WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

i/

JK-.*

isbsb

L. nw.

i

W

-

9;

\ J

w ■

*#<

¹ ■ jj

Asi

y/:

*

W

»

*

«2

m

§ś

IM

5j

:%

V-I

M

«É

ü

"i-#* »

y

?* £

* ^m*^BKąaaKm tREZ

y

'?.

>?r ■

y

Lf

%

i

Ł

%

%jj

STT

. • v ■ «

w. 3

ii

A¹

P A

[Ä'1

Bi

&

•w

Ï

>•

V

•r

>■■■

-4*1

SM

C

mm

wĘmk

$&3SL*

?

1

MÆ

i

à

^BÎüjls

'

f-\

w*>

M

w.

%

ktMM.

śri>

**k

(f

*

<1

«

2

a

a

S

rà

■U

ül

<■«

f.

xm

0

0

U

xa

<5

r {

ra

j

Â

S

3

s

&

»

4!

y

in

J

0

II

X

("

5S?^jj

^4

<

SL

c;

41

C

[71

m

J Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Xi

ç

40

«x-

T <• ' '

< c

l c •

o •. c

S^C — < ■

ŁS'

Q

<

1

n

.j

H

100000298697

JĘ

,9

<

c

^ "C ,

7

3

S

pl

El

Fj

£{

. I

■■j

J

g

M

r*

a

a,

n

1

r<

Si

ils

g

i

i

ri

U

i

s

S

■

/

Gefamtanordnüng und Gliederung des „Handbuches der Architektur“ (zugleich Verzeichnis der bereits erfchienenen Bände, bezw. Hefte) find ^un Schluffe des vorliegenden Heftes zu finden.

Jeder Band, bezw. Halbband und jedes Heft des „Handbuches der Architektur“ bildet ein für lieh abgefchloffenes Buch und ift einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR.

Unter Mitwirkung von

und

Geheimerat

Profeffor Dr. Jofef Durm in Karlsruhe

Geh. Regierungs- und Baurat Profeffor Dr. Hermann Ende in Berlin

herausgegeben von

Geheimer Baurat

Profeffor Dr. Eduard Schmitt

in Darmftadt.

Vierter Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

6. Halbband:

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

2. Heft, a:

H ochfchulen,

zugehörige und verwandte wiffenfchaftliche Inftitute.

I.

Univerfitäten und Technifche Hochfchulen. Phyfikalifche und chemifche Inftitute.

Mineralogifche und geologifche, botanifche und zoologifche Inftitute.

ZWEITE AUFLAGE.

o@c=-

ALFRED KRONER VERLAG IN STUTTGART 1905-

ENTWERFEN,

ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER TEIL.

6. Halbband:

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

2. Heft, a:

Hochfchulen,

zugehörige und verwandte wiffenfchaftliche Inftitute.

I.

Hochfchulen im allgemeinen. Univerfitäten und Technifche Hochfchulen. Naturwiffenfchaftliche Inftitute.

Von

Hermann Eggert,

t    Geh. Oberbaurat in Berlin,

Carl Körner,

Geh. Hofrat und Profeffor an der Technifchen Hochfchule in Braun Ichweig,

Carl Junk,

Baurat

in Berlin Charlottenburg,

und

Dr. Eduard Schmitt,

Geh. Baurat und Profeffor an der Technifchen Hochfchule in Darmftadt.

ZWEITE AUFLAGE.

Mit 401 in den Text eingedruckten Abbildungen, fowie 10 in den Text eingehefteten Tafeln.

STUTTGART

ALFRED KRÖNER VERLAG 1905.

ęs-m?

Das Recht der Überfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

C3

irwi TS r sr

O

| C-Jr "*~*

cu. <

r*ł

CT3

CJB

fM

er-

äpzig.

Druck von Bär & Hermaîw in

Akc. Nr._____i

3*^-3*/

Handbuch der Architektur.

IV. Teil.

Entwerfen, Anlage und Einrichtung

der Gebäude.

6. Halbband, Heft 2, a.

(Zweite Auflage.)

INHALTSVERZEICHNIS.

Sechfte Abteilung.

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

2. Abfchnitt.

Hochfchulen,

zugehörige und verwandte wiffenfchaftliche Inftitute.

Seite

Vorbemerkungen......................

A. Hochfchulen......................

1.    Kap. Hochfchulen im allgemeinen..........

a)    Hörfäle.....................

b)    Zeichen- und Konftruktionsfäle.........

c)    Erhellung der Hör- und Zeichenfäle bei Tage . .

d)    Erhellung der Hör- und Zeichenfäle bei Dunkelheit

1)    Direkte Erhellung............. .

2)    Indirekte Erhellung.............

a) Deckenlichteinrichtungen mit reflektierenden Saalumfchließungen.....35

ß) Sonftige Deckenlichteinrichtungen . . y) Seitenlichteinrichtungen.......

e)    Feftfaal oder Aula..............

f)    Bibliothek und Lefefaal...........

g)    Sonftige Räume...............

2.    Kap. Univerfitäten...............

a)    Organifation und Erforderniffe; Gefchichtliches

b)    Gefamtanlage................

c)    Einige wichtigere Räume...........

d)    Kollegienhäufer...............

1)    Anlage und Konftruktion........

2)    Beifpiele................

19

22

23

23

30

. 42

45

46

52

. 52

54

•    54

65

72

■ 79

79

. 84

Literatur über „Kollegienhäufer der Univerfitäten“.

a) In Deutfchland und Ofterreich.....

ß) ln Frankreich und Belgien......

•y) In Großbritannien..........

<5) In anderen Ländern.........

. 108

110

110

3. Kap. Technifche Hochfchuîeii . . .

a)    Allgemeines und Gefchichtliches

b)    Gefamtanlage und Konftruktion

c)    Grundrißgeltaltung und Beifpiele

Seite

. . lii

111

122

129

Elf Beifpiele......... .

Literatur über »Technifche Hochfchulen“

129

• 158

B. Naturwiffenfchaftliche Inftitute

161

Literatur über „Naturwiffenfchaftliche Infütute“ und „Laboratorien“ im allgemeinen ...........................

4. Kap. Phyfikalifche Inftitute......................

a)    Allgemeines............................

b)    Befonderheiten der Anlage, des inneren Ausbaues und der Einrichtung

c)    Haupträume...........................

d)    Gefamtanlage und Beifpiele....................

Vierundzwanzig Beifpiele...............

Literatur über „Phyfikalifche Inftitute"..........

164

201

202

5. Kap. Chemifche Inftitute.................

a)    Allgemeines......................

b)    Vortragsräume und ihre Einrichtung..........

1)    Hörfäle......................

2)    Vorbereitungs- und Sammlungsräume........

O Hauptarbeitsräume und ihre Einrichtung........

1)    Raumgeftaltung und Erhellung...........

2)    Wichtigere Einriehtungsgegenftände........

d)    Kleinere Arbeitsräume ..................

e)    Sonftige Räume und Dienftwohnungen.........

f)    Innerer Ausbau....................

1)    Fußböden, Wände und Decken...........

2)    Heizung und Lüftung...............

3)    Leitungen.....................

g)    Gefamtanlage und Beifpiele..............

1)    Einfachere Anlagen................

2)    Inftitute für reine und analytifche Chemie.....

Dreiundzwanzig Beifpiele.........

3)    Inftitute für mehrere Zweige der Chemie ......

Acht Beifpiele..............

4)    Inftitute für Chemie und andere Naturwiffenfchaften .

Fünf Beifpiele.............

Literatur über „Chemifche Inftitute“

235

236

236

242

242

254

255

257

2Ó4

293

312

314

314

cn co

331

331

332

335

3Ó2

362

372

372

a) Anlage und Einrichtung.......

ß) Ausführungen...........

6. Kap. Mineralogifche und geologifche Inftitute.......

a)    Mineralogifche und geologifche Inftitute der Hochfchulen

Fünf Beifpiele..............

b)    Geologifche Landesanftalten..............

Zwei Beifpiele...........*. . .

379

379

382

382

394

399

401

7. Kap. Botanifche Inftitute

Literatur über „Mineralogifche und geologifche Inftitute“

403

404

Zwölf Beifpiele...............

Literatur über „Botanifche Inftitute“.......

8. Kap. Zoologifche Inftitute, zoologifche und biologifche Stationen

a)    Zoologifche Inftitute der Hochfchulen...........

Neun Beifpiele...............

b)    Zoologifche und biologifche Stationen...........

Vier Beifpiele................

Literatur über „Zoologifche Inftitute, zoologifche und biologifche Stationen“ . . 453

4^ 4^

447

VII

Verzeichnis

der in den Text eingehefteten Tafeln.

Zu Seite

46: Aula im Kollegienhaufe der Univerfität zu Heidelberg.

47: Aula im Kollegienhaufe der Univerfität zu Marburg.

48: Aula im neuen Kollegienhaufe der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe. —Weftwand. 49: Aula im neuen Kollegienhaufe der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe. — Nordwand. 79: Sitzungsfaal des Senats der Univerfität zu Marburg.

88: Kollegienhaus der Univerfität zu Straßburg.

92: Kollegienhaus der Univerfität zu Wien.

98: Augufteum zu Leipzig (Hauptgebäude der Univerfität).

150: Technifche Hochfchule zu Darmftadt. — Hauptgebäude.

360: Erftes chemifches Inftitut der Univerfität zu Berlin. — II. Obergefchoß.

Handbuch der Architektur.

IV. Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

SECHSTE ABTEILUNG.

GEBÄUDE

FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT UND

KUNST.

2. ABSCHNITT.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

IV. Teil, 6. Abteilung:

GEBÄUDE FÜR ERZIEHUNG, WISSENSCHAFT UND KUNST.

2. Abfchnitt.

Hochfchulen,

zugehörige und

verwandte wiffenfchaftliche Inftitute.

Hochfchulen oder Hohe Schulen haben die höchfte wiffenfchaftliche Aus-

Vor-

bildung zu gewähren und zugleich die Forfchung auf dem Gebiete der menfch- bemerkungen. liehen Erkenntnis zu ermöglichen und zu fördern. Sie find Unterrichtsanftalten und Werkftätten wiffenfchaftlicher Forfchung, bisweilen auch der Kunftpflege.

Mit den Hochfchulen innig verwandt, häufig an diefelben unmittelbar angegliedert, find eine Reihe von Anhalten, die einerfeits dem höchften wiffenfchaft-lichen Unterricht, andererfeits der wiffenfchaftlichen Forfchung dienen; fie find entweder Teile der Hochfchulen, wie die naturwiffenfchaftlichen Inftitute und Laboratorien, die Mafchinen- und die hydrotechnifchen Laboratorien und die elektrotechnifchen Inftitute ufw., oder fie ftehen bisweilen in einem gewiffen Zufammenhange mit denfelben, wie die Material-Prüfungsanftalten, die Sternwarten ufw., oder endlich, fie beftehen unabhängig von Hochfchulen als felbftändige Anhalten, haben aber die Pflege der Wiffenfchaft mit denfelben gemein, fo z. B. manche naturwiffenfchaftliche und technifche Laboratorien, viele Sternwarten und die meiften fonftigen Obfervatorien.

Es wird deshalb gerechtfertigt erfcheinen, derartige wiffenfchaftlichen Inftitute einerfeits getrennt von den Hochfchulen, andererfeits im gleichen Abfchnitte und unmittelbar daran anfchließend zu behandeln.

Wie bereits in Teil IV, Halbband 4, Heft 2 (Abt. IV, Abfchn. 5, Kap. 4, unter a) diefes „Handbuches" gefagt worden ift, verfolgen auch die Akademien der Wiffenfchaften (felbft manche andere gelehrte Gefellfchaften [fiehe an der gleichen Stelle]) mit obigen Anftalten verwandte Ziele; doch find dies in den allermeiften Fällen „Gelehrtengefellfchaften", und fie wurden deshalb in ihren baulichen Einrichtungen bereits im Abfchnitt über „Gebäude für Gefellfchaften und Vereine“ befprochen.

A. Hoehfehulen.

i. Kapitel.

Hoehfehulen im allgemeinen.

Von Dr. Eduard Schmitt ¹).

Während früher nur den Univerfitäten der Rang einer „Hochfchule" eingeräumt wurde und die beiden Bezeichnungen fich völlig deckten, find gegenwärtig die feit Anfang des vorigen Jahrhunderts errichteten technifchen Hoehfehulen in Deutfchland, Öfterreich-Ungarn ufw. ihnen an die Seite getreten. Die Univerfitäten find zur Zeit wiffenfchaftliche Hoehfehulen; bei den technifchen Hoehfehulen kommt neben der wiffenfchaftlichen Seite auch noch die künftlerifche Ausbildung, insbefondere auf dem Gebiete der Architektur, hinzu, fo daß letztere nicht nur wiffenfchaftliche, fondern auch Hoehfehulen der Kunft find.

Indes beftehen auch Hoehfehulen, die ausfchließlich der höchften Ausbildung auf dem Gebiete der Kunft dienen: die Akademien der bildenden Künfte, die Kunftakademien und die Kunftfchulen, ferner die Hoehfehulen für Mufik und die mufikalifchen Akademien, endlich die Hoehfehulen für dramatifche Kunft. Diefe „Kunfthochfchulen" werden indes nicht im vorliegenden, fondern erft im nächften Hefte des vorliegenden Halbbandes zu be-fprechen fein.

Außer den genannten Arten von Hoehfehulen gibt es noch Hoehfehulen für Bodenkultur, landwirtfchaftliche Hoehfehulen, Bergakademien, Handelshochfchulen ufw. Von den Handelshochfchulen war bereits im vorhergehenden Hefte (Abt. VI, Abfchn. i, C, Kap. 12, unter b) diefes „Handbuches" die Rede. Die übrigen Hoehfehulen find nach Zweck und Einrichtung fo verfchieden, daß fie fich einer allgemeinen akademifchen Betrachtung faft ganz entziehen²).

Hörfäle

für

rednerifche

Vorträge.

a) Hörfäle.

Bei faft allen Hochfchulgebäuden wiederholen fich drei Gattungen von Räumen: Hörfäle, Sammlungsräume und Räume für Übungen, welch letztere bald für Seminarübungen, bald für die Zwecke des Zeichnens (Zeichenfäle), bald für Übungen im Konftruieren (Konftruktionsfäle) ufw. beftimmt find, kommen noch der Feftfaal oder die Aula und die Bibliothek mit Lefefaal. Wenn diefe Räume auch, den wechfelnden Anforderungen entfprechend, bei den ver-

Hierzu

') Unter teilweifer Benutzung der betreffenden, von den Herren Hermann Eggert und Carl Körner herrührenden Kapitel der 1. Auflage des vorliegenden Heftes.

a) Aus der einfehlägigen Literatur find nur anzuführen :

Der Bau der k. k. Hochfchule für Bodenkultur in Wien. Der Architekt 1897, S. 16 u. Taf. 27.

Koch, A. Die neue k. k. Hochfchule für Bodenkultur auf der Türkenfchanze in Wien. Allg. Bauz. 1898, S. i6.

fchiedenen Hochfchulen und ihren Beftandteilen in der mannigfaltigften Ausbildung auftreten, fo haben fie doch fo viele verwandte Anordnungen, daß fie vorweg einer gemeinfchaftlichen Betrachtung unterzogen werden können.

Bei der einfachften Form der Hörfäle oder Auditorien, welche vorwiegend nur für rednerifchen Vortrag, wie bei den meiften humaniftifchen Fächern und bei den mathematifchen Vorlefungen benutzt werden, finden im wefentlichen die gleichen Einrichtungen Anwendung wie für die oberen Klaffen der Gymnafien, Realfchulen ufw. (liehe das vorhergehende Heft diefes „Handbuches", Abfchn. i,A,

Kap. 2). Auch hier ift darauf zu fehen, daß die Decken der Säle durch keinerlei Freiftützen getragen werden.

Größe, Form und

Für den Sitz eines Studenten kann ein Raum von 0,70m Breite x 0,85m Tiefe als ein reichlicher Mittelfatz angefehen werden. Etwas größere Abmeffungen, bis 0,80 X 1,00m, wird man zu wählen haben, wenn in den Vorlefungen, wie bei den- Beleuchtung, jenigen über Kunftwiffenfchaft, Aftronomie, Anatomie, Architektur ufw., öfter Kupferwerke, Atlanten, Mikrofkope ufw. herumgereicht werden; etwas kleinere, von etwa 0,55 x 0,75m, wenn die Zuhörerzahl in einem Hörfaal fehr groß wird und über 100 hinausgeht.

Kommt es in einem Hörfaale darauf an, daß vorgeführte Gegenftände be-fonders deutlich gefehen werden tollen, fo find die Abmeffungen der Plätze noch weiter einzufchränken, indem entweder beim Geftühl die Tifche ganz unterdrückt werden, wobei man bloß auf den Knien fchreiben kann, oder indem nur Stehplätze mit Vorderlehnen zum Auflegen der Arme eingerichtet werden. In diefen Fällen, welche öfter in medizinifchen Operationsfälen oder in Anatomien Vorkommen, genügen noch 0,50XO,60m für den Zuhörer. Derlei Anordnungen find indes unbequem; namentlich ermüden Stehplätze auf die Dauer ungemein und find daher nicht zu empfehlen.

Als mittlere Höhe für die Sitze find etwa 0,45m anzunehmen; niedrigere Sitze werden für diejenigen Hörfäle vorgezogen, in denen die Tifche wegfallen, die Notizen alfo auf dem Knie niedergefchrieben werden müffen; höhere, in denen zu dauernder Beobachtung eines vorgeführten Gegenftandes ein Uberlehnen nach vorn zu erwarten fteht, wie in anatomifchen Theatern, Operationsfälen ufw.

Die lotrechte Entfernung vom Sitz bis zum Auge ift im Mittel 0,75ra und die Lage des Auges etwa lotrecht über der Vorderkante des Sitzes.

Das Vortragspult, auch Lehrpult, Katheder ufw. genannt, ift mit Vorrichtungen zu verfehen, um es hoch und niedrig ftellen zu können, damit der Vortragende fowohl im Stehen, als im Sitzen bequem lefen kann. Vor den vorderften Sitzbänken ift ein freier Raum von mindeftens 2,00, beffer 2,20m Breite zu rechnen.

Für Gänge ift an der dem Inneren des Haufes zugekehrten Längswand ein Raum von 0,90 bis l,iom, je nach der Größe der Säle, an der gegenüberliegenden Fenfterwand von 0,60 bis 0,70m und an der Rückwand von 0,5om, beffer von l,oo m und felbft bis 1,25 m Breite zu rechnen, während die Mittelgänge etwa 0,60 bis 0,70 ra Breite erhalten.

Die Tiefe der Hörfäle von der Fenfter- bis zu der gegenüberliegenden Wand wird nicht gern über 7,50m angenommen und muß mit der lichten Höhe, welche zwifchen 4,50 bis 5,50m fchwankt, in richtigem Verhältnis ftehen, um einer genügenden Beleuchtung ficher zu fein; auf dem von der Fenfterwand am weiteften entfernten Sitzplatz foll der höchft gelegene Lichtftrahl noch unter einem Winkel von 25 Grad auf das Heft des Zuhörers fallen. Aus optifchen und akuftifchen Gründen foll die Länge der Säle in der Regel 8,00 bis höchftens 10,oom nicht

überfchreiten; bei diefem Abftande kann man von den letzten Sitzbänken an der Wandtafel Gefchriebenes noch klar erkennen. Diefe Abmeffung darf über 12,oom, im äußerften Falle 15,oom überhaupt nicht gefteigert werden; weiter hinaus trägt eine mittlere Stimme nicht mehr mit völliger Deutlichkeit. Wenn daher bei außergewöhnlich großer Zuhörerzahl noch mehr Platz zu fchaffen ift, fo muß die Tiefe der Hörfäle entfprechend gefteigert werden. Dann ift es aber für eine ausgiebige Beleuchtung auch nötig, den Saal mindeftens an zwei Seiten mit Fenftern oder mit Deckenlicht zu verfehen, oder auch, unter angemeffener Steigerung der Flöhe, hohes Seitenlicht einzuführen. In Rückficht auf eine gute Akuftik ift indes fehr zu empfehlen, die Höhe der Säle in befcheidenen Grenzen zu halten³).

Bei den im vorftehenden angegebenen Abmeffungen ergiebt fich für den Sitzplatz, einfchließlich Gänge, Raum für das Vortragspult ufw., eine Grundfläche von 0,8 bis 0,6 fie ift naturgemäß größer bei kleineren Hörfälen und kleiner bei folchen von größerer Ausdehnung.

Sitzreihen.

Fig. 1,

Hörfaal mit 208 Sitzplätzen im Kollegienhaufe zu Straßburg. — V250 w. Gr.

Bei allen für rednerifchen Vortrag beftimmten Hörfälen follte es Regel fein, daß die Zuhörer das Geficht des Vortragenden von ihrem Platze aus frei fehen können, was bei den meiften großen Sälen allerdings nicht erreicht ift. Aus diefem Grunde wird fchon bei kleineren Sälen das Vortragspult regelmäßig auf ein ftufenhohes Podium geftellt, und die Erhöhung kann gefteigert werden, je mehr die Länge des Saales zunimmt (Fig. i u. 4); fie wird aber aus Gründen der leichten und bequemen Benutzbarkeit nicht gern über 0,60 bis 0,80m bemeffen. Bei letzterem Maße ji| kann der Vortragende nur noch bei etwa 9,oo m Länge eines Saales auch von den hinterften Sitzreihen bequem .i_ gefehen werden, ohne daß die Zuhörer 'W auf den letzten Bänken fich nach ihren Vordermännern zurecht zu rücken brauchten. Bei großer Länge der Säle kann daher die obige Bedingung nur ftreng erfüllt werden, wenn die Sitzbänke nach hinten zu anfteigend angeordnet werden (Fig. 2, 3, 8 bis 10).

Das Maß für diefe Anfteigung beftimmt fich aus der Bedingung, daß die Gefichtslinie vom Auge eines Zuhörers etwa nach der Halsgegend des Vortragenden, welcher als fitzend anzunehmen ift, frei über dem Scheitel jedes Vordermannes hinweggehen muß, und kann, wie in Fig. 5 u. 6 ge-fchehen, auf zeichnerifchem Wege leicht ermittelt werden. Die Lage der Augenhöhe fowohl des Vortragenden, als auch der Zuhörer über dem Fußboden des Vortragspultes, bezw. den Stufen, auf welchen fich die Sitzreihen aufbauen, ift dabei auf 1,20m, das Maß zwifchen Augenlinie eines Zuhörers und dem Scheitel des Vordermannes auf 13 bis 14cm anzunehmen. Für die Konftruktion ift zunächft feftzuftellen, bis zu welcher Höhe die Sitzbänke im Saale äußerftenfalls anfteigen dürfen, und

⁸) Siehe auch Teil IV, Halbband 1 (Abt. I, Abfchn. 5, Kap. 4, unter c) diefes »Handbuches“ - ferner Haege’s Mitteilungen über die Orundfätze, welche beim Bau der Hörfäle im Smithfon-lnftitut zu Wafhington von Henry zur Anwendung gekommen find, in: Zeitfchr. f. Bauw. 1859, S. 590.

alsdann kann durch einige Verfuche ermittelt werden, wie hoch fich danach die Lage des Vortragspultes ergiebt. Stellt fich die Höhe des Podiums auf ein ganz geringes Maß über dem Fußboden oder finkt fie fogar unter letzteren hinab, fo kann man fie je nach Ermeffen vergrößern und erreicht dadurch ein geringeres Anfteigen der Sitzreihen; ftellt fie fich aber auf mehr als 0,80m Grenze, wie oben gefagt, nicht gern überfchritten wird, fo zeigt dies,

, welche daß die

Fig. 2.

lfo\J

La ohh; „_ * _ Ś

mw

Längen-

fchnitt.

TUM

Hg- 3-

Grundriß.

1:125

10 S 0

ttttttHHH

Hörfaal in der Technifchen Hochfchule zu Braun fchweig‘).

Sitzreihen nicht genug anfteigen und daß daher die Höhe des Saales zu gering bemeffen ift.

In diefer Weife läßt fich durch einige Verfuche ein richtiges Verhältnis zwifchen der Höhe des Saales, der Erhebung des Rednerpultes über dem Saalfußboden und dem Anfteigen der Sitze leicht feftftellen. Die Konftruktion ergiebt, wie Fig. 8 u. Q zeigen, eine bogenförmige Erhebung der Sitzreihen; es wird aber

. Qr

Ir

Anordnung der Sitzreihen in größeren Hörfälen.

ji^d

jprd

lir—j

|R=

Łd

JK~d

JK-d

IR

BP—ul

Ü-L-—

tFl

IR

IR

1—d

iRd

Fig. 6.

Fig. 5-

Fig. 4.

IdR

UZI

nr\

in der Praxis meiftens genügen, wenn man dafür eine gerade geneigte oder eine einmal gebrochene Linie wählt.

Ift ferner die Breite eines Hörfaales fehr beträchtlich, fo würde bei geradliniger Anordnung der Sitzreihen im Grundriß der Übelftand eintreten, daß die

Zuhörer, namentlich auf den vorderen Bänken, fich ftark zu drehen hätten, um den Vortragenden und die hinter ihm befindliche Tafel bequem zu fehen. In diefem Falle find daher die Sitzreihen in konzen-: trifchen Kreislinien oder diefen fich nähernder Viel-j ecksform auszuführen (Fig. 7 u. 8). Wird nun bei Hörfälen, die nach Länge und Breite außergewöhnliche Abmeffungen zeigen, eine konzentrifche Stellung J der Sitzreihen auf anfteigendem Fußboden gewählt, ₁ fo entfteht die Form des fog. Ring- oder Amphitheaters, die in ausgebildetfter Weife namentlich bei franzöfifchen höheren Lehranftalten⁵) mit Vorliebe angewendet wird, aber auch fonft mannigfaltigfte Benutzung findet.

