinfall in das Mittelfchiff ftattfand. Die Gefamtlänge des Raumes war 85m und die Breite 65m. Das Portal der Südfeite, fowie die fpäter angefügte Apfide der Nordfeite haben auch der Querachfe eine urfprünglich nicht beabfichtigte Betonung gegeben. Mit dem Staunen über diefen gewaltigften Raum verbindet fich unfer Bedauern, daß unfere neuzeitlichen Hilfsmittel die Überdeckung fo bedeutender Räume in viel leichterer Weife geftattet und daher folche monumentale Interieurs nicht mehr gefchaffen werden.

Fig. 302.

.22,6».

Bl, 36

1: 500

20<*

10 987654321 0

Konftantinifche Bafilika in Rom und der Saal der Börfe in Wien.

10

15

Das Mittelalter hat nur fehr wenige Börfengebäude in unferem Sinne hinter-laffen. Wir können uns die Räumlichkeiten für den noch nicht im heutigen Maße entwickelten Börfenverkehr in zweierlei Formen denken: entweder als ein von Säulengängen umfchloffener freier Platz — wie dies in London bis in das XVIII. Jahrhundert der Fall war und wie wir ihn heute noch am Markusplatz in Venedig fehen, in deffen Seitenräumen der allerdings fehr herabgeminderte Börfenverkehr ftattfindet — oder als einfache überdeckte Halle. Eine prächtige Illuftration zu letzterem Typus gibt uns die Q. Allesi zugefchriebene, ¹570 — 96 erbaute Loggia dei Banchi in Genua (Fig. 304 u. 305⁷⁴).

Sie ift eine an zwei Seiten von großen Bogen Teilungen auf Doppelfäulen umfchloffene, an der dritten mit Fenftern verfehene und an der vierten Seite ganz vermauerte Halle von 31m innerer

,4) Fakf.-Repr. nach: Gauthier, M. P. Les plus beaux édifices de la ville des Gènes etc. Paris 1857. Bd. I,

PI. 33 u. 34-

Länge, 20” Breite und 16 m Höhe bis in das gefchalte Spiegelgewölbe. In nächfter Nähe der Dogana und aller Magazine bildete fie den Mittelpunkt, den Standplatz der großen genuefifchen Welthändler. Der weitgefpannte, aus Hänge- und Sprengwerk mit Eifenverbindungen kombinierte Dachftuhl ift fehr bemerkenswert.

Fig. 303-

•|M

3 210

10

20m

Konftantinifche Bafilika in Rom.

Im Jahre 1548 foll in Touloufe ein Bau für ein Handelsgericht, 1563 in Paris eine Börfe und 1583 eine folche in Hamburg errichtet worden fein. Auch in den Niederlanden fcheinen in jenen Zeiten folche regelmäßige Zufammenkünfte der Kaufherren in beftimmten Räumlichkeiten eingeführt worden zu fein, und es wird die deutfche Bezeichnung folcher Verfammlungen, wie fie heute üblich find und lieh auch auf die Gebäude übertragen hat, von dort hergeleitet In Brügge hielten die Kaufleute ihre Zufammenkünfte in einem Haufe, welches der adeligen Familie van der Beurse oder Bourse zugehörte und über deffen Tür das Gefchlechtswappen — drei Börfen (Geldbeutel) angebracht war.

In Antwerpen foli bereits im XIV. Jahrhundert ein Haus oder eine Räumlichkeit vorhanden gewefen fein, welche die Bezeichnung „Börfe“ führte und ausdrücklich zum Abfchließen von kaufmännifchen Gefchäften, fei es mit oder ohne Vermittelung von Maklern, diente.

Gegen das Ende des XV. Jahrhunderts wurde in der Rue des Jardins ein offener Hof an drei Seiten'mit bedeckten Gängen umgeben und wurde 1515 mit Arkaden, je vier an den beiden Langfeiten und zwei an der einen Schmalfeite, gefchmückt. Dem wachfenden Bedürfnis ent-fprechend, wurde auf einem anderen Bauplatz 1531 mit dem Bau einer größeren Börfe, nach dem

Fig. 304.

TrT

JE

iE

(C=i

iT-iin

BEI

la

's

F=V'

53!

S--1

Loggia dei Banchi in Genua.

Entwurf von Dominicas van Waghemakere, begonnen. Auch hier bildete ein rechteckiger Hof von 51,50 ™ Länge und 40,oom Breite (Fig. 306 u. 307 ⁷⁵) den Kern der Anlage; rund um denfelben erftreckte fich ein bedeckter Gang von 6,00 m Breite mit 11 Öffnungen an den Langfeiten und 8 Öffnungen an den Schmalfeiten, deffen Hofwände von 38 Säulen getragen wurden. — Das 1872 eingeweihte neuefte Börfengebäude zu Antwerpen fteht auf derfelben Stelle.

Eine andere niederländifche Börfe aus etwas fpäterer Zeit zeigt Fig. 308, nämlich die 1608 erbaute Börfe zu Amfterdam nach einer Radierung aus dem XVII. Jahrhundert.

Börfen der Neuzeit. Aus den vorbefchriebenen Anfängen entwickelten fich allmählich diejenigen Anlagen und Gebäude, die wir heute als „Börfe“ bezeichnen: Orte, an denen fich Kaufleute, Bankiers, Verficherungsunternehmer, Reeder und andere Gefchäftstreibende oder die Vertreter aller diefer regelmäßig zufammenfinden, um miteinander unmittelbar oder durch Vermittelung von Agenten, Maklern, Kommiffionären ufw. Handelsgefchäfte in Effekten, Wechfeln, Waren ufw. zu machen.

•⁵) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1888, S. 16.

84.

Fig. 305-

Verfchiedenheit der Börfen.

börfen;

börfen.

Bl

Loggia dei Banchi in Genua ⁷⁴).

V250 w. Gr.

Arch.: Alessi.

Diefe Begriffserklärung ift diejenige, die den Börfengebäuden, von denen hier die Rede fein Toll, zugrunde zu legen ift. Man verfteht unter Börfe wohl auch die Gefamtheit der die gedachten Gefchäfte abfchließenden Perfonen, indem man diefelbe gewiffermaßen perfonifiziert und von ihrer Haltung, Stimmung, Tendenz ufw. fpricht.

Der Name „Börfe" tritt erft im XVI. Jahrhundert auf und wird, wie bereits gefagt, von manchen aus Brügge hergeleitet, nämlich aus dem dortigen Wahrzeichen des Gebäudes, in dem die Verfamm-lungen ftattfanden, doch ift die Richtigkeit diefer Herleitung nicht mit unzweifelhafter Sicherheit feftgeftellt.

Dem Zwecke nach, den eine Börfe zu erfüllen hat, kennen wir verfchiedene Arten von Börfen und zwar können wir im allgemeinen zwei Gruppen unter-fcheiden.

Die erfte Gruppe befteht aus:

1)    Effekten- oder Fondsbörfen;

2)    Schiffahrts-

3) Verficherungs-

Es wird hier nur in Wertpapieren, Aktien ufw. gehandelt, die beim Kauf und Verkauf felbft nicht vorliegen.

Die zweite Gruppe befteht aus:

1)    Fruchtbörfen;

2)    Mehlbörfen;

3)    Waren- oder Produktenbörfen.

Bei diefer zweiten Art werden kleinere Mu-ftervorräte der gehandelten Waren aufgelegt, und find befondere Räume dafür vorzufehen.

An den Warenbörfen werden Natur- und Induftrieerzeugniffe gehandelt; an Orten, wo nur ein beftimmter Zweig folchen Zwifchenhandels befonders blüht oder wo derfelbe fo großen Umfang erreicht, daß für denfelben befondere Bauten fich lohnen, gibt es Seiden-, Woll-, Leder-, Kohlen-, Hopfen-, Malzbörfen ufw.

Im allgemeinen find die Effektenbörfen die am meiften befuchten und führten daher zu den bedeutendften Bauten; zuweilen finden fich auch Effekten- und Warenbörfen unter einem Dache vereinigt.

Eine weitere grundfätzliche Verfchiedenheit der Börfen ift durch ihre Größe, ihre örtliche Bedeutung und durch die Befucherzahl bedingt. Das Programm fchreibt in der Regel die Flächenausmaße des Saales oder die Zahl der Befucher vor. Ift nur die letztere gegeben, fo wird für jeden Börfenbefucher lim Grundfläche zu rechnen fein.

Es fei noch darauf hingewiefen, daß wir „gefchloffene" und „freie" Börfen

kennen. In erfteren muß der Börfenbefucher durch den Bör-fenvorftand dafür offiziell zugeiaffen fein. Beifpielsweife ift die Berliner Börfe eine folche „gefchloffene Börfe". Auf der freien Börfe darf jedermann ohne jeden Ausweis verkehren. Zu diefer Gattung gehört die Hamburger Börfe.

Die Befucher

Fig. 306.

Mi

IC

JÜ

imm

i- i

II

•-I

Fig. 307.

der Börfen teilen fich im allgemeinen in zwei getrennte

Gruppen.

Süden.

ii

ja

1

MAWi-

Hfi

m-

Norden.

;i Xą-;X

Als erfte Gruppe find diejenigen zu nennen, die miteinander Gefchäfte abwickeln wollen. In erfter Linie find es die Großbanken, die ihre Vertreter zur Börfe fchicken, ferner find es Privatbankiers und

Grundriß.

Antwerpener Börfe des Dominicus van Waghemakere7 5).

fonftigeGefchäftsleute.

Als zweite Gruppe nennen wir die Makler, die das Ge-fchäft erft offiziell perfekt machen und die Kurfe der gehan-

delten Objekte nach Schluß der Börfe feftfetzen.

Die erfte Gruppe hat im Börfenfaal fefte oder auch gewohnheitsmäßig eingenommene Plätze, die Großbanken vielfach mehrere Sitze um einen Tifch herum, die Privatleute nur einen Sitz auf einer Bank oder einzeln.

Die zweite Gruppe — die Makler — befinden fich während des Börfen-handels innerhalb einer abgefchloffenen Schranke, die im Börfenfaal auf-geftellt ift.

85-

Die Möblierung.

Außer diefen zwei Hauptgruppen von Börfenbefuchern fei hier noch auf die Vertreter der Preffe hingewiefen, die zum Börfenfaal Zutritt haben.

Wir haben alfo als fefte Möblierung eines Börfenfaales zu unterfcheiden:

1)    die Maklerfchranke;

2)    die Stände der Großbanken;

3)    die Sitze der Privatbankiers und Gefchäftsleute.

Diefe beiden letzteren feften Sitze fehlen in kleineren Börfen oft und werden erfetzt durch gewohnheitsmäßig ftehend eingenommene Plätze.

Hinzu kommen heute noch in unmittelbare Nähe des Börfenfaales:

4)    die Fernfprechzellen.

Fig. 308.

fi -lv

"f'J;

- -He-

•rf- v

21

mam

V •'

laUöiiiiifim

|$f

.1

!J

r-

a»»-—■ —

(J

p]

h.:,

„«p¹ ^

T'I

•VÄ

7^]

&*£

^£W.^Î

Börfe in Amfterdam im XVII. Jahrhundert.

Die Anzahl der Sitze für eine Großbank hängt natürlich von der Bedeutung des Platzes ab und ift daher fehr variabel. Auch die Anzahl der erforderlichen Fernfprechzellen kann nicht feftftehend angegeben werden. Als richtunggebend möchte hier angegeben werden, daß an der Berliner Börfe heute beifpielsweife die Mitteldeutfche Kreditbank 15 Sitze hat und 4 Fernfprechzellen und die Deutfche Bank in 3 Nifchen zufammen 36 Sitze und 10 Fernfprechzellen.

Auf die Anlage der Fernfprechzellen möchte hier noch befonders hingewiefen werden. Der Fernfprechverkehr hat fich in den letzten 10—15 Jahren fo ftark entwickelt, daß eine folche Anlage die größte Beachtung verdient. In den meiften Börfen mußten nun diefe Anlagen irgendwie „untergebracht" werden, da im vorhinein kein Platz dafür vorgefehen war. So find oftmals ziemlich große Wege für den einzelnen nötig, um von feinem Platz aus die Fernfprechzelle zu erreichen, fo daß gar zu oft die Verbindung bereits unterbrochen ift, wenn der Betreffende an den Apparat kommt. Das wird von den Börfenbefuchern als ein

Fig. 309.

'r/ti Itrt Jiaüme

Wt.trrv fiaump

\r\r\T\Ar\r\T\T\r\r\r\T\r\r\r\T\r\T\7\AT\r\7\T

y_

En

Geitau rant

kan Jet

■Ç w

i£ n

ZLJn^

Jhönenjaa L

jfhcrte

■r

ÿarltroke

éinganji hallo

Jerfuncjrn-

44

uo?

Schema zur Anordnung von Fernfprechzellen in nächfter Nähe des Börfenfaales. (Eigene Zeichnung des Verfaffers.)

[ehr großer Mangel empfunden, fo daß bei einer Neuanlage unbedingt diefem Bedürfnis Rechnung getragen werden muß.

Natürlich ift es unmöglich, daß jeder Börfenbefucher an feinem Platz auch die Fernfprechleitung hat, auch würde jeder Fernfprechverkehr innerhalb des Börfenfaales wegen des Lärmes, der darin herrfcht, unmöglich fein. Es follte aber angängig fein, um den Börfenfaal herum eine Fernfprechzone anzulegen, wo un-geftört die Fernfprechgefpräche geführt werden können.

Fig. 309 zeigt eine folche fchematifche Anordnung, wo für einen Börfenfaal von 340 etwa 50 Telephonzellen (T) vorhanden find, die unmittelbar an den Börfenfaal anfchließen.

Es ift auch anzunehmen, daß der ganze Fernfprechverkehr in den nächften

Jahren fich ftark vermehren wird, vielleicht fogar Neuerungen hinzukommen, die wir heute nicht überfehen können. In alten Anlagen werden daher die Schwierigkeiten zunehmen, und eine folche Fernfprechzone in Höhe des Erd-gefchoffes wird kaum eingerichtet werden können, denn fie ver-fchlingt viel Platz, aber in Neuanlagen dürfte man nach der Richtung nicht fchüchtern fein, fondern großzügig vorgehen.

Beim Druck diefer Zeilen zeigt diefes wichtige Problem des Fernfprechverkehrs fchon wieder eine neue Richtung. Der Fernfprechverkehr bei großen Banken und Börfen hat derart zugenommen, daß die Telephonanlage nicht mehr ausreicht und man dazu übergegangen ift, eine Blitzfunkeneinrichtung auf dem Dach diefer Gebäude einzurichten, wodurch Nachrichten noch viel fchneller von einem Ort zum andern zu erhalten find. Jedenfalls ift es ein Beweis, wie entwickelungsfähig diefes Problem noch ift, dem wir Architekten unfere größte Aufmerkfamkeit zuwenden müffen.

Um ein klares Bild vom Leben in einem Börfenfaal uns zu machen, fei kurz der Betrieb gefchildert.

Nehmen wir an, daß irgendein Privatmann eine Aktie oder ein fonftiges Wertpapier verkaufen will, fo wird er einem Bankhaus den Auftrag dazu geben, und der Börfenvertreter diefer Bank wird an der Börfe den Auftrag an den Kursmakler weitergeben, foweit es fich um Papiere des offiziellen Börfenverkehrs handelt, für welche Einheitskurfe notiert werden. Der Kursmakler notiert den Auftrag, ermittelt zu einer beftimmten Zeit den Börfenkurs in voller Öffentlichkeit (Verfammlung der Börfenbefucher vor den Schranken) und geht dann ins Kursannahmezimmer, wo die Kurfe in Gegenwart einer Auffichtsperfon feftgefetzt werden.

Die offiziell feftgefetzten Kurfe werden dann fofort an die Druckerei geliefert und gehen in 2—3 Stunden als gedruckte Kurszettel hinaus, um in den Zeitungen veröffentlicht zu werden.

86.

Der Börfen-betrieb.

87.

Bauplatz.

88.

Raum

erfordernis

Außerdem werden Aufträge zwifchen den Banken unmittelbar oder durch Vermittlung von freien Maklern erledigt, insbefondere in folchen Papieren, deren Kurfe durch den Kursmakler nicht feftgefetzt werden.

Ebenfo entwickelt fich der Handel mit Waren in der Produktenbörfe, nur daß hier die Ware felbft in befonderen Zimmern in Proben aufliegt und während des Handelns von den beiden Kontrahenten angefehen und gemuftert wird.

Auch hier fpielen die Makler diefelbe Rolle, wie in der Effektenbörfe und die Kurfe für Kaffee, Mehl, Zucker, Öle ufw. werden in gleicher Weife von den Maklern feftgefetzt und der Öffentlichkeit übergeben. Durch das laute Handeln von vielen Seiten zu gleicher Zeit und mit verfchiedenen Objekten entfteht im Börfenfaal ein großer Lärm und ift auch während der Börfen-ftunden ein lebhafter Verkehr von Gruppe zu Gruppe. Der Betrieb eines Börfenfaales gleicht einem Ameifenhaufen, der in der größten Aufregung ift und es foll dafür geforgt werden, daß diefer fieberhafte Verkehr ungeftört vor fich gehen kann.

Das Börfengebäude ift am beften an einen freien Platz zu ftellen, der fich in demjenigen Teil der Stadt befindet, wo das Gefchäftsleben fich am meiften zu-fammendrängt. Die Nähe des Hauptbahnhofs muß als vorteilhaft angefehen werden, dann aber der Stadtteil, wo die Großbanken ihre Hauptgefchäftsftellen haben. Es ift auch hervorzuheben, daß von vornherein dafür vorgeforgt werde, für eine eventuelle Vergrößerung Land zu behalten refp. mit zu erwerben.

Steht ein folch freier Platz nicht zur Verfügung, fo wähle man eine'breite Straße, und zwar fo breit, daß weder der Fußgängerverkehr, noch die Zu- und Abfahrt der Wagen eine Behinderung erfährt.

Da die eigentlichen Börfenftunden hauptfächlich in die Mittagszeit fallen, fo ift eine folche Orientierung des Haufes erwünfcht, bei der der Börfenfaal während diefer Zeit weder durch feitliche Fenfter, noch durch Oberlicht unmittelbares Sonnenlicht erhält.

Das Bauprogramm einer Börfe, das in erfter Reihe das Raumerfordernis feft-zuftellen hat, ift, da die Börfen felbft fehr verfchiedenartig find und überdies ihre Befucherzahl bald groß, bald klein ift, kein feftftehendes, vielmehr in jedem Falle befonders feftzulegen. Im allgemeinen find in jedem Börfengebäude außer den nie fehlenden Vor- und Verbindungsräumen folgende Räumlichkeiten erforderlich:

1)    Der Börfenfaal, der Hauptraum des Haufes, in dem fich das eigentliche Börfengefchäft abwickelt; er bildet den Kern der ganzen Anlage.

2)    Der Raum für die Fernfprechzellen, der in unmittelbarftem Zufammenhang mit dem Börfenfaal ftehen foll. Haupterfordernis ift hier, daß der Lärm des Börfenfaals nicht zu ihm dringt, aber daß die Wege des Börfenbefuchers zum Fernfprechraum möglichft kurz find.

3)    Die Nebenräume des Saales, deren Zahl und Beftimmung je nach der Natur und dem Umfang der betreffenden Börfe fehr mannigfaltig find.

Dazu gehören außerdem: a) Zimmer für die Großbanken; b) Räume für die Makler; c) Druckerei für den Druck und die Herausgabe der Kurszettel; d) Räume für die Verwaltung; e) Räume zum Vermieten an Gefchäftsleute, Korporationen ufw.

4)    Räume für die Handelskammer, beftehend aus: a) Sitzungsfaal; b) Bureauräumen; c) Räumen für den Präfidenten; d) Räumen für Beamte (Syndikus, Sekretär ufw.).

Die Handelskammer ift nicht immer im felben Gebäude untergebracht, wie die Börfe, doch ift dies in allen Fällen erwünfcht, da die Handelskammer als Auffichtsbehörde der Börfe anzufehen ift und in ftändigem Verkehr mit ihr fteht.

5)    Die Poftbureaus und die Räume für öffentlichen Telegraphen- und Fern-fprechdienft.

6)    Die Räume für die Kurszettel, für die Preffe, für Bibliothek und Lefe-faal ufw.

7)    Die Büfetts und fonftigen Erfrifchungsräume (Reftaurant) mit dem erforderlichen Zubehör.

8)    Die Eingangshalle und damit in Verbindung die reichlich zu bemeffende Kleiderablage.

g) Wafchräume, Aborte.

io) Wohnungen für den Hausinfpektor, für einen oder mehrere Pförtner, fo-wie für einen oder einige Diener.

Hiermit find die räumlichen Anforderungen für eine Börfe großen Stils mitgeteilt. In kleineren Börfen vermindert fich naturgemäß die Zahl der Räume.

Je nachdem der Entwurf für eine Effektenbörfe oder für eine Produktenbörfe anzufertigen ift, wird fich in jedem Falle eine etwas abweichende Qrundrißlöfung ergeben, obgleich diefe Verfchiedenheiten nur in Einzelheiten liegen, da immer der Börfenfaal eine ähnliche Anlage erfordert.

Ein weiterer Unterfchied entfteht durch den Umfang der betreffenden Börfe; kleinere Anlagen diefer Art bedingen naturgemäß eine anderweitige Gefamtanord-nung wie größere. Immerhin kann man von zwei Typen fprechen, die fich als Typ für kleine Börfen und Typ für große Börfen erkennen laffen.

Für kleinere Börfen genügt ein großer Saal mit gutem Seitenlicht, das durch große Fenfter einfällt; letztere charakterifieren den Saal im Äußeren. Der Saal wird in diefem Falle nicht zentral, fondern an eine der Fronten gelegt, und die notwendigen Nebenräume werden an zwei oder drei Seiten um ihn herum gruppiert. Im befonderen eignet fich für kleinere Warenbörfen diefe Anordnung fehr gut, weil die Seitenbeleuchtung ftets ein intenfiveres lokales Licht gibt, für ausgeftellte Warenmufter daher vorgezogen wird.

Es follte in heutiger Zeit auch bei kleineren Anlagen für die Anbringung von Fernfprechzellen reichlich geforgt werden. Zwar werden die Großbanken und Privatgefchäftsleute nicht wie bei großen Börfen ihre eigenen Fernfprechzellen beanfpruchen, aber es ift gar nicht ausgefchloffen, daß, was heute noch nicht gefordert wird, in io Jahren unbedingt zu erfüllen fein wird, denn wir dürfen nicht überfehen, daß nach diefer Richtung hin wir in einem Zeitalter der Entwickelung ftehen. Die Folge davon ift, daß es nicht am Platze wäre, auf diefem Gebiete zu ängftlich zu fein, fondern daß es nötig ift, der Zukunft vorzugreifen.

Wieviel Fernsprechzellen vorzufehen find, kann natürlich nicht fchematifch angegeben werden, fondern es werden die betreffenden Kreife gefragt werden müffen und vielleicht darüber hinaus mehr Platz zu fchaffen fein. Eine Börfe, wie die Dresdner beifpielsweife, hat heute 6 Fernfprechzellen. Das ift aber fchon heute zu wenig und die beteiligten Kreife wünfchten für ihre Anlage etwa 12 Zellen, jedoch ift ganz gut möglich, daß im Falle eines Neubaues diefelben Stellen noch viel größere Anfprüche ftellen.

So können auch Größenverhältniffe nur infofern angegeben werden, wieviel Teilnehmer zu verzeichnen find und rechnet man, wie bei großen Börfen etwa 1 für jeden Befucher. Es wird aber auch hier gut fein, darüber hinauszugehen, um einer etwaigen größeren Entwickelung vorzubeugen. Eine gewiffe Elaftizität der Grundrißanlage ift bei ailen kaufmännifchen Anlagen zu fordern. Bei folchen kleineren Börfen kann der Saal entweder im Erdgefchoß oder im I. Obergefchoß liegen; das letztere ift die gewöhnlichere Anordnung, weil erftens folche Säle zu hoch würden, wenn fie durch die ganze Gebäudehöhe aufftiegen, und zweitens weil die Räume im Erdgefchoß neben dem Eingangsveftibül zweckmäßiger verwendet werden, etwa zu Läden oder fonftigem, die mietweife abgegeben werden.

8g.

Oefamtanlage.

Da folche Anlagen in Städten mittlerer Größe errichtet in der Regel auch anderweitige Verwendung finden — als Konzert-, Feit-, Beratungs-, Verfamm-lungsfäle ufw. — für welche Fälle auf ein größeres Publikum zu rechnen ift, als dasjenige, das in den eigentlichen Börfenftunden den Saal benutzt, fo ift das Anbringen von Galerien eine fehr erwünfchte und oft geforderte Beigabe. Naturgemäß find letztere ebenfalls durch ausreichende, feuerfichere Treppen, womöglich abgefondert, zugänglich zu machen. In feltenen Fällen ift die Erhellung folcher Säle durch Seitenlicht nicht genügend, entweder daß an der Faffade eine Galerie vorgebaut ift, oder daß der Bau überhaupt an einer fchmalen Straße liegt, fo daß eine Verftärkung durch Oberlicht angebracht werden muß. Es möchte aber jedes Oberlicht nur als ein Notbehelf angefehen und immer das Seitenlicht vorgezogen werden.

Als Nebenräume wären unbedingt feftzuftellen:

1)    Maklerfaal.

2)    Vorhand- und Sitzungsfaal.

3)    Archiv.

4)    Raum für Poft und Telegraph.

5)    Garderobe und Aborte.

Weiter find mehr oder weniger erwünfeht:

6)    Räume zum Vermieten an Banken, Korporationen ufw.

7)    Erfrifchungsräume inkl. Zubehör.

8)    Lefezimmer und Bibliothek.

Die Börfen von Dresden, Chemnitz, Leipzig, Zürich ufw. und ähnliche außer-deutfehe Anlagen, von denen eine Anzahl fpäter befprochen wird, find Beifpiele folcher kleinerer Saalbauten.

Für große Börfenfäle kann das vorerwähnte einfache Saalmotiv nicht genügen, fondern erweitert fich zweckmäßig der Saal zu einer mit Umgängen bereicherten Anlage, die, ähnlich wie die römifche Bafilika, über den Umgängen gutes Seitenlicht erhält. Auch hier ift möglichft jedes Oberlicht zu vermeiden und nur in Notfällen zuzuziehen, um die Beleuchtung zu verftärken. Wenn nun der Saal der kleineren Börfe meift horizontal in Holz oder Stuck gedeckt ift, eignet fich der große Börfenfaal prächtig auch für alle Gewölbearten, wie überhaupt die Größe felbft zu allen monumentalen Geftaltungen führt.

Durch die bafilikale Querfchnittsform wird hohes Seitenlicht erreicht, das eine äußerft günftige gleichmäßig verteilte Beleuchtung ergibt, wobei die Fenfter felbft leicht zugänglich gemacht werden können.

Für große Börfenfäle muß unbedingt dafür geforgt werden, daß reichlich Raum für den Fernfprechverkehr verbleibt. Es follte um den Börfenfaal herum zweckmäßig eine Zone für Aufnahme der Fernfprechftellen angelegt werden, damit die Börfenbefucher möglichft kurze Wege zu ihren Zellen haben. Für wieviel Zellen zu forgen ift, kann auch nicht fchematifch angegeben werden, da es in jedem Falle anders fein wird, aber ficher ift anzunehmen, daß die Anfprüche im Laufe der Jahre fich fteigern werden, fo daß hier unbedingt Großzügigkeit am Platze ift, um auch der Zukunft Rechnung zu tragen.

Die Berliner Börfe hat beifpielsweife heute 75 Fernfprechftellen, die einzelnen Börfenbefuchern zur ausfchließlichen Benutzung ftehen. Außerdem hält die Telephonverwaltung 141 Zellen den Börfenbefuchern zur Verfügung und beftehen noch 30 befondere Dienftleitungen.

Die Größe des Saales ift felbftverftändlich variabel. Man wird auch 1 im für den Befucher rechnen und noch kräftig darüber hinausgehen, um für eine weitere

Entwickelung nicht gehemmt zu fein. Man wird aber auch das äfthetifche Moment mitfprechen Iahen, da es fich hier um Räume handelt, von denen man eine volle Monumentalität verlangt.

Man muß fagen, daß, was das letztere anbetrifft, die moderne Zeit fich nicht als fehr bedeutend erwiefen hat. Diefes ift zu beklagen, denn gerade die Anlage eines großen Börfenfaales gehört zu den allerfchönften Aufgaben der Architektur.

Die Galerien, die über den Umgängen des Erdgefchoffes fich vielleicht ergeben und gewünfcht werden, dienen zweckmäßig für Aufhellung von einzelnen Schreibtifchen und zu Ruheplätzen, für kurze Begegnungen von Gefchäftsleuten, die etwas getrennt vom Börfenlärm eine kleine Befprechung abhalten wollen.

Große Börfenfäle dienen im allgemeinen nur dem einen Zweck: der Abhaltung der Börfe. Verfammlungen werden darin feiten Vorkommen, jedenfalls aber ift es kaum anzunehmen, das Konzerte oder dergleichen dort abgehalten werden. Es wäre nur vielleicht der Fall, daß eine folche Anlage überrafchender-weife eine glänzende Akuftik bekommen hätte und aus diefem Grunde — aber auch nur in befonderen Fällen — eine mufikalifche Veranftaltung dort ftattfände.

Beifpiele folcher großer Börfenfäle werden im folgenden befprochen werden. Dazu gehören die Börfen aus Paris, Berlin, Hamburg, Bremen, Wien, Manchefter, Frankfurt a. M., London, u. a.

Neben den meift üblichen rechteckigen Formen der Börfenfäle treten vereinzelt noch andere Grundformen auf, wie die Kreis- oder Kreuzform. Befondere Gründe find aber nicht aufzuführen, warum fie nicht mehr Verwendung finden füllten.

Die Börfengebäude kann man zu den bedeutendften und intereffanteften architektonifchen Aufgaben rechnen, denn es handelt fich dabei um die künftlerifche Bewältigung eines meift fehr bedeutenden Raumes, befonders bei großen Anlagen, an deffen Durchbildung die höchften Anforderungen geftellt werden und der nach außen klar und wirkungsvoll zum Ausdruck zu kommen hat. Die Börfengebäude find noch niemals auf den Standpunkt eifengedeckter Hallen mit fichtbaren Kon-ftruktionen ‘herabgefunken; die Architektur hat ftets ihre beften Mittel anzuwenden verfucht, um die Börfengebäude zu wahren Monumentalbauten zu gehalten. Trotzdem hat der Erfolg dem Willen der Architekten nicht entfprochen. Man kann wohl fagen, daß die Baukünftler aus den ihnen geheilten Aufgaben durchwegs qualitativ Befferes hätten leihen können, wenn man ihre Schöpfungen mit denen der Vergangenheit vergleicht.

In der äußeren Erfcheinung erwartet man mit Recht ein holzes und der Bedeutung des Betriebes entfprechendes Auftreten, oder mit anderen Worten wird der Aufbau die volle Monumentalität der Architektur zu tragen haben, der der Baukünftler fähig ift. Monumentale Architektur ift aber nicht jedermanns Sache und man follte fich hüten, fie in einer Häufung von Motiven oder Formen zu fuchen. Unfere Zeit ift in der Beziehung den vergangenen Epochen leider fehr unterlegen geblieben und erft allmählich fpürt man ein etwas größer empfundenes Verftändnis für monumentale Wirkungen.

Im äußeren Aufbau wird natürlich der Ausdruck des großen Innenraumes den Grundton für feine Gefamthaltung abgeben, aber wie überall in der Baukunft läßt fich keine allgemeine Regel auffteilen, fondern es ift Sache des Künftlers, einen großen Gedanken architektonifch zu faffen und zu meiftern.    s

Sowohl im Äußern, wie im Innern wird der Konftruktion und tech-nifchen Ausführung ftets befondere Sorgfalt zu widmen fein, und ift ein weit-

90.

Architektur

und

Konftruktives.

gehender, aber vollkommen berechtiger Aufwand in bezug auf die dauerhafteften und beften Materialien geftattet, der um fo mehr am Platze ift, als die Börfen-gebäude zu den am meiften und am rückfichtslofeften in Anfpruch genommenen Anlagen gehören, die täglich einer gründlichen Reinigung unterzogen werden müffen.

Der Fußboden des Börfenfaales foll dauerhaft und feft hergeftellt fein. Bei kleineren Börfenfälen wird Riemenboden oder Parkett die befte Ausführung fein, und zwar nur in Hartholz, alfo in Eiche oder anderen ausländifchen Harthölzern, wie Yarraholz ufw. Linoleum nützt fich doch durch den großen Verkehr zu fchnell ab und wird infolge von Reparaturen unanfehnlich. Maffivboden ift wiederum zu wenig elaftifch, um angenehm zu fein. Denke man an Marmor oder Fliefen, fo trifft dies unbedingt zu, während Terrazzo oder irgendein fo-genannter fugenlofer Fußboden zu leicht infolge Bewegungen des Baues, Er-fchütterungen und anderer Zufälligkeiten riffig werden kann, ohne daß eine an-ftändige Reparatur möglich ift.

Bei großen Börfenfälen wird man der Monumentalität der Architektur Rechnung tragen müffen, wie auch den Materialien der Wände. Es ift da nicht ganz leicht, den richtigen Ton zu finden. Riemenboden oder Parkett find beide kon-ftruktiv gedacht und für die Annehmlichkeit des Befuchers durchaus am Platze, bedingen aber eine dementfprechende Ausführung der auffteigenden Architektur.

Linoleum ift für fo große Räume zu verwerfen, fchon aus Gründen, wie fie oben erwähnt find. Marmor wird durch den Verkehr außerordentlich glatt und muß daher ebenfalls darauf verzichtet werden. Fliefen, die etwas rauh gehalten find, können als gute Ausführungsart gelten, wenn fie in ihrem Maßftab zu dem-entfprechend großen Feldern eingeteilt werden. Es kann auch daran gedacht werden, auf dem Fußboden eine Einteilung in Fliefen vorzunehmen und die Spiegel der Felder etwa in Terrazzo, wie es auf der Hamburger Börfe der Fall ift, auszuführen. Solche Felder könnten ebenfo in der Art der fugenlofen Fußböden hergeftellt fein, denn bei mäßigen Größen ift die Gefahr des Riffigwerdens bei forgfältiger Ausführung nicht mehr fo groß.

Die auffteigende Architektur muß natürlich fo ausgeführt fein, daß Befchä-digungen unmöglich werden. Das ift der Fall bei allen Arten von Stein, Stukko-luftro und Stuckmarmor, aber auch kann Holz dazu gerechnet werden, foweit es fich um Hartholz handelt, ebenfo Metall, das vielleicht zu Verkleidungen benutzt wird.

Soweit die menfchliche Körperhöhe reicht, follte Putz und Stuck ganz vermieden werden, da beide Materialien zu leicht befchädigt werden können; gewöhnliche Anftriche find überhaupt zu verwerfen. Alle Glastüren find durch Vergitterungen zu fchützen oder man greife zu ftarkem Spiegelglas.

Bei der konftruktiv architektonifchen Ausgeftaltung möchte noch auf die akuftifchen Momente Rückficht genommen werden. Man hat das größte Intereffe beim ungeheuren Lärm, der in einem großen Börfenfaal herrfcht, daß jeder Ton in fich verhallt und nicht wiederkehrt. Daher gebe man der architektonifchen Kompofition Tiefen, in die die Töne fich verlieren und eine leichte plaftifche Ausbildung der Flächen, um ebenfalls die Akuftik zu meiftern.

Es fei in diefer Richtung auf die Ausführungsart der Konzertfäle in der Mufikhochfchule in Berlin verwiefen, die gute Erfolge gezeitigt hat.

In heutiger Zeit, wo der Eifenbeton eine fo große Rolle fpielt, wäre es möglich, daß auch mal an fichtbaren Eifenbeton gedacht werden könnte. Das Mate-rial ift für die Akuftik nicht gut, da es einen vollen homogenen Stoff darftellt, während Steinverkleidungen immer noch die Möglichkeit geben, daß zwifchen Stein und Wand fich Hohlräume bilden, die für eine gute Akuftik von Wert find. Abgefehen davon ift Beton, ein Material, das im allgemeinen für feinere Architekturen nicht gut verwandt werden kann, fchon durch die Ausführungsart felbft, das Stampfen. Der Eifenbeton wird wahrfcheinlich nie die ganzen Funktionen der Architektur felbftändig übernehmen können, fondern wie das Eifen vor allem eine ausgezeichnete Konftruktionsart abgeben, die der Künftler meift nur als ftatifches Element verwendet. Doch die Zukunft wird darüber das Urteil fprechen.

Als Heizungsart kommt nur Zentralheizung in Betracht, und in diefem Rahmen wieder nur Niederdruckdampfheizung oder Warmwafferheizung. In manchen Fällen wird man fogar beide Heizungsarten zugleich anwenden, wenn es fich um ausgedehnte Gebäude handelt, bei denen den verfchiedenften An-fprüchen genügt werden foll.

Warmwafferheizung hat den Vorzug, daß Zerftörungen durch Roft an Rohrleitungen und Heizkörpern feiten Vorkommen, ferner aber wegen der Regulierung der Raumtemperaturen durch Einhaltung beftimmter Temperaturen des Heiz-waffers, die jeweilig der Außentemperatur entfpricht. Dadurch wird ein Überheizen der Räume vermieden, wie auch die damit verbundene Brennftoffverfchwen-dung.

wohl zu beachten. Ferner eignet fich die Niederdruckluftheizung zur Erwärmung der Luft bei umfangreichen Lüftungsanlagen beffer als die Warmwafferheizung.

Die Lüftungseinrichtungen für Börfenfäle, wie auch für Sitzungsfäle find mit Sorgfalt durchzuführen, und zwar ift hier vom Architekten von vornherein und fchon bei den erften Entwurffkizzen auf diefe Einrichtung Rückficht zu nehmen. Die Luft, die den Sälen zugeführt wird, muß durch Filter gereinigt und erwärmt werden und auf beftimmten Wegen den Saal erreichen. Für die Anordnung der Luft-Austrittsöffnungen gilt, daß eine Luftftrömung von oben oder von der Seite in Kopfhöhe als Zug empfunden wird. Ausftrömungsöffnungen genügend groß, fo daß die Gefchwindigkeit der Luft nur gering ift, über Fußboden, allenfalls unter Bänken oder fonftigen feften Sitzgelegenheiten angeordnet, bieten noch am eheften eine zugfreie Lüftung des Raumes.

Die Lüftungseinrichtungen find fo auszuführen, daß fie in allen Teilen leicht zugänglich und für eine Kontrolle leicht erreichbar feien. Sie müffen auch beleuchtet fein.

Die Lüftungsanlage ift, um von Temperatureinwirkungen unabhängig zu fein, mit Ventilatoren zu verfehen, wobei die Drucklüftung den Vorzug vor der Säuglüftung verdient.

Sowohl im Börfenfaal, als auch in allen anderen Gefchäftsräumen find Einrichtungen für künftliche Beleuchtung vorzunehmen. Zurzeit ift elektrifches Licht das geeignetfte und nur bei befonderen Wünfchen wird Gasbeleuchtung zu wählen fein. Die elektrifche Beleuchtung erfolgt überall am beften durch Glühbirnen. Im großen Börfenfaal find fie fo zu verteilen, daß einesteils die Allgemeinbeleuchtung in einigen von der Decke herunterhängenden Laternen konzentriert

91.

Heizung,

Lüftung

und

Beleuchtung.

Niederdruckdampfheizung wird immerhin dort geeignet fein, wo es fich um Erwärmung von Räumen handelt, die nur in größeren Zeitabftänden auf einige Stunden erwärmt werden follen. Dabei ift der Vorteil der kürzeren Anheizzeit

wird, anderfeits in Nifchen durch hängende und an den Wänden ftehende Beleuchtungskörper bewirkt wird.

92.

Beftandteile

und

Wie im vorftehenden bereits angedeutet wurde, erhält der Börfenfaal in den allermeiften Fällen im Grundriß die Geftalt eines Rechtecks. Dasfelbe möchte Einrichtung. aber nicht zu langgeftreckt fein, fondera fich mehr dem Quadrat nähern, um eine möglichst intenfive Konzentration des Betriebes zu ermöglichen. In diefem Sinne würde auch der Kreis als günftige Grundform anzufehen fein.

Für die Bemeffung der Fußbodenfläche eines Börfenfaales diene als Anhaltspunkt, daß für jeden eigentlichen Börfenbefucher 1 zu rechnen ift. Doch wächft

Fig. 310.

r'\ m.

mR

Sr!

F*|

II

!s#,

mm

gygp

£€gP

j§L.

»mi- & 4

fM-r,

4MH

"BsSBÄ

IgälPl

**4    !

, i 4 * £

(ĘrBii

rlHKrpRRS

TT

läL'J ,i

vV "'4

Ltv:": f ■ "■

_______

lZ?

Großer Saal der Börfe in Antwerpen ⁷⁶).

das Bedürfnis in der Regel fehr rafch, weshalb im Entwurf auf eine künftige Erweiterung Rückficht genommen werden foll.

Freiftützen, die die Saaldecke tragen, find unter allen Verhältniffen zu vermeiden; fie würden außerordentlich ftörend wirken, daher find fie auch unbedingt zu verwerfen. Etwas anderes ift es, wenn Umgänge um den Saal gelegt werden, die dann durch Säulen oder Pfeiler vom eigentlichen Saal getrennt find. Solche Umgänge find eine gute Ergänzung des Börfenfaales, aber auch nur als folche zu bewerten, nie als direkte Vergrößerung des eigentlichen Börfenfaales.

Börfenfäle werden oft mit reichem architektonifchen Schmuck verfehen, doch ift diefer nicht als Bedingung architektonifcher Wirkung auszuwerten. Ein folcher Saal ift wohl feiner Größe und Bedeutung entfprechend monumental auszubilden.

7(!) Fakf.-Repr. nach: Encyclopédie d’arch. 1889— go, PI. 83.

Die Monumentalität hängt aber von ganz anderen Momenten, als der architek-tonifche Schmuck ift, ab; dafür fpielt der abfolute Maßftab der architektonifchen Einheit eine fehr große Rolle, ferner die Größe der architektonifchen Auffaffung und die ganze Detaillierung. Es laffen fich hierfür keine allgemein geltenden Regeln aufftellen, vielleicht ift es aber von Vorteil einige ausgeführte Säle miteinander zu vergleichen.

Man könnte deren Architektur in folche unterfcheiden, die einer einzigen architektonifchen Ordnung unterworfen find oder mehreren folchen Ordnungen und folche, die eine derartige Einheit nicht befitzen. Beifpielsweife wäre der

Fig. 311.-

Ù‘-

il:

US* .«S® J

fŒOVsmSES

i«

x,3 ;sv

Sfîi

w]

i i

i.. •

- i

.......

Halle des Stadthaufes in Berlin.

Arch. : Ludwig Hoffmann.

Börfenfaal von Marfeille (fiehe Fig. 348) als ein folcher zu betrachten, der zwei übereinanderftehenden Architekturordnungen unterworfen ift, und wäre zu fagen, daß diefe Ordnungen — unten dorifch, oben korinthifch — die Bafis des. architektonifchen Maßftabes darftellen. Im Gegenteil dazu erfcheint der Große Saal der Börfe zu Antwerpen (Fig. 310⁷⁶) als eine Geftaltung, die keiner architektonifchen Ordnung unterworfen ift, denn die Säulen der einzelnen Gefchoffe gehören nicht einem Architekturfyftem an, fondern jeweils den Bögen, die fie tragen, und zwar diefen allein. Der architektonifche Maßftab diefes Saales erftreckt fich demgemäß vom Fußboden ohne Unterbrechung bis zum Anfatz der Decke oder der eifernen Binder. In dem Börfenfaal von Marfeille ift der Architekturmaßftab mit dem der Ordnungen gleichwertig und demgemäß kleiner und weniger bedeutend als in Antwerpen. In Marfeille ift der architektonifche Maßftab als Größe der Architek-

turordnung etwa 7ra, während er in Antwerpen vielleicht 12m oder mehr beträgt Stelle man fich aber vor, die Architektur des Saales in Marfeille würde nur einer einzigen Architekturordnung unterworfen worden fein, fo daß die zwei Stockwerke zwifchen einer Architektureinheit von 17—18m geblieben wären, wie viel größer wäre die Architektureinheit gewefen und dadurch die Monumentalität!

In beiden Sälen ift architektonifcher Schmuck in ganz verfchiedenem Maße verwandt worden, in Antwerpen fehr ausgiebig, in Marfeille fehr fpärlich, aber ficherlich ift diefer Schmuck nur eine Beigabe, die die Architektur mehr oder weniger feftlich oder freundlich beeinflußt, die aber auf die monumentale Wirkung und Auffaffung von ganz untergeordneter Bedeutung ift.

Greifen wir zurück auf die konftantinifche Bafilika zu Rom (fiehe Fig. 302 u. 303), fo fehen wir, daß dort eine Architektureinheit von ca.

25m herrfchte, ohne jedoch dabei mit Macht alle Möglichkeiten der Größenverhältniffe auszunutzen. Die Vergangenheit hat ficherlich viel größeres Verftändnis dafür gezeigt,

Räume großartig im Sinne einer bedeutenden Architektur zu gehalten, als unfere Zeit. Als ein Zeichen aber, daß die heutige Architektur zur Meifterung folcher Saalaufgaben doch zu erwachen beginnt, möchte hier die Halle des Stadthaufes in Berlin erwähnt werden (Fig. 311) und die Oberlichthalle des Hauptverwaltungsgebäudes der Firma Krupp in Effen (Fig. 312).

In beiden Sälen fpricht fich ein hoher Ernft aus, der in Berlin durch die feitliche Saalbelichtung noch höher geftaltet wird, während das Oberlicht in Effen die Wirkung eher abfchwächt. Die Architektureinheit ift in beiden Sälen ungefähr die gleiche mit etwa 10—11 m Größe der Architekturordnung. Hier ftelle man nochmals die Möglichkeit einer Architekturordnung von 25 m wie in der konftantinifchen Bafilika in Rom in den Vergleich! welche immenfe Kraft architektonifcher Wirkung mag ein folches Werk ausgelöft haben!

Die Möblierung des Börfenfaales ift bereits berührt worden, beftehend aus den Maklerfchranken und feften Bänken für Börfenbefucher, Tifchen und Sitzen für Großbanken ufw. Oftmals ift die Maklerfchranke noch von einer zweiten Umwährung umgeben, um ein zu großes Gedränge fernzuhalten.

Das Börfengefchäft in feiner neuzeitlichen Entwickelung benötigt außer dem großen Börfenfaal, in dem die Gefchäfte gemacht werden, noch eine ganze Reihe von Nebenräumen, die fich alle in möglichft unmittelbarer Verbindung um den

HI

-f

y> ■ f ■■

"f¥?~

Fig. 312.

ITSO

'm

C;

Irf]

,wiwi

^ ft

"f:

ii

t-

T-,

L4

ft

Halle des Hauptverwaltungsgebäudes der Firma Krupp in Effen.

großen Saal zu gruppieren haben. Ihre Zahl und Größe hängt natürlich vom jeweiligen örtlichen Bedürfnis ab, und auch in ein und demfelben Gebäude werden

Fig. 313.

•|y

wSjb

fl

IS

Wà

$ f-

I/i

TM)

*\

&>

gg.

iJM

..

r-j

rsr

pu

,4JÇ

rrTc

=s

in

I* 1

ii—i

JEI t -

__

,J|

_J.il

rti

Börfe in Dresden.

Arch. : Zumpe u. Ehring.

fie durch häufig wechfelnde Anforderungen fortwährend abgeändert. Wie alle Gebäude, die mit dem kaufmännifchen Leben zu tun haben, gehen während des Baues und lange darüber hinaus, eigentlich fortwährend, mannigfache Wandlungen in der Beftimmung der Nebenräume vor fich, weil das Programm fich in unferer

Handbuch der Architektur. VI, 2, 2. (2. Aufl.)

16

Zeit erft entwickelt und durch immer neue Einrichtungen verändert. Unter allen Umftänden ift es zweckmäßig, den ganzen verfügbaren Raum um den Börfenfaal durch wenigftens zwei Gefchoffe für folche Nebenzwecke vorzufehen, oder wenig-ftens den fpäteren organifchen Anfchluß offen zu halten. Bis zu diefem Zeitpunkt finden folche Räume immer Abnehmer zu günftigen Mietpreifen.

Fig- 3M-

HP

Mssö

üb

IpSk

!*

Wie oben fchon erwähnt, follte für Fern fprechräume um den Saal herum eine Zone vorgefe-hen werden, die es den Börfenbefuchern ermöglichte, in der kürzeften Zeit zu ihren Fernfprechzel-len zu gelangen (fiehe Fig. 309).

BEMMjqpggjDj

•• P

I '■

ms

■>l

ß;

»UM llfll "''i*«¹......

Für die Verwaltung der Börfe ift je nach den örtlichen Verhältniffen eine bald größere bald kleinere Zahl von Räumlichkeiten erforderlich.

Querfchnitt. — w. Gr. \

. 10,0 ..

"WLff-S AAl

VORPLATZ

Hauptgefchoß.

Fig- 315-

Der Börfenaus-fchuß (Börfenrat, Direktion der Börfe) bedarf eines Sitzungs-faales für die Plenar-fitzungen, der Direktor (Vorhand) und der Sekretär je eines befonderenZimmers.

V500 w. Gr.

BÖRSEN-SAAL

»r*.....

notwendig.

Börfe in Dresden⁷⁷).

In größeren Anlagen ift ein Zimmer für die eingegangenen Zufchriften, eine Re-giftratur und eine Kaffe

Ferner find ein oder

mehrere Sitzungszimmer für Ausfchüffe, für das Schiedsgericht, ufw. vorzufehen. In manchen Fällen ift mit dem Börfengebäude die Handelskammer verbunden. An einzelnen Börfen find Räume für Ausgleichung der Salden einzurichten. Soweit die amtlichen Makler zu einer Maklervereinigung korporativ zufammen-gefchloffen find (Maklerkammer), ift es üblich, diefer Vereinigung ein Zimmer in den Verwaltungsräumen der Börfe zur Verfügung zu hellen.

Für den Verkehr nach außen ift außer den Fernfprecheinrichtungen, die den einzelnen Börfenbefuchern gehören, noch Raum zur Unterbringung der öffentlichen Einrichtungen von Poft, Telegraph und Fernfprechdienft nötig. Ihre Größenverhältniffe find je nach der Bedeutung des Platzes fehr verfchieden.

Die Eingangshalle ift wegen des zu beftimmten Stunden fehr regen Verkehrs reichlich zu bemeffen, ift aber auch in ihrer Größe, wie in ihrer Architektur mit dem Börfenfaal in Beziehung zu bringen. Afthetifch gefprochen hat die Eingangshalle als Vorbereitung für den großen Börfenfaal zu dienen und einen bedeutungsvollen Zweck zu erfüllen, indem der Befucher allmählich zur Aufnahme eines großen Architekturgedankens vorbereitet wird. Man hat oft die Architektur

mit der Mufik verglichen. In diefem Sinne ift auch die Funktion der Eingangshalle zu betrachten als Einleitung, als Ouvertüre zu einer archi-tektonifchen Symphonie.

Diefe Funktion ift in den meiften Fällen in der Neuzeit zu wenig berückfichtigt worden, fo daß man oft genug den Raum als nicht „rentabel“ verworfen hat. Es ift aber jede künftlerifche Schöpfung an fich von Rentabilität im Sinne einer Geldanlage ganz unabhängig, hat als Kunftwerk gar keine Beziehungen dazu, fondern nur einen Wert in feiner künftle-rifchen Qualität. Freilich leben wir in einer Zeit, in der dem Geldwert oft eine allzu große Bedeutung beigemeffen wird, fo daß wir Gefahr laufen, daß fpätere Gefchlechter von uns fagen werden, daß wir ."keine hohe Kultur hatten. Da war es im alten Rom doch ganz anders, obgleich auch damals Börfen- und Geldgefchäfte in ganz großem Maße abgefchloffen wurden.

Die Eingangshalle ift mit der Außenwelt durch mehrere Türen und Windfänge zu verbinden. Ebenfalls führt fie durch Türen nach dem großen Börfenfaal. Sämtliche Türen find als Pendel- oder Spieltüren zu konftruieren, da der Verkehr fich in außerordentlich haftender und aufgeregter Weife vollzieht.

Mit der Eingangshalle verbunden ift die Kleiderablage anzuordnen, wo Mäntel, Hüte, Schirme ufw. rafch verforgt werden und ebenfo fchnell wieder hervorgeholt werden können. Man rechnet in den Kleiderablagen für je einen Börfenbefucher ca. '0,i*m Fußbodenfläche.

Vor der Eingangshalle ift oft nach außen zu eine offene Vorhalle angeordnet. Davon abgefondert wird vorteilhaft auch eine überdeckte Unterfahrt errichtet, die won den für die Fußgänger beftimmten Ein- und Ausgängen abgefondert ift.

Fig. 316.

'TTi-Ca*'

&rs77?rrEfi;' 'Telephon-'

'ÙJKEKTOK'

ZI

' ÛL/ATO-

' HCsr/aDL.

TOU

~h:

r—f *

/ ;;

\W’

ŁTEmiTl ! 1

Börfengebäude in Dresden, Waifenhausftraße 23.

16*

rî

! I¹

=1

fil

Fig. 317.

;sj\ i T

□□□□□□□□□i

Hl£l

-Ili¹

; u.

lijiijSggjl

wm

.Ja

oni

Is,

I¹

IB

||1

1 1

FI

WËL

iii

Innenanficht des großen Börfenfaales.

Fig. 318.

Fig. 319.

ÆwÊ

alBIlElE

mi

men

mn

ce a

na

fELEGRAF

11 ENTREE I 11| [ [ I I j~C/uj JJ I LC I P| 11 Rlg I

CEI. Obergefchoß.

Q I 11 KO IM*fb R

ZIMMER

II. Obergefchoß.

1:500

t0 9 8 7 6 :

10

15

?()*«

-ł

Börfe in Chemnitz⁷⁸).

Arch. : Lipsius.

Sonftige Räume. In der Nähe des Einganges ift ein Raum für das Auflegen der fremden Kurszettel, unter Umftänden auch fremder Börfenzeitungen, vorzufehen; damit in Verbindung oder nicht weit davon haben die Räume für die Preffe zu liegen.

Zuweilen ift im Börfengebäude eine Bibliothek in Verbindung mit einem Lefezimmer vorhanden.

Ein Erfrifchungsraum wird in den meiften Anlagen gern gefehen, an großen Plätzen aber niemals fehlen. Er ift fo zu legen, daß man vom Börfenfaal leicht und fchnell ihn erreicht, und er gleichzeitig eine tunlichft große Zahl von Per-fonen utnfaffen kann.

Fig. 320.

T-

-fi

mk

ühé t

Um {gjg

--! "Î

ÄS

=ssstv •

3?*. 2

Ti

'"äs*.

Börfe in Zürich ™). Arch. : Müller.

Es ift zweckmäßig, einen großen Büfettifch anzuordnen, wo der Befucher leicht herantreten kann, um fchnell etwas erftehen zu können. Gleichzeitig möchten aber auch Einrichtungen zum längeren Verweilen getroffen werden, fo daß einzelne Perfonen oder Gruppen an kleinen Tifchen ein kurzes Frühftück einnehmen können. Eventuell können fogar Reftaurationsräume, die von außen zugänglich find, für das an der Börfe nicht beteiligte Publikum vorgefehen werden. Für die zugehörigen Küchen, Vorratsräume ufw. ift natürlich in angemeffenen Verhältniffen zu forgen. Diefe werden meift in das Untergefchoß zu liegen kommen, was allerdings für den Wirtfchaftsbetrieb nicht das günftigfte ift, aber infolge der Teuerung des Baugrundftücks faft nie zu umgehen ift.

Mit dem Erfrifchungsraum verbunden ift eine reichliche Abortanlage vorzufehen, die aber auch feparat vom Börfenfaal, wie von allen Nebenräumen leicht zu erreichen ift. Bei größeren Anlagen find weitere Abortanlagen im Haufe zu verteilen.

Wenn der verfügbare Baugrund ausreicht, um im Baukörper einige vermietbare Räumlichkeiten unterzubringen, fo find folche unbedingt anzulegen. Diefe

⁷⁸)    Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1871, S. 372.

⁷⁹)    Nach: Schweiz. Bauz., Bd. 5, S. 1, 7.

find immer zu empfehlen, fchon aus dem Grunde, weil fie ein Sicherheitsventil für die unausweichlichen find. Vorteilhaft ift es nun, folche Räumlichkeiten nicht ausfchließ-lich an einem gemeinfamen Flur- j gang anzulegen, fondern auch 1 einzeln mit Vorräumen, Warteräumen ufw. in Verbindung zu bringen; immerhin mag aber auch hierbei die Variabilität der | Benutzung dazu führen, Trenn- I wände nur in Leichtwänden auszuführen, um jeweils nach der Benutzungsart Veränderungen treffen zu können. Man denke I hierbei an ähnliche Verhältniffe I bei den eigentlichen Kontorbauten, wie fie im Kapitel 4 befchrieben find.

Im Börfenfaal und in fämtlichen von den Börfenbe-fuchern benutzten Flurgängen ift auf reichliche Wandflächen für Anfchläge Bedacht zu neh- P men.

Fig. 321.

Vergrößerungen

□P

Efln

□iU

IDG

inn

LX.

Bureau

E.DDDDir

rorstini

Obergefchoß.

Fig. 322.

BBaS

Es wäre noch zu erwähnen, daß in vielen Anlagen Wohnungen mit dem Börfengebäude verbunden find. In erfter Linie kämen Wohnungen für einen Hauswart in Betracht, ferner aber vielleicht für einen Pförtner oder für Diener. Manchmal aber wird auch für den Börfendirektor eine Wohnung vorgefehen, an die natürlich fchon ziemlich große Anfprüche in bezug auf Aus-ftattung geftellt werden müffen, natürlich auch mit befonderem Eingang von der Straße aus.

DB

□DP

DIU

aal

□.g

Bureau

1DÏÏDÏÏD

ms

□K»

II. Beifpiele.

Die Börfe in Dresden (Fig. Deutfchiand. 313—3167 7) wurde 1873—75 von Zumpe & Ehring erbaut und

93-

Erdgefchoß.

1:500

Kleinere Börfen :

5*32

20«.

Börfe in Zürich ⁷⁹).

unterlag fpäter einem umfangreichen Umbau, der durch Wunderlich ausgeführt wurde.

Das charakteriftifche der Anlage befteht darin, daß das Gebäude zwei ca. 25 m lange Hauptfronten nach zwei parallel laufenden Straßen hat, während die beiden 22,50 m tiefen Seiten angebaut find. Auf den Fig. 314 u. 315 ift erfichtlich, wie urfprünglich eine anfehnliche Treppenanlage in der Mittelachfe des Gebäudes zum Obergefchoß führte, wo der Börfenfaal die ganze Breite der Straßenfront einnahm, während für Garderobe, Aborte und Telegraphenraum einerfeits nur wenig Raum übrig blieb und anderfeits ein Maklerraum untergebracht war.

Fig- 323-

fl ;

KPIllSl

ISI mWm

Jl

ippi

i - ■

i, ■■ ■■ -,

Xp J,-

kV '

am

HM|

;■ WËï

IöwL -

f,

xx;v

mm

.

HÄ

gÊjWÊL. «

!x- *1 :    -/w& &

mmm

■I

[■ ,'*r

in

; 'X-

v;

ül;

É®

X^<

lü

X.

r:;

iffm

pü

’Laf%

~JL

!B

il

ggfli

......1

TW

' J:

«1

rl

im

JÜi

Börfe in Middlesborough-on-Tees¹).

Innenanficht des großen Börfenfaales. Arch. : Adams.

Der fpätere Umbau (Fig. 316) verlegte die Haupttreppe an die eine Seite des Gebäudes und fchuf im Obergefchoß eine geräumige Garderobe, da ficherlich die urfprüngliche viel zu klein war, ferner größere Räumlichkeiten für das Telegraphenbureau. Die Treppe ift in ihrem heutigen Umfang zweifellos groß genug, und kann wohl getagt werden, daß der Umbau praktifche Vorteile gebracht hat. Anderfeits ift der Börfenfaal ftark verkleinert worden, indem der eine Teil des-felben als Sitzungsfaal des Börfenvorftandes und der Teil an der gegenüberliegenden Seite als Maklerfaal abgetrennt wurde. Der Börfenfaal felbft ift aber in feiner heutigen Größe für feine Zwecke ausreichend. (Es fcheint aber, daß die Abficht befteht, ihn für die kommende wirtfchaft-liche Entwickelung zu vergrößern und das Gebäude umzubauen.)

Die Fernfprechzellen find als lofe Zellen in der Garderobe und in Fluren untergebracht (T). Die dekorative Ausftattung des Saales war urfprünglich künftlerifch und elegant ausgeführt und war ein gutes Beifpiel für die Schule, die Semper in Dresden gefchaffen hatte. Durch den Umbau hat der Saal eine ganz andere Geftaltung erhalten, die fich ziemlich dem damals beliebten Jugendftil anfchließt. Das Äußere (Fig. 313) in dem fchönen Dresdner Material ausgeführt, ift vom Umbau unberührt geblieben und zeigt deutlich, wie vornehm die Semper’fche Schule zu bauen verftand.

Auch für das Börfengebäude in Chemnitz war das gegebene Ausmaß des Grundftückes nicht größer (26,oox 21,30m); dasfelbe lag aber vorn und an beiden Seiten frei, während es an der Rückfeite angebaut ift, fo daß fich fchon hieraus, ein wefentlich veränderter Typus für die Grundform ergibt (Fig. 317—319 7S)

Fig. 324.

Sekt.

ff.

[Mijazl

Billaräzia.

; TTTTT I TT

■iiiiniiiiiiiiiiis ■iiiiiiiiiiiiiniffi Biiiiiiiiiiiiiiiii fiiüiiiiiiiiiiiiä Biiiiiiiiiiiiiiiiiii

limi

mm

Bureau

B11 r 8 iu

Bureau

Laien M

Grosser

Saal

laden j§|

A n r i c.i t e

-r

B1r aa a

Bur s au

Bureau

S ]i e i s e z . £

il

Grundriß. — Vsoo w* Gr.

Börfe in Middlesborough-on-Tees⁸⁰).

Der Entwurf ift ebenfalls aus einem Wettbewerb hervorgegangen, in welchem Lipsius den erften Preis und die Ausführung — wenn auch nicht von Anfang an — erhielt. Im Jahre 1867 wurde das Haus der Benutzung übergeben.

Zur möglichften Ausnutzung der drei Fronten ift hier der Saal, der fich ebenfalls im I. Obergefchoß (Fig. 317) befindet, in die Mitte, in das Innere des Haufes, gelegt, mit Deckenlicht und an [allen Seiten mit gleich breiten Galerien verfehen. Vor diefe Galerien legt fich an der Front eine Vorhalle vor, an die fich rechts und links in den runden, 4,50m im Lichten haltenden Ecktürmen des Gebäudes in ebenfo origineller als zweckmäßiger Anlage zwei Treppen anfchließen, die zu der im Obergefchoß befindlichen Vorhalle des Saales und weiter zum II. Obergefchoß hinaufführen.

Im 5,oo m hohen Erdgefchoß befindet fich unter dem großen Saal bis an beide Seitenfronten ein ausgedehnter, 9,00 m breiter und 24,50 m langer Reftaurationsraum mit Licht von beiden Schmalfeiten mit Büfett, Zimmer für den Wirt, Nebentreppe und Aborten.

Im 4,70 m hohen Haupt- oder I. Obergefchoß tritt man von der an der Front liegenden Vorhalle in die Umgänge des Saales und gelangt aus den Seitengalerien zu den an den beiden Seiten-faffaden liegenden Kontoren, Sitzungszimmern und Telegraphenzimmern, am Ende des Ganges zu Nebentreppen und Aborten.

Im II. Obergefchoß (Fig. 319), zu dem bloß die linksfeitige Haupttreppe und eine Nebentreppe hinaufführen, befinden fich rings um den Saal, von den oberen Galerien aus zugänglich, eine Anzahl von Kontoren und Maklerzimmern.