Schwieriger ift die Konftruktion der Hörfäle in denjenigen Fällen, wo der Vortrag mit Demonftra-tionen begleitet wird, die von den Zuhörern genau müffen beobachtet werden können, und für deren Vorführung ein größerer, zweckentfprechender De-monftrations- oder Arbeitsplatz notwendig ift. In der Hörfaal des anatomifch-patho- Kegel wird es erwünfcht fein, den letzteren ohne An-Iogifchen inftituts zu Straßburg. wencjung von stufen ufw. in der Fußbodenhöhe des

Saales anzuordnen, weil fich dann eine leichte Verbindung mit den benachbarten Vorbereitungs- und Sammlungszimmern ergiebt, während anderenfalls beim Herbeifchaffen der vorzuzeigenden Gegenftände

Schwierigkeiten entftehen.

Die Anordnung der Sitzplätze für die Zuhörer in den Demonftrationsfälen ift abhängig von der Form und Beleuchtung des Demonftrations-, bezw. Operationsplatzes und dem Umftande, ob die vorzuftellenden Gegenftände ftets an einer und derfelben beftimmten Stelle oder im Bereiche einer größeren Fläche, etwa auf einem langen Arbeits-tifche, vorgeführt werden. In erfterem Fall, der bei den medizinifchen Opera-tionsfälen ufw. eintrifft, wo der zu Operierende auf einem kleinen Tifch liegend behandelt wird, ift eine kreisförmige oder vieleckige Anordnung der Sitzbänke die günftigfte Löfung. Dabei ift es lediglich von der Beleuchtung der Darftellungsgegenftände abhängig, wie weit die Kreislinie der Sitzbänke ge-

Fig. 7.

Hörfäle

für

Vorträge mit Demon-ftrationen.

Fig. 8.

6.

Sitzreihen.

Großer Hörfaal des chemifchen Inftituts zu Straßburg. —• V250 w- Gr-

⁵) Siehe auch: Rozet, G. Note fur la forme des amphithéâtres. Moniteur des arch. 1876, S. 185 - ferner: Le grand amphithéâtre de la nouvelle Sorbonne. La femaine des conft., Jahrg. 10, S. 55.

ten Sitzreihen (Fig. 7) find auch dann die gün-ftigften, wenn die Stel- 1 lung des darzuftellenden Gegenftandes veränder- 1 lieh ift, wie bei den Hör-fälen für die naturwif-    1

fenfchaftlichen Fächer:    |    ^

Phyfik, Chemie ufw.; in    1

denen die Experimente

auf langen Tifchen ne- tj| ---

beneinander vorgeführt ir_j

werden. Ganz zweck- 1    ......

mäßig find für letzteren ^

Fall gerade Bänke, deren 1-'-®

äußerfte Enden nur et- à was fchräg nach vorn È geftellt werden (Fig. 8). ^

Bei den in Rede É ftehenden Sälen ift es 1 unerläßlich, das Geftühl k derart mit Steigung an- 1 zuordnen, daß ein Zu- j fchauer auf den hinteren Bänken durch die vor ihm Sitzenden in der    É

Betrachtung der darge-    ^

«■i

«pl

76o w. Gr.

mit Demonftrationen.

Anordnung der Sitzreihen in Hörfälen

Fig. Q.

[teilten Gegenftände nicht behindert wird, daß alfo, wie oben erwähnt, der Be-fchauer unter allen Umftänden eine Sehlinie nach den Darftellungsgegenftänden über den Scheiteln der Vordermänner hinweg frei hat. Diefe Bedingung ergiebt einen fehr verfchiedenen Grad der Steigung, je nach der Stellung der erften Geftühlreihe. Steht diefe niedrig und entfernt vom Darftellungsgegenftande, fo fteigen die Sitze langfam an (Fig. 9); fteht fie hoch und nahe, fo ift die Steigung der folgenden Sitze fehr fchroff (Fig. 10). Ihre Stellung wird daher in jedem einzelnen Falle befonders forgfältig zu erwägen fein; häufig werden allgemeine bauliche Anordnungen, namentlich die verfügbare Höhe des Saales, dafür mitbeftimmend fein. Als äußerftes Maß für die Überhöhung der Sitzreihen füllte die Steigung einer bequemen Treppe nicht überfchritten werden, weil anderenfalls in großen Hörfälen der Verkehr der Zuhörerfchaft in unerwünfchter Weife erfchwert wird.

ft

ff

Fig. 10.

Anordnung der Sitzreihen in Hörfälen mit Demonftrationen.

Vao w- Gr-

ff

mmmm

mmmm.

mmmm, i

Die Augenhöhe der Zufchauer in der erften Sitzreihe muß ftets etwas über der Höhe des'etwa 0,95m hohen Tifches angenommen werden, auf welchem die vorgeführten Gegenftände dargeftellt werden, und am einfachften und beften ift es, wenn die erfte Geftühlreihe der Zuhörer ebenfo wie der Arbeitstifch in der unterften Fußbodenhöhe des Saales aufgeftellt werden kann (Fig. 9). Ergiebt fich dabei für die hinteren Sitzreihen eine zu große Anfteigung, fo muß man mit dem Fußboden der erften Sitzreihen etwas unter die Höhe des Saalfußbodens hinab

gehen, welche Anordnung in phyfikalifchen und in chemifchen Hörfälen, bei welchen ohnehin eine Abtrennung der Experimentierabteilung vom Sitzraum der Zuhörer erwünfcht ift, mehrfach getroffen ift, oder aber, man muß den Opera-tionstifch auf ein erhöhtes Podium ftellen, wobei indes, wie erwähnt, die bequeme Verbindung mit den benachbarten Räumlichkeiten für die Sammlungen ufw. verloren geht.

In medizinifchen Operationsfälen, in denen der vorzuftellende Kranke durch den operierenden Arzt und feinen Gehilfen für die Zufchauer leicht verdeckt werden kann, ift es erwünfcht, fchon die erfte Sitzreihe höher anzuordnen, damit

7-

Zugang zu den Sitzreihen.

8.

Oeftühl.

man etwas von oben hinab fieht. Allerdings ergiebt lieh dadurch eine fehr ftarke Steigung der Sitze (Fig. 10); infolgedeffen können nicht mehr als etwa 5 bis 6 Reihen hintereinander angeordnet werden, und in folchen Sälen find daher nicht viel über 100 Sitzplätze zu gewinnen. Erfordert die Zahl der Zufchauer eine noch weitere Steigerung, fo muß entweder von einer ftrengen Erfüllung der oben dargelegten Bedingungen abgefehen werden, oder es würde zu einer Anordnung der Sitze in zwei Rängen übereinander gefchritten werden müffen⁶).

Der Zugang zu den anfteigenden Sitzreihen findet am beften von der Rückwand des Saales ftatt, alfo gegenüber dem Operationsplatz, und zwar find die Eingänge dann meiftens in die Höhe der oberften Sitzreihen verlegt worden, von wo Treppen zu den unteren Sitzreihen hinabführen. Bei diefer Anordnung tritt in ausgedehnten Hörfälen mit fchwach anfteigenden Sitzreihen für den größeren Teil der Zuhörer, die in den vorderen Sitzreihen ihren Platz finden, der Übelftand ein, daß fie eine große tote Steigung zu überwinden haben. Aus diefem Grunde ift es für folche Hörfäle vorzuziehen, die Eingänge etwa in der halben Höhe der anfteigenden Sitzreihen anzuordnen und die letzten Sitzreihen dann innerhalb des Saales durch befondere kleine Treppen erfteigen zu laffen (Fig. 8); allein auch dann wird es noch erwünfeht bleiben, an der Rückwand des Saales in der Höhe der oberften Sitzreihen gleichfalls einen Nebeneingang zu befchaffen, damit die verfpätet Ankommenden ihre Plätze möglichft unbemerkt und ohne Störung für die Vorträge einnehmen können.

So viel im allgemeinen über Hörfäle, die für mit Demonftrationen verbundene Vorträge beftimmt find. Im einzelnen find indes Anordnung und Ausgeftaltung folcher Säle, namentlich des Demonftrations-, bezw. Operationsplatzes verfchieden, je nachdem fie phyfikalifchen oder chemifchen Inftituten, medizinifchen Anhalten ufw. angehören. Hiervon wird noch im befonderen unter B, C und D diefes Heftes die Rede fein.

Für die Form und Konftruktion des Geftühls in den in Rede ftehenden Hör-

fälen gelten im allgemeinen diefelben Grundfätze, wie fie bereits im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes (Abt. VI, Abfchn. 1, A, Kap. 2, unter f) vorgeführt worden find. Vier- oder gar zweifitziges Geftühl wird, bei der Natur des Hochfchul-unterrichtes, hier allerdings nicht in Frage kommen; vielmehr wird, wie fchon die Grundriffe in Fig. 1, 3, 7 u. 8 zeigen, ftets mehrfitziges Geftühl auszuführen fein.

Bezüglich der Einzelheiten ift im wefentlichen auf die eben bezeichnete Stelle des vorhergehenden Heftes zu verwehen; hier fei nur in Fig. 11 das Geftühl in den Hörfälen des Kollegien-haufes zu Straßburg, deffen ftützende Konftruktionsteile aus Gußeifen beftehen und welches mit umlegbaren Sitzbänken verfehen ift, als Beifpiel vorgeführt.

Gleiches Geftühl, von Lickroth zu Frankenthal geliefert, wurde bei Neueinrichtung des Kollegienhaufes zu Heidelberg verwendet.

Fig. 11.

9-

Geftühl in den Hörfälen des Kollegienhaufes zu Straßburg.

V30 w. Gr.

Hörfäle

mit

Galerien.

In Hörfälen, welche eine ungewöhnlich große Zahl von Zuhörern (1000 und noch mehr) faffen follen, muß

e) Siehe auch: Lâchez. Acouftique et optique des falles de réunions publiques, théâtres et amphithéâtres etc. Paris 1848 — fowie Rofengarten’s Auszug daraus: Über die zweckmäßigfte Anlage der Hörfäle und deren Sitzreihen. Zeitfchr. f. Bauw. 1853, S. 605.

man, um ihre Flächenabmeffungen nicht in einer folchen Weife zu fteigern, daß Sehen und Hören erfchwert, ja unmöglich gemacht wird, Galerien anordnen. Ein hier einfchlägiges, fehr bemerkenswertes Beifpiel bietet das große „Amphitheater" in der neuen Sorbonne zu Paris dar. Die Grundrißgeftaltung desfelben ift aus Fig. 12 (Grundriß in Galeriehöhe) zu erkennen; in Fig. 13 ift eine Innenanficht davon hinzugefügt. Diefer Saal, in welchem auch die großen Preisverteilungen der Parifer Akademie ftattfinden, faßt 3000 Zuhörer.

Aus der gegen die Rue des Écoles zu gelegenen großen Eintrittshalle gelangt man zwifchen den beiden Prachttreppen hindurch nach diefem Hörfaal, der durch ein mächtiges Deckenlicht erhellt ift. Zu feinen beiden Seiten befinden fich kleinere Treppen, welche nach den zwei-

Fig. 12.

II

auuö

■i

£/

il

-'-P

1 1 yg

|l

«m

Wy.

lJ

aJ

tassai

:j

II

»i

„Amphitheater" in der Sorbonne zu Paris⁷). Vsoo w. Gr.

gefchoffigen Galerien führen. Letztere bilden fünf nahezu halbkreisförmig geftaltete Nifchen, welche nicht allein eine große Zahl von Sitzplätzen darbieten, fondera, infolge ihres etwas dunkeln Hintergrundes, einen fehr vorteilhaften Lichteindruck hervorrufen. Der mittleren Galerienifche gegenüber ift ein großes allegorifches Bild von Puvis de Chavannes angebracht, vor dem mehrere Sitzreihen ' für Ehrengäfte ufw. angeordnet find. Der Saal ift auch fonft noch, an den Wänden, in der großen Hohlkehle ufw., durch Malerei gefchmückt.

In Hörfälen, in denen die Vorlefungen von Demonftrationen nicht begleitet lind, hat das Vortragspult dem Dozenten eine fchräge Pultfläche darzubieten, auf welcher derfelbe feine Notizen, fein Kollegienheft ufw. niederlegen kann. Weiters wird in der Regel unter der Pultplatte ein verfchließbares Fach gefordert, worin

10.

Vortragspult

und

Wandtafel.

⁷) Fakf.-Repr. nach: La conftruction moderne, Jahrg. 5, PI. 5g. ⁶) Fakf.-Repr. nach: L’architecture 1889, S. 410.

%g£gj& '- - V /

■

■

Si

P^äßr

w&

m

m

1

.

m

3

m

m

m

~~=gj

m

m

w

»Amphitheater" in der Sorbonne zu Paris⁸).

u

imsmhv

U

k

«

;

rnnTT^-

m

0

11

rr

.$

i

Ü!

:

MpeiaBH

gSBÜsaoa

IP.ILTfCT

89

■

Ü

ra

<£&

I

■ww«

Ü

w

11

«s®

a

®!

SS

IM

3

i

Fig. 13-

■

B

gEEE

ss«

■ " .ijjff⁴

Ve

m

I.

ta

1

(:

%

W

K

■r

m

S

ß

ÜB

1

3

S

'1

UHM

ù

sat

In

W

asss

i

§

der Vortragende gewiffe bei den Vorlefungen häufig gebrauchte kleinere Gegen-ftände aufbewahren kann. Endlich ift erwünfcht, daß die Vorderfläche des Vortragspultes verkleidet fei, um den Unterkörper des Dozierenden dem Anblick zu

entziehen.

Eine einfache Anordnung der fraglichen Art zeigt das in Fig. 14⁹) dar-geftellte Vortragspult aus der Univerfität zu Athen.

In Rückficht auf den Umftand, daß die Dozenten während des Vortrages fitzen oder ftehen, in Anbetracht ihrer ver-fchiedenen Größe, fo-wie in Berückfichti-gung mancher befon-derer Gewohnheiten und Eigentümlichkeiten gewiffer Vortragenden ift es, wie bereits erwähnt, zweckmäßig, eine Vorkehrung zu treffen, durch welche in tunlichft einfacher und rafcher Weife die Pultfläche bald niedriger, bald höher geftellt werden kann.

in

ßi.

af

Hü

■ WSÈ

ź=~zź

sk

Fig. 14.

tg!

•'A.

yit

Üi

ł,

I!

W

gry

-.....■......r ■ Tfe!

!!

!ëi

I !l

Vortragspult in den Hörfälen der Univerfität zu Athen⁹). — V30 w. Gr.

Das in Fig. 15¹⁰) dar-geftellte Vortragspult aus den Hörfälen des Kolle-gienhaufes zu Königsberg hat eine folche Einrichtung erhalten. Die Pultplatte ruht auf einem Holzkaften, der fich in dem ihn um-fchließenden, feftftehen-den Unterteil auf- und ab-fchieben läßt. Im letzteren befindet fich ein Bock mit 5 Rollen; über diefe laufen von einem etwa 40 kg fchweren Gegengewicht aus 3 Ketten nach dem beweglichen Pultteil, der in folcher Weife auf- und niederbewegt und mittels eines Vorfteckers feftgeftellt werden kann.

Eine ähnliche Einrichtung zeigen die Vortragspulte im Kollegienhaus zu Straßburg (Fig. 16). Der Holzkaften, welcher die Pultplatte trägt, läßt fich auch hier innerhalb des unbeweglichen Unter-

f,

⁹)    Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1851, Bl. 378.

¹⁰)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 7.

Fig. 15-

louzronuonzionzioi

Vortragspult in den Hörfälen des Kollegienhaufes zu Königsberg¹⁰).

»/so W. Gr.

teiles auf- und niederfchieben ; erfterer wird hierbei in zwei Nuten des letzteren geführt. Um den Pult in der gewünfchten Höhe feftftellen zu können, find zu feinen beiden Seiten Zahnftangen angeordnet, in welche, durch Handhabung eines gemeinfchaftlichen Handgriffes, Klinken eingefetzt werden.

-r-

Fig. 16.

IS

Eine größere Zahl fehr finnreicher Lichtzerftreuer

Im Jahre 1875 fetzte es, nach langen Kämpfen, die

Kollegienhaus der Univerfität Kiel mit den Erweite

ïï

In Italien hat man im großen und ganzen die Vorbil

Polytechnikum zu Zürich. — Mittelbau137).

Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentl

JT

folche Laboratorien und fonftige Räume, in denen Inftrumente ufw. ftandficher aufzuftellen find.

Mit Rückficht auf die bevorzugte Lage der Bauftell

Die Breite des Tifches wählt man, im Intereffe tun

D++

In größeren chemifchen Inftituten ift ein befonder

Zu beftimmten Jahreszeiten wirkt eine folche Lüftu

Fig. 286.

Bi

Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univ

Der ältefte botanifche Garten in Frankreich ift de

So kommt es, daß man zoologifche Hörfäle findet, d

fïM1

IS

Vortragspult

in den Hörfälen des Kollegienhaufes zu Straßburg.

Die Experimentier- und Demonftrationstifche haben, je nach der Natur der betreffenden Vorlefungen, eine fehr verfchiedene Einrichtung und entziehen fich deshalb einer allgemeinen Betrachtung; doch wird im folgenden (unter B, C u. D) von vielen Tifchen diefer Art eingehend die Rede fein.

Die Wandtafeln fpielen in den Univerfitäten, wenn man etwa von den mathe-matifchen Vorlefungen abfieht, eine untergeordnete Rolle. Wie Fig. 14 u. 15 zeigen, find infolgedeffen auch ihre Abmeffungen in der Regel verhältnismäßig geringe.

Häufig genügt eine Länge von l,oom bei etwa 0,45m Höhe; doch geht man felbft noch unter diefe Maße. Tafelflächen von 1,50¹¹¹ Länge bei etwa 0,65m Höhe werden nur fehr feiten überfchritten.

In den Hörfälen der technifchen Hochfchulen reichen Tafeln von fo kleinen Abmeffungen nicht aus. Tafeln unter 2,oom Länge und l,oom Höhe kommen da-felbft, namentlich für die technifchen Vorträge (mit Rücklicht auf die zu entwerfenden Skizzen), nicht vor; doch erftreckt fich die Länge einer folchen Tafel bisweilen über die ganze Wand, und ihre Höhe fteigt auf l,50ra und darüber. Selbftredend muß das etwa vorhandene Podium, auf dem das Vortragspult fteht, mindeftens ebenfo lang fein wie die Tafel.

Um eine Wandtafel von l,5om und mehr Höhe ausnutzen zu können, muß entweder auf die ganze Länge derfelben ein erhöhter Tritt von 35 bis 40cm Breite angeordnet oder die Tafel zum Heben und Senken eingerichtet werden (Schiebetafel). Letzteres gefchieht am einfachften dadurch, daß man von den beiden Enden der Tafel aus Leinen über Rollen laufen läßt und das Gewicht der Tafel durch Gegengewichte ausgleicht. Sehr hohe Tafeln hat man wohl auch der Höhe nach in zwei gleiche Teile zerlegt und letztere derart verfchiebbar eingerichtet, daß der eine Teil dem anderen als Gegengewicht dient. Auch dreifache Schiebetafeln find fchon in Anwendung gekommen.

Für folche Tafeln empfiehlt fich Mahagoniholz, wegen feines fehr geringen Schwindens; fie erhalten einen ftarken Anftrich von Schieferlack.

Seit es gelungen ift, Schiefertafeln in fehr bedeutenden Abmeffungen herzuftellen, hat man fie auch für die in Rede ftehenden Zwecke benutzt. Um das Zeichnen mit dem Zirkel darauf zu ermöglichen, hat man bisweilen an einzelnen Stellen kleine Korkftticke eingefetzt.

Durch kleine Konfolen oder in fonft geeigneter Weife ift dafür Sorge zu tragen, daß Kreiden, Schwamm, Zirkel, Lineale ufw. bequem erreicht, bezw. niedergelegt werden können.

In Vortragsfälen, in denen die Vorlefungen mit Demonftrationen verbunden find, nehmen nicht nur die Vortrags-, bezw. Experimentier- und Demonftrationstifche, fondern auch die Wandtafeln andere Form, Größe und Einrichtung an; hiervon wird im folgenden (unter B, C u. D) noch die Rede fein.

11.

Die Wandflächen werden im oberen Teile meift mit einem hellen Leim-farbenanftrich verfehen. Bis zur Höhe der Fenfterbrüftungen verkleide man fie Wandtäfelungen mit Wandtäfelungen (Paneelen), die an derjenigen Wand, wo die Oberkleider Kleiderhaken, aufgehangen werden follen, auf 1,60 bis l,70ra hoch geführt werden. Für Kleiderhaken ift in entfprechender Weife Sorge zu tragen; ebenfo empfiehlt es fich, Geftelle für Regenfchirme anzuordnen.

An den 1,60 m hohen Wandtäfelungen in den Hörfälen der Univerfität zu Königsberg (Fig. 17 n) find Bronzehaken für die Kleider befeftigt; darüber ift ein auf Konfolen ruhendes Brett für die

u) Nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 8. Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl,)

Hüte und Kappen angebracht. Zur Aufteilung von Regenfchirmen ift unten ein fchmiedeeiferner Bügel vorhanden, unter dem fich ein gußeiferner, hohl teilender Wafferkaften befindet.

Die einfchlägige Anordnung in den Straßburger Hörfälen zeigt Fig. 18.

12.

Lüftung der Hörfäle.

Da fich in großen Hörfälen gleichzeitig eine bedeutende Anzahl von Per-fonen aufhalten, wird die darin befindliche Luft verhältnismäßig rafch verdorben, und, wenn ausreichende Lüftungseinrichtungen fehlen, fteht nach Pettenkofer die Luftverderbnis im geraden Verhältnis zu der durch die Atmungstätigkeit der An-wefenden erzeugten Menge der Kohlenfäure. Neuere Unterfuchungen, unter denen befonders die von Rietfchel in Hörfälen der Univerfität zu Berlin angeftellten von Wichtigkeit find, zeigen, daß bei mangelhaften Lüftungseinrichtungen gerade der Kohlenfäuregehalt ziemlich rafch wächft, fo daß ein befonders ftarker Luftwechfel vorgefehen werden muß, wenn man für folche Räume eine künftliche Lüftungsanlage vorzufehen, bezw. zu entwerfen hat.

Fig. 18.

Fig. 17.

111 n A i LLul

Wandtäfelung in den Hörfälen des Kollegienhaufes zu Königsberg¹¹).

'ko w. Gr.

Straßburg.

Über die erwähnten Rietfchel'iohtn Unterfuchungen wird in der unten namhaft gemachten Quelle³²) berichtet.

Die Hörfäle der Univerfität zu Berlin entfprechen, da darin ausreichende Lüftungseinrichtungen fehlen, den Anforderungen, die man an folche Räume in gefundheitlicher Beziehung ftellt, bei weitem nicht. Für die Unterfuchungen wurden 9 der durchfchnittlich am meiften be-fuchten Hörfäle gewählt, und in ihnen wurden insgefamt 184 Ermittelungen über den Kohlenfäuregehalt der Luft vorgenommen, und zwar wurden die Luftproben immer kurz vor Anfang und kurz vor Schluß jeder Vorlefung, ferner auch zu jeder vollen Stunde entnommen; dabei wurde am Morgen jedes Unterfuchungstages der Kohlenfäuregehalt der äußeren Luft feftgeftellt. Im Freien wurde die Luft an einer geeigneten Stelle in dem nach den „Linden" zu gelegenen Garten des Uni-verfitätsgebäudes und in den Hörfälen am Vortragspult entnommen. Bei den Unterfuchungen wurde nach dem von Pettenkofer empfohlenen Vorgang, der auf der Verwendung von Kalkwaffer beruht, verfahren.

Der Kohlenfäuregehalt der Luft betrug im Mittel vor Beginn jeder Vorlefung 2,138 Vom-taufend, vor Schluß jeder Vorlefung 2,944 Vomtaufend; der beobachtete größte Gehalt am Ende ¹

einer Vorlefung belief fich auf 6,45 Vomtaufend. Diefe Zuftände hätten fich noch wefentlich un-günftiger herausgeftellt, wenn die betreffenden Hörfäle jedesmal voll befetzt gewefen wären. In den Paufen zwifchen zwei Vorlefungen konnte, infolge des Öffnens der Türen, eine nennenswerte Ver-befferung der Luftbefchaffenheit beobachtet werden, und in denjenigen Paulen, in denen wegen zu großer Wärme im Hörfaal Türen und Fenfter geöffnet worden find, fank innerhalb 13, bezw. 15 Minuten der Kohlenfäuregehalt von 3,787, bezw. 3,395 auf 0,658, bezw. 0,726 Vomtaufend herab, In Hörfälen, welche nach voller Befetzung einige Stunden hindurch unbenutzt geblieben waren, fand eine nahezu gleichmäßige Abnahme ftatt²).

b) Zeichen- und Konftruktionsfäle.

13.

Für die architektonifchen Kompofitionsübungen, für die Konftruktionsübungen auf dem Gebiete des Hochbau- und des Ingenieurwefens, für fonftige Zeichen- merrûngen. zwecke ufw. werden an den technifchen Hochfchulen, fonft auch an anderen Hochfchulen, in neuefter Zeit fogar auch an den Univerfitäten, Konftruktions- und Zeichenfäle erforderlich.

Die Ausftattung der Konftruktions- und Zeichenfäle mit Zeichentifchen und dazu gehörigen Einzelfitzen erfordert eine ziemlich bedeutende Grundfläche. Zweckmäßigerweife gibt man jedem Studierenden einen einzelnen freien Tifch mit dazu gehörigem Sitz. Diefer Tifch ift fo zu bemeffen, daß darauf ein Zeichenbrett von mindeftens l,iom Länge und 0,75m Breite (entfprechend dem 1,04 X 0,70 m großen Whatman-Zeichenpapier) Platz findet. Rechnet man hierzu noch den für den Kopf der Reißfchiene erforderlichen Platz, fo werden l,20m Länge und 0,80m Breite als die kleinften Abmeffungen der Zeichentifchplatte an-gefehen werden können. Man ift indes in diefen Maßen oft fchon wefentlich weiter gegangen; insbefondere ift die Tifchlänge bis auf l,40ra, felbft 1,50m ausgedehnt worden. Allein man hat auch für gewiffe Zwecke (Planzeichnen ufw.), fobald kleinere Zeichenbretter üblich find, kleinere Abmeffungen gewählt.

Diefe Zeichentifche werden nach der Tiefe des Saales in Reihen angeordnet; an der Fenfterfeite ftellt man fie bisweilen unmittelbar an die Wand; doch ift es beffer, einen Gang von mindeftens 0,50m Breite frei zu laffen. Da man felbft bei guter Erhellung und bei den größten üblichen Höhenabmeffungen der Säle nur auf ca. 6,00m Abftand von der Fenfterwand das erforderliche Licht für das Zeichenbrett gewinnen kann, fo laffen fich bei obigen Maßen nur 4 größere oder 5 kleinere Tifche in einer Reihe aufftellen (Fig. 19).

Im neuen Aulabau der technifchen Hochfchule zu Karlsruhe find in einer Reihe nur 3 Zeichenplätze angeordnet worden.

Der Gang zwifchen je zwei Tifchreihen, der vor allem zum Aufftellen der Sitze dient, foll fo breit gehalten werden, daß hinter dem fitzenden Zeichner noch ein, wenn auch befchränkter Verkehr möglich ift; hierzu find 0,90, beffer 1,00ni Breite erforderlich. Der Gang an der den Fenftern gegenüberliegenden Wand foll nicht unter l,oom breit fein; hiernach würden Konftruktions- und Zeichenfäle nicht leicht unter 7,50m Tiefe erhalten; man geht in der Regel über diefe Ab-meffung etwas hinaus, wählt fie aber nicht geringer, weil diefe Säle fonft zu lang werden.

Vor der vorderften Tifchreihe ift ein freier Raum von 1,50 bis 1,80m vor-zufehen, damit der Dozent die an der betreffenden Stirnwand angebrachte Tafel ungehindert benutzen kann, damit dafelbft Modelle aufgeftellt werden können ufw. Mehr als 40 Studierende in einem Konftruktions-, bezw. Zeichenfaal unterzubringen, empfiehlt fich, in Rückficht auf die Unterrichtszwecke, nicht.

Legt man einen Saal für 40 Studierende zugrunde, fo ergibt fich für jeden von ihnen (einfchl. Sitz und Gänge) eine Grundfläche von 3 bis 4 1m.

14.

Zeichentifche.

Die wichtigften Einrichtungsgegenftände der Konftruktions- und Zeichenfäle find die Zeichentifche. Früher vereinigte man 2 oder 3, felbft 5 Zeichenplätze zu einem fortlaufenden Arbeitstifch. Abgefehen davon, daß folche Möbel, wenn fie genügend kräftig konftruiert find, fchwer und unbequem verletzbar find, haben fie noch den weiteren wefentlichen Nachteil, daß jede das Zeichnen hörende Bewegung, welche auf einem Platze erzeugt wird, fich auf die Nachbarplätze überträgt. Deshalb kommen in neuerer Zeit nur Einzeltifche in Anwendung, welche in Reihen nebeneinander gehellt werden (Fig. 19); die Beforgnis, daß hierdurch im Saale leicht Unordnung entfteht, hat die Erfahrung widerlegt.

Fig- 19.

4-

.3,80

3,40------

£- — 135—&—140 —-i140—.-140—-140 --

OOO

o

.....>k

O

•*

-400    9 0 • - - -10 0- -* -90-x-100-- -X- 90--7\----180

1:125

15-

Sonftige

Einrichtungs-

gegenftände.

10    5 O

LLLUlmil

Konftruktions- und Zeichenfäle.

Die Platten der Zeichentifche werden nicht feiten fchräg, nach dem Zeichner zu abfallend, hergeftellt, um das Zeichenbrett ohne weiteres in diefe für das Zeichnen giinftige Lage bringen zu können. Da indes bei folcher Anordnung die Zeichengeräte leicht herabfallen, fo zieht man bisweilen wagrechte Tifchplatten vor und erzeugt die fchräge Lage des Zeichenbrettes entweder durch eine an letzterem angebrachte hohe Leifte oder durch entfprechende Unterlagen. Beim Zeichnen ift nicht feiten eine bald höhere, bald tiefere Lage des Zeichenbrettes erwünfcht; aus diefem Grunde hat man die Zeichentifche auch mit verftellbaren Platten verfehen (Fig. 21). Bei unverftellbaren Tifchplatten gebe man den Tifchen eine Höhe von 80 cm.

Der Zeichentifch foll die Möglichkeit darbieten, darin ein Zeichenbrett aufbewahren zu können. Soll es dabei eine lotrechte Stellung einnehmen, fo wird im Untergeftell des Tifches entweder eine entfprechende Nifche (Fig. 20) oder eine bis nahezu auf den Fußboden herabreichende Vertiefung, in welche das Brett verfenkt wird, vorgefehen, oder aber man bringt unter der Tifchplatte ein Fach an, in welches das Brett wagrecht eingefchoben wird (Fig. 21). Außerdem find an jedem Zeichentifch eine oder zwei Schiebeladen oder Schubfächer (Fig. 20 u. 21), worin die Zeichengeräte aufbewahrt werden können, anzubringen. Eine Verfchlußvorrichtung ift erwünfcht, durch welche das Abfchließen fämtlicher Fächer und Läden mittels nur eines Schlüffels möglich ift (Fig. 21).

Die Sitze für die zeichnenden Studierenden find entweder einfache Stühle mit niedriger Lehne oder Schemel, bisweilen auch Drehfchemel.

Außer diefen Haupteinrichtungsgegenftândçn find in einem Konftruküons-

bezw. Zeichenfaal noch ein Wafchtifch (mit Waffer-Zu- und Ableitung) zum Auf-fpannen der Zeichenbogen, zum Reinigen der Zeichenbretter, welche Arbeiten indes beffer in befonderen Räumen vorzunehmen find, ufw. und ein Korb, bezw. Kaften zur Bergung der Papierabfälle erforderlich. Bisweilen werden die unbenutzten Zeichenbretter nicht in den Zeichentifchen felbft, fondern in befonderen Schränken aufbewahrt; diefe erhalten alsdann nicht unter l,oom Tiefe und finden an der der Fenfterfeite gegenüberliegenden Wand oder auf den Flurgängen Aufhellung. Durch erftere Anordnung wird die Tiefe der Säle und die auf einen Studierenden entfallende Grundfläche allerdings nicht unwefentlich vermehrt.

Bereits im vorhergehenden Hefte des vorliegenden Halbbandes ift gefagt worden, daß bei Zeichenfälen in ganz befonderer Weife für gute Erhellung Sorge getragen werden muß. Deshalb müffen an der linken Seite der Zeichenplätze

Fig. 21.

Fig. 20.

-7

Zeichentifche. — ll-i0 w. Gr.

große (breite und vor allem auch hohe) Fenfter in Anwendung gebracht werden; von Norden einfallendes Licht ift das geeignetfte. Die Fenfterachfen follen mit den Tifchreihen in Wechfelbeziehung ftehen (Fig. 19); am beften wäre es, wenn jeder Tifchreihe ein Fenfter entfprechen würde. In Sälen für Freihandzeichnen und Malen, für Zeichnen nach Gipfen ufw. empfiehlt es fich, zur Abhaltung des ungünftig wirkenden Lichtes der Nachbarfenfter, jede Tifchreihe durch Scherwände von den benachbarten Tifchreihen abzufcheiden. Solche Wände können nur aus Brettern hergeftellt und müffen fo hoch geführt werden, daß die nachteilige Lichtwirkung befeitigt wird.

Nicht feiten wird in den Konftruktions- und Zeichenfälen künftliche Beleuchtung erforderlich. Hiervon wird noch unter d die Rede fein.

An den freien Wänden der Konftruktionsfäle hat man nicht feiten Längen-und Höhenmaßftäbe angebracht.

Neben jedem Konftruktions- und Zeichenfaale findet ein Dozentenzimmer Platz, welches für den Lehrer des Freihandzeichnens häufig als befonderes Atelier eingerichtet wird.

Vorlagen für den Unterricht im Zeichnen werden entweder in befonderen Gefachen oder Schränken eines mit dem Zeichenfaale unmittelbar in Verbindung ftehenden Raumes für Vorlagen untergebracht oder in verfchließbaren Schränken aufbewahrt, welche an einer Wand des Zeichenfaales felbft aufgeftellt werden. Durch diefe Schränke dürfen aber die oben erwähnten Gänge nicht beeinträchtigt werden.

c) Erhellung der Hör- und Zeichenfäle bei Tage.

16.

17-

Seitliches

und

Deckenlicht ; Erhellungsgrad.

Im vorhergehenden wurde bereits mitgeteilt, daß nur in kleineren Hörfälen die einfeitige Erhellung durch Tageslicht ausreichend ift. Größere Hörfäle haben eine fo bedeutende Tiefe, daß man fie an beiden Langfeiten mit Fenftern verfehlen muß oder Deckenlicht in Anwendung zu bringen genötigt ift oder, unter angemeffener Steigerung der Saalhöhe, hohes Seitenlicht einzuführen hat.

Für den auf jedem Sitzplatze eines Hörfaales erforderlichen Erhellungsgrad nimmt man nach Cohn ziemlich allgemein als Mindeftmaß die Helligkeit von 10 Meter-Normalkerzen¹⁴) an.

Cohn hat, im Jahre 1883 beginnend, zahlreiche Beobachtungen in alten und neuen Schulen Breslaus angeftellt, und zwar ftets zwifchen 9 und 11 Uhr, während des Unterrichtes, an den hellften und an den dunkelften Schülerplätzen, fowohl an fehr hellen als auch an fehr dunkeln Vormittagen. Cohn folgerte aus den Ergebniffen feiner Unterfuchungen, daß 50 Meter-Normalkerzen der wiinfchenswerte Erhellungsgrad feien, und betrachtet 10 Meter-Normalkerzen als den ge-ringften, noch zuläffigen Erhellungsgrad; bei letzterem beträgt die Lesbarkeit (der Schrift von Snellen Nr. 10) nur noch s/₄ der normalen¹⁵).

In Teil III, Band 3, Heft 1 (Abt. IV, Abfchn. 1, A, Kap. 1) diefes »Handbuches" ift gezeigt, wie man mittels des fog. Raumwinkels Angaben über den Erhellungsgrad machen kann und in welcher Weife fich mittels des Weber'ichtn Raumwinkelmeffers in beftehenden Räumen der Erhellungsgrad prüfen läßt. An diefer Stelle wurde aber auch gezeigt, wie man bei projektierten Neubauten von vornherein über die Erhellungsverhältniffe der geplanten Räume fich Auffchluß zu verfchaffen in der Lage ift.

In Hörfälen, in denen die Vorträge von Experimenten, Demonftrationen ufw. begleitet find, ift die Beleuchtung des Platzes, wo letztere ftattfinden, von größter Wichtigkeit. In neuerer Zeit wurde die Tageserhellung häufig durch Deckenlicht bewirkt, mittels deffen faft jeder Grad von Helligkeit erreicht werden kann. Für gewiffe Zwecke ift dagegen das Seitenlicht vorzuziehen oder notwendig, wie z. B. das gleichmäßige Nordlicht in medizinifchen Operationsfälen, das Licht von Süd und Oft in phyfikalifchen Hörfälen ufw.

Auch von der Tageserhellung der Konftruktions- und Zeichenfäle wurde fchon in Art. 15 (S. 21) gefprochen. Dort wurde gezeigt, daß für folche Räume im wefentlichen nur einfeitiges Sonnenlicht in Frage kommt. Vereinzelte Ver-fuche mit Deckenlichterhellung haben nur wenig zufriedenftellende Ergebniffe ge-. liefert. Daß vor allem das von Norden einfallende Licht, welches von den be-läftigenden Sonnenftrahlen frei ift und deshalb einen völlig diffufen Charakter befitzt, für derartige Säle zu bevorzugen ift, wurde gleichfalls bereits erwähnt.

Abhaltung der Sonnenftrahlen.

Kann ein Konftruktions- oder Zeichenfaal nicht nach Norden gelegt und muß er zu folchen Tagesftunden benutzt werden, in denen die Sonnenftrahlen in

u) Unter Meternormalkerze wird der Erhellungsgrad verftanden, der von einer Normalkerze auf einem 1,00“ entfernten Flächenelement hervorgebracht wird. — Als Normalkerze, bezw. Lichteinheit wurde in der 1890 abgehaltenen Jahresverfammlung des «Deutfchen Vereins von Oas- und Wafferfachmännern'¹ (anftatt der Paraffinkerze) die Amylacetat-lampe, welche ferner „Heftier-Lampe“ benannt werden foll, angenommen. Das Verhältnis der Leuchtkraft eines Hefner-Lichtes zur Paraffinkerze wurde wie 1:1,-20 mit einer Abweichung von -f- 0,os feftgeftellt.

¹⁵) Siehe: Cohn, H. Tageslichtmeflungen in Schulen. Deutfche medizin. Wochenfchr. 1884.

ihn unmittelbar hereinfallen, fo ift für die Abhaltung der letzteren durch Anbringen von Stoffvorhängen Sorge zu tragen. Wählt man hierfür zu dünne Stoffe, fo werden die Sonnenftrahlen nicht genügend abgehalten; nimmt man dichtere Stoffe, fo wird der Saal in unangenehmer Weife verdunkelt. Deshalb find in neuerer Zeit Rouleaus konftruiert worden, die fich an feitlichen Stangenführungen von oben nach unten und umgekehrt bewegen laffen; hierdurch ift man imftande, nur denjenigen Teil des Fenfters zu verdunkeln, durch den die Sonnenftrahlen einfallen; die anderen nicht hörenden Teile desfelben läßt man frei.

Henrici gibt in der unten genannten Zeitfchrift¹⁶) für den gleichen Zweck ein Verfahren an, welches das Anbringen von Stoffvorhängen ufw. völlig über-flüffig macht. Es befteht einfach in der grundfätzlichen Anwendung von Doppel-fenftern, von denen die äußeren Flügel mit reinem weißen Glafe, die inneren Flügel dagegen mit matt gefchliffenem oder auch nur matt geftrichenem Glafe auszufetzen find. Die Einfchaltung eines folchen durchfcheinenden Mediums erzeugt, wie ja aus Ausftellungsräumen bekannt, eine ungemein wohltuende Diffufion des Lichtes, befeitigt vollkommen die Störungen der unmittelbaren Sonnenftrahlen, ohne eine zu große Verminderung des Lichtes herbeizuführen, und verbreitet eine ruhige Stimmung im Raume, die der Sammlung der Gedanken allen Vorfchub leiftet. Auch das völlige Abfchließen von der Außenwelt fpielt dabei wefent-lich mit.

Henrici tagt weiter: „Ich habe diele Einrichtung in einigen der Siidweftfeite zugekehrten Zeichenfälen unterer technifchen Hochfchule (Aachen) getroffen und damit fo günftige, bereits mehrjährige Erfahrungen gemacht, daß ich nicht mehr mit fonnenlofen Zeichenfälen taufchen möchte. Durch das weiß geftrichene Glas werden dabei die Sonnenftrahlen fo energifch nach außen reflektiert, daß auch die Wärme wirkfam abgehalten wird. Bei dunklem Himmel wird man einfach die Fenfter-flügel öffnen, und da man diefe in der Regel nach innen wird auffchlagen laffen müffen, fo hat man bei Neuanlagen darauf Bedacht zu nehmen, daß die inneren Leibungen eine genügende Tiefe bekommen, damit die Fenfterflügel nicht ftörend in den Raum hineinfchlagen. Mir ift noch keine Einrichtung bekannt geworden, die gleiche Dienfte leiftete, nachdem ich mit Vorhängen der ver-fchiedenften Art, die ewig in Unordnung gerieten, bedenkliche Staubfänge bildeten, Wärme zu wenig und Licht zu viel abhielten, die iibelften Erfahrungen gemacht hatte. Die vorftehend empfohlene Einrichtung ftellt zur Bedingung, daß die Form und Gruppierung der Fenfteröffnungen paffend für die innere Raumwirkung gewählt werde, fo daß auch ohne die gewohnte Zutat von Stoffvorhängen der Eindruck befriedigt und der Raum in fich fertig erfcheint. Mit Holzbekleidungen wird in diefer Richtung noch wefentlich nachgeholfen werden können, vor deren Koften man nicht zuriickfcheuen follte, da es fich um nur einmalige Anlage handelt, während die Inftandhaltung und Erneuerung von Stoffvorhängen den Schuletat ftets dauernd belaften.

Indem durch die Anordnung der Fenfter auch das Äußere des Gebäudes wefentlich beeinflußt wird, erwächft aus diefer Anordnung auch dem Architekten eine dankbare Bereicherung der Aufgabe, ein Schulhaus charakteriftifch zu geftalten, wobei dann auch die für das Öffnen zweckmäßige Teilung und Konftruktion der Fenfter eine wichtige Rolle zu fpielen hat.“

d) Erhellung der Hör- und Zeichenfäle bei Dunkelheit.

1) Direkte Erhellung.

18.

Hörfäle.

Auch bei der künftlichen Erhellung der Hörfäle wird für die Beleuchtung eines Zuhörerplatzes das in Art. 16 (S. 22) erläuterte Mindeftmaß von 10 Meter-Normalkerzen in der Regel zugrunde gelegt. In vielen Fällen ift dies auch tatfächlich ausreichend; allein in Hörfälen, in denen von den Zuhörern viel nachgefchrieben, namentlich in folchen, in denen nach Tafelfkizzen ufw. feitens der Zuhörer viel nachgezeichnet wird, erfcheint es etwas knapp bemeffen; nach des Verfaffers Er-

Zurzeit wird die Erhellung, da Petroleumbeleuchtung kaum in Frage kommen dürfte, meiftens durch Leuchtgas oder durch elektrifches Licht bewirkt. Im erfteren Falle werden von der Decke herabhängende Lampen, im letzteren ähnliche mit Glühlichtern ausgerüftete Lampen oder Bogenlampen verwendet.

fahrungen follte man in derartigen Fällen nicht unter 12 Meter-Normalkerzen gehen.

Da bei der direkten Erhellung die Lichtftrahlen ohne weiteres zu den unter ihnen befindlichen Zuhörerplätzen gelangen können, fo wird durch Höher- oder Tieferhängen der betreffenden Beleuchtungskörper die dafelbft hervorgebrachte Helligkeit bezw. vermindert oder vermehrt werden; denn nach bekanntem phyfi-kalifchem Gefetz nimmt die von einem leuchtenden Körper ausgehende Licht-intenfität mit dem Quadrat der Entfernung ab. Man wird alfo im allgemeinen eine um fo größere Helligkeit erzielen, in je geringerer Höhe über den Zuhörerplätzen die Beleuchtungskörper angebracht find.

Aus dem Getagten folgt indes nicht, daß, fobald man den von einer Lampe aus gewiffer Höhe ausgehenden Helligkeitsgrad für einen Zuhörerplatz kennt, man den bei einem höheren oder tieferen Stande derfelben fich ergebenden Helligkeitsgrad ohne weiteres berechnen könne. Denn auch bei der künftlichen Erhellung kommt für die auf einem Platze hervorgebrachte Helligkeit nicht nur die von den Beleuchtungskörpern direkt ausgehenden Strahlen in Betracht, fondern auch die von der Saaldecke, den Saalwänden und anderen Gegenftänden, befonclers von folchen heller Farbe, reflektierten Strahlen. Daher läßt fich der Helligkeitsgrad irgend eines Platzes in jedem einzelnen Falle nur durch photometrifche Meffungen auffinden.

Wenn nun auch, dem Gefagten zufolge, durch Höherftellen der Beleuchtungskörper der Helligkeitsgrad vermindert wird, fo ift andererfeits hervorzuheben, daß man dadurch eine weniger ungleichmäßige Verteilung der Helligkeit erzielt¹⁷).

19.

Konftruktions-

und

Zeichenfäle.

20.

In den Konftruktions- und Zeichenfälen wird auf den Arbeitsplätzen in der Regel ein größerer Helligkeitsgrad als auf den Sitzplätzen der Hörfäle verlangt; weiters ift vor allem tunlichfte Gleichmäßigkeit in der Lichtverteilung unbedingtes Erfordernis. Deshalb kann als feftftehend erachtet werden, daß z. Z. für folche Säle nur die indirekte Beleuchtung in Frage kommen kann, wovon noch unter 2 gefprochen werden wird.

Wenn foeben für den Helligkeitsgrad in gewiffen Hörfälen der Mindeftwert von 12 Meter-Normalkerzen als wünfchenswert bezeichnet werden konnte, fo follte dies in den Zeichenfälen technifcher Hochfchulen und verwandter Anhalten ftets als unterfte Grenze angenommen werden. In Sälen, in denen längere Zeit hindurch an fehr feinen Zeichnungen gearbeitet wird, follte man einen etwas höheren Helligkeitsgrad anftreben.

Auch für die Konftruktions- und Zeichenfäle kommt gegenwärtig wohl nur die Erhellung mittels Steinkohlengas und mittels elektrifchen Lichtes in Frage. Als Beleuchtungskörper dienen entweder von der Decke herabhängende Lampen oder Standlampen. Letzteren wird das Gas durch Gummifchläuche, bezw. der elektrifche Strom durch entfprechend ifolierte Drähte zugeführt; bei feftftehenden Tifchreihen können Schläuche und Drähte unter den Tifchplatten hergeführt werden.

Für das Zeichnen nach Gipfen werden frei im Raume hängende Deckenlampen, deren Höhenlage fich etwas verändern läßt, erforderlich.

Gasbeleuchtung.

Wie bereits angedeutet, wird die Erhellung mittels Leuchtgas meift fo durchgeführt, daß man die Gaslampen von der Decke herabhängen läßt und fie im Saal derart verteilt, daß fämtlichen Sitzplätzen ausreichendes Licht zugeführt wird.

Offene Gasflammen (Fledermaus- oder Schnittbrenner) füllten, des läftigen und den Augen fchädlichen Flackerns und Zuckens wegen, kaum mehr zur Anwendung kommen; nur Argand-, Regenerativ-, Intenfiv-Brenner, IF^/z/jörn-Lampen und andere mit ruhiger Flamme leuchtende Einrichtungen find für den vorliegenden Zweck geeignet.

In neuerer Zeit ift in Hörfälen auch die Auer'fche Gasglühlichterhellung eingeführt worden, fo z. B. in den Hörfälen von etwa 20 Inftituten der Univerfität zu Halle¹⁸).

Dafelbft wurden im Winter 1893 alle älteren Argand-Rrtnnzr, welche einer längeren täglichen Brenndauer unterlagen, durch Auer-Brenner erfetzt; ferner wurde in allen Sälen, in denen für Demonftrationszwecke — auch felbft für eine nur verhältnismäßig geringe Zahl von Brennftunden — eine befonders gute Beleuchtung angezeigt erfchien, durchgehends die Hz/ćr-Beleuchtung eingeführt. Die mit Glimmerzylinder und Opalüberfangglocke verfehenen Glühkörper find rund 1,20 bis 1,40 m unter der Decke angebracht, fo daß fie fich außerhalb der Sehlinie zwifchen dem Vortragenden und den Zuhörern befinden. An der Wand find in Armhöhe Haupthähne mit Vierkantfchlüffeln angebracht, nach deren Öffnen das Gas durch die für gewöhnlich offen bleibenden Sonderhähne der Brenner entftrömt und mit einer Ziindftange entzündet werden kann. Ein Sonderhahn wird nur dann mittels Stange gefchloffen, wenn etwa während der Vorlefung die Befchädigung eines Zylinders ufw. eintritt. Jedes Inftitut hat einige Erfatzbrenner mit fertig montierten Glühkörpern und Zylindern; wird irgendwo ein Armaturftück (Glühkörper, Magnefiaftift oder Zylinder) be-fchädigt, fo wird der ganze Brenner abgefchraubt und der Fabrik zur Ergänzung zugeftellt, während der Erfatzbrenner fofort aufgefchraubt werden kann.

Die durch das Auer'fche Gasglühlicht erzielte Erhellung ift nicht allein eine beffere, fondern auch, trotz größerer Anlagekoften und etwas höherer Betriebs-koften, eine fparfamere.

Renk fand bei feinen Unterfuchungen in Halle, daß das Gasglühlicht 50 Vomhundert weniger Gas verzehrt als der Argand-Brenner¹⁹). Er nahm ferner photometrifche Meffungen an Argand-Brennern und an Gasglühlampen vor, und es betrugen die gefundenen Helligkeiten bei 5 verfchiedenen Argand-Brennern 25,13 bis 33,71, im Durchfchnitt 29,61 Normalkerzen, hingegen bei 6 verfchiedenen Gasglühlampen 51,43 bis 62,59, im Durchfchnitt 55,93 Normalkerzen. Hiernach würde das Gasglühlicht bei 50 Vomhundert Erfparnis an Leuchtgas eine faft doppelt fo große (genau 1,9-mal größere) Helligkeit erzielen.