Der durch das I. und II. Obergefchoß durchreichende, ausfchließlich mit Deckenlicht erhellte Börfenfaal hat eine Höhe von 13,50 m und mißt im Inneren 11,50x9,00 m, hingegen 16,00 x 15,00 m mit den umgebenden Hallen, welche in zwei Ordnungen mit einer Attika aufeinander gebaut find, und zwar an den langen Seiten parallel mit der Faffade — in Doppelfäulen —, an den kurzen Seiten mit Bogenftellungen zwifchen Pilaftern (Fig. 317 u. 318). Die Einrichtungen für die künft-liche Beleuchtung find zwifchen beiden Glasdecken angebracht. Die Erwärmung erfolgt durch Feuerluftheizung.

In dem in deutfcher Renaiffance behandelten Äußeren kommt über den offenen Loggien des Erdgefchoffes die zweigefchoffige Anlage des Saales in zwei aufeinander geftellten Ordnungen von 4,20 m, bezw. 4,som Höhe zum Ausdruck. Die 3,80 m weiten Achten find zwifchen den vorgekröpften Drei viertel faulen durch ein doppeltes Bogenfenfter geteilt.

Sämtliche Architekturteile, fowie das ganze Untergefchoß find aus Pirnaer Stein ausgeführt;

die Mauerflächen im Obergefchoß find geputzt.

Größer in der räumlichen Ausdehnung, jedoch im allgemeinen Erfordernis auf gleicher Stufe wie die vorgenannten Börfen ift diejenige in Zürich (Fig. 320 bis m 322⁷⁹), welche aber in mehrfacher Beziehung eine grundfätzlich abweichende Löfung zeigt. Für diefen Bau fand im Jahre 1876 ein Wettbewerb ftatt, aus dem Müller & Walser fieg-reich hervorgingen; er-fterem wurde (im Verein mit Ulrich) die Ausführung übertragen.

Der Bauplatz hat eine Länge von 43 m und ift trapezförmig geftaltet; er ift an den Tieffeiten 27 m₍ bezw. 40m breit, fo zwar daß feine Schmalfeite an überbautes Gelände ftößt. Der Börfenfaal reicht hier durch drei Stockwerke hindurch; er ift im Erdgefchoß unmittelbar an die Front, welche von der einen langen Seite des Trapezes gebildet ift, gelegt, fo daß die Langwand des Saales zugleich die Faffade bildet.

Diefer Saal nimmt nicht die Mitte, fondern eine Ecke des Bauplatzes ein, fo daß die linke Schmalwand zugleich Abfchluß- und Brandmauer des Gebäudes ift, wodurch auf der rechten Seite noch ein fchmaler Quertrakt übrig bleibt, der mit der Zeit auf dem anftoßenden Bauplatz eine fymmetrifche Ergänzung finden foll. Diefe eigentümliche Lage des Saales war notwendig, um die eine Schmalfeite und die rückwärtige Langfeite vollftändig für zufammenhängende Nebenräume und Treppen zu gewinnen. Der Saal ift hier alfo nur an zwei Seiten von den Kontoren uff. umfchloffen.

Der Eingang befindet fich an der Schmalfeite, wo man durch ein geräumiges Veftibül, an das fich einerfeits eine Kleiderablage, andererfeits die Treppe nach dem Obergefchoß anfchließt, den Saal betritt. Der letztere hat 32 m Länge und 21 “ Breite und bis zur Gefimskante unter der Hohlkehle 13,20^, bis zum Spiegel der Decke 17,00 m Höhe. Die Spitze des fchiefwinkeligen

Fig. 3²5-

94.

Schweiz.

yy

WTWn

r.

mf

JM#

Querfchnitt.

Börfe in Berlin s1)-

⁸¹) Nach: Berlin und leine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 351 — und: Rombero’s Zeitfchrift für prakt. Baukunde. 1865, Taf. 3 u. 4.

&Jy

-v=»*

PrfÆ*.

il

t..:/»-. .. •    _

■stÄf-

ym

Ôîê*

LA

il

m#

K#

|g

*gr

HB

• fe*

**

t;3

il

TT

**S

^ »cT.

f.

- #*

11

«UUff

<1«

'M

.11 -

IBP»

üi-

K>

iir

:îi

Börfe in Berlin⁸¹).

Arch. : Hitzig.

tàM

r4i

iŁZTOL.'

Sgg

lè

m

L—H M ■-

Iffl

Hft

ts

iitTi 83

■!

i*

^ T’."Ti-'ik r *•

|j

1

-L

r

IÉU

««t

.....:

î.

Sj

fc

|:

mâ*«m

ps

l$k>

il •

'9*ÆJ8y

I-

‘Vv

,■ i

i >*

j5£

, )|«Jj

ri

^|ï • !i\ï

ffü

Platzes ift durch einen Rundbau von 10ra Durchmeffer gelöft, in welchem zu ebener Erde die Effektenbörfe (der große Saal ift vorwiegend Manufakturbörfe) fich befindet. Im I. Obergefchoß (Fig. 321) ift über den Zimmern der Rückfeite die Getreidebörfe und im Saal über dem Eingang die kaufmännifche Gefellfchaft untergebracht. An der Rückfeite ift noch ein Halbgefchoß ein-gefchoben, das ebenfo wie das II. Obergefchoß nur Bureaus enthält; dafelbft ift in dem mit Deckenlicht erhellten Eckturm die Bibliothek untergebracht.

Der Flurgang, welcher längs der Bureaus im I. Obergefchoß dahinläuft, öffnet fich als offene Galerie gegen den Saal.

Die wirkungsvolle Architektur der Faffade (Fig. 320), wie diejenige des Saales charakteri-fieren den großen vom Erdgefchoß durch die ganze Höhe hinaufreichenden Saal außen durch große, vorgekröpfte, doppelte korinthifche Dreiviertelfäulen auf hohen Poftamenten in 10m Achfen-weite, im Inneren durch einfache korinthifche Pilafter. Der inneren Hohlkehle entfpricht im Äußeren die hohe Attika.

Fig. 327.

!"■

jT

g '«i

tâ

Ki

‘ÎSiaigmLr

z'

mSÊÊmBm

, Y"

Börfe in Frankfurt a. M.⁸²).

Ärch.: Sommer & Burnitz.

Zwifchen der großen Ordnung find, den Stockwerken entfprechend, unten eine dorifche Säulenordnung mit wagrechtem Triglyphengefims, oben Bogenftellung auf jonifchen Säulen angeordnet. Das ganze Äußere ift aus fchönem Sandftein ausgeführt, das Innere reich mit Stuck-- marmorwänden, fchönen Stuckdecken und eleganter Bemalung ausgeftattet.

Eine von den bisher vorgeführten Typen etwas abweichende Grundform zeigt die Börfe in Middlesborough-on-Tees (Fig. 323 u. 324⁸⁰), deren 19 m breiter und 38m langer Saal rings von Nebenräumen in der Art umgeben ift, daß an jeder Langfeite vier kleine Höfe zwifchen diefelben eingefchoben wurden, welche fowohl diefen Bureaus, als auch dem Mittelfaal Licht zuführen.

Nach außen find dann an beiden Langfeiten je eine Reihe Straßenläden angefügt. In den vier Eckfälen finden fich Speife-, Lefe- und Billardzimmer. Der Eingang liegt an einer Schmalfeite unter einem Turm. An der einen kurzen Seite des Saales ift an zwei Säulen eine Galerie an-

95-

England.

gebracht, an der anderen eine halbkreisförmige Exedra. Der Saal erfcheint innen (Fig. 323) mit gewölbter Decke, die jederfeits von acht großen Dreiviertelfäulen auffteigt und durchbrochene Kaffetten als Lichtöffnungen befitzt. Zwifchen den Säulen find Bogenftellungen, durch deren oberen Teil ebenfalls das Licht einfällt⁸⁰).

Fig. 328.

¹

) Nach: Builder, Bd. 26, S. 374, 450.

CH.

mr /A>f \

W % /JFÆ - Y 1

///

1»

UU4U4U

Börfe in Frankfurt a. M.⁸²). Innenanficht des Börfenfaales.

Diefer von Adams ausgeführte Bau war 1869 vollendet.

96.

GröBereBörfen :

Die Börfe in Berlin wurde in den Jahren 1859—63 von Hitzig erbaut Deutfchland. (Fig. 325 U. 326sl), Tafel V U. IV.)

T. '.t    .g."    ^.

""HH!

s! s

T-

*>•1

lllllll

ÎT

-H

*1

Erdgefchoß.

/a

J

r^l

c.-;U

jH]

•s

>

il

®3

it-

i*

■3

»■

T!

"PROPUC TEN - BÖRSE.

Il

D]

Woctr * Boro

H E I Liq E-QEI &_r

<3 F) ss e .

IWS&TRl

tT"

A.

i*i

ms

BRMK PUR.

S. I

-1II>

ji

hOR-3BBL

r.R -1&° «t⁵"“"¹

WERK

et^fuisohungs TVTUK)

PE

- WOHI

»NGl

STRTT.

riMMESL

i!

il

il

[ness-zi^owE**.]

i!

*1

K:

i!

Bü>

^o«T,er^

U»

Üv

r*D

C ftanhlshtthschtiU J

it-.

•9>^- ■

Lt

!*-

: : VJśs:: M v : : r iè: StiE : : : : :«/: : s.sié::: :

û i₅

l 5=5 0 «I «X

4

*h

\w

i4-

il

a®

ij

i!

Ł:::.

3T

A. "

HER

BURO PER PWUTSCH E n BRNIJ £

BIÜ

D]

cXr -~

Mnriotfm-Bc&nneicÆ fuw -ESRHK «WSKomoff-GRUq

BÜRO PER. pResoiR orHK

BURO WR

oitKouro -ges."!

üüiür^i

il

5?

Al

lH-4

çr

£>itzungss»rfh. rür?. j

IbÔRSENVORSTRNP o ZULRSSUHGsl Bü%>

stelle. . JL

RIRCHlV.

fa

>ÓRęnw-

PReSSE

PRESSE

«1

PRESSE.

3a go j

afepo

m₃-

‘•i

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

I

V

LEHRER

►ł^NPEl-S

^gpOiNRß.

u6lTßR-

cteog

RF\PH>SOaŁ3

c\R6

rf\ivpr •

un porfitoriüo

[oj

puR P'Ł

snjt?

,ERE«»EB

H0R5-V’¹-

FU(R «» P«⁵

[oTäToTöl

se«¹¹'

3f p-oir^ Pi^-

UE'TES.

LK\A»RT<b(M " i£jChe&-

1uRl5T

5E roi^RR.

°oieNr

morsfjru

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.

Obergefchoß.

ii;'

^ys,

oozctiT

I K^wicwts • Pq«»cnKU*o

mÖ^Spvfjv.

^BrofouuNĄEN

Hór?Sf)qŁ

HORjqo

⁰uS® I Bûrço

QÛRO

3urço

oeur^f

.^OPLUOHV

u)

a.

er

(tl

=0=

;C;

[0

CEUrâCHE

VET?>\ :Hf?S

= BÜf

UJ

L psn

ÜF

CIO 0

fl

VE RÔRMPJUUMCÎS

siss* -----ci-

=#=

MIERoOER, 2 Wl»CHE.NqELSO-<OSS

ÏSDENER BBNPy

PürioNTo, qes

<jS»

LlCHTHOf

>\O^PO^F)T»<i

oiRE^tor.1

f OER

|3f^TRCTRą

-■#

i!.

i::«i

IL

Ti

PRODUCTEM - Borget

SRRu

siTzuNqö

1^0.1-ÄOO.

üf

- ■;

H-

Bóąst

fV'T

1 t-._: !

I C:--V.1 i

‘hi

pON 03

Ijf

er

üjöT

JąNNSCHRPT

KCJSSE

BERLIN 00 RO

KRt^-ZI-EI

I

j

/

f

\

Urfprünglich waren nur 2 Börfenfäle nebeneinander. Erft durch den Anbau aus den Jahren 1884—85 wurde ein dritter Saal angefügt, der jetzt die Produktenbörfe aufnimmt, während die zwei alten Säle der Effektenbörfe gewidmet find. Neben diefen drei gefchloffenen Sälen war urfprünglich noch ein Hof als Sommerbörfe angelegt, der aber heute zur Abwickelung von Börfen-

Fig. 329.

ED CD

CD CD

1 z.

H)

Z. I

11 i

)m

•-I

ISE

j:.

Im

z t)

z_lz

lad

•ji

Hfflandelffis- fflKammler.

uHUzJli

r~1

JZL

I. Obergefchoß.

Fig- 330.

;j- • 2 Ct . Ci j Syndikat I Ct

Ci L

Ci

[yT

Siö fir'o ii ii ■; "O :    Ol!

-• » g 9 Sfrl

tep”

.................

; ffe,    ir y

y>ni' - Ves-ubul mit gastier o    Vm <

dite.

Börsen-Saal

<s>

ttv; 1

j t n- 1 s

■1

■JJ ct

Ti

Z j Z p=

1*3

JŁ

Erdgefchoß. 1:1000

^ ' Xpc i'e t 4 <d Ct i : . i Ct f

10 8 6 4 2 0

10

20

30

40

50'

Börfe in Frankfurt a. M.⁸²).

gefchäften nicht mehr benutzt wird, fondera mehr um zwifchendurch im Freien fich zu ergehen und Privatgefpräche zu führen.

Für den Fernfprechbetrieb ift urfprünglich kein Raum vorgefehen gewefen, da damals niemand an einen folchen denken konnte. Um aber dem Bedürfnis Rechnung zu tragen, ift das Kellergefchoß dazu ausgebaut worden und mit direktem Zugang zu den Börfenfälen verfehen. Diefe Anordnung wird jedoch als unpraktifch angefehen, da die Wege zu lang find, fo daß es

Legende zu Fig. 331.

a.    Handelskammer.

b.    Ljchthof.

c.    Rathaushof.

A. Vorbörfe.

r

u

*

*

N

14

*

n

■

M

N

Börfe in Hamburg.

b

50

llll_

40

30

Fig. 331.

P

20

C

• I

10

rrrlTl

t

lolQlololol

0

b

01

V

I. Obergefchoß.

Ci

ö

o

Ullj

r

Legende z>u Fig. 332. fl. Privatkontore.

b.    Verficherungs- und

Schiffahrtsbörfe.

c.    Rathaushof.

d.    Warenbörfe.

e.    Effektenbörfe.

SI

55

53

53

53

5i

53

5j

53

5:

5:

5)

5:

53

Börfe in Hamburg.

53

5:

5!

12

lit

Fig- 332-

*5b

L-,

5à

Erdgefchoß.

t t t * r=r

Ui,

A¹

to

allzu oft vorkommt, daß die Verbindung fchon unterbrochen ift, wenn der Herbeigerufene an den Apparat gelangt. Die Berliner Börfe hat dort heute 75 Fernfprechzellen, die einzelnen Börfenbefuchern zur ausfchließ-lichen Benutzung ftehen. Doch ift noch eine ftarke Vermehrung geplant. Außerdem hält die Telegraphenverwaltung 141 Zellen den Intereffenten zur Verfügung.

Die Börfenfäle haben hohes Seitenlicht, was fich gut bewährt hat. Die Handelskammer ift mit dem Börfengebäude vereinigt, wie aus dem Grundriffe hervorgeht. Ebenfo ift die Han-delshochfchule daran angegliedert mit der Front nach der Spandauer Straße.

Für die Großbanken find in der Berliner Börfe am Rand des Saales mehrere Nifchen mit Tifchen und Stühlen referviert. Außerdem befinden fich fefte Bänke innerhalb der Säle, die als dauernde Plätze für Privatbankiers oder Gefchäftsleute an-zufehen find.

Aus den Grundriffen geht die Anordnung der weiteren Räumlichkeiten hervor, wie Privatbureaus der Großbanken, Telegraphenamt, Erfrifchungs-raum mit Büfett, Sitzungsfäle der Älteften der Kaufmannfchaft, Bibliothek und Lefefaal, Räume für die Makler, Dienftwohnung für den Direktor der Bureaus.

Die Deckenkonftruktion

Schnitt der'Börfe in Hamburg.

10    5    0

10

20

30

40

.fifflaLUBHipM

------—-1—A—tS,—Ä_ZA_A M, J-¹

Eil

DH

FFT

lU.,

□jopffl MfiE

Bol Igg

agaLisB

jgj

ocrjln'

S 30

un

",

S1

paras

)HJ

..j:/

QBj

Ifc

Fig- 333-

der alten Börfenfäle (Fig. 325) befteht aus bogenförmigen Gitterträgern, die auf Granitfäulen in zwei Gefchoffen ruhen, die lm von den Umfaffungsmauern abftehen und unter fich durch Kappen verbunden find.

Im Äußern (Fig. 326) kommt der Saal nicht unmittelbar zum Ausdruck. An der Front zwifchen den Rifaliten zieht fich eine vorfpringende offene Säulenhalle, darüber der zweigefchoffige Aufbau, mit durchgehenden korinthifchen Dreiviertelfäulen gefchmückt, zwifchen denen fich die Bogen-

a. Tunnel der Hoch-und Untergrundbahn.

flo

iü

C'jI

]l

ASS

liai

fenfter des Hauptgefchoffes und viereckige Fenfter des II. Obergefchoffes einfchieben. Die Attiken und Balüftraden find mit reichem plaftifchen Schmuck verfehen.

Die Heizung der Börfenfäle ift als eine kombinierte Heizung angelegt, alfo einesteils Warm-wafferheizung, andernteils Luftheizung mit Zirkulation und Entlüftung.

Die Börfe in Frankfurt a. M. (Fig. 327—330⁸²) wurde 1873—76 von Sommer & Burnitz erbaut.

Die Börfe in Frankfurt a. M. enthält zwei nebeneinander liegende Säle mit guten Verbindungen zu den Reftaurationsfälen. Der große Börfenfaal hat außer kleinen hochgelegenen Seiten-fenftern vor allen Dingen ein großes Oberlicht zur Beleuchtung des Raumes.

Die Börfe in Flamburg wurde 1837—41 von Wimmel erbaut und im Jahre 1912 erweitert (Fig. 331—334).

Fig. 334-

»/

.u

Börfe in Hamburg. Arch. : Wimmel.

Die Hamburger Börfe befitzt heute 3 Säle: 1) die Effektenbörfe, 2) die Warenbörfe, 3) die Verficherungs- und Schiffahrts-Börfe. Doch wird fie für die Bedeutung des Platzes als viel zu klein empfunden, wo täglich rund 10000 Perfonen dort verkehren.

Außer den drei großen Börfenfälen befindet fich noch im I. Stock eine Vorbörfe, in der Vorbefprechungen abgehalten werden.

Der Fernfprechverkehr ift nicht in fo großem Maßftabe ausgeführt, wie in Berlin, fondern es find nur einzelne Fernfprechzellen für jeden Befucher zugänglich, während eine große Anzahl von Gefchäften in den von ihnen gemieteten kleinen Kontoren ihre Privattelephone haben.

Als ein notwendiger Gegenftand in der Schiffahrts-Börfe ift eine Winduhr anzufehen, auf der jeweils die Windrichtung abzulefen ift, die natürlich für die Abwickelung aller Gefchäfte, die mit Schiffahrt zufammenhängen, von großer Bedeutung ift.

Die Grundriffe (Fig. 331 u. 332) geben Auffchluß über Größe und Anordnung der Räume. Aus dem Schnitt (Fig. 333) geht hervor, wie die Anlage ganz in der Art der Bafilika mit hohem Seitenlicht aufgefaßt ift. Die“ Plätze für die einzelnen Befucher find in origineller Art feftgelegt. Der ganze Fußboden ift in Felder geteilt, die mit Nummern verfehen find; diefe Nummern enthalten dann ihrerfeits kleinere Felder mit Buchftaben. So hat beifpielsweife ein Herr X feinen Platz am Pfeifer 17 unter dem Buchftaben b. Oder der Herr Y hat feinen Bändigen Platz im Fußbodenfeld 59 unter dem Buchftaben e. Auf diefer Grundlage kann jeder Fremde fofort feinen Gewährsmann während der Börfenzeit finden.

17

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

Um den Börrenfaal haben Qefchäfte ihre Privatkontore, doch find das Kontore, die nur für das Börfengefchäft gemietet find, während die Hauptkontore anderswo in der Stadt liegen.

Die Hamburger Börfe ift eine freie Börfe, wo jedermann zu jeder Zeit freien Zutritt hat. Das ift deshalb gefchehen, damit Fremde, die gerade für kurze Zeit in Hamburg find, von keiner Seite gehemmt find, um auf der Börfe irgendein Gefchäft abwickeln zu können.

Der Fußboden der Börfenfäle befteht aus Afphalt mit Fliefeneinteilung und hat fich gut bewährt. Andere Räume des Börfengebäudes find folgende: Sitzungsfaal der Handelskammer, Gefchäftsräume der Handelskammer, Räume für die Preffe und die Makler, Reftaurationsräume mit allem Zubehör.

Fig- 335-

r \-

kr

; i«!

,

i:

v:

Innenanficht des großen Börfenfaales der Börfe in Bremen.

Arch. : Müller.

Die Börfe in Bremen gehört auch zu folchen Anlagen, die als Bafilika aufgefaßt find (Fig. 335—337 ⁸³);

Der Saal hat ohne die Schiffe 15“ und mit den Seitenfchiffen 37 m Breite; die Länge beträgt 33,50 m und die Saalhöhe 21,70 m, während die Seitenfchiffe von Fußboden zu Fußboden 8,50 m meffen. Der Zugang gefchieht von der die eine Langfeite bildenden Front durch eine Vorhalle; ein zweiter Eingang ift an einer kurzen Seite angeorçlnet. Über den Seitenfchiffen im I. Obergefchoß liegt zunächft ein vom Saal aus beleuchteter Flurgang, und um denfelben find die Sitzungsfäle für die Kaufmannfchaft, Kontore uff. angeordnet. Über den zweiteiligen Bogenftellungen des I. Obergefchoffes erhält der Saal das hohe Seitenlicht durch dafelbft : - -brachte Doppelfenfter. Die Decke des Saales wird durch bogenförmige Sprengwerke getragen.

nur

ange-

Das Innere macht durch den gewählten Stil, welcher die möglichfte Leichtigkeit des Stützwerkes zuläßt, einen außerordentlich großen und durchfichtigen Eindruck. Durch eine Straßen-

Fig. 336-

Jaul

Jul

IIbcI

SS

li.

Schnitt. — ’/soo w. Gr.

it¹

'-sel-

>•

/¹-

|k 1

Fig- 337-

Tissage

ïxi

Erdgefchoß.

»1 m

m 4,

lltooo W. Gr.

Arch. : Muller.

'I

■r

97.

Öfterreich.

In die Reihe der großen bafilikalen Börfenfäle, wo diele Grundform in der klarften Weife durchgeführt ift, gehört auch die Börfe in Wien (Fig. 338—340 und Tafel VII u. VIII⁸⁴); 1869—77 von v. Hansen erbaut.

PHR

n

■

!

te

-i*rtPN

m

.

MW

i

'

i

!

m

m

Innenanficht des Eörfenfaales.

m

Börfe in Wien.

■x

&

! i

ri!

- &

¹ r£?

k

TB

JaaMiirimi

lÉîài

1

m

1

m

ff

5*

222

mmi

SÄsCS*

S

m

L

Fig- 338.

E

r

:

LJ

?

4 * T ;

I

*

?..

:

II

(

II

irmj

r

Hier ziehen fich nach der Länge des Börfenfaales, der 26 m breit und 59 m lang ift, zu beiden Seiten 8™ breite Seitenfchiffe, über welchen fich jedoch keine anderen Räume mehr befinden, fo

' :: ■

*

!

*

\

*

■ł

-

•. v

/

. ^ ■

/'

Tafel VII zu S. 260.

êfe=di

111 i 1=11 U il

PrinaUeltiircif

pTlï    _ ,    _

fl< • «fi »?»(»•■ «1«    ' y ri f; * • fj' ” ⁸ il

y/r^\ '

i:

il_L

i ôj

Pakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1879 Bl. 3

l:. ::ï

ï- :

Tpsd g. j

— ITi *

i:

JL—

•i

-'-rn3

h *_£ Hiil

j--⁻"ly    11

!«

Irü

■i!

PE!

'Ai

■■ ■

f"T

PS

[ _-JI

y!l

il

7é

101I11Ë1É

15

.    -7 .•=

ETP

i»

^■^sEz^ia^sj yraKx^ükX^

îffi

IIP®

20*

cd

y/7

Ixx

XX

7\

"S/

ri

*>?

Épi gl

\r\/

iiii

75

•'V

émx

If

4-

10

1:500

t;

7:f

ÉÀxxxj

il

smk

H--/¹

cq j

feste ■ tasaa

IBS.

t=y

;v

R<

Pü

Börfe in Wien.

Erdgefchoß.

Arch.: v. Hansen.

.i

§8888łi

jfiMixxxxi

K/l

Pjr?

XX

«A

fc/A;

’ip

7J

“Ł

f>7

A3

S-

, xXf - \XXr-.XN

■f

HfJ

...i

ri—<

Il ł 3

i 1

—THEFDCJ

□il

si

H_

. . A!

n :•□

(iiiüi

El!¹

.*mJG5fca

zïH

ŁJH

<a§2

a » S¹

» » ł |» » j j s

jï_______i

StaatsbLugraJ

ntl

ni ri

y'_

Mlllül

Handbuch der Architektur. lV. 2, 2. (2. Aufl.J

i

/

-.

Tafel VIII zu S. 260.

i

,<r.>

m

Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1879, Bl. 5.

i-y

i

;

I .;

r’“'

8

V,;-'VÏ v \ ‘ ;

V.

□

i w

JIM R

: es

mi ;,:«irT|pr * 1 v-ÿ.'.:.“.:;.'.:.¹’'. '

L

oiOS

%fX'i

syi

pglgg

g

ira

mim

!CM

mmmm

m

.....

B5

©j

<§<

;ëm

I

à

tri

:-.

ÏH

111111

!

i§!<

(□(

iï@I@ï#ï»I@IWL@I@Â

.@I#I©ï©i©ï©I©I@

- - \

«1

Mi

io L

ÏÉ

1

11

%

J;

11

■ ■

10

m r*

wĄ

:ßS

i

&

I

>;

>" ■

«s r

i

m

r!.„ v- I

11

g

S

1:500

Q

Xxxj

lîl

IBS

1

ÉÉI

igraanee«

ÜT

I

i

LU

!

i

s

§811

ai

a

Iftà

fSI

“iK*-y®

s

psâ

Ä

i

10 987654321 0

1¹1¹1¹1 > I < I-.....

Börfe in Wien.

Obergefchoß.

Arch. : v. Hansen.

;

KSËÏCÉB|lÉâ

j .'. i;■>;--.-., w™.»-»*-™«. !(. ';,i;

iJU

!J'|!

i

I

D

:

⁷

'i'*

IP I

J—

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

-

¹

\

nî

yi "i

H fi

Cl

yuij

'u

ifö

: • Jgl

*Ä -M

mi

/f

i__V

Ä:

lit

ÆZmm

tMgfJ

an '

m.

t--

mm

% ' il}

20*

«»MQ8E

mÆËÊM

jjl.¹ g

Égypte

SI

2......

HE

Fig. 339*

s-

i -S

Il

WS3

»!

.JSŚe^sIJ

Ifcsii

ĘĘSb$itmsi&

: -A

10

Schnitt nach AB auf der Tafel VII8J).

Börfe in Wien.

Arch. : r. Hansen.

EUS^ai iiS

■ali'

P!»

Iwiffi

S£!ü9HH

li

&•:

•«sfSjKtO®

1:500

æs"~-

(•.....

PpSii

1§É

Bill J IHI

JH

gg

*»ÙD

10 9 8

N-H

WW'

HT—

I;:;::-

fliS

ppffi

i! î'

îi¹ iiMtif": i m jj-jiiP ---»--B

Ê^fflsddV¹ ta'

T^nîfe'⁻.......

2.

TSIBl

ter

WÊnêm

Bûkk -Mafthiijn.— ‘HhP

JLJP^L-4 c V ■■

l|ll|j;f“!m

mm—

£77 (Ji Ji ----- - —

ÜH

i_j

lEJI

daß der Saal durch das volle Licht aus den Bogenftellungen des I. Obergefchoffes erhellt wird. In beiden Qefchoffen öffnen fich große Bogenftellungen mit vorgekröpften Dreiviertelfäulen in

2Ó2

5,50m Achfenweite gegen den Saal; über der oberen zieht fich eine mit Stichkappen unterbrochene Hohlkehle zur Decke, die 25 m über dem Fußboden fchwebt.

Vor die beiden Schmalfeiten legen fich unmittelbar zwei gleich große Säle, deren Decken durch Säulen getragen find, vorn als Kleiderablage, im rückwärtigen Teile urfprünglich als Raum für das Arrangement, fpäter als Warenbörfe verwendet. Nach außen ift vor diefen Sälen eine offene Vorhalle angebracht, darüber je ein großer Sitzungsfaal. Alle anderen Nebenräume, deren die Wiener Börfe in befonders reichlichem Maße befitzt, find in zwei niedrigeren Trakten angeordnet, welche durch 8 m breite Höfe vom Mittelbau getrennt, rechts und links parallel mit diefem angeordnet find.

Fig. 340.

fJa

im

ms.

/: »Hm

; ,'pr

¹

¹ » ■»

fi-J mil

smL

Börfe in BremenS3).

paffage vom Saal getrennt, mit demfelben aber durch Bogenftellungen verbunden, befinden fich in einem Nebengebäude eine Anzahl vermietbarer Kontore; das Vermieten gefchieht nur vorläufig, um diefes für eine fpätere Erweiterung der Börfenräume erworbene Gelände nutzbar zu machen.

17¹

II

jfj

ZI «

fl

‘ -XI

3.

"I¹} 1    L.. i

'-ł 4 ■ ■ ■*    111 i==!”“'Si3

*,3-

2 k:

;!:

II wfef

?! öS

fl

L Aj«!

3:,

5ËS Hg;

£JJJX£l

77.

J l 1 i Lt A \ -,

Börfe in Wien.

Anficht an der RingftraßeS4). Arch. : v. Hansen.

Während der Hauptbau nur aus zwei großen Gefchoffen von je 10 m Höhe und der inneren Hohlkehle, bezw. der äußeren Attika befteht, ift in den Nebengebäuden das Erdgefchoß durch ein Zwifchengefchoß untergeteilt und das I. Obergefchoß auch bedeutend niedriger als jenes, fo daß fie fich dem Mittelbau entfchieden unterordnen.

Durch, je drei Flurgänge, an beiden Enden des Saales und in der Mitte, find diefe Nebenräume mit dem großen Saal verbunden; an der Hoffeite ziehen fich die Flurgänge und nach der Straßenfeite je eine Zimmerreihe. In den Eckrifaliten fchließen fich die diagonal angeordneten, fehr malerifch aufgebauten großen Haupttreppen an, vor deren Veftibülen bedeckte Unterfahrten vorgelegt find.

Im Erdgefchoß befinden fich in den Seitentrakten rechts die Räumlichkeiten für die Börfen-kammer, für den Infpektor, dann Telephon und Privattelegraph; links das Haupttelegraphenamt

2Ó3

und das fog. Arrangement (Clearing Mousej] vorn, anftoßend an defi Mittelbau, eine Reftauration, hinten die Journaliftenräume.

Fig- 341.

TT.......1

EU

• .1

mm

n\

«==:

Grosser

Saal

fc

=*

m=

ii

:i

ff

!l

Kleiner

S a a 1. j !

m=m-

iS

Kiijiiiguagssaal IfeH

: V oi ir K a 1 ! il

-t:

Börsen-

X11.

i!

Buffet

ii i

fi

ij s 3» r e c A zjj Sitzungssaal ii Pr'isiîent

Eisa

ag

10

I. Obergefchoß. 1:1000

20

30

40

FO®

Frucht- und Mehlbörfe in Wien.

Arch.: König.

Im Zwifchengefchoß, das außer von den beiden Haupttreppen auch von zwei Nebentreppen zugänglich ift, find rechts die Räume der Senfale, links eine Reihe vermietbarer Räume angeordnet. Das Hauptgefchoß ift an die Handelskammer und an das orientalifche Mufeum vermietet.

: 1

*

*>

T

IB

i •

EX

WÀ

llil

ssl

:

?

■

i

-

Il

i

.ET,

kJI

JH

l

-,

V

u-

\

Di!

m

® iq

H

5ff Ef-risa

A

I—j-X-f

i

ii

t~

m

1

¹

•:

:-?.î

:

. .vfi

-A

*.

IT»

ï

s

w

rm-¹

3

20*

»

0*0*

liti

fr : ,1

ftjj] o}<

15

il

«te

Fig. 342.

&*Û«j

8Ä

-v

f

Ü'v :’_ ■

Si|

[*■

10

j

BÖ

i

1:500

?

m

CS!

m

i

p

Eli

0

m

:

r*

i

•■h

\

■

K

.«■

. 4+-W-

i È t S 9 L

T~7

«P*»

il

h

'

10 9 8

Frucht- und Mehlbörfe in Wien. Arch. : König.

3

m

3ÉSS S

ß

.4

T

.î-

«il

1

S

‘

i

*

B

* l

I

*

i-

!

1

BEg

35

1

,

nr

«

i

E

pj

»?

!

IfT

pp

I /.*?.

*

■

,

7

h

|.r^H

.

<*•

i

L

. i

,

EL

•AS

8E

Auch das Untergefchoß diefer Nebenräume ift durch die Höfe und eine vor den Seiten-faffaden angebrachte feitliche Deckenlichterhellung vollkommen beleuchtet und zweckmäßig verwertet.

IS

IC

?

Jj?T

Ci

Fig. 343-

Lg

Großer Börfenfaal der Frucht- und Mehlbörfe in Wien. Arch.: König.

>x*

•• ■

ti

______

2 *3 3-. g

CfQ 3

2.1 « a ³ 3

OTQ

S ³ .a

•° 2 §

^3

aî»

<t> q,

E s= 3 §'3 2 2 3 3

& = t Ł 2

Q. D.

É? 3- 3

3    3

³ ^

c r? o

S .2

Q. T3 S“ T3

H §

I §

>13

C/)

s

^ §

O N

13 'S

_ <u 'S 73 '-S S $

% 2, n *j &

O-

• •—h

(V p

orq

3 g* ? 3

An den Faffaden find alle profilierten Gefimsftücke, Eckquadern uff. aus Stein, die Flächen in gemufterten Terrakottaplatten verkleidet. Im Saale find die unteren Teile ebenfalls aus Marmor, die oberen Säulen und Gefimfe in Stuckmarmor hergeftellt; die kaffettierte Decke des Saales ift vergoldet. Der Fußboden ift aus großen gefchliffenen Steinplatten, welche für die darunter hinziehende Heizung hohl liegen, hergeftellt. Attiken und Baluftraden find mit Terrakottareliefs und Statuen reich geziert⁸⁴).

Durch die örtlichen Verhältniffe bedingt, geftaltete lieh ganz verfchieden,von allen feither vorgeführten Börfengebäuden die neue Frucht- und Mehlbörfe in Wien (Fig. 341—343), welche 1887 nach Königs Entwürfe erbaut wurde.

Der fehr unregelmäßige Platz grenzt nur mit einer 52m langen Schmalfeite an eine Straße;, alle anderen Seiten find von Nachbargebäuden umfchloffen. Sowohl diefer letztere Umftand, als auch die Forderung möglichfter Ausnutzung des Erdgefchoffes veranlaßte die Verlegung der Säle

Fig- 344-

«I

1:

fl

Fi;

■9

-1

Ml.

■w?

».

1«:

■ fl üü

mm

1 $

Mm

t ;

Wmä

rm

I Bür I

u!

II

tim

Börfe und Handelsgericht in Paris⁸⁵).

Arch. : Broquiart, fpäter Labarre.

in das I. Obergefchoß. Der Saal ift feiner Länge nach fenkrecht auf die Vorderfront und mitten durch den fchiefen Bauplatz gezogen, fo daß an beiden Seiten noch fchmale Lichthöfe entftehen, deren einer, der rechtsfeitige, als Paffage in eine rückwärts vorbeiziehende Straße dient und daher mit der vorderen Hauptftraße in Verbindung gebracht ift. Der Saal ift dreifchiffig, in Bafiliken-form mit höher auffteigendem Mittelfchiff geftaltet und hat im ganzen eine Breite von 32 m₍ im Mittelfchiff, das durch je 6 Säulen von 1"> Durchmeffer von den Seitenhallen getrennt ift, eine Breite von 14,20 m bei einer Länge von 27,70 m. Außer der hohen Seitenbeleuchtung im Mittelraum find auch in den Außenmauern große Fenfter vorhanden, durch welche die Seitenfchiffe aus den beiden Höfen reichliches Licht erhalten. Diefer Saal wird wöchentlich nur zweimal benutzt.

Quer vor denfelben legt fich mit derfelben Breite von 32 m; aber nur in einer Tiefe von 12 m der ebenfalls dreifchiffige kleine Saal für den täglichen Verkehr, der mit Seitenlicht und Deckenlicht erhellt ift. Zwifchen beiden Sälen, von beiden aus zugänglich, befinden fich die Poftbureaus und Pernfprechzellen. Eine breite, dreiläufige Treppe mit einer geräumigen Vorhalle ift diefen im Inneren des Bauwerkes angeordneten Sälen vorgelegt. Von der Vorhalle, die ebenfalls mit Deckenlicht erhellt ift, können auch der große Kündigungsfaal, fowie die an der Gaffenfront liegenden Säle für das Schiedsgericht und für den Vorftand der Börfe unmittelbar betreten werden.

Im Erdgefchoß find ausgedehnte Veftibüle, Kleiderablagen jund Kaffeehausräume, welche letztere ebenfowohl von der Straße aus, wie vom Inneren zugänglich find, untergebracht, dann Poft- und Telegraphenbureaus und an der oben erwähnten Paffage eine Reihe von Verkaufsläden. Einige Nebentreppen vermitteln den Dienftverkehr zum großen Saal und zu den Nebenräumen. Überdies fteht das I. Obergefchoß auch mit einem anftoßenden Gafthof in Verbindung, weshalb in dem dem Hauptgang zunächft gelegenen Flurgang (rechts) Stufen vorgefehen find.

Die impofante, abwechfelnd in großen und kleinen Interkollumnien gehaltene Faffade (Fig. 342) mit reichen ornamentalen Einzelheiten ift ganz in Stein, im Inneren find die wichtigften konftruktiven Teile, die Säulen und Pfeiler der Säle uff. in Marmor ausgeführt.

Unter den im großen Stil ausgeführten Börfen in Frankreich gehört diejenige von Paris an die Spitze geheilt zu werden (Fig. 344⁸⁵) — 346⁸⁷). Sie ift durchaus eine bafilikale Anlage und wurde 1808—27 von Broquiart (f 1813) begonnen und von Labarre vollendet.

Fig- 345-

il

q8.

Frankreich.

.....

ji.-raiiJirBr—

o p r?. c? cd

ÎTf

r^ir\o/r\^/r\G/r^/T\e/r\e/r^,

Lgq piTbl

T

aRS

* ■ *>w,

4 *

Börfe und Handelsgericht in Paris. Querfchnitt⁸⁸). — ¹ -,₀₀ w. Gr.

Über der grandiofen, die ganze Schmalfront einnehmenden Freitreppe und hinter der Säulenhalle erftrecken fich über die ganze Länge der Front die Veftibüle mit den Kleiderablagen und rechts und links Vorräume zu den Sitzungszimmern und zur großen, in das I. Obergefchoß führenden Haupttreppe. Der Saal hat 23 m Höhe und zeigt 5x9 Bogenftellungen auf einfachen Pfeilern in zwei Gefchoffen übereinander (Fig. 345); im Erdgefchoß gehören die Umgänge mit zum Saal und enthalten Bogen für die Wechfelagenten. An der rückwärtigen Front, dem vorderen Veftibül entfprechend, liegt ein dreiachfiger Saal für die Agenten. Der große Börfenfaal ift nach oben zu mit Hilfe von Bogenträgern gewölbeartig abgefchloffen und durch Deckenlicht erhellt.

Im I. Obergefchoß befinden fich an der Front ein großer und ein kleiner Saal für das Handelsgericht, Räume für das Präfidium, Kommiffionsfäle uff., feitlich die Handelskammer und Räume für ihre Sekretäre.

Das Äußere (Fig. 344) erhält durch die ringsumlaufende Säulenhalle der 12 m hohen Säulen — 14 in der Front und 20 an der Seite — einen höchft impofanten, vielleicht das Wefen der Börfe zu viel idealifierenden Charakter. Wenn auch der einfache Säulenportikus mit und ohne Giebel noch mehrfache Anwendung als Hauptmotiv für die Faffade gefunden hat, fo ift doch keine Börfe mehr mit einem ringsumlaufenden Peripteros ausgezeichnet worden.

PI. 61-63.

Die Börfe in Marfeille wurde 1854—óo von Coste erbaut (Fig. 347 u. 348ss) u. Tafel IX zu S. 268).

Fig. 346.

T.

Legende zu Fig. 346.

ci

M.

L.

K.

\l

; N.

N.

A. Periftyl.

B. Veftibül.

C. Stöcke, Regenfchirme ufw.

D. Eingangshalle zur Börfe.

E. Makler.

F. Pförtner.

G. Großer Börfenfaal.

H. Schranken.

/. Galerie für das Publi

i \ i.

Q\

G.

T.

kum.

J. Galerie für die Agenten. K■ Wechfelagenten.

L. Flur.

M. Syndikat der Wechfelagenten.

-i

c.

N. Wechfelagenten.

O. Maklerfaal.

P. Maklerfyndikat.

Q. Maklerfekretariat.

lui

J3.

1).

Esi

Lu

R. Seeverficherung.

S. Börfenkommiffäre.

T. Äußere Galerie.

L»J

A.

Grundriß⁸³).

1:500

10

15

10 98765*321    0

l ■ I ■ 1¹1¹1 ' 1¹1¹1¹1 ■ H-

Börfe und Handelsgericht in Paris.

'’O™

Tafel IX zu S. 268.

OT

ft--

pömn

3K

ii«

][Z

ii

k.

ggpfi

. '■ \c.: '

.

IH

SGÏÏSv

_k :,

_____

Æ:;:

i i B

to—

il

!■;

fesütisÄüfil

l«ii: Ąfr!

BSito

fff/

|ü

Hf

Kw

■K

|i§

mbI

h*»

to

il

toif

ii

j:

fk

to

Ś#

vi

rep

toito- • Egtot. \

p&

ä i' re

i- ;v

to toto

■    *    i

;.-::;*: v^ <

H>,

-- ' --to-' - '

hi fe

■ łOi '

•;\

ggtgl

ii

W&.

§jg

HM jgtototo:

k4 ß

"T

gp3w«as;i mi

_r

.■m:

®g

LnV

■ :p

' !V/V:

lV IM-iffäfcl- li■ :■■■ :■ ■■■■, .*4 i -

“3    *<-'• ' ¹ T'.'“ '“

1    ■ - i'

Śl‘ -> ■ ;’ J

i r,T ' ,

:to

"    ’.7 fff

fjj).

m . : Mm

•• "•”/-•■■ fci><W'

Bf

■"    Iw

iÉiWHP^ ' ’.-v

ff

■ WK$

■-•■ IÉ

£}

Sßf

:--v -

toi.

“i

/!

::

ran

%; JL

II

hl

I®

I l i '-I

pfpfl^^p

h- fc-.SIteü;^ :■

111

i?

sasśfe

iHüiujüMüafflffinü

am

BOOïïlftniTimn:

Iftór ■

mm

'r\

~ -w/

WmM

męfjmsmi ,;%p

lunu iimninrate

■A V

1^0

IKS

QÆ.

'iiii i :

res~,''r

Tr nr irnirnlr^ilriirhtminü

!,

■ .•

Y'

v:;

pii

- if

■V.

m-A

\l

H-

ii

li

|j ~ to

B:------ -mSkif

k%'

W4

U to: £

mmmm

’L-'.fgE

!

: -

ra

U-

Jj[

k.re

li

'

feS ¹

?Vs|

affu

^-Sf⁵

mM^h

f; J “f

ffi

k:k

■ -■i toto

1

!gp

>: r-A..:

mm

1—1

1:250

1    2    3 t f> 6 7! 8 9 10 11 12

+-H-,"l-^+-H i I i I •■- I ■ I ■ ■l-<-4-i H

1-3

f*

-Lg

Börfe in Marfeille.

Querfchnitt.

Arch.: Cos te.

.

i

■

.

i ;

t

/

»

...

:.j :

■

/

■

>

V-

V

V

>

!

?;•

2óg

Der Saal, 17 x 32 m groß und durch hohes Seitenlicht erhellt, ift in Achfenweiten von 4,50m der Länge nach in 7 und in der Breite in 3 Travéen geteilt. Auch hier geht der Umgang rings um den Saal; an denfelben fchließen fich rechts und links Kontore, vor welchen nach außen, der Seitenfront des Gebäudes entlang, fich noch Arkaden hinziehen; diefe haben auch einen Teil des Gefchäftsverkehres aufzunehmen. An beiden Fronten find Veftibüle für die Vorbörfen angeordnet. Zum I. Obergefchoß, das fich rings um den großen Saal zieht, führen zwei große Treppen in den beiden übereck geftellten Eckpavillons. Über dem Umgang des Saales ift ein Flurgang angeordnet, der die Zugänge zu den Verfammlungsfälen für das Handelsgericht, für die Börfen-agenten uff., wie auch zu einer Bibliothek vermittelt⁸⁸).

Fig. 347-

f*'*'¹-*

f,„ l*f

Ur

rWW •»„ „ r'.......I —

—.—ri

4.| *

■IPilPsLÄ

BOŁiBE ŁT CWAMH; DE COMMERCE»

‘ -'-1

r-j

¥"

m: r

'V* I; i n

11

iii

V.

I l a

' I IfPlł J|1

rTr?.

SI

''-'ć    -

,, >•

Fl

bJ

b¹

Börfe in Marfeille⁸⁸).

Arch.: Coste.

Eine ebenfo klare, wie einfache Grundform zeigt die Börfe in Dijon (Arch.: Viennois), die als Handelszentrum der ackerbau- und weinbautreibenden Bevölkerung jener Gegend gilt (Fig. 349-351⁸⁹).

Um den 27 m breiten und 45 m langen, zentral liegenden Saal find an allen vier Seiten 8 m tiefe Vorräume vorgelegt (Fig. 351), an der einen Langfront (der Faffade) als offene Vorhalle, zu welcher man über 10 Stufen hinauffteigt, an den zwei fchmaleren Seitenfronten als Winterfpazier-gänge, an der Rückfeite als Sitzungsfäle verwendet. An letztere fchließt fich rückwärts noch ein niedriger Anbau mit zwei glasgedeckten Höfen an, wo das Syndikat und das Sekretariat untergebracht find und zu welchen ein rückwärts angelegter, befonderer Eingang mit einem großen Veftibül einen unmittelbaren Zugang vermittelt. Um diefen rückwärtigen Flügel ziehen fich noch offene Laubengänge, fo daß in der wärmeren Jahreszeit der Gefchäftsverkehr auch im Freien fich vollziehen kann.

Der Börfenfaal (Fig. 350 u. 351) hat eine Höhe von 26 m und ift mit bogenförmigen Dachbindern überdeckt, welche 21 m über dem Fußboden auf gußeifernen Säulen aufliegen, die vor den

«s

03

Pt

5>C

;:.-i

fff

... LT

:0

7. Bürgerfteig.

2.    Portikus.

3.    Statue »Marfeille“.

4.    Statue »Frankreich“.

5.    Wandelhalle.

rON

10 8 6 4 2 O

| I I t I I I l II |-

10

Fig. 348.

Ol

cO

IT

fi

tÊkrzz::

.......#

03

tO

in

tO

Erdgefchoß⁸⁸). 1:1000

20

30

40

60“

Börfe in Marfeille.

6.    Treppe zur Handelskammer.

7.    Seeangelegenheiten.

8.    Börfenfaal.

9.    Börfenagenten.

70. Seeberichte.

u. Wandelhalle 72. Treppe

13.    Innere Galerien.

14.    Äußere Galerien. 75. Bureau.

des Handelsgerichtes.

i6. Dienfttreppe. 77. Terraffe.

18. Piffoirs. îg. Bürgerfteig. 20. Trophäen.

Wandpfeilern auf ca. 6n> hohen, gemauerten Sockeln aufgeftellt find. Unter den hoch angebrachten Bogenfenftern läuft in ca 10 "» Höhe eine fast 2 “ breite Galerie.

Das Äußere (Fig. 34g) muß bei der außergewöhnlichen Achfenweite von 9 m, mit den weit-gefpannten, unmittelbar auf den Pfeilern aufruhenden Bogen, trotz der einfachen Formenbehandlung eine fehr bedeutende und charakteriftifche Wirkung machen ⁸⁹).

Fig- 349-

i] F

rrv

------aa

■v

IP

ÂF*^'

=s>

ÿ1BB

.-J

::

...

=:

mm

i.j ’

_____" V’L.i.^î

■ P P ^.pp pp .pjpp.pp-p-pjM” P y

tlA

Bü^

ifaS&4L31igggy.-«

&ÆmmI/)

r

-

11- - - - * ..» —

__

\'

IL

sfaiEi-a

uUL-Lir

EÖ#

:*w.

N,

kVTU hoTx

•:

■

üfeis

i); i

tm

, .; • L_ ■:

g ip

Fig- 350-

tb'ï’w

iiîfeaBPTfl

/* ■;

Î38t

■ln - Fs jf~

HWlip-:

' i,nJr -5

UJRjP-

y p™

s=l:

l;iiii'!:;;:':HHHi!H!;iHiinii;inii iimw=;. : _"_    ;•: ••:• ' ~    ~:-i

=>v

::::::

iü

rF,

^§É^SiSq&

il

lui

I La I

.Jiii IsaadŁ.!

Vlllr*

gÂ

îik

ÎÉP

■'

831

rr'TWS:

31

sa

m:ż

Wmzâû

ŒÎcZf

................

jh? ® 11 u -jaS

Schnitt nach der Hauptachfe. - W w. Gr.

Börse in Dijon⁸⁹).

Arch.: Viennois.

Einen von allen anderen Börfenbauten ganz verschiedenen Saal zeigt die Börfe in Brüffel (Fig. 352). Der Saal ift dort in Kreuzform angelegt, mit 36m und 42m Länge der beiden fich kreuzenden Schiffe, bei 14m Breite; doch find im

99.

Belgien.

...

Appar4 Hj du

Dir ecLr

ii;

Degagement

Salle des-

PIB

C^urUi I s

*T H.

j:

Salle

rep

P;i

igM

j.-;

•1

Courtiers de Commerce

,

II

¥~r

ÏI

-I

|3

|fcg.gg5S

ffl

r'

(de)

Eü

■ i"i

:■ 7

ilSi

Jassir

if

il

rf

[! (gnS) Jn^

=1

Fig- 351-

44

S(

•0

äJBgrapt.

r.

Dć^dgemcnŁ

Sadle dJAttente

WmWk Mi Bureaux

Réunion

............ 1 _

Ü

malt lip

HM

ma

Erdgefchoß*®).

1:500

Secrétariat

Salle

ÜV

o®,

Ä© *er@Q>oQ&

Syndics

i#;

ił

"7

Bps......-a >

h¹

E<

oc

7’

i. J

m

_r

10 98765432

10

-RS

20™

Börfe in Dijon.

et

CO I

Hauptgefchoß auch die Räume zwifchen den Kreuzarmen zum Saal mit einbezogen. Sie wurde 1875 von Suys erbaut.

An den beiden Schmalfeiten, an der Vorder- und Rückfeite des Kreuzes, liegt noch eine Reihe von Räumen, die vorn zu Veftibülen und Treppen, hinten für die Zwecke einer Reftauration und eines Cafés verwendet werden. An der Front, vor jenen Veftibülen, erhebt fich ein impofanter fechsfäuliger Qiebelportikus. Die Erhellung des Saales erfolgt nur durch Seitenlicht, das aus den Querwänden des Kreuzes, fowie von den vier Feldern zwifchen den Armen zugeführt wird; die große, in der Mitte über der Vierung angebrachte Kuppel ift nur dekorativ.

Fig. 352.

«•7

iw

êé.

SSsüL-'».

SU

/\

IK.

'■geuśfi V:

. ;:4

IJ1

•. vv.

Wbl

sal*

lim

i-i

3i

KĄ—mmm

« J3KJ

__—«J

>1

Börfe in Brüffel. Arch. : Suys.

Das reich mit Skulpturen verzierte Äußere (Fig. 352) zeigt ringsum eine die ganze Höhe durchgreifende Pilafter- und Säulen Ordnung, in welche fich die beiden Gefchoffe einfügen. Der Saal kommt nur durch den Portikus und am Kreuzarm nach außen zum Ausdruck.

In London wurde, nachdem die alte (166Ó) Börfe abgebrannt war, in den Jahren 1841—44 von Tite das jetzige Börfengebäude erbaut (Fig. 353—355⁹⁰), wobei der alte offene Börfenhof möglichft genau nachzubilden war. Daher der große Mittelhof mit den Arkaden, der fpäter mit Glas überdeckt worden ift.

Das Obergefchoß enthält Qefchäftsräume für verfchiedene Gefellfchaften. Die Fernfprech-zellen find nach Angaben der dortigen Kreife an den Wänden des Haufes angelegt und auf dem-felben Flur wie der Börfenfaal felbft.

100.

England.

P0) Nach: Meyer’s Konverfationslexikon. Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

18

Das heutige Gebäude ift feit der Erbauung mehrfach verändert und erweitert worden.

Das Haus figuriert unter dem Titel: Offices of the Trusters & Managers. — The Stock Exchange — London E. C. 2.

Die Kohlenbörfe in London hat einen kreisförmigen Börfenfaal (Fig. 356¹), der fich auf 8 gemauerte Hauptftützen auffetzt, zwifchen denen je zwei gußeiferne Säulen, die Galerie tragend, eingefpannt find.

Fig. 353-

BF

Wf

•äSäi

' j pW»»

II

-2

SS»⁴

Fig. 355-

Fig. 354-

•>

MM

BÖRSENHOF

(Oberlicht)

Eli

IC

ffè

CO

CÛ

CD

[cd I cd I ad

CO

CD

0]

°lr

JŁ

RO m.

Erdgefchoß.

Börfe in London⁹⁰).

A. Verficherungs-Gefellfchaft Lloyd.

B. Börfen-Verf.-Gef. C. Londoner Verf.-Gef. I. Obergefchoß.

Der Kuppelraum hat 22 m Höhe und ift in drei Gefchoffen von Flurgängen umgeben.

Die Börfe in Manchefter zeigt wiederum ganz die bafilikale Geftaltung (Fig. 357 u. 358²).

Um den großen Saal, der 30 m breit und 55 m lang ift, ziehen fich an drei Seiten die 7 m tiefen Hallen (Fig. 358); an den beiden Langfeiten legt fich noch ein zweites Seitenfchiff daneben, während dasfelbe auf der hinteren Schmalfeite unmittelbar an die Faffade ftößt und mit Fenftern fich nach

außen öffnet. Um den Saal ziehen fich Arkaden zwifchen vorgeftellten Säulen, welche mit Pofta-ment und Gefims 14ra Höhe erreichen, während die Bogen niedriger find, fo daß zwifchen den-felben und dem Gebälk noch runde Nifchen mit Porträtbüften Platz finden; über dem Gebälk ift das verhältnismäßig niedrige Obergefchoß mit den Lichtöffnungen angebracht, die als dreiteilige Rundbogenfenfter über jeder Arkade gruppiert find. Außer diefer hohen Seitenbeleuchtung ftrömt noch das Licht durch drei in der Decke angebrachte mächtige Glaskuppeln herab; die mittlere, größte derfelben hat 18 m Durchmeffer, und ihr Scheitel liegt 36,50 m über dem Fußboden. Die innere Ausftattung ift fehr luxuriös durchgeführt; Säulen und Pilafter find aus rotem und grauem irifchen Marmor.

Der Börfenfaal liegt fo hoch über Straßengleiche, daß rings um denfelben an den Faffaden vermietbare Verkaufsläden untergebracht find und daß auch das ganze Kellergefchoß vermietet werden konnte.

Die Faffade (Fig. 357), welche an eine Schmalfeite gelegt ift, wird durch einen großartigen korinthifchen Portikus (mit 8 Säulen von 10,50™ Höhe) auf hoher Freitreppe ausgezeichnet. Eine

Ecke ift als runder Turm behandelt.

Die Hopfen- und Malzbörfe in Borough ift ein viergefchoffiges Gebäude, das einen 15m breiten und 24 m langen Hof umfchließt, der mit einem kuppelförmigen Glasdach in 34m Höhe überdeckt ift (Fig. 35Q⁹³). ln den Obergefchoffen befinden fich die Kontore und Probezimmer nebft den Klubzimmern und einer Anzahl vermieteter Gelaffe.

Die den Börfengebäuden für be-fondere Gefchäftszweige zugehörende kleine Minenbörfe in San Franzisco dient ausfchließlich dem Umfatze von Minenpapieren.

Sie ift auf 100 Mitglieder befchränkt und enthält als Hauptraum einen Saal mit feften in Kreisform angeordneten Sitzen (100 für Mitglieder, dahinter 100 für Makler und dahinter weitere Sitze für Minenbefucher). An der Rückwand des Saales befinden fich die Sitze des Präfidenten, des »caller«, der Sekretäre und Sto<. eporter; oben läuft eine Galerie herum. Im vorderen Teile des Gebäudes fich Räume des Präfidenten und vermietbare Gefchäftskontore.

In Tokio wird neuerdings ein neues Börfengebäude gebaut werden, nachdem das alte vor einiger Zeit abgebrannt und jetzt durch einen Holzbau erfetzt ift.

Die hier beigegebenen Pläne (Fig. 360—362) zeigen, wie umfangreich die neue Anlage gedacht ift. Man rechnet, daß der Bau nach diefen Plänen fofort begonnen wird und in 5 Jahren fertiggeftellt fein wird.

Es fcheint, daß die Börfe felbft in unmittelbarer Verbindung mit einer Bank fteht, die Räume enthält, wie wir fie in Europa kennen, wie den großen Kaffenhof, die Zimmer der Direktoren und Beamten ufw. Der Börfenbau felbft gruppiert fich um eine einzige große Halle von 63 zu 26 in der im Erdgefchoß die Effektenbörfe und die Warenbörfe voneinander nur durch Holzeinbauten getrennt find. Die Maklerfchranken find deutlich erkennbar. Die Fernfprechzellen find eigentümlicherweife direkt im Raum felbft.

Eine andere Befonderheit für uns Europäer bilden Tribünen an der einen Seite der Börfen-halle, die für das Publikum beftimmt find, das nur hingeht, um zuzuhören und zuzufchauen,

Fig. 356.

MO

Off.

°nxce

0*

Ott

0*

Hü

v\v-

mmmK*

ml

Partiep I

Off.

Off.

Off.

LüftunaJiLof

fTTTÏÏTf

Office

XOl.

Nordamerika.

Viv'

Off.

Off.

h* - «Hr» "*»•1

ohlenbörfe in London.

h. efchoß'-'¹). — V500 w- Gr.

⁹³) Fakf.-Repr. nach: Builder, Bd. 25, S. 731.

Off.

102.

Japan.

18*

nicht aber um Gefchäfte einzuleiten. Räume für Preffe, Makler, Handelskammer find vorhanden, wie in unferen Anlagen.

Aus dem Schnitt geht einigermaßen auch die künftlerifche Gefinnung hervor, die dafür maßgebend ift. Der Einfluß Europas und fpeziell Deutfchlands ift unverkennbar, aber das Ergebnis ift doch fehr mäßig, und würde bei uns eine folche Vorlage als ungenügend zurückgewiefen werden müffen. Es ift bedauerlich, daß die Japaner nicht auf dem von ihrer Kultur eingefchlagenen Wege verbleiben und nicht in der Lage find, ihre japanifche Formenfprache für Gebäude mit modernen Bedingungen zu verwenden oder umzuwerten.

Fig- 357-

---—

'à

■fa

rk

' ft

k-jt

7; J

ffm

*7J

f'J.

Sll

S?

.^:

|û|l

•;

0^1

.....~r:    .........-,.....

—: ~ . :::::':.**Z--

WŁ

Ëgff

X.

äiSjB

lif.

3n

ii

•Ti

ii

£J

iii

ii

ij

•Ę

■:

:i

|?|

îd y i

ÜJb

*!

' fi

II

lit

US H

Sfjpf!

™i

■ t.'j

pi

è&fei

mm

|S|Sg^=3Lfc—

IP

HII

SU*

ËÜ*

Börfe in Manchefter ⁹²).

Arch. : Afi7/s Æ Murgartreyd.

Literatur

über »Börfengebäude".

PuGiN & Britton. Illustrations of the public buildings of London. 2. Aufl. von W. H. Leeds. London 1838.

Vol. 2, S. 11 : New corn exchange.

S. 42: Royal exchange.

New Royal exchange. Builder, Bd. 1, S. 447.

Gourlier, Biet, Grillon & Fardieu. Choix d’édifices publics projetés et construits en France depuis le commencement du XIXme siècle. Paris 1845—50.

1er Vol, PI. 61—63: Bourse et tribunal de commerce à Paris.

2e Vol, PI. 19, 20: Bourse et tribunal de commerce à Nantes.

33: Bourse et condition des soies à Saint-Étienne.

Die Börfe in Hamburg. Allg. Bauz. 1849, S. 287 u. Bl. 290—292.

The Paris bourse. Builder, Bd. 5, S. 135.

The exchange at Antwerp. Builder, Bd. 5, S. 458.

The corn exchange, Edinburgh. Builder, Bd. 6, S. 295.

The stock exchange, London. Builder, Bd. 12, S. 49, 51, 59.

Town hall and corn exchange, Eye. Building news, Bd. 3, S. 44.

Bourse et tribunal de commerce, à Marseille. Moniteur des arch. 1861, S. 492, 507 u. PI. 798;

1862, PI. 875, 876; 1863, PL 928—930, 935; 1865, PI. 1101—1102.

Intended corn-exchange, Leeds. Builder, Bd. 19, S. 651.

Birmingham exchange. Builder, Bd. 20, S. 549.

Corn exchange, Norwich. Builder, Bd. 20, S. 114.

Birmingham exchange buildings. Buildings news, Bd. 9, S. 142.

Die neue Börfe in Berlin. Romberg's Zeitlohn f. pract. Bauk. 1863, S. 299.

Verdier, A. F. Cattois. Architecture civile et domestique etc. Paris 1864.

Bd. 2, S. 173: Bourses et douanes.

Die neue Börfe in Berlin. Romberg's Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1864, S. 289.

The proposed exchange, Bradford, Yorkshire. Builder, Bd. 22, S. 600.

Die neue Börfe in Berlin. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1865, S. 11. The Liverpool exchange. Builder, Bd. 23, S. 193.

The Manchester new exchange. Building news, Bd. 12, S. 788; Bd. 13, S. 830. Hitzig, F. Luftheizung in der Börfe in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1866, S. 156. The new exchange, Liverpool. Builder, Bd. 24, S. 49.

Hitzig, B. Die Börfe in Berlin. Berlin 1867.

Börfe in Berlin. Deutfche Bauz. 1867, S. 33. Das neue Börfengebäude in Chemnitz. Romberg's £eitfchr. f. pract. Bauk.

1867,    S. 339.

Hop and malt exchange buildings, New Southwark-Street, Borough. Builder, Bd. 25, S. 730.

Die Börfe in Hamburg: Hamburg. Hifto-rifch-topographifche u. baugefchicht-liche Mittheilungen. Hamburg 1868. S. 65.

Janvier. Bourse et annexe commerciale à Paris. Nouv. annales de la constr.

1868,    S. 34.

Exchange and club buildings, Middles-borough. Builder, Bd. 26, S. 374,450. Adams. Börfe und Clubhaus in Middles-borough. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1869, S. 70, 71.

Hansen, Th. v. Neue Börfe in Wien. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1870, S. 257.

Börfe in Wien. Deutfche Bauz. 1871, S. 92.

Börfe in Bremen. Deutfche Bauz. 1871, S. 169, 177, 193.

Börfe in Chemnitz. Deutfche Bauz. 1871, S. 370.

Börfe in Frankfurt a. M. Deutfche Bauz. 1873, S. 219.

The Royal exchange, Leeds. Building news, Bd. 25, S. 424.

Bourse de Dijon. Moniteur des arch. 1874, S. 30 u. PI. 5—6, 8, 9—10, 18.

Coste. Palais de la Bourse de Marseille. Marfeille 1875.

Entwürfe von L. Bohnstedt. Leipzig 1875—77.

Heft VI, Bl. 33 u. 34: Entwurf eines Börfengebäudes für Königsberg i. Pr.

Börfe in Dresden. Deutfche Bauz. 1876, S. 153.

Börfe in Zürich. Eifenb., Bd. 4, S. 79, 95, 246; Bd. 5, S. 32, 35, 46, 165, 175.

The bourse at Marseilles. Builder, Bd. 34, S. 171.

HartlepooVs exchange, West Hartlepool. Builder, Bd. 34, S. 267, Building news, Bd. 30, S. 544. Palais de la bourse, à Anvers. La semaine des constr. 1876-77, S. 449.

Fig. 35?.

,*

j 1 * Ht™ i

SEltr I

Coiilits

ii

i:

i x c h.

ToiL

[Bureau

il

43::

Ni I f

a ta.

I!

¹ f r

•    » il

fi

M&rfcet-Stteel

r li a, 1

Cross — Street

Erdgefchoß. - Vsoo w. Gr.

Börfe in Manchefter⁹²).

ii

«s

mm

mm,

ki

7/

ari/'

Li

b%&>

SH

Wä

'B®ÿ|

»ik-

Fig- 359-

wm

//%//!

/,

ws

wm

HK

El

WM

mm

L.

mm

WÉIill§||J§

¹

) Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1850, Bl. 347.

²

®²) Nach : Building news, Bd. 62, S. 465.

1 fr i i ÈLM- ,, mï . I,    i-: jal‘ .. liü r liii • n

*|

li

li.

rTfr

mmfî

Hopfen- und Malzbörfe in Borough⁹³).

Arch. : Moore.

Bourse de commerce de Bruxelles. La semaine des constr. 1876—77, S. 283. Börfengebäude in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 298.

Legende zu Fig. 360.

a. Effektenbörfe.

b. Telephonzellen.

c. Makler.

d. Publikum.

e. Warenbörfe.

/. Aufenthaltszimmer für Makler.

g.'Aufenthaltszimmer f. Händler.

<s>

SS g

•O c

h. Telegraphen-Apparate.

i. Poft.

k. Hof.

/. Kaffen.

tn. Trefor.

n. Buchhaltung.

o. Prokurift.

p. Empfangszimmer.

q. Garderobe.

5. Aufenthaltszimmer }

f Die

t. Schlafzimmer

u. Polizei

Erdgefchoß.

«S

30

<0

20

Flg. 360.

=3

10

Börfe in Tokio.

rr?

• ■■■

pt

-c;

^ii—»

i.

O,

hh

hh

I*

H-h

t—

QJ

4QH4-

H+

S hj !

:iCc

ro

i<o

Xî

-Legende zu Fig. 361.

' a. Börfenfaal.

b.    Preffe.

c.    Makler.

d.    Publikum.

e.    Sitzungsfaal.

/. Handelskammer.

g.    Direktor.

h.    Korrefpondenz, Buchhaltung.

i.    Bureau.

k.    Infpektor.

l.    Kaffe.

m.    Trefor.

n.    Speifezimmer für Beamte.

o.    Prokurift.

p.    Emgfangszimmer.

q.    Telephonzentrale.

r.    Schlafzimmer für Beamte.

s.    Aufenthaltszimmer für Beamte.

t.    Ruheraum für Beamte.

Obergefchoß.

et

30

20

Fig. 361.

IE

5    10

Börfe in Tokio.

DU

|q| l -F-³ —i !

q i.9i ji trii rt

: u ii ii mnr

= st- £ = ë>-    —ctŁ

i P P tn»i u

[rm

Trrf

30

[rrö|

Fig. 362.

cm

JTttt

ulg f| ŒEB ’

Jk*

Bi

20

J-L

Börfe in Tokio.

5    10

In

im ml

¹3

imiï

Neue Börfe in Zürich: Zürich 's Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Zürich 1877. S. 96.

The new Vienna exchange.

Bailder, Bd. 35, S. 1102. Studien ausderSpecial-Schule von Th. v. Hansen. Wien 1878.

Lief. 4: Entwurf einer Börfe; von J. Schei-

RINQER.

Börfengebäude in Dresden : Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 306. The new Vienna exchange.

Bailder, Bd.36, S. 1224. Hansen, Th. v. Der Bau der neuen Börfe in Wien. Allg. Bauz. 1879, S. 10. Die neue Börfe in Frankfurt a. M. Deutfche Bauz. 1879, S. 213.

The new bourse, Havre, France. Builder, Bd. 37, S. 124, 126.

The London leather exchange, Bermondsey. Builder, Bd. 37, S. 971.

Corn exchange, Ipswich. Building news, Bd. 37. S. 612.

Börfe in Milwaukee. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 521.

The new corn exchange, Sheffield. Builder, Bd. 41, S. 6-15.

The design of an exchange, Buiding news, Bd. 40. S. 610, 674.

Alte und neue Börfe in Bremen : Böttcher, E. Technifcher durch das Staatsgebiet der freien und Hanfe-ftadt Bremen. Bremen 18S2, S. 7.

The corn exchange, London, Builder, Bd. 42, S. 768. The new corn exchange, Sheffield. Architect, Bd. 28. S. 69.

Covering to central area of the Royal exchange. Builder, Bd. 45, S. 482.

Führer

Compétitive design fpr the New York produce exchange building, New York. American architect, Bd. 14, S. 115.

Hitzig, F. Der Erweiterungs-Bau der Börfe. Deutfche Bauz. 1884, S. 281.

Die Concurrenz für die Börfe in Amfterdam. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 574.

Cotton exchange, Memphis. American Architect, Bd. 15, S. 162.

Die Preisbewerbung für Entwürfe einer neuen Börfe in Amfterdam. Deutfche Bauz. 1885, S. 317. Die neue Börfe in Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 5, S. 1, 7.

Die Concurrenz-Entwürfe für die neue Börfe in Amfterdam. Wochfchr. d. oft. Ing. u. Arch.-Ver. 1885, S. 3.

Die Entwürfe für die neue Börfe in Amfterdam. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch-Ver. 1885, S. 269, 275-

Börfen in Frankfurt a. M.: Frankfurt a. M. und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 264.

Das Gebäude der Waaren-Börfe in der St. Wolfgang-Straße. Deutfche Bauz. 1886, S. 437.

The new exchange, Cardiff. Builder, Bd. 50, S. 268.

Alte und neue Börfe in Bremen: Böttcher, E. Bauten und Denkmale des Staatsgebiets der freien und Hanfeftadt Bremen. Bremen 1887. S. 14.

Die Concurrenz-Pro jede für den Bau einer Frucht- und Mehlbörfe in Wien. Wochfchr. d. oft. Ing.-u. Arch.-Ver. I887, S. 4, 82.

Cremer & Wolffenstein. Die Waaren-Börfe in Berlin. Baugwks.-Ztg. 1887, S. 870.

Compétitive designs for the Kansas city exchange. American architect, Bd. 21, S. 127. Peiffhoven, C. Die Börfe in Antwerpen. Zeitfchr. f. Bauw. 1888, S. 161. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 153.

Design for new exchange, Amsterdam. Builder, Bd. 54, S. 266.

Proposed corn exchange, Alnwick. Architect, Bd. 40, S. 251.

La bourse de commerce à Paris. La construction moderne, Jahrg. 5, S. 121, 136.

New corn exchange, Haverhill. Building news, Bd. 56, S. 506.

La bourse d'Anvers. Encyclopédie d’arch. 1889—90, S. 140 u. PI. 83, 84.

La bourse de commerce. La semaine des constructeurs, Jahrg. 14, S. 356.

Börfe in Hamburg: Hamburg und feine Bauten, unter Berückfichtigung der Nachbarftädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 168.

Bourse du commerce à Paris. Moniteur des arch. 1890, S. 63 u. PI. 37—40.

La nouvelle bourse de commerce du Mans. L’architecture 1890, S. 78.

La bourse du travail à Paris. La semaine des constr., Jahrg. 15, S. 282, 305. La construction moderne, Jahrg. 5, S. 535.

Lafon, Th. Bourse de commerce au Mans. La semaine des constr., Jahrg. 14, S. 569.

The Johannesburg exchange. Architect, Bd. 49, S. 311.

Compétitive designs for the New York coffee exchange. Architecture and building, Bd. 12, S. 272. Compétition for the coffee exchange, New York. Architecture and building, Bd. 12, S. 212. Accepted design for the Brooklyn Real Estate Exchange. Architecture and building, Bd. 13, S. 151. Lafon, Th. Bourse de commerce au Mans. Nouv. annales de la constr. 1891, S. 54. Handelsbörfe in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 467.

Bourse d’Amsterdam. La construction moderne, Jahrg. 8, S. 6.

Manchester Royal exchange. Building news, Bd. 62, S. 465.

Bourse du travail de Paris. U architecture 1893, März.

Corn exchange, Glasgow. Building news, Bd. 69, S. 151.

Börfe in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin i8g6. Bd. II, S. 350.

La bourse d’Amsterdam construite en 1608. L’émulation 1896, PI. 39.

The Swansea metal exchange. Building news, Bd. 73, S. 46.

Sunkel, W. Börfe in Bremen: Bremen und feine Bauten. Bremen 1900.' S. 280.

Gefchäftshaus der Bremer Baumwollbörfe: Bremen und feine Bauten. Bremen 1900. S. 285. Koechlin, H. Börfe für landwirtfchaftliche Producte in Wien. Allg. Bauz. 1900, S. 1. Architektonifches Album. Redigirt vom Architekten-Verein in Berlin durch Stüler, Knoblauch, Starck. Berlin 1838—61.

Heft X, T. 55—60: Die neue Börfe in Frankfurt a. M.; nach Stüler's Preis-Entwurf. Entwürfe aus der Sammlung des Architekten-Vereins in Berlin. Neue Ausgabe. Berlin 1862. — Börfe, von Knoblauch.

Entwürfe, erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des Architekten-Vereins in Berlin. Berlin. 1866, Bl. 1 u. 2: Textil-Börfe für Berlin; von Rehorst.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdner Architekten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 71 u. 72: Börfe in Dresden; von Zumpe & Ehrich.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1886, Taf. 70, 71: Konkurrenz-Projekt für die Börfe in Amfterdam; von Hieser.

1888, Taf. 95: Entwurf für die Börfe in Amfterdam; von G. Frentzen.

1893, Taf. 46: Börfe für landwirthfchaftliche Produkte in Wien; von König.

Technifche Hochfchule in Berlin. Baukunft der Renaiffance. Entwürfe von Studirenden unter der Leitung von J. C. Raschdorf. Berlin.

Jahrg. I (1880), Bl. 11. Börfe; von Erpeldinger.

Bl. 32. Börfe; von Neujahr.

Bl. 51. Börfe; von Schulze.

Wulliam & Farge. Le recueil d’architecture. Paris.

9« année, Fe 19, 30, 68, 69. Bourse du Havre.

10e

Fe 58, 69. Bourse du Havre.

16e

F. 12\ Bourse de commerce au Mans; von Lafon.

F. 62, 63: Bourse de commerce au Mans; von Lafon.

19e

F. 58, 66, 69, 70 : Bourse de commerce de M.; von Majou.

C) Gebäude für Banken und andere Geldinftitute.

Von Profeffor Paul Kick in Berlin.

6. Kapitel.

Bankgebäude. *    v

a) Allgemeines und Gefchichtliches.

103.

Bankwefen im Altertum.

Der Begriff „Bank" hat im Laufe der Zeit mannigfache Erweiterungen erfahren. In der Hauptfache ift eine Bank ein Inftitut, welches gefchäftsmäßig einer wirklichen oder einer juriftifchen Perfon Kaufbefähigung verleiht. Das Wort Bank ftammt aus Italien. Man bezeichnete urfprünglich damit die Bank eines Wechflers in Genua und Venedig, auf welcher die verfchiedenen Münzforten dem Kaufmann, dem Kreuzfahrer und anderen umgewechfelt wurden.

Im Altertum wurde die Kaufbefähigung einer Perfon in der einfachften Weife hergeftellt, indem der Perfon umlaufsfähiges Geld zu Gebote geftellt wurde. Solange nicht die politifche Staatsgemeinfchaft das Geld prägte, begann die Be-fchaffung des kursfähigen Geldes mit der Münzprägung. Daran fchloß fich die Vorftreckung des kursfähigen Geldes gegen ein Äquivalent, teils ungeprägtes Münzmetall, nichtkursfähiges Geld, feltener Landesprodukte, bei geficherten Rechts-verhältniffen gegen Depofiten, gegen Schuldfcheine oder Anweifungen. Demnach zeigt fich das Bankwefen auf der erften Entwickelungsftufe als Geldwechfelbank mit der Münzprägung und dem Börfengefchäft vereinigt.

Bald trat daneben auch das Depofitengefchäft auf, zunächft ohne Benutzung der niedergelegten Summen. Schon im frühen Altertum entwickelte fich aus der Münze und der alten Depofitenbank die Lehnbank, welche nach Verftaatlichung der Münze in der Benutzung der Depofiten ihre Stütze fand.

Im Altertum lag anfangs das getarnte Qeldwefen in den Händen der Priefter und befonders derjenigen der Allmutter, die fich uns in den verfchiedenen Abarten zeigt, als Ifis der Ägypter, als die babylonifche Mylitta oder in der Doppelgeftalt der Afchera oder der fpeertragenden Aftarte in Phönizien; Kybele wird fie in Kleinafien und auf Cypern; die Aphrodite Urania, Hera, felbft Athene der Hellenen verdanken ihr den Urfprung, wie die Rhea Silvia und die Juno der Römer ihr verwandt find. Ihre Priefter find die erften Münzpräger, die erften Geldwechfler, die erften Börfenhalter und die erften Bankiers.

Die Nachrichten über das Geld- und Bankwefen der älteften Zeiten, welche uns von den femitifchen Völkern, den Ägyptern, Babyloniern, Juden und Phöniziern, überliefert find, find außerordentlich gering. Bei den Ägyptern foll ein König der IV. Dynaftie, Asychis, um 3500 vor Chr. Anleihen eingeführt haben, bei denen man als Pfand die Mumie des eigenen Vaters verfetzte. Mit Rückficht auf den ägyptifchen Totenkult kann nur eine Verpfändung der Mumie an einen Tempel gemeint fein, und daraus ginge hervor, daß die ägyptifchen Thefauren zeitweife zu Lehnbanken wurden. — Von den Prieftern zu Ninive und Babylon ift gefchichtlich erwiefen, daß fie Silber-ftücke herftellten, die fchon 2000 Jahre vor Chr. bis nach Paläftina und Ägypten hin Kurswert hatten. In den Tempelruinen haben fich Rechnungen gefunden, welche Lehngefchäfte der Priefter

zur Gewißheit machen. — Von den Ifraeliten wiffen wir, daß fie fchon zu Abraham's Zeiten Münzgeld befaßen. Moses beftellte Priefter zur Bearbeitung des Goldes und des Silberfchatzes des Tempels. Öfters wird von einer Geldtempelfteuer gefprochen und von einer Ablöfung durch Geld der an den Tempel zu liefernden Landesprodukte. Unter David werden der Schmiedekunft und der Metallurgie kundige Priefter zu Schatzmeiftern eingefetzt. Daß der Tempelfchatz zu Zwangs-anleihungen herhalten mußte, ift bekannt.

Von den Chaldäern übernahmen die Phönizier das Religions- und Geldwefen. Die Priefter-ariftokratie wurde fehr früh zur Großkaufmannsgilde, welche ihr Kapital in überfeeifche und mannigfache induftrielle Unternehmungen inveftierten. Von ihnen ift gefchichtlich nachgewiefen, daß fie anfangs in Sidon, fpäter in Tyrus, um 500 in Tripolis zufammenkamen, um neben politifchen Angelegenheiten auch Handels- und Börfengefchäfte zu erledigen. Wenn es geftattet ift, hier vorzugreifen, fo roll erwähnt fein, daß Polybius uns berichtet, daß die Punier fchon im IV. Jahrhundert vor Chr. in Karthago ein Wechfel-, Depofiten- und Lehnbankwefen befeffen haben, welches unterem neuzeitlichen nicht allzufehr nachftand. — Von den Phöniziern kam das Geldwefen zu den Kleinafiaten. Mitten im Herzen Kleinafiens, im alten Galatien, wo heute die Ruinen von Balahazar fich ausdehnen, wo in grauer Vorzeit der Wallfahrtsort der Kybele von Peffinus ftand, weiter nach Often an den Ufern des raufchenden Gebirgsbaches Paktolus, deffen Gold in den Schatzkammern von Sardes einen ornamentalen Niederfchlag fand, befanden fich die älteften Thefauren, die priefterlichen Depofitenbanken der kleinafiatifchen Völker. Ein wenig nördlich von Smyrna fchaute von hohem Berge auf die Wogen des Ägäifchen Meeres die uralte Münze von Phocäa herab, deren Gold- und Silberftateren bis nach Maffilia, dem heutigen Marfeille, Kurswert errangen, während im Norden am Abhange des goldreichen Dyndimusgebirges, malerifch auf einem Ifthmus gelegen, von zwei Seiten von den Wogen des Marmarameeres umfpült, Cycicus lag, in deffen Kybeletempel die zweite große Münze fich befand. Gerade im Bereiche des antiken Großhandels gelegen, verbanden es die Priefter durch Wechfel-, Leih-, Handels- und Börfengefchäfte, durch Abhaltung von Meffen, durch nicht billige Prophezeiungen und Ratfehläge, fowie durch nicht geringe Geldopfer ihren Reichtum zu mehren und belebend auf den Handel einzuwirken. Nicht feiten beherrfchten die Kybelepriefter, wie in Paphos auf Cypern, die Montaninduftrie und machten fich hierdurch, wie das Prieftergefchlecht der Kureten dafelbft oder wie die Branchiden in Didyma, füdlich von Milet, zu unabhängigen Geldfürften.

Im eigentlichen Hellas waren die älteften Bankinftitute der Tempel des Zeus, des Sohnes der Aphrodite Urania zu Ithome im alten Meffenien, und Sykyon, nicht weit von Korinth gelegen, fowie das hochberühmte Olympia, welche aber bald durch die größte hellenifche Bank zu Delphi überflügelt wurden. Als die politifchen Verbände zu höherer Bedeutung gelangten, fand um 575 vor Chr. eine Säcularifation der priefterlichen Banken ftatt; doch behielten die Bankgebäude ihre Tempelform; die Beamten waren Priefter; auch das Gepräge der Münzen behielt vielfach die Embleme der Kybele, z. B. das Frauenbild, die Schildkröte, die Löwen, den Thunfifch. In den Kolonien und in Athen entwickelten fich fo die Staatsbanken, während im Mutterlande fich vielfach die Priefterbanken erhielten. Befonders bemerkenswert find die 12 Schatzhäufer auf der Altis von Olympia wie Fig. 363⁹⁴) im Grundriß fie zeigt.

Zu den älteften Bankbauten find mitzurechnen die Schatzkammern Thesauren zu Mykenä, aus dem V. Jahrhundert v. Chr. ftammend und unterirdifch gebaut, dienten fie zur Aufbewahrung . der Schätze. Da von einem Bankwefen im Sinne der Römer nicht die Rede fein konnte, mußten die Schätze (Depofiten) in möglichft ficherer Weife aufbewahrt werden, um im weiteren Verlauf verfchiedenen Zwecken dienen zu können. Wir fehen hier eine Urform unferer heutigen Trefore.

Aus der Art und Größe diefer Kammer kann man auf große Schätze fchließen, wichtig nicht nur für den Fürften, fondera auch für die ganze allerdings nicht fehr große Volksmaffe.

Die Decke der in einen Hügel eingebauten Kammern ift gewölbeartig aber in der Weife gebildet, daß die einzelnen Schichten nur ausgekragt wurden, bis die letzte kleinfte Öffnung durch einen einzigen Stein abgedeckt werden konnte. Die inneren Vorfprünge wurden dann, um eine glatte Fläche zu erzielen, weggemeißelt. Der Bau wurde mit Erdmaterial zugedeckt.

IC4.

Bankwefen

in

Griechenland.

Den Eingang zu diefen merkwürdigen Räumen bildet zuerft ein Einfchnitt, deffen Erd-böfchungen ganz nach Art eines modernen Tunnelvoreinfchnittes mittelft ftarker Futtermauern abgenützt find. Der Eingang felbft wird gebildet durch zwei etwas gegeneinander geneigte Steine, über welchen ein mächtiger großer Querbalken liegt, in unferem Falle wohl der größte bearbeitete Stein Griechenlands, denn er mißt bei einer Höhe von 1,20 m eine Länge von 8,50 m und eine Breite von 5,oo m fo daß fein Gewicht auf 1001 zu fchätzen ift. Vor dem Durchbruch wurde diefer Stein durch eine darüber befindliche Öffnung gefchützt, in Form eines Dreiecks, diefelbe wurde durch eine Reliefplatte ausgefüllt.

Der Raum durch Fackeln erleuchtet, 16« hoch mit ebenfo großem Durchmeffer übt noch immer einen imponierenden Eindruck aus, aber zauberhaft muß er gewefen fein, als feine Wände noch metallifch wiederftrahlten, denn das ganze Innere war einft, wie noch Spuren von Bronzenägeln beweifen, mit Erzplatten bekleidet.

Durch einen fchmalen Gang gelangt man noch in eine kleine, 7 m hohe Kammer, welche in ■den Fels gefprengt ift, deren Beftimmung uns jedoch nicht bekannt ift.

Fig. 363-

Tjmfiu

MfilHiiminmimnwnini

ognsnsnsap

Schatz,häuöer

ec Att.

£*ecii>a des H

[Ql nna

1QOHI

mnm

Z,eus-Altar

Zwölf Schatzhäufer auf der Altis von Olympia⁹⁴).

Von den Schätzen, die früher hier in funkelnder Schönheit aufgefpeichert waren, ift jedoch keine Spur mehr vorhanden, nur Mauertrümmer und Säulenrefte aus bunten Marmorarten in Goldverzierungen legen Zeugnis ab, von der damals noch vorherrfchenden afiatifchen Gefchmacksrich-tung, die wir nach den Schilderungen Homers anzunehmen berechtigt find.

Es waren wahrfcheinlich vier folcher Schatzkammern in Mykenä vorhanden, zwei in der Berglehne gegen den Burgberg zu, zwei auf der entgegengefetzten Seite des Hügels. Von den beiden erfteren war eine verfchüttet, wurde aber auf Veranlaffung von Frau Schliemann ausgegraben.

Das Tor hatte die auffallende Höhe von mehr als 6m und zu beiden Seiten desfelben ftand je eine kannelierte Halbfäule.

Die ganze Anlage ftimmt vollftändig mit dem oben befchriebenen, beffer erhaltenen Bau, welch letzterer den Namen „Schatzhaus des Atreus“ führt, überein.

Wir fehen hier, wie von Anbeginn ein befonderer Wert wie auf Sicherheit, fo auch auf gute künftlerifche Ausftattung bei diefen fozufagen urfprünglichen Bankbauten gelegt wurde.

Die Fig. 364 u. 365 ⁹⁵) geben ein Bild diefer Bauten.

Die Rivalität zwifchem den profanen und dem priefterlichen Kapital zeigte fich im pelopon-nefifchen Kriege, in welchem es den Lakedämoniern nicht möglich gewefen wäre, ohne die Bewilligung der Kriegsanleihen in Olympia und in Delphi den Kampf zu beginnen. Mit der Ver-

nichtung der athenifchen Bank begann der Untergang der politifchen Bedeutung der Griechen und mit der Plünderung der Delphifchen Bank durch Philotnelos, 356 vor Chr., ift das Ende des Hellenentums erreicht.

Fig. 364.

j. rx;rt

■'Huhu, 1

!!u

ii£i&

HK

wäsmrn

W ¥■

Eingang zum Schatzhaus des Atreus.

Fig. 365-

rÀ=7i

.....

mmm¹

2£_m.

y.

'/S'

■y/-

'/

/.

Va

m

É»

VVmy/,

W//

Schatzhaus des Atreus in Mykenä⁹⁵).

wr

«Pc»»

105

Banken

in

Das Mittelglied zwilchen Hellas und Römertum bilden die unteritalifchen Griechen. Unteritalien. Standen fie auch mit Delphi, mit Olympia in Verbindung, fo befaßen fie doch im Hera-tempel auf dem Lakinifchen Vorgebirge bei Kroton ein eigenes Zentrum für Handel und Induftrie, eine Münze, eine Wechfel- und Lombardbank, eine Börfe für Produkte und Montaninduftrie, einen Knotenpunkt für Pofidonia,

Neapolis, Kroton, Pandofia.

,.T-,T

Gegen diefen Tempel fanken die nicht unbedeutenden Tempelbanken von Terina, Eryx und Metapontum zu Geldin-ftituten zweiten Ranges herab.

106.

Banken bei den Römern.

J&êMBBÊÈÈÈêÊÊê

In Italien haben fich im frühen Altertum ähnliche Ver-hältniffe herausgebildet; nur daß infolge des Priefteradels die Religion fehr früh zur Staatsreligion und das Bank-wefen fehr früh zu einem Staatsinftitut wurde, zu deffen Ergänzung fich vom III. Jahrhundert vor Chr. an ein privates Bankwefen entwickelte.

Wie man bei den Ausgrabungen in Pompeji vielfach das Leben und Treiben der Einwohner kennen lernte, fo ergaben fich auch für unferen Zweck einige in-tereffante Faktoren.

v/////v/v//v/v///y

In der Nordweftecke des Forums befand fich ein großes Markthallengebäude. Eingebaut in dasfelbe die ftädtifche Schatzkammer in zwei Räumen, der vordere durch einen Schlitz in der Deckenöffnung nur dürftig erleuchtet, ift vom Forum zugänglich durch eine

enge Tür mit Spuren ftarker Eifenvergitterung. Über diefen Kammern liegen zwei andere, die nicht auf das Forum, fondera auf die nördlich vorbeiführende Straße weit geöffnet find ganz wie Läden, und wir würden fie ohne weiteres für folche halten, wenn fie nicht um etwa 1,50 m über der Oberfläche des Gangfteiges liegen würden, fo daß fie von diefem aus nur durch Treppen zugänglich fein konnten. Es waren dies die Amtsräume ftädtifcher Kaffenbeamten, die hier mit dem Publikum verkehrten, ohne daß diefes den Raum betreten konnte.

Fig. 366.

Ebenfo erhalten wir durch die Ausgrabungen Auffchluß über die Art der Aufbewahrung des Geldes in den Privathäufern, durch eine oder mehrere Geldkiften, genannt arca.

Ly

üß i :

JJJJ 9 • » » o » O 9 9 39*3*999 • » 0 9 t 9 t • 3 • ,

Im Atrium ftand der fchwere eifenbefchla-gene Kaften meift auf einem großen Stein oder einer niedrigen Aufmauerung, mittelft einer durch den Boden des Kaftens gehenden Eifenftange be-feftigt, und zwar an einer der Seitenwände des Atriums aufgeftellt (Fig. 366 ⁹⁶).

łJi. c * • 9 • «Tj J • » • » 9 f t 9 9 9 » * 9*0 9(y\*

9999 ^*90 » » O 9    9 9999*99 9 999*999 9 Sy •

• • • ■. i/rs-'t/- y/⁻-    yyys :.

y¹

Geldkifte aus Pompeji,⁹⁶).

Fig. 367.

Nach den Münzen zu urteilen, muß fchon fehr früh die Priefterfchaft des Janus, d. i. die Vereinigung des Sonnengottes mit der Mondgöttin, eine hervorragende Stelle im Geldwefen eingenommen haben, da viele alte Kupferbarren und Münzen das Rad und den Januskopf als Prägung tragen. Auch auf das Kollegium der Priefterfchaft der fibillinifchen Bücher als Münzherren weifen Münzen mit dem Delphin oder dem Dreifuß hin. Erft um die Zeit der Decem-virn, 450 vor Chr., lichtet fich das Dunkel. Fig. 367 gibt ein Bild der Anlage des Schatzraumes (Tesaurum) im alten Rom um 350 vor Chr. Vom Forum Romanum gelangten die Großbankiers zwifchen dem Konkordientempel und zu beiden Seiten des Tempels des Vespasian zuerft zur Säulenhalle, in welcher die Hauptgefchäfte abgewickelt wurden: Verpachtung der Steuern ganzer Provinzen,

—i ii d ^

T.GottCOrcU fl BvêspasiavvB    ^

rf—i-p 1

B ^csavirw wv.

i.rr.jf

TäljMlartvitiv

.Asjlutw.

Anlage des Schatzraumes (Tesaurum) im alten Rom.

Vergebung der Bauten, Emiffionen von Staatsanleihen ufw. Zwifchen diefer Säulenhalle und dem Tabularium mit feiner Gefetzfammlung und dem Handelsregifter befand fich der eigentliche Schatzraum (Tesaurum), nur von einer Seite zugänglich und militärifch bewacht. Überhaupt war diefer Teil des Forums für das allgemeine Publikum ver-fchloffen, und fchon dadurch wurde eine gewiffe Sicherung bewirkt. Am Tabularium vorbei führte dann auf einer Seite der Weg zur Münzftätte und auf der anderen zum Kapitol. Die kleineren Ban-kiergefchäfte wurden am Forum felbft in der Halle und Umgebung des Janustempels erledigt; hier war eine Verbindung mit dem Tesaurum und den dabeiliegenden wichtigen Gefchäftsftellen leicht zu bewerkftelligen.

In fpäterer Zeit wurden diefe Anlagen bei Wahrung des Grundcharakters vielfach um- und ausgeftaltet. In jener Zeit begann man damit, befondere Münzmeifter zu erwählen, jüngere Senatoren, meift drei, öfter auch fünf an der Zahl, die Mensarii, welche als Finanz-, Münz- und ftaat-liche Bankdirektoren mit ihren Unterbeamten das gefamte ftaatliche Geldwefen leiteten.

Die Hauptmünze war im Junotempel zu Rom, die ältefte Staatsmünze vielleicht in Ardea; im IV. und III. Jahrhundert folgen dann Luceria 313, Venufia 2go, Ariminun 267, Firmum 263, Hatria 288. Die hervorragendften ftaatlichen Geld-inftitute waren in der fpäteren Zeit außer Rom Luceria, Cannufium, Kroton und

Korkyra. Zwar waren es eigentlich Münzen, dann Wechfelbanken, dann Einnahme- und Zahlftellen für den römifchen Staat. Zur Abwickelung der eigentlichen Bankgefchäfte, befonders der Staatsanleihen für das Heer, Straßenbauten, Kafernenbauten, Brückenbauten, bildete fich ein ganz befonderer Bankierftand, eine Haute finance allererften Ranges, aus dem alten Ritterftande, den wohlhabenden Bürgern, die einft verpflichtet waren, im Heere als Reiter zu dienen.

Der unter den Gracchen (150 vor Chr.) entftandene Gebrauch, die Steuern ganzer Provinzen zu verpachten, fchuf den Stand der Publicani, großer Bankfirmen, denen eine ganze Reihe kleinerer Bankiers (Argentarier) aller Grade bis zu den kleinften Tabernenhaltern und Steuererhebern, den Portitoren, hinab dienten. Für die einzelnen Spezialgefchäfte entwickelte fich bald der Beruf der Makler, der Nummularii. Der Tummelplatz für diefelben waren die Fora, befonders das Forum Romanum, bis fie um 200 in den neu entftandenen Bafiliken des Portius Cab ihre Stätte fanden.

Den Zufammenbruch des römifchen Reiches überdauerte das römifche Münzfyftem. ■ Unter den deutfehen Stämmen kurfierten noch der Gold- und der Silberdenar, die alten Seftertien, zu denen fich fehr bald deutfehe Münzen gefeilten, die alten Gold- und Silberfolidi (gleich 21,40, bezw. i,80 Mark), mit einem Schilde aufgeprägt und daher Schildlinge oder Schillinge genannt. Eine zweite Geldart ift diejenige der alten Denare. Anfangs mit dem Kopfe CaesaFs geprägt (pen, d. i. Kopf), ließen fie die Pfennige entftehen, denen fich, bis zum XII. Jahrhundert kurfierend, die aus fehr dünnem Silberblech auf einer Seite geprägten Bracteaten anreihten.

War im Mittelalter auch anfangs die Zahl der Namen für die Münzforten eine befchränkte, fo war ihr metallifcher Wert doch fehr verfchieden. Die Münzherren, Klöfter, Bifchöfe, Städte, Fürften übten ihr Münzprägerecht nach ihrem Vorteile aus, und da fie anfangs das Privilegium des Geldwechfelns befaßen und damit die Beftimmung des kursfähigen Geldes, fo lag das Wohl des gefamten Handels und Verkehres in ihren Händen. Heinrich /. übertrug das Gefchäft des Geldwechfelns als Erwerbszweig den Bürgern der Städte und legte damit den Grund zu den kleinen Bankgefchäften. Im Laufe der fpäteren Zeit ftehen wir vor einem Chaos von Münzforten, aus dem das Gefchäft des Geldwechfelns als das bedeutendfte des ganzen Bankwefens hervorging.

Im X. Jahrhundert herrfchten die griechifchen Bifants; 1140 entftanden die erften goldenen Dukaten des Rogerius von Sicilien, 1228 in Hall in Schwaben die Heller, 1252 die Goldgulden mit der Lilie in Florenz (Flores und Florentiner), 1286 die filbernen Grofchen zu Prag, vorher fchon in Tours, 1490 in Tirol die Kreuzer mit aufgeprägtem Kreuz und mit der Hand, 151g die erften Taler in Joachimstal in Böhmen. Nach dem 30 jährigen Kriege durchfchwirren Reichsfpezies-Taler, Reichstaler, fpanifche Taler (Doalar — Dollar), gute Grofchen, Fürftengrofchen, Silber-grofehen, Mariengrofchen, Rheinifche Gulden, Batzen, Dukaten, Zechinen, Piftolen unfer Vaterland. Bedenkt man, daß felbft die gleichnamigen Münzen fchon verfchiedenwertig ausgeprägt, von den Geldbefchneidern, den Wippern und Kippern, unwertig gemacht wurden, fo erkennt man die Bedeutung des Geldwechfelgefchäftes.

England konnte fich infolge feiner infularen Lage gegen fremde Überfchwemmung fchützen. Dort herrfchte bis auf Heinrich II. (1154—8g) ein ähnliches Verhältnis, dem durch die Übertragung des Prägerechtes an die Bifchöfe ein Ende gemacht wurde.

Daß es in Frankreich nicht viel beffer als in Deutfchland war, zeigt uns Leblanc in feiner »Histoire des monnaies«.

Kehren wir zu Deutfchland zurück. 1188 verfuchte Friedrich /. durch die Hamburger Verordnung das Geldwechflergefchäft zu normieren. Aber aus dem Chaos von Geldforten ift erfichtlich, daß ein Privatgefchäft den Anforderungen nicht immer genügen konnte und Übervorteilungen Tor und Tür geöffnet waren. Infolgedeffen wurde das Geldwechfelgefchäft in großen Handelsftädten monopo-lifiert, d. h. es wurden Wechfelbanken eingerichtet.

1402 wurde in Frankfurt a. M. die erfte Wechfelbank, der Weffil, eingerichtet, dem 1403 drei Privatbanken mit Beteiligung der Stadt folgten; 1418 wurde der Geldwechfel zum Monopol der kaiferlichen Münze gemacht und damit eine kaiferliche Wechfelbank gegründet. I4g8 entftand die ftädtifche Wechfelbank in Nürnberg. Um wenigftens ein größeres Gebiet für den Handel zu

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

107.

Banken

im

Mittelalter.

19

erhalten, entftanden die Münzverträge zwifchen einzelnen Fürftentümern mit einer Hauptwechfel-anftalt und einer Reihe von Filialen, fo z. B. 1510 zwifchen Nürnberg, Bamberg, Brandenburg, Kurpfalz, 1576 zwifchen Franken, Bayern, Schwaben und Regensburg. An diefen Wechfelbanken entwickelte fich die Qeldanweifung der Wechfel.

xo8.

Entftehung

verfchiedener

Bankarten.

Die Einlöfung von Wechfeln erforderte eine Hinterlegung der Wechfelaus-fteller. So entftanden die alten Girobanken, d. h. Banken, in welchen alle hinterlegten Depofiten ftets in ganzer Höhe vorhanden waren. Die vorher genannten Banken wurden im Laufe der Zeit zu Giro- oder Depofitenbanken. Dazu kamen 1609 die Amfterdamer Giro- und Wechfelbank und die Stockholmer Bank, 1612 die Rotterdamer Bank, 1619 die Hamburger Depofiten-, Giro- und Lehnsbank, 1621 die alte Nürnberger Bank. Gaben die Banken anfangs nur Geld bis zur Höhe des Depofitums, fo machten fie bald auch den nächften Schritt, gegen Pfand oder bei ficheren Leuten ohne Pfand Gelder vorzufchießen. Damit entftanden die Lombard- oder Lehnbanken. Diefelben verdanken vielfach ihr Entftehen einer bedeutenden Staatsanleihe. Die ältefte der Lombardbanken ift wohl die Bank von Venedig 1156, eine Gründung der Kaufmannfchaft, um der Republik gegen Verpfändung von Steuern eine Anleihe zu gewähren. Eine Anleihe des englifchen Staates von 1200000 Pfund Sterling hatte die Gründung der englifchen Bank zur Folge. Die alte franzöfifche Bank, die Banque générale, der Weftgefellfchaft, erhielt eigentlich durch die Pachtfumme des Münzregals gegen jährlich 50000000 Franken ebenfalls ihr Exiftenzrecht.

Da der Staat in vielen Fällen den Banken die Barmittel entzog, fo blieb nichts anderes übrig, als ihnen das Privilegium der Notenausgabe zu verleihen, welches in den alten Bankanweifungen und Wechfeln ihr Vorbild hatte. So entwickelten fich aus den Lehnbanken zugleich die Notenbanken.

109.

Neuere Banken.

Nach dem Mufter von Frankreich und England insbefondere verfuchten die deutfchen Kleinftaaten durch Gründung von Publiquen-Banken ihren Finanzen aufzuhelfen.

Mit dem ausgefprochenen Zweck, die Gläubiger vom Hofe zu Wien abzuhalten, wurde da-felbft der Banco publico im Anfänge des XVII. Jahrhunderts gegründet. Die wunderlichften Projekte wurden in München gemacht. In gleicher Weife wurde der Banco di depositi in Leipzig 169g gegründet, 1705 der Banco di giro d'affrancatione zu Köln a. Rh. vom Kurfürften von Jülich, Cleve und Berg, 1721 die Commerz- und Leihbank in Kaffel. Ganz befonders war England um 1700 reich an Notenbanken.

Der Gedanke, daß die Bank imftande ift, Geld in jeder beliebigen Höhe zu fchaffen, be-herrfchte die Geifter in der erften Hälfte des XVIII. Jahrhunderts. Die Überfchwemmung mit Banknoten ließ fämtliche Preife anfchwellen, untergrub allen Kredit und führte fchließlich um 1Ó99 in England, 1720 in Frankreich und in Deutfchland zu einer großen Geldkrifis und einer ftarken Dekretierung der Banken, wozu fich noch die Beforgnis hinzugefellte, daß zur Füllung der Staatskaffe den Banken die Barmittel entzogen werden könnten.

In der zweiten Hälfte des XVlII. Jahrhunderts erkannte man, von England ausgehend, daß die Bank nicht Geld, fondern durch Sammlung von Geld Kredit zu fchaffen imftande fei. Zwar hatte man fchon 1602 in der holländifch-oftindifchen Kompagnie einen Fingerzeig erhalten, auf welchen Grund die Banken zu ftellen wären; doch kam der Gedanke erft nach Gründung der englifch-oftindifchen Kompagnie 1714 und nach Gründung der englifchen Südfee-Gefellfchaft 1711 zum klaren Bewußtfein. Die Banken mußten auf dem Handel aufgebaut werden. Somit wird die zweite Hälfte des XVIII. Jahrhunderts die Zeit der Gründung der Handelsbanken, und wiederum ftehen an der Spitze die englifche Bank, die Hamburger, die Amfterdamer und die Rotterdamer Bank. In Preußen wurde 1765 die Königliche Giro- und Lehnsbank gegründet zur Förderung von Gewerbe, Handel und Induftrie, der 7 Jahre fpäter die Errichtung der Königlichen Seehandlung folgte. Gerade die letztere füllte induftriellen und kommerziellen Zwecken dienen. Sie betrieb felbft einige induftrielle Unternehmungen, unterhielt eine Zeitlang Filialen in Hamburg, Elbing, Amfterdam und Warfchau. Doch lag in Preußen die Schwerkraft im Ackerbau. Es

wurden Lehnbanken großen Stils gefchaffen, durch welche den ländlichen Grundbefitzern gegen hypothekarifche Sicherheit unkündbare Darlehen gegeben wurden. Vielfach führen diefe Kredit-* anftalten den Namen Landfchaft, Landfchaftsbank, Ritterfchaftlicher Kreditverein. In dielen Geld-inftituten find die erften Keime der Hypothekenbanken zu fuchen.

In der erften Hälfte des XIX. Jahrhunderts entwickelte fich die Großinduftrie, entftand der Welthandel und wurde das Großkapital angefammelt. Die Entwickelung des neuzeitlichen Erwerbslebens wurde von zwei Umftänden begleitet; vom Auftreten der Banken Amerikas auf dem Geldmarkt und von der Einführung der Goldwährung, teils als Bimetallismus, teils als reine Goldwährung. Die erfte amerikanifche Bank wurde 1780 in Pennfylvanien gegründet, der 1794 die National-Bank der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika folgte, die erfte große amerikanifche Notenbank. Bei Ablauf ihrer Konzeffion ging fie 1809 ein, und an ihre Stelle traten eine ganze Reihe kleiner Notenbanken, die 1814 durch ihre übermäßige ungedeckte Notenausgabe eine fchwere, bis nach Europa fühlbare Krifis herbeiführten. 1816 fand erft eine Sanierung der Ver-hältniffe durch die Gründung der Bank der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika mit Beteiligung des Staates ftatt. Diefelbe erdrückte größtenteils die kleineren Bankinftitute. Infolge großer Spekulationen in Staatsländereien wurde ihr Privilegium 1835 nicht erneuert. Als Privatbank weitergeführt, brach fie 1841 zufammen.

Im Jahre 1782 wurde in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika die Doppelwährung eingeführt. 1803 folgten Frankreich und 1816 England. Ift auch heute noch ein heftiger Streit um Gold- und Silberwährung, fo muß doch gefagt werden, daß fich überall aus dem Bimetallismus die reine Goldwährung in Wirklichkeit entwickelt hat, da bei fortwährendem Sinken des Rohfilber-wertes das Silbergeld als Scheidemünze dennoch feinen Wert behält. Auf dem Weltmarkt herrfcht das Gold. In diefem Sinne führten 1853 die Vereinigten Staaten die Goldwährung ein; 1857 fchuf fich Bremen eine Goldwährung, während zu gleicher Zeit in Deutfchland die reine Silberwährung eingeführt wurde; 1862 nahm Italien die franzöfifche Goldwährung an, die 1865 auf Belgien und die Schweiz, 1867 auf Rumänien und 1873 auf Serbien ausgedehnt wurde; 1867 nahmen Öfterreich, 1869 Griechenland daran teil; 1873 führte das Deutfche Reich feine Goldwährung ein. Eine Reihe von Beftimmungen regelte fpäter die Ausprägung und Bewertung der Silbermünzen als Scheidemünzen. Die allfeitige Anerkennung des Goldes als Preismaß und Umlaufsmittel legte den Grund für die Entwickelung der modernen Bank.

Der Gefchäftsumfang der neuzeitlichen Bank ift derart groß und verwickelt, ihre Tätigkeit greift in fo hohem Maße in das fozialpolitifche Leben aller Kulturvölker ein, daß hier nur kurze Andeutungen gegeben werden können.

Zunächft fpielt die Verfaffung, d. h. die mehr oder weniger größere Abhängigkeit der Bank vom Staate, eine große Rolle. Reine Staatsbanken wie die Königliche Seehandlung in Berlin, find feiten. Ihr Gefchäftskreis ift fehr klein und umfaßt nur Geldgefchäfte des Staates.

Die Hauptrolle fpielen die fog. Nationalbanken. Dies find Banken unter Beteiligung des Staates und einer Gefellfchaft. Die Beteiligung des Staates befteht darin, daß der höchfte Auffichtsbeamte ein Minifter oder ein ftaatlich beftelltes Kuratorium ift, daß die leitende Perfönlichkeit der Bank ein vom Staate eingefetzter oder beftätigter Präfident ift, der in Geld- und Finanzangelegenheiten des Staates nicht feiten im Staatsrate eine beratende Stimme hat, und fchließlich, daß der Staat der Bank befondere, gefetzlich feftgelegte Privilegien einräumt, z. B. Notenemiffion, Errichtung eines Netzes von Zweiganftalten, Abfchließung von Geldgefchäften jeglicher, meift jedoch kurzfriftiger Art. Die Beteiligung von Privatperfonen befteht in der Hergabe des Grundkapitals meift nach dem Modus der auf den Namen lautenden unkündbaren und nur durch Indoffament übertragbaren Aktien. Nationalbanken haben den ausgefprochenen Hauptzweck, jeder kreditfähigen Perfon oder Gefellfchaft gegen ausreichende Sicherheit Kredit zu gewähren, für fie Zahlungen in Empfang zu nehmen und zu leiften. Infolge ihres ausgedehnten Gefchäftskreifes erlangen fie eine herrfchende Stellung im Bank- und damit auch im Börfenwefen.

19*

no.

Gefchäfts-umfang der Banken.

in.

National

banken.

112.

Notenbanken.

113.

Handelsbanken.

114.

Hypotheken

banken.

Eine folche Nationalbank ift die Reichsbank in Deutlchland und die Bank von England; ähnliche Banken find die Banca d’Italia (1850), die Öfterreichifch-Ungarifche Bank (1878), die Niederländifche Bank und die Schweizerifche Zentralnotenbank.

Nächft diefen Banken haben diejenigen eine größere Bedeutung, welche das Privilegium der Notenausgabe befitzen und die in ihrem Bezirke diefelbe Bedeutung haben wie die Reichsbank.

Solche Banken find in Deutfchland die Frankfurter Bank, die Sächfifche Bank zu Dresden, die Bank für Süd-Deutfchland, die Braunfchweigifche Bank, die Württembergifche Notenbank, die Bayerifche Notenbank, die Badifche Bank. Außerdem befitzt die Landgraffchaft Ober-Laufitz und die Stadt Breslau das Recht der Notenausgabe, von dem aber Breslau feit 1893 keinen Gebrauch mehr macht. Die Ober-Laufitz gibt ihre Noten durch die Landftändifche Bank zu Bautzen heraus.

Die Handelsbanken machen auch alle kleineren Bankgefchäfte.

Das kleinere Bankgefchäft befteht zunächft in der Vermietung von Trefor-fächern zur Aufbewahrung von Effekten, in der fummarifchen Verwahrung und Verwaltung von Effekten von Privatleuten, in der Einlöfung von Zinsfeheinen, im An- und Verkauf von Wertpapieren, in der Eröffnung einer Zeichenftelle für Staats- und Induftriepapiere ufw.

Beim eigentlichen Girogefchäft übernimmt die Bank Depofiten, verwahrt diefelben und verwaltet fie gegen Vergütung, eröffnet dem Mandanten ein Girokonto, nimmt für ihn Zahlungen in Empfang, Kupons, Schecks, Wechfel und fchreibt ihm den Betrag gut. Die Bank leiftet Zahlung für den Mandanten durch Umfehreibung auf das Folium eines anderen, zahlt Wechfel oder Schecks ufw., doch nur in Höhe feines Guthabens.

Beim Depofitengefchäft wird das Geld der Bank gegen Kündigung zur Benutzung übergeben. Die Bank zahlt in diefem Falle Zinfen und leiftet auf Verlangen diefelben Dienfte wie beim Girogefchäft, allerdings gegen Vergütung von feiten des Depofitors.

Beim Konto-Korrentgefchäft eröffnet die Bank gegen Vergütung dem Kunden einen Kredit; doch hat der Kunde eine befondere Sicherheit, als Hinterlegung von Effekten, Beftellung einer Hypothek, Bürgfchaft eines dritten, zu leiften. Die Bank leiftet für ihn Zahlungen über die Höhe feiner Bürgfchaft hinaus.

Das Lombardgefchäft befteht in einem kurzfriftigen Darlehen gegen Pfand in Wertpapieren, Waren oder Wechfeln.

Das Diskontogefchäft ift die Annahme und Weiterbegebung oder Einlöfung von ausländifchen und inländifchen Wechfeln. Der beim Diskontogeschäft zugrunde gelegte Zinsfuß heißt der Diskontofatz und ift für den kaufmännifchen Zinsfuß maßgebend. Der Lombardfatz ift ftets höher.

Banken, welche nur folche wie oben genannte Gefchäfte machen, heißen,, wie bereits gefagt, Handelsbanken. Von den Banken, welche befondere Hauptzwecke verfolgen, find zuerft die Hypothekenbanken zu nennen. Ihr Entftehen fällt in die fechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts.

Die Beftimmungen, nach denen fie ihre Gefchäfte abwickeln dürfen, find im Gefetz vom 6. Juli 1863 zuerft vom Staate normiert worden. Zu diefer Gruppe gehören z. B. die Deutfche Hypothekenbank zu Berlin, die Preußifche Hypotheken-Aktienbank, die Preußifche Boden-Kreditbank in Berlin, die Schlefifche Boden-Kreditbank in Breslau, die Sächfifche Hypothekenbank in Leipzig ufw.

Diefe Banken nehmen neben ihrem Aktienkapital große Summen auf, welche fie wieder als Hypotheken, meift auf ftädtifche Häufer, doch auch auf ländlichen Befitz ausleihen. Den Gläubigern werden befondere Pfandbriefe, auf den Inhaber

lautend, ausgegeben, und diefe Pfandbriefe werden zu mäßigem Zinsfuß verzinft.

Der Überfchuß der Verzinfung ift Gewinn der Bank und wird an die Aktionäre verteilt. Man nennt diefe Banken auch Spielhagen'fche Banken.

Eine andere Gruppe bilden die Banken nach dem Syftem von Schulze-Delitzsch, fog. Genoffenfchafts- oder Kreditbanken. Diefe Banken find Girobanken, im befonderen für den Handwerkerftand, für die kleineren Kaufleuteandere Banken* gegründet, denen gegen ein verzinsliches Pfand kurzfriftige Darlehen gegeben werden.

115.

Genoffen-

fchafts- und

Eine dritte Gruppe bilden die Verficherungsbanken, von denen die älteren auf Gegenfeitigkeit, die neueren auf Aktien gegründet find.

Als letzte Gruppe follen diejenigen Handelsbanken genannt werden, welche große induftrielle Unternehmungen, wie Eifenbahnbauten ufw., fundieren.

In großen Bankinftituten, welche mit bedeutenden Kapitalien arbeiten, ift der Wirkungskreis ein fo hervorragender, daß außer der Hauptbank noch in ver-fchiedenen größeren Städten Zweiganftalten, fog. Filialen, errichtet werden; die Gebäude der letzteren find oft fehr bedeutungsvoll.

116.

Zweiganftalten.

b) Gefamtanlage.

Der Bauplatz für eine Bank ift naturgemäß dem Mittelpunkt des ftädtifchen Gefchäftsverkehres möglichft nahe zu rücken. Das Beftreben nach folcher Lage führte vielfach dazu, daß fich auf gleichem Platze, in einer und derfelben Straße mehrere Bankinftitute, bisweilen dicht nebeneinander, anfiedelten. Namentlich in Berlin tritt diefe Erfcheinung offenkundig auf; „Unter den Linden" und in den füdlich davon gelegenen nahen Straßenzügen find faft fämtliche größere Banken der Reichshauptftadt zufammengedrängt.

Ein Bauplatz mit tunlichft viel Lichteinfall ift natürlich erwünfcht, doch in Rückficht auf das foeben Getagte meift nicht erreichbar. Durch zweckmäßig angelegte Lichthöfe und Auflöfung der nach denfelben gerichteten Faffaden in wenige Pfeiler und große Lichtöffnungen muß man diefem Mißftand zu begegnen trachten.

117.

Bauplatz.

Wenn man von Flurgängen, Treppenhäufern und fonftigen Vor-, Verkehrsund Verbindungsräumen abfieht, fo laffen fich die in einem neuzeitlichen Bankgebäude erforderlichen Räumlichkeiten in drei Gruppen zerlegen: in folche, welche dem gefchäftlichen Verkehr mit dem Publikum dienen, in folche, welche für den Gefchäftsverkehr innerhalb der Bank felbft beftimmt find, und in Wohnzwecken dienende Gelaffe. Im befonderen find die folgenden Räumlichkeiten notwendig.

ns.

Raum

erfordernis.

1) Für den gefchäftlichen Verkehr mit dem Publikum: a) Eingangshalle (Veftibül) mit Windfang;

(3) Kaffenfaal, um den fich die für den Verkehr mit dem Publikum be-ftimmten Räume gruppieren; y) Kaffen, und zwar:

ü) die Hauptkaffe zur Ein- und Auszahlung baren Geldes,

b)    die Kuponkaffen, nötigenfalls mit verfchiedenen Abteilungen, be

ftimmt zur Einlöfung fälliger Kupons,

c)    die Wechfelkaffe zur Auszahlung der Wechfel,

b) die Effektenkaffe, zum Eintaufch der Induftrie- und Staatspapiere und fonftiger Wertgegenftände;

119.

Gefamt

anordnung⁹⁷).

B) Privattrefore, welche zur ficheren Aufbewahrung und Bearbeitung von Werten aller Art dienen;

s)    Raum, am beften mit Kabinen verfehen, worin einzelne Perfonen

Arbeiten an ihren Wertpapieren, fonftigen Wertfachen ufw. vornehmen können;

£) bisweilen kleiner Kaffenfaal für den Wechfelftubenverkehr.

2)    Für den inneren Bankverkehr: ï]) Banktrefore;

ö>) Bureaus für Direktoren, Ober- und fonftige Beamte;

1) Sprech- und Wartezimmer der Direktoren, Oberbeamten ufw., fowie Sekretariat;

x.) Wechfelbureau, worin die Wechfel geprüft und nach Klaffen gefchieden werden, und Effektenbureau, bisweilen mit Kontrolleabteilung verbunden, und Börfenbureau;

X) Buchhalterei, und zwar Hauptbuchhalterei und Depotbuchhalterei; p.) Räume für den Briefwechfel (Korrefpondenzbureau), welche nicht feiten in verfchiedene Zweige, mit je einem Vorfteher, zerfallen; v) Regiftratur und Archivraum;

£) Sitzungszimmer;

0) Expedition;

%) Zimmer, in denen die Diener ihre Arbeiten verrichten können, Gelaß für den Fernfprechdienft, Zimmer für Schreibmafchinenarbeit, Kleiderablagen, Wafchräume, Erfrifchungsräume, Aborte ufw.; ferner in größeren Bankinftituten:

p) Stempelzimmer, Kalkulatur, Druckerei, Buchbinderei, Vordruckniederlage (Formularienmagazin) ufw.

3)    Für Wohnzwecke:

<7) Dienftwohnungen für Hausverwalter, Pförtner, Mafchiniften, Kaffen-diener und andere Niederbedienftete;

t)    Dienftwohnungen für Direktoren und Oberbeamte, fowie in vielen

Fällen

u)    Mietwohnungen, die an der Bank Fernftehende vermietet werden.

Die Gefamtanordnung eines Bankgebäudes wird in der Hauptfache von der Art des Gefchäftsbetriebes beeinflußt, zum Teile wohl auch davon, ob für Direktoren und Oberbeamte Wohnungen vorzufehen find oder ob gar, wie nicht feiten der Fall, in den höher gelegenen Gefchoffen Mietwohnungen untergebracht werden follen.

Im Erdgefchoß müffen fich allemal die Haupteingänge und der von diefer unmittelbar zu erreichende Kaffenfaal befinden; die Eingänge follen leicht zu finden fein; der Bankbefucher muß fich ohne Mühe orientieren und an die von ihm gewünfchte Stelle ohne Zeitverluft gelangen können.

Die Banktrefore lege man in die Nähe der zugehörigen Kaffen, namentlich der Effektenkaffe, und nahe an letzterer befinde fich das Effektenbureau, ebenfo die etwa vorhandene Kontrollabteilung.

Die für Direktoren, Oberbeamte und dergl. beftimmten Räume befinden fich zwar am beften gleichfalls im Erdgefchoß, werden aber, da die Größe der Bau-

BT) Bei diefem und mehreren der folgenden Artikel wurde ein Vortrag Heim’s (Banken und Bankgebäude. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing., Wochausg., 1899, S. 832) mehrfach benutzt.

ftelle es meift nicht geftattet, in der Regel in das I. Obergefchoß — am beiten an die Hauptfront — verlegt. Von hier aus wird der ganze Betrieb geleitet, und je nach der Befchaffenheit und Gliederung des letzteren find die einzelnen Abteilungen anzuordnen. In nachher Nähe der Direktionsräume müffen das Sprech-und Wartezimmer, das Sekretariat und das Wechfelbureau angeordnet werden. Auch das Sitzungszimmer, welches beim Vorhandenfein mehrerer Direktoren erforderlich ift, liege nicht zu entfernt davon.

Das Börfenbureau braucht in der Regel nicht in unmittelbarer Nähe der Direktion zu liegen; viel eher ift hier die Vereinigung mit den Räumen des Hauptbriefwechfels erwünfcht. Die Buchhalterei kann fich ganz entfernt von den Vorftandsräumen befinden.

Die wohl bei den meiften Banken vorgefehenen Wohnräume für Direktoren und Oberbeamte werden faft immer in die Obergefchoffe verlegt, während die Wohnungen des Hausverwalters, des Pförtners, des Mafchiniften, einiger Kaffen-boten ufw. im Sockelgefchoß angeordnet werden.

In Berlin geftattet die Baupolizei nur fünf derartige Wohnungen, was zwar für kleinere Banken, nicht aber für große Inftitute diefer Art ausreicht.

120.

Konftruktion.

Bei der Konftruktion und Ausführung eines Bankgebäudes wird man, wie bei anderen Bauwerken ähnlicher Art, vor allem einen möglichft hohen Grad von Feuerficherheit und Unverbrennlichkeit anzuftreben haben; doch kommt hier noch dazu, daß auch ein fehr weitgehendes Maß von Einbruchficherheit erforderlich ift, namentlich für die Bank- und Privattrefore, fowie für andere Gelaffe, in denen Gegenftände von bedeutendem Werte aufzubewahren find.

Bei der in größeren Städten üblichen Bauweife bezieht fich die Forderung möglichfter Feuerficherheit hauptfächlich auf die Decken, für welche die vielen neuzeitlichen unverbrennlichen Konftruktionen zu wählen find.

121.

Erhellung,

Heizung,

In fämtlichen Gefchäftsräumen, insbefondere aber in denjenigen, die den Kaffenfaal umgeben, und in letzterem felbft ift für eine ausgiebige Tageserhellung Sorge zu tragen. Deshalb gibt man den Fenftern meift fehr große Abmeffungen Lüftuns ufw-und konftruiert fie, um tunlichft wenig Lichtfläche zu verlieren, nicht feiten in Eifen, unter Umftänden mit Zwifchenfproffen aus Meffing.

In gleicher Weife müffen die Einrichtungen für künftliche Beleuchtung bei Dunkelheit vorgefehen werden, wozu fich zurzeit das elektrifche Licht — für den Kaffenfaal wohl Bogenlampen, fonft Glühlampen — am beften eignet. Gasbeleuchtung ift felbftredend nicht ausgefchloffen. In einzelnen Fällen ift an den Kaffenftellen, in der Buchhalterei ufw. die indirekte Beleuchtung eingeführt worden, bei der bekanntlich die von der Lichtquelle ausgehenden Strahlen zunächft nach der weiß angeftrichenen Decke und nach den oberen, gleichfalls fehr hellfarbigen Teilen der Wände geworfen und von da aus völlig zerftreut (diffus) nach dem Raum zurückgeworfen werden; die Lichtquelle felbft ift dabei un-fichtbar⁹⁸).

Für die Erwärmung der Räume während der kälteren Jahreszeit empfiehlt fich eine Sammelheizanlage; Ofenheizung ift wohl nur bei kleinen Inftituten zuläffig.

Da Bankräume zum Aufenthalt ziemlich vieler Perfonen während mehrerer

Tagesftunden dienen, dürfen in dem betreffenden Gebäude ausgiebige Lüftungseinrichtungen nicht fehlen; insbefondere gilt dies vom Kaffenfaal.

9S) Siehe hierüber eingehendes in: Fortrehritte auf dem Gebiete der Architektur. No. 4: Hochfchulen mit be-fonderer Berückfichtigung der indirekten Beleuchtung von Hör- und Zeichenfälen. Von E. Schmitt. Darmftadt 1894.

Verfchiedener Befonderheiten bezüglich der Einrichtungen für künftliche Beleuchtung, Heizung und Lüftung wird noch bei den unter d vorzuführenden Beifpielen gedacht werden.

In ausgiebiger Weife muß auch für Feuerlöfcheinrichtungen geforgt werden; namentlich ift auf zweckmäßiges Anbringen von Hydranten im ganzen Gebäude Bedacht zu nehmen.

Fig. 368.

gg

9K

?#■

jWfc'îîmif %inP ' **+£*&..

Kl

.<

WÂ%,

ïitA

pi"

Ä

Śf

r#

MÈvm

■Ä

gfif

ü i-È

jbT

itn

f 30Ï

IliS,

IW

Mar

«I¹?

SJ»

.1:1

Ml

«m,:

122.

Außen

architektur.

Kaffenfaal der Allgemeinen Kreditanftalt in Prag.

Arch. : v. Förster.

Die Architektur der Bankbauten wird in mannigfacher Weife beeinflußt. Nicht wie bei vielen Gefchäftshäufern, die unten Läden und oben Wohnungen enthalten, tritt in den Faffaden ein Gegenfatz in der Maff en Verteilung hervor. Es handelt fich hier zwar auch darum, die Lichtöffnungen im Erdgefchoß mögliche groß zu machen; aber die Harmonie wird nicht fo gehört wie bei den erwähnten Gefchäftshäufern, und es kann den äfthetifchen Empfindungen beffer Rechnung getragen werden.

Ferner kommen die vorhandenen Mittel fehr in Betracht.

Die koftbare

Inneneinrichtung, befonders bei den Treforen, läßt es nicht als großen Gegenfatz erfcheinen, wenn auch für die architektonifche Ausgeftaltung größere Geldmittel

verlangt werden und der Architekt feiner Meinung, daß ein Bankgebäude auch im Äußeren repräfentieren muß, in erwünfchter Weife Geltung verfchaffen kann. Weiter wirken ausfchlaggebend die Lage an hervorragenden verkehrsreichen Stellen, die Nähe anderer bedeutender Monumentalbauten und der teuere Grund und Boden. Man greift daher auch bei der Ausführung zu den edelften und beften Bauftoffen, die oft aus großer Entfernung herbeigefchafft werden.

Wie wir bei den unter d folgenden Beifpielen zu fehen Gelegenheit haben werden, ift auch der Gefamtcharakter der Städte, in dem die Bankbauten er-

Fig. 369.

Pi

M

wk

W**

Wm

Kaffenfaal der Sächfifchen Handelsbank in Dresden.

Arch. : Schilling & Gräbner.

richtet werden, von wefentlichem Einfluß auf die Architektur. In Berlin z. B. findet man die klaffifchen und Renaiffanceformen bevorzugt, in Köln die gotifche Architektur, in Wien Anklänge an italienifche Palaftbauten; in Prag wirken die vorhandenen Barockpaläfte, in Dresden die Beftrebungen der Sezeffion beftimmend auf die Architektur der Bankbauten ein. Im allgemeinen werden die fchmieg-famen Renaiffanceformen in verfchiedenen Variationen zur Anwendung gebracht. Skulpturen und. plaftifcher Schmuck werden in reichem Maße verwandt und hervorragende Künftler für die Ausführung in Anfpruch genommen, die dann die namhaften Architekten, die für die Oberleitung erwählt find, in befter Weife unter-ftützen. Bei mehreren vorgeführten Bauten find auch Wettbewerbe behufs Ermittelung der geeignetften Architekten veranftaltet worden.