Renk unterfuchte endlich, weil der photometrifche Wert einer Beleuchtung zur vollen Würdigung derfeiben nicht ausreicht, auch noch, um wieviel die Helligkeit auf den Zuhörerplätzen in den Hörfälen erhöht wird, wenn ftatt der Argand-Brenner Gasglühlichter angebracht werden. Auf einen Gasarm, der 90 cm hoch über einem Tifch angebracht war, wurde zuerft ein Argand-ftrexmzv von 25,5 Normalkerzen Lichtftärke und dann ein Azz^Pfches Gasglühlicht von 52,4 Normalkerzen Lichtftärke aufgefetzt; in beiden Fällen wurden die erforderlichen photometrifchen Meffungen (in wagrechter Richtung) vorgenommen, und es ergaben fich auf dem Tifche nachftehende Helligkeiten:

alfo bei letzterem mehr um

bei

bei

Gasglühlicht

45,38

36,26

17,71

9,96

6,00

Meterkerzen

Meterkerzen

Das mehr als doppelt fo helle Gasglühlicht war nicht imftande, den unmittelbar darunter befindlichen Platz doppelt fo hell zu beleuchten, beleuchtet aber entferntere Plätze um mehr als das Doppelte der Helligkeit, welche ein Argand-Brenner erzeugt; erfterer fendet hiernach fein Licht in anderer Weife aus als letzterer²⁰).

Zu gedenken ift ferner der Beleuchtungsanlage, welche während des Herbftes

unter der Lampe

50 cm feitlich . 100 „

150 n n 200 „

34,6

46,6

54,5

85,9

140,o

Vomhundert.

¹⁸)    Siehe darüber: Auerlichtbeleuchtung in den Inftituten der Univerfität Halle a S. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 207 — fowie: Renk, F. Die neue Beleuchtung der Univerfitäts-Auditorien in Halle a. S. Berlin 1894.

¹⁹)    Siehe: Renk, a. a. O., S. 8. m) Siehe ebenda!., S. 11.

1893 in mehreren Hörfälen der Univerfität zu Halle zur Ausführung gekommen ift. Dort wurden Auer'lche Gasglühlampen nahe an den Saaldecken (Abftand des oberen Zylinderrandes von der Decke GO bis 70 cm) angebracht und mit Milchglaskugeln verfehen, durch welche die Flammen faft vollftändig umfchloffen wurden.

Renk hatte vorher durch Verfuche feftgeftellt, daß durch das Anbringen eines Augenfchützers an jeder Tw^-Lampe (wobei der Lampenfchirm felbftredend wegblieb) verhältnismäßig gute Er-hellungsergebniffe fich erreichen laffen. Nicht allein war der erzielte Helligkeitsgrad ein günftiger; auch die Lichtverteilung war eine ziemlich gleichmäßige, da fie nur zwifchen 12,9 und 16,5 Meterkerzen fchwankte. Wefentlich praktifche Rückfichten waren es, infolge deren man bei der Ausführung ftatt der Augenfchiitzer Milchglaskugeln zur Anwendung brachte.

Fig. 22.

■PB

7mm

'xrn

mmmm,

■VA'Zzri

I¹

ci

o*--

Längenfchnitt.

Entwurf zur Beleuchtung des Experimentiertifches

Das durch die Glaskugeln erzielte Ergebnis ift ein verhältnismäßig fehr gün-ftiges; der erreichte mittlere Helligkeitsgrad ift ein mehr als ausreichender, und die Verteilung der Helligkeit läßt wenig zu wünfchen übrig.

Nach Renk¹ s Meffungen beträgt der Unterfchied zwifchen dem hellften und dem dunkelften Platze 6,5 Meterkerzen, ein Unterfchied, der praktifch kaum eine nennenswerte Berückfichtigung erfordert²¹)-

Die Erklärung für diefes günftige Ergebnis dürfte wohl darin zu fuchen fein, daß die Lampenkugeln faft fämtliche Lichtftrahlen auffangen, einen kleinen Bruchteil davon abforbieren, den größten Teil derfelben aber ziemlich gleichmäßig nach allen Richtungen ausfenden. Ein Teil der Lichtftrahlen wird fonach zuerft nach Saaldecke und -Wänden geworfen, der andere direkt auf die Zuhörerplätze; daher kommt auch das von Decke und Wänden reflektierte indirekte Licht zur

Das bayerifche Minifterium des Inneren hat in den Jahren 1900 und 1901 die Beleuchtung von Schulanftalten zum Gegenftand einer Ünterfuchung gemacht, auf Grund deren das Auerl&xt Glühlicht mit Augenfchützern oder Schirmen empfohlen wird für Räume, welche nur zum Teil benutzt werden, oder bei einer kleineren Anzahl von Schülern, ferner dort, wo nach Gipsmodellen gearbeitet wird.

Wirkfamkeit, und die in Rede ftehende Beleuchtungsart bildet den Übergang von der direkten Erhellung zu der im folgenden zu betrachtenden indirekten Erhellung.

Die Beleuchtungskörper an den Umfaffungswänden des zu erhellenden Raumes anzubringen, dürfte für Hörfäle kaum in Frage kommen; denn die

Fig. 23.

1:100

'4^+

-tt

BÄI

Querfchnitt.

im großen Hörfaal des chemifchen Inftituts zu Straßburg.

Breitenabmeffungen derfelben find in der Regel folche, daß man für die in der Längsachfe des Saales gelegenen Sitzplätze eine ausreichende Erhellung kaum erzielen kann. Und wenn dies gelingt, fo müffen Lichtquellen von fo großer Leuchtkraft Anwendung finden, daß die betreffende Beleuchtungsweife fehr bedeutende Koften verurfacht; auch werden alsdann die den Beleuchtungskörpern zunächft befindlichen Sitzplätze zu viel Licht erhalten, fo daß die Augen der da-felbft fitzenden Zuhörer unter Umftänden gefchädigt werden können.

Über dem Pult des Vortragenden und an der hinter demfelben fich befindlichen Wandtafel find befondere Beleuchtungskörper anzuordnen, welche diefen Teil des Saales befonders gut erhellen. Im wefentlichen werden gleichfalls von der Decke herabhängende Lampen verwendet; allenfalls können, wenn die Wandtafel keine zu bedeutende Länge hat, die Beleuchtungskörper zu den beiden Seiten derfelben angebracht werden.

21.

Sind die Vorlefungen mit Experimenten, Demonftrationen ufw. verbunden, fo muß, wie bereits in Art 16 (S. 22) getagt worden ift, der Tifch, bezw. der Platz, wo letztere vorgenommen werden, hervorragend gut und in geeigneter Weife erhellt werden. Diefe Beleuchtung bietet infofern Schwierigkeiten dar, als nicht allein jener Platz, fondern meift auch die hinter ihm an der Rückwand des Saales befindlichen Wandtafeln ufw. ftark erhellt werden follen, ohne aber die Zuhörer, noch den Vortragenden zu beläftigen. Diefer Zweck wird am beften durch eine Beleuchtung nach Art der Schaufenfter- oder der Soffitenbeleuchtung in Theatern erreicht, bei der alfo die Flammen über dem Demonftrationsplatz, etwas nach den Sitzen der Zufchauer zu verfchoben, angebracht werden. Die Flammen werden dabei nach der Saalfeite durch Schirme ufw. abgeblendet, welche das Licht zugleich kräftig gegen die Wandtafeln und auf den Arbeitstifch zurückwerfen; dies kann entweder nach Fig. 22 u. 23 oder mit Hilfe eines einzigen, über die ganze Flammenreihe reichenden Blechfchirmes, den man am beften etwas ver-ftellbar einrichtet, gefchehen. Die Flammen müffen in einer Höhe von mindeftens 5,oo m angebracht werden, damit der Vortragende feine Zuhörerfchaft beobachten kann, ohne geblendet zu werden. Mehrfach find auch Sonnenbrenner in der Decke oder Beleuchtung mittels Flammen, welche über einer Glasdecke angebracht find, zur Anwendung gekommen; diefe Lichtquellen find indes fehr weit von den Darftellungsgegenftänden entfernt und leuchten nur genügend, wenn fie außerordentlich ftark find; fie find alfo fehr koftfpielig, namentlich die letztere Art.

In neuerer Zeit ift die Erhellung mittels elektrifchen Lichtes wohl die Regel

Elektrif cłic

Beleuchtung, geworden. Kommen Glühlichtlampen zur Verwendung, fo gilt bezüglich der Anordnung und der Wirkfamkeit derselben im wefentlichen das Gleiche, wie für die durch Leuchtgas gefpeiften Beleuchtungskörper. Die im vorhergehenden Artikel erwähnten Unterfuchungen des bayerifchen Minifteriums des Inneren haben ergeben, daß man das elektrifche Glühlicht unter den gleichen Verhältniffen wie das Auer'fche Gasglühlicht zur Anwendung bringen kann, daß aber erfteres hinter letzterem zurückfteht, weil es fich dem Tageslicht weniger nähert als diefes und weil es etwas mehr Wärmeftrahlung zeigt; auch ift zu erwägen, daß das elektrifche Glühlicht wefentlich teuerer ift als das Auer-Licht (es ift auch teuerer als das elektrifche Bogenlicht). Hingegen muß als Vorzug des elektrifchen Glühlichtes angeführt werden, daß es die Temperatur des betreffenden Raumes faft gar nicht erhöht, die Luft nicht verfchlechtert und am leichteften zu bedienen ift; das Auer-Licht erfordert dem elektrifchen Glühlicht gegenüber eine häufigere Lüftung der bezüglichen Säle.

Beim elektrifchen Bogenlicht gefchieht bekanntlich die Umwandelung der elektrifchen Energie in Licht in wefentlich vorteilhafterer Weife als beim Glühlicht. Deffenungeachtet kann die Erhellung von Innenräumen mittels Bogenlicht eigentlich nur dann in Frage kommen, wenn diefe Räume das hohe Aufhängen der Bogenlampen geftatten. In niedrigen Hör- und Zeichenfälen ift man deshalb auf das teuerere Glühlicht angewiefen. Allein felbft in genügend hohen Sälen, namentlich in Konftruktions- und Zeichenfälen, wurde mit elektrifchem Bogenlicht kein vollkommener Erfolg erzielt, fo lange man die Bogenlampen ohne jede weitere Vorrichtung, welche die Regelung der Lichtverteilung anzuftreben hat, in Gebrauch nahm.

Der elektrifche Lichtbogen ift infolge feiner hohen Leuchtkraft für die Erhellung gefchloffener Räume in vielen Fällen weniger tauglich als andere Beleuchtungsarten. Die Urfache davon ift in dem allzu kraffen Übergang zwifchen

Licht und Schatten zu fuchen; gerade ein folcher Übergang ift bei der Erhellung mittels zerltreuten Sonnenlichtes gänzlich vermieden. Das zerftreute Tageslicht, das fog. Himmelslicht, kommt von einer unendlich großen Fläche, während das elektrifche Bogenlicht von einem lehr kleinen Raume ausgeftrahlt wird. Selbft beim Lichte einer Gasflamme ftellen fich die Verhältniffe noch günftiger als beim Bogenlicht, da erftere immer noch einige Quadr.-Centimeter groß ift, während die elektrifche Bogenlampe, welche eine viel größere Leuchtkraft befitzt, ihr Licht von einer vielmal kleineren Stelle, fozufagen nur von einem Punkte ausftrahlt.

Um die Sehfchärfe des Auges zu fchonen und es vor der unmittelbaren Einwirkung der zu grellen, blendenden Beleuchtung zu bewahren, foll man die Bogenlichter ftets in großer Höhe anbringen. Durch das übliche Einfchließen des Lichtbogens in eine matte Glasglocke (Alabafter-, Matt-, Opal- ufw. Glas) kann den angedeuteten Mißftänden, ungeachtet des beträchtlichen Lichtverluftes, nur

Fig. 24.

Co)

teilweife begegnet werden. Zwar wird bis zu einem gewiffen Grade die Zerftreuung des Lichtes herbeigeführt; allein das Durchfchimmern des Lichtbogens wird nicht ganz verhütet; auf glänzenden Flächen entftehen blendende Spiegelungen und in empfindlichen Augen unangenehme Nachbilder; endlich treten die im vorhergehenden Artikel für Gasbeleuchtung bereits berührten Schlagfchatten in verftärktem Grade auf.

Um den kleineren Bogenlampen (2 bis 4 Ampère) einen wärmeren Ton zu verleihen, muß man dafür for-gen, daß die von der direkten Ausftrahlung herrührende Lichtmenge tunlich ft verringert, die als zerftreutes Licht wirkende dagegen möglichft vermehrt wird. Dies kann vor allem dadurch gefchehen, daß man die Undurch-\ läffigkeit der umhüllenden Schutzglocke vergrößert. \ Wenn demnach, wie dies meift ftattfindet, Überfangglas verwendet werden foll, fo hat man die Dicke des Über-! fanges entfprechend zu vermehren. Allerdings wird die / Lichtdurchläffigkeit der Glocke hierdurch verringert; allein die Lichtftärke wird nicht im gleichen Maße vermindert, weil durch die dickere Schicht des Überfanges die zerftreuende Wirkung der Glocke erhöht wird. Die Gefamtwirkung bleibt hinter derjenigen, welche mit ftark lichtdurchläffiger Glocke erzielt wird, nur wenig zurück; die Erhellung wird viel angenehmer, ruhiger und gleichmäßiger.

Ein anderes Mittel, die Erhellung durch kleine Bogenlampen zu verbeffern, behände darin, daß man die umhüllende Glocke genügend vergrößert; indes find es vor allem äfthetifche Gefichtspunkte, welche diefem Mittel fehr bald eine Grenze fetzen würden.

Endlich ift in diefer Richtung noch des Weges zu gedenken, den die Elek-trizitäts-Aktiengefellfchaft, vormals Schuckert & Co., zu Nürnberg eingefchlagen hat. Nach dem Vorfchlage Uppenboriïs wurde in den Lampen für Innenbeleuchtung unter dem Lichtpunkt ein kleiner Konus aus Überfangglas angebracht (Fig. 24). Das hierzu verwendete Glas darf nicht zu durchläffig fein; die auf die Flächeneinheit des Konus entfallende Lichtmenge ift fo bedeutend, daß er in feiner ganzen Ausdehnung felbft als glühender Körper erfcheint. Er fendet feiner-

feits fchon zerftreutes Licht auf die ihn umhüllende äußere Schutzglocke, und diefe hat nunmehr die weitere und vollkommenere Verteilung des Lichtes zu bewirken. Durch hell gefärbte Decken und Wände kann man diefe Wirkung erhöhen, weil durch folche die nach oben gehenden Lichtftrahlen zur Erhellung der unteren Saalteile mit herangezogen werden.

Die Erhellung von Experimentiertifchen, Operations- und fonftigen Demon-ftrationsplätzen läßt fich entweder ebenfo, wie in Art. 20 (S. 28) für Gasbeleuchtung befchrieben wurde, bewirken, indem an die Stelle der Gasflammen Glühlichter treten, oder man wendet elektrifches Bogenlicht an, welches für die in den naturwiffenfchaftlichen Fächern z. Z. fehr beliebten Darftellungen von Lichtbildern, vermittels deren kleine Demonftrationsgegenftände in großem Maßftabe auf der Wand oder auf Wandfchirmen dargeftellt werden, ohnehin fchon- vielfach an Stelle des früher für diefen Zweck meiftens angewandten Dnimmond’ïchen Kalklichtes in Gebrauch ift, und Hand in Hand damit findet auch die elektrifche Beleuchtung des in Rede ftehenden Tifches, bezw. Platzes ftatt.

22.

Mißftände der Gasbeleuchtung.

23-

Ungleichmäßige Verteilung des Lichtes.

24.

Blenden der Flammen.

2) Indirekte Erhellung.

Vergleicht man die in Art. 20 (S. 24) erörterte Art der Gasbeleuchtung in Hörfälen mit derjenigen Erhellung, welche in folchen Sälen durch Sonnenlicht — fei es mittels feitlich angeordneter Fenfter, fei es mittels Deckenlicht — hervorgebracht wird, fo zeigen fich die nachftehenden Mißftände.

a)    Die große Entfernung der Sonne von der Erde bewirkt eine gleichmäßig verteilte Tageshelligkeit auf der Erde auf weite Flächen hin. Die übliche Gasbeleuchtung erreicht nicht annähernd diefe Gleichmäßigkeit der Lichtverteilung. Da man künftliche Lichtquellen nicht aus weiter Ferne auf unfere Arbeitsflächen wirken laffen kann, fo entftehen fchon in befchränkten Raumgrenzen beträchtliche Unterfchiede im Helligkeitsgrad. Selbft wenn man in dem zu erhellenden Raume mehrere Lichtquellen anordnet, fo erreicht man niemals die Gleichmäßigkeit einer guten Erhellung mittels Sonnenlichtes.

Immerhin ift feftzuhalten, daß die Ungleichmäßigkeit eine um fo geringere fein wird, eine je größere Zahl von zweckmäßig verteilten Gasflammen und je höher man fie anordnet; allerdings wachfen hierbei die Anlage- und namentlich die Betriebskoften der Beleuchtungsanlage.

b)    Da die Lichtquellen bei der vorgeführten Art der künftlichen Erhellung nicht verdeckt, fondera von unten her unmittelbar fichtbar find, fo werden faft bei jedem Höherblicken die Augen der Zuhörer geblendet. Ift der Saal genügend hoch und find die Gasbrenner auch in größerer Höhe angebracht, fo wird diefer Mißftand nicht zu ftark empfunden werden; allein alsdann wird entweder die Erhellung der Sitzplätze keine ausreichende fein, oder man muß, um den erforderlichen Helligkeitsgrad zu erzielen, ftärker leuchtende Brenner in Anwendung bringen, fo daß größere Betriebskoften entftehen.

Wenn man zur Vermeidung diefes Nachteiles die Deckenlampen in geringerer Höhe (etwa 2,oom über dem Fußboden) anbringt, fo ift ein Teil der Zuhörer gezwungen, durch einige Lichter hindurch nach dem Vortragenden oder feiner Wandtafel zu fehen. Die hierbei in das Auge gelangenden Lichtftrahlen erzeugen dort nach Renk³) Nachbilder, welche um fo hörender wirken, je länger die Lichter gefehen wurden; das Auge wird beim nachfolgenden Sehen in die Nähe,

infolge der Störung durch die Nachbilder, zur Überanftrengung genötigt; es fchmerzt, wenn es oft und anhaltend gezwungen wird, direkte Strahlen künftlicher Lichtquellen aufzunehmen.

Gasglühlichtlampen blenden wefentlich ftärker als Argand-V>xtnntr-, nach Renk s Anficht²³) ift der Glanz der erfteren etwa 4 mal fo groß wie jener der letzteren. Daher ift bei Gasglühlicht noch weit mehr als bei Argand-Brennern geboten, das Auge geeignet zu fchützen; dies kann durch Augenfchützer aus mattiertem Glas gefchehen, welche das Licht diffus machen.

Befonders blendend wirken die Lichter an der Wandtafel und über dem Pult des Vortragenden, ebenfo die ziemlich zahlreichen Flammen über dem etwa vorhandenen Demonftrations-, bezw. Experimentiertifch. Sowie man nun bei guter Tageserhellung nicht die Sonne felbft, fondera nur ihr Licht empfinden will, will man auch bei der künftlichen Erhellung nicht die Lichtquelle, fondera nur ihre Wirkung wahrnehmen. Daraus folgt, daß man die Lichtquellen zu verdecken haben wird.

Bei den Beleuchtungskörpern, welche die Sitzplätze der Zuhörer zu erhellen haben, wird ein derartiges Verdecken nur feiten durchgeführt: einerfeits, weil es auf praktifche Schwierigkeiten ftößt, andererfeits, weil dadurch entweder der Helligkeitsgrad vermindert wird oder die Betriebskoften erhöht werden. Beides ift jedoch, foweit es fich um die Zuhörer handelt, bei denjenigen Lichtquellen nicht der Fall, die den Platz des Vortragenden, feine Wandtafel, feinen Experimentiertifch ufw. erhellen. Deshalb werden, wie fchon gefagt worden ift, die betreffenden Flammen nach der Saalfeite durch Schirme ufw. abgeblendet, welche das Licht zugleich gegen die Wandtafel und auf den Tifch zurückwerfen. Noch vollkommener wird dies durch die den Theatern nachgeahmte Einrichtung erzielt, welche zuerft Landolt im chemifchen Hörfaal der technifchen Hochfchule zu Aachen getroffen hat. Zuhörer- und Experimentierabteilung werden hiernach durch eine von der Decke des Saales herabhängende Wand gefchieden; die Unterkante derfelben reicht fo weit herab, als die Sichtbarkeit der Vorgänge in der Experimentierabteilung dies geftattet; die Beleuchtungsflammen für den Experimentiertifch, für die Wandtafel ufw. find durch die gedachte Wand gegen die Zuhörerabteilung gedeckt.

Ob nun diefe Lichtquellen in der einen oder der anderen Weife für die Zuhörer verdeckt werden, fo bleiben fie für den Vortragenden doch fichtbar, und für ihn find, da ihre Zahl in der Regel eine ziemlich große ift, die Blenderfchei-nungen in beträchtlichem Grade vorhanden.

c) Bei denjenigen Vorlefungen, bei denen die hinter dem Vortragenden angebrachte Wand- oder Schreibtafel eine große Rolle fpielt, wie z. B. bei mathe-matifchen und ähnlichen Vorträgen, wo viel an diefer Tafel gefchrieben wird, oder bei Vorlefungen, welche das Zeichnen zahlreicher Skizzen an der Tafel bedingen ufw., find als weiterer Mißftand die mit ftarkem Glanz reflektierenden Stellen hervorzuheben, welche auf diefer Tafel durch jene Beleuchtungskörper erzeugt werden, die zu ihrer Erhellung dienen. Steht vor der Tafel ein Demon-ftrationstifch, fo bringt die darüber angebrachte Lampenreihe auf der in Rede ftehenden Tafel fogar einen wagrechten fpiegelnden Streifen hervor. Von gewiffen Sitzplätzen der Zuhörer aus ift nun das Erkennen des an folchen Glanzftellen Gefchriebenen oder Gezeichneten gar nicht oder nur mit großer Mühe möglich.

Diefem Mißftande zu begegnen ift kaum möglich; felbft ein völlig matter Tafelanftrich hilft nicht ganz ab, und fogar an aus Schieferplatten gebildeten Wandtafeln zeigen fich mißftändige Glanzftellen.

³³) Siehe: Renk, F. Die neue Beleuchtung der Univerfitäts-Auditorien in Halle a. S. Berlin 1894. S. 13.

25-

Spiegelnde

Glanzftellen

auf

der Wandtafel.

b) Die gleichmäßige Verteilung des zerftreuten Sonnenlichtes bringt es mit fich, daß in ausreichend erhellten Räumen nur wenige hörende Schlagfchatten entftehen. Ähnliches bei der Erhellung mittels Leuchtgas zu erzielen, ift bei der üblichen Anwendung diefes Beleuchtungsmittels bisher nicht gelungen, auch dann nicht, wenn man eine größere Zahl von Flammen anwendet. Selbft bei zweckmäßiger Anordnung der letzteren und bei genügendem Helligkeitsgrad auf den verfchiedenen Sitzplätzen entftehen hörende Schlagfchatten, fei es vom Kopf des Zuhörers, fei es von der fchreibenden oder zeichnenden Hand desfelben, fei es vom Vordermann ufw. So kann es gefchehen, daß mancher Sitzplatz, der eine ausreichende Lichtmenge erhält, den erforderlichen Helligkeitsgrad nicht befitzt.

26.

Schlagfchatten.

Erismann und Bubnoff haben bei den noch fpäter (in Art. 36) zu erwähnenden photo-metrifchen Meffungen nachgewiefen, daß in einem beftimmten Falle bei direkter Beleuchtung ohne Schatten auf dem weißen Schreibhefte ein Helligkeitsgrad von 8,2 Meterkerzen vorhanden war, daß fie indes durch den Schlagfchatten des Kopfes auf 4,6, im Halbfchatten der fchreibenden Hand auf 2,g und im vollen Schatten der letzteren auf 1,5 Meterkerzen herabgemindert wurde²¹).

27.

Pelzer's unmittelbare Meffungen über die Größe des Helligkeitsverluftes durch fchatten-werfende Körper haben ergeben, daß ; je nach der Lage eines Platzes 10, 20, 30, 40, 50 und mehr Prozente der urfprünglichen Helligkeit verloren gehen können²⁵). wärme    e) Alle Gasflammen erwärmen den Raum, in welchem fie brennen, in be-

ausftrahiung. trächtlichem Maße, fo daß in ftark befetzten Hörfälen nach verhältnismäßig kurzer Zeit eine hohe, bisweilen geradezu unerträgliche Temperatur entfteht. Nur durch kräftig wirkende Lüftungseinrichtungen kann man diefem Mißftande in ausgiebigem Maße entgegenarbeiten.

Faft noch mißlicher als diefe allgemeine Raumerwärmung ift die unmittelbare Wärmeftrahlung für diejenigen Zuhörer, welche unter den Beleuchtungskörpern fitzen und deren Köpfe davon in empfindlicher Weife getroffen werden. Auch der Vortragende hat von den Wärmeftrahlen, die von den in feiner nächften Nähe angebrachten Lichtern ausgehen, viel zu leiden²⁶).

Diefer Übelftand tritt um fo fühlbarer auf, in je geringerer Höhe die Beleuchtungskörper angeordnet find, fo daß ein Mittel, ihm zu begegnen, darin behände, die Lichter möglichft hoch anzubringen. Was für Nachteile indes hiermit verbunden find, wurde bereits unter b (Art. 24) erläutert.

Einigermaßen kann man bezüglich des in Rede ftehenden Mißftandes Abhilfe fchaffen, wenn man Auer' fches Gasglühlicht anwendet, was durch den geringen Gasverbrauch begründet ift; eine Normalkerze Auer-lAohi entwickelt nur V» der Wärme einer Normalkerze im Ar.gö/zöf-Brennerlicht. (Über Renk's ein-fchlägige Meffungen fiehe im nächften Artikel.) Auch einige Regenerativbrenner verhalten fich in diefer Beziehung günftig; bei Siemens'fchen Brennern diefer Art wird fo gut wie keine fühlbare Wärme nach unten ausgeftrahlt; unter Wenhcim-Lampen hingegen wird die Wärme deutlich empfunden.