29«

Nach außen ergibt fich befonders die architektonifche Betonung des hohen, meift l,oo bis l,50m über Erdgleiche liegenden Erdgefcholfes mit den Haupteingängen. Mehr oder weniger ftark profilierte Ruftikaquaderungen find hierfür fehr beliebt; denn damit wird am beften der Charakter der Feftigkeit aus-

Fig. 370.

I1H

fi,

■ '!

II

'1

II

pfjB

■------\

L"

Mi

SB.

»

Sei

ri

«iS

■Hiipiiiiiipi

peîsâipése

|y

mm

iC

Kaffenfaal der Nationalbank in London. Arch. : Waterhouse.

gedrückt, das Beftreben verfinnbildlichend, die verwahrten Schätze möglichft zu fichern.

Nach oben folgt dann eine leichtere Architektur: Auflöfung der Maffen durch Lifenen, Pfeiler, Säulen ufw. In vielen der unter d vorgeführten Beifpielen finden wir eine glückliche Löfung der Aufgabe, die unteren Maffen mit den großen Öffnungen mit den oberen Mafien, welche die kleineren Öffnungen der Wohnungsfenfter enthalten, in Einklang zu bringen. Erwähnt mag noch hier werden, daß auch die farbige Wirkung verfchiedener Bauftoffe (rote und gelbe Sandfteine, dunkler Granit, Kupfer, Bronze und Vergoldung) für die Erhöhung und Wirkung der Architektur ausgenutzt worden ift.

123.

Innen

architektur.

Außer bei den Faffaden kommt bei der Ausgeftaltung der Veftibüle, der Kaffenfäle und der Treppen die Architektur zur Geltung. Hier und bei der Einrichtung der vornehmeren Räume für die Direktion, die Verwaltungsräte und bei

Fig. 371-

Pà

Sa

r.-w

?* 1

li

U ii

jSSS

i irfTTtrl

Tîïtîff

lüg

SWoL

: !r-'4

Kaffenfaal der Diskonto-Gefellfchaft in Berlin 9y). Arch.: Heim.

den Sitzungsfälen bietet fich vielfach Gelegenheit, dem architektonifchen Können und der Phantafie des Architekten freien Spielraum zu gewähren. Im großen ganzen macht fich auch an diefen Stellen der Einfluß der gewählten Faffaden-architektur maßgebend geltend. Außer den in Fig. 368 —370 beigefügten Bei-fpielen der Saalarchitektur in der Allgemeinen Kreditanftalt zu Prag, in der Sächfifchen Handelsbank zu Dresden und in der Nationalbank zu London möge noch auf andere fchön durchgeführte Anlagen hingewiefen werden, fo z. B. auf den Saal der Hypotheken- und Wechfelbank in München, auf den Kaffenfaal der Diskonto-Gefellfchaft in Berlin von Architekt Heim (Fig. 371"), den neuen Schalterraum der früheren Königl. Bank in München von Arch.: Prof. Schmidt

Fig. 372.

i m

1

i

■

. K-.

f

/I

//.

/

£

£

I

■ ^

m

y

V

V-,

'"■M

. \ m

11

1

P!

;*.j4

••

d#¹

I 71

«yy « *1 '

J

TM

\

:

mm

I

%

ß

I

•i:

i

. J

I

Üfc

|

ffl

I

m

M

A

Neuer Schalterraum der früher Königl. Bank in München ¹⁰ °).

Arch. : Prof. Schmidt.

Fig. 373-

’msemm-r XXm

4-4+01

IIP

! ;

I

fl

a»

H

ny

Kaffenfaal der Dresdner Bank in Hamburg.

Arch. : Haller.

(Fig. 372¹⁰°), ferner auf die Säle der großen Berliner und Parifer Bankgebäude und dergl. mehr.

Aus dem Vorgeführten geht hervor, daß die Architektur von der Entwickelung und dem Aufblühen des Bankwefens außerordentlich viel Gewinn gezogen hat.

Xt;

ÉM\

c) Beftandteile und Einrichtung.

iS

Jtbw

I il •

!£

slMJ

p!

Halbe Anticbl

TU

fs

großen Öffnung.

Hg. 374-

=0

,ü

Der Kaffenfaal bildet den Mittelpunkt, den Kern des dem Publikum hauptfächlich zugänglichen Teiles der Bankanlage und gelangt deshalb hier in erfter Reihe zur Be-X    fprechung.

%    Schon durch die

£    große Zahl von Kaffen

c    oder Schaltern, welche

;£    nach dem Kaffenfaal

c    münden, ergeben fich

•-    für denfelben ziemlich

^    bedeutende Flächen-

c o    abmeffungen; bei der

.5 * Größenbeftimmung | ^    desfelben ift aber wei-

=    ter zu berückfichtigen,

^    daß zeitweife

Monats- und Viertel-J    jahrsabfchlüffen — der

S    Verkehr einen fehr

§    großen Umfang an-

g    nimmt.

T3

<u

1-

bei

Bei Anordnung und Ausrüftung eines Kaffenfaales ift ein fehr bedeutender Helligkeitsgrad — bei Tag und bei Dunkelheit — anzuftreben. Aus die-fem Grunde und ferner in Rückficht darauf, daß diefer Raum den Mittelpunkt der Gefamtan-lage bildet, ergibt fich nicht feiten die Anordnung, wonach der Kaffenfaal durch Decken-, bezw. Dachlicht erhellt, alfo im Grunde genommen ein in entfprechender Höhe mit Glas

3100

jsuota

JK

}l

s!

Kaffenfaal.

«1

PC

"V!

100)    Nach: Deutfche Bauz. 1911, S. 393.

¹⁰¹)    Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1896, Bl. 40.

überdeckter Lichthof ift — daher wohl auch die Bezeichnung „Kaffenhof". Für viele der im nachftehenden vorzuführenden Beifpiele trifft dies zu.

Fig- 375-

\\

^ ______

\w

‘v.

■X,

"''i''

Vv

.............

fei, I

II

>■

-j

F .i%î-

|gjy|

I'

ii

.1

•;I

kg

.a

■j.

tó_j

-i

g- jl

fJ

i*

lLj

■4ś*t-V5»*.

föfcs!

WW

a*»,'*

F OU

L «Je- • *

A-- A

-•    ' *i; V

,^’iÊÊM

■ :fe TL

Uâ

jt

fo.

/;

tin

ib

; - ‘    jjg v-

b. '‘EÿP'"'

s/'b

ti

r--£

te

*<SSV

:màik

'Æ&iïy »» E’*¹ «* IgSjrx®. J* x*»

gT «*. Jr' ^

^    «V : JT

«Sk    ^

f ^    y*" D*.

• ^ • «a*.    ~ V» ^

'V»

_ ^ x

s/łsi-i

• f. :*■ X f- J

Veftibül der Allgemeinen Bodenkreditanftalt in Wien.

Arch. : v. Förster.

Da im Kaffenfaal fehr viele Perfonen verkehren, fo ift auf eine äußerft dauerhafte Fußbodenkonftruktion Rückficht zu nehmen. Böden aus härteftem Holz dürften nur in kleineren Inftituten zuläffig fein; in den meiften Fällen ift Stein zu wählen: meift Terrazzoböden oder folche aus allerbeften Ton-fliefen.

Im Kaffenfaal find zahlreiche Einrichtungsgegenftände aufzuftellen. Das Publikum verlangt vor allem Sitz- und Schreibgelegenheiten, wodurch fich die Notwendigkeit von Stühlen, Bänken, Schreibtifchen, Schreibpulten ufw. ergibt. Das Publikum fordert in diefem Raume, in dem fich ihm die Bank fozufagen präfentiert, Behaglichkeit und Bequemlichkeit, weshalb auch die Anordnung eines Warte- und Leferaumes erwünfcht ift. Zum gedachten Mobiliar kommen noch die Zahltifche an den einzelnen Kaffen und die Ausbildung der letzteren zugehörigen, meift vergitterten Schalter hinzu, fo daß der Architekt in weitgehendem Maße Gelegenheit hat, fein künftlerirches Können zur Entfaltung zu bringen und die Wünfche des Publikums in äfthetifcher Weife zu befriedigen. Wie dies

Fig. 376.

'm

§8$

£ih

■

'    . .îFSsŒiSKil

Veftibül der früher Königl. Bank in München¹⁰²).

bei den verfchiedenen Ausführungen gefchehen ift, zeigen mehrere der unter d aufgenommenen Beifpiele: die Kaffenfäle der Hypotheken- und Wechfelbank zu München, der Bank für Handel und Induftrie zu Frankfurt a. M. ufw. An diefer Stelle fei in Fig. 373 der Kaffenfaal der Dresdener Bank in Hamburg beigefügt.

Für die eben erwähnte Ausftattung der Kaffenfäle mit Schalterabfchlüffen, Mobiliar und dergl. mögen die Darftellungen in Fig. 374¹⁰¹) als Beifpiel dienen.

Während der kühleren Jahreszeit muß fich der Kaffenfaal ausreichend erwärmen laffen, fo daß die im Haufe vorhandene Heizanlage auch auf diefen Raum auszudehnen ift. Desgleichen ift in Rückficht darauf, daß hier ftets ein ftarker, zu beftimmten Zeiten fogar ein hervorragend großer Menfchenverkehr ftattfindet, für eine ausgiebige Lüftungseinrichtung Sorge zu tragen. Heizkörper und Lüftungsvorrichtungen werden in geeigneten Einrichtungsgegenftänden untergebracht und dadurch verborgen.

125

Eingang.

Nicht allein bei den Kaffenfälen, fondern auch bei den denfelben vorgelagerten Eingangshallen (Veftibülen) mit Windfängen wird auf gediegene und

Fig. 377-

..

'■

:'V.

MëÊ

i ■■

■■ ■:

-ï

,/ V

if

1«*

sim

Treppe der früher Königl. Bank in München ¹⁰³).

behagliche Ausftattung großer Wert gelegt, und auch für derartige häufig prachtvolle Ausgeftaltungen find unter d Beifpiele zu finden. Hier fei in Fig. 375 das Veftibül der Allgemeinen Bodenkreditanftalt in Wien angefchloffen.

Ebenfo ift das Veftibül der früheren Königl. Bank in München bemerkenswert (Fig. 376¹⁰²).

Treppen.

Auf die Ausbildung der Treppenanlagen, befonders derjenigen,'welche dem Verkehr mit dem Publikum dienen, ift befondere Sorgfalt verwendet worden. Befte Materialien und künftlerifche Ausbildung der Formen ift hierbei erftrebt und einige bemerkenswerte Beifpiele in Fig. 377¹⁰³) u. 378¹⁰⁴) find hier gegeben.

127.

Oberlichte.

Einige Bemerkungen über die Konftruktion der Oberlichte mögen noch hier eingeflochten werden: Entfprechend der guten und forgfältigen Ausftattung der Banken überhaupt find auch die Oberlichte hergeftellt. Der Reiz der Farbe dient

Fig. 378.

:>

fei

\ vj

j.

rmh

ir.

m-

&>•. •:

Treppe im Gebäude der Diskonto-Gefellfchaft in Berlin¹⁰⁴).

hier noch befonders dazu, fchöne, oft fehr ftimmungsvolle Räume zu fchaffen, welche dem Publikum den Aufenthalt in diefen Räumen angenehm machen.

Bei der Betrachtung der einzelnen Bauwerke finden fich verfchiedene ent-fprechende Beifpiele. Es ift hier aber die Konftruktion nicht recht erfichtlich, deswegen möge hier ein befonderes Beifpiel eines verfchiebbaren Oberlichtes bei dem Bankgebäude der Diskonto-Gefellfchaft in Berlin erwähnt werden.

Die Fig. 379—383¹⁰⁵) zeigen Längenfchnitt, Querfchnitt, Grundriß und Einzelheit diefer Konftruktion.

Das fefte Oberlicht ift in Fig. 379 u. 380 im Längs- und Querfchnitt, Fig. 381 im Grundriß dargeftellt. Es überdeckt eine Fläche von 16,86 x 12,03m und es verbleibt dann in dem in gleicher Flöhe mit dem Oberlicht liegenden Stockwerke (18,78 m zu 13,89ra Lichtweite) an allen 4 Seiten

¹⁰‘) Nach : Deutfche Bauz. 1Q02, S. 485. ios, Nach: Deutfche Bauz. 1902, S. 565. Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

noch ein Umgang von 0,93 m Breite. Das allfeitig abgewalmte Oberlicht wird von 5 parallel zur Längsfeite des Raumes liegenden Gitterträgern getragen, die ihrerfeits an der quer zum Raume an-

Fig- 379—381-

Längsschnitt a-b. ^E

Ri

-s!

□□

]8

'I

>*20 —

---2537---i :

----13890---

--69*3 —

n ri_ n

Querschnitt

<5'

r\

r'ÂnieCfô/ j

----37*0---

■ 18720

- - 2320--

Innere Glasdecke

Y2*SO~

---37*0

“i

Grundrisse

rfHH+Hrf+H

51-1 ..I!

Aeussere Glasdecke. Verschiebliches

Dach

abgenommen

rr

!□

L_

- -2320 1 -

LT

IAul

<L

jp m Weile z Aus-u Lir,fahren der beweglichen ßmderhälft<

Verfchiebbares Oberlicht im Gebäude der Diskonto-Gefellfchaft in Berlin¹«⁵).

Arch.: Heim.

geordneten oberen Dachkonftruktion mit je 6 regulierbaren Hängeftangen aus |_-Eifen 40/40/6 aufgehängt find.

Diefe Hauptträger find aus 4 L-Eifen 40/20/3 mit Gitterwerk von Flacheifen 40/4 gebildet bei 1,8 m Höhe. Sie find in der Quere wiederum durch 7 Gitterträger von gleicher Höhe verbunden, deren Gurte aus J-Eifen 40/40/5 hergeftellt find. Sproffenwerk aus J_ 40/40/5 teilt das Oberlicht im Mittelteile in quadratifche Felder von 0,63 m Seitenlange. Der Obergurt diefer Träger mußte entfprechend fteif ausgebildet werden, da auf ihm der bewegliche Dachteil rollt.

Fig. 383-

Fig. 382.

/«

? *•

o\

- 2L 15 15 5

<7

4"

iS

•»

et

550 - -

.21 té.S-U-S-8

o,_ o_ j>-£

iBO*---

jr

loi

!°!\o

fo£ Ol U off ■» ItAo

S°!

4 -$—4

S> § s

____

...

IOI o -»

2 L 60 80 10

Ug I, & fa

S j i?

250 - - ti

4.

18

800

o Ol ,

foj 2L

V'

Einzelheiten

V L 90 -90 11

‘r-S ‘fO’S

zum verfchiebbaren Oberlicht¹⁰⁵).

e:

Bock

Die verfchiebbaren Teile bedürfen einer etwas fteiferen Binderkonftruktion, die fo ausgebildet werden mußte, daß fich diefe Teile über die feften Oberlichte hinüber fchieben laffen.

Die Binderfparren find Gitterträger, am Kopfabfchluß volle Blechträger, die fich auf kaften-förmige Blechträger an den Traufkanten ftützen. Zwifchen letzteren liegen die gußeifernen Laufrollen von 20 cm Durchmeffer (vergl. Fig. 382 u. 383).

Die Dichtung der beiden beweglichen Dachhälften ift durch L-Eifen bewirkt, welche den Mittelbinder der einen Hälfte befäumen und über die andere Hälfte hinübergreifen außerdem durch •einen Filzftreifen.

128.

Befondere

Kaffenfäle.

Für die äußeren Binder des beweglichen Teiles ift eine Befäumung des oberen Randes des letzten Binders, des feften Teiles mit Filzftreifen vorgefehen, fo daß ein ficherer Fugenfchluß erzielt wird.

Die verfchiebbaren Oberlichte mußten natürlich mit befonderen Traufrinnen ausgeftattet werden, die auf dem fchon erwähnten kaftenförmigen Blechträger liegen, an den Enden gefchloffen find und durch ein Loch im Boden am äußeren Ende ihr Waffer in die darunter liegende Rinne in der Kehle der feften Oberlichte abgeben.

Der Bewegungs-Mechanismus befteht aus einer einfachen Windevorrichtung. Wie Fig. 382¹⁰⁵) zeigt, ift für jedes verfchiebbare Oberlicht und für jede Dachhälfte an der Querwand des Raumes eine wagerechte Welle gelagert, die von der Höhe des darunter liegenden Gefchoffes durch eine Kurbel mit Kettenrad und durch 2 Kegelräder in Drehung verfetzt wird. Auf diefer Welle fitzt

Fig. 384.

im.

»■.„i

sa

Direktionszimmer in der Dresdner Bank in Hamburg.

Arch. : Haller.

eine Kettenfeheibe (Fig. 382l05) in der Mitte des verfchiebbaren Oberlichtes, eine zweite Kettenfeheibe an einem feften Bock.

Über diefe Scheibe ift eine Kette geführt, welche mit ihren beiden Enden an dem Kopf bezw. Mittelftück des verfchiebbaren Oberlichtes befeftigt ift, alfo nach der Kurbeldrehung diefes öffnet oder fchließt.

Bei manchen großen Inftituten, fo z. B. bei denjenigen in Berlin, find außer dem Hauptkaffenfaal noch andere, kleinere Kaffenfäle vorgefehen worden; die-felben dienen dem fog. Wechfelftubenverkehr. Hier tritt das Publikum mit den Bankbeamten unmittelbar in Verkehr, erteilt Aufträge, zieht Erkundigungen ein ufw.; die Wechfelftube erfcheint alsdann nicht feiten als felbftändige Anftalt in Form von Filialen, Wechfel- und Depofitenkaffen. Eine folche Zweiganftalt hat in diefem Falle ihren befonderen Briefwechfel, ihre befondere Buchhalterei und befonderen Trefor.

Wie in den für den Verkehr mit dem Publikum beftimmten Räumen der

129.

Kaffenfaal den Kern der ganzen Anlage bildet, fo find für den inneren Bankdienft die der Direktion dienenden Räume der naturgemäße Mittelpunkt. Da fie auch Repräfentationszwecken dienen, werden fie, wie bereits angedeutet, gern an die Hauptfront des Gebäudes gelegt und meift ziemlich reich und vornehm aus-geftattet; letzteres erftreckt fich auch auf die zu diefen Räumen führenden Treppen und Vorräume. Als Beifpiel folcher Ausftattung ift in Fig. 384 das Direktionszimmer der Dresdner Bank in Hamburg (Arch.: Haller) aufgenommen.

Wertgelaffe, Schatzkammern oder Trefore find äußerft wichtige Räume eines Bankgebäudes. Bei ihnen gilt vor allem das in Art. 120 (S. 295) bereits Getagte: fie müffen nicht allein feuerficher, fondern auch diebes- und einbruchficher

konftruiert werden. Ja es kommt meift noch eine weitere Forderung hinzu: man verlangt, daß beim Zufammenfturz eines Bankgebäudes die Trefore un-verfehrt bleiben. Deshalb verlegt man die Trefore gern in das Keller-, bezw. Sockelgefchoß und ordnet um diefelben herum einen Beobachtungsgang an, der mehrere Male des Tages und namentlich während der Nacht von befonderen Wächtern durchfchritten wird.

Räume für Direktoren

ufw.

130.

Trefore.

Fig- 385-

nt

SB

j'.V

!»

WÊÈSÊÊSÊ

mm

-K

Wie fchon erwähnt, hat man die Banktrefore und die Privattrefore zu unterfcheiden. In erfteren werden die der Bank gehörigen oder bei ihr niedergelegten Barbeftände, Effekten und fonftigen Wertgegenftände aufbewahrt. In der Regel find zwei Banktrefore vorhanden: der eine im befonderen für Bankzwecke, der andere für die Effekten, welche bei der Bank niedergelegt werden.

Meißens fchließen fich an die Banktrefore die Privattrefore an. In diefen bewahrt das Publikum feine Werte oder Wertfachen nach Belieben auf. Zu diefem Zwecke find einzelne Kaften oder Safes — in der Regel Schrankabteilungen mit Blechkaffetten unter Einzelverfchluß — vorhanden, deren einer oder auch einige einer beftimmten Perfon gegen Vergütung zur Benutzung übergeben werden. Jeder Kunde hat alfo hier feinen eigenen kleinen Trefor, der nach beftimmten Abmachungen von ihm und einem Bankbeamten verfchloffen oder geöffnet werden kann.

Man gebe den Trefor-Innenräumen keine zu geringe Höhe; man follte in diefer Beziehung nicht unter 3,30m gehen.

Für künftliche Erhellung, am beften elektrifche Beleuchtung, ebenfo für Heizung und Lüftung der Treforräume ift Vorforge zu treffen.

Treforwände nach Patent Arnheim¹⁰⁶).

10G) Nach von der Firma S. /. Arnheim, Fabrik für Geldfchrank- und Treforbau in Berlin, zur Verfügung ge-ftellten Unterlagen.

131-

Trefor-

fußboden.

132.

Trefor

wände.

Die feuer-, einbruch- und fturzfichere Konftruktion der Trefore ift in Teil III, Band 6 (Abt. IV, Abfchn. 6, Kap. l: Sicherungen gegen Einbruch) diefes »Handbuches“ bereits eingehend befchrieben worden; hier fei nur kurz das Nach-ftehende wiederholt.

Die Sicherung der Trefore nach unten gefchieht am einfachften und zweck-mäßigften durch Herftellung einer Betonfohlfchicht, die vorteilhafter Weife bis zum Grundwafferfpiegel hinabreicht. Wo dies nicht möglich ift, wird die Sohle reichlich von Bandeifen und Eifenftäben durchfetzt.

Die Konftruktion und Ausführung und damit die Sicherung der Treforwände wird in verfchiedener Weife bewirkt:

Fig. 386.

--&3S, S ■'S-S s

mBsg.

- :^2SHE-

tr

Treforwand mittels gedrehter Kreuzftahlfchienen, Patent Arnheim ¹⁰⁶).

1)    Die Wände werden aus beftem Steinmaterial in Zementmörtel gemauert oder in beftem Zementbeton geftampft, im erfteren Falle in die Lager-, beffer in die Stoßfugen Bandeifen, im letzteren Falle gedrehte Kreuzeifen eingelegt. Hierher gehörige, von S.J. Amheim, Berlin ausgeführte Konftruktionen zeigen Fig. 385—390¹⁰⁶), während Fig. 391 u. 392 eine von Scharowski herrührende Konftruktion veranfchaulicht.

2)    Innerhalb der gut gemauerten Wände werden Panzerungen aus ent-fprechend ftarken Stahlplatten angeordnet, oder es werden I-Eifen dicht nebeneinander geftellt.

3)    Man bringt beide Arten der Sicherung an.

Die zu den Treforen und Beobachtungsgängen führenden Türen find nach Art der Geldfchranktüren ausgebildet, erforderlichenfalls noch mit fog. Zeit-

fchlöffern verfehen. Häufig bringt man eine Geldfchranktür, welche des bequemeren Verkehres wegen während der Gefchäftsftunden in der Regel geöffnet bleibt, und eine innere einfache Eifen- oder Gittertür an.

i l|p| Äp

,, "*4 iS«®* El

Wim

■ÆmM

I. *

§111

Fi g. 387-

f.

il

<

?■ "ffi litB&żi viLdlföt

■*/

Lmmm u

i

Treforarmierung mittels gedrehter Kreuzftahlfchienen, Patent Arnheim loc).

••

ÄJ

•ąii

i«

i A‘

Wenn Beamte fich längere Zeit in den Treforräumen aufhalten rollen, fo find Fenfter in den Wänden nahezu unentbehrlich. Diefe müffen durch ftarke Gitter und durch Läden, welche den Geldfchranktüren ähnlich konftruiert find, verwahrt werden. Die Verglafung ift in eiferne Fenfterrahmen einzufetzen.

Die Decken der Trefore werden am einfachften in der Weife gefichert, daß man genügend hohe Walzbalken dicht nebeneinander legt, fie mit Zement-

133.

Trefor-

decken.

mortel ausgießt und dann eine Betonlage von ca. 50 (Fig. 391)-

Mächtigkeit aufbringt

cm

Wenn die im vorftehen-

Fig. 388.

-Zählkammer

Ui

!|

. mi

s feil

F Fi

J.

...... ; ■

li

fl

den angeführten Sicherheitsmaßregeln getroffen werden, fo ift ein Einbruch in die Trefore wohl völlig ausge-fchloffen, und nur Dynamit-fprengungen könnten möglicherweife Erfolg haben; allein durch die, die Trefore umziehenden Beobachtungsgänge dürften wohl auch diefe kein nennenswertes Ergebnis hervorbringen.

iiii

Äff p * ÉÜÉll,

Einige neuere Trefor-einrichtungen möchten hier noch Erwähnung finden, und zwar befonders eine folche, allfeitig mit Kreuzftahlfchienen umfchloffene. Die Umfaffungs-wände find 60—100 cm ffark in beftem Beton hergeftellt.

Trefortür (Kranband) nach Arnheim ¹⁰⁶)*

Fig. 389.

Die Stahlftäbe find gehärtet, damit fie nicht zerfchnitten werden können und gedreht wegen der befferen Verbindung mit dem Beton. Die 70 mm ftarken Stäbe liegen von Mitte zu Mitte 150mm entfernt und werden an den Stößen durch Stahlmuffen verbunden an den Mauerecken umgebogen und jeder Stab wird durch I-Träger in feiner Querlage gehalten, fo daß das Ganze eine fefte unzer-ftörbare Maffe bildet.

Statt der Beton wände werden auch Wände aus Eifenklinkern in Zement vermauert und mit gehärteter Stahleinlage verfehen, gebaut.

Der Fußboden wird durch eine 0,7—l,00ra dicke Treforanlage des CreditoItalia.no, Neapel, Patent Arnheim¹⁰⁶). Betonfchicht mit Stahleinlage

gebildet. Die Decke erhält eine Stärke von 50—60cra, ihre Stahleinlage mit gekreuzten Stäben wird zwifchen ftarken I-Trägern verlegt. — Der fchwierigfte Konftruktionsteil des Trefors ift die feuer-, fpreng-, thermit- und brennfichere

Tür, die bei Materialftärken bis 350 wichte von 6—10000 aufweift.

Ge-

und Gefamtftärken von 500—600

mm

mm

Sie werden zufammengefetzt aus Siemens-Martin-Stahl, Eifenbahnfchienen, Nickelftahlplatten, Chromftahl, fowie Platten befonderer Legierung, Chrom mit Zufatz von Mangan und Silizium, die weder gebohrt noch zertrümmert werden können (Syftem Arnheim).

Am beften werden die Treforräume durch Ventilatoren mit Frifchluft ge-fpeift, die felbfttätig beim Öffnen bezw. Schließen der fchweren Eingangstüren geöffnet bezw. gefchloffen werden, fo daß nach Abfchluß der Eingangstür alle Durchläffe, feien es Ventilationen und Fenfter vollftändig gefchloffen find.

Die Inneneinrichtung, hauptfächlich die den Bankkunden dienenden Einzelfächer, die fogenannten Safes, in welchen der Bankkunde feine Wertpapiere unter

Fig. 390.

■ ,

---

si-V

wmm

mm

mm

»

i.

mm.

ggf

WM

mm

Treforwände nach Patent Arnheiml06).

doppeltem, ja dreifachem Verfchluß ficher weiß, find mit folch raffinierten Sicherheitsvorrichtungen ausgeführt, daß eine Beraubung von Safes vollftändig aus-gefchloffen ift.

Mit folchen Privattreforen, wohl auch mit den Banktreforen, ftehen häufig Arbeitsräume in Verbindung, in denen die an den aufbewahrten Gegenftänden vorzunehmenden Hantierungen bewirkt werden können. Auch findet man in den Banktreforen Schränke mit Jaloufieverfchlüffen und folche mit feitlich einfchieb-baren Türen, die ein bequemes Hantieren nach jeder Richtung geftatten, dann Regale mit Drahtgittertüren und auch folche zum Ablegen von Koffern und Paketen, fo daß fomit jeglichem Bedürfnis Rechnung getragen wird.

Zwifchen den englifchen, amerikanifchen und deutfchen Wertbehältern und Türen herrfcht ein reger Wettbewerb, in welchem aber die deutrche Technik gehegt hat, nicht nur in bezug auf die Widerftandsfähigkeit und praktifche, durch-

dachte Ausführung von Treforbauten jeder Art, fondern ebenfo fehr in Hinficht fauberfter, ja eleganter Arbeit.

Bei Bemeffung der Archivräume ift die gefetzliche Beftimmung der 10 Jahre dauernden Aufbewahrungspflicht für Brieffchaften zu beachten. Ferner ift auf weitgehende Feuerficherheit Bedacht zu nehmen.

Nicht feiten werden die Archivräume nach dem Dachgefchoß verlegt und dort durch vollftändig feuerfichere Konftruktion dem Zweck derfelben entfprochen. Die von Scharowski konftruierten Räume diefer Art in der Dresdner Bank zu Dresden find durch Fig. 392 veranfchaulicht.

Die im Kellergefchoß befindlichen Räume für die Sammelheiz- und Lüftungsanlagen, fowie die gleichfalls dafelbft gelegenen Räume für die fonftigen mafchinel-len Einrichtungen und den Mafchiniften find von den Bankräumen, befonders aber von den Treforen, vollftändig zu trennen und müffen befondere Zugänge erhalten.

Verkehrs    Außer der Haupttreppe, die in der

einrichiungen. Regel zu den Direktionsräumen führt, find für den Verkehr der Bureaus untereinander noch weitere Treppen erforderlich. Für gleichen Zweck dienen auch Fernfprechein-richtungen, Zimmertelegraphen, Rohrpoftan-lagen, Bücheraufzüge, unter Umftänden auch Perfonenfahrftühle. Für die Einrichtungen der Rohrpoft find Rohre von 4 bis 6cm lichter Weite zu verwenden, dabei Vorfprünge und ftarke Krümmungen tunlichft zu vermeiden.

Der Betrieb erfolgt entweder durch Druckluft mit Patronen, welche die zu befördernden Gegenftände enthalten, oder ohne Patronen durch Luftanfaugung.

Für die im Haufe untergebrachten Wohnungen find befondere Treppen vor-zufehen.

134-

Archiv

räume.

135.

Heiz- und

Mafchinen-

räume.

136.

137.

Mobiliar.

Fig. 391.

Stahl kammer

•-T

ml

r ••    ?!.....J

Unter den Einrichtungsgegenftänden der Gefchäftsräume eines Bankhaufes find die Zahltifche der Kaffengelaffe, fowie die in letzteren und in den Bureaus aufgeftellten Schreibpulte die wichtigften. Die Zahltifche oder Zahlpulte erhalten Platten aus poliertem Marmor oder einem anderen fich hierzu eignenden Steinmaterial; für Randleiften, die das Abrollen von Münzen ufw. verhüten, ift Sorge zu tragen; die Unterfätze erhalten durch lotrechte Wände und wagrechte Böden eine Facheinteilung; die fich zum Unterbringen von Gefchäftsbüchern, Vordrucken ufw. eignen. In den Darftellungen in Fig. 369 u. 371 ift auch der Zahltifch mit be-rückfichtigt.

Die Schreibpulte der Beamten — am beften aus hartem Holze hergeftellt — werden am vorteilhafteften als Doppelpulte ausgeführt, die mit der einen Stirn-

Treforkonftruktion in der Dresdner Bank in Dresden.

Ing.: Scharowski.

fei

Fig 392.

Isa

Bachfus sbnden

Archivraum der Dresdner Bank in Dresden, '/so w. Gr.

Ing : Scharowski.

fei

f;

4

18% Cementfui

mm

138.

Deutfchland.

feite mitten an einem großen Fenfter ftehen. Die Entfernung diefer Pulte von Mitte zu Mitte beträgt 3,15—3,50ra; fie ift für die Fenfterąchfenweite maßgebend. Fig. 393—395 zeigen die Mobiliareinrichtung in den Bureaus der Dresdner Bank zu Hamburg und der Reichsbank-Hauptftelle zu Hannover; weitere Beifpiele finden fich in den im folgenden vorzuführenden Grundriffen von Bankgebäuden.

Weniger gut beleuchtete Stellen der Gefchäftsräume werden zum Aufftellen von Fachgerüften (Regalen), Schränken, Kaften, Tifchen ufw. benutzt. Bei einigen der unter d vorzuführenden Beifpiele find fämtliche Mobiliarftücke eingetragen, fo z. B. in Fig. 399 u. 400X11), fowie auf der Tafel X bei S. 316, worauf hiermit verwiefen werden mag.

d) Ausführungen. (Beifpiele.)

Die Reihe der vorzuführenden Beifpiele fei durch mehrere in Deutfchland errichtete

Formulare

Fig. 393-

*B 11 c h h * I tagg"

Boten

Wechsel - Bearbeitung ^

Bankgebäude, zunächft durch einige der neueften Zeit angehörige Ausführungen der Reichshauptftadt, eröffnet.

Wir machen den Anfang mit dem Haufe der Dresdner Bank in Berlin (Fig. 396—398 10 7), welche von Heim in mehreren Bauperioden ausgeführt worden ift. Die beiden Hauptfronten liegen gegen den Opernplatz und gegen die Franzöfifche Straße, eine dritte Front gegen die fchmale Hedwigskirchgaffe.

Das Erdgefchoß (Fig. 396) zerfällt im wefent-lichen in zwei Teile. Der erfte Teil mit dem Hauptzugang vom Opernplatz aus gruppiert fich um den Saal der Haupt- und Effektenkaffe, wobei an der Front das Börfenbureau und die Verficherungsabtei-lung gelegen find; der zweite Teil gruppiert fich um den Kaffenfaal der Wechfelftube mit dem Hauptzugang von der Franzöfifchen Straße und dem Nebenzugang von der Hedwigskirchgaffe. Für die im I. Obergefchoß angeordneten Räume der Direktion ift ein befonderer Zugang mit Treppe vom Opernplatz vorgefehen.

Ar chiv

loggia.

11310 5

ÈÉ

□ □

D D rio O

=srU1

□ □ ri

cFef

Sekretariat

m Wn

AZ.

Sl

I    -i

oj

c-

I. Obergefchoß mit Mobiliar.

Im Zufammenhang mit den am Hauptkaffen-faal gelegenen Effekten- und fonftigen Kaffen find im Untergefchoß (Fig. 397) zwei Banktrefors vorhanden, zu denen helle Arbeitsräume mit Zugang aus dem Effektenbureau gehören. Unter dem Kaffenfaal der Wechfelftube liegt der große Privat-trefor, welcher vom Publikum unmittelbarjbetreten wird. In Verbindung mit diefem durch zwei Stockwerke reichenden Privattrefor ftehen im Untergefchoß helle Arbeitsräume für das Publikum mit einer großen Anzahl von Kabinen, während im£Erdgefchoß Lefe- und fonftige Aufenthaltsräume gelegen find, von denen eine bequeme Treppe nach dem Privattrefor hinabführt. Neben dem Hauptprivattrefor find noch kleinere Trefore zur Aufbewahrung von Wertgegenftänden (Kiften) vorgefehen, mit Aufzug nach dem Erdgefchoß. Im übrigen befinden fich im Untergefchoß längs der Front am Opernplatz Expedition und Druckerei, längs der Front an der Franzöfifchen Straße

Dresdner Bank in Hamburg.

7soo w. Gr.

Fig- 394-

IA

51

'i

r'prSsil

fr:

ar ■

Si

Bureaueinrichtung der Dresdner Bank in Hamburg.

Arch.: Haller.

F’g- 395-

[> 0000

SB

r=m=i

"r- n

* H±l

O

iao_ 7

EM

l>

.Q.

"B⁻

]Û*‘

■lo

S»

Erdgefchoß.

Arch.: Hasak.

Reichsbank-Hauptftelle in Hannover.

Pförtnerwohnung und Kantine. Die Kleiderablagen find derart angeordnet, daß fämtliche Kaffen-beamte ihre Kleider, Hüte ufw. im Untergefchoß laffen, während für die Beamten der Ober-gefchoffe in jedem Gefchoß ein Kleiderablegeraum mit anliegenden Aborten vorgefehen ift. Schließlich liegen im Untergefchoß die Räume für die Sammelheizung, für Lüftungsvorrichtungen

Strasse

Französische

i|

Depo si t e n - K. a s

Bucbhalterei der Wethsolotuls

KassBn.sa.il der Wechselstube

CoiftrtM!

Erdgefchoß.

Fig. 396.

Rinne {. i.Publikum

1:500

Ot

HoiwigskiroJi

C oup on-Kasso

:Kasseusaal 4

Hau

E f ( e k.

H a u p t-K

«02

II 9

S fi

u. E ffskts

Boten

E3

Eing.z.

Versicherungs-Abt

1 i r s i i-l inu

B o r s sufi u t e a u

r.

und für den Antrieb der Rohrpoftanlage, durch welche fämtliche Bureaus mit 16 Stationen untereinander verbunden find.

Im I. Obergefchoß befinden fich an der Front des Opernplatzes g Arbeits- und Sprechzimmer der Direktion; der 5 m breite Flurgang vor denfelben dient als Warte- und Vorraum. An-Tchließend an die Räume der Direktion liegen diejenigen des Sekretariats- und Konfortialbureaus, fowie diejenigen des Wechfelbureaus; auch ift nachbarlich ein befonderes Auskunftsbureau vor-gefehen. An der Front der Franzöfifchen Straße ift der Auffichtsrats-Sitzungsfaal mit Vorzimmer angeordnet, in Verbindung hiermit befindet fich die Perfonalabteilung, während die fonftigen Räume vorläufig noch verfügbar gehalten werden.

Im II. Obergefchoß liegen in dem Teile gegen den Opernplatz die fehr ausgedehnten Räume für Korrefpondenz, wie die Räume für die Depotbuchhalterei, während die Räume für die Hauptbuchhalterei den Gebäudeteil gegen die Franzöfifche Straße vollftändig ausfüllen. Oberhalb des II. Obergefchoffes befinden fich Archivräume und Wohnungen der Kaffenboten.

Kantine

Pförtner

SR

fili -

I- T r e s o r

y.

;;

2-

CTQ

UJ

O

HI

Aren.: Heim.

Dresdner Bank in Berlin¹⁰⁷).

lUllil

f.d. Publikum

Arb ei t s r aum.

Effekten

Arbeitsräume

ii

!1

Expédition

Arlsitsrłunie f.d.Publikui

Vi mi i

Lüftung

1F

Verfügt;.

Unterkellerter Hol

§|

Ï1D

'B a c h 1 i r 4 b i

Pförtner

Die Außenarchitektur (Fig. 398) ift durchweg in Sandftein gehalten. Das Haupttreppenhaus und das Veftibül an der Franzöfifchen Straße find ebenfalls in weißem feinen Sandftein ausgeführt. Der anfchließende Saal der Wechfelftube, durch zwei Gefchoffe reichend, mit Deckenlicht, wurde in iftrifchem Kalkftein hergeftellt und in gleichem Material die Ausführung der Haupttreppe am Opernplatz bewirkt.

Sämtliche Decken find maffiv zwifchen eifernen Trägern gewölbt. Die Fußböden der Säle und Flurgänge find in Terrazzo, bezw. Mofaik, die Wandflächen der Kaffenräume, fowie der Flurgänge vorwiegend in Stuckmarmor ausgeführt.

Die Bauausführung des Gebäudes gegen den Opernplatz erfolgte 1888. Diefe Gebäude find teilweife befeitigt bezw. umgebaut worden im Anfchluß an die Ausführung des neuen Gebäudes nach der Franzöfifchen Straße, welche 1898—1901 gefchah ¹⁰⁸).

Ganz in der Nähe der Dresdner Bank befindet fich das Haus der Diskonto-Bank in Berlin; auch diefer Bau mit feiner fo großen Baufläche und feinen vor-

Fig. 398.

;w

Sfr: '

•1

'Ï

Dresdner Bank in Berlin.

Front an der Franzöfifchen Straße.

Arch. : Heim.

nehmen Architekturformen repräfentiert das große Inftitut, deffen Gefchäftsräume hier liegen, in würdigfter Weife.

Urfprünglich (bis 1898) war das Bankgebäude der Diskonto-Gefellfchaft auf drei Grund-ftücken errichtet, nämlich: Unter den Linden 35, Charlottenftraße 36, und Behrenftraße 43/44. Die älteften Gebäude bedeckten das Grundftück Behrenftraße 43/44. Hier befanden fich die Kaffen-und Korrefpondenzräume, auch Dienftwohnungen in Gebäuden, welche, abgefehen von einem älteren, von Hitzig umgebauten Vorderhaufe, meift nur ein- oder zweigefchoffig waren und eine fehr mangelhafte Ausnutzung des Bauplatzes darftellten.

Demnächft war durch Ende & Boeckmann ein Gebäude an der Charlottenftraße errichtet worden, welches zu Dienftwohnungen und auch als Kuponkaffe diente und wegen der geringen Breite der Charlottenftraße auch nur eine befchränkte Höhe hatte ¹).

Schließlich war 1889 von denfelben Architekten ein neues Gebäude auf dem Grundftück Unter den Linden errichtet worden, welches im Erdgefchoß die Wechfelftube enthält, im I. Ober-gefchoß die Räume der Gefchäftsinhaber ²), darüber verfchiedene Sonderbureaus.

Die Unzulänglichkeit der Kaffen, der Effektenbureaus und der Trefore führte 1898—99 zur Aufhellung eines Neubauentwurfes durch Heim (Fig. 399 u. 400 ³). Nach diefem Entwürfe ift die Vereinigung der drei Grundftücke entftanden, und gegenwärtig ftellen die Gebäude ein einheitliches, organifch verbundenes Ganze dar. Der Schwerpunkt ift nach der Behrenftraße verlegt worden, wo über einem Untergefchoß dreigefchoffige Gebäude errichtet find, welche vier Höfe um-fchließen.

Der rechte Vorderhof ift zum Kaffenfaal für Hauptwechfel und Effektenkaffe ausgebildet; der linke Vorderhof ift teilweife für die Kuponkaffe verwertet. Die genannten beiden großen Kaffenräume liegen zu beiden Seiten eines Mitteltraks, der die Haupttreppe, die Beamtentreppe und die Fahrftühle enthält.

Im Untergefchoß befinden fich ausgedehnte Kleiderablagen und Bedürfnisräume für die im Erdgefchoß befchäftigten Beamten; auch liegen hier unter dem Hauptkaffenfaal der große Bank-trefor, daran anfchließend ausgedehnte Bureaus zur Bearbeitung der Effekten unterhalb der an die Kaffen anfchließenden Effektenbureaus und mit diefen unmittelbar durch eine gefonderte Treppenanlage verbunden. Außerdem enthält das Untergefchoß die Wohnung des Pförtners, des Mafchi-niften und zweier Kaffenboten, auch eine geräumige Kantine zur Verpflegung der Beamten, fchließ lieh noch die Heizungs- und Lüftungsanlage.

Die Anordnung des Erdgefchoffes ift aus Fig. 399 erfichtlich, infonderheit die Raumeinteilung der Kaffen, Botenzimmer ufw., fowie die Anordnung der ausgedehnten Effektenbureaus. Im Gebäudeteil »Unter den Linden« befindet fich nach wie vor die Wechfelftube, mit den Effektenbureaus verbunden. Im Zufammenhang mit der Wechfelftube find im Untergefchoß dafelbft Privattrefore angelegt.

Im I. Obergefchoß (Fig. 400) befinden fich zunächft der Behrenftraße die gemeinfamen und privaten Arbeitszimmer der Direktoren, ein Konferenzzimmer und die nötigen Sprechzimmer. Anfchließend daran find Korrefpondenz-, Börfen- und Devifenbureaus angeordnet; eine breite Flurgangverbindung ftellt den Zufammenhang mit den Räumen der Gefchäftsinhaber her, die »Unter den Linden« verblieben find.

Im II. Obergefchoß wurden die Buchhalterei und die Spezialbureaus untergebracht, befonders auch die Gefchäftsräume verfchiedener Gefellfchaften, welche mit der Diskonto-Gefellfchaft in engftem Zufammenhang ftehen.

Die Faffade in der Behrenftraße fowohl wie der Hauptkaffenfaal und das anfchließend gelegene Treppenhaus mit den Seitengängen find in weißem, feinen, fchlefifchen Sandftein mit reicher Bildhauerarbeit in monumentalen Formen durchgeführt. Die Wandflächen der Kaffen mit den anfchließenden Bureaus find in Stuckmarmor gehalten, ebenfo die gewölbten oberen Hauptflurgänge. Die Ausftattung der gefamten Kaffenräume, fowie derjenigen Räume, welche fich an das Haupttreppenhaus anfchließen, ift in Mahagoniholz erfolgt. Die maffiv hergeftellten Decken find durchweg hell gehalten und zeigen, wie das Äußere, Renaiffanceformen. Die Fußböden der öffentlichen Räume find in Terrazzo, bezw. in Stiftmofaik ausgeführt. Die Bureauräume haben Linoleumbelag, auf welchen in den Räumen der Direktion Teppiche gelegt find.

Abgefehen von dem „Unter den Linden« vorhandenen Sitzungsfaal ift ein zweiter größerer Sitzungsfaal im Erdgefchoß an der Behrenftraße mit Beratungszimmer und Toilettenraum, den Be-dürfniffen entfprechend, eingerichtet worden. Im Dachgefchoß, deffen Decke ebenfalls gewölbt ift, befindet fich das Archiv.

Die Bank für Handel und Induftrie (Darmftädter Bank) am Schinkelplatz in Berlin (Fig. 401 u. 402) wurde 1890—92 nach den Plänen von Ende & Boeckmann

21

Fig- 399-

Diskonto-Bank in Berlin¹¹¹).

Erdgefchoß.

a>icn

T^rH

17

II

a.    Windfang.

b.    Veftibül.

c.    Haupttreppe.

d.    Beamten- u. Nebentreppen.

e.    Fahrftuhl.

/. Durchgang.

g.    Kaffenfaal.

h.    Coupon-Kaffenfaal.

i.    Wechfel-Einlôfungskaffe.

k.    Hauptkaffe.

l.    Refervekaffe.

m. Botenmeifterei.

n. Wechfelbureau.

o. Effektenkaffe.

p.    Effektenbureau.

q.    Wechfelftube.

r.    Emmiffionsftelle.

s.    Korrefpondenz und Buch

halterei.

t.    Sitzungsfaal.

u.    Vorraum.

v.    Kleiderablage.

!!

M » 1-W i *-

il

oi

...

ÿ JS

VS

°I

ri°-p

•LU⁰ °

51

y-

1° p[

p[ I 1p p| I IP p[

]o P

ÊLS

- îfcwyiigÂtelffimP

ÜU3 isuDs etlfe :

IL

“ÖO

il

WËÊmM

Si

EJ

-«-ar

O O O OOP

OÖ

PO

—si

-il

OOP

OOP

\o o

ra

O O O

OOP

9^

OOP

o o o

OOP

OOP

OOP

OOP

POP

a.

«s OP

fl

J -i

BEE

O O O OOP

b:;

jl

rmTpp

n]

t' ■

0*0 O

•ïvX

Sa

Arch.: Heim.

l,j

3ET~T1C

;E

PHf

ni my

^Mliôi , ira

Eg[]

nnnnnnnan

]

^    üuWüoo O a

Br

OOP o

0 0.00

P POP

OOP

d?

OOP

poo

OOP

PP O

-■

Fig. 400.

«O«

o o ⁰

Diskonto-Bank in Berlin¹¹¹).

ffi

>-

I. Obergefchoß.

a. Direktions-Arbeits-

h. Konferenzzimmer.

Bffl

' ’P

raum.

L Wartezimmer.

000

000

ffid

ooo

060

b. Direktorenzimmer.

k. Börfenbureau.

000

000

c.

Haupttreppe.

l. Korrefpondenz.

FÊB

OOO

ooo'

00

ooo

d. Beamten- und Neben-

m. Buchhalterei.

-ES

OOO

ooo

treppen.

n. Arbeitsraum.

occ

OOP

e. Fahrftuhl.

0. Gefchäftsinhaber.

ooo

f.    Durchgang.

g.    Kaffenfaal.

p. Briefannahme.

ooo OOO ”■

ffiö

- EEE

OOO

EEE

q. Kleiderablage.

O O. Q

OOO

00

vO

o\

vO

,0

OOO

OOO

cv>

EBB

ooo

öTc

°[

Li»

EEE

o o^

[I o 0 0

ooo

ooo

100

ooo

ffiq

FFF

Fffi

ooo

ooo

ooo

ooo

EEE*

ooo

ooo

000

tffi

FFH

-M-

ooo

ooo

OOO

°[

o|

°0°

orno o[

puMEF

jo oj I |o Oj I jo

•°p> °i oQ> °[

Io oll

jo ol j

lo orTö"

]o otx|o

jo o[

jo

.1° °i

Oj i Io

pppjg gjZjZjg °[J|°

FFH

ooo

Fffi

ooo

ÊÊÈ

c 0 0 0

d lo

ij

⁴/5oo w. Gr.

ffiö

ooo

ÉÉB

OOO

|TttrpTrr

IliE!

-tüligiîliîE

moo

°ÇwD

-v.

'❖'frît

Jo ⁰

Blv

oQon

UU I    DU

* n°

~~ ~jüüT

HI

m-

[1

rar

BB

s><

lu

Fig. 401.

Fig. 402.

ii

1U

Erdgefchoß-

1: 500

!??!■

!l

t a tt! ! b .

s 1 ||j -t g|] 3 s

imiuiiiiiii

yZy

>"v

4=H-

El 1 S E ||1 S l B|I ł E

ul

10 987 65432 1 0

H-H H¹1¹1¹1¹1¹1¹ i¹1

Bank für Handel und Induftrie (Darmftädter Bank) in Berlin.

Arch. : Ende & Boeckmann.

10

15

20np

erbaut. Der I-förmige Grundriß ift fehr überfichtlich beiderfeits der mittleren Hauptachfe ausgebildet.

Im Untergefchoß fchließt fich an die in der Mitte gelegene umfangreiche Treforanlage die Effektenbuchhalterei an; links vom monumentalen Haupteingang befinden fich die Hausmeifter-

L.:

¹

) Über diefen Erweiterungsbau liehe: Deutfche Bauz. 1892, S.49.

²

Bei der Diskonto-Gefellfchaft befteht die befondere Einrichtung, daß neben der gefchäftsführenden Direktion die Gefchäftsinhaber einen maßgebenden Einfluß auf die Gefchäftsleitung ausüben. m) Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Baurat L. Heim in Berlin.

³

Handbuch der Architektur. IV. a, 2. (2. Aufl.)

<3S

an

«t

-,

r-^-:y-y*3

3,

<s

<*&

<1

Fig. 403.

9    10    11    12    13 U 15¹*

I    1 I    i I    1 I    1 I    i 1 H

c _

mmïMà

1:250

kW I

<sf

.i

Reichsbank in Berlin am Hausvogteiplatz. Arch,: Hasak.

w.

*€

<3S

mL

JSr

0P i

Î1

ZEnr

' l'jh n

:MÉ;S

wohnung, rechts große Räume für das Publikum im Anfchluß an die Treforräume mit den Safes deposits.

Durch drei halbkreisförmig gefchloffene Portalöffnungen am Schinkelplatz gelangt man in den Haupteingangsflur (Fig. 402), von dem aus eine fchöne gefchwungene Freitreppe nach dem in

20™

k

».

t

Fig 404.

I. Obergefchoß.

1: 500

10

⁵

0

r

Z C »

$lij r/t/ta/for*> i

9Jbor1

f

3ir

i

■

*

1

S&rcZi/iaftarcł

■

1

/

3 \

)j

"S*»

*

Fig. 405.

PI

ln.

5l,W*Ąir,x

Sbcd/ra/Ze/vt

Erdgefchoß.

l

Reichsbank in Berlin.

Jt

Sîoctâirtcr*,

SHbori

%

SbüjÇum

JSfej

^2)irwĄiorji/ner

SZuc/jvallerei

B

ii~l

a

Fig. 406.

EIÇXIXnLSXI

Ti I I I I UT

la

Jg

m

:

ł

pj

jj

U do

SI

p I

□□O

Schnitt nach der Eingangsachfe. 1:250

1 2 3 4 » 6 7

+-M-. 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 1

8

9    10    11    12    13    14    15»

f-H

H I

Fig. 407.

1

-v .

y

d

t.

i

_

fH hl

Querfchnitt durch den linksfeitigen Flügelbau.

Reichsbank in Berlin.

Arch.: Hasak.

der Mitte des Erdgefchoffes befindlichen Kaffenhofe, fowie nach den feitlich gelegenen Haupttreppen und den befonderen vermietbaren Gefchäftsräumen führt. Um den mit Glas überdeckten Kaffen-hof liegen die Wechfel-, Kupon-, Effekten- und Hauptkaffenräume; linksfeitig find noch Gefchäfts-räume an ein anderes Bankinftitut vermietet.

Im I. Obergefchoß befinden fich ausfchließlich Gefchäftsräume, Direktoren-Sprechzimmer ufw. der Darmftädter Bank. Die gegenüber dem Schloß liegende impofante Faffade (Fig. 401) mit reichem figürlichen Schmuck von v. Üchtritz ift in rotem Maintal-Sandftein hergeftellt, unten auf einem Sockel aus Bafaltlava aufruhend.

Die Anfichten der Hintergebäude find mit roten Laubaner Ziegeln verblendet, während die

Gefimfe und die Fenftereinfaffungen aus demfelben Material wie die Hauptfront hergeftellt find. Für die Pfeiler des Kaffenhofes ift Blauberger Granit, für die Haupttreppe polierter Untersberger Marmor verwendet worden¹³²).

Die Baukoften betrugen 1880000 Mark, fo daß auf lqm überbauter Fläche 1070 Mark entfallen.

Die Reichsbank in Berlin, aus der Königl. Preußifchen Hauptbank hervorgegangen, liegt in der Nähe der vorgenannten Banken im Mittelpunkt des Gefchäftsver-kehrs, zwilchen Hausvogteiplatz, Oberwall-, Jäger- und Kurftraße, auf einem Grund-ftück von 8500 <im Flächenausmaß mit einer überbauten Fläche von 6070 Einen großen Teil diefes Grundftücks bedeckt der

rig. 408.

-Q_

iS

asseno oten

Pickr mm

V b r f fi g 1] a r

E xTTTTTi o n “

le

BucherSafel

!è=

inzahl

^.Auszahlung

Sr

j rTChecksl w □ j □    □ I

! .0,-0 g 1

iÖd os

S nlritO

4-H u

Börs§a-t^.¥areit-^t

PjäzJ.

Publ.

alte, von Hitzig 1869—76 hergeftellte Bau, deffen Koften etwa 4 200 000 Mark betragen ¹¹³).

Der Haupteingang befindet fich in der Jäger-ftraße. Durch ein großes Veftibül, an welches die Flurgänge anfchließen, gelangt man in das mit Glas überdeckte Treppenhaus und, in der Haupt-achfe weitergehend, in den Hauptkaffenfaal. Rechts und links find die Flügelbauten durch Flurgänge mit dem Hauptbau verbunden.

Im I. Obergefchoß in der Front an der Jäger-ftraße liegen der Sitzungsfaal, die Räume für das Hauptbankdirektorium und das Diskontobureau, fowie Archiv- und Sitzungsfaal für den Bankausfchuß. Auch reichbemeffene Dienft- und Repräfentations-räume für den Bankpräfidenten befinden fich hier.

Nach verhältnismäßig kurzem Beftehen diefes Baues ftellte fich die Notwendigkeit eines Erweiterungsbaues (Fig. 403—407¹¹⁴) heraus, welcher 1892 bis 1894 unter Oberleitung Emmerich’s durch Hasak ausgeführt wurde. Die Anzahl der Beamten im Kontor für Wertpapiere war von 13 im Jahre 1876 auf ca. 300 im Jahre 1892 geftiegen.

Die verhältnismäßig kleinen Fenfter und breiten Pfeiler des alten Baues boten nicht genügend Lichtzutritt zu den Arbeitsräumen, und man mußte fich entfchließen, ftatt der früheren 4,50m großen Achfenweite für den neuen Bau eine folche von 3,50 bezw. 3,30 m einzuführen; auch zur Vergrößerung der Fenfter nach der Breite und Höhe mußte man übergehen. Gefordert wurde ferner wegen des koftbaren Grund und Bodens eine volle Ausnutzung der zuläffigen Höhe. An der Kurftraße wurde die Beibehaltung der alten Höhe nicht geftattet (als Folge der neuen Bau-

oTH0 o'* o o t» o

oliSjQy

•4

\ VA ~ -,

mm

Erdgefchoß.

Dresdner Bank in Hamburg. V500 W. Gr.

J12) Nach: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. i, S. 367.

¹¹³)    Siehe über diefen Bau: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 355.

¹¹⁴)    Nach: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. 1, S. 357.

Die Front am Hausvogteiplatz (Fig. 403) und das Erdgefchoß in der Kurftraße find aus fchlefifchem Sandftein (Alt-Warthau und Rackwitz), das Obergefchoß in der Kurftraße aus Poftel-witzer und die Gartenfront aus Kottaer Sandftein hergeftellt. Der Sockel ift aus Syenit von Wolfau im Fichtelgebirge, die Verblendziegel find aus Siegersdorf in Schießen bezogen worden.

Ordnung), fo daß fich eine Abweichung von der bisherigen Architektur des Äußeren von felbft ergab.

Im Innern mußte die Abfonderung der Gefchäftsräume von den Flurgängen aufgegeben werden. Die Säle erhielten an zwei Seiten Fenfter, und die Plätze der Beamten konnten jetzt fo-angeordnet werden, daß die Pulte auf die Fenfterachfen treffen. Das Publikum verkehrt in der Mitte, und gegen eine gewiffe Beengtheit im alten Bau findet man fozufagen helle, luftige und überfichtliche Hallen.

Fig. 409.

3Ł

i nr .1 r 1

äSSj

irt

a—g itzxi±ziB

IG

HHH

Lj

u «,»«».*7*4 - ----

fagaau.yt-.-rr ar-Lrats

E4milHNMi

tu II

L.tf¹

Ji

KIM

f. ci

IfW lpf) Bl

’tna

'v~

H]

ttttt

Hic

mai rM.....,, J ", J

Pff fi¹ 'f jii . J M jm i f

• ' r

M;

IMI

.-ÖliMg

t : mil P-- -

«O;

tU Cl X~2 f.., { _

ÜM

t~ r~> r*

, r" [ r ; i'

jW gï-ijfecp

|p~~ jp r~ n: |j.

nffl"

np=

-S

Mb»' Mt

f:

4ôo

1:250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15**

I , |>■■ ■ |—i—| -4-1 ->-| i I i I M ' ■ I i I i l ' f-H

Dresdner Bank in Hamburg¹) u. ne). Arch. : Haller.

Im Erdgefchoß (Fig. 405) find die Buchhalterei (zur Hälfte) am Hausvogteiplatz, die Börfen-abteilung im Gartenflügel, die Effektenabteilung und die Regiftratur an der Kurftraße untergebracht. Im I. Obergefchoß (Fig. 404 u. 406) befinden fich die Zinsauszahlung und verfügbare Räume, im II. Obergefchoß die Wohnung des Direktors diefes Kontors. Die Treforanlagen find im Keller untergebracht.

Bei der Bauausführung ift auf Gediegenheit und Solidität die größte Rückficht genommen. Die Dächer find mit Holzzement bezw. Kupferblech auf maffiver Unterlage gedeckt. Für die Decken wurden Gewölbe zwifchen eifernen Trägern, verziert mit Stuckprofilen, angenommen. Auch Ge-

Fig- 394 (S. 317)-

wölbe mit keilförmigen Kaffettenftücken aus glafiertem Ton und Gefimfe und Leiften aus ge-ftanztem Kupfer wurden hergeftellt. Kapitelle und Architrave mit reicher Vergoldung geben, vereint mit der hellen Glafur der Decken, einen prächtigen, wirkungsvollen Innenraum für den Gefchäfts-verkehr.

Fig. 410.

-c

ggjfg

I#ï

te*-

.*'•* 8 »

«•**«?

<=a ⁻^sS?

I: I

Î£

»T!

^s,

r;

fl

lln

i m* [

ïtj î

r{

..

m*

"fi

>-•

Filiale der Deutfchen Bank in Hamburg.

Arch. : Haller.

Die Gefchäftsräume find mit Dampfwarmwafferheizung verfehen, die Trefore mit Dampfheizung. Die Größe des Hauptgebäudes gab Veranlaffung, daß ein befonderes Keffel- und Mafchinenhaus für Heizung, Lüftung und Herftellung des elektrifchen Lichts angelegt worden ift.

Die Baukoften haben fich, einfchl. der Mobiliareinrichtung, auf 2800000 Mark belaufen, fo daß auf 1 cbm umbauten Raumes, ausfchließlich der Koften für das Mobiliar, 40 Mark entfallen¹^).

y' —

j » ir

lo Ol

Il'

©ToloW U

Kl e i i ! r.

21

4 . l-H ■ î ■ î

tri

□ «□

1:250

6    7    8    9    10

i=>

□ “O

□ =□

□ tdD

' ""I

11    12    13    14-    15m

-H-h» l-H- * I

/\

□î*    □

iË

Clef.

<3>

S a. f b

Fig. 411.

□ □ O-,

E333

VI e t Tl s e 1 -

Alt.

O ci e î*?

QD

TTO

Obergefchoß.

PM

-□p

^aL

t>a Q CD

|0

o.

en

f=<

[O,

VOIZ

fc=J

le

ï t ¹]

|D

CIjd

a o

■-

O"

Filiale der Deutfchen

Deposit ejL

Biisier-Safe

RS

-.TL

□ □ ■

□I

□ □□

Arch. : Haller.

F=-

P b li 1 i

o o o

—Œ°3*

□ □!

□ □!

-es»-

Tsśst

n_

S J I B C ]l 2 .

DOO

Fig. 412.

Halle

S| r e c 1l z:

Erdgefchoß

D>

51    1)

|o o

Hd

51

a. t i

III«

*=»

Bank in Hamburg i¹*).

Das Gefchäftshaus der Deutfchen Bank in Berlin (liehe die nebenftehende Tafel X zu S. 334) liegt zwilchen den Straßenzügen Mauerltraße (77,55m Front), Behrenftraße (89,12 m), Kanonierftraße (77,nm) und Franzöfifche Straße (81,84ra) und bedeckt eine Grundfläche von etwa 6600^m, einfchließlich der drei offenen Höfe. Im Jahre 1876 erwarb die Deutfche Bank das von Ende & Boeckmann 1872 erbaute Haus der Unionbank (Behrenftraße 9/10) und fchloß hieran Gefchäftsräume auf dem Grundftück Franzöfifche Straße 66/67. 1881 wurde das Grundftück Ecke Franzöfifche- und Mauerftraße erworben und durch Martens der Neubau einer Depofitenkaffe auf diefem ausgeführt, unter Berückfichtigung einer Weiterführung diefes Haufes in der Mauerftraße im Anfchluß an das Gebäude Behrenftraße 9/10. Diefer Entwurf wurde dann im Laufe der Jahre auf das ganze Häuferquadrat ausgedehnt, welche Bautätigkeit im Jahre 1902 beendet wurde. Die frühere Faffadenausbildung war für die ganze weitere architektonifche Geftal-tung maßgebend.

Die einzelnen Gefchäftszweige diefes großen Bankinftituts find in der folgenden Weife untergebracht. Im hohen Erdgefchoß befinden fich :

1)    Eingang Mauerftraße die Depofiten-kaffen mit befonderem Trefor, Lefefaal ufw.;

2)    Eingang Behrenftraße die Haupt- und Effektenkaffe, fowie Aufgang zur Direktion;

3)    Eingang Kanonierftraße Aufgang zum großen Sitzungsfaal, bezw. zur Direktion, und

4)    Eingang Franzöfifche und Kanonier-ftraßen-Ecke die Kuponkaffe.

Sämtliche Kaffen find mit den entfpre-chenden Bureauräumen unmittelbar verbunden.

Fig. 413-

tvl

t*

iS

'Fol

Giro

.EMM

wHi

Km

CD

Pub

kum

Vestibule

' fl

Lfö

0S0

Erdgefchoß.

Reichsbank-Hauptftelle in Hamburg¹¹⁵). Vsoo W, Or.

Arch.: Haller.

Im Sockelgefchoß befinden fich die großen Effektentrefore in Verbindung mit der Depofitenkaffe, die Räume für die gefchloffe-nen Depots (Safe-deposits) ufw., ferner große Archivräume, die ausgedehnten Heizungs- und Lüftungsanlagen, fowie die mit befonderer Sorgfalt durchgeführten Kleiderablagen und Toilettengelaffe.