23.

„    f) Bei der üblichen Art der Gasbeleuchtung teilen fich die Verbrennungs

verunreinigen ...

der saaiiuft. gafe der Saalluft mit und verderben fie in hohem Grade²⁷).

Renk führte in leeren Hörfälen der Univerfität zu Halle einfchlägige Unterfuchungen aus und fand, daß nach einftündigem Brennen der Lampen eine Vermehrung des Kohlenfäuregehaltes um mehr als 1,2 Vomtaufend eintrat, fo daß unter allen Umftänden nach einer Stunde der zu-

2l) Siehe: Zeitfchr. f. Schulgefundheitspfl. 1888, S. 366.

²⁵)    Siehe: Pelzer, F. Studien über indirekte Beleuchtung. Inaugural-Differtation ufw. Halle 1893. S. 16.

²⁶)    Nach Cohn tritt durch „zu heiße Beleuchtung" ein Gefühl von Trockenheit im Auge ein; die von der Bindehaut gelieferte Feuchtigkeit, welche den vorderen Teil des Auges bedeckt, verdunftet zu fchnell. Dies ift fehr läftig; denn natürlich wird in diefem Falle nicht bloß das Auge, fondern auch der Kopf erwärmt, und es entfteht Kopffchmerz, der fchließlich am Weiterarbeiten hindert.

²⁷)    Siehe hierüber: Handbuch der Architektur, Teil III, Band 4 (Kap. über »Gasbeleuchtung", unter c - fowie Kap. über „Luftverunreinigung und Unfchädlichmachen derfelben“, unter a).

läffige Kohlenfäuregehalt von 1 Vomtaufend überfchritten werden mußte. Der höchfte gefundene abfolute Kohlenfäuregehalt war 2,79 Vomtaufend²⁸).

Auch hierin zeigt fich das Auer'loht Gasglühlicht weniger mißftändig als das Licht der Argand-Brenner; dies erklärt fich gleichfalls aus dem Umftande, daß bei letzterem der Gasverbrauch wefentlich geringer als bei erfterem ift.

Renk ftellte auch hierüber forgfältige Unterfuchungen an. In einem Laboratorium des hy-gienifchen Inftituts wurde am 22. November ein zlrga/zrf-Brenner angezündet, nachdem vorher der Kohlenfäuregehalt der Luft an zwei Stellen gemeffen worden war; nach 4 Stunden wurden neue Kohlenfäuremeffungen vorgenommen. Unter den gleichen Verhältniffen wurde der Verfuch am darauffolgenden Tage wiederholt, nur mit der Abänderung, daß ein Gasglühlicht brannte. Der Kohlenfäuregehalt der Luft nahm bei der Beleuchtung mit dem Argand-V>xtnntr von 0,992 auf 4,386 Vomtaufend, alfo um 3,4 Vomtaufend, bei der Beleuchtung mit Auer's Gasglühlicht von 0,946 auf 2,373 Vomtaufend, alfo um 1,43 Vomtaufend zu; die Luftverderbnis bei letzterem betrug fonach nur 42 Vomhundert derjenigen beim Argand-'Qxtnx\tx'2%).

Renk nahm hierbei auch Temperaturmeffungen vor. Die Temperatur ftieg an:

bei

bei

in der Mitte des Zimmers, nahe der Decke, um . 8,0 Grad in halber Höhe

Argand-Brenner : Gasglühlicht :

3,7 Grad

am Fußboden ..........

nahe der Fenfterwand.......

nahe der gegenüberliegenden Wand . .

„    . 3,6    11

1,6 ;/

1,1    »

1,3    „

1,5    „ *°).

Der Luftverderbnis ließe fich abhelfen, wenn man die Verbrennungsgafe unmittelbar von den Beleuchtungskörpern abführen würde; dadurch wäre auch der Erwärmung der Saalluft in ziemlichem Maße vorgebeugt. Es ift indes keine einfache Aufgabe, in einem großen Hörfaal mit zahlreichen Gasflammen folche Ableitungseinrichtungen in nicht mißftändiger Weife anzubringen, abgefehen davon, daß bedeutende Koften damit verbunden find. Dies mag wohl auch der Grund gewefen fein, weshalb in einigen größeren Hörfälen an der Decke Sonnenbrenner angeordnet worden find, von denen bekanntlich die Verbrennungsluft unmittelbar weggeführt wird und die auch ein Mittel zur Saallüftung bilden³¹). Indes ift der Helligkeitsgrad, der durch Sonnenbrenner erzielt wird, meift ein unzureichender, oder, wenn er genügend ift, find die Betriebskoften fehr bedeutende.

Hiernach kann man der ftarken Luftverunreinigung auch nur durch kräftig wirkende Lüftungsanlagen entgegenarbeiten.

Die im vorhergehenden unter a, b, c und b (Art. 23 bis 26) angeführten Mißftände der direkten Gasbeleuchtung machen fich auch bei der direkten Erhellung mittels elektrifchen Glühlichtes geltend; was unter e (Art. 27) bezüglich

29.

Mißftände

der

elektrifchen

Beleuchtung.

²³) Siehe: Renk, F. Die neue Beleuchtung der Univerfitäts-Auditorien in Halle a. S. Berlin 1894. S. 5.

²⁹)    Von Orćhant war zwar zuerft behauptet worden, daß das Auer-Licht bedenkliche Mengen von Kohlenoxydgas entwickele. Nach den Unterfuchungen Gréhanfs ift indes das Auer-lÄcht nicht gefährlicher als das gewöhnliche Gaslicht, in deffen Verbrennungsgaren ebenfalls häufig Spuren von Kohlenoxydgas nachgewiefen worden find.

³⁰)    Siehe ebendaf., S. 9. — Renk faßt am Schluffe feiner Unterfuchungen die Vorzüge des Auer’ichen Gasglühlichtes im wefentlichen wie folgt zufammen:

1)    Das Gasglühlicht erfpart durchfchnittlich 50 Vomhundert an Leuchtgas, verglichen mit Schnitt- und Argand-Brennern, und etwa 28 Vomhundert gegenüber Regenerativbrennern.

2)    Das Gasglühlicht verunreinigt die Luft beleuchteter Räume viel weniger als andere Gasflammen; es erzeugt nur halb fo viel Kohlenfäure als diefe, keine oder nur verfchwindende Mengen unvollkommener Verbrennungsprodukte und weniger als die Hälfte Wärme.

3)    Das Gasglühlicht erzeugt eine doppelt fo große Helligkeit als der zlrgató-Brenner und etwa 4-mal mehr als der

Schnittbrenner.

4)    Es erzeugt zwar nicht die doppelte, bezw. 4-fache Helligkeit auf den darunter befindlichen Plätzen, erhöht aber deren Helligkeit beträchtlich, und zwar um fo mehr, je weiter feitlich davon ein Platz fich befindet.

5)    Die Lichtverteilung auf einer großen Fläche ift gleichmäßiger als beim A rgand-V>rmmr.

Siehe auch: Renk's Gutachten über das Auer’fche Gasglühlicht. Gefundh.-Ing. 1894, S. 309, 324.

³¹) Uber Einrichtung der Sonnenbrenner fiehe: Handbuch der Architektur, Teil III, Band 4 (Kap. über »Gasbeleuchtung“, unter c).

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

der Wärmeftrahlung und Erwärmung der Saalluft gefagt wurde, erfährt beim elektrifchen Glühlicht eine fehr beträchtliche Einfchränkung, und die unter f (Art. 28) hervorgehobene Verunreinigung der Luft entfällt ganz.

Bezüglich der direkten Erhellung mittels elektrifcher Bogenlampen wurden bereits in Art. 21 (S. 28) die Nachteile vorgeführt, die fich bei folcher Beleuchtungsweife herausftellen; es wurde auch einiger Mittel gedacht, welche zur Herabminderung diefer Mißftände in Anwendung oder doch in Vorfchlag gebracht worden find. Alle diefe Mittel können indes nur in Frage kommen, fo lange es fich um die Erhellung kleiner Hörfäle handelt. Sind größere Säle diefer Art zu beleuchten, fo wird die Verwendung kleiner Bogenlampen zu teuer; man muß vielmehr Lampen von größerer Stromftärke benutzen, und für folche reichen die vorbefchriebenen Mittel nicht mehr aus.

Aus dem unter a Vorgeführten geht hervor, daß die mitgeteilten Verfahren der künftlichen Saalbeleuchtung, die man auch »direkte Erhellung“ — im Gegen-fatz zu der nunmehr zu befprechenden »indirekten Erhellung"⁸²) — nennt, ihrem Zwecke in nur unvollkommener Weife entfprechen. Sie genügen nicht, weil die durch fie erzielte Beleuchtung fich von derjenigen durch zerftreutes Sonnenlicht in unvorteilhafter Weife unterfcheidet. Deshalb ift das Beftreben entftanden, eine künftliche Beleuchtung zu fchaffen, die der Tageserhellung möglichft nahe kommt.

Die Erhellung gefchloffener Räume mittels Tageslicht weift folgende wertvolle, dem menfchlichen Auge wohltuende Eigenfchaften auf: genügend große Helligkeit, zerftreutes Licht, gleichmäßige Lichtverteilung und wenig Schlagfchatten. Ähnliches muß man bei der künftlichen Erhellung diefer Räume zu erzielen trachten. Stark leuchtende und ftrahlende Lichtquellen, wie fie durch Gas- oder elektrifche Beleuchtungskörper erzielt werden können, geben zwar viel Licht, entbehren aber der wohltuenden Eigenfchaften des Tageslichtes und fchädigen unter Umftänden durch »zu viel Licht" das menfchliche Auge.

Ein durchgreifender Unterfchied zwifchen Tagesbeleuchtung und direkter künftlicher Erhellung liegt darin, daß erftere durch diffufes oder zerftreutes Licht hervorgebracht wird, während letztere zum größten Teile direkte Lichtftrahlen liefert. Will man hiernach bei der künftlichen Beleuchtung die gleiche Wirkung wie beim Sonnenlicht erzielen, fo muß man die direkte Erhellung in die indirekte umwandeln, d. h. man verdecke die Lichtquelle, fo daß fie in den Saal keine direkten Strahlen werfen kann; man forge ferner dafür, daß durch geeignete Einrichtungen das von der Lichtquelle ausgehende Licht zerftreut wird und erft in diefem Zuftande in den Saal gelangt.

30.

Aufgabe der indirekten

Aus dem eben Getagten geht hervor, welche Aufgabe im allgemeinen zu löfen ift, wenn man eine geeignete Einrichtung für künftliche Erhellung von Hör-Erheiiung. fälen konftruieren will. Im befonderen find folgende Bedingungen zu erfüllen⁴ 5):

a) Auf jedem Zuhörerplatz, am Pult des Vortragenden, an feiner Wandtafel, auf dem etwa vorhandenen Demonftrationstifch ufw. muß der erforderliche Helligkeitsgrad vorhanden fein.

b)    Die Helligkeit foli in allen Teilen des Hörfaales möglichft gleichmäßig verteilt fein.

c)    Das Licht foll tunlichft die gleiche Farbe wie das Sonnenlicht haben.

b) Die Lichtquelle foll weder flackern, noch zucken; das Auge foll durch fie ebenfowenig geblendet werden wie durch zerftreutes Tageslicht.

e)    Es follen ebenfo weiche, aufgehellte Schlagfchatten, wie bei gutem Tageslicht entftehen.

f)    Von der Lichtquelle foll möglichft wenig Wärme ausgehen; weder die Saalluft foll nennenswert erwärmt werden, und noch viel weniger follen Perfonen, die fich unter den Beleuchtungskörpern befinden, unter der unmittelbaren Wärme-ftrahlung zu leiden haben.

g)    Durch die Lichtquelle foll die Saalluft tunlichft wenig verunreinigt werden.

fj) Schließlich verlangt man in der Regel auch noch, daß die gefamte Beleuchtungseinrichtung fparfam fei, d. h. daß die Leuchtkraft der Lichtquelle möglichft ausgenutzt werde.

3¹-

Löfung diefer Aufgabe.

32.

Reflektierende

Saaldecke.

Daß allen diefen Bedingungen nur durch zerftreutes Licht genügt werden kann, wurde bereits gefagt. Um folches zu erzielen, hat man früher die Lichtquellen außerhalb der zu erhellenden Räume angeordnet, und zwar entweder an der Seite hinter Fenftern, welche mit matt gefchliffenem Glafe verfehen wurden, oder an der Decke über einem Deckenlicht, in welchem Falle das letztere gleichfalls matte Verglafung erhielt. Soweit es fich um die Zerftreuung des Lichtes handelt, ift die Wirkung einer folchen Einrichtung eine ganz gute; indes ift fie felbft und auch ihre Bedienung nicht einfach genug; ferner geht infolge der großen Entfernung vom Licht fehr viel verloren, fo daß diefe Erhellungsart wenig fparfam ift; endlich ift die Erhellung in der Flächenausdehnung nicht genügend gleichmäßig und die Schattenbildung ungünftig.

Um den beabfichtigten Zweck vollkommen zu erreichen, bringt man die Lichtquelle in der üblichen Weife (an der Decke oder an der Seite) an, verdeckt fie und läßt ihre Strahlen zunächft auf Lichtzerftreuer (Reflektoren ufw.) fallen, von denen fie in den zu erhellenden Saal zurückgeworfen werden. Bei geeigneter Anordnung werden alsdann die Lichtftrahlen derart zerftreut in den Saal geworfen, daß faft fchattenlofe Helligkeit herrfcht. An Licht geht dabei allerdings ftets verloren, und es wird beim Konftruieren der bezüglichen Einrichtungen eine Hauptaufgabe fein, den Lichtverluft tunlichft herabzumindern.

Während bei der direkten Beleuchtung (fiehe Art. 23, S. 30) von oben die Erhellung eine um fo beffere wird, in je geringerer Höhe man die Beleuchtungskörper über der zu erhellenden Fläche anbringt, erzielt man bei der indirekten Erhellung ein um fo günftigeres Ergebnis, je höher man die Beleuchtungskörper aufhängt. Zwar ergiebt fich auch für die indirekte Beleuchtung bei Höherftellung der Lampen ein Verluft an Helligkeit; allein man erreicht eine gleichmäßigere Verteilung der letzteren³⁴).

a) Deckenlichteinrichtungen mit reflektierenden Saalumfchließungen.

Man hat mehrfach mit gutem Erfolg die Decke der Hörfäle für die Zwecke der Lichtzerftreuung verwendet. Burgerftein³⁵) berichtet, daß auf der elektrifchen Ausheilung in Paris 1881 Jafpar eine folche Erhellungseinrichtung zur Ausführung

³‘) Siehe: Pelzer, a. a. O., S. 13.

3i) Siehe: Zeitfchr. f. Schulgefundheitspfl. 18S9, S. 17.

gebracht hat, und noch von anderen, z. B. von Sautter, Lemonnier & Co. in Paris, war eine folche Beleuchtung verfucht worden.

Nach Schlenk's Bericht³⁸) war in jedem diefer Säle eine elektrifche Bogenlampe, Syftem Gramme, fo angeordnet, daß der Brennpunkt in ungefähr 3 m Höhe lag; die pofitive Kohle war unten, die negative Kohle oben angebracht. Unterhalb jeder Lampe befand ficli ein kegelförmiger, unten gefchloffener Reflektor; diefer ftellte einen Kegelftutzen von 33 cm Höhe und 15cm; bezw. l,oo™ meffenden Endflächen dar, war aus Eifenblech und innen blank vernickelt. Durch diefen Reflektor waren einerfeits die Lichtbogen dem Auge des Befchauers entzogen; andererfeits wurden die von ihm ausgehenden Lichtftrahlen zum großen Teile aufgefangen und an die hell gehaltene Saaldecke geworfen; außerdem trafen aber noch viele Strahlen unmittelbar auf die Saaldecke, noch mehr aber auf die oberen Teile der Saalwände, die im oberen Drittel durch direkte Strahlen fehr hell beleuchtet waren.

Bei diefen Einrichtungen wurde das Licht völlig zerftreut und fehr gleichmäßig verteilt; es zeigte fich keine nennenswerte Schattenbildung. Weder oberhalb der Lampe wurde ein Schatten derfelben fichtbar, noch war der Raum unter dem unter der Lampe angebrachten Reflektor weniger hell beleuchtet.

Im Jahre 1884 führte Schlenk eine ähnliche Beleuchtung im technologifchen Gewerbemufeum zu Wien durch.

Er berichtet³⁷), daß die überaus geringe Schattenbildung anfangs beim Zeichnen infofern unangenehm auffiel, als die Zeichnenden gewohnt waren, zum genauen Treffen eines Punktes auf dem Papier das Zufammenkommen der Bleiftiftfpitze und ihres Schattenbildes als Hilfsmittel, das nunmehr entfiel, zu benutzen.

Die gleiche Art der künftlichen Erhellung wurde bald darauf auch an anderen Stellen (Anatomie zu Wien, fpäter von Schlickert & Co. in der Baugewerkfchule zu Nürnberg ufw.) mit gleich gutem Erfolg zur Anwendung gebracht.

Indes bewährte fich die von Jafpar herrührende Einrichtung nicht vollftändig. Der nach oben gerichtete Krater der unten angebrachten pofitiven Kohle wirkte nämlich als Afchenfänger; fobald nun ein Kohlenteilchen von der oberen (negativen) Kohlenfpitze abfiel und in den Krater gelangte, flackerte der Lichtbogen auf und die Lampe brannte fo lange unruhig, bis das Kohlenteilchen im Krater verdampft war. Eine derart wechfelnde Erhellung ift für Hörfäle felbftredend unbrauchbar.

33-

Erismann' s Verfuche.

Auf der Jubiläums-Ausheilung der Gefellfchaft für Beförderung der Arbeit-famkeit zu Moskau 1888 hatte Erismann in der Abteilung für Schulhygiene das Modell eines Mufterfchulzimmers mit »indirekter Beleuchtung" ausgeftellt³⁸). In l,oom Abftand von der Decke waren in gleichmäßiger Verteilung 9 Petroleumlampen aufgehängt und zur Erzielung indirekter Erhellung unter ihnen metallene, innen weiß angeftrichene Reflektoren (Schirme) mit großem Öffnungswinkel angebracht, welche das Licht zunächft auf die weiß gefärbte Raumdecke und an die oberften Teile der gleichfalls weißen Umfaffungswände warfen; von hier aus erft gelangte das Licht auf das Schulgeftühl.

In zwei Verfuchszimmern wurde ein Vergleich zwifchen diefer Art der Zimmererhellung und der gewöhnlichen künftlichen Beleuchtung angeftellt.

Auf Erismann’s Veranlaffung wurden in dem für die Abteilung der Schulhygiene angewiefenen Saale zwei vollkommen dunkle Zimmerchen eingerichtet, deren Höhe der gewöhnlichen Höhe der Klaffenzimmer entfprach, die im Grundriß quadratifch waren und 4,50m Seitenlange hatten. Das eine Zimmer wurde durch 3 Lampen mit fog. belgifchen Brennern von 40 Kerzen Lichtftärke erhellt; fie wurden in etwa l,oom über den Schultifchen angebracht und darüber große, unten weiß angeftrichene Reflektoren angeordnet. Das zweite Zimmerchen erhielt 6 Lampen befonderer Konftruktion (mit fog. Kreuzbrennern von Kobofeff), unter denen Schirme von etwa 55 cm Durch-

⁸⁶) Siehe: Mitth. d. technolog. Gewerbemufeums in Wien 1885, Nr. 2, S. 28. ⁸¹) Ebendaf.

!8) Siehe: Zeitfchr. f. Schulgefundheitspfl. 1888, S. 347,

meffer fich befanden, die fich nach oben öffneten und auf beiden Seiten mit weißer Ölfarbe ange-ftrichen waren. Die Zimmerdecken und die oberen Teile der Umfaffungswände (l,5om von der Decke) waren mit weißen, matten Tapeten beklebt; die mittleren Wandteile waren in einem leicht hellgrauen Ton gehalten und die unteren (bis 1,20 m über dem Fußboden) dunkelgrau angeftrichen.

Von Boubnoff wurden vergleichende photometrifche Meffungen vorgenommen, welche fich hauptfächlich auf den Grad der Gleichmäßigkeit der Erhellung des Fußbodens, der Wände und des Geftühls in beiden Zimmern bezogen. Es zeigte fich, daß bei der gewählten Art der indirekten Erhellung die Verteilung des Lichtes in einer wagrechten Ebene fehr gleichmäßig war und daß Schlagfchatten gänzlich fehlten³⁹).

34-

Renk' s Unterteilungen.

mit einem Offnungswinkel von 120 Grad an, und zwar in einer folchen Entfernung von der Lichtquelle, daß von keirtem Platze im Saale aus die Flamme gefehen werden konnte. Die von letzterer aus-

Nach dem Vorgänge ErismanrCs brachte RenkM) im Jahre 1892 unter den Regenerativ-Gasbrennern (Syftem Biitzke) im Hörfaal des hygienifchen Inftituts der Univerfität zu Halle trichterförmige Metallreflektoren (Blechfchirme [Fig. 25⁴¹]) Fig. 25*>)■

gehenden Lichtftrahlen wurden nach der Saaldecke und von diefer in den Saal felbft geworfen. Der Saal erfchien in zwei Teile geteilt: in einen oberen helleren und einen unteren dunkleren, beide ziemlich fcharf getrennt. Allein im unteren Teile konnte man deutlich lefen; gleichmäßige Helligkeit und Mangel an Schlagfchatten waren erzielt. Indes war die große Gleichmäßigkeit der Helligkeit auf allen Sitzplätzen durch einen bedeutenden Verluft an Licht erkauft worden; es waren 64,5 Vomhundert davon verloren gegangen.

Um diefen bedeutenden Verluft her-

abzumindern, wurden verfchiedene Maßregeln getroffen:

a)    Die reflektierenden Flächen wurden vergrößert; Decke und Umfaffungswände des Hörfaales wurden weiß angeftrichen, ebenfo der Experimentiertifch und das Geftühl; die farbigen Vorhänge wurden durch weiße erfetzt und die Fenfter durch weiße Rouleaus verdeckt. Hierdurch wurde ein Lichtgewinn von 26,8 Vomhundert erzielt; allein der Lichtverluft betrug noch immer 60,2 Vomhundert.

b)    Die unter den Lampen befindlichen lichtundurchläffigen Reflektoren wurden durch folche aus weißem, aber lichtdurchlaffendem Stoff erfetzt. Hiernach follte in den Saal nicht nur reflektiertes Licht, fondern auch folches, welches durch den Reflektor hindurchgeht, gelangen.

Zuerft wurden Papierfchirme angewendet und dadurch eine Erhöhung der Helligkeit um 19,2 Vomhundert gegenüber der Beleuchtung mit Metallreflektoren erzielt.

Alsdann wurden die Reflektoren aus Überfangglas hergeftellt, welches licht-

S9) Siehe ebenda!¹., S. 362.

⁴⁰) Siehe: Renk, F. Über die Beleuchtung von Hörfälen ufw. Halle a. S. 1892. S. 17 ff. 4t) Fakf.-Repr. nach: Gefundh.-Ing. 1892, S. 277.

durchläffiger als Papier war, bei auffallendem Lichte eine fchöne weiße Farbe zeigte, aber nicht fo ftark durchfichtig war, daß die Flamme der Regenerativbrenner hindurchgefehen werden konnte. Aus diefem Glafe wurden 6 gleich-fchenkelige Dreiecke gefchnitten, die durch fchmale Metallbänder zu einer Pyramide vereinigt wurden; der Öffnungswinkel der letzteren betrug wie bei den metallenen und papiernen Schirmen 120 Grad. Gegenüber der Erhellung mit Metallreflektoren war es auf den Tifchen um 62,4 Vomhundert, gegenüber den Papier-fchirmen um 36,2 Vomhundert heller geworden; der Lichtverluft war auf 35,4 Vomhundert herabgefunken. Allerdings war die Gleichmäßigkeit der Erhellung keine fo vollkommene mehr wie beim erften Verfuch.

Alle diefe Reflektoren verhinderten auch, daß an der fchwarzen Wandtafel Reflexe entftanden, ebenfo, daß die Wärmeftrahlung, wie fie bei der direkten Beleuchtung von den unmittelbar unter den Lampen Sitzenden läftig empfunden wird, befeitigt war.

35-

Renk's fpätere Verfuche.

36.

Anwendung

des

A uer' fchen Glühlichtes.

Auf Grund der vorftehend fkizzierten Verfuche wurde Renk's Hörfaal im hygienifchen Inftitut zu Halle durch 4 Regenerativbrenner, Syftem Wenham, indirekt erhellt. Diefe Lampen werfen ihr Licht auf die darunter angebrachten Reflektoren aus Milchglas; durch letztere geht das Licht zum Teile diffus durch; zum größeren Teile wird es von ihnen nach der weiß angeftrichenen Decke und nach dem oberen Teile der ebenfalls fehr hell gemalten Saalwände geworfen und gelangt erft von diefen aus in die unteren Partien der Hörfäle.

Durch die bereits mehrfach erwähnten Unterfuchungen des Auer'fchen Gasglühlichtes angeregt, fetzte Renk an die Stelle der einzelnen Regenerativbrenner je zwei Auer'fche Gasglühlichter und erzielte damit eine fehr erhebliche Verbefferung in der Erhellung des Hörfaales. Während die Regenerativbrenner auf den Zuhörerplätzen eine Helligkeit von 17,48 Meterkerzen erzeugt hatten, beträgt fie nunmehr im Durchfchnitt von 20 Plätzen 38,6 Meterkerzen, ift alfo um 121 Vomhundert größer als vorher. Deffenungeachtet wurde eine Verminderung des Gasverbrauches um 28 Vomhundert erzielt⁴²).

Im hygienifchen Inftitut der Univerfität zu Graz wurden zuerft von Ker-mauner und Prausnitz4S), fpäter von Prausnitz allein⁴⁴) Unterfuchungen über indirekte Beleuchtung mit Auer'iohtm Gasglühlicht vorgenommen, und ihr Hauptzweck war die Feftftellung von Normalien für die Inftallierung folcher Beleuchtungsanlagen. Die Ergebniffe diefer Unterfuchungen waren fehr günftige, vorausgefetzt, daß die Beleuchtungskörper möglichft hoch angebracht waren, wie denn Prausnitz ganz allgemein empfiehlt, ftark leuchtende Beleuchtungskörper nicht, wie es fonft üblich ift, tunlichft tief zu hängen, fondern das gerade Gegenteil zu tun.

cm

Die bereits mehrfach erwähnten Unterfuchungen, welche auf Veranlaffung des bayerifchen Minifteriums angeftellt worden find, bezogen fich u. a. gleichfalls auf die Verwendung des Auer'lohtn Gasglühlichtes. Auf Grund diefer Verfuche werden für Räume, die nicht höher als 4,oom find, Metallreflektoren mit oben blank glänzender (polierter) oder weiß emaillierter Fläche (obere Öffnung von 60 und Neigung von 20cm) empfohlen. Namentlich werden die geringen Koften, die dem geringen Gasverbrauch entfprechen, gerühmt.

Je nachdem in dem betreffenden Saal feinere oder gröbere Arbeiten ausgeführt werden follen (Hör- oder Zeichenfäle), rechne man für jedes Auer-Licht 6 bis 12 qm Bodenfläche; dabei foll der Be-

⁴²)    Siehe: Renk, F. Die neue Beleuchtung der Univerfitäts-Auditorien in Halle a. S. Berlin 1894. S. 15.

⁴³)    Siehe: Archiv f. Hygiene, Bd. 29, S. 17 - und: Journ. f. Oasb. u. Waff. 1897, S. 149.

⁴¹) Siehe: Journ. f. Gasb. u. Waff. 1899, S. 173, 197.

leuchtungskörper im Mittel 3,oom (zwifchen 2,50 bis 3,5g¹“, je nach der Höhe des Saales) über dem Fußboden angebracht fein.

Bei den Unterluchungen von Erismann bildeten Petroleumlampen die Lichtquellen, und bei denjenigen von Renk waren es Beleuchtungskörper, die mit Leuchtgas gefpeift wurden. Wenn nun auch durch die von beiden angewandten Reflektoren wefentliche Vorteile erzielt wurden, namentlich hinfichtlich günftiger Zerftreuung des Lichtes, fo waren die läftige Erwärmung der Saalluft und die Verunreinigung derfelben immer noch verblieben. In großen Hörfälen auch in diefer Beziehung möglichft vollkommene Ergebniffe zu erreichen, ift nur durch Verwendung von elektrifchen Bogenlampen möglich. Dies ift auch mehrfach gefchehen, und in Art. 21 (S. 28) ift bereits von folchen Einrichtungen die Rede gewefen. Bei diefen fowohl, fowie auch bei einigen der fpäter erfundenen Fig. 26.

Anwendung

des

elektrifchen

Bogenlichtes.

Lampen wird, um die Lichtftrahlen nach der Saaldecke zu richten, als untere Kohle die pofitive und als obere die negative Kohle benutzt.

In kleineren Hörfälen kann man auch mit Glüh-

lichtlampen von ftärkerer Leuchtkraft befriedigende Ergebniffe erzielen.

Welcher Mißftand mit derJafpar'lehm Einrichtung für indirekte Bogenlichterhellung verbunden ift, wurde in Art. 32 (S. 36) bereits gefagt. Da aber diefe Art früheren Fii™a der Erhellung auf der anderen Seite große Vorteile darbietet, fo war die frühere Firma Schuckert & Co. vor allem darauf bedacht, die für folche Bogenlampen erforderlichen Kohlen zu verbeffern. Weiter wurde von diefer Anhalt eine Bogenlampe mit halbkugelförmigem Reflektor (Fig. 26) konftruiert, welcher die nach unten gehenden Lichtftrahlen zurückwirft. Durch eine darauf fitzende Laterne aus Überfangglas oder aus Mattglas wird das gegen die Decke geworfene Licht gleichmäßig verteilt. Von der Anordnung be-fonderer Reflektoren wurde bei diefer Einrichtung abgefehen.

Derartige Lampen find, wie die genannte Firma felbft angab, für die indirekte Erhellung von Fabrikräumen und dergl. wohl geeignet; den Anfprüchen, welche in Hörfälen ufw. geftellt werden, genügen fie nicht in ausreichendem Maße.

Die ältefte Lichtzerftreuungsvorrichtung für elektrifches Bogenlicht dürfte der „Blend-Scheinwerfer“ von 5. Elfter in Berlin fein; fie wurde diefer Firma bereits im Jahre 1891 patentiert. Die von der Lichtquelle ausgehenden Strahlen fallen bei diefer Konftruktion zunächft auf fächerförmig angeordnete Glaslamellen, bezw. Glasringe, werden von diefen an die Saaldecke und von letzterer in den Saal felbft zurückgeworfen. Die Lamellen find aus mattem Glas gebildet, und zwar ift die matte Fläche der Lichtquelle zugekehrt; fie haben eine folche Stellung, daß die Lichtftrahlen niemals fenkrecht auffallen, fondern immer nur in fchiefer Richtung. Die Lichtftrahlen gehen teils gebrochen durch die Lamellen hindurch, teils werden fie an die Saaldecke geworfen.

Fig. 27⁴⁵) zeigt einen folchen Lichtzerftreuer; der obere Grundriß veran-

Bogenlampe für indirekte Erhellung der früheren Firma Schuckert & Co. zu Nürnberg.

¹lu w. Or.

38.

Bogenlampen

der

39-

Lichtzerftreuer von Elfter.

fchaulicht die Lamellenanordnung, wenn die Lampe in größerer Höhe aufgehängt werden kann. Bei niedrigerer Aufhängung könnte es gefchehen, daß die aus einzelnen Lücken der Lamellen zurückgeworfenen Strahlen in einfacher Brechung das Auge treffen, daß man alfo einfeitig in den Lamellenkorb hineinfchauen könnte; deshalb empfiehlt fich in einem folchen Falle die Anordnung der Lamellen nach Art des unteren Grundriffes, bei welcher die Tangentialrichtung der Lamellen im Viertelkreis umgeftellt ift⁴⁶).

Die Elfter'fchen Lichtzerftreuer können auch für fog. Gas-Hochlichtbrenner verwendet werden; nur müffen dabei die Lamellen mit der glatten, fpiegelnden Seite der Lichtquelle zugewendet werden. Die Hochlichtbrenner von Siemens, die fog. invertierten, welche mit weißer Flamme brennen, füllen dabei die beften Ergebniffe liefern und darin die Elfter-Wenham-Lampen, deren vorteilhaftefte Brennergebniffe bekanntlich bei hellgelblicher Flammenfärbung erzielt werden, übertreffen⁴⁷).

Die Elfter’’fchen Lichtzerftreuer erzeugen erfahrungsgemäß leichte Halbfchatten, wodurch fie zwar für die meiften Hörfäle, ebenfo für Fabrikräume ufw., weniger aber für Zeichen-fäle geeignet erfcheinen. Auch find die dünnen Glaslamellen fehr zerbrechlich, wodurch nicht unbedeutende Erfatzkoften entftehen können.

Da, wie mehrfach erwähnt, das Anbringen der pofitiven Kohle unten in mancher Beziehung mißftändig ift, war die frühere Elektrizitäts-Aktien-gefeiifchaft. gefellfchaft vormals Schlickert & Co. zu Nürnberg beftrebt, eine Erhellungseinrichtung mit einer Bogenlampe zu kon-ftruieren, bei der, wie gewöhnlich, die pofitive Kohle oben angeordnet ift.<-Das Ergebnis darauf bezüglicher Ver-fuche ift die in Fig. 28 dargeftellte Einrichtung.

Die Lichtftrahlen, welche von einer gewöhnlichen Bogenlampe nach unten geworfen werden, fallen auf zwei Lichtzerftreuer von S. Elfter zu Berlin⁴*), unter beftimmtem Winkel zufammen-

geftellte Spiegel a und b, welche aus Abfchnitten von Hohlkegeln oder von aus einzelnen ebenen Spiegeln zufammengefetzten vielfeitigen Pyramiden beftehen. An die Spiegel b fchließt fich eine am Lampenkörper befeftigte vielfeitige Laterne c an, die mit Mattglas oder Überfangglas, unter Umftänden auch mit Riffelglas⁴⁸), belegt ift. Die Spiegel a und b haben eine folche Stellung zueinander, daß fämtliche auf fie fallende Lichtftrahlen auf die verglaften Flächen der Laterne c zurück-

Fig. 27.

/V\

' / \ \

ftO

40.

Lichtzerftreuer

der

früheren

Elektrizitäts-

Aktien-

*.>

iT

.-ft

fi

\

's.

s\

ie) Siehe auch: Blend-Scheinwerfer von S. Elfter in Berlin. Deutfche Bauz. 1891, S. 117.

") Siehe: Journ. f. Gasb. u. Waff. 1891, S. 268.

4S) Muß fparfam vorgegangen werden, fo wird Riffelglas verwendet. Die fchönfte Wirkung erzielt man mit Uberfangglas. In ganz ftaubfreien Räumen kann man auch Mattglas benutzen.

geworfen werden, hier teilweife noch geradlinig durchdringen, zum größten Teile aber zerftreut werden. Das geradlinig durchgegangene Licht gelangt zur weißen Saaldecke und wird von hier in den Saal zurückgeworfen; das zerftreute Licht kommt teils unter Vermittelung der Decke, teils unmittelbar zur Wirkung.

Im Jahre 1892 wurden in der technifchen Hochfchule zu München Verfuche mit verfchiedenen Einrichtungen für indirekte Bogenlichterhellung angefteilt; dabei wurde der eben befchriebenen der Vorzug gegeben, und auf Grund weiterer Erfahrungen wurden fpäter fämtliche Hör- und Zeichenfäle mit folchen Lichtzerftreuern ausgeftatteti0). — Die in den Sälen der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt zur Anwendung gebrachten Beleuchtungskörper diefer Art haben fich, namentlich in der neueren verbefferten Ausführung, gut bewährt.

Fig. 28.

Verwandt mit der eben vorgeführten Einrichtung find die „Deckenreflektoren" der früheren Firma Siemens & Halske zu Berlin.

41.

Decken

reflektoren

von

Siemens & Halske.

V''

Lichtzerftreuer der früheren Elektrizitäts-Aktiengefellfchaft vormals Schlickert & Co. zu Nürnberg.

V20 w. Or.

Eine folche Vorrichtung befitzt eine konifche fpiegelnde Fläche aus nik-kelplattiertem Stahlblech. Sie ift oben durch fechs mattierte Glasfcheiben abgedeckt, deren jede fich um den äußeren Rand aufklappen läßt. Reflektor und Abdeckung find am oberen Teile des Beleuchtungskörpers aufgehängt, und zwar mit zwei Öfen, die in entfprechende, vom Armaturring getragene Haken greifen. Der Zufam-menhang zwifchen Spiegel und Deckel wird noch durch drei Tragftützen ge-fichert.

Für elektrifches Bogenlicht ift die von

Wahlftröm konftruierte Lichtzerftreuungs -Vorrichtung (Bogenlicht-Reflektor), welche wahijtröm. der „Mafchinenfabrik Eßlingen, Abteilung für Elektrotechnik", patentiert wurde und namentlich in Sälen von geringer Höhe, die mit Bogenlicht erhellt werden follen, mit gutem Erfolge zur Anwendung gekommen ift. Sie ift im wefentlichen eine Umbildung des in Art. 39 (S. 39) bereits befprochenen Elfter’ichen Lichtzerftreuers und unterfcheidet fich von den feither vorgeführten Einrichtungen dadurch, daß nicht allein die Saaldecke, fondern auch ein großer Teil der Umfaffungswände reflektierend wirkt.

Der Wahlßröm’iohtn Einrichtung liegt der Gedanke zugrunde, mit dem haupt-fächlich von der Decke und den Wänden reflektierten indirekten Licht auch eine direkte Erhellung zu verbinden; da jedoch letztere in möglichft zerftreutem Licht beftehen muß, fo wurden Gläfer, welche mit Prismen verfehen find, zur Umhüllung der Lichtquelle verwendet. Wie aus Fig. 29 hervorgeht, find diefe Gläfer

42.

Lichtzerf treuer

von

43-

Allgemeines.

in Form einer umgekehrten Pyramide angeordnet, und zwar fo, daß die einzelnen Gläfer an den Kanten einander überragen; hierdurch wird verhütet, daß das direkte Licht zwifchen den Gläfern austritt. Die Kanten der Gläter find nicht mit Faffungen verfehen, welche Schatten werfen würden, fondera find nur am oberen und unteren Rande feftgehalten (Fig.

30). Durch diefe Kon-ftruktion foll eine völlig gleichmäßige Erhellung und Vermeidung jeglicher Schatten erzielt werden.

Fig. 29.

Fig. 30.

illi

■1

nn

MM

Wie die unten genannte Quelle⁵⁰) berichtet, wurden Ende 1893 in der neuen Fort-bildungsfchule zu Cannftatt 5 Zeichenfäle, welche für je 40 Schüler beftimmt find, im Mittel 106 qm Fußbodenfläche und nur 3,40 m Höhe haben, deren Wände und Decken hell angeftrichen find, mit folchen Lichtzerftreuern verfehen.

Wegen der Lichtverteilung konnten bei der geringen Höhe der Säle Bogenlampen mit gewöhnlichen Glasglocken keine Anwendung finden. Hätte man die in Art. 33 u. 34 (S. 36 bis 38) vorgeführten, nach oben geöffneten, aus Blech hergeftellten, innen weiß ange-ftrichenen Kegelreflektoren anbringen wollen, fo hätte man den auf den Zeichenplätzen erforderlichen Helligkeitsgrad nur dann erreichen können, wenn man Bogenlampen von etwa 14 bis 20 Ampere (1400 bis 2000 Kerzenftärken) genommen hätte. Statt deffen ordnete man in jedem Zeichenfaal 2 Bogenlampen von je 7 Ampere (600 bis 700 Normalkerzen) an, deren Lichtpunkt fich l,oom unterhalb der Decke oder 2,35 m über dem Fußboden befindet. Das Ergebnis foll ein äußerft günftiges, die Lichtverteilung überall eine nahezu ganz gleichmäßige fein.

Bogenlicht- Reflektor von Wahlftröm.

V15 w. Or.

ß) Sonftige Deckenlichteinrichtungen.

Außer den im vorhergehenden befchriebenen Vorrichtungen gibt es auch noch einige andere, bei denen Saaldecke und Umfaffungswände entweder gar nicht oder in nur untergeordneter Weife zur Lichtzerftreuung herangezogen werden. Sie kommen namentlich dann in Frage, wenn der Hörfaal ungewöhnlich hoch ift und es im Intereffe der tunlichften Ausnutzung der Lichtquelle unzweckmäßig wäre, die letztere nahe an der Decke anzubringen, oder wenn der erforderliche weiße Deckenanftrich nicht angängig ift, oder wenn die Saaldecke ein großes verglaftes Deckenlicht befitzt, oder wenn gar keine eigentliche Saaldecke (nur das Dach) vorhanden ift ufw.

Sämtliche in Art. 39 bis 42 (S. 39 bis 42) vorgeführten Lichtzerftreuungsein-richtungen, bei denen die Saaldecke als Reflektor dient, können bei niedrigerer Aufhängung der Lichtquelle auch derart umgebildet werden, daß man in einiger Höhe über letzterer einen befonderen wagrechten Reflektor aus Metall anbringt;

diefer kann völlig eben oder flach kegelförmig geftaltet fein. Fig. 31⁵¹) zeigt eine folche Anordnung bei einem Elfter* lohtn Lichtzerftreuer.

¹

) Ermittelungen des Kohlenfäuregehaltes in verfchiedenen Hörfälen der Berliner Univerfität. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 188.

²

) Nach ebendaf.

³

) Siehe: Renk, F. Über die künftliche Beleuchtung von Hörfälen. Preisverkündigungs-Programm der Uni-verfität Halle a. S. 1892. S. 18.

⁴

) Auch bei der Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht unterfcheidet man direkte (unmittelbare) und indirekte (mittelbare) Beleuchtung; doch haben bekanntlich in diefem Falle diefe Bezeichnungen eine andere Bedeutung. — Siehe: Handbuch der Architektur, Teil III, Band 3, Heft 1 (Abt. IV, Abfchn. 1, Kap. 1: „Erhellung der Räume mittels Sonnenlicht“), fowie Teil III, Band 4, zweite Aufl. (Abt. IV, Abfchn. 4, A, Kap. 1: „Verforgung der Gebäude mit Sonnenlicht").

⁵

S3) Cohn ftellte auf der zehnten Verfammlung des Deutfchen Vereins für öffentliche Gefundheitspflege zu Berlin 1882 für die künftliche Beleuchtung gefchloffener Räume folgende 4 Forderungen auf: fie darf 1) nicht blendend fein, 2) nich fpärlich fein, 3) nicht die Augen erhitzen und 4) nicht zucken.

Lichtzerftreuer

von

Eine größere Zahl fehr finnreicher Lichtzerftreuer rührt von Hrabowsky her.

Zwei etwas ältere Konftruktionen von bezüglichen Deckenlichteinrichtungen find in der unten genannten Zeitfchrift³'²) befchrieben; davon kann die eine fowohl für Hrabowsky. elektrifches Bogenlicht, als auch für Gasintenfivlampen benutzt werden; die andere ift nur für elektrifche Bogenlampen mit feftftehendem Brennpunkt, welche die pofitive Kohle oben tragen, beftimmt.

Eine neuere Konftruktion, der »Oberlicht-Reflektor Syftem Hrabowsky“, ift patentiert und das Patent im Befitz der früheren Firma Siemens & Halske zu Berlin.

Hrabowsky unterfuchte zunächft die eigenartige Lichtverteilung bei elektrifchen Bogenlampen.

Er fand, daß die Lichtmenge, welche unter einem Winkel von mehr als 20 Grad über der Wagrechten nach oben geht, ganz unbedeutend ift und etwa nur 6 Vomhundert des Gef amtlichtes beträgt. Das gleiche findet bei derjenigen Lichtmenge ftatt, welche mehr als 70 Grad unter der

Fig. 31.

Wagrechten ausgefendet wird, da an diefer Stelle die Kohlenfchatten ftören.

ES

\

-,

L\

Hingegen beträgt die Lichtmenge, die von der Wagrechten bis 25 Grad unter diefelbe herabgeht, 25 Vomhundert und diejenige, welche von 25 bis 45 Grad ausgefendet wird, 42 Vomhundert des getarnten Lichtes.

TM'-y

'V,

vk k

Diefe eigenartigen Erfcheinungen bilden die Grundlage der Konftruktion des Hrabowsky’[chtn Lichtzerftreuers.

Um

Lichtzerftreuer von 5. Elfter zu Berlin⁵¹)-

Diefer befteht aus einer Glocke (Fig. 32 bis 34), deren nach unten konkave Decke BE weiß angeftrichen und mit der elektrifchen Bogenlampe feft verbunden ift. Der trichterförmige Mantel der Glocke befteht aus einem Drahtgeftell, welches mit weißem Stoff überzogen ift. An der Glokendecke hängt ein verftellbarer Glasring GH, der im Querfchnitt dreieckig geftaltet ift und den Lichtbogen umgiebt. Unter der Lampe hängt eine Blende L mit Afchenteller aus Opalglas.

Die Lichtftrahlen, welche von oben bis 25 Grad Neigung herabkommen, werden, wie die linksfeitige Hälfte von Fig. 34 (gegen AB zu) zeigt, vom reflektierenden Glockenmantel unmittelbar aufgefangen und nach unten geworfen; fie umfaffen 39 Vomhundert der gefamten Lichtmenge. Die Lichtftrahlen, welche 25 bis 45 Grad Neigung zur Wagrechten haben und 42 Vomhundert Lichtmenge aufweifen, durchlaufen den prismatifchen Glasring und werden von diefem gleichfalls auf den reflektierenden Glockenmantel geworfen, wie dies die rechts-feitige Hälfte von Fig. 34 (gegen EE zu) veranfchaulicht; von da aus werden fie gleichfalls nach unten zurückgeworfen. Die Lichtftrahlen endlich, welche 45 bis 70 Grad Neigung befitzen und 19 Vomhundert der gefamten Lichtmenge enthalten, treffen die Opalglasblende L; zum Teile gehen fie durch diefe Blende nach unten durch; zum anderen Teile werden fie nach der reflektierenden Glockendecke und von diefer aus nach unten geworfen.

⁵¹)    Fakf.-Repr. nach: Journ. f. Gasb. u. Waff. 1891, S. 270.

⁵²)    Elektrotechn. Zeitfchr. 1892, S. 150.

Fig. 32.

Normale Stellung.

VF

J⁵®.;-"¹'

Fig- 33-

H

■ Si;.....|§t I

■ v

ni

Lampe herabgezogen.

f;

i.y

\ -N ägSj

i\: -yj

Fig. 34-

;A

/V

y Va

à.

Lotrechter Schnitt.

i\ \ \    \

\ \

Oberlicht-Reflektor von Hrabowsky. V20 w. Gr.

Im Glasring follen etwa 10 Vomhundert des Gefamtlichtes verloren gehen; deffenungeachtet trifft noch nahezu zwei Drittel der gefamten Lichtmenge die als Reflektor wirkende Glocke. Das in den Saal geworfene Licht ift ein fehr gleichmäßig zerftreutes; der Lichtbogen kann von keinem Sitzplatze aus gefehen werden.

y) Seitenhchteinrichtungen.

Die in Rede ftehenden Lichtzerftreuer find nicht allein in der feither be-fchriebenen Form, durch welche eine künftliche Deckenlichterhellung gefchaffen wird, konftruiert worden, fondern auch derart, daß fie an einer Umfaffungswand angebracht werden können und von' da aus künftliches zerftreutes Seitenlicht in den Hörfaal werfen. Die wohl ältefte Vorrichtung diefer Art rührt von der Firma 5. Elfter zu Berlin her, und bei diefer ift eine ganz ähnliche Anordnung von Glaslamellen zu finden, wie bei den bereits in Art. 3g (S. 3g) befchriebenen Lichtzer-ftreuern; in der dort angegebenen Quelle find die betreffenden Abbildungen zu finden.

Eine neuere Einrichtung, der „Seitenlicht-Apparat für Bogenlampen“, rührt gleichfalls von Hrabowsky her; das bezügliche Patent befitzt die Allgemeine Elek-trizitäts-Gefellfchaft zu Berlin.

Diefer Lichtzerftreuer (Fig. 35) befteht aus zwei Reflektoren, welche fchräg an einer Seitenwand und exzentrifch zueinander angeordnet find. Der Hauptreflektor ift ab cd) der kleinere Reflektor efgh befteht aus verfchieden transparentem Material; in feiner Mitte 0 befindet fich der Leuchtpunkt der Bogenlampe. Durch die exzentrifche Anordnung der Reflektoren und der verfchiedenen Transparenz ift die Eigentümlichkeit des elektrifchen Gleichftrom-Bogenlichtes, vorzugsweife nach einer Seite auszuftrahlen, möglichftberückfichtigt. Durch über Rollen laufende Schnüre läßt fich die Vorrichtung beliebig verheilen.

Ein Teil des vom Lichtbogen ausgeftrahlten Lichtes fällt auf den Hauptreflektor und wird von diefem in den Saal geworfen; fo z. B. die Strahlen oi und oc in Fig. 35. Der zweite Teil der Licht-ftrahlen, z. B. op und or in Fig. 35, fällt auf den Transparentreflektor fg und wird von diefem entweder durchgelaffen oder auf den Hauptreflektor geworfen (pl und rk); der letztere reflektiert diefes Licht wieder in den Saal.

Äußerlich erfcheint diefe Einrichtung wie ein großer Leuchtkörper, der an allen Seiten gleich hell ift und in der Mitte eine etwas hellere Stelle hat. Die Helligkeit der letzteren kann man durch Einlegen von Platten aus mattem Glas oder anderen transparenten Scheiben beliebig verändern, fo daß man die Schatten, welche die ganze Erhellungseinrichtung liefert, weicher oder härter machen kann.

Die in Rede ftehende Einrichtung wird auch für zwei Bogenlampen ausgeführt, wodurch der Vorteil erzielt wird, daß völlige Gleichmäßigkeit des Lichtes entfteht. Für den Fall nämlich, daß die eine Lampe durch Störungen beeinflußt werden follte, würde die andere entfprechend ftärker leuchten, fo daß die Summe des Lichtes immer die gleiche ift. Gutem Tageslicht gegenüber hat eine folche Vorrichtung den erheblichen Vorteil, daß die von der Lichtquelle entfernteren Stellen des Saales bei letzterer verhältnismäßig beffer erhellt find als bei erfterem. Während das Tageslicht am Fenfter eines gewöhnlichen Hörfaales etwa 100-mal fo hell ift als an der gegenüberliegenden Wand, ift das Licht bei einem folchen Zerftreuer an der hellften Stelle nur 5 mal fo hell als an einer Stelle, die 9,00m davon entfernt liegt⁵³).

⁵³) Über indirekte Erhellung von großen Räumen fiehe:

Burgerstein, L. Zur künftlichen Beleuchtung der Schulzimmer. Zeitfchr. f. Schulgefundheitspfl. 1889. S. 17.

45-

Ältere

Einrichtungen.

46.

Lichtzerftreuer

von

Hrabowsky.

Fig. 35-

mmmmmmmmmm mm

-7m

Jt

'£'//// '//

Seitenlichtvorrichtung für Bogenlampen von Hrabowsky.