Das I. Obergefchoß enthält, von der Ecke Mauerftraße und Behrenftraße an bis zum Eingang Kanonierftraße die Räume für die Direktion, Sitzungsfäle ufw., hieran anfchließend die mit der Direktion in engfter Verbindung ftehenden ausgedehnten Bureauräume. Das II. Obergefchoß wird ganz von Bureauräumen eingenommen. Im III. Obergefchoß find Bureaus und befonders die großen feuerficheren Archivräume untergebracht.

A.    Ausgabekaffe.

B.    Wechfeleinziehungskaffe.

C.    Giro- und Zinsfeheinkaffe.

D.    Couponzähler und Referve-

kaffe.

E.    Kaffenaffiftent.

F.    Metallgeldzähler.

G.    Papiergeldzähler.

H.    Metallgeldzähler. J. Abluftkeffel.

Das ganze Gebäude ift nach den beften Regeln der Technik mit edlem Material durchaus feuerficher gebaut. Für Erwärmung durch Warmwafferheizung und für Lüftung durch erwärmte, bezw. gekühlte Luft ift in der ausreichendften Weife geforgt. Die Trefore find nach den neueften Erfahrungen feuer- und diebesficher konftruiert und auf das befte gelüftet.

Die Koften des Gebäudes ftellen fich, einfchließlich der inneren Einrichtung, durchfchnittlich -auf 1005 Mark für lim überbauter Fläche und auf 49 Mark für 1 cbm umbauten Raumes¹¹⁷).

In Hamburg finden wir, entfprechend dem fehr großen Verkehr, die Elaupt-banken in Filialen vertreten, fo die Reichsbank, die Deutfche Bank, die Dresdener

¹¹⁷) Nach: Deutfche Bauz. 1892, S. 402, 413 - und nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Architekten Martens

,

;

/

i

v '"v

■

*

/ ■’! y

w.‘

¹

v

/

/

J

\

j ’*î

' '

/

■ r-r-M" •; ;    <.    ^v.

¹ ' :

V'.;-    1    ;

a-

0 0^00^0

<ER

000

000.

000

000

000

000

p'

~W

ii

000

000

000

000

POP

⁰⁰

°Q]⁰⁰(I!°⁰[[K

OMó

'a

Oq

o p ⁰1L=

^ Mfl

e?

"öü^"

esse

<9

p r _o

□ Tlfc

3 B b

—¹    P Oife

Ud)

R—1

⁰ /m

rp

>ę

o<

>p#

Pi

aGD*aGD

ü>,

Eing .1

LJ

o □

o p[ o

°l

Ein9 ■

jüpjfe

—y 00 □" °n°

1    °i i°

1 r~in

Lo

p _ojo__o

HM

OOP

OOP

°o § g

O O O I OOP

Ties 0 r iT

w o o o

OOP

f=i

P Q-,

Ę3

p o

T » il .

Pi

0°

OOP

000

OOP

i>

[P p

B'

°Lh±d

si

Ho tl p r

ii*' ' oś'

0T00T00T⁰    0T00T00T00T0

pp

pp

LU

ooLU⁰UoLLJooLU⁰

°°ffl

a ji z

li

.e

1:500

10 987654321 0

10

15

2QTU

Deutfche Bank in Berlin.

A.    Depofitenkaffen mit Lefefaal ufw.

B.    Haupt- und Effektenkaffe, fowie Aufgang

zur Direktion.

Erdgefchoß.

C.    Aufgang zum großen Sitzungsfaal und zur

Direktion.

D.    Couponkaffe.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

Arch. : Martens.

Tafel X zu S. 334.

Nachiden vom Herrn Architekten freundlichft zur Verfügung geftellten Plänen.

'

- <'

u

/

'

■

t

>

■

t

f

i.

.

'

i

/

/

¹

\

*

'

\

*

I

\

]■: :■ ;s

«>

Bank, außer diefen an felbftändigen Banken die Commerz- und Privat-Bank, die Norddeutfche Bank, die Hypothekenbank ufw. Haller hat hier auf dem Gebiete des Bankbaues eine vielfeitige Tätigkeit ausgeübt. Im befonderen möchte hier fein Filialgebäude der Dresdner Bank (Fig. 408 u. 409; fiehe auch den Grundriß des I. Obergefchoffes in Fig. 393, S. 316) mit dem prächtigen Kaffenfaal (fiehe Fig- 373 S. 300) der durch zwei Stockwerke reicht, anzuführen fein.

In der tiefen Baufläche mit den fchmalen Fronten ift der Kaffenfaal fehr gefchickt angelegt, und in überfichtlichfter Weife gruppiert fich alles um denfelben. Die Faffade mit den großen

Fenftern und der fchönen Säulenftellung macht einen vornehmen Eindruck. Erbaut ift das Gebäude 1898—99; die Baukoften betrugen 1 090 000 Mark.

Die ebenfalls von Haller erbaute Filiale der Deutfchen Bank (Fig. 410 —412 ¹¹⁵) zeigt im Grundriß einen fehr großen, faft quadratifchen Hallenraum der nur teilweife an die Nachbargrenze anlehnend mit einem Glasdach verfehen ift.

Das Gebäude ift in mehreren Abfchnitten im Zeitraum von 1883—97 erbaut worden. Flier erreichen die Baukoften den Betrag von 1118000 Mark.

Von dem älteren, 1871 erbauten Gebäude der Commerz-und Privat-Bank in Hamburg ift zu erwähnen, daß diefes Bauwerk 1898 durch den vorerwähnten Architekten einem gründlichen Umbau unterzogen wurde, welcher 544000 Mark koftete ; diefes Gebäude follte den neueren Bankbauten mit den ganz modernen Einrichtungen nicht nachftehen. Die Faffade war urfprünglich nur im Putzbau hergeftellt.

Das Gebäude für die Reichsbank-Hauptftelle in Hamburg (Fig. 413 ¹¹⁵) war im Jahre 1844 durch Reichhardt für die Hamburger Bank erbaut, aber 1897—98 durch Haller einem Umbau unterzogen, der, einfchließlich des Mobiliars, ca. 353000 Mark gekoftet hat.

Alle diefe Gebäude zeigen in bezug auf die Ausftattung und innere Einrichtung eine ge-wiffe Ähnlichkeit: einfachere, aber gediegene Formengebung bei Verwendung des beften Materials

Fig. 414.

V;

l.if

pöfee

•g*

EU

■-i

Tfr

im

:.n

iS

nlj

□i

OS

SD

węmmmm

□ci

i- >

Querfchnitt.

Hypothekenbank in Hamburg¹¹⁸).

ł/»3o w. Or.

CG

Lu

us) Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Architekten Martens in Berlin

und folidefter Ausführung. Die Fenfter der Gefchäftsräume, welche ftatt aus Holz in Eifen ausgeführt worden find, find mit eingelegten Meffingfalzen verfehen; Holz wurde nur beim Dachftuhl, bei den Türen und bei den inneren Fenftern verwandt.

Befonderer Wert ift auf eine gute Lüftungsanlage gelegt worden mit Erwärmung und Reinigung. Die Heizung ift meift Niederdruckwaffer-, feltener Dampfheizung. Die Heizkörper der unmittelbaren Heizung liegen immer in den Fenfterbrüftungen in ausgefparten, oft mit glafierten Wandplatten ausgekleideten Nifchen; letztere wurden oben mit polierten Steinfenfterbänken abgedeckt, die dicht hinter dem Fenfter einen durch Gitterplatten abgedeckten, 12cm breiten Schlitz freilaffen, durch welchen die erwärmte Luft an der Glasfläche emporfteigt und in weitem Bogen, d. h. fo in die Räume tritt, daß die in der Nähe der Fenfter Arbeitenden durch die Ausftrömung nicht geftört, Fenfterfchweiß und Eisbildung vermieden und Doppelfenfter völlig überflüffig werden. Mit einer gewiffen Vorficht mußten die Spiegel-fcheiben in die Fenfter eingefetzt werden, um fie vor dem Zerfpringen zu fchützen. Der obere Teil derHeizkörpernifche wird durch eine abnehmbare Schürze aus Eifen-blech gedeckt, fo daß die zu erwärmende Luft

Fig. 415.

Fig. 416.

Sitznngsz

Haupt

Trsppe

IM.

SprecbzJ

Vorraii di

Windfg.

I i. r e k t i

J0S33X

resor ~

Verksirsgaiig

Tresor

Hypotheken

Tresor

von unten zutritt und der Arbeitende gegen unmittelbare Auszahlung gefchützt bleibt. Behufs Erwärmung der Publikumräume liegen die Heizrohre in der Regel unterhalb der Zahl-tifche in den Fußleiften, nie in den Fußböden. Letztere find in den Publikum-, den Veftibül-und Aborträumen aus Mettlacher Platten oder Marmor, in den Bureauräumen ftets aus Zement-eftrich mit Linoleumbelag.

Korresj.; Haupt-lureau

lypothekeij - A ht.

-«=<

IBuchhaltuug

loten-u.Siegolzii

■1:

Frühstücks z

Obergefchoß.

Fig. 417.

Zwifchengefchoß.

Expedition

Virraum

iBj

(assenhite

Coupons

Kasse

Coupons

Tresor

iTre.sorl

Effekten

Alle Räume find mit maf fiven Decken (Mo-nier- Kappen) verfehen, die von unten meift frei fichtbar find; nur in den befferen Räumen wurden

5 u h 1 i k n nt

Erdgefchoß.

D juj r c-j jh f jij h jf; t .

Tt

Hypothekenbank in Hamburg¹¹⁸).

¹hoo W. Qr.

Arch.: Martens.

verzierte Rabitz-Dtcken verwendet. Die Wände erhielten meift Stucco-luftro-Putz und in Veftibülen und Treppenhäufern Marmor- oder Stuckmarmorbekleidung. Das Mobiliar wurde faft ausfchließ-lich in Mahagoniholz, die Deckplatten poliert, das übrige mit Lacküberzug ausgeführt. Die Schalteinrichtungen find entweder aus Mahagoniholz oder aus Schmiedeeifen, je nach Umftänden mit Bronzebekleidung, die Abfchlüffe aus Spiegelglas oder Meffingdrahtgeflecht, je nach der Richtung des Tageslichts, ausgeführt.

Eine fehr beliebte und praktifche Einrichtung befteht in der pneumatifchen Rohrpoft zur Beförderung der Zahlungsanweifungen von Pult zu Pult oder zur Auszahlungskaffe; die 4—6 weiten Beförderungsrohre liegen im Fußboden oder in den Wänden verfteckt und bilden durch das ganze Gebäude ein zufammenhängendes Netz. Eine hamburgifche Befonderheit befteht in den fog. Paternofteraufzügen für den Publikumverkehr zwifchen den verfchiedenen Gefchoffen, welche, unbegründeter Vorurteile wegen, anderswo in Deutfchland, auch in England, Frankreich und Amerika, fehr feiten Vorkommen. Alle vorgenannten Einrichtungen, auch Perfonenaufztige, und

cm

befonders die Treforanlagen find hauptfächlich unter Berückfichtigung der praktifchen Erforderniffe ausgeführt¹¹⁵).

Das Haus der Hypothekenbank in Hamburg (Fig. 414—417¹¹⁸) ift auf einem verhältnismäßig kleinen Bauplatz von 32,50m Länge und 29,oora Tiefe i8g6—g7 nach den Plänen von Martens erbaut worden; diefes Gebäude ift befonders wegen feiner Grundrißanordnung bemerkenswert.

Die mit Glas überdeckte Halle für das Publikum liegt nicht, wie bei den vielen anderen Bankgebäuden, in der Mitte, fondern an der nur 12m breiten Straße. Hierdurch ift bei den un-günftigen Hamburger Lichtverhältniffen für die fämtlichen Bureaus und insbefondere für die unteren Kaffenräume eine große Lichtfülle gefchaffen worden; auch für die vorderen Bureaus der oberen Gefchoffe wird dadurch eine ausgezeichnete Beleuchtung erzielt. Durch das vor der Hinterfront befindliche große Hof- und Gartengelände erhalten auch die an diefer Seite gelegenen Räume reichliches Licht. Außerdem find die befonders weiten und hohen Fenfteröffnungen der Bureaus mit eifernen Fenftern verfehen, deren dünne Rahmen und Sproffen nur wenig Lichtfläche fortnehmen.

Fig. 418.

Fig. 419.

Wj

WH U ■

'■S-

₀ lîVS^ïï'¹^

ca

VisUHlt

Coup'-"'-¹

. □.

-^Comptoir

""É'îrfllXZI

JfL Jü- pin dïïüw

_ c    aninpg itzungsz.

A.L.F riuenkirchhof

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

1:500

15

Deutfche Nationalbank in Bremen²).

Das linksfeitig gelegene Hauptportal, durch welches man in ein geräumiges Veftibiil gelangt, bildet den Zugang einerfeits für die zu den im I. Obergefchoß befindlichen Direktionsräumen, fowie zu der im II. Obergefchoß gelegenen Direktorwohnung führende Haupttreppe, andererfeits für den Publikumraum.

An der rechten Seite des Grundftückes mußte eine öffentliche Durchfahrt nach dem auf dem hinteren Grundftückskomplex befindlichen Verwaltungsgebäude der Senatsabteilung für das Zollwefen beiaffen bleiben. An diefer Durchfahrt liegt gleichzeitig der Eingang für die Beamten der Bank, fowie derjenige zur Nebentreppe der Wohnungen im II. Ober- und im Dachgefchoß.

Das Kellergefchoß enthält die Räume für die Sammelheizungs- und die ausgedehnte elektrifch betriebene Lüftungsanlage, fowie Kohlenräume und Wirtfchaftsräume für die Wohnungen.

Im Sockelgefchoß, welches zu gleicher Erde angeordnet ift, befinden fich die Räume für den Staatskommiffar (die Hypothekenbank fteht unter Aufficht des Senats), hieran anfchließend das Treforgewölbe für die Hypothekendokumente, ferner Arbeitsräume der Couponabteilung mit großem Trefor und endlich die Wohnungen für den Pförtner und den Heizer.

Im Erdgefchoß (Fig. 417) gruppieren fich um den an der Straßenfront gelegenen Publikumraum die fämtlichen Kaffen, von denen jede ihren befonderen Trefor befitzt.

Das oberhalb der Durchfahrt liegende Zwifchengefchoß (Fig. 416) enthält ausreichende Kleiderablagen und Toilettenräume, fowie ein Frühftückszimmer für die Beamten.

Im I. Obergefchoß (Fig. 415) find die Direktionsräume nebft den nötigen Vor-und Sprechzimmern, fowie die internen Bureaus der Bank untergebracht.

Im II. Obergefchoß ift die Wohnung für einen Direktor angeordnet, deren Nebenräumlichkeiten im Dachgefchoß liegen. Letzteres enthält außerdem noch eine Botenwohnung und ein geräumiges Archiv.

Fig. 420.

An technifchen Einzelheiten fei das Folgende erwähnt. Sämtliche Stockwerke, einfchließlich des Dachgefchoffes, find ab-folut feuerficher konftruiert. Die Trefor-bauten, auf welche bezüglich der Lage und Konftruktion befondere Sorgfalt verwendet worden ift, find nicht, wie gewöhnlich, für alle Abteilungen vereint in ein Gefchoß gelegt, fondera durch alle drei zu Bankzwecken benutzten Gefchoffe durchgeführt, wodurch ermöglicht wird, daß jede einzelne Abteilung ihren befonderen Trefor erhält. Die Sicherungen der Wände, Decken, Fußböden und Türen der Trefore find nach den neueften im Bankbau gemachten Erfahrungen hergeftellt. In den beiden Haupt-gefchoffen find die Trefore zur befferen Ausnutzung nochmals geteilt; die hierdurch entgehenden Zwifchengefchoffe find von den Ruheplätzen der internen Ge-fchäftstreppe zugänglich.

Die im Hochrenaiffanceftil gehaltene Faffade ift im Sockel aus Granit und in den übrigen Teilen in Burgpreppacher Sandftein ausgeführt ³²⁰).

Das Gefchäftshaus der Deut-fchen Nationalbank in Bremen (Fig. 418 u. 419¹¹⁹) wurde in den Jahren 1895—97 durch Martens erbaut. An der Ecke Katharinenftraße und U. L. Frauenkirchhof gelegen, lag hier die Aufgabe vor, die Räume der Bank möglichft im Erdgefchoß diefes Haufes unterzubringen und für diefelben völlig gutes Tageslicht zu fchaffen. Die Anlage eines großen, größtenteils mit Glas überdeckten Hofes ermöglichte die Lö-fung diefer Aufgabe. Durch lehr große Fenfter an der Seite der Katharinenftraße ift für reichlichen

Di.

sä

mmmz

lilii!

|L:„. ‘ll_

ST-

o ft

'.~2~.

fl

fc*«

ÜjjM:

.1

illps

S»!

Jm

Ft'-L

r*

DnW

mm

STB

fr*: i-.

¹²°) Nach: Deutfche Bauz. 1900, S. 121. m) Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Architekten Dunkel in Bremen.

Bremifche Hypothekenbank in Bremen³²¹). Arch.: Dunkel.

Lichteinfall geforgt, fo daß ein durchaus heller Kaffen- und Arbeitsraum erzielt werden konnte.

Der Haupteingang am U. L. Frauenkirchhof führt durch einen Vorraum geradeaus zum Publikumraum links durch einen Warteraum zu den Direktions-Sprech- und Sitzungszimmern, fo

a,

ES

li

liMSm

.-n

¹

) Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Architekten Haller in Hamburg.

ne) Siehe den Grundriß des I. Obergefchoffes in Fig. 393 (S. 316), fowie Fig. 373 (S. 300), Fig. 384 (S. 308) und

²

) Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Architekten Martens in Berlin. Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

ï»j

-h-h-¹-]-¹

mi

fet ]

Fig. 421.

K'<

•v

TTtŚi

sel

Üiq ES

aLfedaàigMSBEffi

'    ¹ 4 ¹ J! L11-- ■ "■

Hi.

Ii

Ir

ff

HlTpmfL

■

‘à

in i

'iSL

mm

1:250

1    2    3    4- Ä 6    7    8    0    10    11    12    15 U 15™

-4—j—H—[■ —4—| ■ r }    1—|—ł—|—ł—L -J-1—I—j—I—j—I—|—I—|—4— f -1— j—t—j

Reichsbank-Hauptftelle in Hannover. Arch. : Hasak.

daß der Arbeitsraum auch von diefer Seite aus vom Publikum erreicht werden kann. Das Direktionszimmer, an der Ecke gelegen, ermöglicht einen Überblick der Gefamträume durch die Direktoren. An den Arbeitsraum fchließen fich die entfprechenden Trefore, Toiletteräume ufw. an.

Das tiefe Erdgefchoß mit ca. 1,50“ unter Erdgleiche liegendem Fußboden enthält einen großen Trefor, die Wohnung des Hausmeifters und des Pförtners, fowie Räume für die Heizanlage ufw. Im Erdgefchoß befinden fich, wie bereits erwähnt, Bankräume. Die Kontore im I. Ober-gefchoß, mit Eingang und Treppe von der Katharinenftraße find vermietbar, während das II. Ober-gefchoß Beamtenwohnungen enthält.

Das ganze Gebäude, durchaus maffiv und feuerficher gebaut, ift mit Warmwafferheizung, guter Lüftungsanlage und elektrifcher Beleuchtung verfehen. Alle Einrichtungen find nach den neueften Erfahrungen angelegt. Die Faffade, aus Oberkirchener Sandftein, fowie das Innere find im Stil der Frührenaiffance durchgeführt. Das Gebäude mit 412 qm überbauter Fläche und 9686 cbm Rauminhalt hat einen Koftenaufwand von 449000 Mark erfordert, alfo für 1 qm 1090 Mark und für 1 cbm 46,35 Mark, einfchließlich innerer Einrichtung ¹¹⁹).

Fig. 422.

j:E

Das Haus der Bremifchen Hypothekenbank in Bremen, jetzt Neue Sparkaffe (Fig. 420¹²¹), wurde in den Jahren 1895—96 nach den Plänen Dunkel’s am Markt Nr. 14 erbaut und enthält im Erdgefchoß die Gefchäftsräume für die Hypothekenbank, jetzt Neue Sparkaffe, während das I. undfll. Obergefchoß zu Bureaus eingerichtet find. Im Dachgefchoß befindet fich die Wohnung des Haus-meifters.

Mn

Kleider

IEEE

°0

« -—D °n°

P u II łkam

Die Faffade, im Renaiffanceftil mit dem zierlichen, mit Kupfer eirtgedeckten Ecktürmchen, ift in Süntelfand-ftein ausgeführt. Das Dach ift teils in Schiefer auf Schalung, teils in Holzzement hergeftellt. Für die Außentüren und die Fenfter ift Teakholz verwendet.

0IU⁰ [fl

0^0

Dü

Erdgefchoß¹²²).

1:500

10 987654321 0

H-' 1¹1¹1 ' 1¹1¹1111 [ 11

20rt

15

¹⁰

Reichsbank-Hauptftelle in Köln¹²²).

Die Panzerung des Trefors, welcher durch Kellergefchoß und Erdgefchoß reicht, ift mit 80 mm hohen Stahlfchie-nen ausgeführt, welche unmittelbar nebeneinander verlegt find. Die Gefchäftsräume der Bank, fowieToiletten und Flure find durch eine Warmwafferheizung erwärmt

ln den Bureauräumen find Dauerbrandöfen aufgeftellt. — Die Baukoften betragen 92700 Mark.

Vom Gefchäftshaus der Reichsbank-Hauptftelle in Hannover wurde der Grundriß des I. Obergefchoffes bereits in Fig. 395 (S. 317) gegeben; die Faffade, im italienifchen Renaiffanceftil entworfen, ift in Fig. 421 mitgeteilt. Das Gebäude wurde in den Jahren 1894—96 errichtet und zeigt innen einen großen überficht-lichen Bankraum mit guter Platzverteilung.

Bei 3,50 m Achfenweite der Fenfter befinden fich die Pulte immer in der Achfe der Fenfter. Der Mittelraum ift für das Publikum beftimmt. Anfchließend an den Bankraum find Direktorzimmer, Trefor, Raum für Kleider, fowie Aborte angeordnet. Im I. und II. Obergefchoß befinden fich Wohnungen für die beiden Vorftandsbeamten.

Alle Decken find maffiv hergeftellt, die Träger von unten fichtbar gelaffen und mit Stuck-leiften verziert. Die Gewölbe, aus Schwemmfteinen mit Kalkmörtel hergeftellt, find bis 3 cm über dem Scheitel mit Sand befchüttet; darauf ift ein Pflafter aus poröfen Steinen gebracht, welches

S.

S.

•c

♦-

fej

Sili

mi#]

==s

£«E

ŁJjMk i

ij.

i.

Wj

l J.

Î&T:

rI*L

Si

ri

WĘ *;    ' , 'i

Wimf-

ui

wr

Fig- 423.

m+s&

fej

y\

S ÉB

I" śl

IV,

Ł?

! #41’'

Jj

*

sr’i

ii

"gg......".ra; "i..'■v

Ol A I J j

■sssgi

«tir»,,..'

■V

pFF-ąpiiii

Reichsbank-Hauptftelle in Köln. Arch. : Hasak.

dem Parkettboden in Afphalt oder Linoleum auf Zementeftrich als Unterlage dient. Die vorzüglich fchalldämpfende Anordnung koftet 9 Mark für lim.

Bemerkenswert ift die Konftruktion des Hauptgefimfes, deffen Hängeplatte zwifchen die Träger des flachen Holzzementdaches eingefchoben worden ift. Winkelrecht zu diefen Trägern find 1-Eifen für ein flaches Ziegelpflafter verlegt; dasfelbe ift oben mit Zement geputzt und nimmt dann die Holzzementeindeckung auf.

Die Koften für diefen Bau, einfchließlich der Mobiliareinrichtung, belaufen fich auf 500000 Mark.

Schließlich fei noch erwähnt, daß die Bearbeitung der Entwürfe und Einzelheiten durch Hasak unter Oberleitung Emmerich’s erfolgte ¹²³).

Das Gefchäftshaus der Reichsbank-Hauptftelle in Köln (Fig. 422 u. 423 ¹²²) erregt befonderes Intereffe deswegen, weil es durchweg im Sinne der Frühgotik in fehr fchöner Weife durchgeführt ift und als Beifpiel dient, wie fehr auch die Gotik für einen derartigen, nicht kirchlichen Monumentalbau verwendet werden kann. Befonders hingewiefen fei auf die liebevolle Bearbeitung der Ornamente unter Anlehnung an Beifpiele aus dem Pflanzenreiche Deutfchlands. Das Äußere, die Faffade (Fig. 423), aus rotem Maintalfandftein mit etwas Vergoldung und dem hohen Schieferdach mit abfchließendem Kupferkamm, gewährt ein farbenreiches Bild.

Mit der glücklichen Formengebung des Äußeren vereint fich hier der Ausdruck der inneren Einteilung in die unten befindlichen Gefchäftsräume und die in beiden oberen Stockwerken enthaltenen Wohnungen der beiden Vorftandsbeamten.

Das ganze Gefchäft entwickelt fich in dem großen überfichtlichen Saale; das Publikum verkehrt in der Mitte desfelben, eingefchloffen durch hohe Zahl-tifche. An diefen Saal fchließen fich die Zimmer für den Direktor, das Wertgelaß und die Aborte an. Bei den gegebenen Erforderniffen war es natürlich nicht möglich, den Eingang mit den Treppen in die Mitte zu bringen; daher wurde die in Fig. 422 erfichtliche feitliche Anordnung gewählt. Die Fenfter* im Erd-gefchoß find hoch und breit angelegt, um den Kaffie-rern und den Beamten der Buchhalterei, die der Tiefe nach zu dreien an einem Pult fitzen, hellftes Licht zu verfchaffen, felbft für den Fall, daß der Himmel bedeckt ift. Für die oberen Wohnräume find entfprechend kleinere Fenfter angeordnet.

Die Hinterfront ift in Rathenower Ziegelfteinen ausgeführt mit Fenftereinfaffungen aus Sandftein.

Die Säulen im Inneren, welche das gefamte obere Mauerwerk und die Decken tragen, fowi die Treppe find aus Granit von Buchlberg bei Paffau ausgeführt. Die Dachkonftruktion ift ganz aus Eifen hergeftellt, ohne daß diefelbe teurer als Holzwerk zu ftehen kam.

Trotz des Reichtums der Front und der Inneneinrichtung koftet der Bau im ganzen nure 670000 Mark, was einem Betrage von 25 Mark für 1 cbm umbauten Raumes entfpricht, wobei jedoch der Dachraum in Rückficht auf die vier Giebel mitgerechnet ift.

Entworfen und ausgeführt ift der Bau durch Hasak unter Oberleitung Emmerich’s ¹²²).

Das Gefchäftshaus der Weftdeutfchen Vereinsbank in Münfter i. W. (Fig. 424 u. 425¹²⁴) 189g von Grotjan erbaut, liegt mit der großen Front an der Rotenburg, mit der kleineren an der Königftraße. Im Keller- und Erdgefchoß befinden fich die Bankräumlichkeiten, im 1. und II. Obergefchoß, fowie im Dachgefchoß die Wohnungen des Direktors, eines Beamten und eines Boten.

An der Rotenburg liegt am Ende des Grundftücks der Eingang zur Bank und zu den Wohnungen. Vom Eingang im Erdgefchoß betritt man den Publikumraum, hinter welchem fich an der Straßenfeite die Kaffe nebft großem Bureau und in Verbindung mit diefen Räumen an der

Fig. 424.

Hol

TT“)

■Hl

g/Eing.

lizźil

Po

PUllkua

Kasse

Erdgefchoß.

Weftdeutfche Vereinsbank in Münfter i. W.¹²⁴).

Vöoo W. Gr.

¹²³) Unter Benutzung von: Zeitfchr. f. Arch. u. Ing., Heftausg., 1898, S. 321. m) Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Architekten Grotjan in Hamburg.

Hoffeite das Konferenz-, Direktions- und Sprechzimmer, fowie ferner eine Kleiderablage für das Bureau-perfonal mit einer hierüber im Zwifchengefchoß liegenden Toilette befinden. Vom großen Bureau führt eine Treppe in die im Keller angeordneten Bankräumlichkeiten, als Trefor, Kundenzimmer und Aktenraum. Unter der Haupttreppe ift außerdem eine zweite Treppe angeordnet, über die man in die im übrigen Teile des Kellers befindlichen Heizungs- und Kohlenräume gelangt.

Das I. Obergefchoß enthält die Wohnräume des Direktors, welche fich durch Hinzuziehung eines Teiles des II. Obergefchoffes und des Dachgefchoffes, in welchem die Schlaf-, Bade- und

Fig. 425.

•-ki & »OH

4-

! ¥ î

mt

eplpll

UM

.iMib

Sg?

.0

. . iBirÄj

węm.

J

—T—

2§s

sus

T~

a_

"rr. Y\x

1u:)/NU

am:

m

O:

nt

... *"

SS

t—

i.

_4-

SiS

Weftdeutfche Vereinsbank in Münfter i. W.

V250 w. Gr.

Arch. : Grotjan.

ein Archiv-

Fremdenzimmer liegen, erweitert. Im II. Obergefchoß befinden fich überdies die Wohnräume der Beamten, welche fich auch nach dem Dachgefchoß erftrecken, in dem die Schlafräume liegen. Im Dachgefchoß find noch eine kleine Botenwohnung, im Dachboden eine Wafchküche raum, fowie Bodenräume angeordnet.

verfehen und in

Durch eine Warmwafferheizungsanlage nebft Lüftungseinrichtung werden die Bankräumlichkeiten erwärmt und gelüftet. Das Gebäude ift durchweg, mit maffiven Decken monumentaler Weife hergeftellt. Es hat ca. 250000 Mark gekoftet 124).

Das Gefchäftshaus der Filiale der Bank für Handel und Induftrie in Frankfurt a. M. (Arch.: Neher; Fig. 426—42g¹²⁵), auf einem fpitzwinkeligen Grund-

>2:1

:*m

Fig. 426.

s.

fi

■V

fm:

lii

~T-

i / C.

/ ,V.L

fräj

Ul r zl

■B1Î111 ] t

o"

vV

I*'

Fig. 427.

v'

\v'

o°

•i¹

'C-

■>,

6 r o s s e e-Watt e r a 11

»•*

Var t ei um

Accepte

Iffeïm-r-ev.

Viriaile

Pfänner

Vnliilstil t

Vu mm

IIXiktei-Ycit.

Itate

lÉÉ

Erdgefchoß.

1: 5ÖÖ

10 987654321 0

H-H-H-H «l» h M»M

10

15

20*

Filiale der Bank für Handel

o

11

Fig. 428.

sJTTT

■

p i

s:

-

* '~?Z\ r-'-^ZS

.

s,,—

i—

Lj

_ :

?

-i

____

±.

;gT"l

L

tls

iża

Großer Warteraum.

Fig. 426.

t %

\ %

V0

<•

*-r

c.

C*

%

r*

V4

W-

A'

s^

Sitzunss-Sail

J*

V a r z

S j r e cJi z i jd Sekretariat- U i r e k t i n

,^v

ÆÊ

r

I. Obergefchoß.

Arch.: Neher.

und Induftrie in Frankfurt a. M.¹²⁵).

ftück (Ecke Neue Mainzer- und Junghofftraße) erbaut, enthält in der Mitte einen in Form eines Siebenecks gebildeten Publikumraum. Dadurch wurde eine regelmäßige Grundform für die Gefchäftsräume ermöglicht. In einem unregelmäßigen Raum der fpitzen Ecke wurden Trefore angelegt.

Im hohen Untergefchoß liegt der Haupttrefor mit Arbeitsräumen für die Selbftverwaltung, nach amerikanifchem Syftem eingerichtet; ferner befinden fich hier einige Dienerwohnungen und Archive. Zwei bequeme Wohnungen für die Direktoren find im II. Obergefchoß angeordnet.

Die überbaute Fläche beträgt 1212 qm, und die Baukoften, einfchließlich des Mobiliars und der Beleuchtungskörper, betragen 853000 Mark. Die Ausführung der monumentalen Fal'faden erfolgte in grünlichem Maintaler Sandftein.

Im Bankhaufe B. H. Goldschmidt in Frankfurt a. M. (Arch.: Mylius & Bluntschli; Fig. 430 u. 431¹) ift befonders hervorzuheben, daß die Bankräume nicht, wie fonft meift, im Erdgefchoß, fondern im I. Obergefchoß liegen, gruppiert

Fig. 430.

Dg 431-

iN*

&•

Packcaum

•x':>

Ausläufer

Bnchhaltnug

Cf/

Obergefchoß.

Erdgefchoß.

1:500

10 9 8 7

H+H

10

15

20»

Bankhaus B. H. Goldschmidt in Frankfurt a. M.¹).

Arch. : Mylius & Bluntschli.

um einen regelmäßigen, unten fechseckigen, oben kreisförmigen Hof in der Mitte des fpitzwinkeligen Grundriffes. Durch eine fehr bequeme Treppenanlage, welche von der Kaiferftraße zugänglich ift, gelangt man in das Bankgefchäft und in die im II. Obergefchoß befindlichen Wohnungen des Bankinhabers. Im Erdgefchoß find vermietbare Gefchäftsräume eingerichtet¹).

Für den Bau der Frankfurter Bank in Frankfurt a. M. (Fig. 432 u. 433 ²) wurde im Jahre 1887 ein Wettbewerb ausgefchrieben, bei dem der zur Ausführung angenommene Plan Ritter's den zweiten Preis erhielt (ein erfter Preis wurde nicht erteilt).

Die Bebauung des Grundftücks war durch die Servitutsbeftimmungen, fowohl nach Form, als auch in bezug auf Tiefe der beiden Flügel genau begrenzt, ebenfo die Gebäudehöhe mit 17 m Da die Rückfaffaden nach dem großen Garten und der Promenade, im Gegenfatz zu den beiden Hauptfaffaden, das befte Licht boten, empfahl es fich, die Flaupträume an die Rückfaffaden, die Haupttreppe und die Hauptgewölbe an die nur 9“ breite Neue Mainzer Straße zu legen.

Der Gebäudeflügel an der Junghofftraße enthält im Erdgefchoß und I. Obergefchoß je einen großen Schalterraum. Die Schalterräume empfangen ihr Licht von drei Seiten und zeichnen fich trotz ihrer großen Tiefe durch vorzügliche Beleuchtung aus. Den Hauptzweig der Bank bildet

die Verwaltung offener Depofiten, und deshalb nehmen die Gewölbe für die Aufbewahrung der-felben einen verhältnismäßig großen Räum ein. Die Direktion der Bank verlangte ganz ausdrücklich, daß ihre Räume unmittelbar an das Hauptgewölbe anfchließen und daß namentlich der ganze Verkehr der Beamten von den Schaltern nach den Gewölben durch die Direktionsräume führen follte, um dadurch eine genaue Kontrolle ausüben zu können.

Fig. 432.

Obergefchoß.

W4

o-

X.

Sclialtei-Rant

Pf

Toi],

¹ f » r t g ! r BI

u-

Fig. 433-

jar

raj

Erdgefchoß.

IT «

I e »i i h

1VX-S6

Bateau

ES

UM

O-

V’cr waitün

Schalter-Rain

Drei Dienfttreppen dienen dem inneren Verkehr. Im II. Obergefchoß waren außer dem großen Generalverfammlungsfaal, welcher alle Jahre nur einmal benutzt wird, ur-fprünglich für Beamte zwei Wohnungen vorge-fehen. Von diefen ift in-zwifchen die eine bereits zu Bankzwecken herangezogen worden.

Die Straßenfaffaden find maffiv in weißem Burgpreppacher Sandftein, die Rückfaffaden in hellem Sandftein in Verbindung mit hellem Hain-ftädter Verblendftein ausgeführt.

WS

]=IEE31E5EI1E

SlînnlU

B ure au

1:500

10

10

15

20**

Frankfurter Bank in Frankfurt a. M.¹²⁷). Arch.: Ritter.

Tr'

Sämtliche Decken find maffiv zwifchenEifen-trägern hergeftellt. Die Wände, Decken und Fußböden der Gewölbe find aus harten Gehefpitzer Klinkern mit Zementmörtel ausgeführt und außerdem mit Panzerung verteilen.

Die Depotgewölbe

befitzen fämtlich befondere Lüftungsanlagen. Die Luft wird im Winter vorgewärmt, im 'Sommer abgekühlt, mittels elektrifch betriebener Ventilatoren eingeführt, bezw. abgefaugt.

Fertiggestellt wurde das Gebäude im Jahre 1891.

Der ftattliche, von der Promenaden- zur Theatinerftraße reichende Neubau der Bayrifchen Hypotheken- und Wechfelbank in München (Arch.: Schmidt; (fiehe die nebenftehende Tafel XI und Fig. 43412S) wurde 1895—98 aufgeführt. Das Gefamtgrundftück ift 5651 ira groß, wovon 4706q™ überbaut find.

Die Innenräume gruppieren fich um fechs Höfe von verfchiedener Größe; der große, in Hg- 434 dargeftellte Kaffenhof hat 438qm Grundfläche; durch diefe Anordnung konnte den Arbeits-fälen meift Doppellicht zugeführt werden.

Das Gebäude ift durchgängig maffiv hergeftellt; die Fronten find in feinkörnigem Sandftein aus Burgpreppach ausgeführt.

Im Untergefchoß befinden fich Wohnungen für Hausmeifter und Mafchiniften, die umfangreiche Regiftratur des Hypothekengefchäfts, die Mafchinenanlagen, fowie die großen Trefore mit den entfprechenden Nebenräumen.

Das Erdgefchoß (fiehe die nebenftehende Tafel) enthält die Veftibüle, Kaffenhöfe und die dazu gehörigen Arbeitsränme für Direktion und Beamte, das I. Obergefchoß Arbeitsfäle und Direktionszimmer. Ein größerer Saal für Generalverfammlungen und eine Bibliothek befinden fich im II. Obergefchoß. Im Dachgefchoß find noch benutzbare Referveräume vorgefehen.

Für die Beleuchtung find 2500 Lampen berechnet, der elektrifche Strom hierfür wird durch vier Dynamomafchinen erzeugt, welche mit vier ftehenden Compound-Dampfmafchinen von je 70 Pferdeftärken verkuppelt find; die Akkumulatorbatterie enthält 60 Elemente. Ebenfo ausgebildet ift die Heizungs- und Lüftungsanlage, letztere mit fieben Ventilatoren, welche eine ftündliche Lufterneuerung der ganzen Innenräume ermöglichen. Zur Heizung des Gebäudes mit Warmwaffer-niederdruck- und Dampfheizung dienen fieben liegende Koksfchüttkeffel von je 37 qm Heizfläche. Eine hydraulifch elektrifche Zentralanlage zum Betrieb der an verfchiedenen Stellen des Haufes befindlichen Mafchinen für Perfonen-, Akten- uud Scheckaufzüge ift ebenfalls im Untergefchoß angeordnet.

Die Treforanlage ift von Beobachtungsgängen umgeben und bildet einen allfeitig ifolierten Panzerkaften von 28,00 m Länge, 26,00 m Breite und 2,90 m lichter Höhe. Wände, Decken und Fußböden find in Quarzbeton hergeftellt mit einer Stahlpanzerung aus 14 cm hohen, bei den Decken dicht aneinander gelegten Stahlfchienen, verfehen.

Ein größerer Hauptraum ift zur Aufnahme der offenen Depots und der eigenen Werte der Bank beftimmt. Sodann find weitere Räume für die gefchloffenen Depots und Safes vorhanden ; in Verbindung damit befindet fich ein großer Raum mit Kabinen für das Publikum zur Hantierung mit feinen Werten.

Nach der Theatinerftraße zu und in Verbindung mit dem Kaffenhof ift die kaufmännifche Abteilung gelegen. Der große Kaffenhof ift 32 m lang, 14m breit und 17 m hoch. Die Wände, in Pfeilerftellungen von 7 m Achfenweite aufgelöft, zeigen über dunklem Marmorfockel in hellem An-ftrich gehaltene Pilafterftellungen und eine weit ausladende Hohlkehle als Übergang zu der in Kathedralglas hergeftellten Decke, welche, mäßig mit Malereien verfehen, reichlichen Lichteinfall zuläßt. Die Ausftattung der Kaffenhöfe und der Arbeitsräume ift in Eichenholz ausgeführt. Ein befonderes Sprechzimmer und Schalter für offene und gefchloffene Depots find an diefem Kaffen-hofe angeordnet. Nach der Theatinerftraße zu find die Räume für die Effektenkaffe, fodann Vorzimmer und Direktionsbureau der Depotabteilung gelegen.

Zugänglich ift das Erdgefchoß von der Theatinerftraße aus durch ein geräumiges Veftibül, mit eingebauter zweiarmiger Treppe, in feinem Kalkftein ausgeführt. An das Veftibül fchließt fich das Haupttreppenhaus und an diefes der große Kaffenhof an.

Ähnlich wie an der Theatinerftraße ift die Veftibülanlage an der Promenadenftraße mit dem kleinen Kaffenhöfe des Hypothekengefchäfts. Es ift alfo ein unmittelbarer Verkehr des Publikums von der Promenaden- und Theatinerftraße ermöglicht.

Neben den beiden Haupttreppen vermitteln fechs innere Gefchäftstreppen den Verkehr der Beamten; ferner ift noch eine befondere Treppe für die Wohnung des Hausverwalters vorgefehen.

Die Baukoften haben für 1 qm überbauter Fläche 901 Mark und für 1 cbm umbauten Raumes 46,76 Mark betragen.

Der Hauptgedanke der Grundrißlöfung beim Gefchäftshaus der Bayrifchen Handelsbank in München (Arch.: Schmidt; Fig. 435¹²⁹) ift, den Kaffenhof in die Mitte des Haufes zu legen und zu den Schaltern des Kaffenhofes, entfprechend

12S) Nach: Zeitfchr. f. Arch. u. Ing., Heftausg., 1898, S. 321. Nach Originalzeichnung. Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Architekten Schmidt in Berlin.

Arch.:

Schmidt.

Verfugh.

R'anOrief-,,

lucllaUnugi

Vorsteher

ïïyjotleken-

Sekretariat

Tf-

Kleileiail

1 ïnH

ï f ajiilïri e f-Bii cMialtnng

Hy_p otheken-Anmel 4e-Bureau

ïïyj) otleken-Kassa

Hy po t h. e k e Ji - Registratur

Aic hiv

Offenes

Depot

WyWÿO<

Sprechz

JUD .

EftCIiD

n_a

Bureau

Eur ci gang

[_?■ yn—

Durchgang

il

Verfiig"b.

.pu

■ai* l

Exj e lition

Ixj e iiti on

Kaujt-Xassa

JO

Œfc

R a u j) t

Kassa

JE«-

Erdgefchoß.

ił

Rur

1 f a 11 r t

B - il :

fU/A

_g_

b iiBit or

CH

I uh li l um

sllj

ll C 1

Maschine!

Kucie

Meister-

Kam.

Weflstätte

Kolie

Kojitrolle-Saig

Wohnung^

Registratur

Registratur

Kohle

b u u -9

I l ftyung s

1f tung sb

Trésor

AulJla g e.

Anlage

f=i

Safes — Beposit

!as ■ hin e n

H a u s-

le g i s t r a t u r

Aliumilatoreu

fl ■

Trésor-

Meist e r-

r.

Kontrolle— Rang

Woluuug.

Kii e 1 e

Bai

Untergefchoß.

Bayrifche Hypotheken- und Wechfelbank in München.

Tafel XI zu S. 348.

sj r e clz.

If f e Kt El-

Xa s s a

lT

S--

li 500

Arieit s-Tr e s o r

Kl e i e r-

ail aie n

C-eschloss eue Depots

oO D

O D

p|

D|

den vorhandenen Bank- und Hypothekenabteilungen des Gefchäfts, zwei gefon-derte Haupteingänge von den bezüglichen Ecken des an drei Seiten freiftehen-den Gebäudes anzuordnen.

wsöis.

Pi

;v

aEW

swjjkfi m

Bf

WM

! H

fsM

L//

«UP.'

BKS

a • -/y

rj

NT

■V /

\\

? a;

Fig. 434-

*A- ,

's.

*$►-*

Ægi

ir

>A

OTWP

-v' èi~ j

r-

Ij

ÆÊ '

m

I#

m

m

nrfl

Î^WWilN i

|%#

••

Großer Kaffenfaal in der Bayrifchen Hypotheken- und Wechfelbank in München³²⁸).

Arch.: Schmidt.

*ssyK?ï

■Vil

SRA

Unter dem Kaffenhof find die Trefore angelegt mit Zugang von der Ecke der Maffeiftraße her. Neben dem zwei Stockwerke hohen Kaffenhofe liegt unmittelbar angrenzend der Wirtfchafts-hof, fo daß eine feitliche Lüftung des Kaffenhofes ermöglicht werden kann.

Die Gefamtgrundfläche beträgt 1987 am, die überbaute Fläche, einfchließlich des Kaffenhofes, 1907 qm; fonach kommen auf 1 am Baufläche an Baukoften 8oo Mark¹²⁸) u. 12S)).

Arch.: Schmidt

li

H y p o t k e k e u-

Registratur.

Buckkaltung.

K y p o t k e k e jl-

<?

/t

IIH

S p r e c kz.

(U

Il «HJHÏA ||    ^

Hyp otkekeu-Kasse

&s

\%

F#

s?

& e s c kl. u. OI f.

Depots .

y^3\

Fig. 435-

Kiup t kas s e .

D ep ot-BucTi lua 11 u ä g. Hypotkexen-Anm elle-Bure au

E i i e kt e n-Xa. s s e .

Sp re ckz.

E f f e kt e n-Buckkalt uu ç

Bayrifche Handelsbank in München¹²⁹).

Erdgefchoß

<$>

Cliek-Verkekr /

KI e i 1 e r 11) 1.

l>

-I

//

Reserve

Ko t r e sp on lenz

K l e i i e r a 1) 1.

t-

1:300

1    2    3    4    5    ©    7    8    8    10 11    12    13 14    15m

■j-H-m-H-m i■■ i * 111 > n h-i ■ i i i

Der Erweiterungsbau des früheren Königl. Bankgebäudes in München von Prof. Albert Schmidt, Architekt, deffen Raumverteilung der Grundriß zeigt (Fig.

ii

rv-.

non

i\wy

<£

^HAUUUSO]

iWJ

1 ca.

io»

Ira o

HASStNO'

raum

=Ti

Itmnrffi ” imŁ o#

rPH^i

ii

LSi

iii

sra.....s

pqsra

Sili

ftï T

%r

A,»

E?

.1    ; a ■ Y.

• |*i    !    !.«•»

;,! p rt

\ h §f-

Miii

mmh

■Mp

fcä

j; a J ł~—.——_.—______

\Jn- é ■    i-,,i . 3    :

!j

Fig. 4363t. 437-

BANKGESCHOSS.

ii

i!

lfv pH

ra 5 s

_ TT

A-

'VI

il £fcb

llool

X/

Vifir

,$i

31

Ul

W44|

Erweiterungsbau der früher Kgl. Bank in München¹³⁰).

r^Si

■ I

i'

IIS-T#

\mL4%

>Ai

Fo

y-

=ts

ERDGESCHOSS.

UT/j’flfrb

te>lł

III

/4

lir¹

436—440¹³⁰) wurde in den Jahren 1893 und 94 auf einem Eckgelände der Promenaden- und der Prannerftraße errichtet. Das frühere Gebäude mit etwa 800 reichte

nicht mehr aus und fo mußte der Erweiterungsbau in einem folchen Umfange vorgenommen werden, daß auch die Räume der Zentral-Staatskaffe Unterkunft finden konnten. Durch Ankauf von Grundftücken ergab fich eine Bauftelle, die an drei Seiten von Straßenzügen umgeben war und damit für die Entfaltung der Räume die günftigften Verhältniffe darbot. Die Hauptanficht entwickelt fich an der Promenadenftraße, während der, der Zentralkaffe zugewiefene Gebäudeteil fich an der Salvatorftraße entwickelt.

Fig. 438.

«t#

if:

:#v. ».

ÉSWimm*

lU-

sn\

ÜK11I

Wêê.

<WK:

25

ÈiiflMfe

IIP :»

W '

^ i

! pMf

Ł i*    AaMrttmu* ¹

Jtmttömssemmmmm

Früher Kgl. Bank in München ¹³⁰).

Der Architekt war nun vor die nicht leichte Aufgabe geftellt, das alte Bankgebäude in eine organifche Verbindung mit dem Neubau zu bringen und für eine gefunde Entwicklung der ganzen Bauanlage, für ergiebige Befchaffung von Luft und Licht, insbefondere für die Arbeitsräume zu forgen. So ergab fich die Anlage des Haupteinganges an der Promenadenftraße und fomit eine glückliche Löfung in der Verbindung des alten Gebäudes mit dem Neubau, wie aus den Grundriffen Fig. 436 u. 437 erfehen werden kann.

Der alte Schalterraum wurde von feinen Einbauten befreit. Zwifchen dem alten und neuen Schalterhof wurde darauf durch Auswechfelung und Einziehung der gleichen Säulen-Monolithe, wie fie den neuen Schalterhof umgeben, durch eine zweiteilige Säulenftellung ein Veftibül ge-fchaffen, welches die Verbindung zwifchen dem alten Haufe und den neuen Teilen vermittelt und von einer Vorhalle zugänglich ift, die dem Haupteingang vorgelagert wurde.

Der bisherige Haupteingang an der Ecke der Pranner- und Promenadenftraße und das an-fchließende Veftibül wurden in wertvolle Arbeitsräume umgewandelt, die mit dem neuen Schalterhof des alten Teiles in unmittelbarer Verbindung ftehen.

Durch die Anlage des Haupteinganges (Fig. 438) an der Promenadenftraße mußten die Räume des Altbaues eine Befchränkung erleiden. Die bedeutenderen Räume erhielten eine neue Ausftattung, fo das Zimmer des erften Vorftandes: Kaffettendecke mit hohem Konfolenfries und Wandvertäfelung und der Sitzungsfaal im I. Obergefchoß: Kaffettendecke, Pilafterteilung und Stoff-befpannung der Wände. Zur Erreichung einer harmonifchen Farbenwirkung in diefen Räumen zwifchen weißer Stuckdecke, graugrüner und tiefroter Stoffbefpannung wurde zu den Friefen der Türen, Täfelungen und der Kaffettendecke tiefgebeiztes Eichenholz, zu den Füllungen das Holz

Fig. 439-

L /V 4L

IB

c; •

Ü-

o-r*

-a-1

4°

TRESORGESCHOSS.

ICMii

VORTRESOF

il

v$S

Kontoilgang

TRESOR F. DEPOTS

U. D. HINTERLEG.-ST.

SAFES - TRESOR

[r

VORjÙUM

Tr

Fekt.

eso^

VOi

Ka.

Magd

Z.

Z.

KilSHSC

Pfl

ani

ĄUM

iił2R-

- o]

iuW

kubrW"

bebbirh-

REPÔNÆRT^~

REGISTRATUR

VQRR.

IT

Gard.

|l Ourch^ahrt

Herren I I Qamen U&ard. rfflniÆ ,._a5ŁCr

Kontroli gang

KAU

! PT-TRESOR Ft)R OfFENF DEPOTS

crri

Lg

ar

V0?B

AUM-

ARBEITjj- TRESOR !

⁼t!

il

Jo

jPfortr

VESTIBÜL,

Früher Kgl. Bank in München¹³⁰).

der deutfchen Efche und zu den Pilaftern des Sitzungsfaales das Holz der ungarifchen Efche verwendet.

Unter den Podeften der Treppen findet rechts der Zugang zum neuen großen, links zum alten Trefor mit den Arbeitsräumen ftatt. Der neue ftattliche Trefor liegt unter dem Schalterhof des Neubaues, flankiert von den Arbeitsräumen, an den Hoffeiten von den umfangreichen Räumen für Garderoben und Aborte. Die neue Treforanlage (Fig. 439) ift durch einen Vorraum mit der alten verbunden.

Im Bankgefchoß fchließt an das Veftibül mit Treppen eine Vorhalle an, von hier aus findet durch zwei große Öffnungen zwifchen den Säulen an der Langfeite der Eintritt in den großen Schalterhof, durch eine dritte in den alten ftatt.

Nach dem Zufammenfchluß beider Bauteile ftehen die Arbeitsräume im Bankgefchoß ringsum auf dem großen Gelände auf 3 Seiten in unmittelbarer Verbindung, auf der vierten Seite find fie lediglich unterbrochen durch das Veftibül mit der Haupttreppe.

23

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

In der Salvatorftraße ift der Gebäudeteil mit der Zentral-Staatskaffe von dem Bankgebäude durch einen Hof von Nord und Süd getrennt. Diefer erweitert fich parallel der Salvatorftraße nach Weften über dem Erdgefchoß, in welchem an diefer Stelle der Oberlichtfaal für das Zahlamt liegt, bis zum Querbau an der Grenze und wird von dem Gebäude auf drei Seiten hufeifenförmig umfaßt, wodurch die beiden Höfe in eine Lichtquelle zufammentreten.

In füdlicher Richtung tritt als weitere Lichtquelle der große Hof im unmittelbar benachbarten Graf-Preyfing-Palais hinzu.

Der Zugang zum Erdgefchoß findet von einem Veftibül, welches zugleich die Durchfahrt zum Hofe aufnimmt, ftatt.

Fig. 440.

TI

1.0BERGESCHOSS.

Holz

Magli V*

* KÜCHt 55

Gard.u

Z.

z.

Z.

VORPG

¥■

terrasse I

k Gar

CI-±

REG1STRAT. !

'-=&

C=T3

He

VORPLATZ!

fłułrs.

RE.G1STRAT.

V0RPL.

KÜCHt

|H

Spk.

TELEPHON.a ZENTR. S

P Gard.,

.Si

HjjS

SCHftiBM.

V0RPL.

Ks

VORPLATZ

Gard. I Dienstbot.

Gerah

VORPLATZ

ÎKUND.-

y

rnz

)RZ. /

ir::--T

rij':

\r"T

SALON

Ł,

sm.

w o H N lu N G

20

10

Früher Kgl. Bank in München¹³⁰).

Um den Lichthof des Zahlamts gruppieren fich weitere Räume: die Vorftandszimmer ufw. an der Straßenfront, die übrigen unter den Schenkeln des Hufeifens gegen die Höfe. Zwifchen dem Oberlichthof des Zahlamts und den Bureaus an der Straßenfront liegt der große Warteraum welcher unmittelbares Licht vom Hof und durch die Glasabfchlüffe nach dem Oberlichthof

empfängt.

Unter dem Lichthof des Zahlamts find im Sockelgefchoß ein Trefor, an der Straßenfront Kaffengewölbe und Regiftratur, und nach dem Hof des Nachbargrundftücks die Hausmeifter-wohnung für die ganze Bauanlage angeordnet.

Im I. Obergefchoß (Fig. 440) des neuen und alten Bankgebäudes ift Vorforge zur Aufnahme von Bureaus getroffen, im II. Obergefchoß liegen Wohnungen für den Bankvorftand und erfte Beamte, in den Hofflügeln für die Bankdiener. Im Seitenbau find im I. und II. Obergefchoß gleichfalls Wohnungen angelegt.

Die äußere Architektur der Baugruppe war durch den Anfchluß an das begehende Bankgebäude feftgelegt und wurde in gleichem Geifte fortgeführt.

EXPEDITION

fà

wm

I'

Garderobe

p—4j—

ÜT

-a

ÆjJ

Fig. 441.

EXPEDITION

au¹

ii

1 ta

^"MIETBARE

iSj

TOU

e*«K-‘

QOOOOOOQOOO 1    J««™.«™«.    „

hOT00”° LoEMlflÊnS

°m°

VlJĘ:

My

I. Obergefchoß.

Fig. 442.

20*8

w,

15

o a_.

SE

i'

rHOF^P

CASSENHOf

O-

U

vERNlfT8AR£

10

CONSULAT

fP"g

r* —

àmê

Uil

ÏI

— ’ VESTIBULE

<L ><v--L

; "msr e

a l.

i*

■ ) O?

WECHSEL-CASSl

rfri

JOH ANlt-STRASSE '

Erdgefchoß.

Fig. 443-

WÀRMEKANMER

LUFTKOHLRAUM

WÄCHTERGANG

DIRECTOR-

ZIMMER

3ri

RÄUME MË

ÆJ

1:500

10 987654321 0

ff

r::::

STAHLKAMMER.

C#

¹ HEIZRAUN

VESTIBULE

GASMOT IR.

PUBLIKUMS

KOHLENKELLER

!>

rrffci

ii

l.®

"i¹

Untergefchoß.

Dresdner Bank in Dresden¹³¹ ).

Arch.: Sommerschuh & Rumpel.

Die Verlegung des Haupteinganges in die Mitte der Faffade an der Promenadenftraße hatte hier die Bildung eines giebelgekrönten Rifalits zur Folge. Bei diefem geht im Sockel- wie im Erdgefchoß die Boffenquaderung durch, während die Obergefchoffe eine Dreiviertelfäulen-Gliede-rung erhalten haben, die einen Giebel mit reichem Figurenfchmuck trägt. Durch figürlichen Schmuck find auch die Verdachungen der Fenfteröffnungen zwifchen den Säulen ausgezeichnet worden, alles aus Kronacher Sandftein hergeftellt, nur an der Faffade nach der Salvatorftraße kam auch Putz zur Anwendung.

Der künftlerifche Schmuck im Innern erftreckt fich auf einige repräfentative Räume, die dem gefchäftlichen Verkehr dienen, fowie der würdigen Vertretung der Bank, befonders auf das Vefti-bül mit Haupttreppe, auf den Schalterhof, auf Veftibül und Durchfahrt und die Warteräume. Ver-fchiedene Marmorarten beleben mit ihren Farbentönen die Räume und erfte Künftler beteiligten fich an der künftlerifchen Ausfchmückung, fo daß hier ein Bankgebäude technifch und formvollendet gleich bedeutend, erftand. Die Bauzeit von 2V2 Jahren muß in Anbetracht der Schwierigkeiten als fehr kurz bezeichnet werden, wie überhaupt der ganze Bau für die Leiftungsfähigkeit des leitenden Architekten das befte Zeugnis ablegt.

Das Gefchäftshaus der Dresdner Bank in Dresden (Fig. 441—443¹³¹) ift nach dem Entwurf von Sommerschuh & Rumpel 1895—97 an der König-Johann-Straße zwifchen Galerieftraße und Schuhmachergaffe erbaut worden.

Fig. 444.

Fig- 445-

fwtOw ¹

leg ray

jSchreib masch

Im Untergefchoß (Fig. 443) mit einer lichten Höhe von 4 m befindet fich außer dem Haupttrefor der Bank eine Stahlkammer, d. h. ein zum Gebrauch des Publikums beftimmter Trefor, in dem vorläufig 1200 Safes untergebracht find. Umgeben von einem Wärtergang ift die Treforanlage von den anderen Gebäudeteilen voll-ftändig abgefondert. Durch drei hintereinander liegende Türen, deren Flügel je 60 Zentner wiegen, ift beim Schluß derfelben der Treforraum vollftändig von der Außenwelt abgefchloffen, nicht einmal mit einer elektrifchen Leitung verbunden; denn erft durch die geöffnete Tür wird die elektrifche Leitung wieder hergeftellt. Die Kon-ftruktion des Treforraumes ift in Fig.

391 (S. 314) dargeftellt. An der Außenfeite der Stahlkammer, nach der Straße zu, liegt ein geräumiger Lefe- und Aufenthaltsraum mit Kabinen zum Zwecke ungeftörten Arbeitens. Ferner befinden fich im Keller die Anlagen für Heizung, Beleuchtung und elektrifches Licht, fowie Einrichtungen für die Sommerlüftung mit Kühlvorrichtung durch die Wafferleitung; indes führt ein befonderer Zugang zu diefen Räumen.

Das Erdgefchoß (Fig. 442) enthält den geräumigen Kaffenhof, eine durch zwei Gefchoffe reichende, mit Säulen und Bogen umzogene Halle, an der fämtliche Kaffenftellen liegen. An den Straßenfeiten find untergebracht: die große Wechfelftube, die Effektenkaffe, ein Lefezimmer für die Bankkunden, größere und kleinere Sprechzimmer ufw.

Eine marmorne Treppenanlage mit fchönem Geländer aus Schmiedeeifen führt nach dem I. Obergefchoß (Fig. 441), wo ein Gang um den Deckenlichtfaal den Zugang zum Zentralbureau,. Sekretariat, Direktionszimmer, Sitzungsfaal, zu den Erholungs-, Vor- und Sprechzimmern bildet. Hier find auch das Korrefpondenzbureau und die beiden Fernfprechzentralen untergebracht.

Im II. Obergefchoß nimmt die Buchhalterei den größten Teil der Straßenfront in Anfpruch; auch eine Beamtenwohnung ift hier vorhanden.

OüO

Lü

li

PüH i ku a

II

II

ti

1° IHLOUUL

i »____

Kommission ■ ^

io

c> °

ypvuiet.

Ç^Direktor

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

1:500

«0 9 8 T

H+H

0 9 0 3 2 10

M'M+H+H-

10

19

20“

Sächfifche Handelsbank in Dresden ¹³²).

m) Nach: Süddeutfche Bauz. 1897, S. 274 — und: Zeitfchr. f. Arch. u. Ing. 1898, Heftausg., S. 1. i32) Nach freundlichen Mitteilungen der Herren Architekten Schilling & Gräbner in Dresden — und: Deutfche Bauz. 1Q01. S. 1.

Durch eine eigenartige Ausnutzung des hinter dem Hauptgefims und der Attika gelegenen Dachraumes, mit eifernen Bindern und Kupferdeckung, ift es gelungen, noch ein III. Obergefchoß für Archivzwecke zu fchaffen (fiehe Fig. 392, S. 315), obgleich das Gebäude fich nach außen nur als im ganzen dreigefchoffig darftellt.

Die innere Einrichtung ift gefchmackvoll und gediegen aus Teakholz oder Mahagoni her-geftellt. Die eifernen Säulen find mit Stuckmarmor bekleidet und mit vergoldeten Kapitellen ge-fchmückt. Drei Rohrpoftftationen, Fernfprecher in jedem Zimmer, Briefaufzüge und verfchiedene Nebentreppen dienen dem inneren Verkehr in zweckmäßiger Weife.

Fig. 446.

'ù;

¹

) Nach: Neubauten zu Frankfurt a. M. Frankfurt a. M. 187g ff. Bl. 4, 7.

²

12?) Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Architekten Ritter in Frankfurt a. M.

11

LS

Ui si

1 LU

lis.

u|

i.

I m Mi M vä

MÈm

Hf

U'

jiïiïïii jii

11

»I

■r1

I 4

PH

wm

mTilai

Will:!:

ÿggjfr • ' .. . MBB*.    ^!

.. A .....—

■>u 1

m

il

Roftocker Bank in Roftock¹³³).

Arch.: Paul Korff.

Für die Außenfeite des Gebäudes wurde Florentiner Palaftftil gewählt. In fchlefifchem und fächfifchem Sandftein ausgeführt, bilden die großen Maßverhältniffe der Fronten einen wohltuenden Gegenfatz gegenüber den mehr auf malerifche Wirkung berechneten Fronten der umliegenden Bauten.

Unter dem 1,25m ausladenden Hauptgefims zieht fich ein fchöner Figurenfries mit Putten, Ranken und Wappenfchildern hin. Die Bauausführung hatte mit viel Schwierigkeiten zu kämpfen. Bemerkenswert ift die Gründung des Baues auf einer 26 m breiten und 50™ langen Betonplatte, die unterhalb der Stahlkammern nicht nur auf 1,50™ Dicke gebracht, fondern auch noch mit eingelegten Eifenfchienen dicht durchfetzt wurde. Ungeachtet aller Schwierigkeiten wurde der Bau in einer Bauzeit von 2% Jahren fertiggeftellt.

Das Gefchäftshaus der Sächfifchen Handelsbank in Dresden (Arch.: Schilling & Gräbner, Fig. 444 u.445¹³'²), welches zu den meift in den überlieferten

Architekturformen ausgeführten Bankgebäuden in einen gewiffen Gegenfatz tritt, ift als ein Ausdruck der neuzeitlichen Kunftbeftrebungen bezüglich der Bankgebäude zu betrachten.

Wegen der fehr geringen Frontabmeffungen wurden für die Faffaden, um fich gegen die umliegenden Monumentalbauten zu behaupten, wuchtige Architekturformen ohne Abdeckgefims gewählt. Die Quadern find nicht, wie fonft üblich, mit Hilfe des Hammers boffiert, fondern gefprengt.

Die Anordnung der Räume ift eine überfichtliche; befonders der mittlere, faft quadratifche Deckenlichtraum (fiehe Fig. 36g, S. 297) fpendet für beide Stockwerke eine große Lichtfülle. Ge-fimfe, welche hier bei den befchränkten Maßen die Lichtwirkung beeinträchtigt hätten, find fortgelaffen worden; überall fieht man nur glatte, helle Flächen.

Bei der fo knapp bemeffenen Bauftelle (16,50X24,00 m) war in erfter Reihe auf Ausnutzung der Räume viel Wert zu legen, und um durch Nebenräume die Fläche des Erdgefchoffes nicht zu

Fig. 447.

1.—. >•

ll

nip W- iJ

. , ^__ AAl .    ...... ZZ'Z-J.

mm

Wimm

Kaffenfaal der Roftocker Bank in Roftock¹³³).

befchränken, wurden diefelben in einen oberen Kellerraum verlegt, während in einem zweiten tieferen Keller die Heizanlage und die Hauskeller untergebracht worden find.

Obwohl zurzeit noch nicht das ganze Gebäude für die Zwecke der Bank verwendet wird, fo ift doch die Anlage fo getroffen, daß dies fpäter gefchehen kann. Nur im Dachgefchoß find Wohnungen für den Heizer und Hausmeifter vorgefehen ¹³²).

Bei der Roftocker Bank in Roftock, Architekt: Paul Korff in Laage, Fig. 446 bis 450¹³⁸), handelt es fich um ein kleineres Bankgebäude, deffen Herftellung, mit vielen Schwierigkeiten verknüpft, doch in 11 Monaten erfolgte; es ift ein Erweiterungsbau (Fig. 450), in welchem auch noch Wohnungen vorhanden find, für die die Treppenanlage im rechten alten Bau erhalten werden mußte, fo daß fich links eine neue Treppenanlage nötig machte.

Eine Mittelachfe durch den ganzen Grundriß (Fig. 450) war gegeben, andererfeits waren die beiden Seiteneingänge für den Bankbetrieb nötig, indem rechsfeitig der Eingang für das Perfonal bleiben mußte, während linksfeitig ein Nebeneingang für die Auffichtsratmitglieder, unmittelbar in das Sitzungszimmer führend, nötig erfchien.

Zentral gelegen, bequem zugänglich von der Straße, bedeckt der Kaffenhof faft den ganzen verfügbaren Hofraum. Er ift flach überwölbt und fo hoch wie die alten Gefchoßhöhen des Vorder-haufes es zuließen. Die alte Rückwand des Vorderhaufes mußte auf zwei eiferne Stützen geftellt werden, um den Kaffenhof genügend breit zu öffnen. Alle übrigen Konftruktionen im ganzen

Gebäude find in Eifenbeton hergeftellt, auch die Oberlicht-Dachkonftruktionen des Kaffenhofes und der entsprechenden Arbeitsräume.

Die fogenannte Staubdecke ift in Eifenrippen mit Bronzeblechbekleidung ausgeführt, auf die ein angeräuchert fchillerndes Glas verlegt wurde. Oberhalb diefer Kaffenhofglasdecke ift eine verteilte elektrifche Beleuchtung angebracht, die am Abend die Decke gut zur Wirkung bringt.

Der Fußboden hat Marmorbelag erhalten, die Kaffenfchränke find in rauher Eiche teilweife mit fchwarz mattpolierter Kante gefertigt. Die Steinpfoften aus Kunftfandftein wurden reich ornamentiert und figürlich behandelt.

Das Direktions-Arbeitszimmer erhielt beiderfeitig einen kleinen Warteraum. Diefe Zimmer liegen um 3 Stufen erhöht, um von dort einen Überblick über die Hauptarbeitsräume zu haben. Der Abfchluß nach den Arbeitsräumen erfolgte durch große Spiegelfcheiben.

Der Ausbau diefer Zimmer in Eiche, tiefbraun gebeizt, ift in Gegenfatz gebracht zu einer weißen Stuckdecke und zu einem braunen Smyrna-Teppichbelag. Wandfehränke, Schreibtifche ufw. find nach eigenen Entwürfen ausgeführt und mit allen erdenklichen Bequemlichkeiten verfehen (Fig. 447 u. 448 i»»).

Fig. 448.

f •'>4‘

PS

■. 11

MBß.

Sitz- und Schreibgelegenheiten im Kaffenfaal der Roftocker Bank in Roftock¹³³).

Der große Arbeitsraum, hell beleuchtet durch Oberlicht, fteht weiter in Verbindung mit den übrigen Bankabteilungen, fo daß eine bequeme und fchnelle Abwicklung im Gefchäftsbetrieb erfolgt. Die Hauptkaffe im Kaffenhof liegt inmitten der Arbeitsräume und ift von den umgebenden Räumen allfeitig durch Spiegelglaswände abgetrennt. Links vom Kaffenhof liegt die Effekten-Ab-teilung, die Stahlkammer, die für das Publikum auf gleicher Fußbodenhöhe gelegen ift, fchließt fich an.

Der Treforbau ift zweigefchoffig (Fig. 450); für die Bank führt vom Erdgefchoß-Trefor innerlich eine Treppe in den Keller-Trefor. Er befitzt zwei Panzertüren, die eine für das Publikum, die zweite von der Bankfeite her, jedoch ift in der Mitte eine Gitterwand gezogen. Die Anordnung ift infofern praktifch, als bei einer Befchädigung man an irgendeine Tür von innen bequemer heran kann. Die Türen find mit ^l/gz/s-Schutzapparaten und fonftigen neueften Erfindungen verfehen.

Das Schreibmafchinenzimmer, die Expedition, die Garderobenräume für das 60 Perfonen ftarke Perfonal, eine Telephon-Zentrale für die umfangreiche Haustelephon-Anlage mit Poft-anfchlüffen find teils in dem hinteren Seitenflügel, teils im hohen lichten Kellergefchoß unterhalb des Kaffenhofes untergebracht und ftehen durch eine Nebentreppe hinter dem Treforbau in Verbindung mit den Haupt-Arbeitsräumen.

13g-

Örterreich.

Im I. Obergefchoß des Vorderhaufes befinden fich zwei Abteilungen Bureauräume, teils zum Vermieten, teils zum Bankgebrauch, im II. Ober- oder Manfardengefchoß liegen gleiche Räume und die Wohnungen der Bankdiener.

Im Ganzen ift eine gute Grundrißeinteilung hier bemerkenswert.

Verlaffen wir Deutfchland und wenden wir uns nach Öfterreich-Ungarn, fo finden wir befonders in Wien eine Reihe hervorragender Prachtbauten für Bank-inftitute errichtet, an-fchließend an die große bauliche Umwälzung Wiens. v. Förster ift hier in bemerkenswerter Weife

durch den Bau der K. K. priv. allgemeinen öfterreichifchen Bodenkredit - Anftalt (Fig. 451-453134).

Das Gebäude der-felben, welches, Bre-fche in einen Teil Alt-Wiens brechend, ^ in den Jahren 1885 bis 1887 erbaut wurde, bildet, an der Hauptverbindungs-ftraße zwifchen dem Rathausplatz dem neuen Burgtheater gelegen, eine hervorragende Zierde Wiens. Die Übertragung der Bauleitung war das Ergebnis eines Wettbewerbs zwifchen heben der bedeutend-Architekten Wiens, bei welchem der Plan^des oben genannten Architekten als den Bedürf-niffen der Anftalt am meiften entfprechend angenommen wurde.

Mit großer Befchleunigung wurde gearbeitet, um im Herbft 1885 das Gebäude unter Dach zu bringen], was^befonders wegen der ungünftigen Gründungsverhältniffe nicht leicht war, indem alte Stadtmauern^und lieben Stück 18m tiefe, mit Pferdegerippen und allerlei Schutt angefüllte Brunnen zu befeitigen waren. Ferner wurde das Sockelgefchoß noch unterkellert, fo daß die zu bewältigende"Arbeit dadurch noch vergrößert wurde.

Fig. 449 u. 450.

vertreten

und

U--S6S -*1

ften

131

*sf

.0.36

3,9-

öd

1C

lilii EËffl

- 3.05

IS

•7

EXPEDITION

ÏÉjl

srnn

RUBLIK.

TFESOR

fct

TT

SITZUNGSS.

ERQGESCHOSS

HOF

Lichtschacht

^GENTUtj

[

A6ENTUR L

buCHHALT. £

BUCHMALT

KORRESP.

—-Hel.

j

;

.

\

L---J L—--II L

FT 2 \

-3.

3^.01; PSi 11

DIREKT.

tTh

o[^|o

10

_ZOrn

1.OBERGESCHOSS

Schnitte und Grundriffe der Roftocker Bank in Roftock¹³³).

Aus Fig. 452 u. 453 ift die allgemeine, fehr überfichtliche und gut abgewogene Grundrißeinteilung erfichtlich. Das Erdgefchoß, mit Ausnahme des rechtsfeitigen Gebäudeteils, welcher für die Gefchäftsräume der neuen Wiener Sparkaffe (einem Zweiginftitut der Anftalt) referviert ift, wurde zu einem großen Saal ausgebildet, der als Kaffenfaal, in Teile gruppiert, den einzelnen Gefchäftszweigen des Inftituts dient, welche, wenn auch getrennt, einen leichten Verkehr untereinander ermöglichen mußten. Durch Treppen und Aufzüge wird der Verkehr mit den Räumen

Fig- 451-

*«**»«****<#

/£%

' ' JE " ' r

,<~:x ”

i!

üä

ryw&>.

ÜX .

-•

i(

32

-X¹ - -

L-X X

«J

-»»-r

K

re,

ff

•i-

=±

pm

— ■L r

rar-tpra

>x k ■

am

AW5

są?

Ik.

Uli

Xi

'■'*■•'•- .'XV

£ -    -'-““S,.    "'s-

3k •;;"*, >#■*    *4A

mm

mn

tS: ~^

rtx

ü»

WH.

ÉÉ

AM

«-r

'

‘^Pp

J^_-

Allgemeine öfterreichifche Bodenkredit-Anftalt in Wien¹³⁴).

Arch.: v. Förster.

des Sockelgefchoffes vermittelt, in welchen u. a. die Trefore und ihre Vorräume untergebracht wurden, die mit gepanzerten Mauern umgeben und mit einbruchficheren Türen verfchloffen find.

Zur weiteren Sicherung ift noch ein kontrolliertes Bewachungsfyftem eingerichtet, wobei die Wächter die Treforräume überfehen, aber nicht betreten können.

In den Kellern unter dem Sockelgefchoß befinden fich die mafchinellen Anlagen für Heizung, Lüftung ufw. Der große Kaffenfaal hat eine vereinigte Heizung mit Luft und Heißwaffer erhalten; alle übrigen Räume haben nur Heißwafferheizung, derart ausgebildet, daß ein Rohrfyftem an den Frontmauern entlang führt, ein zweites an Mittelmauern mit Schlangenöfen, fo daß, je nach der Außentemperatur, geringere oder ftärkere Erwärmungen vorgenommen werden können.

Für die elektrifchen Anlagen (1200 Glühlampen) befinden fich im linksfeitigen Hofe drei Dampf-keffel und zwei Mafchinen zu je 40 Pferdeftärken, fowie entfprechende Dynamomafchinen.

Im I. und II. Obergefchoß find alle Räume in überfichtlicher Weife miteinander in Verkehrsmöglichkeit, die auch durch die Treppenhäufer nicht geftört wird, gebracht. Eine ausgedehnte Fernfprechanlage ift eingerichtet, und eine Rohrpoftanlage verbindet den Kaffenfaal mit dem SaaL der Korrefpondenz im I. Obergefchoß.

Im III. Obergefchoß find Wohnungen angelegt, zu welchen eine nur von der Teinfaltftraße zugängliche Treppe führt, welche jedoch mit den Gefchäftsräumen nicht in Verbindung fteht.

Fig. 452.

St

r\

■'s

Ti

t'-'

SU

ET

.i

% \

\\

LL

c::

Sockelgefchoß.

h.    Depot.

i.    Liquitatur. k. Depot.

I. Wiener Sparkaffe.

m.    Keller.

n.    Pförtnerwohnung.

a.    Kaffenräume.

b.    Kaffenbeamte.

c.    e, Depot.

d. Hof.

/. Trefor. g. Kontrollegang.

Allgemeine öfterreichifche

1:500

10 9876543!

1 ¹ I ¹ I ¹ I ¹ 1 ' I ¹ I * I ¹ I

10

15

Große Verhältniffe in Stockwerkshöhen und Fenfterachfen bilden eine Grundbedingung des Baues und boten dem Architekten Gelegenheit, dem Gebäude einen einheitlichen, palaftartigen Charakter geben, die majeftätifche Architektur des Palazzo Strozzi mit feinem Empfinden in moderne Verhältniffe zu übertragen und den Eindruck im Befchauer erwecken zu können, daß hinter den feftgefügten Steinmaffen wohlverwahrte Schätze liegen. Die fchönen Kunftfchmiede-arbeiten am Haupteingang, an den Erdgefchoß- und Sockelgefchoßfenftern erhöhen den vornehmen Eindruck.

Entfprechend dem Äußeren ift das Innere fehr gediegen und gefchmackvoll in beftem Material ausgeführt, wovon das dreigeteilte Veftübil (fiehe Fig. 376, S. 302) mit den Doppelfäulen ein fchönes Beifpiel gibt.

Auf einer Grundfläche von 2600 qm errichtet, erreichen die Baukoften, einfchließlich, der inneren Einrichtung, die Summe von 2040000 Mark¹³⁴).

Auch für den Bau der Allgemeinen Depofitenbank in Wien (Fig.454 u. 455¹⁸⁵) wurde, wie beim vorhergehenden Beifpiel, die Bauleitung an v. Förster auf Grund eines befchränkten Wettbewerbes übertragen. Der 1360 große Bauplatz wurde in der Weife zerlegt, daß auf das Bankgebäude 804 im entfielen; der reftliche Teil wurde mit einem Miethaufe bebaut. Als Bedingung wurde aufgeftellt, daß drei

Fig- 453-

\\

i

II

ii

\'

Erdgefchoß.

o.    Veftibül.

p.    Sitzungsräume.

q.    Sparkaffe.

r.    Räume der Wiener Spar

kaffe.

s.    Liquidatur.

t.    Kaffenhof.

u.    Effektenabteilung.

v.    Kaffenfaal.

iv. Kaffenabteilung. x. Bureau.

Bodenkredit-Anftalt in Wien¹³⁴).

Arch. : v. Förster.

Stockwerke für das Bankhaus, die darüber befindlichen Stockwerke zu Wohnungen eingerichtet werden follten. Daher wurden die beiden erforderlichen Treppen an den entgegengefetzten Enden des Gebäudes angeordnet, um die zur Bank gehörigen Räume nicht durch Veftibüle, Gänge und dergl. zu trennen.

Am äußerften Ende nach der Schottengaffe zu befinden fich Eingang, Veftibül und Treppenhaus der Bank. Um den Kaffenfaal, den man durch das Veftibül betritt, gruppieren fich die verfchiedenen Abteilungen des Bankgefchäfts.

Unabhängig von diefem Parteienraume, jedoch mit der Effektenabteilung für die Beamten in Verbindung gebracht, ift gegen die Teinfaltftraße eine größere Wechfelftube angeordnet, die ihren befonderen Zugang von der Ecke aus durch ein kleines, windfangartiges Veftibül erhielt. Im

Fig- 454-

'k*

31

wm

LS

«>•

if-

BW*-

n*-

■i

4* ■yt,

EZj

säg

Le;.

«Et

il

,*i

Allgemeine Depofitenbank in Wien 13r>).

Arch.: v. Förster.

Zwifchengefchoß find Buchhaltung, Saldokonto- und Wechfelabteilung untergebracht, während die großen Trefore in Verbindung mit der Effektenabteilung im Sockelgefchoß angeordnet find. Sitzungs- und Direktionszimmer, fowie Sekretariat dazu befinden fich im I. Obergefchoß.

Die Teile des Gebäudes, welche Wohnungen enthalten, find von der Teinfaltftraße durch eine befondere Treppe, mit Perfonenaufzug, zugänglich.

Obwohl mit großer Sparfamkeit vorgegangen werden mußte, fo find doch alle Decken maffiv ausgeführt worden, und die ganze Einrichtung macht einen vornehmen Eindruck. Die Ecke ift mit einer fchönen Giebelgruppe von Weyr bekrönt. Bei 757 qm Baufläche erreichen die Baukoften den Betrag von 375000 Mark.

Das Gefchäftshaus der K. K- priv. Allgemeinen Verkehrsbank in Wien (Fig.456 u. 457¹³⁶) ift nach den Wettbewerbplänen Schachtlets mit nur unwefentlichen Abweichungen von denfelbem ausgeführt worden.

Das Gefchäft der Bank zerfällt in drei Abteilungen, in denen das Publikum verkehrt; ent-fprechend hierfür find drei ftreng getrennte Zugänge angelegt worden. Die drei Abteilungen find:

1) die Pfandleihanftalt mit folgenden Unterabteilungen:

a) Effekteneinfehätzung und -Umfetzung, Effektenauslöfung, ß) Pretiofeneinfchätzung und -Umfetzung, Pretiofenauslöfung, y) Magazine zur Aufbewahrung der Effekten und Pretiofen,

8) Lizitationsfaal;

2) die Wechfelftube und Wertpapierabteilung (Beleihung von Wertpapieren);

3) das eigentliche Bankgefchäft und die Einlags- (Spar-) Kaffe mit den Unterabteilungen: a) Verwaltungsrat, ß) Direktion, y) Sekretariat,

8) Korrefpondenz, e) Kaffe,

Ç) Buchhaltung,

yj) Penfionsinftitut der Beamten chive ufw.

Zu diefen reichen Anforderungen gefeilte fich noch das wichtige Erfordernis, daß der fchon beftehende große Verkehr in dem an derfelben Stelle befindlichen Gefchäftshaufe durch den Neubau nicht gehört werden durfte. Man entfehloß fich, diefer Forderung durch Einführung von drei Bauperioden mit beftimmtem Programm gerecht zu werden.

Die fchon oben erwähnten Eingänge zu den verfchiedenen Abteilungen find wie folgt angeordnet:

Fig- 455-

ri

y jiUtijt-Kassij

|:| Viistut I I Giro-Abt.

MM

Spi t ciz

tute

Publikom

■Elf t kt tu-Abt..

E3

Ar-

IQ Vtstibulo

Einlugs-Kassu

Allgemeine Depofitenbank in Wien¹³⁵). Erdgefchoß. — Vooo w. Gr.

Eingang Renngaffe, tiefes Erdgefchoß, für die Pfandleihanftalt;

Eingang Renngaffe, Ecke Wiplingerftraße,

hohes Erdgefchoß, Zugang zur Wechfelftube und Wertpapierabteilung;

Eingang Wiplingerftraße, hohes Erdgefchoß, Zugang zur Einlagskaffe, zu den Bureaus und zu den Wohnungen.

Vom Eingang in der fteil abfallenden Renngaffe gelangt man in ein geräumiges Veftibül im tiefen Erdgefchoß, von dem aus eine 2m breite Treppe zum hohen Erdgefchoß (Pretiofen-abteilung; Fig. 457) führt. Der Eingang Wiplingerftraße führt ebenfalls in ein Veftibül, von dem aus achfial die Haupttreppe zu den Bureaus und Wohnungen führt.

Befonders erwähnenswert ift die hier fo verwickelte Anlage der Haupttreppe, welche die ganze Grundrißanordnung fehr beeinflußt hat. Es handelte fich in erfter Linie darum, daß der Verkehr des die Pfandleihanftalt befuchenden Publikums vom Verkehr der anderen Abteilungen vollftändig getrennt fei. Zu diefem Zweck wurde, im ftumpfen Winkel anfchließend, in jedem Stockwerk ein Treppenlauf in halber Stockwerkshöhe abgezweigt und fo die Möglichkeit gefchaffen, in die Räume des Trakts an der Renngaffe zu gelangen, ohne ein befonderes Treppenhaus und Eingang zu bauen. Gleichzeitig konnte man unterhalb diefer Abzweigung im hohen Erdgefchoß einen Treppenlauf und im tiefen Erdgefchoß einen zweiten Lauf anfchließen und fo in den Hof eingebaut eine felbftändige, teilweife in denfelben Raum eingebaute Treppe, vom tiefen zum hohen

,rl

W*?i

iP

ll-x

■ i;

V"

■ -ft

“n

LI

iflgLj&fr

■* '

üf

***

gffl

Fig. 456.

Allgemeine Verkehrsbank in Wien.

Arch.: Schachner.

v>

y»|

STW

IS!

ms

11

US

1|?3

m-mäj

h,,.*

iß

BP-

WM

rM

l72\

Erdgefchoß führend, fchaffen, ohne diefelbe mit der Haupttreppe in Verbindung zu bringen. Für •das Magazingebäude ift eine ganz befondere Treppe angelegt.

Im tiefen Erdgefchoß befinden fich, auf der Seite der Renngaffe, die Pfandleihanftalt, die Effektenabteilung, der Lizitationsfaal, die Treppe zu der im hohen Erdgefchoß befindlichen Pre-tiofenabteilung ufw., letztere mit den zwei dazu gehörigen, befonders geficherten Gefchoffen des Magazintrakts, durch zwei Aufzüge verbunden.

Verwaltungsrat-Sitzungsfaal, Direktion, Sekretariat, Korrefpondenz, Kaffen, Buchhaltung, Penfionsinftitut der Beamten der Anftalt, Archive ufw. find im I. Obergefchoß angeordnet.

Im II. Obergefchoß befinden fich das Kontrollbureau, von der Beamtentreppe zugänglich, und zwei Wohnungen. Ebenfo find im III. und IV. Obergefchoß Wohnungen eingerichtet.

Fig- 457-

//

■«V

fl

u * h    I

n /,

// c M i! - [f

a.

a.

or T

g gjn^''<mj lit If 'jy

~ L Ü J......

|a l l| ii k- iï

ii

ïfdrtner

i if 111 jaji e r - Aôtj Sil u.ug

jfOISUIl

H*

II

Hohes Erdgefchoß.

Allgemeine Verkehrsbank in Wien¹³⁶).

Das feuer- und einbruchficher konftruierte Magazin mit feinen 8 Stockwerken wurde an der für Wohnungen am wenigften geeigneten Stelle des Grundftücks erbaut und mit zweckmäßigen Verkehrsmitteln verfehen. Im Lizitationsfaal finden für die nicht ausgelöften, fälligen Effekten allmonatlich Verweigerungen ftatt. Dieter Saal ift mit einem Glasdach verfehen und hat Zugang vom Veftibül an der Renngaffe über den erften Hof.

In Rückficht auf den großen.Verkehr mußte befondere Sorgfalt auf gute Heizung und Lüftung verwendet werden. Für die Bureaus und größeren Räume erfolgt die Regelung im Keller an der Heizfteile, da die Luftzuführung hiermit in Verbindung fteht; in den internen Räumen kann jedes Zimmer befonders geregelt werden.

Die Bauzeit währte von Anfang 1880 bis September 1883. Vom Äußeren des Bauwerkes gibt Fig. 456 eine Vorftellung, jedoch nicht fo recht überfichtlich, wegen der Schwierigkeit der photographifchen Aufnahme. In Wirklichkeit markiert die Ecke mit dem Türmchen den Eingang in die ehemalige alte Stadt und bietet mit dem Stephans-Turm im Hintergründe ein hübfches architektonifches Bild¹³⁶).

140.

Tfchecho-

Slovakei.

Nachdem im vorftehenden einige bemerkenswerte Bankbauten Wiens vorgeführt worden find, möchte aus der böhmifchen Landeshauptftadt Prag eines Bauwerkes Erwähnung getan werden, das unter den neueren Bauten dortfelbft eine hervorragende Stelle einnimmt. Es handelt fich dabei um das von v. Förster

Fig. 458.

WKmmmß

Kf,

.1

'J

JPwfîfîlî

•'ff ” H

;

f f ****-'•

TT

rat

l_:r

i-31

ilä

zr

t-.-errsaü

.LJzd

rin p⁵

*3S£-

hS3?:

; ii f M

i ,4 IPP Y Ali .

(B;

fef.

I{ • «-I"1,1 i, i.f jy~i « i*iw

35*

ii

1

iUgglgBIgjv.

in

er

i; i

■m::

....

1:250

1    2    3 ł S

I I I ' I" I ■ I ' I

8    9    10    11

s-

Filiale der öfterreichifchen Kreditanftalt in Prag¹³⁷).

Arch. : v. Förster.

errichtete Filialgebäude der K. K. priv. öfterreichifchen Kreditanftalt (Fig. 458 u. 459¹³⁷). In den fchönen Formen eines gemäßigten Barockftils durchgeführt, liegt diefes Bauwerk an der Hauptverkehrsftraße „Am Graben« in der Nähe des Palais Noftiz, eines jener Prachtbauten aus der Prager Barockzeit.

'Ha

:, ---

TT ■

ÄS

SP

g CM

'W.

Hi

te,

-,.

TT

:: r

Fig- 459-

-JE OT

P M ,    4

iii

Ü:

. u. i ,4ti Ę

njdppili I

«•

pgi

>=i

. Kld,

•.

Filiale der_ öfterreichifchen Kreditanftalt m Prag. Schnitt zu Fig. 458¹³⁷). — Arch.: v. Förster.

fi:

i*.

pippfl

rri i

teJ

Ti j I

-4>

.-1

«FfÜ

îiüw

IBś

ÜB

Łll f£ji EE

tofeSatei'

■-T-IS

»WW/M

■i

ry~frl .

..

T';

ix:

as

:3b:

Y''

gf

>•-,; i|K

4’';.

Sä

• _i

_p.

oę^zna

;;

Im Gegenfatz zu vielen anderen Bankbauten find hier die Gefchäftsräume nicht an der Straße gelegen, fondern die hintere Partie des fehr tiefen Grundftücks ift für die Zwecke der Bank verwertet. Durch einen fchön ausgeftatteten Durchgang im Vorderhaufe gelangt man in einen geräumigen Kaffenfaal (fiehe Fig. 368 [S. 296] u. 374 [S. 301]), um welchen die Gefchäftsräume derart gruppiert find, daß nach der Nachbargrenze zu ringsum ein 3 m breiter Hofraum verbleibt. Der Grundriß ergab fich in diefer Art, weil die Nachbargrundftücke Fenfterrecht befaßen. Durch die umliegenden Höfe konnte jedoch nicht genügend Licht erzielt werden; daher mußte in der Hauptfache der groß bemeffene Kaffenhof mit feinem Glasdeckenlicht für die Gefchäftsräume die erforderliche Beleuchtung fchaffen.

Über den eigentlichen Bankräumlichkeiten find Wohnungen nicht mehr angeordnet, fondern nur über dem vorderen Gebäudeteil. Von der Wohnungstreppe im Vorderhaus aus führt ein Zugang zu den Sockelgefchoßräumen und rechtsfeitig ein Zugang zur Beamtentreppe; beide werden vom Pförtner bewacht, fo daß nur Beamte diefe benutzen können.

Die Trefore, in unmittelbarer Nähe der Effektenabteilung angelegt, find mit doppelt gehärteten Stahlplatten gepanzert und für Depotzwecke auf längere Dauer berechnet, überdies noch mit einem kontrollierbaren Bewachungsfyftem ausgeftattet.

Fig. 461.

Fig. 460.

-Hfn

‘ il.--.....

FrfPipan

T- — -    & -S

t* :

nfr

Ml :    'I----

Il **

rn, *

ÊTTt-

¥ : : PT1

-I-

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

10 98765432

1:500

15

■JO«*

Bank in Schaffhaufen 13S). Arch. : Müller.

Trotz der gediegenen Ausftattung haben die Baukoften den Betrag von nur 654000 Mark erreicht; für die innere Einrichtung wurden 127000 Mark verwendet. Die Faffade ift in Horicer Sandftein ausgeführt worden¹³⁷).

141.

Schweiz.

In der Schweiz find zwar Bankbauten großen Stils nicht vorhanden, hingegen einige charakteriftifche und bemerkenswerte Gebäude mittlerer Größe erwähnenswert. Wir führen hier zuerft das Gefchäftshaus der Bank in Schaffhaufen (Fig. 460—462¹³⁸) vor. Dasfelbe wurde nach den Plänen Müller¹ s an der Stelle (Ecke Poftftraße und Schwertplatz) errichtet, wo früher der Gafthof zum Schwert ftand.

Die erft aus neuerer Zeit ftammende Poftftraße verbindet den Bahnhof mit dem Inneren der durch Erkerbauten, bemalte Faffaden, Brunnen, Portale und Türme fo charakteriftifchen Rhein-ftadt. Zu dem in Fig. 462 fichtbaren Mohrenbrunnen aus fpätgotifcher Zeit gefeilt fich rechts der vierröhrige Brunnen mit feinem flotten Standbilde, der Fronwagturm, die Herrenftube, der Gafthof „Zum Schwanen" und die Eckhäufer „Zur Taube" und „Zum Spiegel“ mit ihren Erkertürmchen. Diefe Umgebung mußte beftimmend für die äußere Geftaltung des Bauwerkes fein, weshalb auch für den Neubau erftrebt wurde, ihn in harmonifchen Einklang mit diefem Stadtbilde zu bringen.

Das Gebäude dient nicht ausfchließlich Bankzwecken; es ift auch zugleich Wohnhaus. Während die Bankräumlichkeiten einen Teil des Erdgefchoffes und das ganze I. Obergefchoß in An-fpruch nehmen, find das II. und III. Obergefchoß für Wohnungen eingerichtet.

X38) Nach den freundlichen Mitteilungen des Herrn Architekten Müller in Zürich — und: Schweiz. Bauz., Bd. 21,

Der Eingang befindet fich in der Mitte der Poftftraßenfaffade. Man gelangt von hier, ohne das Hauptveftibül paffieren zu muffen, unmittelbar in das Vorzimmer der Kaffe, d. h. in denjenigen

Fig. 462.

jar

'VJ

V.

«1*

!£!

V. *

17

i"

fr**-

1

Pi

II

IS

l'H

Bank in Schaff häufen] 3 s).

Arch. : Müller.

TRaum, in dem fich weitaus der größte Verkehr abwickelt. Das Vorzimmer ift unmittelbar beleuchtet, Tageslicht fällt von der Seite auf den Ausgabetifch. Eine fefte Wand, in der drei Schalter und ein Schriftenaufzug angebracht find, trennt das Vorzimmer von der Kaffe. Diefe ift •außerdem durch eine fteinerne Wendeltreppe mit den Kelfergewölben fowohl, wie mit dem darüber

liegenden Direktionszimmer in lotrechter Richtung und mit dem Trefor und dem vom Lichthofe erleuchteten Packraum in wagrechter Richtung verbunden. Außer den vorgenannten Räumen find im Erdgefchoß (Fig. 460) noch zwei Läden und die Abwartwohnung untergebracht.

Die Haupttreppe liegt in der Mittelachfe, wird durch Deckenlicht erhellt und führt zum I. Obergefchoß und zu den Wohnungen. Von der Anlage einer befonderen Wohnungstreppe wurde, des befchränkten Platzes halber und unter Berückfichtigung der dortigen Verhältniffe, abgefehen.

Im I. Obergefchoß (Fig. 461) liegen die Verwaltungsräume der Bank, das Sitzungszimmer, über der Kaffe das Zimmer des Direktors, daneben dasjenige des Bureauchefs, dann die Korre-fpondenz, die Buchhaltung und das Archiv.

Zum Sitzungszimmer und zur Direktion gelangt man durch ein Wartezimmer. Wie die Kaffe, fo hat auch das Direktionszimmer einen befonderen Trefor. Im II. und III. Obergefchoß ift je eine mit allem Komfort eingerichtete Wohnung angeordnet.

Fig. 463.

JS

Sw

U f

t-,

PMMT

Mp

U. Säsrpn

r iS

msss:.

Banque Fédérale in Chaux-de-Fonds¹).

Das Gebäude ift mit dunkelroten Frankfurter Verblendfteinen bekleidet, der Sockel mit Tiefenfteiner Granit. Die Steinhauerarbeiten find aus gelbem Oolithftein aus den Steinbrüchen von Saumont bei St. Privat hergeftellt. Die weit ausladende Hohlkehle des Dachgefimfes ift auf weißem Grunde farbig gemalt. Das Dach ift mit Schiefer eingedeckt. Für die Pfeiler, Säulen und Balu-ftraden der Veftibüle wurde polierter Solothurner Stein verwendet. Die Decken find fämtlich zwifchen Trägern gewölbt; die Erwärmung des Gebäudes erfolgt durch eine Niederdruckdampfheizung¹³⁸).

Des weiteren fei das Gefchäftshaus der Bundesbank {Banque Féde'rale) in Chaux-de-Fonds (Arch.: Brunner; (Fig. 463—465 ¹) als Beifpiel aufgenommen. Infolge des großen Auffchwunges, den Chaux-de-Fonds als Mittelpunkt des Uhrenhandels in den letzten Jahren genommen hatte, kam die Bundesbank zu dem Entfchluß, in der eleganten Hauptftraße einen neuzeitlichen Prachtbau für ihre Gefchäftszwecke zu errichten. Das Bauwerk bedeckt eine Fläche von 930 ^ und befteht aus drei Teilen, die durch Grenzmauern getrennt find. Die Gefchäfts-

räume liegen im mittleren Gebäudeteil, während zu beiden Seiten Privaträumlichkeiten angeordnet find.

Von der Leopold-Robert-Straße gelangt man durch das 3,30“ weite Eingangsportal nach dem Wartefaal für das Publikum, zu den Kaffen und Rechnungsräumen und durch eine bequeme Treppe zu den Bureaus und Direktionszimmern im I. Obergefchoß. Der Kaffenraum ift mit einem Glasdach überdeckt, 13,30 m lang und 9,65 m breit. Der Aufenthaltsraum für das Publikum ift 8,50 ra hoch. Die um den Warteraum liegenden Bureaus haben ihre Ergänzungsräume im entfprechenden

Teile des I. Obergefchoffes und find mit denfelben durch eine Treppe aus unverbrennlichem Asbeftfteinpapier verbunden.

Vom Wartefaal führt auch eine Treppe nach dem Sockelge-fchoß, wo fich unter der Kaffe Stahlkammern mit Treforen und den vermietbaren Fächern befinden. Außerdem ift hier noch ein geräumiger Arbeitsraum und drei Nifchen für die Kunden der Bank und die Archive vorgefehen. Die Mauern diefer Räume haben undurchdringliche Stahlpanzerung erhalten; ebenfo befteht die Decke ganz und gar aus Eifen und Portlandzement und ift 0,50 m dick. In den oberen Stockwerken befinden fich Wohnungen mit entfprechenden Räumen, im oberften Gefchoß noch eine Pförtnerwohnung.

Fig. 464.

S ŁlOSl

Xiicîir

s jj c 1 s e z.

l::

r ■* ■ ■ 1

i Portefeuille |

2.

KÜC lLE

ï 0 mite P

Ytrz.

I t I I £ S J) . 1 . ï XJ B d .

I. Obergefchoß.

Fig. 465.

ms t ads

Salti

E 1 rle 1 1

Konto-i orrent-Kassa

B u île au

Mm

LU

\-------

l! jj Eil9'

__N :

|Laienk;

SEI

'w

oLlitl

west

K>'

i:;::a:rzq

Emo .

Rub Leojold R 0 b t r t

Erdgefchoß.

Banque Fédérale in Chaux-de-Fonds¹³⁹).

ł4₀₀ w. Or. - Arch. : Brunner.

Für die ftattlichen Faffaden ift im Sockel Granit aus Gurt-nellen, darüber Steinmaterial von St. Imier, ergänzt durch Sandftein von Savonnières und Euville, verwendet worden. Die Treppen beftehen aus Karftmarmor (Trieft). — Die Baukoften für das Bankgebäude, ausfchließlich der Panzerung und Treforeinrichtung, betragen 189000 Mark und für die Seitenbauten 280 000 Mark, d. i. für 1 om überbauter Fläche 504 Mark und 1 cbm umbauten Raumes 32 Mark, wobei der Rauminhalt nach Züricher Art von Bürger-fteigoberkante bis über Haupt-gefims gerechnet ift¹³⁹).

Der bedeutende Auffchwung, den das Bankwefen Frankreichs ähnlich demjenigen in Deutfchland genommen hat, gibt lieh auch dort in einer Reihe bedeutender Bauten kund. Die Befchränktheit des hier zur Verfügung ftehenden Raumes läßt jedoch nur die Vorführung einiger hervorragender Beifpiele zu. Als befonders bemerkenswert fei zunächft der impofante Bau des Gefchäftshaufes für das Comptoir (VEscompte (Fig. 466—469¹⁴⁰) in Paris vorgeführt.

142.

Frankreich.

lł0) Nach: Revue gén. de l’arch. 1884, S. 222 u. PI. 52-56; 1883, S. 76 u. PI. 12, 13. — Moniteur des arch. 1885, S. 14, 157 u. PI. 1, 2, 55.

-.y

y i.

•>

3s.

.......

r. i

-J'

■ ]

T*

Hi

-V

[t V

tzzi

P ji

Fig. 466.

ii

ii ' '

|; MW

■ ■

\m ffl

I!!»«

• • -i * •'i’M’î’Sfc#

S. $

.■

1.    Aktenniederlage.

2.    Aufbewahrung der Staats

papiere.

3.    Niederlage der Hauptkaffe ^

4.    Laufende Kaffe.

5.    Wertgelaffe.

6.    Heizungsanlage.

7.    Speifefaal.

8.    8. Küche und Anrichte..

9.    Küche des Pförtners.

10.    Brunnen.

Aufzug'.

13.    Fäkaltonnen

14.    Niederlagen.

15.    Feuerpoften.

16.    Abzugskanäle.

n, 12.

srfl

Ml

;o

Z-

Vf* •

Ir

4.

s--

!■

1: 500

s"

■ .4!

V-

!*-

.....'

i! * i f f

..

*4-

P

ji

T*.

s y j* ■«»

lOfl

H

■MH

FI

Sockelgefch oß.

fi ■

mi

iMl

li

Comptoire d’Escompte

i!

§13,4

16

m    I|

*r!Prf V

I ! 4» i!•

Ww

Sjjspis ' ®tv. :    1 t

P3

: »I

lit

3T:

o -r.0    ;!

,3i

1 ;

;.a

Ć

P:f

F3Î

4;

Fig. 467.

■"i '

iö

..............Æ» ■    ■

Zf

Wh

ip

17.    Eingang.

18.    Pförtner.

19.    Veftibül.

20.    Bureau und Hauptkaffierer.

21.    Großer Kaffefaal und Ehren-

hof.

ZI '

'2Û

P|

22.    Wächter.

23.    Militärpoften.

24.    25. Aufzug.

26.    Feuerpoften.

27.    Hof mit Abort.

28.    Haupttreppe.

29.    Nebentreppe.

30.    Wageneinfahrt.

=t^==sSi4'

■ !

JÉ§|g

■*7i

..:CS

IJilh. W.Y-

i IvMs i    i

K. '4

<ü

8-

-i—

hi' Ł

ff

0-

'FT¹*

EJ¹

rfü

Jÿ

|u

ip

4

zo

jSSjjS

m

mJw

Fo

s®*

|tffi .~=a

iS

‘j

w';:p¥To ?

jr * "'y i

j V3

ZV ojp

erv

M*7|

Erdgefchoß.

Li ain

-,

z3 i

»

2Z I

L3 ,,

in Paris¹⁴⁰).

kJL.

w*m

«4^“

mm.-

! 1LI,. jj tBI, . J.:;.|]1UJJ-

j igg

PU

zz

;siLrgS

flSSISÜi

1 '!±IŁ2^g!7^yZ:

i-t—i

PTC:!

il «

U

«KÉHm

10=

Fig. 468.

Vmo w. Or.

,.ip

iifiiÉi

'V;,

WMm

ïâ

Il

il

rTFilf

f COMPTOIR DhttCMVH,

ïû>

rd

qgfjk

2±

L-.".

’s,

a

.. SsrïJ

ÄM

sx^

«toi

gi

:±Wl?F

fer»,

if

JÉ

nr

il

r',

âî

—Ä'J

ÎV,

ETJ;

çâ

■j

.]

1 JB ü

LÜ J '

__

HH

C -T.

âmëi

jf

•>i

ïï

li

il

11

r'.

■ ••;.•: 1 x_______', •

:' ». • ■; • Ł

'T?'

.'•; r ... . -"

ÜJ -J

'.^a_

}—

. J- "il'.

pü_

fe‘:j

(?T.

:-v>-

ą .=ii‘

mm

2âS

SB

Là i~2 lï-S feg

Ö:

_r~J

pl

ifcr

¹

ym

ir?

tt

te-

pfejëâs

ü!

Comptoir d Escompte in Paris¹⁴⁰). Arch. : Corroyer.

j=

iKSlil '

■■■■■■B

Tafel XII zu S. 377.

Jim

___    _    .....i ~    “    '    ’ “    _ J

■S

à-mm

amp ’H

mm. -m

âvIP

■fd

mm

'i$ks

B»

” i -    ■    Jl7,

■MméIb-*'*-~

.r.riÿ

s il

□□

3Q

LZ

Bin

Ih

non

1i—ipg

de

LiZDDC:

;; ”

-y *

II

il

mai

uni»

?

.H

H .

&

ï_j

»,

US

H.: : aza/

Ëffl

Kl

uh

HH

sfasl

••

PP»

r±r

Z:

~r-

b-

Fakf.-Repr. nach: Revue gén. de Varch. 1884, PL 6 u. 1881, PI. n.

j—

IM*: [

grr

pi

y

Ê83ÜËS

LiZ

b“ __

a?

HJ

IH

110

■i

Schaubild.

lJ

■ • 3§g

Il

IUIHb.. ■ _.t..._.j

H

Ht

: :*

t i

*■

s-

3-

£■

■F-~

S

ÜÜ

P6II j

•r

sa

il

“ad

va

■h3mBIe

^MriSvév

' ;

■HH

rLl-:

;V

Querfchnitt.

1:250

Ł-^-l—

w à ,•

1    234 ft 6789    10

-I ' I i l ■ I ■-I ■ I l l ' I i I ' I

Crédit Lyonnais in Paris.

Arch. : Bouwen van der Boyen.

wm

mÊ'A

&Æmx

afhaZ &

sa

.ü

.ali

ùûÊ

3B

[[El

IB

Ï*ïÿ

i;

BL

m

lit mms

ai

1>.tr

ĄTaulsi

tj

mi

oa

r

:■

WBm\

iDB|

lEBDEOl

iF=3[DH|

F±r!!$|| pV

[LJIS

[jg» j: _j f~~V

l^aoi

mmi

rilÉf: fm

Handbuch der Architektur. 1V. 2, 2. (2. Aufl.)

Tafel XIII zu S. 377-

pp

13.    Rechnungsbeamter und Kontrolleur.

14.    Verwaltung.

13. Druckerei.

16. Auskunftsbureau.

77. Diener.

18. Aborte.-

Fakf.-Repr. nach: Revue gen. de 1’arch. 1884, PI. 7-8.

§g

i'

20w

liisi

ss

15

Wü::,

:    Ir

- I-i

10

^7,7,

7:.'

=Sg

HÜ

pm

ULUI

sina

■t

" : J

Sockelgefchoß.

1: 500

li

■

(T !

7 -77:

~yÿ_

V -,

10 987604321 0

l-¹1¹1⁴ f * 1 «}¹1 HI-M-H-

7.    Aktenniederlage.

8.    Archiv.

q. Aktenverwalter.

10.    Couponverwaltung.

11.    Geldfortenverwaltung.

12.    Kaffierer.

Crédit Lyonnais in Paris.

Arch. : Bouwen van der Boyen.

77'

-d _EBjE

œ EB    „;E

77.

ÜH

:--7

g?l

mm

7|=ssiM71;

FÊm

IM

1.    Beamtentreppe.

2.    Dienfttreppe.

3.    Speifefaal.

4.    Vorraum.

5.    Wächter. Verwaltung.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

V

Tafel XIV zu S. 377.

mm

Wm

Ł -aPPfgllgte

33.    Kaffe.

34.    Treppe nach dem Sockel -

gefchoß.

35.    Escomptegefchäfte.

36.    Vorzimmer.

37.    Aborte.

Fakf.-Repr. nach: Revue gén. de l’arch. 1884, PI. 7—8.

....

il

S3JIïïIljTp3

:nit|

ijSZ ■ .

Zv g

: : :. :. ' ' : :

IP

■®S|v

lifjpf

M:ï

---n

'ÆM

-

:-:vv

l-T

a)

y-:-;

M£

mm

S—

feiNtoisäi

... ...

ÉfJ

ip§

tül

5g

II

mm

<p

a)

j.:>v

-ci

::.:

■Z ź

âæs

Vo

Erdgefchoß.

1:500

If

pgpgjpg

fflË

!‘

mmmmm-

WBm

SI

J.Z

“ÉPIS

gga»

wËMmÊÊ&<

•• r;-'

SZ

/Z

ËÜ

$ÊÈÊ&

WÊmËB

ras

z\

wËÈm.

cP

ÜÜ

SSI

-.- ;: ■■

1®

■g.

Zv

iü

BEB m

ffl3 ŒB _ ffl EEZ ŒB Effl

JjŒB

ŒB

Bü

g H

10 987664321 0

M'-T,| >I HH-¹ ï 1 IM ‘I-

26.    Verwaltungsdiener.

27.    Auskunfisbureau.

28.    Darlehensbureau.

29.    Aktenraum.

30.    Direktor.

31.    Couponverwaltung.

32.    Raum für Schecks und Tratten.

Crédit Lyonnais in Paris.

Arch. : Bouwen van der Boyen.

\Wl

MW:

:/;Z

"î

T\

Bi

WÊÈ

ZœZ

Z\

V:, '-.1

fez

19.    Hauptveftibiil.

20.    Wartehalle, ar. Veftibül.

22 Beamtentreppe.

23.    Verwaltungstreppe.

24.    Dienfttreppe.

25.    Vorraum.

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

Dem bauleitenden Architekten (Corroyer) war, da der Bauplatz an drei Seiten von Häufern umgeben war, nur wenig Gelegenheit gegeben, eine reiche und mannigfaltige architektonifche Geftaltung zu erzielen; indes ift in der verhältnismäßig geringen Frontentwicklung mit dem großen Bogen eine architektonifche Gliederung und Formengebung von großer künftlerifcher Wirkung gefchaffen worden.

Das an den Haupteingang fich anfchließende fchöne Veftibül bereitet in befter Weife auf den großen Kaffenfaal, der fich hier anfchließt, vor. Alle Bureaus find um denfelben gruppiert und die überall angebrachten Infchriften ermöglichen eine gute Überficht.

Von der gefchickten und überfichtlichen Anordnung geben die beigefügten Abbildungen ein deutliches Bild.

Fig. 469.

¹

Nach: Schweiz. Bauz., Bd. 34, S. 154.

pllll

rr

■ I

,xigRl l^aSi

r7 -f V

WmL

v'\\

il

hm

¥ ;!

à:. ,

îj®

5; >

pŁJiijadii

HB

*3/ j

1 IS

pg%jnf£

fllt;

*if

:i

³⁼¹ I

Ë33S

lyJJUsil.

gSE 1BL

g^a

Großer Kaffenfaal im Comptoir d Escompte in Paris¹⁴⁰).

Für die Feuerficherheit ift in diefem Gebäude in befonders wirkfamer Weife durch reichliche Wafferleitungen und Feuerpfoften, die mit allen notwendigen Gerätfchaften ausgerüftet find, vorgeforgt worden. Die Sicherheit gegen Einbruch wird am Tage durch das Beamtenperfonal ge-währleiftet, in der Nacht durch befonders angeftellte Wächter, namentlich in Rückficht auf das Eindringen von Dieben von den Nachbargrundftücken aus, durch Dächer, Wände und Fußböden. Als Vorbeugungsmaßregel find daher noch faft in allen Mauern, ebenfo in den Fußböden und Decken ftarke Eifengitter eingelegt worden. Auch wird in der Nacht beim Öffnen einer Tür durch •elektrifche Verbindung fofort die Alarmglocke in Tätigkeit gefetzt.

Die Erwärmung des Gebäudes erfolgt durch eine Niederdruckdampfheizung, deren Mafchinen nebft den Lüftungsanlagen im Kellergefchoß untergebracht find.

Daß bei der Ausführung die beften Bauftoffe zur Verwendung gelangten, braucht kaum erwähnt zu werden¹⁴⁰).

An zweiter Stelle fei das Gefchäftshaus des Crédit Lyonnais, Paris (Arch.: Bouwen van der Boyen; fiehe die Tafeln XII, XIII u. XIV) hier vorgeführt. Wie bei den großen deutfchen Bankgebäuden ift auch hier das ganze Bauwerk nur für die Zwecke der Bank beftimmt.

Im Keller- und Untergefchoß find angeordnet: Räume zum Aufbewahren von Urkunden,-desgleichen Archive, Räume für die Bankdiener, fowie für Heizungs- und Lüftungsanlagen und für verfchiedene allgemeine Zwecke.

Im Erdgefchoß befindet fich mit Hauptzugang vom Boulevard des Italiens der große Saal, umfchloffen von den Kaffenfchaltern. Die Bureaus, die diefen Saal umgeben, find ohne Gitter und Glaswände, offen angelegt; fie haben ergänzende Verwaltungsräume im Unter- und Zwifchen-gefchoß. Das große, prachtvoll ausgeftattete Veftibül am Haupteingang führt auch zu den Diskonto- und Anleihenbureaus für das Publikum und zur großen Treppe für die Verwaltung. Im Zwifchengefchoß befinden fich Börfen- und Rechnungsbureaus und die Räume der Perfonalabtei-lung. Auch liegen hier die beiden befonders ausgeftatteten Salons für die bei diefem Inftitut beglaubigten Fremden.

Für die Verwaltung, Direktion, Unterdirektion und die Agentur find die Räume im I. Obergefchoß beftimmt; dann folgen Korrefpondenz-, Kontokorrent- und Rechnungsbureaus im II. Obergefchoß.

Im III. Obergefchoß befinden fich Räume für das allgemeine Rechnungsbureau, das Wechfel-und Einziehungswefen, während im IV. Obergefchoß die Räume für finanzielle und kameraliftifche Unterfuchungen liegen.

Fig. 471.

Fig. 470.

Bier

Heizg

;;wi:

iriS

|Weinj

Beamt

Kl,

ïï

-abl.

Wartez.F

2-4

Koiü?|

TchTa.fz. d.

Wärter

Kleider

Vsoo W. Cr.

=;

j

Was ehr au ml

in

Vjorsjteher

E?

init 1

•v

Speiseraum

Wartez.

Erdgel'choß.

Untergefchoß.

National Provincial Bank in London, Piccadillyl42). Arch. : Waterhouse.

Das runde Veftibül, das am Ende des Gebäudes an der Rae de Choiseul liegt, geftattet die Anfahrt von Wagen zum Bringen und Abholen von Wertobjekten.

Bezüglich der Konftruktion ift die ausgedehnte Anwendung von Eifen bemerkenswert, nicht bloß bei allen Decken, fondern auch für die Dächer. Der Fußboden des großen Saales und des Veftibüls ift aus Glas hergeftellt, fo daß hierdurch dem Untergefchoß und Keller genügend Licht zugeführt wird. An Sicherheitsvorkehrungen ift alles nur Erdenkliche angeordnet worden. In fämtlichen Stockwerken befinden fich Wafferhähne und Alarmglocken, und es kann der Raum zur Aufbewahrung von Urkunden bei etwaiger Feuersgefahr vollftändig unter Waffer gefetzt werden Selbftredend find auch hier befondere Lüftungseinrichtungen für Trefore und Nebenräume vorhanden.

Die Fundamente beftehen aus Beton; die Keller- und Untergefchoßmauern find aus Bruch-fteinen in Zement ausgeführt. Für die monumentalen Faffaden wurde Sablière- und Laverfinftein verwendet. Das Dach ift mit Zink, Blei und Schiefer gedeckt. Alle Treppen find aus Eifen mit fchönen gefchmiedeten Geländern hergeftellt.

Dem Äußeren entfpricht die gediegene, gefchmackvolle Ausftattung im Inneren, bei der Mahagoni- und Eichenholz, fowie Marmor reichlich zur Verwendung kamen. So find die Räume der Verwaltung im I. Obergefchoß mit Paneelen und Türen aus Mahagoniholz verfehen, ebenfo auch der hier liegende kleine Verfammlungsfaal der Gefellfchafter, während für die Ausftattung

¹⁴*) Nach: Nouv. annales de la constr. 1878, S. 74 — und: Revue gen. de l’arch. 1881, S. 12 u. PI. 11—13; 1884, S. 152, 202 u. PI. 6-12.

des größeren Saales daneben, mit dem künftlerifch ausgeftatteten Kamin, Eichenholz mit Schnitzereien zur Verwendung gelangte.

Ganz ähnlich, wie z. B. bei den großen Bankbauten in Berlin, find auch hier an den Architekten außerordentlich hohe Anforderungen geftellt worden; denn die fortwährenden Vergrößerungen und Umänderungen, das Verbinden verwickelter alter mit neuen Konftruktionen erfchwerten eine einheitliche Baugeftaltung ungemein, und es zeugt von der großen Kraft und der Gefchick-lichkeit des leitenden Architekten, wenn, wie hier, die nicht zu vermeidenden Unregelmäßigkeiten nur dem gefchulten Auge der Fachleute bemerkbar werden und für die Grundriß- und Faffaden-geftaltung praktifch und vorteilhaft ausgenutzt worden find14 ])-

Es würde zu weit führen, über die mannigfaltigen Bauten eingehend zu berichten, welche in England für Bankzwecke errichtet worden find. Grundfätz-lich Neues würde den feitherigen Darftellungen kaum hinzuzufügen fein. Es fei deshalb hauptfächlich auf das dem vorliegenden Kapitel angefügte Literaturverzeichnis verwiefen, und überdies feien zwei einfchlägige Ausführungen hier aufgenommen. Zunächft das Gefchäftshaus der National-Provinzial-Bank {National

Provincial Bank) in London, Piccadilly (Arch.: Waterhouse & Son; Fig. 470 u. 471¹⁴²).

England.

Fig. 472.

Als das Grundftück von der Bankdirek-

tiop erworben wurde, war es mit verhältnismäßig neuen Gebäuden befetzt, welche unten Läden und oben Wohnungen enthielten. Zuerft wurde der Verfuch gemacht, die oberen Stockwerke zu erhalten und nur das Erdgefchoß fo-weit frei zu machen, wie es der große Bankraum und die anfchließenden Nebenräume erforderten; aber wegen der großen Schwierigkeiten und der verhältnismäßig großen Koften wurde davon abgefehen, und vollftändig neue Gebäude erftanden an diefer Stelle.

Nunmehr konnten zum Vorteil der Bank große, gut gelüftete Räume gefchaffen werden, die mit glafierten Ziegeln bekleidet einen guten Eindruck machen. Auch gegen Feuchtigkeit und Feuer geficherte Trefore konnten in den Kellerräumen angelegt werden. In Fig. 370 (S. 298) wurde bereits der Kaffenfaal dargeftellt. Der Zugang zu den Wohnungen, welche in den oberen Gefchoffen angelegt find, befindet fich am Piccadilly und ift forgfältig von den Bankräumen abgefchloffen. Der Eingang zum Bank-gefchäft ift an der Ecke angeordnet, während feitlich noch ein Eingang zum Privatzimmer des Direktors und nach den Heiz- und Mafchinenräumen führt.

Pt-'

ï 1T1

S i r mi-' I i 1 j .

: Bank-

jjF=gi

Filiale der Bank of Scotland in London.

Erdgefchoß¹⁴³)- — V.-.oo w. Gr.

Außer durch die Fenfter wird der Bankraum noch durch ein großes Deckenlicht über dem Sekretariat erhellt. Zum Bankraum gehören zwei Warteräume für das Publikum und ein befon-derer Hypothekentrefor zu ebener Erde. Die Frühftücksräume für das Bankperfonal und die Räume für die mafchinellen Anlagen find im Keller untergebracht, jedoch gänzlich von den Wirtfchaftskellern der Wohnungen getrennt.

Sämtliche Stockwerksfeheidewände beftehen aus Koksafche zwifchen einem Eifengerüft. Die Dachrinnen und Gefimsabdeckungen find in Blei hergeftellt. Die Front ift gänzlich aus Portland-ftein hergeftellt, mit Ausnahme der beiden Säulen am Haupteingang, welche aus grauem Granit beftehen 14 2).

Das neue Gebäude für die Londoner Filiale der Bank von Schottland (Bank of Scotland; Arch.: Qwyther; Fig. 472 u. 473¹⁴³) ift auf einem Platz in der inneren Bishopsgate-Street errichtet, auf welchem früher die Crosby Hall Chambers ftanden und in nachher Nähe der National Provincial Bank of England.

¹⁴-) Nach: Builder, Bd. 64, S. 408.

¹⁴³) Nach: Builder, Bd. 35, S. 882; Bd. 71, S. 334.

An der Faffade der Bishopsgate-Street bemerkt man in den Bogenzwickeln reichen Figuren-fchmuck aus Bronze, darftellend England, Schottland, Edinburg und London; ebenfo find die

Fig- 473-

Ż&-.

■r‘^r

■Æ

WŹ

PP:

,-r

K.,.,

s*

Hl

§g||

ftsdSsi

PS

ggsgp

É8

Pi

'P

r-31

'1

if

nkf-iSl

t*

;i

gjSjijÉ

...••

Iriii

Aul

mmm

•r#

.ft

K0

L|

si

J-

:c

Jm

il

de

\Z

ils

sp

—=PÎ4il

cr

HJ

[d

Filiale der Bank of Scotland, in London ns). Arch. : Gwyther.

Gitter der Kellerfenfter und Eingangstüren aus Bronze. Die Säulen und Bogen der Eingänge find aus norwegifchem Porphyr hergeftellt, während fonft Portlandftein zur Verwendung kam.

Im Untergefchoß, das aus blauen Staffordfhire-Ziegeln in Zement erbaut ift, befinden fich die Trefore, deren Wände mit Stahl bekleidet find, ferner Kleiderablagen und Wafchräume; letztere find ganz mit weißglafierten Ziegelfteinen verblendet.

Im Erdgefchoß (Fig. 472) befinden fich die Gefchäftsräume mit der 278 qm großen Bankhalle, mit den Wandbekleidungen aus numidifchem Marmor und grünlich glafierten Ziegeln. Gußeiferne Säulen, die lotrecht gegoffen, mit abgedrehter Entafis verfehen und mit fchmiedeeifernem Kapitell und Blattwerk gefchmückt find, bilden die Stützen der Oberkonftruktion der Halle. Der Fußboden derfeiben ift mit fchönem italienifchen Mofaikpflafter belegt; hierzu tritt noch die gewölbte Laterne über der Saalmitte mit ihrer bunten Verglafung. Die Paneele, der Zahltifch, die Teilwände find aus Mahagoniholz hergeftellt mit Gittern aus Schmiedeeifen und Kupfer.

Die oberen Gefchoffe erreicht man durch eine fchöne Marmortreppe, welche an einen be-fonderen Eingang am Nordende des Gebäudes anfchließt; hier oben find alle Schreinerarbeiten aus Teakholz ausgeführt und die Fenfter mit Rolljaloufien verfehen. In einem Gehäufe aus ornamentiertem Schmiedeeifen bewegt fich ein Perfonenaufzug vom Keller bis zum III. Obergefchoß. Unter dem Treppenhaufe find Trefore für die Mieter der Gefchäftsräume vorgefehen. Eine Wohnung für den Direktor ift im IV. Obergefchoß untergebracht. Alle Bankräume, fowie die Flurgänge der oberen Wohnungen find elektrifch beleuchtet; die Erwärmung erfolgt durch eine Niederdruck-Heißwafferheizung¹⁴³).

Es verdient noch auf die bemerkenswerten Bauten hingewiefen zu werden, welche in Paris für die großen Finanzinftitute von bedeutenden Architekten ge-fchaffen worden find, fo von Blondel für die Société des dépôts et comptes courants, von Drevet für den Credit Mavrais, von Dupuis für die Banque Parisienne u. a. m.

In Amerika find in neuerer Zeit nach dem Syftem der großen Gefchäfts-häufer auch Bankgebäude errichtet worden, wie z. B. das 13 Gefchoffe hohe, von John T. Williams erbaute The Central Bank Building in New York City und das Gebäude der National Shoe and Leather Bank ebendafelbft, von J. C. Cady & Co erbaut. Als Vorbilder kommen diefe Bauten weniger in Betracht, da diefes Syftem bei uns überhaupt unzuläffig ift. Die fonftigen Bankhäufer in Nordamerika find im großen ganzen nach europäifchem Mufter und von in Europa ausgebildeten Architekten erbaut, weshalb auch von der fpeziellen Vorführung einzelner Bauten abgefehen worden ift.

7. Kapitel.

Depofitenkaffen. a) Allgemeines.

In neuerer Zeit machen fich Beftrebungen geltend, außerhalb der Zentral-inftitute der Banken und deren Filialen Depofitenkaffen zu fchaffen zu dem Zweck, das Bankgefchäft auf eine breitere Bafis zu ftellen.

In kleineren Städten find diefelben nicht direkt dem Zentralinftitut, fondern den Bankfilialen der nächften großen Stadt untergeordnet.

An verkehrsreichen Stellen gelegen, werden die Depofitenkaffen meift in Mietsräumen im Erd-, I. Ober- und Kellergefchoß untergebracht, natürlich am beften, wenn mit dem Neubau des ganzen Haufes zugleich die Einrichtung der Kaffenräume ausgeführt werden kann.

Da vorausfichtlich große neue Bankgebäude in abfehbarer Zeit nicht ge-fchaffen werden, konzentriert fich in diefen Schöpfungen das Beftreben, mit den reicheren Mitteln der Banken die Räume der Depofitenkaffen forgfältig und ge-

144.

So nf tige Banken

des Auslandes.

145-

Allgemeines.

diegen, ja vornehm künftlerifch auszuftatten, wie die nachfolgenden Beifpiele auch dartun. Nicht hoch genug ift es zu fchätzen, daß der Kunft, wie fchon früher bei den Zentralinftituten, Gelegenheit zur Entfaltung gegeben wird.

:JJ ..

Ł*J*23ł

^,

Kaffenraum der Dresdner Bank (Depofitenkaffe) am Kurfnrftendamm in Berlin¹⁴⁴).

sim

I

jr . i;

î* î.

¹ ■;, ’ 4

I

'#£sVS

i

np

1™r

C

i?

li

&

&

Wśji

-I-.

-

i magfff!

#*' -

' *■ :

:

IłL

te

i

i___;

;

'in

< V

i V

1$ / ' :

; ' ' ,h. Ijb, „ ,

■ f

i V

;'P

# V ,*?f; |

, .i ■ *• *

-T^bv ' ; •

'

^4;

il

ËJHK.

:

ü

ss

,

.

■■

?

,*~*»»g=SSSg|l

—V

ni

mi.

:

1p,w~-^ >•*-*--

Fig. 474.

■wi

*

.V

MsmT'

OT

; % , 'ftj<

Wfi ?S| :

'

«SIIWWWMIL»,: Jrgjj

i mVï^

Ii iV

li

W

K :‘    ' i

\ • ‘ < • "■

& :

.

8f|$

jk‘-.' t

»

I . 1

¹⁴⁴j Nach Originalen des Bankbaubureaus des Herrn Architekten 'Reichel in Berlin.

3»3

In bezug auf die bauliche Geftaltung der Räume für die Depofitenkaffen ift zu bemerken:

a) Räume im Erdgefchoß.

1)    Die Höhe follte nicht unter 3;80ra fein mit einer Stufe vom Bürgerfteig.

2)    Die Schaufenfter find am beften als Doppelfchaufenfter mit Kippflügeln in Holzrahmen herzuftellen, ebenfo find die Hinterfenfter als Doppelfenfter mit Lüftungsflügeln oben anzulegen.

Bauliche

Einrichtung.

Hg- 475-

IM

gf§F

■v;

3-

Treforraum im Keller der Dresdner Bank in Berlin¹¹⁴).