47-

Große Aula.

e) Feftfaal oder Aula.

Zu ihren feierlichen Veranlaffungen bedarf die Hochfchule eines ftattlichen Feftraumes, der Aula. Hier werden die jährlich wiederkehrenden Verfammlungen zu Erinnerungsfeiern, zur Einführung des neu erwählten Rektors abgehalten; hier erfolgt die Verkündigung des Erfolges der akademifchen Wettbewerbungen ufw.

Aula war der offene, von Wohnräumen oder, bei größeren und prächtigeren Anlagen, von Säulenhallen umgebene Hof, der den Mittelpunkt des griechifchen Wohnhaufes bildete. Bei den Römern wurde feit der Kaiferzeit die Bezeichnung Aula für die Paläfte der Fiirften, fowie für ihre Hofhaltung gebraucht. In den kirchlichen Sprachgebrauch fand das Wort au).r| Eingang als Bezeichnung für den Vorhof der Kirchen, und fpäter wurde fowohl das Schiff der Kirche, als auch die ganze Kirche Aula genannt. Endlich ging der Name Aula auf die großen, zu öffentlichen Verfammlungen, Feierlichkeiten, Disputationen, Redeakten, Prüfungen ufw. beftimmten Säle in Univerfitätsgebäuden, Qelehrtenfchulen ufw. über.

Fig. 36.

M

ISÄsf

Aula im Kollegienhaufe zu Straßburg.

‘/«so W. Gr.

Die Aula bildet den idealen Mittelpunkt des akademifchen Lebens und muß daher würdig und mit angemeffenem künftlerifchen Schmuck ausgeftattet fein.

Blend-Scheinwerfer von S. Elfter in Berlin. Deutfche Bauz. 1891, S. 117.

Künftliches Oberlicht. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1891, S. 268.

Renk, F. Ueber die künftliche Beleuchtung von Hörfälen. Preisverkiindigungsprogramm der Univerfität Halle a. S. 1892.

Menning, F. Ueber indirekte Beleuchtung, Gefundh.-Ing. 1892, S. 273, 313.

Friedrich, K. Hrabowsky’lcYit Beleuchtung für gefchloffene Räume mittels Bogenlicht. Elektrotechn. Zeitfchr. 1892, S. 148.

Cohn, H. Ueber künftliche Beleuchtung von Hör- und Operationsfälen. Deutfche medicin. Wochenfchr. 1893, S. 621.

Auerlichtbeleuchtung in den Inftituten der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 207.

Elektrifche Beleuchtung der Zeichenfäle der neuen Fortbildungsfchule zu Cannftatt. Gwbebl. aus Württemberg 1894, S. 122.

Pelzer, F. Studien über indirekte Beleuchtung. Inaugural-Differtation etc. Halle 1893.

Cohn, H. Ueber künftliche Beleuchtung von Hör- und Operationsfälen. Deutfche medicin. Wochfchr. 1S93, S. 621.

Kermauner & Prausnitz. Archiv f. Hygiene. Bd. 29, S. 17. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1897, S. 149.

Fortfehritte auf dem Gebiete der Architektur. Nr. 4: Hochfchulen mit befonderer Berückfichtigung der indirekten Beleuchtung von Hör- und Zeichenfälen. Von E. Schmitt. Darmftadt 1894.

Renk, F. Die neue Beleuchtung der Univerfitäts-Auditorien in Halle a. S. Berlin 1894.

Nerz. Ueber die Beleuchtung von Räumen mit Bogenlicht. Elektrotechn. Zeitfchr. 1894, S. 478.

Wist, J. Ueber die diffufe Beleuchtung von Hör- und Zeichenfälen. Zeitfchr. f. Schulgefundheitspfl. 1899, S. 141.

Prausnitz, W. Ueber die Beleuchtung von Zeichenfälen. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1899, S. 173, 197.

»

fei

■4

:

Tff

-

«

«23

■t I¹ »

IBM

y

- .

a

r j

^5

/• :

,

“ b -

I

"T

fl

:tyaL

Ë

I I ! I

»

■4J-

I—

5

rcf

H

■

A

2

□

ÏF

fi

I I TT

T-

1

1

Ttririt

tim i~rr

ab 1

É|

11

1:250

,    2    3    4- S 6    7    8    9    10    11

4 » i i I ' l ' I ' I ' I ' I l I ' I >■ -4

i

T*Ö

T

-f-Ü

T

Aula im Kollegienhaufe der Univerfität zu Heidelberg.

Arch. : Durm.

?***

Pgj

rig

*■

fr

r, <

V..1¹

a il

Ai4J

0.

£*, Ar. ;

■Ilm

ä»>

ife

jjïï.wg-»» W '■»&&*-wäSTm

S WM

4*»

J|

[f|T§ yf

2PÎ

du

H

n-_

ifî

W- *il!

P|jiAri,ti^

V fl • *    ■■

--

ff&Vv

4'

il

**©

h"

aft? :    •    ' - * • ■ .

t>*vj

vil

¹ dfj

rÂ

=*

i+l

IP«

::

i,

...

*•*•*•'$

S ‘ fi

*rv

P*

Aula im Kollegienhaufe der Univerfität zu Marburg.

Ihre Größe ift fo zu bemeffen, daß fie außer dem gefamten Lehrkörper und der Mehrzahl der Studentenfchaft auch noch geladene Ehrengäfte aufnehmen kann. Erwünfcht ift es, daß fie mit Vorkehrungen zu dramatifchen und mufikalifchen Aufführungen, fowie mit Galerien für Zufchauer und für ein Orchefter verfehen ift. Auch follte bei größeren Anhalten neben der großen Aula noch eine kleine Aula vorhanden fein, in welcher der Rektor in feierlichem Aktus die Immatrikulation der neu eintretenden Studenten vollzieht und die Gefamtheit der Profefforen im Çoncilium generale ihre Sitzungen abhält.

In der großen Aula müffen Sitzplätze für fämtliche Dozenten und Plätze für etwa 60 bis 70 Vomhundert der Studentenfchaft, worunter etwa zwei Fünftel

Fig. 37-

_A

ITC

XI

ffi

.-■ =

TEa

Es

îS

—i

AAS

-.rrathra

I0.ł^n

P5

OMMaaaaaea

SSi -

»toafllll

* ilMfj I a isSfeS'^^sÄ .-th-i

fM-1UMnoC-ji—ii—Mt

J4J fi yj feuriffl^s

-—ijhifl I^frwk/ » łL * . * -a -■«---gra^sr^c:

KAvAJ

r/>T<va

Emm

mmtiä ' _ W

MlRAR?®

H LI

irr

■■iS!

rif:

-,

fff LJ

—=*^TTF

rTTi

AL

IrMil

.■/:

a-'a

f"

1:500

10 98765432 *. 0

l « I ¹ 1 ¹ j * 1 ¹ 1 <4* M~» H~f~

10

15

20**

Technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg. Schnitt nach der Hauptachfe⁵⁴).

Stehplätze fein können, vorgefehen werden; weiters ift, wie fchon bemerkt, auch für Platz für eine größere Zahl von Ehrengäften Sorge zu tragen.

Auf einem entfprechend hohen Podium wird die Rednerbühne aufgeftellt, hinter welcher bogenförmig, in konzentrifchen Reihen, die Plätze für die Ehren-gäfte und die Dozenten angeordnet find. Der Rednerbühne gegenüber und in angemeffenem Abftande von ihr befinden fich die Sitze für die Studierenden.

In folcher Weife ift die Aula im Kollegienhaufe zu Straßburg (Fig. 36) eingerichtet; fie ift 25,oom lang, 14,50m tief, 10,oom hoch und gewährt Raum für 450 Sitzplätze; weitere 200 bis 300 Stehplätze bietet der fich anfchließende Vorfaal. Der Saal ift mit fehr reicher Stukkaturarbeit ge-fchmückt. Die nördliche Hauptwand ziert das überlebensgroße Bildnis von Kaifer Wilhelm /.

In älteren Aularäumen findet man an den beiden Langfeiten 'ein Geftühl, welches in feiner Anordnung und in den Formen mit dem Chorgeftühl in Kirchen große Ähnlichkeit hat.

Bei der Neugeftaltung und Ausfchmückung der Aula in Heidelberg (1886, aus Anlaß der 500jährigen Jubelfeier der Univerfität) hat Durm derartiges Geftühl gleichfalls zur Ausführung gebracht; die Tafel bei S. 46 zeigt im Grundriß die Anordnung des Geftühls, der Rednerbühne ufw., ebenfo eine Innenanficht diefes Feftraumes, deffen reicher künftlerifcher Schmuck gleichfalls nach Entwürfen Durm!s hergeftellt worden ift.

Fig. 38.

7"'

äf

fhkj

53;

7>

sjssw

T'7'T"!

um

fi

w

iHs

3li

ssgsi

Hhj

■ Ï

mnr

mr

ii n ïï ii u u

znz

BŁ

MM

;-j

Hf

7.1 OS |

g'tmE

lilii J

WwS&^Wi

mmi

SIS

-ijs

nl

Biogfeilll

Imm

13

ra

ES

mmU

•II

BUÜ-.

III

.....

lilfl

ÜÏÏ

i bips

'ool Ilir⁰¹ "aji

Ü3

;.lli

mm

Hl

dl

55,

RH

1:250

t 2 3 i S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS™

--i i i i i i i ' i '    -i <• i-»-4 ■ ; i i i i i i i i

Technifche Hochfchule zu Aachen.

Schnitt nach der Hauptachfe⁵⁵).

Die kaffettierte Holzdecke enthält 4 von Gleichauf gemalte Rundbilder, welche die 4 Fakultäten darftellen. Die prächtige Rückwand trägt das von Keller ausgeführte Stiftungsbild der Uni-verfität (Einzug der Pallas Athene in die Stadt Ruprecht’s, der, auf hohem Throne fitzend, von der Palatia mit dem Lorbeer bekrönt, umgeben von berühmten Gelehrten und jugendfrifchen Studenten, dem Einzug der Göttin, deren Prachtgefpann von einem geflügelten Genius geleitet wird, zufchaut); rechts und links von diefem Bilde befinden fich in Nifchen die von Heer modellierten Bronzefiguren der Fama und des Genius der Wiffenfchaft. In fäulengefchmückter Nifche auf fchwarzem Marmorfockel fteht unter dem Stiftungsbilde die Moeff felie überlebensgroße Marmorbiifte des Großherzogs Friedrich; zu ihren beiden Seiten find von Schurth auf Goldgrund gemalte Medaillon-

il

5SSÏ2I£i: !

Î1

~y ' r>i

—**s

i?*'

r*ij

V*

‘À

<v. ę

r»i i

EJ |

msaj

If:

"a

jsbi _

SHS^Ü

'f:r\ '"rt

"Äs.

’Ü&

j^l

.-il

fr jag

y#*

¥ im

<* t

fi

MO

ifcBJ

"'■'^sêIk

yW

s ■*

vl

ra

ÇC

'«fin

'à w£3Ët&

13

«j;

CI <\

|*w.

•i

¹ -1 t •-.

|M

Bj

hfr

śssa

«■■J.»—-

yJElD

w li

\m*

P IUP !

IKW

Aula im neuen Kollegienhaufe der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe.

Weftwand.

Arch. : Durm.

.1

L,f

&■ 7

!*

w:r

mŁ

mm

1»

yjy

7tfr*

' £**1;

llpL

\\ml

U '    \    ¹

I Xj W’ -

«»fc.    -** ‘‘“‘V-    %

i    j j r—n

»ff

ni

/;'

»ag«r y*gL

In

iii

Zu S. 49.

JAS,’

ł|*M

7SIBWM

Kv

* n é~2

ci/ *’

-śę

£Vl

£ajjfg|

■ - *: ' 1 II :

Lii $

' t-.3ma£~ r} /. A

|ÊfV

| v2

.r;

K«

tli-

?r-

<1

f, *

W \i

iMtfe

■Hi ił i W............    »"■.■*•

Aula im neuen Kollegienhaufe der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe.

Nord wand. Arch. : Durm.

'•I

'i

m.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

bilder Ruprechts (des Gründers der Univerfität) und Carl Friedrich’s (des Wiederherftellers der-felben) angebracht. Schilder im Friefe und in den Brüftungen der Galerie tragen in Goldfchrift die Namen berühmter Heidelberger Profefforen.

Diefe Aula enthält im Schiff felbft 162 Sitz- und etwa 70 Stehplätze, auf den Eftraden 4 X24 — 96, im Halbrund 2x54 = 108, unter den Seitengalerien 36, unter der Galerie an der Schmalfeite 46, auf den Seitengalerien 364-12 = 48 und auf der Galerie an der Schmalfeite 72 Sitzplätze, bietet alfo Raum für 638 Perfonen. Die Grundfläche des Saales (den Raum unter den Galerien mitgemeffen) beträgt rund 320qm; zieht man von der Gefamtzahl der Plätze die 120 auf den Galerien angeordneten Sitzplätze ab, fo entfällt auf einen Platz im Saale felbft (einfchließ-licli der Stehplätze) eine Grundfläche von rund 0,6 qm.

Auf der nebenftehenden Tafel ift das Innere der Aula in der Univerfität zu Marburg und das fehr charakteriftifche Profefforengeftiihl derfelben veranfchaulicht.

Für die technifchen Hochfchulen feien die Feftfäle zu Berlin-Charlottenburg, zu Aachen und zu Karlsruhe als Beifpiele vorgeführt.

Der Feftfaal der technifchen Hochfchule zu Charlottenburg (Fig. 37⁵⁴) ift 26,65“ lang und 16,80“ tief; er ift von den zu beiden Seiten angrenzenden Sitzungsfälen und von der den Glashof umgebenden Halle durch je 2, im ganzen alfo durch 6 Türen zugänglich. Auf dunklem Wandgetäfel, deffen Sockel und Gefims von fchwarzem belgifchen und grauem fchlefifchen Marmor, deffen Flächen aber aus Stuckmarmor hergeftellt find, erheben fich die lebhaft roten Säulen und Pilafter mit zwifchenliegenden, gelblichen, grün eingefaßten, gleichfalls mit Stuckmarmor bekleideten Wandflächen. Die reiche Gipsdecke mit Stichkappen ift in hellem Elfenbeinton mit Ölwachsfarbe unter fparfamer Anwendung von Vergoldung geftrichen. Die Bogenfelder der Stichkappen wurden mit architektonifchen Wandgemälden, Darftellungen von Gebäuden der verfchiedenartigen Stile ufw. gefchmückt. Bunte Glasfenfter mildern das durch die gewaltigen Fenfter einfallende Ficht; die ihnen gegenüberliegenden Wandfelder nehmen in der Mitte eine Nifche mit dem bronzenen Standbild des Kaifers, an den Seiten zwei Marmortafeln mit den Namen der in den letzten Kriegen gefallenen Studierenden auf⁵⁴).

Die Aula im Hauptgebäude der technifchen Hochfchule zu Aachen (Fig. 38 ⁵⁵) ift rund 18,00“ läng, 10,oo“ tief und reicht durch das I. und II. Obergefchoß; im letzteren öffnen fich Loggien gegen den Saal. Reiche architektonifche Ausbildung in Stuck und ebenfo reicher Farbenfchmuck zieren diefen Feftraum. In den Rundbogen der Wandnifchen find Medaillonköpfe hervorragender Vertreter der technifchen Wiffenfchaft und der Kunft angebracht; die lebensgroßen Bildniffe des Kaifers und des Kronprinzen fchmücken die Wände.

In der Ausfchmiickung der Aula im neuen Aula- und Hörfaalbau der technifchen Hochfchule zu Karlsruhe (fiehe die beiden nebenftehenden Tafeln) wollte der Architekt (Durm) ein Bild auf-rollen, das in markanter Weife den Werdegang und die Wandelungen der Technik und der Kunft an Werken der Architektur zeigen follte. Gegen die Hauptwand nach Weften fteht das Podium mit Rednerbühne, reich gefclmitzt und mit Bronzeftatuen gefchmückt; darüber befindet fich, beinahe die ganze Wand einnehmend, ein Monumentalgemälde von Schurth. Die entgegengefetzte Wand zeigt eine ähnliche Dreiteilung wie die weftliche: im Mittelfeld ein figurenreiches Bild »Die Fama“ von Wolf, darunter eine Widmungstafel, zu den Seiten die Großbilder des Heidelberger Schloffes und des Freiburger Mi'mfters. Beide Wände weifen auch 8 Marmortafeln auf, welche die Namen und die Gründungsziffern der Schwefterhochfchulen tragen. An der einen Langfeite befinden fich die drei hochgeführten, mit Kathedralglas verglaften Fenfter, welche in Kabinettmedaillons die Embleme der Kunft und der Wiffenfchaft tragen. In der gegenüberliegenden Längswand find die drei großen Flügeltüren, mit bronzierten Reliefdarftellungen im Friefe, angeordnet.

Über den Pilaftern ift zwifchen Architrav und Gefims ein hoher Fries durchgeführt, der in fechs Feldern goldene, reich gefchnitzte Kartufchen mit Bronzetafeln trägt, mit den Auffchriften: Architektur, Forftwiffenfchaft, Mafchinenbau, Chemie, Ingenieurwiffenfchaft, Elektrotechnik. Längs der nördlichen Langwand läuft (nicht in den Saal vorfpringend) eine Galerie hin. Bei Nacht wird die Aula durch 186 Glühlichter (Wandarme und Kronen) erhelltBu).

Als Beifpiele für Rednerbühnen mögen die dem Marburger Feftfaal und die der neuen Karlsruher Aula angehörigen (fiehe die Tafeln bei S. 47, 48 u. 4g), fowie die in Fig. 3g⁵⁵), dem Feftfaal der technifchen Hochfchule zu Aachen entnommen, dargeftellten dienen.

⁶⁶) Nach: Die Großherzogliche technifche Hochfchule Karlsruhe. Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten im

Mai 1899.

An der Schmalfeite, der Rednerbühne gegenüber, ift häufig eine Empore angeordnet, auf welcher ein Orchefter oder ein Sängerchor Aufteilung nehmen kann; felbft eine Orgelbühne ift hier und da zu finden.

big- 39-

wL

msm

I

■I

IßAäj’li

i! i'Äbl,

mm

lc

JD

HE

Rednerbühne in der Aula der technifchen Hochfchule zu Aachen⁵⁵).

Vso w. Gr.

Auch an einer, felbft an beiden Langfeiten find Emporen oder Galerien angebracht worden; fowohl auf, als auch unter diefen werden Sitzreihen vorzu-fehen fein.

Für beides kann die eben vorgeführte Aula zu Heidelberg als Beifpiel dienen, ebenfo die durch die zwei Schnitte in Fig. 40 u. 41 ⁵⁷) dargeftellte Aula des Kollegienhaufes zu Kiel (fiehe auch die Grundriffe in Fig. 65 u. 66). Sie enthält in der Concha 34 Sitzplätze für den Senat, welche die Rednerbühne halbkreisförmig umgeben, überdies insgefamt 368 Sitzplätze, von denen unten 236 und auf den Emporen 132 angeordnet find. Mit Hinzurechnung von Stehplätzen, welche für 332 Perfonen genügen, kann die Aula 700 Befucher aufnehmen. Auf der der Concha gegenüberliegenden Empore ift eine Orgel aufgeftellt. Harmonifche Farbentönung des Raumes, Anbringen einiger Holztäfelungen und Pfeilerbekleidungen, Bemalen der Fenfter mit den Wappen derjenigen Städte, in denen fich f. Z. Lokalkomitees für Geldfammlungen zum Zwecke eines Univerfitätsneubaues gebildet hatten ufw., geben der Aula ein reiches und durchaus würdiges Anfehen.

hhbs

II

Fig. 40.

__

Ji

1:

SB

•r

Längenfchnitt.

Bi

a

Inf

Fig. 41.

II.

[[....... r

ono

\\    .    . . vv    I

IM.....-, Ą:-

rnsssm&ä. ■j ^¹

g§

I

lll

IÄ

öl

öS

Querfchnitt.

ESI

""J.- .    __

LA, VAD

ŁMJ

Aula im Kollegienhaufe zu Kiel⁵⁷).

‘/«so w. Gr.

Die kleine Aula, wo eine folche vorhanden ift, erhält ein Viertel bis ein Drittel der Grundfläche des großen Feftfaales; ihre Einrichtung muß ihrem (in Art. 47, S. 47 angedeuteten) Zwecke entfprechen.

In fehr großen Hochfchulgebäuden, fo im neuen Kollegienhaufe der Uni-verfität zu Wien, find außer dem großen Feftfaal noch mehrere kleinere Fefträume vorhanden.

48.

Kleine Aula ufw.

Anfchließend an die Aula find paffend ein oder zwei größere Vorräume mit daneben gelegenen Kleiderablagen anzuordnen.

49.

Bibliothek

und

Lefefaal.

50.

Sonftige

räumliche

Erforderniffe.

f) Bibliothek und Lefefaal.

Neben den Hörfälen, Zeichenfälen, Seminarräumen, Inftituten ufw. ift die notwendigfte Vorausfetzung für das Gedeihen einer jeden Hochfchule eine reichhaltige, durch fortlaufende Neubefchaffungen ftets auf der Höhe der wiffenfchaft-lichen und literarifchen Produktion zu erhaltende Bibliothek.

Die Benutzbarkeit einer folchen wird wefentlich begünftigt, wenn fie den Hochfchulbauten möglichft nahe gelegen ift. Es ift daher fehr erwünfcht, fie mit dem Hauptgebäude der Hochfchule in unmittelbare Verbindung zu bringen; wenn dies aber nicht zu erreichen ift, muß in Verbindung mit der Hochfchule, am beften im allgemeinen Kollegienhaufe, wenigftens ein felbftändiger Lefefaal eingerichtet werden, in welchem Zeitungen und wiffenfchaftliche Zeitfchriften zur Benutzung der Lehrer und Studierenden ausgelegt werden.

Läßt fich die Bibliothek im Hauptgebäude unterbringen, fo liegen Büchermagazin und Lefezimmer zweckmäßigerweife im Erdgefchoß in der Mitte des Hauptgebäudes und in der Nähe der Verwaltungsräume. Das Gefchäftszimmer des Bibliothekars findet paffend zwifchen der Bibliothek und dem Lefezimmer Platz, fo daß der Zugang zu diefem letzteren durch das Gefchäftszimmer zu nehmen ift. Sind befondere Lefezimmer für Profefforen und Studierende vorhanden, fo legt man fie meiftens nebeneinander. Lür die Bibliothek und Lefezimmer gilt die Beleuchtung durch Tageslicht von Nord, bezw. von Nordoft oder auch noch von Oft als die befte.

Lür die Bibliothek ift von vornherein eine ausgiebige Grundfläche in An-fpruch zu nehmen, um hierdurch der ftetigen Vermehrung auf längere Jahre hinaus Rechnung zu tragen. Sie muß gut beleuchtet fein, große Wandflächen befitzen und feuerficher gebaut fein. Ihre Ausftattung durch Gerüfte mit Galerien ufw. ift die gleiche wie in fonftigen Büchermagazinen und worüber noch in Heft 4 diefes »Halbbandes“ (Abfchn. 4, A, Kap. 2: Bibliotheken) eingehend die Rede fein wird. Lür Tifche mit Lächern zur Aufnahme von Mappen, in welchen Zeichnungen, Photographien ufw. aufbewahrt werden, etwa auch für Schreibtifche der Bibliothekbeamten, ift Raum zu gewähren.

Die Lefezimmer find tunlichft groß anzulegen und mit mehreren Lefetifchen fo auszuftatten, daß diefe Tifche nur immer von einer Reihe der Lefenden, welche das Licht am beften von links einfallend erhalten, benutzt werden. Außerdem darf im Lefezimmer ein Wafchtifch nicht fehlen. Gefache, welche vorübergehend Bücher oder Zeitfchriften aufnehmen, fowie einzelne Tifche, auf denen größere Kupferwerke, Zeichnungen ufw. ohne Schädigung ausgebreitet werden können, find in geeigneter Weife aufzuftellen.

g) Sonftige Räume.

Außer den in den vorhergehenden Artikeln genannten Räumlichkeiten, fowie neben den notwendigen Vor-, Verbindungs- und Verkehrsräumen und -Anlagen (Llure und Llurhallen, Treppen und Aufzüge) werden in den Hochfchulgebäuden noch erforderlich:

1)    Verwaltungsräume mit Vor-, Warte- und Sprechzimmer;

2)    Kleiderablagen für Dozenten und Studierende;

3)    Räume mit Wafchtifcheinrichtungen, unter Umftänden felbft Umkleideräume für Dozenten und Studierende;

4)    Aborte und Piffoirs;

5)    Räume für Heizungs- und Lüftungsanlagen;

6)    Dienftwohnungen;

7)    Räume für die Pförtner (Hauswart), für die Fakultäts-, Inftituts- und andere Diener und Wärter;

8)    Räume für Geräte, für Vorräte an Brennftoff ufw.;

9)    Packraum, Kiftenmagazin ufw.

Bisweilen find auch vorhanden:

10)    Mufik-, bezw. Gefangfaal;

11)    Turn- und Fechtfaal;

12)    Räume für ftudentifche (akademifche) Vereine;

13)    Erfrifchungsräume für Dozenten und Studierende, und

14)    Karzerräume.

Eine weitere umfangreiche Gruppe von Räumen ift erforderlich für die ge-fchäftlichen Angelegenheiten der Hochfchulen.

Namentlich bedürfen der Kurator, bezw. der Kanzler der Univerfität, der ftaat-liche Leiter der Hochfchule und deffen Sekretariat nebft Regiftratur, der Rektor und das Hochfchulfekretariat, der Senat, die Fakultäten, die Quäftur und Hochfchul-kaffe und alle Direktoren der größeren Inftitute gefonderter Gefchäftsräumlich-keiten.