3)    Haupteingang, Schaufenfter und Hinterfenfter find mit eifernen Roll-jaloufien und beften Schlöffern zu verfehen.

4)    Der zweite hintere Ausgang ift entweder als Holztür mit 2,50

ftark ge-

fpanntem Stahlblechbefchlag auf beiden Seiten herzuftellen, oder als eiferne diebes-und einbruchfichere Tür mit Zierleiften auszuführen.

mm

5)    Der Fußboden ift entweder mit Fliefen zu belegen oder als Zementfußboden mit Linoleumbelag auszuführen.

6)    Die Abfchlußmauern gegen benachbarte Räume find mindeftens 38 ftark aus guten Klinkern in Zementmörtel herzuftellen.

7)    Die Räume find durch eine Zentral-Warmwaffer-Heizanlage ausreichend zu erwärmen, wobei die Heizrohre am beften in Schlitzen verlegt werden.

cm

8)    Die Räume find mit elektrifcher Lichtleitung zu verfehen und die Leitungsdrähte unter den Putz zu bringen.

9)    Die Toiletteräume follen direkten Anfchluß an die Gefchäftsräume haben und in befter Weife ausgeftattet werden.

10)    Zu den Kellerräumen führt eine mindeftens lm breite maffive oder hölzerne Treppe.

ß) Räume im Keller.

1)    Die Kellerräume find durch geeignete Vorrichtungen gegen das Eindringen von Schmutz und Regenwaffer zu fchützen und durch kräftige Eifengitter nach der Straße und dem Hofe diebesficher abzufchließen.

2)    Der Fußboden der Kellerräume ift zum Schutz gegen auffteigende Grund-

Fig. 476.

a.    Perfonenaufzug.

b.    Nebenhof.

c.    Garderobe.

d.    Toiletten.

e.    Akten.

/. Telephon.

g.    Feuerfefte Schränke.

h.    Aktenfchranke.

i.    Buchhaltung. k. Karfe.

/. Trerortreppe. m. Karrenraum.

n.    Zimmer für den

Vorfteher.

o.    Expedienten. v. Effekten.

O'

q| Id

'S

Cb

C7

DDQD

DO UP

t)

O#

O]

Jä

Qd

H-

Erdgefchoß.

Depofitenkaffe der Dres-

ftarkem Linoleumbelag zu verfehen.

mm

feuchtigkeit in Zementbeton wafferdicht herzuftellen, zu afphaltieren, mit Scheuer-leiften und 3

3)    Die in Benutzung befindlichen Schornfteine dürfen nicht in die Bankräume münden, dagegen find die unbenutzten Schornfteine zwecks Entlüftung unter der Kellerdecke zu öffnen.

4)    Gas- und Waffermeffer, Infpektionsgruben, Rückftauklappe, Reinigungs-flanchetts, Entwäfferungsleitungen, Abfperrhähne für Gas- und Wafferleitungen, Schornfteinreinigungstüren, Hausanfchlußkäften dürfen nicht innerhalb der Ge-fchäftsräume liegen.

5)    Die Kellerräume müffen trocken fein und find durch einfallendes Tageslicht gut zu erhellen.

6)    Für eine gute Lüftung ift Sorge zu tragen. Zu diefem Zwecke find innerhalb der maffiven Schaufenfterbrüftung des Erdgefchoffes auffteigende Kanäle in möglichft großem Querfchnitt auszuführen, welche ftraßenwärts unter der Brüftung

ausmünden und hier mit Gittern' zu verfehen find, an der Kellerdecke find vor den Einmündungen diefer Kanäle Abfperrfchieber oder Klappen anzubringen.

7)    Bei Klofettanlagen im Keller ift die Abflußleitung mit einer gut funktionierenden Abfperrfchleuße zu verfehen, durch welche Überfchwemmungen im Keller vorgebeugt werden kann.

8)    Zum Zwecke des Transports von Geldfpinden ift in der Kellerdecke eine Öffnung ca. 2,20-1,20m groß vorzufehen und mit einer feuerficheren Doppelklappe zu fchließen.

b) Ausführungen. (Bespiele.)

Depofitenkaffe der Dresdner Bank in Berlin, Kurfürftendamm. Hier in diefem Falle ift die Kaffe fchon bei der Herftellung des Neubaues eingerichtet

Fig. 477-

147.

Deutfchland.

a. Treforvorraum.

b. Kojen.

c. Silberkammer.

d. Regale.

e. Kundentrefor.

f. Safes.

g. Kontrollgang.

Arch. : Reichel.

-t

Kellergefchoß.

dner Bank in Berlin¹⁴⁴).

worden. Sie zeichnet fich aus durch den großen, durch zwei Stockwerke reichenden Kaffenraum, von deffen reicher Ausftattung Fig. 474¹⁴⁴) ein Bild gibt. Der Grundriß zeigt die Form eines Sechsecks mit einer fehr praktifchen Anordnung der Kaffentifche und einer Drehtür am Eingang. Bei den Kaffentifchen findet man noch Abfchlüffe mit künftlerifch geftalteten Bronzegittern, welche bei den fpäter erbauten Kaffenräumen vielfach weggelaffen worden find. Die Ausführung erfolgte in den Jahren 1907/08 nach dem Entwurf des Architekten Reichel.

Im allgemeinen zeigt die Kaffe eine Ausftattung, wie folche die reichen Mittel der Vorkriegszeit es zuließen.

Von dem großen Mittelraum für das Publikum gelangt man direkt in den im Keller befindlichen Treforraum, von deffen gediegener Ausftattung Fig. 475 ein Bild gibt, welches durch die Grundrißzeichnung (Fig. 476 u. 477) ergänzt wird.

Depofitenkaffe der Commerz- und Privat-Bank am Hausvogteiplatz in Berlin. In den Jahren 1919/20 in einem vorhandenen modernen Gefchäftshaufe einge-

Handbuch der Architektur. IV. 2, 2. (2. Aufl.)

25

richtet, ift diefelbe ein muftergültiges Beifpiel für die vielen von diefer Großbank gefchaffenen Depofitenkaffen. Wie in den meiften Fällen, fo waren auch hier viele Schwierigkeiten zu überwinden, um allen Anfprüchen an die Bequemlichkeit und praktifchen Erforderniffe gerecht zu werden. Es ift dies dem Baumeifter Eppen aber gelungen und als eines der Erftlingswerke nach dem Kriege möchte es angebracht erfcheinen, etwas ausführlicher darauf einzugehen. Trotz der Unregelmäßigkeiten des Grundriffes macht der Raum einen einheitlichen Gefamt-eindruck. Bei den Kaffentifchen find die Abfchlußgitter fortgelaffen und die fehr gefchmackvoll ausgeführten Holzarbeiten, zu welchen durchgängig Eichenholz verwendet wurde, machen in ihrer gelblich grauen Tönung einen guten Eindruck. In der Fig. 478 find die Einzelheiten der Holzarchitektur zu erfehen. Die Aus-ftattung der Treforanlage ift derjenigen der Kaffenräume entfprechend und auch hier ift für Bequemlichkeit der Kunden in befter und praktifchfter Weife geforgt.

Die Einteilung in den Gefchoffen ift in den Fig. 479 u. 480 erfichtlich. In Fig. 481 ift die Faffade wiedergegeben.

Fig. 478.

cngg

n1

+■

Kaffentifche in der Depofitenkaffe der Commerz- und Privat-Bank am Hausvogteiplatze in Berlin¹).

Depofitenkaffe des Bankhaufes BLeichröder in Berlin, Unter den Linden. Gelegen in einer der bevorzugteren Straßen Berlins, ift hier eine befonders charakteriftifche Ausftattung und Stilrichtung bemerkenswert. Die Ornamente treten zurück gegen die außerordentliche Sorgfalt der Materialbehandlung. Nur durch eine einzige Stütze unterbrochen, ift vorn ein einheitlicher Raum für die Kaffe und das Publikum gefchaffen, fowie ein Sprechzimmer. Für den Direktor befindet fich ein gleiches im Seitenflügel. Aus Fig. 482²) ift die Grundrißanordnung erfichtlich und Fig. 483 bietet ein Bild des eigenartig vornehm aus-geftatteten Kaffenraumes mit den Marmoreinlagen in den oberen Wandflächen; es ergibt fich hier ein ftimmungsvoller Gefamteindruck. Der inneren Ausftattung entfpricht auch die äußere; nicht gefucht prunkvoll, fondern einfach und würdig erfcheint die Bekleidung der Außenflächen mit poliertem Granit. Der Schöpfer diefes Baues ift der Architekt Jessen.

Schließlich möge noch auf die Depofitenkaffe der Commerz- und Privat-Bank am Belle-Alliance-Platz in Berlin hingewiefen werden. In einem älteren Miets-Eckhaufe eingerichtet, liegt hier der Trefor im Erdgefchoß, nicht wie in den meiften anderen Fällen im Keller.

Bank, Architekt Eppen, Berlin, ftammt auch der Entwurf zur Depofitenkaffe in Mannheim (Fig. 486 u. 487), der fich durch überfichtliche und gefchickte Anordnung befonders auszeichnet.

Literatur

über „Bankgebäude", a) Hiftorifches.

Mommsen, Th. Gefchichte des römifchen Münzwefens. Berlin 1860. Soetbeer, A. Deutfche Münzverfaffung. Erlangen 1876.

Wirth, M. Das Geld als Umlaufsmittel. Leipzig u. Prag 1884.

11?) Nachj.den von Herrn Architekten Eppen zur Verfügung geftellten Originalen.

25"

Der Eingang mit dem Raum für das Publikum befindet fich an der Ecke. Nur wenige Stützen unterbrechen den überfichtlichen Raum, deren mittlere wegen der auf ihr ruhenden Mauern, eine entfprechende Stärke erhalten mußte. Der Hauseingang wurde in diefem Falle an die linke Giebelfeite des Gebäudes verlegt, um die Haupttreppe, die zu den oberem Wohnungen führt, zugänglich zu machen (Fig. 484 u. 48514 7).

Die innere Ausftattung ift in befter Weife und üblichen Formen durchgeführt, was auch von der Geftaltung des Äußeren gilt. Von dem Erbauer diefer

Fig. 479.

Fig. 480.

'Ç

Vf

■J

/\

“ eO

Erdgefchoß.

Kellergefchoß.

Depofitenkaffe der Commerz- und Privat-Bank am Hausvogteiplatz in Berlin¹⁴³).

i. Kofferregal.

k.    Kammer.

l.    F.

a.    Sprechzimmer.

b.    Vorftand.

c.    Kaffe.

d.    Kundenraum.

e.    Effekten.

/. F.

a.    Keller.

b.    Regiftratur.

c.    Garderobe.

d.    Kammer.

e. Koje.

/. Vorraum.

g.    Trefor.

h.    Silberkammer.

Schurtz, H. Grundriß einer Entftehungsgefchichte des Geldes. Weimar 1896. Schaefer, V. Chronologie des deutfchen Bankwefens. München 1896.

Rochussen, J. Währung, Banken und Handel. Berlin 1896.

Model, P. Die großen Berliner Effektenbanken ufw. Jena 1896.

Schmidt, C. Die Hypothekenbanken und der großftädtifche Realkredit. Berlin 1899. Helfferich, K. Studien über Geld- und Bankwefen. Berlin 1900.

Curtius. Griechifches Münzwefen. Abh. d. Akad. d. Wiffenfchaften 1869.

Kunz. Aus dunklen Tiefen zum Sonnenlicht.

Herzog, R. Aus der Gefchichte des Bankwefens im Altertum.

Guhl, E. u. W. Koner. Das Leben der Griechen und Römer.

ß) Anlage und Einrichtung.

Diebes- und feuerfefter Schatzraum einer fpanifchen Bank. Uhland’s Techn. Rundfchau 1892, S. 124. Heim. Banken und Bankgebäude. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing., Wochenausg., 189g, S. 832. Geldfchränke und Geldfchrankfchlöffer von H. C. E. Eggers & Co. in Hamburg. Uhland’s Techn. Rundfchau 1900, Ausg. I, S. 77.

Stahlkammern von H. C. E. Eggers & Co. in Hamburg. Uhland’s Techn. Rundfchau 1901 > Ausg. I, S. 9.

Fig. 481.

Bep.-KosseA. C OMMER:

■" w© DES COMTO “BANK.

Ö-

*1

UUIÜLLIJEtA

"öl”.

il

=H=

IL

■j

I • .    ' *•

tut

5=e=

Depofitenkaffe der Commerz- und Privat-Bank am Hausvogteiplatz in Berlin l45)

(früher Commerz- und Disconto-Bank).

y) Ausführungen und Entwürfe.

Pugin & Britton. Illustrations 0/ the public buildings of London. 2. Aufl. von W. H. Leeds.

London 1838. Bd. 2, S. 54: Bank of England.

Gloucester savings bank. Builder, Bd. 8, S. 139.

London and Westminster bank, Liolborn. Builder, Bd. 11, S. 393.

Offices of the bank of London and national provincial insurance association, Threadneedle Street„ City. Building news, Bd. 4, S. 889.

Devon and Cornwall bank, Plymouth. Building news, Bd. 4, S. 352.

New Ulster bank house, Belfast. Building news, Bd. 4, S. 424 ; Bd. 5, S. 64.

The Royal bank, St. Andrews’- square, Edinburgh. Builder, Bd. 17, S. 344.

1.

Ferstel, H. Der Bau des neuen Bank- und Börfengebäudes in Wien. Allg. Bauz. 1860, S.

The new bank and exchange building, Vienna. Builder, Bd. 18, S. 464.

Hôtel de la banque de France. Encyclopédie d’arch. 1861, PI. 94—96.

Schröder. Bankgebäude in Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1863, S. 274. The bank and exchange, Vienna. Builder, Bd. 22, S. 224.

National provincial bank of England, Bristol. Builder, Bd. 22, S. 585.

Das Gebäude der Königl. Bank-Commandite in Bromberg. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1865, S. 53.

Union bank in London. Builder, Bd. 23, S. 607.

The bank of Scotland. Builder, Bd. 23, S. 572.

The national provincial bank of England. Builder, Bd. 23, S. 834, 901.

Das Eidgenöffifche Bankgebäude in Bern. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1866, S. 315.

^]TEL

ë 2

er: uJ

SS

ÜB

Fig. 482.

K ¥nf\pB-ffiAsqi./

->000 P-

000

DIREKTOR

nor

TEL

sPREtn-zinniR

TT

BL

KLEE

PC

_ü

□0

IDE

ULM

fl

Id-:

y VvIfMOFANE

BANł\

EINQANÜ

IO

1 n. 1-50

Depofitenkaffe des Bankhaufes Bleichröder in Berlin¹⁴⁶).

The Union bank of London, Chancery-Lane. Bailder, Bd. 24, S. 136.

The Hampshire banking com-pany’s premises, Southampton. Building news, Bd. 24, S. 326.

The London and County bank, Cambridge. Builder, Bd. 24, S. 426.

Cuno. Bankgebäude in Brom-berg. Zeitfchr. f. Bauw. 1867, S. 115.

The London chartered bank of Australia, George-Street, Sydney. Builder, Bd. 25, S. 96.

Central credit and discount com-pany’s offices, Lothbury. Building news, Bd. 15, S. 8.

The Birmingham and Midland bank. Builder, Bd. 27, S. 40.

The Alliance bank, Liverpool. Builder, Bd. 27, S. 306.

The Union bank, Huddersfield, Yorkshire. Builder, Bd. 27, S. 406.

New bank, Bury, Lancashire. Builder, Bd. 27, S. 444.

Birmingham town and district bank. Builder, Bd. 27, S. 549-

The new commercial bank, Bradford. Building news, Bd. 17, S. 259.

Holmes, E. Bankgebäude in Birmingham. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1870, S. 20.

Ayliffe & Paull. Unionbank in Huddersfield. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1870, S. 46.

Thomason. Bank in Birmingham. Zeitfchr. d. oft. Ing.-u. Arch.-Ver. 1870, S. 71.

Brook’s Bank, Manchefter. Builder, Bd. 28, S. 886.

Manchester Royal exchange. Builder, Bd. 28, S. 869; Bd. 29, S. 13.

The Clerkenwell and Smithfield branch of the London Joint-Stock bank. Builder, Bd. 30, S. 145.

Union bank of London: Cha-ring Cross branch. Builder, Bd. 30, S. 306.

New offices of the Hall banking company, at Hull. Builder, Bd. 30, S. 529.

National provincial bank of England: Newcastle on Tyne branch. Builder, Bd. 30, S. 786.

New provincial bank, Buenos Ayres. Builder, Bd. 32, S. 928.

Gropius & Schmieden. Die Bank des Berliner Kaffenvereins.- Zeitfchr. f. Bauw. 1873, S. 103. Bankgebäude des Berliner Kaffenvereins. Deutfche Bauz. 1871, S. 262; 1873, S. 232.

Blondel, H. Société de dépôts et de comptes courants. Revue gén. de Varch. 1873, S. 199 u. PI. 47-49-

Fig. 483.

il

.J

Kaffenraum der Depofitenkaffe des Bankhaufes Bleichröder in Berlin¹⁴⁶).

Crétin, G. Nouvelle entrée de la banque de France. Moniteur des arch. 1873, PI. 33, 34. Gebäude für Geldinftitute in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 186.

Bankgebäude der Deutfchen Reichsbank in Berlin. Deutfche Bauz. 1874, S. 137; 1875, S. 34g. Messrs. Cocks and Biddulph’s bank, Charing Cross. Building news, Bd. 26, S. 228.

Design for bank, Worcester. Building news, Bd. 27, S. 82.

New London and County bank, Sevenoaks. Building news, Bd. 27, S. 488.

Orrest bank, Orpington. Building news, Bd. 27, S. 604.

Kayser & v. Groszheim. Gebäude der Norddeutfchen Grundcreditbank in Berlin, Behrenftraße Nr. 7 a. Zeitfchr. f. Bauw. 1875, S. 127.

Bankgebäude der Mitteldeutfchen Kreditbank zu Berlin. Deutfche Bauz. 1875, S. 350.

Drevet. Crédit Havrais. Moniteur des arch. 1875, PI. 1, 2, 10, 17; 1878, PI. gr. 19. New bank, Worcester. Building news, Bd. 29, S. 84.

-CS

«O

“53

e. Haus.

/. Heizung.

g.    Kleiderablage.

h.    Damenklofett.

Fig. 485.

53

Kellergefchoß.

|~n i i rrrrrr

*c

'*dr

5j

<Li

<o

-y

•<=>

0/

PW-

Fig. 484.

/O

<X

<X.

~o

,a

Erdgefchoß.

Depofitenkaffe der Commerz- und Privat-Bank in Berlin, Belle-Alliance-Platzl47).

a.    Keller.

b.    Refervekeller.

c.    Kohlenkeller.

d.    Aktenkeller.

Arch.: Eppen.

a.    Hauseingang.

b.    Trefor.

c.    Sprechzimmer.

d.    Herrenklofett.

:'T

53

Marchand, H. Banque coloniale, a Nouméa. Revue gén. de l’arch. 1876, S. 156 u. PI. 38—40. Type de banque provinciale, adopté pour les succursales de la banque d’Allemagne. Nouv. annales de la constr. 1876, S. 113.

Hartlepool exchange. Builder, Bd. 34, S. 267.

3Q2

The bank of South Australia, Adelaide. Builder, Bd. 34, S. 1221.

Bankgebäude in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 301.

Creditanftalt in Zürich : Zürichs Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Zürich 1877. S. 95.

Ende & Bockmann. Das Gebäude der Mitteldeutfchen Creditbank, Behrenftraße No. 1 u. 2 in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1877, S. 487.

Gotterneau, A. Caisse des dépôts et consignations de Bucharest. Nouv. annales de la constr. 1877, S. 167.

The Royal bank of Scottland, Bishopsgate Street. Builder, Bd. 35, S. 882.

Gebäude für die kaiferliche Reichsbankftelle: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 307.

Fig. 487.

Fig. 486.

"ir

<?

Of°l

cc U-l

irN;

o°/

Oî

■11

11!

°n

O.

Jô]

M!

oA.

çpï

oO

SL

Jô]

SL

31

Nimf ' 1    |—(■

Erdgefchoß.

Kellergefchoß.

Depofitenkaffe der Commerz- und Privat-Bank in Mannheim¹⁴⁷). Arch. : Eppen-

a.    Hauseingang.

b.    Sprechzimmer.

c.    Telephon.

d.    Direktion.

e. Warteraum. /. Devifen.

g.    Börte.

h.    Abrechnung.

i. Durchgang. k. Kaffe.

/. Publikum.

a.    Keller.

b.    Kohlen.

c.    Heizung.

d.    Akten.

e.    Garderobe.

g.    Direktion.

h.    Damenklofett.

i.    Herrenklofett. k. Treforvorraum. /. Kundentrefor.

f. Hauptanfchlüffe. m. Banktrefor.

n.    Silberkammer.

o.    Kofferregal.

p.    Beleuchtung.

q.    Röhrenventil.

r.    Entlüftung.

Gebäude der Sächfifchen Bank in Dresden: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 309.

Hamburg’s Privatbauten. Hamburg 1878.

Bl. 2i, 22: Die Norddeutfche Bank; von Stamman & Zinnow.

Bl. 71 u. 72: Commerz- und Disconto-Bank; von Haller.

Vereins-Bank; von Haller.

Die Reichsbank-Hauptftelle; von Reichhardt.

Neubauten zu Frankfurt a. M. Frankfurt a. M. 1878 ff.

Bl. 4, 7: Bankgebäude des Herrn B. H. Goldschmidt; von Mylius & Bluntschli.

Bl. 11, 12, 23, 24: Frankfurter Bankverein; von Linnemann & Strigler.

Blondel. Société des dépôts et comptes courants. Moniteur dés arch. 1878, PI. gr. 44.

Le nouvel hôtel du Crédit Lyonnais. Nouv. annales de la constr. 1878, S. 74.

New bank at Salisbury. Building news, Bd. 35, S. 236.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architecten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 33, 34, 48, 58: Bankgebäude in Zittau; von Giese.

Linnemann & Strigler. Bankgebäude des Frankfurter Bankvereins in Frankfurt a. M. Zeitfchr. f. Baukde. 1879, S. 357.

Conradi. Die Volks-Bank in Creuznach. Baugwks.-Ztg. 1879, S. 546.

The Parisian bank, Paris. Builder, Bd. 37, S. 126, 127.

London and South-Western bank: Bristol brauch. Builder, Bd. 37, S. 545.

The Union bank of Australia: new premises in Melbourne. Builder, Bd. 37, S. 1179.

National Provincial Bank of England, Sunderland. Building news, Bd. 36, S. 170.

Messrs. Round and Green’s new bank, Colchester. Building news, Bd. 36, S. 380.

City of Glasgow bank — new head office, Glasgow. Building news, Bd. 36, S. 660.

New bank at Sudbury. Building news, Bd. 37, S. 152.

Hitzig, F. Das Reichsbank-Gebäude in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 355.

Férot. Hôtel du crédit général français avec maison de rapport. Monit, des arch. 1880, PI. 7, 8. Blondel. Société des dépôts et comptes courants. Moniteur des arch. 1880, PL 27—29.

Drevet. Hôtel du Crédit Havrais. Nouv. annales de la constr. 1880, S. 163.

Hôtel de la banque Cordier à Paris. La semaine des constr., Jahrg. 5, S. 282, 295.

London and South-Western bank — Bristol brauch. Architect, Bd. 25, S. 219.

Dupuis, A. Hôtel de la banque Parisienne à Paris. La semaine des constr., Jahrg. 5, S. 318, 354. Hitzig, F. Das Reichsbank-Gebäude in Berlin. Berlin 1881.

Bouwens van der Boyen. Crédit Lyonnais, boulevard des Italiens, à Paris. Revue gén. de Uarch. 1881, S. 12 u. PL 7—13.

Bank at Blackpool, Lancashire. Builder, Bd. 47, S. 765.

London and South-Western bank: Harlesden and Willesden Brauch. Building news, Bd. 60, S. 772 The Clydesdale bank, Dundes. Architect, Bd. 26, S. 287.

Banken in Bremen: Böttcher, E. Technifcher Führer durch das Staatsgebiet der freien und Hanfeftadt Bremen. Bremen 1882. S. 9.

The new »Hôtel du Crédit de France«., Paris. Builder, Bd. 42, S. 325.

The new buildings for the »Comptoir d’Escompte de Paris«. Builder, Bd. 42, S. 431.

New brauch bank at Leek for'the Manchester and Liverpool district banking Co. Builder, Bd. 43, S. 460.

Liverpool saving bank, Scotland-road. Building news, Bd. 42, S. 615.

The Huddersfield banking company. Building news, Bd. 42, S. 298.

New bank and Grosvenor club, Eastgate-street, Chester. Building news, Bd. 42, S. 696.

Liverpool Savings-bank. South brauch. Building news, Bd. 43, S. 382.

St. Thomas’ church, Longford, near Coventry. Architect, Bd. 27, S. 117.

The London and County Banking Company, limited: Bedford brauch. Architect, Bd. 28, S. 283. Förster, E. v. Gefchäftshaus des Wiener Giro- und Kaffen-Vereines. Allg. Bauz. 1883, S. 95. Bank of Scotland brauch, George-Street, Edinburgh. Building news, Bd. 45, S. 886.

Mount Morris bank-building, New York. American architect, Bd. 13, S. 201.

Concurrenz für Entwürfe zu einem Cantonalbankgebäude in St. Gallen. Bericht des Preisgerichts. Schweiz. Bauz., Bd. 3, S. 143.

Bouwens van der Boyen. Nouveau crédit Lyonnais, à Paris. Revue gén. de l’arch. 1884, S. 152, 202 u. PL 6—12.

Corrover, E. Comptoir d’escompte, rue Bergère, à Paris. Revue gén. de l’arch. 1884, S. 222 u.

PL 52—56; 1885, S. 76 u. PL 12, 13; PL 12.

Regent-street brauch of the Alliance-bank, limited. Builder, Bd. 46, S. 744.

Hibernian bank, College Green, Dublin. Architect, Bd. 31, S. 233.

Bankinftitute in Mailand: Milano tecnica dal 1859 al 1884 etc. Mailand 1885. S. 265.

Gross & Jelinek. Gefchäftshaus der n.-ö. Escompte-Gefellfchaft in Wien. Allg. Bauz. 1885, S. 47. Ende & Böckmann. Gefchäfts- und Wohnhaus der National-Bank für Deutfchland, Berlin. Baugwks.-Ztg. 1885, S. 225.

Comptoir d’escompte de Paris. Moniteur des arch. 1885, S. 14, 157 u. PL 1, 2, 55.

Design for a bank. Builder, Bd. 49, S. 621.

New premises for the Bristol brauch of the Capital and Counties Bank. Builder, Bd. 49, S. 822. New savings bank, Hüll. Building news, Bd. 48, S. 128.

Hill and Sons’ bank, West Smithfield. Building news, Bd. 49, S. 408.

Citizens’ bank building, Pittsburgh. American architect, Bd. 17, S. 211.

The mercantile trust and deposit company’s building, Baltimore. American architect, Bd. 17, S. 247. Banken in Frankfurt a. M.: Frankfurt a. M. und feine Bauten. Frankfurt 1886. S. 268. Schachner, F. Gefchäftshaus der k. k. priv. allgemeinen Verkehrsbank in Wien. Allg. Bauz. 1886, S. 105.

Ende & Böckmann. Bankgebäude für den Sparkaffen-Verein zu Danzig. Deutfche Bauz. 1886, S. 3²5-

Neubau eines Bankgebäudes für den Sparkaffenverein in Danzig. Centralbl. d. Bauverw. 1886, S. 500. Un coffre-fort monumental. La semaine des constr., Jahrg. 10, S. 330.

The Staffordshire bank, Birmingham. Builder, Bd. 51, S. 857.

Architektonifches aus München. I. Die Vereins-Bank. Zeitfchr. f. bild. Kunft 1887, S. 287. Independance national bank building, Philadelphia. American architect, Bd. 19, S. 151.

Martens, W. Das Haus der Bayerifchen Vereinsbank in München. Deutfche Bauz. 1887, S. 373. Staffordfhire Bank in Birmingham. Deutfehes Baugwksbl. 1887, S. 492.

Banking premises etc., Steamer Point, Aden. Builder, Bd. 52, S. 77.

The commercial banking company of Sydney’s new bank. Builder, Bd. 52, S. 565.

Bank and office railings. Building, Bd. 6, Nr. 21, Trade suppl., S. 2.

Bank of Montreal, Montreal. Building news, Bd. 52, S. 314.

Capital and counties branch bank, Landport. Building news, Bd. 53, S. 682.

New bank, Lombard-street. Building news, Bd. 53, S. 932.

Plan of the bank of Montreal. American architect, Bd. 21, S. 174.

Cumberland national bank, Bridgeton. American architect, Bd. 21, S. 234.

Der Neubau vom Bankgebäude der Dresdner Bank am Opernhausplatze in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 505.

Banking premises, Bishop’s Stortford. Builder, Bd. 54, S. 67.

Beckett’s bank, Bradford. Building news, Bd. 54; S. 633.

Yorkshire penny bank, Halifax. Building news, Bd. 55, S. 202.

Banking premises for the Yorkshire banking Co. limited. Building news, Bd. 55, S. 272.

London and South-Western bank. Building news, Bd. 55, S. 334.

Citizen's bank building, Frederick. American architect, Bd. 24, S. 76.

Förster, E. v. Das neue Gebäude der k. k. priv. allgemeinen öfterreichifchen Bodenkredit-Anftalt in Wien. Allg. Bauz. 1889, S. 5.

Bank at Crouch end. Building news, Bd. 57, S. 284.

New bank, Southport. Building news, Bd. 56, S. 332.

The national bank of Washington, Washington. American architect, Bd. 25, S. 102.

Third national bank building, Cincinnati. American architect, Bd. 26, S. 28.

Frese, H. Project zu einer Privatbank. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 7, S. 360 u. Bl. 58. Schweizerifche Unionbank in St. Gallen. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 8, S. 40.

Compétitive design of the Erie county bank building, Buffalo. Architecture and building, Bd. 12, S. 307; Bd. 13, S. 19. American architect, Bd. 28, S. 88, 168.

The J. J. Vandergrift building, Pittsburgh. American architect, Bd. 28, S. 29.

Hasak. Der Neubau des Reichsbankgebäudes in Leipzig. Zeitfchr. f. Bauw. 1891, S. 305. Jovanovitz, A. Das Nationalbank-Gebäude in Belgrad. Allg. Bauz. 1891, S. 48.

Cuno. Das Bankgebäude der Hildesheimer Bank. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1891, S. 489.

Les archives des grands établissements financiers. Le génie civil, Bd. 19, S. 250.

The bank of Sweden, Stockholm. Builder, Bd. 60, S. 272.

Lancashire and Yorkshire branch bank, Heywood. Building news, Bd. 60, S. 328.

Lancashire and Yorkshire branch bank, Haslingden. Building news, Bd. 60, S. 328.

Lancashire and Yorkshire branch bank, Whitefield. Building news, Bd. 60, S. 328.

London and South-Western bank, Walham Green branch. Building news, Bd. 60, S. 362.

The head office of the Hong Kong and Shanghai banking corporation at Hong Kong, China. Building news, Bd. 60, S. 532.

The Erie County Savings Bank. Architecture and building, Bd. 14, S. 131.

Reichsbankgebäude in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 140.

Banken in Leipzig. Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 471.

Ende & Böckmann. Der Erweiterungsbau des Bankgebäudes der Diskonto-Gefellfchaft, Unter den Linden No. 35. Deutfche Bauz. 1892, S. 49.

Martens, W. Der Erweiterungsbau der Deutfchen Bank in Berlin. Deutfche Bauz. 1892, S. 402, 413. Die Niederfächfifche Bank in Hannover. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1892, S. 41.

Tw o country banks. Builder, Bd. 63, S. 461.

First national bank building, Cooperstown. Architecture and building, Bd. 16, S. 127.

Der Neubau der Schweizerifchen Unionbank in St. Gallen. Schweiz. Bauz., Bd. 21, S. 1, 12, 22. Bank in Schaffhaufen. Schweiz. Bauz., Bd. 21, S. 30.

National provincial bank, Piccadilly. Builder, Bd. 64, S. 408.

Metropolitan, Birmingham, and South Wales Bank, Oxford. Building news, Bd. 64, S. 799.

West end brauch, Credit Lyonnais, Cockspur Street. Architect, Bd. 49, S. 65.

Gebäude der allgemeinen Depofitenbank. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 11, S. 33g u. Beil.: Wiener Bauten-Album, Bl. 52.

The bank of England. Builder, Bd. 67, S. 69.

Devon and Cornwall bank, Torquay. Building news, Bd. 67, S. 857.

Gebäude der allgemeinen Depofiten-Bank in Wien. Allg. Bauz. 1895, S. 8.

New bank, Halifax. Builder, Bd. 69, S. 48.

New bank, Halifax: selected design. Building news, Bd. 69, S. 115.

Bank at St. Quentin. Building news, Bd. 75, S. 265.

Design for the Halifax and Huddersfield bank, Halifax. Architect, Bd. 54, S. 200.

Bankgebäude in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin i8gó. Bd. II, S. 353.

Förster, E. v. Das Gebäude der Filiale der k. k. priv. öfterreichifchen Credit-Anftalt für Handel und Gewerbe in Prag. Allg. Bauz. 1896, S. 109.

Das Gebäude der kgl. Filialbank zu Fürth in Bayern. Deutfche Bauz. 1896, S. 117.

Hasak. Der Erweiterungsbau der Reichs-Hauptbank in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 21. Hasak. Das Reichsbankgebäude in Köln a. Rh. Baugwks.-Ztg. 1896, S. 341.

Bank of Scotland. Builder, Bd. 71, S. 334.

Bank premises, Eastbourne. Builder, Bd. 71, S. 404.

New bank at Leeds for Messrs. Williams, Brown, and Co. Building news, Bd. 70, S. 857. Indiana national bank, Indianopolis. Architecture and building. Bd. 25, S. 8.

Newton national and savings bank building, Newton. American architect, Bd. 71, S. 23.

The York union bank. Building news, Bd. 73, S. 437.

New banking premises for the London and Midland bank (Coventry brauch). Building news, Bd. 73, S. 507.

Hasak. Der Neubau der Reichsbank in Köln a. Rh. Zeitfchr. f. Bauw. 1898, S. 1.

Hanser, A. Das Gefchäftshaus der Rheinifchen Creditbank in Karlsruhe. Deutfche Bauz. 1898, S. 25. Deutfche Bank zu Berlin. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 1, S. 208, 209.

Der Erweiterungsbau der Reichshauptbank zu Berlin. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 1, S. 351. Sommerschuh & Rumpel. Neubau der Dresdener Bank in Dresden. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing., Heftausg., 1898, S. 1.

Hasak. Der Neubau der Reichsbank in Hannover. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing., Heftausg., 1898, S. 321. Hôtel et banque à Saint-Quentin. La construction moderne, Jahrg. 13, S. 510.

Messrs. Gosslings’ bank. Building news, Bd. 74, S. 635.

London and South-Western-bank, Kilburn brauch. Building news, Bd. 75, S. 751.

First national bank, Bangor. Architecture and building, Bd. 28, S. 173.

The Greenwich savings-bank, New York. American architect, Bd. 61, S. 63.

Design for the people’s bank, Brooklyn. American architect, Bd. 62, S. 31.

Horst, G. A. Der Neubau der deutfchen Bank in München. Allg. Bauz. 1899, S. 7.

Bankhaus Pistorius in Hildesheim. Centralbl. d. Bauverw. i8gg, S. 161.

Der Erweiterungsbau der Königl. Hauptbank in Nürnberg. Deutfche Bauz. 1900, S. 281, 289. Neubau des Bankhaufes Günther & Rudolph in Dresden. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing., Heftausg., 1900, S. 1.

Das Gefchäftshaus der Braunfchweig-Hannoverfchen Hypothekenbank in Hannover. Zeitfchr. f.

Arch. u. Ing., igoo, Wochausg., S. 737.

Banque de France. La construction moderne, Jahrg. 16, S. 7 u. PI. 2, 3.

London and county bank. Builder, Bd. 78, S. 321.

Bank at Shildon, Durham. Builder■ Bd. 78, S. ö 14.

Bank at Bridlington Quai, Yorkshire. Builder, Bd. 78, S. 614.

Martin’s bank, Bromley, Rent. Builder, Bd. 79, S. 490.

Two country banks. Builder, Bd. 79, S. 518.

The Devon and Cornwall bank, Newquay. Building news, Bd. 78, S. 195.

Bank of Liverpool, new brauch, Aintree. Building news, Bd. 78, S. 745.

Der Neubau der Schlefifchen Landfchaftlichen Bank in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 408.

Neubau der Züricher Kantonalbank in Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 33, S. 5.

Hôtel de la Banque Féde'rale à la Chaux-de-Fonds. Schweiz. Bauz., Bd. 34, S. 154.

Ein neues Bankhaus in Dresden. Baugwks.-Ztg. 1899, S. 1759.

Palais der Kroatifchen Escomptebank in Agram. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 17, S. 57.

The new head office of the Yorkshire banking company, Leeds. Builder, Bd. 77, S. 491.

London and county bank, Clacton-on-Sea. Building news, Bd. 77, S. 441.

Bankgebäude zu Bremen: Bremen und feine Bauten. Bremen 1900. S. 370.

Der Neubau der Luifenftädtifchen Bank, Köpenicker Straße 95. Deutfche Bauz. 1900, S. 65.

Das Gefchäftshaus der Hypothekenbank in Hamburg Deutfche Bauz. 1900, S. 121.

Norfolk and Norwich saving bank. Building news, Bd. 79, S. 109.

Greenwich savings bank. Building news, Bd. 79, S. 11.

Savings bank, brauch office, Glasgow. Building news, Bd. 79, S. 431.

Das neue Gebäude der Sächfifchen Handelsbank in Dresden. Deutfche Bauz. 1901, S. 1.

Hart, L. Ein Bankgebäude. Deutfche Bauhütte 1901, S. 53.

Two country banks. Builder, Bd. 80, S. 320.

The capital and counties bank, Brighton. Building news, Bd. 80, S. 263.

Neubau der Berliner Handelsgefellfchaft. Berl. Architekturwelt 1901, S. 312.

Mühlke, C. Der Neubau der Reichsbank in Schleswig-Holftein. Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 592. Architektonifches Skizzen-Buch. Berlin.

Heft 136, Bl. 4: Bankgebäude in Bielefeld; von Raschdorff.

Architektonifche Studien. Veröffentlichung vom Architekten-Verein am Kgl. Polytechnikum in Stuttgart.

Heft 17, Bl. 1—3: Württembergifche Vereinsbank in Stuttgart; von Gnauth. u 49, Bl. 1: Entwurf zur Hypothekenbank in Stuttgart; von v. Tritschler. Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1887, Taf. 59: Gefchäftshaus des Comptoir d’Fscompte in Paris; von Corroyer.

» 70: Großer Saal des Gefchäftshaufes des Comptoir d’Escompte; von Corroyer. 1894, Taf. 17: Frankfurter Bank in Frankfurt a. M.; von Ritter.

1890, Taf. 1: Gefchäftshaus der k. k. Priv. Allgemeinen Verkehrsbank in Wien; von SCHACHNER.

„    9: Konkurrenzentwurf für ein Gefchäftsgebäude der Bergifch-Märkifchen Bank

zu Elberfeld; von Stier.

1895, Taf. 70: Gefchäftshaus der Aachener Bank für Handel und Gewerbe in Aachen; von Heeren.

1897,    Taf. 24: Kgl. Filialbank in Fürth; von J. Förster & W. Förtsch.

1898,    Taf. 40: Bremifche Hypothekenbank in Bremen; von Dunkel.

1899,    Taf. 49: Bayerifche Filiale der Deutfchen Bank in München; von Schmidt.

Licht, H. Architektur Deutfchlands, Berlin.

Taf. 116—118: Württembergifche Vereinsbank zu Stuttgart; von Gnauth.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Band 2. Berlin 1892.

Taf. 95, 96: Disconto-Gefellfchaft in Berlin; von Ende & Boeckmann.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Band 3. Berlin 1894.

Taf. 18: Dresdener Bank am Opernplatz in Berlin; von Heim. a 21: Frankfurter Bank in Frankfurt am Main; von Ritter.

« 26 u. 27: Bank für Handel und Induftrie in Frankfurt am Main; von Neher & v. Kauffmann.

„ 61—64: Bank für Handel und Induftrie in Berlin; von Ende & Boeckmann.

Croquis d’architecture. Intime-Club. Paris 1876.

No. VII. Folge 5, 6. Une banque de France.

Hauser. Gefchäftshaus der Rheinifcnen Kreditbank in Karlsruhe. Deutfche Bauz. 1898. S. 25. Schmidt, A. Bankgebäude der Bayrifchen Filialbank in Augsburg. Deutfche Bauz. 1899. S. 566. Haller. Dresdener Bank in Hamburg. Deutfche Bauz. 1900. S. 40.

Förster. Hauptbank in Nürnberg. Deutfche Bauz. 1899. S. 281 u. 289.

Heim. Bankhaus der Diskonto-Gefellfchaft in Berlin. Deutfche Bauz. 1902. S. 485 u. 565. Haller. Vereinsbank am Altenwall in Hamburg. Deutfche Bauz. 1903. S. 137.

Ratzel. Mainzer Volksbank. Deutfche Bauz. 1904. S. 645.

Schmidt. Neubau der Bayrifchen Bank in München. Deutfche Bauz. 1906. S. 567.

Schmidt. Neubau der früher Königl. Bank in München. Deutfche Bauz. 1911. S. 381, 389, 393. Korff. Roftocker Bank in Roftock. Deutfche Bauz. 1911. S. 158.

Erdmann & Spindler. Norddeutfche Grundkreditbank in Weimar. Deutfche Bauz. 1907. S. 533. Reichsbanken in Hamm, Heidenheim, Kiel, Norden, Osnabrück, Waldenburg, Wermelkirchen, Wilhelmshafen. Zentralbl. d. Bauverw. 1906.

Meckel. Bankhaus Krebs in Freiburg i. Br. Zentralbl. d. Bauverw. 1908. S. 684.

Weiss. Bankhaus des Kreditvereins Itzehoe. Zentralbl. d. Bauverw. 1908. S. 521.

Meissner. Landeshypothekenbank in Darmftadt. Deutfche Bauz. 1909. S. 158.

Reichsbank in Hamborn. Zentralbl. d. Bauverw. 1910. S. 489.

Reichsbank in Würzburg. Zentralbl. d. Bauverw. 1905. S. 599.

Bankgebäude der Seehandlung in Berlin. Zentralbl. d. Bauverw. 1905. S. 375.

Ritter. Bankhaus der Diskonto-Gefellfchaft in Frankfurt a. M. Zentralbl. d. Bauverw. 1908. S. 445.

8. Kapitel.

Sparkaffengebäude.

a) Anlage und Einrichtung.

148.

Zweck

und

Die Sparkaffen, fozufagen eine befondere Art von Bankgebäuden, find in bezug auf die Entftehung neueren Datums. Vielfach find Sparkaffen mit den Bank-inftituten verbunden; aber bei größeren Bedürfniffen nimmt die Gemeinde oder Gefchä«sgang. ein gemeinnütziger Verein Gelegenheit, einbefonderes Gebäude für die Zwecke der Sparkaffe zu errichten. Hierbei wird die Abficht verfolgt, dem Publikum der niederen Stände Gelegenheit zu geben, erfpartes Geld ficher unterzubringen und im Bedarfsfälle leicht wieder erlangen zu können. Befonders am Monats- und Vierteljahrswechfel verkehrt in den Sparkaffen ein zahlreiches Publikum in der zweifachen Abficht, Geld einzuzahlen und Geld zu erheben. Im wefentlichen wird die Einrichtung der Sparkaffen daher auch durch diefe angeführten Momente beftimmt.

Verfolgt man den Gefchäftsgang bei größeren Sparkaffen genauer, fo gefchieht die Einzahlung der Gelder meift in der Weife, daß fich das Publikum nach Empfang einer Marke an die Einlagekaffe begibt, dort einem Beamten das Sparkaffenbuch überreicht und den einzuzahlenden Betrag anzeigt. Nach Ausfüllung eines Einlagefcheines durch den Beamten wird das Sparkaffenbuch dem Kaffierer übergeben, der nach dem Einträgen feines Namens die Einlage empfängt und das Sparkaffenbuch zurückgibt, wogegen der Empfänger feine Marke aushändigt. Hiermit ift das Gefchäft erledigt, und der Befucher verläßt die Sparkaffe.

Das Einträgen der Einlagen in die Gefchäftsbücher der Buchhaltung erfolgt erft nach Ablauf der für den Parteien verkehr beftimmten Amtsftunden durch die Buchhaltungsbeamten auf Grund der Einlagefcheine der Einlagekaffe. Während der Zeit des Publikumverkehrs fteht daher die Einlagekaffe mit der Hauptkaffe, bezw. mit der Buchhaltung in keiner Verbindung, obwohl erwünfcht ift, daß der Verkehr zwifchen diefen Gefchäftsftellen nicht zu umftändlich ift.

Die Gefchäftsftunden für das Publikum dauern meift von 8 bis 12 Uhr vormittags. Bei großen Sparkaffen find während diefer Zeit oft 500 und mehr Parteien abzufertigen, weswegen eine entfprechende Länge der Schalteranlagen vor-zufehen ift.

Bei der Rückzahlung ift der Gefchäftsgang der folgende. Die Partei übergibt das Sparkaffenbuch dem Buchhaltungsbeamten gegen Empfang einer Nummer und zeigt an, welcher Betrag erhoben werden foll. Der Beamte vergleicht das Buch mit dem betreffenden Konto in den Büchern der Buchhaltung, ftellt die ent-

ïprechende Anweifung an die Rückzahlkaffe aus und gibt diefelbe nebft dem Sparkaffenbuch der Rückzahlkaffe. Wenn dann der Betrag ausgezahlt und das Sparkaffenbuch wieder gegen Rückgabe der Nummer in das Auszahlungsjournal eingetragen worden ift und der Rückzahlkaffierer feinen Namen in dem Sparkaffenbuch vermerkt hat, wird der Partei der Betrag ausgehändigt; alsdann ift das Ge-fchäft erledigt. Zu berückfichtigen ift hierbei noch, daß die Rückzahlkaffe mehrmals am Tage von der Hauptkaffe dotiert werden muß und daher am beften in der Nähe derfelben anzuordnen ift. Im allgemeinen geht die Expedition bei der Rückzahlkaffe rafcher vonftatten, als bei der Einlagekaffe.

Fig. 488.

ptgïïgÉB

ÈSt

T.' i

Mt.

m i mm fl

Ê'm

I f-3. ;l

\m-    1    1

ff

hi

’BLm

ff«

⁴* i&nucoi

149.

Raum

anordnung

und

Einrichtung.

■ jk

«•»

Safestrefore der Sparkaffe in Schöneberg.

Am Semefterfchluß wird der Verkehr in den Sparkaffen noch durch diejenigen Befucher vergrößert, welche hier erfcheinen, um fich die fälligen Zinfen in ihren Sparkaffenbüchern gutfehreiben oder auszahlen zu laffen.

Aus vorftehender Schilderung ift erfichtlich, daß das eigentliche Sparpublikum lediglich an der Einlagekaffe, an der Buchhaltung und an der Rückzahlkaffe expediert wird, je nachdem es feinen Sparpfennig einzulegen oder zu erheben wünfeht.

Im wefentlichen wird es darauf ankommen, für das Publikum bequeme Räume mit guten Zugängen zu fchaffen und den Verkehr fo zu leiten, daß Stauungen und Kreuzungen ausgefchloffen find. Auch Aborte für das Publikum find in entfprechender Weife, für Männer und Frauen getrennt, anzulegen. Um ein Bild der Safestrefore zu geben, wird hier ein folcher der Schöneberger Spar-

tsl

kaffe eingefügt (Fig. 488), deffen Einrichtung ganz befonders zweckentfprechend und überfichtlich geftaltet ift.

MBllID

ŒLJ1

mer. j

t-_ i 7

if!

...

□□□□

f îy

R-

an

ri., i

-S

Fig. 492.

mm

mm

•••

Seitenanficht.

■“IB

SIP

fl

I»!

MB

X-'.'

............ :ï

L’

-a

Fig. 489.

--r

wÊM

[ i ! I

wm

«i

MB

Anficht vom Publikumraum aus.

Fig. 490.

f lu M

■WfJCG

j CP

JjtpQig

LiM □

li

35

LJ

Bi I ]

® 1.1

EH

Bain

fllC

■■in

n

El

/Pinj * A f    f

mus

ffpg

Il a

tâ

!..

IN

imanmLDBBDBŒHg

3m

Anficht von der Buchhalterei aus.

V100 W. Gr.

Fig. 491.

<=i    .

JJÔltpll

g___JiEJIIj

iJQ

OQ

LD

E3

Neue Sparkaffe m Hamburg.

Schnitt und Anficht.

IQ

CU

¹

) Nach den von Herrn Architekten Eppen zur Verfügung geftellten Originalen.

²

,4*) Nach den von Herrn Architekten Jessen zur Verfügung geftellten Originalen.

In den nachfolgend vorgeführten Beifpielen foli noch eingehender auf Einzel-und Befonderheiten Bezug genommen werden.

150.

Deutfchland.

Bezüglich der Einrichtungsgegenftände gilt im allgemeinen das bei den Bankgebäuden Gefagte. Die Schalteranordnung weicht infolge des anderweitigen (vorftehend bereits gefchilderten) Gefchäftsganges etwas ab, und es find auf der nebenftehenden Tafel XV und in Fig. 489—492 die einfchlägigen Einrichtungen der neuen Sparkaffe in Hamburg dargeftellt.

b) Ausführungen.

In erfter Reihe fei das Sparkaffengebäude in Breslau vorgeführt. Nachdem fich die feitherigen Räumlichkeiten der Sparkaffe im Stadthaufe fchon lange als unzulänglich erwiefen hatten, wurde 1887-90 durch Pläddemann ein Neubau in frühgotifchem Stil (Fig. 493—495 ¹⁴⁸) am Roßmarkt errichtet, deffen Gefamt-koften etwa 655000 Mark betragen.

Die fämtlichen Gefchäftsräume der Sparkaffe find im Erdgefchoß untergebracht; ein Teil derfelben ift zur Benutzung an die ftädtifche Bank vermietet worden.

Durch eine geräumige Eingangshalle gelangt man vom Roßmarkt aus in einen glasüberdeckten Vorraum in der Mitte des Haufes, von dem aus rechts ein Eingang nach der Sparkaffe führt, während man links auf vier Treppenläufen das I. Obergefchoß erreicht, wo fich die ftädtifche Bikliothek befindet.

Der große Gefchäftsraum der Sparkaffe zerfällt in die Halle für das Publikum und in die Arbeitsplätze der Beamten; letztere ziehen fich um den mittleren Raum für das Publikum an drei Seiten herum und erhalten reichliches Licht mittels der dreizehn Fenfter, die am Roßmarkt, am Karlsplatz und an der Ohle angeordnet find. Zwifchen den Arbeitsftellen der Beamten und dem Publikumraum bildet der Zahltifch in einer Länge von 30 m mit den fieben Zahlftellen die Trennung.

Ferner ift vom Hauptfaal aus ein Raum durch eine Glaswand nach der Ohle zu abgetrennt für die Hauptrendantur und die allgemeine Abfertigung im Geldverkehr für Lombard, Hypotheken ufw.

Unmittelbar an die Hauptrendantur anftoßend, liegt das Sitzungszimmer des Kuratoriums mit zwei nur vom Sitzungszimmer zugänglichen Treforräumen; letztere find von unten durch die Betonfohle und das Erdreich, feitlich durch die mit Stahlfchienen verfehenen Wände, oben durch Panzerplatten (über den Gewölben) gefichert.

Durch einen Flurgang find mit der Sparkaffe zwei an der Ohlefeite liegende Bureauräume verbunden, fowie ein Raum für zurückgeftellte Akten und Bücher; auch find durch diefen Flurgang die Aborte für die Beamten zugänglich, die dicht am Nebeneingange der Ohlefeite liegen. Für die Sparkaffenbefucher (Männer und Frauen) find Aborte im Hofe vorgefehen; man gelangt zu denfelben vom Veftibül aus durch einen Durchgang unter der Haupttreppe.

Der Raum für zurückgeftellte Akten ift durch eine Zwifchendecke in zwei Teile geteilt, deren unterer auch als Kleiderablage für die Beamten dient. Hier find fünffach übereinander, je 0,50 m hoch, etwa 200 m Fächer angeordnet. Die zurückgeftellten Kaffenjournale, Manuale ufw. können, falls die Aufbewahrung hier nicht tunlich ift, an den Längswänden des Sitzungszimmers bequem zur Aufteilung gelangen.

Die Schränke für die Regiftratur, für laufende Sparkaffenbücher, für Formulare ufw. find im Sparkaffenraum felbft untergebracht.

Dem mittleren Vorraum vor dem Eintritt in die Sparkaffe ift noch eine Pförtnerftube angegliedert, von der aus die Ein-, bezw. Ausgänge zum Sparkaffenraum gut überfehen werden können. Auch ift Vorforge getroffen, daß in Ausnahmefällen das geräumige heizbare Veftibül als Publikumraum benutzt werden kann.

Die Ausftattung ift in jeder Hinficht gediegen; befonders wirken die auf kräftigen Granitfäulen ruhenden Kreuzgewölbe der großen Halle mit der charakteriftifchen Bemalung recht gut. Die Einrichtung der Sparkaffenräume hat etwa 21 000 Mark gekoftet. Zur Erwärmung des Gebäudes dient eine Dampfniederdruckheizung.

Bei dem ftädtifchen Sparkaffengebäude in Berlin, erbaut von Architekt Baurat Blankenstein, ift, wie bei vielen anderen Sparkaffengebäuden, ein altes Gebäude, und zwar dasjenige der Dammühlen, durch einen entfprechenden Umbau den neuen Zwecken dienftbar gemacht und es entbehrt nicht des Intereffes, auch

w®

ij,

et

Jfc

_L

/faróen Safe

4’

s>.

r‘"

=*■

J.

ff

10

i.....i

fl

tl.îx-.. I __

Jene jüncfitr m « m>

L.

rr

.j

•H

Jüu.cA tr- 7łn.cUjecït.

«5»*

7TŁ, J«-.

pu 6 i Î&u/M'l U

y

te i i i À bu m.

1.

JL

A.

701.

■Ł

S Me fer

Tafel XV zu S. 400.

Neue Sparkaffe in Hamburg.

Grundriß der Schalteranlage.

Arch.: Haller.

V~

Fig- 493-

~-Sr

|j

su®

" - r

i Ili

IW|^

-»a

fad»

: ,-;j

c-U’sä;

W@3»

ilX

■MS

Süaw

1!

II

Il |

m:

Wi

. iSL: Ml

?;:ü IK

ftŁ

Ü,il

Ü1II

4-

I

• JE

"Ł '* »3

Tii

-4

1P

M-

iS

mmmm

Lar*. 1.

âm>

»1

«•

Jtó

$T JÊ

TI

:#

I Dli

TTn î fl; : :

Hi

Wul -

i'

Sparkaffe in Breslau¹⁴⁸). Arch. : Baurat Plüddemann.

i:

•L; ■■

Fig. 494.

Innenanficht des Publikumraumes.

Fig. 495-

t

ą.

•Si tlzurjgszd

• Cf •

Trésor

rrum

cp

Qf

il

.H au p t z ajh I s t e 11 e go

n. -

Ul ei 4 e r ab 1.

A kl e n

Hans n.

ni

-==L U

11

IIP

eckenlichl

S ji a r k a s s e

ŒJ

in

<è <è

Zahl steil

r~x~i

LM f I

Z'a b 1 s t t 1 1 e a ■

o,

Karls pl a.tz

mini

• =,

IFjS 1 0ü?ŒI a

Rosrnarkt.

1:500

10 98765*321 0

I ¹ I ¹ I ■ I ¹ I » I ¹ I ¹ I ¹ I ■ I I I-

10

15

20»

Erdgefchoß.

b.    Zahltafel.

c.    Pulte.

a. Pulte der erften Abfertiger.

d.    Tifche.

e.    Geldfchränke.

/. Kontenfehränke.

g. Bänke.

Sparkaffe in Breslau¹⁴⁸).

Arch. : Baurat Pliiddemann.

hier die Entwicklung zu verfolgen, insbefondere deswegen, weil das Gebäude fich an hervorragender Stelle befindet und der Architekt befondere Schwierigkeiten zu überwinden hatte. Im Erdgefchoß gemeffen, hat das Gebäude eine bebaute Grundfläche von 1925 und befteht aus zwei durch den mittleren Spreelauf völlig getrennten Teilen, welche erft vom Erdgefchoß ab durch eine maffive 10,50m tiefe Überbrückung des Wafferlaufs in Verbindung gebracht wurden, während durch Überwölbung des hinteren, zwifchen den Gebäudeflügeln befindlichen Gefimfes ein Hof gefchaffen wurde, der nach der Straße durch einen großen

Fig. 496.

i!

ii a f h

ii a

i;

ÖI0I0IO

(I |ô f -il k

a ii

!i

<J

⁰ ii

ii

m.    Kalkulator.

n.    Regiftratur.

o.    Kurratoren.

a.    Sparkaffenräume.

b.    Hof für Akten

wagen.

c.    Lichthof.

d.    Eingang.

e.    Flur.

/. Aborte.

g. Annahme-Stellen.

h.    Sparkaffenbücher.

i.    Pförtner. k. Rendant.

/. Schatzkammer.

Erdgefchoß des Sparkaffengebäudes in Berlin. Arch. : Baurat Blankenstein.

-Bogen abgefchloffen wurde. Von der bebauten Grundfläche entfallen 1142 ira auf den rechten Flügel, 663 auf den linken Flügel, der noch einen kleinen Lichthof von 719m umfchließt. Der Haupteingang erfolgt vom Mühlendamm aus, durch die Vorhalle des faft in der Mitte befindlichen Turmes, hinter welchem fich die Haupttreppe befindet. Am Mühlendamm find ferner zwei Eingänge bei den Nebentreppen, die zu den oberen, nicht von der Sparkaffe benutzten Räumen führen.

Faft die ganze reichlich beleuchtete Fläche der Flügelbauten wurde zur Unterbringung der Zahlftellen benutzt, während die beiden Abteilungen gemein-fchaftlicher Verwaltungsräume, die Schatzkammer und das Kuratoriumzimmer in •die zufammenhängenden Räume an der Mühlendammfront untergebracht wurden. Die eintretenden Sparer trennen fich der Lage der beiden Kaffen entfprechend fogleich nach rechts und links und können bei ftarkem Andrange ohne rückläufige Bewegung und hierdurch veranlaßte Behinderung des Verkehrs die Kaffen-räume durch die Nebenausgänge verlaffen. In der Nähe der Eingänge find an drei Stellen Bedürfnisanftalten für die Beamten und das Publikum eingerichtet (Fig. 496).

Die Treppen zum Keller und zum Erdgefchoß, die Haupttreppe und eine Nebentreppe am Mühlenweg, find als Granittreppen hergeftellt und mit fchmiedeifernem Geländer verfehen, von denen das der Haupttreppe reichere Ausbildung erhielt. Die zweite im alten Turm befindliche Nebentreppe ift als eiferne Wendeltreppe in reicherer Ausftattung ausgebildet und führt bis zur Plattform des Turmes.

Fig. 497.

Tr

gffe

.....i

j~7    1p~r~ t

I«

I......i

mm

Sparkaffengebäude in Berlin.

Die innere Ausftattung der Räume ift ihrer Beftimmung entfprechend im allgemeinen eine einfache, nur die Eingangshallen und die für den großen Verkehr des Publikums beftimmten Korridore find reicher ausgemalt.

Die Erwärmung gefchieht durch eine Warmwafferheizung mit zwei getrennten Syftemen entfprechend der Teilung des Gebäudes.

Die Ausbildung des Äußeren hat ihren Ausgang von der Architektur der alten Mühlen genommen, die jedoch den neuen Zwecken des Gebäudes gemäß, durchgreifende Änderungen und Bereicherungen erfahren hat.

Die Länge der neu entftehenden Front (Fig. 497) machte eine kräftige Gliederung nötig und die Lage des Gebäudes zur Fifcherbrücke, deren Achfe ungefähr auf die Mitte des Gebäudes trifft (Fig. 498), führte zur Anlage des die Hauptfront beherrfchenden wuchtigen Hauptturmes mit ausgekragten, von Säulenftellungen umgebenen Umgang, eine durch zwei Stockwerke geführte Nifche über vorfpringendem Balkon verftärkt fein kräftiges Relief.

Das Gebäude ift im Rohbau mit rötlich gelben Verblend- und Formfteinen mit dunkelbraun glafierten Streifen und Terrakotten an verfchiedenen Stellen ausgeführt. Zu den tragenden Archi-

tekturteilen (den Balkonkonfolen, den Kragfteinen der Zinnentürmchen, den Säulen der Fenfter-maßwerke und des Turmumganges) fowie zu den Sohlbänken und Zinnenabdeckungen ift Sand-ftein verwendet.

Das nicht fichtbare Dach ift ein Holzzementdach.

An befonderen Einrichtungen enthält das Gebäude einen Fahrftuhl für die Beförderung der Akten nach den oberen Stockwerken nach dem Hofe zu und Sicherung der Schatzkammer gegen Einbruch an Türen und Fenftern.

Die ftädtifche Sparkaffe in Freiburg im Breisgau, in den Jahren 1909—1911 von den Architekten Baudirektor Max Meckel f und C. A. Meckel erbaut, möchte hier nicht unerwähnt bleiben, zumal fie von Architekten ftammt, die fich durch viele ftilvolle Bauten einen befonderen Ruf erworben haben und das Bauwerk an einer bevorzugten Stelle fteht. Im Jahre 1905 trat an die Stadt Freiburg die Frage heran, das bedeutende, fowohl in gefchichtlicher als in architektonifcher

Fig. 498.

a. Sparkaffengebäude.

b. Hof.

-Jl

c. Schleufenhaus.

d. Schleufe.

e. Mühlenweg.

/. Fußgängerbrücke. g. Großes Gerinne.

h. Mühlendamni.

i. Fifcherbrücke.

Lageplan des Sparkaffengebäudes in Berlin.

Hinficht gleich intereffante Haus „Zum Walfifch", welches umgebaut und erweitert wurde, zu erwerben.

Als dann einige Jahre fpäter die unhaltbar gewordenen Zuftände im alten Sparkaffengebäude eine Vergrößerung der Gefchäftsräume für die Sparkaffe dringend notwendig machten, wurden die Gebäude zu diefem Zwecke verwendet und die obigen Architekten mit dem Entwurf beauftragt. Es entftand ein Plan, welcher unter pietätvoller Schonung des wertvollen alten Haufes „Zum Walfifch" nach Abbruch der weftlich und nordweftlich anfchließenden wertlofen Gebäudeteile die Errichtung eines großen Kaffenfaalgebäudes in der Nordweftecke des Grundftücks im Anfchluß an das alte Haus vorfah und die Ausführung zweier um einen nach der Franziskanerftraße zu geöffneten Hof gruppierter Flügelbauten vorfchlug (Fig. 499—501¹⁴⁹).

Diefe Vorfchläge wurden ohne wefentliche Änderungen ausgeführt.

Das Hauptportal befindet fich im alten Haufe, in der Franziskanerftraße. Durch den geräumigen Windfang gelangt man in die alte Erdgefchoßhalle. Zur rechten Hand liegt das

Sitzungszimmer der Sparkaffen-Kommiffion, dahinter befindet fich ein Referveraum für Bureauzwecke. Weftlich an die Halle anfchließend liegt das Bureauzimmer des Sekretärs der Verwaltung, dahinter ein Lefe- und Schreibraum, durch welchen man in die geräumige 310 ara große Kaffen-halle gelangt.

Der Kaffenfaal ift vollftändig neu und auf 4 Qranitfäulen mit einem maffiven Sterngewölbe in Eifenbeton überwölbt. Er enthält an geräumigen Kaffentifchen zwanzig Schalter, an welchen die Abgabe der Bücher fowie die Ein- und Auszahlungen vor fich gehen. Nach der Eintragung in die Bücher wird an den verfchiedenen Kaffen die Auszahlung oder Eintragung bewirkt.

Fig- 499-

t'asi

®8B-

W/a

7/

7/Y

«Wmf».

{»SB».

- —H-

Usant-

Äst-

-    «9-

ML»

üwnS-

I. Obergefchoß.

Sparkaffe in

In dem, dem Verkehr des Publikums dienenden Teil des Saales find Schreibtifche fowie Sitzgelegenheiten, während die Kaffenbeamten hinter den Zahltifchen in befonders umfriedigten Arbeitsftätten untergebracht find. Der Saal wird von dem Publikum durch die Ausgangshalle nach dem Hof zu und weiterhin nach dem Kartoffelmarkt verlaffen.

In Verbindung mit dem großen Kaffenfaal fteht das Gefchäftszimmer des Verwalters, welches ebenfalls einen offenen Kaffentifch zur Abteilung des dem Publikum zugänglichen Raumes erhalten hat. Hier fpielt fich das Hypothekengefchäft ab, erfolgen die Zahlungen der Hypothekenzinfen.

zur

In der Südweftecke des Kaffenfaales ift der Trefor gelegen, diefer ift dreigefchoffig Ausführung gelangt, und zwar dient er im Obergefchoß ftädtifchen Zwecken, im Erdgefchoß der eigentlichen Sparkaffe, im Untergefchoß aber einer geräumigen Anlage von Safes, welcher Zweig dem Sparkaffenbetrieb erft angegliedert worden ift.

Der die Trefore enthaltende Gebäudeflügel an der Franziskanerftraße dient ferner im Untergefchoß den Garderoben und Klofetts der Beamten, während die Obergefchoffe und Dachräume Registraturen enthalten.

Die zu beiden Seiten des offenen Hofes nach der Franziskanerftraße gelegenen Flügelbauten find im Anfchluß an die früher dort vorhandenen Gebäudeteile im Baucharakter des XVIII. Jahrhunderts gehalten.

Die Beleuchtung des Kaffenfaales erfolgt durch 11 große Maßwerkfenfler und durch zwei im Gewölbe ausgefparte Oberlichter, wodurch eine vorzügliche Belichtung der großen Halle erreicht ift.

Die aus der alten Halle entfernte barocke Treppenhalle wurde in den weltlichen Flügel

eingebaut.

Fig. 500.

T~

35em#.

«3*3:

ti&L-

■t

liii

•a

li

iR

fl vm.-y «wa-

gfL

W@*ügi-

I (- -|—-j S®®- |~i

1__L—LJ—*—l—*-&&&*•

- Q0

W-

rr

:___)

OM

i:

H3}:>

T-TT

ri-zi

m

1,-iJ

!..

Cl

- ,i

finJJ

rh

44

...

fo

m-

5®-

■ J fim-

ii

i~

}U*L°

Ja-

ti

IWWIWl

Æinïïiwa

MSjSS« ę

«usa-

’ IyI

JypL

fc-p

<s

‘SÜD

f3

II

y°[R

% ' WS?

Erdgefchoß.

Freiburg i. Br.¹¹⁹).

Das Dienerwohnhaus auf der Nordweftfeite des Hofes ift durch den Umbau des alten Stallund Wafchküchengebäudes entftanden, es enthält im Erdgefchoß ein Zimmer, Küche und Wafch-küche und im Obergefchoß zwei weitere Zimmer für den Hausverwalter.

Der wiederaufgebaute Treppenturm ift fo ausgebildet, daß er den Verkehr nach den oberen Stockwerken in bequemer Weife vermittelt. Die Treppe windet fich um eine offene reich profilierte Spindel und endet oben im Dachftock mit einer abfchließenden Maßwerkbrüftung.

Von dem Treppenturm gelangt man durch die alten Portale in die Hallen der betreffenden Stockwerke. Trotz vieler Zerftörungen gelang es eine vollftändige Wiederherftellung vorzunehmen, fo daß diefe Portale in ihrer alten Schönheit und ihrem Formenreichtum das Auge des Befchauers erfreuen. Während die Halle des Erdgefchoffes, welche ebenfo wie fämtliche übrigen Innenräume in den Formen eines fpäteren Barock gehalten ift, hat die Halle des I. Obergefchoffes einen in der Hauptfache mittelalterlichen Charakter durch Wiederherftellung der profilierten Balkendecke und der Pfoften und Riegelverkleidungen der umfchließenden Fachwände erhalten. — Die Ausftattung der Bureauräume ift im allgemeinen einfach, doch wurde befonderer Wert auf die Aus-

40Ö

führung der Türen, Türbefchläge, Schlöffer ufw. gelegt. Das gefamte Holzwerk hat tief dunkelbraune Färbung erhalten. Einzelne Raumteile, Decken ufw. find gemalt. Im Äußeren wurde der frühere Charakter des alten Haufes beibehalten. Auch die reiche Architektur des Erkers (Fig. 502 u. 503 ¹⁴⁹) mit ihrer vielfachen Ornamentik wurde einer gründlichen Wiederherftellung unterzogen.

Das alte Haus „Zum Walfifch" war nach den Vorgefundenen Reften mit einem kräftigen roten Anftrich verfehen. Es unterlag für den Architekten keinem Zweifel, daß für die neuen Faffaden ebenfalls derfelbe rote Anftrich des alten Haufes gewählt werden müffe und daß auch letzteres wieder mit feinem urfprünglichen Anftrich zu verfehen fei. Dadurch wurde auch er-

Fig. 501.

ii

::

!i

i!

■i

V.

]d -ji

J;

i ii

■JF

ilîTlo

SM#*-

mm ws

! ■■■ »

mm.

ri

II

’!

yż3

JVfJôï.;

B11

jgy«>r- TTTTTT

H.

ii

i,

ïüîwMfr.

im

i!

J'"'

XSümrr

æa.

if &

45 mh«.

Kellergefchoß.

Sparkaffe in Freiburg i. Br.¹⁴⁹). Arch.: M, Meckel u. C. A. Meckel.

reicht, daß wie früher das wertvolle alte Haus jetzt wieder die herrfchende Rolle im Straßenzuge erlangte. — Der Anftrich wurde auf die Qiebel der anfchließenden Häufer ausgedehnt und trotz der lebhaften Tönung wurde eine ruhige Wirkung erzielt.

Bei den Fenftergewänden des alten Haufes kam Gold, Schwarz und Zinnoberrot zur Anwendung. Reichere Faffungen und Vergoldungen find fonft nur an dem großen ftädtifchen Wappen über dem neuen Hoftor angewendet.

Das auf dem Treppenturm aufgemalte Bild, das alte Reichswappen mit den Patronen der Stadt St. Georg und St. Lampertus, ift al fresco ausgeführt. Die Faffadenanftriche wurden fämt-lich zunächft al fresco geftrichen und dann in A>//?zTchen Mineralfarben aufgetragen, ein Verfahren, welches hier nach den Angaben des Architekten zum erftenmal angewendet wurde.

Reiche Schmiedearbeiten find fowohl an der neuen Faffade nach der Franziskanerftraße als auch an den übrigen Teilen des Haufes angebracht worden. Überhaupt hat das heimifche Kunft-4og gewerbe Gelegenheit zu reicher Betätigung nach den Entwürfen des Architekten erhalten. Das Dach über dem Kaffenfaal ift in Eifen konftruiert; es umfchließt in der Mitte ein Gasoberlicht zur Beleuchtung des großen Kaffenfaales. Diefes Glasdach tritt durch gefchickte Anordnung der Firfte von keiner Seite in Erfcheinung.

Die Dachdeckung erfolgte auf allen neueren Teilen, fowie auf dem Wohnhaufe des Haus-meifters in dunkelbraun-violett eingebrannten Ziegeln in Doppeldeckung. Die Tönung diefer Ziegel

Fig. 502 u. 503.

r.

Ï1 r

r\

!,l.

LLJ

11

Erker.

Sparkaffe in Freiburg i. Br.¹⁴⁹).

Seitenanficht.

wurde nicht allein mit Rückficht auf die Verwendung alter Ziegel aufjjdem alten Haufe, fondern auch wegen der farbigen Behandlung der Faffaden gewählt. Die fämtlichen Werkfteinarbeiten zu dem Neu- und Umbau find in Maintäler rotem Sandftein hergeftellt.

Die Fenfterverglafungen find bei den Fenftern des Kaffenfaales^als Rundfeheiben in Blei-faffung in Antikglas ausgeführt. Die übrigen Fenfter haben Verglafungen mit 18 filierten Bleifproffen erhalten.

Rinnen, Abfallrohre und Dachfpitzen find in Kupfer hergeftellt. Die Rinnenkäften haben eine reiche Durchbildung in Treibarbeit erhalten. Sämtliche Ausftattungsgegenftände im Innern

mm

breiten pro-

Sellai

uignisl

Keller

;g

Btaro n g

VM

11

;,4

II

Iivr

B

Hü

m-Lrün

t

il

Kastellans

MEÜIS ■ SMCÀSSÏÏ.

■r'T

'V.

WM

Iees

ho

TT~FT

mm

m

TÏÏTR

H H_H_H

i-P-hJi-

-1 h hln

JHffl

Mi

-3

Ir

11

gfjl

Bnrlr

|®sęs;

lifii

|J -J 4

Hi

1:250

t 2    »    * •'    6    7    8    9    10 11 12 13 11

t—¹ I ' I ' I i I ¹ I ' I i I    ł--M-M-i-t i !vi i i f

Schaufeite.

Fig. 505-

Wohag. d.

15m

Fig. 506.

Archiv

Ivorsaal u.Kleidcrahl]

3X3

S i t 11 11 g s s a a 1

S P t 8 C 11 l

Di rektina

F 1 8 t h.

Kleiiera.il.

PKatten-Safefi

Sockelgefchoß.

S t a. i t 11 a 1 s

Erdgefchoß.

t0 987 6 54321 0

M-'l'l'HMM'hH-E

1:500

-f

10

15

20*

Neue Sparkaffe in Hamburg.

Arch. : Haller.

wurden ebenfalls nach den Zeichnungen und Angaben der Architekten befchafft, fo die Beleuchtungskörper in Meffing und Schmiedeeifen, die Möbel, Uhren, Gardinen ufw.

Noch möchte erwähnt werden, daß es möglich wurde, den zu gleicher Zeit vorgeno mmen en Neubau des RawTchen Haufes am Kartoffelmarkt, ehemals „Zur Rofe" genannt, in ähnlichem Stilcharakter nach den Plänen des Architekten C. A. Meckel aufzuführen, von welchem auch die Pläne zu dem ^aw-Brunnen ftammen.

So ift durch Zufammenarbeiten von Stadt, Sparkaffe und Privaten in Freiburg ein würdiges Architekturbild gefchaffen, deffen Mittelpunkt das Sparkaffengebäude geworden ift.

Das neue Gefchäftshaus der Sparkaffe in Hamburg (Arch.: Haller; Fig. 504 bis 506) wurde 1893—94 erbaut und enthält außer den im Erd- und Untergefchoß gelegenen Räumen für die Sparkaffe in den oberen Stockwerken noch vermietbare Gefchäftsgelaffe.

Fig. 507.

qj id

e k¹

V e r f ü g b.

P f ii rin eQ'-W o lu un g

0 0 DO

SM

Kontrolle

E i « g.

1^ jLîK^j-fr

J P u! jb 1 i x; ju a B ({ ijja « a hj h g. )

P ui jb 1 i K| jg (A gjjs i a ijil g.)

il

Eind

10 987654321 O

H¹1+M-* IH-H+M-H-

1:500

10

15

20n*

Sparkaffenverein in Danzig¹⁵⁰). Erdgefchoß.

Der große einheitliche Raum im Erdgefchoß (Fig. 506), durch den nur die Säulen für die oberen Konftruktionen durchgehen, ift in entfprechender Weife durch Schalteranlagen, welche bereits in Fig. 489—492 und auf der Tafel XV bei S.400 vorgeführt worden find, zerteilt worden. Der Haupteingang ift am Neuenwall gelegen.

Bemerkenswert find hier die Raumanordnungen in den zwei Untergefchoffen, durch welche beide hindurchreichend, nach dem Fleet zu, ein Sitzungsfaal mit Vorraum in gefchickter Weife angeordnet ift; in Verbindung damit, aber in beiden Gefchoffen übereinander, liegen Aborte und Kleiderablagen, fowie Sa/<?s-Räume.

Im unteren Keller befinden fich dann noch die Räume für die Heiz- und Lüftungsanlagen, während im oberen Keller noch liegen: Wohnung für den Kaftellan, Eingangsflur zum Sitzungsfaal und Archiv. Durch den Eingang an der abgeftumpften Ecke gelangt man fowohl nach der Wohnung des Kaftellans, als auch durch die hier liegende Haupttreppe nach den oberen Gefchoffen; durch diefelben ift in der Mitte ein Lichtfchacht durchgeführt mit einer Glasdecke über dem Erdgefchoß und über dem Dach.

Das Äußere (Fig. 504) des von drei Seiten freiliegenden Gebäudes mit feiner antiken Formen-gebung, den großen dreigeteilten Fenftern und der Ruftikaquaderung im Erdgefchoß macht einen gefälligen Eindruck, der durch die Ausführung in hellem Sandftein noch gehoben wird. Die gediegene und folide Ausftattung im Inneren entfpricht im wefentlichen der Art und Weife, wie wir diefelbe bei Befprechung der Haller'fchen Bankbauten zu erwähnen Gelegenheit hatten. Die Baukoften haben den Betrag von 367000 Mark erreicht.

Das Gebäude des Sparkaffenvereins in Danzig (Arch.: Ende & Boekmann; Fig. 507 u. 508¹⁵⁰) wurde am Ausgang der achtziger Jahre errichtet und fchmiegt -

’5i-

Freiftaat

Danzig.

fich mit feiner fchönen Renaiffancefaffade in harmonifcher Weife in das charak-teriftifche Städtebild der alten bedeutenden Handelsftadt ein. An hervorragender

Fig. 508.

-F

/I

Sü

FL

.? vs :

F.

—tic

ÆW

Ifir

l\

~i

Âi

•: ■• • fik

rüsf

is

IÏF1

TOaP:

ly

...

ks

TOljljj

ff

[â

. A;

[r£3

ifi

MP*

\ \ ü

li \ V

Sparkaffenverein in Danzig¹⁵⁰).

Arch. : Ende u. Boekmann.

Stelle auf der Speicherinfel, zwifchen Mattlau- und Hopfengaffe gelegen, ift die Hauptfront an der Milchkannengaffe angeordnet, und die dicht am Bau befindliche Brücke führt unmittelbar hinüber zum Grünen Tor und weiterhin nach dem berühmten Langen Markt.

Der fehr ungünftige Untergrund erforderte eine Pfahlroftanlage mit über 800 Pfählen; auch mußten alte Fundamente befeitigt werden. Auf die Pfähle wurde eine 1,25 m dicke Betonfchüttung aufgebracht; dann folgt bis Kellerfohle noch 1,50"» Mauerwerk.

1: 500

1U »87 654321 0

i¹¹¹1¹ i¹1¹1¹1 ł lł~M »h

10

15

20*

t!i

P*

HickJitii'Uiig

Trésors

Putlikum

K i S S E R II C f

Erdgefchoß. - Arch. : Schachner.

Deutfch-tfchechifche Sparkaffe in Prag.

ttiaptkasse

mm

Pförtner

Einlagen

Î s l i i } t: u L o ïïi ï a. r 4

Ol

Weclis

Fig. 509.

Kasse

r schiss-

6 Ja a

Die klare überfichtliche Grundrißanordnung (Fig. 507) zeigt in der Hauptfache zwei Teile für die Einzahlungs- und Auszahlungskaffe; das Kontrollbureau liegt in der Mitte.

Die Zahltifche teilen die Hallen in zwei ungleiche Hälften, deren größere für das Publikum beftimmt ift. Die gute Regelung des Verkehrs wird hier durch die Anordnung der Eingänge an den beiden Gebäudeecken bewirkt, während die Ausgänge aus beiden Publikumshallen in der Mitte, nach dem Treppenraum zu angeordnet find.

Die Räume für die Beamten, welchen fich links die Bureaus für den Lombardverkehr mit dem Trefor und die Zimmer des Direktors anreihen, ftehen unter fich durch die hinter dem Treppenhaufe liegende Kontrolle in Verbindung, haben an der Hopfengaffe einen Neben- und an der linken Ecke einen Hauptzugang. Rechts vom erwähnten Nebeneingang liegt im Erdgefchoß noch die Wohnung des Pförtners. — Im I. Obergefchoß befinden fich Dienftwohnungen für den Direktor und Kaffierer, im II. Obergefchoß folche für die anderen Beamten der Bank.

Fig. 510.

>»

~\

'\

miBBim

Wgj

cT

\\

iil

ÿf|h

bl«

\z<z-r'\ l>‘f--ÿ]

—a

-I

if|Bg ‘

WÉËÈf

JM

Æà:

■■

pi

il

.1 zm.

SSSBl-

Fig. 5¹¹-

04HD

Alna iyGQ]

d D>r

D DL mno ä

Suis

Erdgefchoß. - */«x> w- Gr-

Sparkaffe in Melun¹⁵¹).

Arch. : Majoux.

Für die Faffade wurden dunkelrote Verblendfteine aus Liegnitz verwendet, während Werk-fteine nur in fparfamer Weife Verwendung fanden. Das Dach ift mit englifchem Schiefer und mit farbigen Einlagen aus deutfchem Schiefer eingedeckt¹⁵⁰).

152.

Jugoflavien.

Um auch aus außerdeutfchen Ländern einige Beifpiele von Sparkaffengebäuden zu geben, fei hier noch zuerft das Gebäude der Deutfch-tfchechifchen Sparkaffe in Prag (Fig. 509) erwähnt. Diefes Bauwerk ift in bezug auf Gediegenheit und Reichtum der Ausftattung den vornehmften Bankbauten an die Seite zu ftellen und beweift die Bedeutung des Deutfchtums in Böhmen in befter Weife. Zur Bauleitung, bezw. Herftellung der Pläne wurde Schachner berufen, der hieran in den Jahren 1892—97 arbeitete.

Die Buchhaltung ift hier in bemerkenswerter Weife oberhalb der Rückzahlkaffe im I. Ober-gefchoß angeordnet; hydraulifche Aufzüge vermitteln in lotrechter Richtung den Verkehr zwifchen den Beamten. Außer der Buchhaltung befinden fich im I. Obergefchoß noch die Räume der Direktion, der Kontrolle, des Sekretariats ufw.

Die Baukoften erreichen bei diefem Bauwerk den Betrag von 1 700 000 Mark.

Frankreich.

Schließlich fei noch ein Beifpiel einer franzöfifchen Sparkaffe gegeben, aus einem Lande, wo der ausgebildete Sparfamkeitstrieb der Bevölkerung für die Erbauung derartiger Gebäude fehr förderlich ift. In Fig. 510 u. 51t¹⁵¹) handelt es fich um das Gebäude der Sparkaffe zu Melun, einer mittleren Stadt, wo bei großer Sparfamkeit die Einfachheit doch in vornehmen Formen fich repräfentiert.

Der Architekt (Majoux) hat für das Gebäude eine Zerlegung in zwei Teile gewählt, und zwar wurde ein größeres Archiv- und Regiftraturgebäude mit Buchhaltung und ein kleinerer Pavillon mit Publikumraum und Zimmer für den Archivar erbaut.

Literatur

über „Sparkaffengebäude“.

Duphôt. Hôtel de la caisse d’épargne de Bordeaux. Revue gen. de l’arch. 1852, S. 81 u. PI. 6. Hôtel de la caisse d’épargne, à Abbeville. Moniteur des arch. 1867, PL 137, 138, 144. Hinträoe'r, M. Sparkaffa- und Schulgebäude in Hohenelbe. Allg. Bauz. 1877, S. 30. Sparkaffengebäude in Bremen: Böttcher, E. Technifcher Führer durch das Staatsgebiet der Freien und Hanfeftadt Bremen. Bremen 1882.

Das neue Sparcaffa-Gebäude in Böhmifch-Leipa. Techn. Blätter 1883, S. 73.

Dupuis, A. Hôtel de la caisse d’épargne à Châtillon-sur-Seine. La construction moderne, Jahrg. 1, S. 313 u. PI. 49, 50.

Sparkaffengebäude in Bremen: Böttcher, E. Bauten und Denkmale des Staatsgebiets der Freien und Hanfeftadt Bremen. Bremen 1887. S. 23.

Das Sparkaffengebäude in Mailand. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 225.

Das neue Sparkaffengebäude zu St. Pölten. Deutfehes Baugwksbl. 1887, S. 7.

Sparkaffengebäude in Pettau. Deutfehes Baugwksbl. 1890, S. 23.

Le nouvel hôtels de la caisse nationale d’épargne, à Paris. Moniteur des arch. 1890, S. 66 u. PI. 43-50-

Les hôtels de caisse d’épargne. La construction moderne, Jahrg. 6, S. 5, 20, 46, 66.

Hôtel de la caisse d’épargne pour la ville de Fiers. La construction moderne, Jahrg. 8, S. 568. Sparcaffegebäude in Lemberg. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 11, S. 295 u. Beil.: Wiener Bauten-Album, Bl. 47 u. 48.

Hôtel de la caisse d’épargne à Fontainebleau. Nouv. annales de la constr. 1894, S. 95. Reichenberger Sparcaffa. Oefterr. Monatfchr. f. d. öffentl. Baudienft 1895, S. 313.

Caisse d’épargne de Melun. La construction moderne, Jahrg. 12, S. 581.

Concurrenz um das Sparcaffegebäude der Stadt Laa a. d. Thaya. Der Architect 1898, S. 21.

Hôtel de caisse d'épargne pour Toulon. Moniteur des arch. 1898, S. 70 u. PI. 50, 51. Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1894, Taf. 36 u.37: Konkurrenzentwurf für ein Sparkaffengebäude in Lemberg, von Sowiński. 1901, Taf. 74: Gefchäftshaus der Württembergifchen Sparkaffe in Stuttgart; von Eisenlohr & Weigle.

Wulliam & Farge. Le recueil d’architecture. Paris.

9e année, f. 12, 67: Caisse d’épargne à Sedan.

16e    ,,    , f. 5, 6,    14, 15, 35: Caisse d’épargne    du Mans; von Schmit.

18e    f)    f f ; i} 2: Caisse d’épargne de    Troyes;    von Schmit.

20e    ,,    f /. 10:    Caisse d’épargne pour    la ville    de Fiers; von Beauhain    &    Godefroy.

Meckel.    Die    ftädtifche    Sparkaffe zu Freiburg    i. Br. Deutfche Bauz. 1913, S. 1, 13,    25.

Paulus & Lillve. Kreisfparkaffe in Jüterbog. Zentralbl. d. Bauverw. 1917, S. 89.

Weisz. Gebäude des Sparvereins Weimar. Zentralbl. d. Bauverw. 1908, S. 521.

Kreisfparkaffe in Marienburg i. W. Zentralbl. d. Bauverw. 1909, S. 151.

MtliïEÜ PGIIIECHSISÜM

KRAKÓW

è

Wichtigstes Werk für den schaffenden Architekten,

für Bau-Ingenieure, Maurer- und Zimmermeister, Bauunternehmer, Baubehörden.

Handbuch der Architektur

Begründet von f Dr. phil. u. 3htß. Eduard Schmitt in Darmstadt.

erster Teil.

ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE.

1.    Band, Heft 1: Einleitung’. (Theoretische und geschichtliche Übersicht.) Von Geh.-Rat f Dr.

Geb. 18 M., brosch. 12 M.

A. v. Essenwein, Nürnberg. — Die Technik der wichtigeren Baustoffe. Von Hofrat Prof. Dr. W. F. Exner, Wien, Prof, f H. Hauenschild, Berlin, Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin, Reg.-Rat Prof. Dr. G. Lauboeck, Wien und Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 3 erschienen, s. S. 5.

Heft 2: Die Statik der Hoehbaukonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Dr. Th. Landsbero,

Berlin. Vierte Auflage.

Geb. 24 M., brosch. 18 M.

2.    Band: Die Bauformenlehre. Von Geh. Hofrat Prof. J. Bühlmann, München. Zweite Auflage.

(Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung.

3. Band: Die Formenlehre des Ornaments. Von Prof. H. Pfeifer, Braunschweig.

Geb. 22 M., brosch. — M.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. g erschienen, s. S. 5.

4. Band: Die Keramik in der Baukunst. Von Prof. R. Borrmann, Berlin. Zweite Auflage.

Geb. 15 M., brosch. g M.

5. Band: Die Bauführung. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Zweite Auflage.

Geb. 18 M., brosch. 12 M.

ZWEITER TEIL.

DIE BAUSTILE.

Historische und technische Entwickelung.

1.    Band: Die Baukunst der Griechen. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. Dritte

Auflage.

Geb. 33 M., brosch. 27 M.

2.    Band: Die Baukunst der Etrusker und Römer. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe.

Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage bearbeitet von Dr. Karl Schwendemann, Berlin, erscheint 1926.

3.    Band, Erste Hälfte: Die altchristliehe und byzantinische Baukunst. Von Professor Dr.

H. Holtzinger, Hannover. Dritte Auflage.

Geb. 18 M., brosch. 12 M.

Zweite Hälfte: Die Baukunst des Islam. Zweite Aufl. (Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung.

4. Band: Die romanische und die gotische Baukunst.

Heft 1: Die Kriegsbaukunst. Von Geh.-Rat f Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. (Vergriffen.)

Zweite Auflage von Architekt Prof. Bodo Ebhardt, Berlin, in Vorbereitung.

Heft 2: Der Wohnbau des Mittelalters. Von Magistratsbaurat Prof. O. Stiehl, Berlin. Zweite Auflage.

Geb. 27 M., brosch. 21 M.

Heft 3: Der Kirehenbau des Mittelalters. Von Reg.- u. Baurat a. D. M. Hasak, Berlin-Grune-wald. Zweite Auflage.    Geb. 22 M., brosch. 16 M.

Heft 4: Einzelheiten des Kirchenbaues. Von Reg.- u. Baurat a. D. M. Hasak, Berlin-Grunewald. (Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.

5.    Band: Die Baukunst der Renaissance in Italien. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe.

Zweite Auflage.    Geb. 51 M., brosch. 45 M.

6.    Band: Die BaukunstderRenaissanceinFrankreieh. Von Architekt f Dr. H. Baron v. Geymüller,

Baden-Baden.

Heft 1: Historische Darstellung der Entwickelung des Baustils. (Vergriffen.)

Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 2: Struktive und ästhetische Stilrichtungen. — Kirchliche Baukunst. (Vergriffen.)

Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 3: Profan-Baukunst. Von Dr. P. TlOCCA. In Vorbereitung.

7.    Band: Die Baukunst der Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark. Von

Reg.-Rat Direktor Dr. G. v. Bezold, Nürnberg. Zweite Aufl.    Geb. 22 M., brosch. 16 M.

DRITTER TEIL.

DIE HOCHBAUKONSTRUKTIONEN.

7. Band: Konstpuktionselemente in Stein, Holz, Eisen und Eisenbeton. Von Prof. Dr. E. Michel, Hannover. — Fundamente. Von Prof. Dr. E. Michel, Hannover. — Eisenbeton. Von Prof. Dr. E. Michel, Hannover.

Vierte Auflage erscheint 1926.

2. Band: Raumbegrenzende Konstruktionen.

Heft 1: Wände und Wandöffnungen. Von Geh. Baurat Prof, f E. Marx, Darmstadt. Zweite Auflage.    Geb. 30 M., brosch. 24 M.

Heft 2: Einfriedigungen, Brüstungen und Geländer; Baikone, Altane und Erker. Von Geh. Baurat Prof. Dr. f E. Schmitt, Darmstadt. — Gesimse. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Dritte Auflage.    Geb. 26 M., brosch. 20 M.

Heft 3, a: Balkendecken. Von Geh. Regierungsrat Prof. G. Barkhausen, Hannover. Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung.

Heft 3, b: Gewölbte Decken; verglaste Decken und Deckenlichter. Von Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig, Regierungs- und Baurat A. Schacht, Saarbrücken und Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung. Hierzu Ergänzungsheft : Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 2 erschienen, s. S. 5.

Heft 4: Dächer; Dachformen. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. —

Berlin.

Dachstu hl konstruktionen. Dritte Auflage.

Von Geh. Baurat Prof. Dr. Th. Landsberg

Geb. 26 M., brosch. 20 M.

Heft 5: Daehdeckungen; verglaste Dächer und Dachlichter; massive Steindächer.

Nebenanla f E. Marx,

a. d. Saar. Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung.

gen der Dächer. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin, Geh. Baurat Prof. Darmstadt und Wirki. Geh. Oberbaurat Präsident L. Schwering, St. Johann

3. Band, Heft 1: Fenster, Türen und andere bewegliche Wandverschlüsse. Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Zweite Auflage.

Von Vergriffen.

Heft 2: Anlagen zur Vermittelung des Verkehrs in den Gebäuden (Treppen und innere Rampen; Aufzüge; Sprachrohre, Haus- und Zimmer - Telegraphen). Von Direktor f J. Krämer, Frankenhausen, Kaiserl. Rat P. Mayer, Wien, Baugewerkschullehrer O. Schmidt, Posen und Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung.

Heft 3: Ausbildung der Fußboden-, Wand- und Deckenflächen. Von Geh. Baurat Prof.

H. Koch, Berlin.

Geb. 24 M. brosch. 18 M.

4.    Band: Anlagen zur Versorgung der Gebäude mit Lieht und Luft, Wärme und Wasser.

Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Künstliche Beleuchtung der Räume. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. H. Fischer, Hannover, Prof. Dr. F. Fischer, Göttingen, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. Kohlrausch, Hannover und Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Heizung und Lüftung der Räume. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. H. Fischer, Hannover. - Wasserversorgung der Gebäude. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. E.Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.    Geb. 30 M., brosch. 24 M.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 5 erschienen, s. S. 5.

5.    Band, Heft 1: Einrichtungen für Koch- und Wärmzwecke, Warmwasserbereitung und

Heizung vom Küchenherd aus. Von Architekt F. R. Vogel, Hannover. Dritte Auflage.

Geb. 18 M., brosch. 12 M.

Heft 2: Entwässerung und Reinigung der Gebäude. Einrichtungen hierzu. Einrichtungen zum Reinigen der Geräte, der Haushaltungen und der Wäsche, sowie des menschlichen Körpers. Aborte und Pissoire. Fortschaffung der menschlichen Ausscheidungen und der trockenen Auswurfstoffe der Haushaltungen aus den Gebäuden. Von Architekt F. R. Vogel, Hannover und Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.    Geb. 38 M., brosch. 32 M.

Hierzu Ergänzungshejt : Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 10 erschienen, s. S. 5.

6. Band: Sicherungen gegen Einbruch. Von Geh. Baurat Prof, f E. Marx, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Anlagen zur Erzielung einer guten Akustik. Von Stadtbaurat f A. Sturmhoefel, Berlin. — Gloekenstühle. Von Geh.-Rat f Dr. C. Köpcke, Dresden. — Sicherungen gegen Feuer, Blitzschlag, Bodensenkungen und Erderschütterungen; Stützmauern. Von Geh. Baurat E. Spillner, Essen. — Terrassen und Perrons, Freitreppen und äußere Rampen. Von Prof, f F. Ewerbeck, Aachen. — Vordächer. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Eisbehälter und Kühlanlagen mit künstlicher Kälteerzeugung. Von Oberingenieur E. Brückner, Moskau und Baurat E. Spillner, Essen. Dritte Auflage.    Geb. 20 M., brosch. 14 M.

VIERTER TEIL.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

1.    Halbband: Architektonische Komposition. Allgemeine Grundzüge. Von Oberbaudirektor

Professor Dr. Fritz Schumacher, Hamburg. — Proportionen in der Archi tektur. Von Geh. Rat Prof.Thiersch, Göttingen. — Anlage des Gebäudes. Von Oberbaudirektor Prof. Dr. Fritz Schumacher, Hamburg. — Gestaltung der äußeren und inneren Architektur. Von Professor Dr. Manfred Bühlmann, München. — Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen. Von Professor Dr. Manfred Bühlmann, München und Professor Dr. E. Michel, Hannover.

>925-

Vierte Auflage erscheint

2.    Halbband: Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehrs.

Heft 1: Wohnhäuser. Von Regierungsbaumeister Herman Söroel, München.

Zweite Auflage erscheint 1926.

Heft 2: Gebäude für Geschäfts- und Handelszwecke (Geschäfts-, Kauf- und Warenhäuser, Meßpaläste, Passagen und Galerien, Großhandelshäuser, Kontorhäuser, Börsengebäude, Gebäude für Banken und andere Geldinstitute). Von Prof. Alphons Schneegans, Dresden und Architekt P. Kick, Berlin. Zweite Auflage. Geb. 28 M., brosch. 21 M.

Heft 3: Gebäude für den Post-, Telegraphen- und Fernspreehdienst. Von Geh. Baurat R. Neumann, Erfurt. Zweite Auflage.    Geb. 16 M., brosch. 10 M.

Geb. 24 M., brosch. 18 M.

Heft 4: Empfangsgebäude der Bahnhöfe und Bahnsteigüberdachungen (Bahnsteighallen und -dächer). Von Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt.

Heft 5: Fabrikbauten. Von Geh. Regierungsrat Professor W. Franz, Berlin.

Geb. 21 M., brosch. 14 M.

3. Halbband: Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittel -Versorgung.

Heft 1 : Landwirtschaftliche Gebäude und verwandte Anlagen. (Ställe für Arbeits-, Zucht- und Luxuspferde; Wagenremisen. Gestüte und Marstallgebäude. Rindvieh-, Schaf-, Schweine- und Geflügelställe. Feld- und Hofscheunen. Magazine, Vorratsund Handelsspeicher für Getreide. Gutswirtschaftliche und bäuerliche Gehöftanlagen.) Von Prof. A. Schubert, Cassel und Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.    Geb. 22 M., brosch. 15 M.

Geb. 30 M. brosch. 24 M.

Heft 2: Gebäude für Lebensmittelversorgung (Schlachthöfe und Viehmärkte, Markthallen; Märkte für Pferde und Hornvieh). Von Magistratsbaurat F. Moritz, Posen und Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.

4. Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszwecke.

Heft 1: Sehankstätten und Speisewirtschaften, Kaffeehäuser und Restaurants. Von Geh7 Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Volksküchen und Speiseanstalten für Arbeiter; Volkskaffeehäuser. Von Geh. Baurat Prof, t Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Öffentliche Vergnügungsstätten. Von Geh. Baurat Prof. + Dr. H. Wagner, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Festhallen. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. — Gasthöfe höheren Ranges. Von Geb. Baurat f H. v. d. Hude, Berlin. — Gasthöfe niederen Ranges, Sehlaf- und Herbergshäuser. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.    Vergriffen.

Heft 2: Baulichkeiten für Kur- und Badeorte. Von Architekt f J- Mylius, Frankfurt a. M. und⁻ Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt. Gebäude für Gesellschaften und Vereine. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt und Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Baulichkeiten für den Sport. Sonstige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung. Von Architekt f J. Lieblein, Frankfurt a. M., Oberbaurat Prof. R. v. Reinhardt, Stuttgart und Geh. Baurat Prof, t Dr. H. Wagner, Darmstadt. Dritte Auflage.

5. Halbband: Gebäude für Heil- und sonstige Wohlfahrts-Anstalten.

Heft 1: Krankenhäuser. Von Prof. F. O. Kuhn, Berlin. Zweite Auflage.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 6 erschienen, s. S. 5.

Heft 2: Verschiedene Heil- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten, Entbindungsan-sfFâïten, Heimstätten für Wöchnerinnen und für Schwangere, Sanatorien, Lungenheilstätten, Heimstätten für Genesende); Versorgungs-, Pflege- und Zufluehts-häuser. Von Geh. Baurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Geh. Regierungsrat Prof. Dr. K. Henrici, Aachen, Architekt F. Sander, Frankfurt a. M., Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Geh. Baurat W.Voiges,Wiesbaden, BauratH.Wagner, Darmstadt,Geh.OberbauratV.v.WELTZiEN, Dannstadt und Stadt. Oberbaurat Dr. K. Wolff, Hannover. Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 6 erschienen, s. S. 5.

Heft 3: Bade- und Schwimm-Anstalten.    Von Geh. Hofbaurat Prof. F. Genzmer, Berlin.

Geb. 29 M., brosch. 22 M.

Geb. 21 M., brosch. 15 M.

Vergriffen.

Zweite verbesserte Auflage.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 11 erschienen, s. S. 5.

Heft 4: Wasch- und Desinfektions-Anstalten. Von Geh. Hofbaurat Prof. F. Genzmer, Berlin.

- Vergriffen.

6. Halbband: Gebäude für Erziehung, Wissenschaft und Kunst.

Heft 1: Niedere und höhere Schulen (Schulbauwesen im allgemeinen; Volksschulen und andere niedere Schulen; niedere techn. Lehranstalten und gewerbl. Fachschulen; Gymnasien und Reallehranstalten, mittlere technische Lehranstalten, höhere Mädchenschulen, sonstige höhere Lehranstalten; Pensionate und Alumnate, Lehrer- und Lehrerinnenseminare, Turnanstalten). Von Geh. Baurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Prof, f C. Hinträger, Gries, Oberbaurat Prof, f H. Lang, Karlsruhe, Architekt, t O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Geh. Bauräten Prof, f Dr. E. Schmitt und f Dr. H. Wagner, Darmstadt. Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung.

Hierzu Ergänzungshefte: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 1, 8,12 u. 13 erschienen, s. S. 5.

Geb. 30 M., brosch. 24 M.

Heft 2, a: Hochschulen I (Universitäten und Technische Hochschulen; Naturwissenschaftliche Institute). Von Geh. Oberbaurat H. Eggert, Berlin, Baurat f C. Junk, Berlin, Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig und Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Auflage.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 4 erschienen, s. S. 5.

Geb. 24 M., brosch. 18 M.

Heft 2, b: Hochschulen II (Universitäts-Kliniken, Technische Laboratorien; Sternwarten und andere Observatorien). Von Geh. Baurat Prof. P. Müssigbrodt, Berlin, Oberbaudirektor f Dr. P. Spieker, Berlin und Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmsladt. Zweite Auflage.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 7 erschienen, s. S. 5.

Heft 3: Künstler-Ateliers,Kunstakademien und Kunstgewerbesehulen; Konzerthäuser und Saalbauten. Von Reg.-Baumeister C. Schaupert, Nürnberg, Geh.Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt und Prof. C. Walther, Nürnberg. (Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 4: Gebäude für Sammlungen und Ausstellungen (Archive; Bibliotheken; Museen; Pflanzenhäuser; Aquarien; Ausstellungsbauten). Von Baurat F. Jaffé, Berlin, Baurat A. Kortüm, Halle, Architekt f O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Baurat R. Opfermann, Mainz, Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt und Baurat H. Wagner, Darmstadt. Zweite Auflage.

Geb. 3g M., brosch. 32 M.

Heft 5: Theater. Von Stadtbaurat Professor Heinrich Seeling, Berlin-Grunewald.

Zweite Auflage erscheint 1926.

Heft 6: Zirkus- und Hippodromgebäude. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt.

Geb. 12 M. brosch. 6 M.

Geb. 33 M., brosch. — M.

7. Halbband: Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten. Heft 1: Gebäude für Verwaltung und Rechtspflege (Stadt- und Rathäuser; Gebäude für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften; Geschäftshäuser für Provinz- und Kreisbehörden; Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen; Leichenschauhäuser; Gerichtshäuser, Straf- und Besserungsanstalten). Von Prof. F. Bluntschli, Zürich, Baurat A. Kortüm, Halle, Prof, t G. Lasius, Zürich, Stadtbaurat fG-Osthoff, Berlin, Geh. Baurat Prof, f Dr. E. Schmitt, Darmstadt, Geh. Baurat Prof. F. Schwechten, Berlin, Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt und Baudirektor f Th. v. Landauer, Stuttgart. Zweite Auflage.

Geb. 18 M., brosch. 12 M.

Heft 2: Parlaments- und Ständehäuser; Gebäude für militärische Zwecke. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. P. Wallot, Dresden, Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt und Oberstleutnant F. Richter, Dresden. Zweite Auflage.

8. Halbband: Kirchen, Denkmäler und Bestattungsanlagen.

Heft 1: Kirchen. Von Geh. Hofrat Prof. Dr. C. Gurlitt, Dresden.

Geb. 38 M., brosch. 32 M.

Heft 2, a: Denkmäler I. (Geschichte des Denkmales.) Von Architekt A. Hofmann, Berlin.

Geb. 21 M., brosch. 15 M.

Heft 2, b: Denkmäler II. (Architektonische Denkmäler.) Von Architekt A. Hofmann, Berlin.

Geb. 30 M., brosch. 24 M.

Heft 2, c: Denkmäler III. (Brunnen-Denkmäler. Figürliche Denkmäler. Einzelfragen der Denkmalkunst.) Von Architekt A. Hofmann, Berlin. in Vorbereitung.

Heft 3: Bestattungsanlagen. Von Ing.-Archit. Dr. techn. S. Fayans, Wien.

Geb. 24 M„ brosch. 18 M.

9.    Halbband: Der Städtebau. Von Geh. Ober-Baurat Prof. Dr. J. Stübben, Münster i. Westf.

Dritte Auflage.    Geb. 42 M. brosch. 35 M.

10.    Halbband: Die Garten-Architektur. Von Baurat A. Lambert und E. Stahl, Stuttgart.

Geb. 16 M., brosch. 9 M.

Zweite Auflage.

Das „Handbuch der Architektur“ ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen, welche auf Verlangen auch einzelne Bände zur Ansicht vorlegen. Die meisten Buchhandlungen liefern das „Handbuch der Architektur" auf Verlangen sofort vollständig, soweit erschienen, oder eine beliebige Auswahl von Bänden, Halbbänden und Heften. Die Verlagshandlung ist auf Wunsch bereit, solche Handlungen nachzuweisen.

J. M. Gebliardt’s Verlag.

Leipzig.

FORTSCHRITTE

AUF DEM GEBIETE DER ARCHITEKTUR.

Ergänzungshefte zum „Handbuch der Architektur

Nr. i : Die Gasofenheizung für Schulen. Von Geh. Baurat G. Behnke in Frankfurt a. M.

Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. 1.

1.60 Mark.

2.40 Mark.

Nr. 2: Verglafte Decken und Deckenlichter. Von Reg.- u. Baurat A. Schacht in Saarbrücken und Geh. Baurat Profeffor f Dr. E. Schmitt in Darmftadt. Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. III. 2. 3 b.

1 Mark.

Nr. 3: Über die praktifche Ausbildung der Studierenden des Baufaches während der Studienzeit. Von Geh. Regierungsrat Profeffor G. Barkhaajen in Hannover und Oberingenieur W. H. Lauter in Frankfurt a. M. Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. I. 1. 1.

3 Mark.

Nr. 4: Hochfchulen (Univerfitäten und Technifche Hochfchulen) mit befonderer Berückfichtigung der indirekten Beleuchtung von Hör- und Zeichen-fälen. Von Geh. Baurat Profeffor f Dr. E. Schmitt in Darmftadt. Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. 2 a.

Nr. 5: Heizung, Lüftung und Beleuchtung der Theater und fonftiger Ver-fammlungsfäle. Von Geh. Regierungsrat Profeffor Dr. H. Fifcher in Hannover.

Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. III. 4.

2 Mark.

Nr. 6: Soziale Aufgaben der Architektur.

Wohlfahrtsanftalten. Von Landesbaurat Prof. Th. Goecke in Berlin-Charlottenburg. Ergänzungsh. z. Handb. d. Arch. IV. 5. i.f IV. 5. 2.

I.: Die Architektur fozialer

2.40 Mark.

4.60 Mark.

Nr. 7: Naturwiffenschaftliche Inftitute der Hochfchulen und verwandte Anlagen. Von Geh. Baurat Profeffor f Dr. E. Schmitt in Darmftadt. Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. 2 a.

I. Volksfchul-

Nr. 8: Die Volksfchulhäufer in den verfchiedenen Ländern.

14 Mark.

häufer in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland. Von Profeffor f C. Hinträger in Gries. Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6.1. Zweite Auflage.

Nr. 9: Die Sprache des Ornaments. Von Profeffor Z. Ritter Schubert von Soldem

in Prag. Ergänzungsheft z. Handb. d. Arch. I. 3.

1.80 Mark.

Nr. 10: Entwäfferungsanlagen amerikanifcher Gebäude. Von Zivilingenieur Dr. W. P. Gerhard in New York. Ergänzgh. z. Handb. d. Arch. III. 5.2.    15 Mark.

Nr. 11: Das ftädtifche Schwimmbad zu Frankfurt a. M. Von Stadt. Oberbaurat Dr. K Wolff in Frankfurt a. M. Ergänzgh. z. Handb. d. Arch. IV. 5.3.    3 Mark.

Nr. 12: Die Volksfchulhäufer in den verfchiedenen Ländern. — II. Volksfchulhäufer in Öfterreich-Ungarn. Von Profeffor f C. Hinträger in Gries.

Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. 1.

21 Mark.

12 Mark.

Nr. 13: Die Volksfchulhäufer in den verfchiedenen Ländern. — III. Volksfchulhäufer in Frankreich. Von Profeffor f C. Hinträger in Gries. Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. 1.

Jedes Heft ist einzeln käuflich.

Handbuch der Architektur

J M. Gebhardt’s Verlag in Leipzig.

Alphabetisches Sachregister.

Teil

Abkühlen der Luft . ......

Ableitung d.Haus-,Dach-u. Hofwassers

Aborte............

Akademien der bildenden Künste , Akademien der Wissenschaften . .

III

III

III

IV

IV

Band Heft

Teil

Akustik. Anlag.z. Erziel, e. gut. Akustik der Säle........

IV

'T m mio o -h

to w to u

ff

• Altane

Altchristliche Baukunst . . . . Altersversorgungsanstalten . .

Alumnate.........

Anlage der Gebäude . . . .

Antike Baukunst......

Aquarien .........

Arbeiterwohnhäuser.....

Arbeitshäuser........

IV

III

II

IV

IV

IV

II

IV

IV

IV

►t*.

ff    ..........

Architekturformen. Gestaltung. . .

Archive ............

Armen-Arbeitshäuser.......

Armen-Versorgungshäuser . . . . Asphalt als Material des Ausbaues

Ateliers............

Aufzüge .....'.......

Ausbau. Konstrukt, des inn. Ausbaues Materialien des Ausbaues . . .

Aussichtstürme.........

Aussteigeöffnungen der Dächer . .

Ausstellungsbauten.......

Badeanstalten..........

Badeeinrichtungen........

Bahnhöfe.......... .

Bahnsteigüberdach., -hallen, -dächer

Balkendecken..........

Baikone............

Balustraden..........

Bankgebäude ..........

Bauernhäuser..........

Bauernhöfe ..........

ff    *    ⁴    .......

Bauformenlehre.........

Bauführung, Baugerüste ......

Baukunst, historische......

Bauleitung, Baumaschinen . . . .

Bausteine...........

Baustile. Histor. u. techn.Entwickelung Baustoffe. Technik d. wichtigeren —

Bazare ............

Beförderung von Baustoffen . . . Beherbergung. Gebäude für . . . Behörden, Gebäude für ......

Beleuchtung, Künstliche, der Räume Beleuchtungsanlagen, Städtische . .

Bellevuen und Belvedere.....

Besserungsanstalten.......

Bestattungsanlagen...... .

Beton als Konstruktionsmaterial . „

IV

IV

IV

IV

IV

III

III

III

IV

IO

to CO ►-* to to

ro

co

to

to

Bibliotheken..........

Blei als Baustoff........

Blindenanstalten.........

Blitzableiter..........

Bootshäuser......... •

Börsen............

Botschaften. Gebäude f. Botschaften

Brüstungen...........

Buchdruck und Zeitungswesen . .

Büchermagazine.........

Bürgerschulen.........

Bürgersteige, Befestigung der . . .

Bürohäuser ..........

Byzantinische Baukunst.....

Chemische Institute.......

Dachdeckungen.........

Dächer............

Massive Steindächer......

Metalldächer...... . . .

Nebenanlagen der Dächer . . .

Schieferdächer .........

Verglaste Dächer.......

Ziegeldächer.........

Dachfenster..........

Dachformen..........

Dachkämme..........

Dachlichter...........

Dachrinnen .........

Dachstühle. Statik der Dachstühle Dachstuhlkonstruktionen ....

Decken...........

Deckenflächen, Ausbildung der . Deckenlichter und verglaste Decken

Denkmäler...........

Depositenkassen ........

Desinfektionsanstalten......

Desinfektionseinrichtungen . . . . Einfriedigungen.........

ff    .........

Einrichtung der Gebäude . . . .

Eisbehälter...........

Eisen u. Stahl als Konstrukt-Material Eisenbahn-Verwaltungsgebäude . . Eisenbetonkonstruktionen ....'.

Balken............

Baikone und Erker.......

Dächer............

Decken............

Fundamente..........

Gesimse...........

Treppen ...........

Wände und Wandöffnungen. . . .

Eislaufbahnen.........

Elastizitäts- und Festigkeitslehre . .

Elektrische Beleuchtung.....

Elektrotechnische Laboratorien . . .

IV

IV

III

IV

IV

IV

III

IV

IV

IV

III

IV

II

IV

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

IV

IV

IV

III

III

IV

IV

III

IV

III

III

III

III

III

III

III

IV

III

IV

Band

Heft

>-* NO >-*

2, a

2u-5

3>b

10

l/lO

to to

to to

eT

cr

Empfangsgebäude der Bahnhöfe . .

Entbindungsanstalten.......

Entwässerung der Dachflächen . . Entwässerung der Gebäude ....

Entwerfen der Gebäude.....

Entwürfe, Anfertigung der .... Erdbestattung, Anlagen für ... . Erhell, d. Räume mitt. Sonnenlichts Erholung. Gebäude f. Erholungszw.

Erker .............

Erwärmen der Luft .......

Etrusker. Baukunst der Etrusker .

Exedren ............

Exerzierhäuser.........

Fabrikbauten..........

Fahnenstangen.........

Fahrradbahnen.........

Fahrstühle...........

Fäkalstoffe-Entfernung......

Fassadenbildung........

Fenster............

Fenster- und Türöffnungen ....

Ferienkolonien.........

Fernsprechdienst, Gebäude für den

Fernsprecheinrichtungen.....

Festhallen...........

Festigkeitslehre.........

Feuerbestattung, Anlagen für . . .

Findelhäuser..........

Fluranlagen ..........

Flußbau-Laboratorien......

Formenlehre des Ornaments . . .

Freimaurer-Logen........

Freitreppen .'..........

Friedhöfe...........

Fundamente..........

Fußböden ...........

Band

l/io

ot cn tj< co tn -h co cs met co^-^oo vr> h o co ■'f ooo <-■ co

Heft

CO

to

to to to cor cn to

10 CO to H to W to

oT

er

Galerien............

Galerien und Passagen......

Garten-Architektur........

Gartenhäuser..........

Gasbeleuchtung.........

Gasthöfe............

Gebäranstalten........ .

Gebäudebildung........

Gebäudelehre..........

Gefängnisse . .........

Geflügelzüchtereien.......

Gehöftanlagen, landwirtschaftliche .

Geländer...........

Gerichtshäuser.........

Gerüste............

Gesandtschaftsgebäude......

Geschäftshäuser.........

Geschichte der Baukunst.....

Antike Baukunst.......

Mittelalterliche Baukunst .    . .

Baukunst der Renaissance . . . Gesimse . ...........

I—<    t—^    N-M    H-H    I—H    ^0+    ^0+

H    »—«    t—<    *—<    % %    H-H %

cn    o o to K3

to to CO CO

to *-

t— CO CO Ol

tO >-*

^'co'In

io

Gestaltung der Architektur ....

Gestüte............

Getreidemagazine und -Speicher . .

Gewächshäuser.........

Gewerbeschulen.........

Gewölbe. Statik der Gewölbe . .

Gewölbte Decken........

Giebelspitzen der Dächer.....

Glas als Material des Ausbaues . .

Glockenstühle.......-. . .

Gotische Baukunst........

Griechen. Baukunst der Griechen

Grillagen...........

Gutshöfe ............

Gymnasien...........

Handel. Gebäude für Handelszwecke

Hippodromgebäude.......

Hochbaukonstruktionen......

Hochbaukunde, allgemeine . . . .

Hochlicht...........

Hochschulen..........

Hof-Anlagen..........

Hofflächen, Befestigung der ... . Holz als Konstruktionsmaterial . .

Hospitäler...........

Hotels .............

Hydrotechnische Laboratorien . . .

Ingenieur-Laboratorien......

Innerer Ausbau.........

Innungshäuser.........

Institute, wissenschaftliche . . . .

Irrenanstalten.....

Islam. Baukunst des Islam . . . . Isolier-Hospitäler (Absond.-Häuser) . Justizpaläste ...........

Kadettenhäuser.........

Kaffeehäuser..........

Kanalisation..........

Kasernen............

Kaufhäuser ...........

Kegelbahnen..........

Keramik in der Baukunst.....

Keramische Erzeugnisse.....

Kinderbewahranstalten......

Kinderhorte..........

Kinderkrankenhäuser.......

Kirchen............

Kirchenbau des Mittelalters . . .

„    , Einzelheiten des . . .

Kleinkinderschulen . .

Kliniken, medizinische

Klubhäuser.....

Kocheinrichtungen . .

Kolumbarien ....

Teil Band Heft

II

II l IV io IV 3 i IV 6 i

£ < < 5 „ £<< = <:=<<<

>>>

cn to cn cn o' to

to

*H (N

to to "er er

co

*- to to to to

to

to to to to

in m inoo    o ooo

to to ^

er

Komposition, architektonische . . .

Konstruktionselemente......

Konstruktionsmaterialien.....

Kontorhäuser..........

Konversationshäuser.......

Konzerthäuser.........

Kostenanschläge.........

Krankenhäuser.........

Kreisbehörden.........

Krematorien..........

Kriegsbaukunst.........

Kriegsschulen..........

Krippen............

Küchenausgüsse.........

Kühlanlagen..........

Kunstakademien.........

Kunstgewerbeschulen ......

Künstlerateliers.........

Kunstschulen..........

Kunstvereinsgebäude.......

Kupfer als Baustoff.......

Kurhäuser...........

Laboratorien..........

Läden (Verkaufsläden)......

Landhäuser...........

Landwirtschaft. Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft . . .

Laufstege der Dächer......

Lazarette............

Lebensmittel-Versorgung. Gebäude f.-Leichenhäuser .........

Leichenschauhäuser.......

Leichenverbrennungshäuser ....

Logen (Freimaurer).......

Lüftung der Räume.......

Lüftungseinrichtungen......

Luftverunreinigung.......

Lungenheilstätten........

Mädchenschulen, höhere.....

Märkte für Getreide, Lebensmittel,

Pferde und Hornvieh.....

Markthallen .........

Marstallgebäude.........

Maschinenlaboratorien......

Materialien des Ausbaues.....

Material-Prüfungsanstalten ....

Mauern............

Mechanisch - technische Laboratorien Medizinische Lehranstalten der Universitäten ..........

Meßpaläste...........

Metalle als Materialien des Ausbaues

Militärbauten..........

Militärhospitäler.........

Ministerialgebäude........

Mittelalterliche Baukunst.....

Mörtel als Konstruktionsmaterial . . Müllverbrennung und Verwertung .

< << <<SS<<s<<<„<<<«S<£

CQ

5.

<< <S<~<<<< < <SS 5<<< < <<s< <<< <

K<<<

to to er 4*.    4^ O'O'O'O' C'en en —] 4^ co—j cn cn aJi to ^ >-*

CO CO

CO lO

vO CS O

vo n h

co

Ul

W IO to M

1-1 -I CO 1-1 CS CS cs

COCO COCO (N rt N

er

CS

-I CO

to ÜO

es

to

H M 10 to

er

er

to

er

to

Museen............

Musikzelte...........

Naturwissenschaftliche Institute. . .

Oberlicht............

Observatorien..........

Ornament. Formenlehre des Ornaments ............

Ortsbehörden..........

Paläste.....*........

Panoramen...........

Parlamentshäuser........

Passagen............

Pavillons............

Pensionate...........

Pergolen............

Perrons............

Pferdeställe...........

Pflanzenhäuser.........

Pflanzungen, Städtische......

Pflegeanstalten.........

Physikalische Institute ......

Pissoire ............

Plätze, Städtische........

Postgebäude..........

Proportionen in der Architektur . .

Provinzbehörden........

Quellenhäuser..........

Rampen, äußere.........

Rampen, innere.........

Rathäuser...........

Raum-Architektur........

Raumbegrenzende Konstruktionen .

Raumbildung..........

Rechtspflege. Gebäude f. Rechtspflege Reinigung d. Gebäude, Geräte, Wäsche

Reitbahnen...........

Reithäuser...........

Renaissance. Baukunst der . . . . Renaissance in Italien . . . . . Renaissance in Frankreich. . . . Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark .

Rennbahnen ..........

Restaurants...........

Rohrleitungen für Wasser u. Dampf

Rollschlittschuhbahnen......

Romanische Baukunst......

Römer. Baukunst der Römer . . . Ruheplätze...........

Saalanlagen...........

Saalbauten...........

Sammlungen, Gebäude für ... .

Sanatorien...........

Schankstätten..........

Schaufenstereinrichtungen.....

Scheunen ...........

Schieferdächer.........

Schießhäuser..........

Schießstätten..........

Schlachthöfe....... .    .

< <« <s <<<§

Band

Heft

<<<S<<<<<<<    SKS<<S<<S<<S< <<<

O coo

in

'C'en j    ^ ni m uow C'en <o ouo ooo'oto—j>^io —i co

o to 4^ 4^ 4^ 4^ >£* —I

hvoo in « cocs r— co

2,a

2,b

CS CS CS

tO ►- CO

to

(O M IO I-

CS

UtOMU\MtOMlO^W

Schlafhäuser ..........

Schlösser ..........

Schneefänge der Dächer ....'.

Schulbaracken.........

Schulbauwesen.........

Schulen............

Schützenhäuser.........

Schwachsinnige, Gebäude für . . .

Schwimmanstalten........

Seitenlicht............

Seminare...........

Sicherungen gegen Einbruch, Feuer, Blitzschlag, Bodensenkungen und

Erderschütterungen......

Siechenhäuser..........

Signal-Einrichtungen.......

Sonnenlicht u. Sonnenwärme. Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme . . . .

Sparkassengebäude........

Speicher............

Speiseanstalten für Arbeiter . . . .

Speisewirtschaften.......

Sport, Baulichkeiten für — . . . .

Sprachrohre...........

Spüleinrichtungen........

Stadtbaupläne .........

Städtebau...........

Stadthäuser...........

Ställe.....‘........

Ständehäuser..........

Statik der Hochbaukonstruktionen . Stein als Konstruktionsmaterial . .

Sternwarten...........

Stibadien ...........

Strafanstalten..........

Straßen, Städtische.......

Stützen. Statik der Stützen . . . .

Stützmauern..........

Synagogen ..........

Taubstummenanstalten......

Technische Fachschulen.....

Technische .Hochschulen.....

Technische Laboratorien.....

Telegraphen. Haus- und Zimmer--

Telegraphengebäude.......

Telephongebäude........

Tempel. Griechischer und Römischer Terrassen............

Theater............

Tierhäuser ...........

Tonerzeugnisse als Konstruktionsmittel ............

Torwege............

Träger. Statik der Träger . . . .

Treppen............

Treppen-Anlagen........

Trinkhallen...........

Teil Band

IV

Heft

IV 2

III    2

IV    6 IV 6 IV 6 IV 4 IV 5 IV 5

III    3

IV    6

<S-*<<<<

CO 4>-

en

OÔ CO CO

cs cs

cs

CO CO to

CO CO M

co

cs

co

10 to crlo

cs co co

en

to to

co

Tür- und Fensteröffnungen . . . .

Türen und Tore........

Turmkreuze..........

Turnanstalten ..........

Universitäten..........

Veranschlagung.........

Verdingung der Bauarbeiten . . . Vereine. Gebäude für Vereinszwecke

Vereinshäuser..........

Vergnügungsstätten, öffentliche. . . Verkehr. Anlagen zur Vermittlung des Verkehrs in den Gebäuden Gebäude für Zwecke des Verkehrs

Verkehr, Städtischer.......

Verkehrswesen.........

Versicherungswesen.......

Versorgungshäuser.......

Versuchsanstalten........

Verwaltung, Gebäude für .... .

Vestibül-Anlagen........

Viehmärkte...........

Villen.............

Volksbelustigungsgärten.....

Volkskaffeehäuser........

Volksküchen..........

Volksschulen..........

Vordächer . . . ........

Vorhallen...........

Vorräume . . . ........

Wachgebäude..........

Wagenremisen.........

Waisenhäuser .........

Wände und Wandöffnungen . . . Wandelbahnen und Kolonnaden . . Wandflächen, Ausbildung der . . . Wandverschlüsse, bewegliche . . .

Warenhäuser..........

Wärmeinrichtungen.......

Wärmstuben..........

Waschanstalten.........

Wascheinrichtungen.......

Waschtischeinrichtungen.....

Wasserkünste..........

Wasserversorgung der Gebäude . . Wasserversorgungsanlagen, Städtische

Windfahnen..........

Wirtschaften..........

Wohlfahrtsanstalten.......

Wohnbau des Mittelalters.....

Wohnhäuser..........

Wohnungen, Städtische......

Zenitlicht...........

Ziegeldächer..........

Zink als Baustoff........

Zirkusgebäude.........

Zuchthäuser..........

Zufluchtshäuser.........

Zwangs-Arbeitshäuser v......

<<<„_ < <SsSl!

g CS CO CS ° 'O

Heft

CS CS i-i

<<<<„SS <<S<<S<S<SS<<S<SS<S<<< <<

co ct O' c« mo -i co cs Tp tp tpo o i-* i-*

to to

to

v*° ~ ~

to

o to 4*. en 4*- to o 4» oenenenenen to eo eo 4* to en eo -o

CO CS I-I O N m N

to

to

CS CO CS

to CO 4^ (0

en i-

CS

Breymann’s

Baukonstruktionslehre

mit besonderer Beziehung auf das

Hochbauwesen.

Ein Handbuch zu Vorlesungen und zum Selbstunterricht.

4 Bände.

Bd. I.

Bd. II.

Die Konstruktionen in Stein.

Siebente verbesserte und erweiterte Auflage von Geh. Oberbaurat Professor Dr. O. Warth in Karlsruhe.

Geb. 2g M., brosch. 22 M.

Die Konstruktionen in Holz.

Vergriffen.

Sechste verbesserte und vollständig umgearbeitete Auflage von Geh. Oberbaurat Professor Dr. O. Warth in Karlsruhe.

Siebente Auflage in Vorbereitung.

Bd. III. Die Konstruktionen in Eisen.

Sechste vermehrte und umgearbeitete Auflage vom Kgl. Preuß. Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor a. D. O. Königer in Halle a. S.

Geb. 28 M., brosch. 22 M.

Geb. 28 M., brosch. 22 M.

Bd. IV. Verschiedene Konstruktionen, insbesondere: Heizungs-, Lüftungs-, Wasserversorgungs- und Beleuchtungs-Anlagen. Haustelegraphen und Telephone. Grundbau und Bauführung. Fünfte gänzlich neubearbeitete Auflage von Baumeister A. Scholtz, vorm. Dozent für Heizungs- und Lüftungs-Anlagen an der Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin.

Als Ergänzung hierzu ist erschienen:

Die Anlage der Wohngebäude

mit besonderer Rücksicht auf das städtische Wohn- und Miethaus. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage von Prof. Alb. Oeul in München.

Geb. 20 M., brosch. 15 M.

Das Äussere der Wohngebäude

mit besonderer Rücksicht auf das städtische Wohn- und Miethaus (zugleich II. Band der Anlage der Wohngebäude). Dritte verbesserte und vermehrte Auflage von Professor. Alb. Oeul in München.

Geb. 12 M.; brosch. 8 M.

Jeder Band ist einzeln käuflich.

fi

pjjllpll

■■

is

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

g i

111-306454

f

i

r •'

>

r*: jk

i

£*•

Â:

f Ł

lJ:

k ^

m

G

r

.i

r .,

i

£>

Pp

mt

i

>>*

jk

&>

»

m

<3

»?

fi.A

*

t i

j

«

>

V

m

i

ii

* -

m

m

ZM

r*

j

h

Ł

■

>-

SIS

y

I

bg

c

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

gr

<■ >:

¹5

Ł-

■ ■

• >r^

> s .

V V;

(

>

100000298684

r-

K W

-L.,.

\ \.. À*

Ni-

<