Die Fakultätszimmer können erforderlichenfalls zugleich als Verfammlungs-und Sprechzimmer der Lehrer dienen und zur Abhaltung der Prüfungen benutzt werden; bei größeren Hochfchulen werden aber auch für diefe Zwecke befondere Räumlichkeiten nicht zu entbehren fein.

Die Raumabmeffungen find aus den fpäter vorzuführenden Grundriffen von Hochfchulen erfichtlich. Die Ausftattung diefer Räume foll in den bedeutenderen derfelben eine würdige fein, fonft aber in der Kanzlei, dem Kaffenzimmer und der Regiftratur einfach gehalten werden.

Den Schluß in der Reihe der wichtigeren räumlichen Erforderniffe der Hochfchulen endlich bilden die Dienftwohnungen für gewiffe Kategorien von Profefforen und Beamten. In erfter Linie ftehen hierbei diejenigen Direktoren von Inftituten, an deren perfönliche Leiftungsfähigkeit befonders hohe Anforderungen geftellt werden, fei es durch den Umfang der Verwaltung der Inftitute felbft und die Zahl der dort arbeitenden Praktikanten, fei es durch die Notwendigkeit, daß der Direktor bereit fein muß, zu jeder Zeit in die Arbeiten des Inftituts einzugreifen. In diefer Lage befinden fich die Direktoren der Inftitute für Chemie, Phyfik, Aftronomie, Botanik, Phyfiologie, fowie diejenigen verfchiedener Kliniken ufw. Es wird daher für notwendig angefehen, ihnen Dienftwohnungen in unmittelbarer Verbindung mit den Inftitutsräumen zu befchaffen.

Außerdem erhalten häufig Dienftwohnungen der Quäftor und Kaffenbeamte, auch etwa der Hochfchulfekretär und einige niedere Beamte, als Pedelle, Hausverwalter, Laboranten, Wärter, Diener, Heizer ufw. Bei den Inftituten wird nicht feiten auch den Affiftenten Dienftwohnung gewährt.

51-

Verwaltungs

räume.

52.

Dienft

wohnungen.

2. Kapitel.

Univerfitäten.

Von Hermann Eggert¹).

a) Organifation und Erforderniffe; Gefchichtliches.

53-

Zweck

und

Die deutfchen Univerfitäten haben die doppelte Aufgabe, einerfeits als höchfte Lehranftalten für die Fakultätswiffenfchaften der Theologie, Jurisprudenz, Entrtehung. Medizin, Philofophie und der der philofophifchen Fakultät fonft zugewiefenen Wiffenfchaften den Studierenden durch Vorträge und praktifche Übungen Gelegenheit zu allfeitiger Ausbildung zu geben, und andererfeits als Pflegeftätten zur fchöpferifchen Fortbildung der genannten Wiffenfchaften im allgemeinen zu dienen. Sie find daher auszuftatten mit allen Einrichtungen fowohl für den akadetnifchen Unterricht, als auch für die wiffenfchaftlichen Forfchungen im weiteften Umfange.

Zu Ende des XII. und zu Anfang des XIII. Jahrhunderts gebrauchte man ebenfo für Lehr-anftalt, wie für Schulräume und Hörfäle den Ausdruck Scolae. Später trat dafür das Wort Studium ein, welches im XIII. Jahrhundert gang und gäbe wurde. Für die Hochfchule war im Mittelalter keine Bezeichnung gebräuchlicher als Studium generale; indes wurde hierunter nicht die Vertretung aller Wiffenfchaften verftanden; der Ausdruck war nicht von der Anzahl der wiffenfchaftlichen Fächer bedingt.

Mit dem gleichfalls im Mittelalter gebräuchlichen Worte „Univerfität" verband man damals einen von dem heutigen ganz verfchiedenen Begriff. Unter Univerfitas im allgemeinen verftand man nichts weniger als eine Fehranftalt oder eine Hochfchule, fondern überhaupt jeden organi-fierten menfchlichen Verband, wie die Univerfitas magiftrorum oder Scholariunv, hieraus erklärt fich auch die Ausdrucksweife Univerfitas ftudii. Die Bezeichnung Univerfitas wird aber nicht bloß auf die Qefamtheit der Magifter und Scholaren, fondern auch auf die Mitglieder einer einzelnen Fakultät bezogen; aber niemals bezeichnet er im Mittelalter die Gefamtheit der Wiffenfchaften.

Bereits im XIII. Jahrhundert begegnet man dem Ausdruck Univerfitas öfters in einer Satzverbindung, in der man bis dahin nur Studium, im Sinne von Lehranftalt, gebrauchte. In Deutfch-land gefehah dies von Anfang an. Carl IV. fagte in einem und demfelben Aktenftücke in ftudio Pragenfi actu legere und in univerfitati Pragenfi actu legere. Man fetzte alfo den einen Ausdruck für den anderen, bis fchließlich in der Auffaffung fich auch die Begriffe deckten, was Ende des XIV. und Anfang des XV. Jahrhunderts bereits vollendete Tatfache war.

Was die Entftehung der Univerfitäten betrifft, fo ift keine der außer-italienifchen Hoch-fchulen aus einer Klofterfchule hervorgegangen, und nur vier Univerfitäten, zwei deutfche und zwei fpanifche, haben fich an Dom-, bezw. Stiftsfchulen angefchloffen, ohne daß fie aus ihnen hervor-gewachfen wären. Mehrere hatten eine Stadtfchule zur Vorausfetzung; die meiften aber find als Neufchöpfungen zu betrachten. Eine Sonderftellung beanfpruehen die unter einem bifchöflichen Kanzler oder Scholaftikus zu einer Univerfität fortgefchrittenen Schulen. In Italien verdankten die Hochfchulen zu Vicenza, Padua und Arezzo ihren Urfprung einer Auswanderung von Profefforen und Scholaren aus Bologna, Vercelli einer folchen aus Padua. Die meiften der.übrigen italienifehen Univerfitäten hatten in den Stadtfehulen ihre Wurzeln²).

Schließlich fei noch der Collegia gedacht. Dies waren urfprünglich Anftalten, in denen die Scholaren freien Unterhalt, Lehre und Beauffichtigung fanden. Eines der erften Kollegien war die nachmals fo berühmte Sorbonne zu Paris. In diefen Kollegien wurden die Wiffenfchaften mittels häuslichen Unterrichtes getrieben und Sitten und Fleiß ftreng überwacht. Die Stipendiaten hießen Burfarii (von Burfa, die Börfe, welches Wort man im Sinne von Stipendium gebrauchte); fpäter nannte man die Kollegien überhaupt, da fie meift aus Stipendiaten beftanden, „Burfen". Am meiften entwickelte fich das Kollegienwefen in Frankreich und England, und im letzteren Lande beftehen zahlreiche Kollegien diefer Art noch heute (fiehe Art. 64).

Als hauptfächlichftes Lehrmittel find für faft alle auf den Univerfitäten vertretenen Wiffenfchaften die Vorträge oder Vorlefungen anzufehen; daher nehmen die Hörfäle im Bauprogramm der Univerfitäten die erfte Stellung ein und bilden bei allen Univerfitätsgebäuden den Grundftock. Namentlich ift dies bei den Kollegienhäufern der Fall, in denen fich früher das gefamte akademifche Leben abfpielte, die daher noch jetzt mit Vorliebe als die eigentlichen Univerfitäts-gebäude bezeichnet werden, während fie in der Tat vorwiegend den Zwecken der humaniftifchen Fächer dienen.

Hörfäle.

55-

Räume

für

praktil'che

Übungen.

Neben den Vorträgen nehmen die praktifchen Übungen der Studierenden, die fog. Praktika, unter der Anleitung der Profefforen in neuerer Zeit eine immer größere Bedeutung an. Diefe finden in befonderen, von einzelnen Profefforen geleiteten Fachanftalten ftatt. Schon lange behänden folche für die medizinifchen und naturwiffenfchaftlichen Fächer. Ihre Zahl hat fich indes, je mehr die Wiffenfchaften an äußerem Umfang und immer fortfehreitender Vertiefung gewonnen haben, fortwährend vergrößert, und neuerdings werden derartige Inftitute, die fog. Seminare, auch für die humaniftifchen Fächer als eine unentbehrliche Ergänzung der Univerfitäten angefehen.

56.

Medizinifche

Lehranftalten.

Zu den wichtigften und älteften Univerfitätsinftituten diefer Art zählen die klinifchen Anftalten der medizinifchen Fakultät, in welchen der Unterricht der praktifchen Medizin gepflegt wird. Außerdem bedarf die medizinifche Fakultät der Anftalten für normale und pathologifche Anatomie, für Phyfiologie, für Pharmakologie, für Hygiene ufw. Von der Verfchiedenheit, Gliederung und Aufgabe diefer medizinifchen Lehranftalten wird im folgenden (unter C, insbefon-dere Kap. g) noch eingehend die Rede fein.

Für die klinifchen Anftalten und die Anatomie ift die Verbindung mit einem ausgedehnten Kranken häufe, aus dem ftets ein genügendes Material an Kranken und Leichen für die klinifchen und anatomifchen Demonftrationen und Übungen entnommen werden kann, eine notwendige Vorausfetzung, und außerdem bedürfen fie der poliklinifchen Anftalten, in denen leichtere Kranke, welche keine dauernde Aufnahme im Krankenhaufe finden, fich ärztlichen Rat erholen und den Studierenden vorgeftellt werden.

57-

Inftitute

und

Sammlungen.

Für die naturwiffenfchaftlichen Fächer find befondere Inftitute erforder- Natur lieh, insbefondere für Chemie und chemifche Technologie, für Phyfik, Aftronomie, wirrenfchaftiiche Zoologie, Botanik, Mineralogie, Geognofie und Paläontologie ufw. Auch die phar-mazeutifchen Anftalten zur Ausbildung der Apotheker find hierher zu rechnen.

Alle diefe Inftitute müffen mit Laboratorien zur Vornahme der betreffenden wiffenfchaftlichen und technifchen Verfuche verfehen fein und bedürfen außerdem angemeffener Räumlichkeiten zur Aufhellung der für fie faft ausnahmslos unentbehrlichen umfangreichen Sammlungen von Apparaten, Naturalien, Präparaten ufw.; folche Sammlungsräume dürfen auch bei den vorerwähnten medizinifchen Lehranftalten niemals fehlen. Für das botanifche Inftitut ift ferner ein botanifcher Garten mit verfchiedenartigen Gewächshäufern erforderlich, für das zoo-logifche etwa auch Einrichtungen zu Verfuchen für die Züchtung von Tieren ufw.

Bisweilen haben die Sammlungen für einzelne Fächer einen folchen Umfang und eine folche Bedeutung, daß fie den Charakter von Mufeen annehmen und wohl auch diefe Bezeichnung führen, fo z. B. die botanifchen Mufeen der Univerfitäten zu München, Berlin, Breslau ufw., das naturhiftorifche Mufeum zu Berlin ufw.

Seminare find in größerem Umfange erft in neuerer Zeit an den Univer-fitäten eingerichtet und beftehen für die meiften Fächer der theologifchen, juri-ftifchen und der philofophifchen Fakultät. Die Studierenden werden hier durch perfönliche Vermittelung und Anleitung der Univerfitäts-Profefforen und -Affiftenten, fowie durch Bereitftellung der wichtigften, fonft fchwer zu erreichenden Lehrmittel an Büchern und Sammlungen unmittelbar und praktifch in die Methoden der wiffenfchaftlichen Forfchung eingeführt und zu felbftändigen Arbeiten vorbereitet.

58.

Seminare.

59-

Kunft- und Altertums-fammlungen.

Neuerdings find auch dem Studium der Kunft- und Altertumswiffen-fchaften an den Univerfitäten befonders reichliche Mittel zugewandt, indem dort, wo nicht fchon andere Mufeen zur Verfügung ftanden, befondere Sammlungen, fowohl von Abgüffen antiker Skulpturwerke, als auch von Modellen und Abbildungen der Werke neuerer Kunftepochen, mehrfach in großer Vollftändigkeit be-fchafft worden find, fo daß auch hier bisweilen die Bezeichnung „Mufeum" gewählt wird; z. B. akademifches Kunftmufeum zu Bonn ufw.

Die Gefamtzahl der Inftitute und Seminare ift bei den verfchiedenen Univerfitäten fehr ungleich, fcheint aber in neuerer Zeit überall in der Zunahme begriffen zu fein.

60.

Sonftige

räumliche

Weitere räumliche Erforderniffe ergeben fich aus den Ausführungen des vorhergehenden Kapitels. So darf es vor allem einer Bibliothek mit Lefefaal, einer Erforderniffe. Ąu]a^ an genügenden Gefchäftsräumen ufw. nicht fehlen. Auch für die Pflege körperlicher Übungen füllten die geeigneten Räume vorhanden fein. Indes ift es darum bei den meiften deutfchen Univerfitäten fchlecht beftellt; denn es find in der Regel nur dürftige Räume für die eifrig gepflegte Kunft des Fechtens vorhanden.

Weiter find die in Art. 50 (S. 52) des vorhergehenden Kapitels angeführten Räumlichkeiten erforderlich.

61.

Qefchichtliches

über

deutfche

Univerfitäten.

Bevor in die Einzelheiten der baulichen Anlage und der Einrichtung der Univerfitäten eingetreten wird, mag noch ein Blick auf die gefchichtliche Entwickelung zunächft der deutfchen und öfterreichifchen Hochfchulen diefer Art und ihrer damit verbundenen baulichen Geftaltung geworfen werden.

Mit den Schulen des Altertums haben die Univerfitäten keinen Zufammenhang, wenn auch in der römifchen Kaiferzeit, z. B. in Athen, die gleichen Bediirfniffe Einrichtungen hervorriefen, die den mittelalterlichen Hochfchulen nahe verwandt find.

Die Univerfitäten des Mittelalters verdanken ihren Urfprung dem wiffenfchaftlichen Leben, welches fchon im IX. und X. Jahrhundert    bemerkbar ift,    allein im    XI. und    XII. Jahrhundert ganz

befonders hervortrat. Paris und Bologna    waren um die    Mitte des    XII. Jahrhunderts die berühm-

teften Mittelpunkte diefer gelehrten Bewegung, und tatfächlich begegnen wir zuerft diefen beiden Mufterhochfchulen, denen viele andere Univerfitäten nachgebildet wurden.

vor

In Bologna blühten zu Anfang des XII. Jahrhunderts insbefondere die juriftifchen Wiffen-fchaften. Schon im Jahre 1158 erließ Kaifer Friedrich I. das erfte und zugleich das umfangreichfte Privileg für die in Bologna beftehende Rechtsfchule, und fpäter erwarben fich mehrere Päpfte, allem Alexander III. und Honorius III., große Verdienfte um die Entwickelung diefer Anftalt.

In Paris traten feit dem X. Jahrhundert berühmte    Lehrer auf; doch    gelang es keinem einzigen von ihnen, eine bleibende Schule zu    gründen; diefe    rührt erft    aus dem    Anfänge des XII. Jahr

hunderts her.

von

Die Univerfitäten zu Paris und Bologna waren die beiden großen Emporien der Wiffenfchaft in Europa, die beiden Leuchten, denen man feit dem XIII. Jahrhundert nachwanderte, wo man alle Nationen vertreten fand. Seit der Begründung diefer zwei Hochfchulen trat eine ganze Reihe Univerfitäten in das Leben. Zunächft bildeten fich in den erften Jahrzehnten des XIII. Jahrhunderts Abzweigungen von jenen beiden Hochfchulen, und zwar vor allem in Italien, wo mehrere Rechts-fchulen aus der Mutterfchule zu Bologna hervorgingen. In Spanien fing man mit der Stiftung der

Univerfität zu Salamanca an, und an ihr wurden, wie an den übrigen fpanifchen Hochfchulen, die Verhältniffe von Bologna zum Vorbilde genommen. Frankreich erfuhr die Rückwirkung von Paris fehr früh; die erfte nach ihrem Mufter gegründete Univerfität ift diejenige zu Touloufe (1229). Noch vor Deutfchland ftrebten Portugal und Irland danach, auf ihrem Boden eine jener Lehranftalten anzufiedeln, die man bisher nur im Auslande zu bewundern Gelegenheit gehabt hatte; fo erftand 1288 die Univerfität zu Liffabon und 1320 jene zu Dublin.

Als in Deutfchland die erfte Univerfität gegründet wurde, befanden fich außerhalb Italiens bereits in 15 Städten Hochfchulen, die mehr oder weniger auf Paris und Bologna als auf ihre Mutteranftalt zurückblickten.

Sämtliche Univerfitäten haben demnach denen zu Paris und Bologna ihren Urfprung zu verdanken; nur die medizinifchen Schulen von Salerno (feit 1075 beftehend, 1150 organifiert, 1490 privilegiert) und Montpellier, fowie die fprachliche zu Sevilla, zum Teile auch die englifchen Hochfchulen, machen davon eine Ausnahme.

Das XIII. und XIV. Jahrhundert bieten das eigentümliche Schaufpiel, daß Papft und Kaifer, Städte und Landesherren in der Errichtung von Univerfitäten wetteiferten. Wären alle Abfichten verwirklicht worden, fo würde Europa bis 1400 im Befitze von nicht weniger als 55 Hochfchulen gewefen fein; allein nur von 9 find die Stiftbriefe vorhanden. Von den übrigbleibenden 46 Univerfitäten haben an der Wende des XIV. Jahrhunderts nachweisbar noch 37 bis 39 beftanden.

Die ältefte Univerfität Deutfchlands ift jene zu Prag, wo es fchon im XIII. Jahrhundert eine Schule gab, die aber keine Hochfchule war. Im Jahre 1346—47 ftellte Carl IV. dem Papfte vor, daß es in feinem Lande noch keine Hochfchule gebe, und Clemens VI. entfprach diefem Wunfche durch die Beftimmung, daß in Prag generale ftudium vigeat in qualibet licita facultate. Am 7. April 1348 erließ Carl IV. feinen eigenen Stiftbrief.

Hieran reihte fich der Zeitfolge nach die Univerfität zu Wien. Auf Betreiben des herzoglichen Kanzlers, Bifchof Johann von Brixen, wurde am 12. März 1365 von den Herzogen Rudolf, Albert und Leopold der Stiftbrief ausgeftellt; der Bifchof felbft arbeitete an letzterem und fchickte dem Papfte Urban IV. eine Abfchrift davon. In jenem Stiftbriefe wird der Univerfität ein eigenes Stadtviertel eingeräumt, und die Bürger, die dort oder in der Nähe wohnten, erhalten befondere, ganz iiberfpannte Verordnungen, fpeziell in bezug auf das Vermieten der Wohnungen.

Für die Univerfität zu Heidelberg ift nach Magifter Marfilius von Inghen 1386 das Griin-dungsjahr; am 19. Oktober ward die Schule eröffnet und am 17. November fand die Rektorswahl ftatt.

Am 21. Juni 1388 wurde von Urban VI. die Bulle zur Errichtung der Univerfität zu Cöln ausgefertigt, und am 6. Januar 1389 fanden dafelbft die erften Disputationen ftatt.

Für die Univerfität zu Erfurt erließ der Gegenpapft Clemens VII. den Stiftbrief am 16. September 1379; doch wurde der erfte Rektor erft nach dem zweiten Sonntag nach Oftern 1392 erwählt.

Auf diefe 5 erften Univerfitäten in Deutfchland folgten Leipzig (1409), Roftock (1419), Löwen (1426), Greifswald (1456), Freiburg i. B. (1457), Bafel (1460), Ingolftadt (1472), Mainz und Tübingen (1477), Wittenberg (1502) und Frankfurt a. O. (1506). Das Jahrhundert der Reformation brachte Marburg (1527), Königsberg (1544), Jena (1558), Helmftädt (1575) und Altdorf (1578); diefen folgten Gießen (1607), Rinteln (1619), Straßburg (1621), Bamberg (1648), Innsbruck (1672) und Breslau (1702).

Die Univerfitäten der Gegenwart beginnen ftreng genommen erft im XVIII. Jahrhundert mit der Gründung von Halle (1694) und Göttingen (1737). Eine weitere Epoche bildete dann die Gründung von Berlin und Bonn zu Anfang des XIX. Jahrhunderts.

62.

Bauwerke.

Faft alle Univerfitäten wurden urfprünglich in Gebäuden untergebracht, die vordem anderen Zwecken gedient hatten; bei vielen davon dauerte diefer Zuftand ziemlich lange, und erft verhältnismäßig fpät, zum Teile erft in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts, wurden Neubauten errichtet, die von vornherein und ausfchließlich für die Hochfchulen beftimmt waren.

Die ältefte deutfche Hochfchule, die Univerfität zu Prag, befaß anfänglich kein eigenes Gebäude; die Vorlefungen wurden hier und dort gehalten, und erft im Jahre 1366 erwarb Kaifer Carl ein Haus, welches er feiner Hochfchule fchenkte. Diefes wurde jedoch in kurzer Zeit als zu unbequem und entlegen befunden, weshalb König Wenzel um das Jahr 1380 ein anderes größeres und beffer gelegenes Haus, welches dem Bürger Joft Rothlöw gehört hatte, für die Univerfität ankaufte, wobei er beftimmte, daß das Gebäude fortan „Carolinum“ genannt werde. Diefen Namen hat es auch bis zum heutigen Tage beibehalten, wie es noch immer als Kollegienhaus dient. König Wenzel hatte es, feiner neuen Beftimmung entfprechend, umbauen und einrichten laffen; doch blieb vom damaligen Bau nur die allgemeine Form des Feftfaales mit einem ausgekragten,

•2

Fig. 42.

jggP?! v

jgs-ssr,

AUCC

7r ;Tri:

rr

rjT

tïïi

TTTJ

TI

y.

m-

»

rn

ISÉtC

kV:

-,

fi;v

1:

■dllML

KlJ

Anficht.

1: 250

12345    0785

I ■ ! 1 I ■ I > 1 ' I >-t-' I > I ' I-

,0    11    12    13    14.    15™

Fig- 43-

cp

Wohnung des H-IJl/VoPcfsnrs der ■ JI

jV Zerajliedtruncjs I

Hausmtislcrsmohn

WIM

A ri y. in e yn> i s ś c ns ch

aft

il

(■ZU

1'

i|

iV

WM

'Kraułertoiśscnsi'k(xfł

* :    (Vot.anik)-

wwm

V.e

r g i i t d ę r u. ti g. s le u n

St

Y )|j

teuk m

Erdgefchoß.

Arch. : Münzer Cr Zadet.

Alte Aula

überaus fchönen gotifchen Erker, in dem fich die alte und altertümliche Uuiverfitätskapelle befindet, erhalten ⁶⁰). —

Für die Univerfität zu Wien wurde erft in den Jahren 1753 — 56 ein eigenes Haus (gegenwärtig von der Akademie der Wiffenfchaften benutzt) errichtet, worin anfangs auch die Lehrfäle der Kunftakademie untergebracht waren. Am 5. April 1756 wurde das Haus der ftudierenden Jugend übergeben, und bald darauf begannen die Vorlefungen. In Fig. 42 bis 44 find die Schaufeite, fowie die Grundriffe des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes dargeftellt⁰¹); das II. Obergefchoß enthält ziemlich niedrige Räume. Die fchmale Faffade ift dem Univerfitätsplatz zugewendet; fie ift nicht breit genug, um entfprechend wirken zu können; eine Art Loggia mit fteinerner Brüftung fchmückt das I. Ober- oder Hauptgefchoß. Großartiger gedacht find die beiden Langfeiten des Bauwerkes; das I. Obergefchoß ift palaftartig behandelt; das II. entbehrt jeden Schmuckes. Im Erdgefchoß (Lig. 43) bildet die große Llurhalle den Hauptraum, zu dem vom Univerfitätsplatz und von den beiden feitlichen Straßen je ein Eingang führt; 20 Säulen tragen die Decke, welche in 15 mit gedrückten Kuppeln überwölbte Felder zerfällt. Damit diefer Raum einen großartigen Eindruck hervorbringe, fehlt es ihm an der erforderlichen Höhe. Großartiger ift hingegen die Treppenanlage erfonnen; zwei breite Steintreppen führen zu beiden Seiten des vom Haupteingange nach der Flurhalle führenden Ganges nach dem Hauptgefchoß; auf einer dritten Treppe, am Ende des eben erwähnten Ganges gelegen, gelangt man in das II. Obergefchoß. Im Hauptgefchoß befindet rieh über der Flurhalle die Aula (gegenwärtig Feftfaal der Akademie der Wiffenfchaften), auf deren Ausftattung vom Architekten das Schwergewicht gelegt worden ift. Im II. Obergefchoß war feit 1759 die Malerakademie untergebracht; fie blieb dafelbft bis 1786⁰²).

Nach feiner Vollendung wurde der Bau nicht gelobt, als nicht akuftifch bezeichnet, und man gab die Schuld dem Baumeifter Münzer und Hofarchitekten Zadet, der einen ungereimten Riß zur Ausführung gegeben⁰³). —

Der Univerfität Heidelberg errichtete ihr Gründer, der Kurfürft Ruprecht /., aus eigenen Mitteln am Oftende der Stadt und außerhalb der Mauern ein Haus und eine Kapelle, die dem heil. Jakob geweiht waren und den Zifterzienfern, welche fich fchon bei der erften Immatrikulation zahlreich beteiligt hatten, eingeräumt wurden; fo war der Grund zur erften Burfe der Heidelberger Hochfchule gelegt. Der erfte Kanzler, Conrad von Gelnhaufen, vermachte feinen ganzen Befitz der Univerfität und beftimmte, daß hiervon ein Kollegium nach dem Mufter der Sorbonne errichtet werde; am 28. Juni 1390 wurde der Grundftein zur Burfe gelegt, die nach dem Wunfche des Stifters zwölf lehrenden Magiftern dienen follte. Im Jahre 1391 vertrieb der Kurfürft Ruprecht II. die Juden aus Heidelberg und fchenkte deren verlaffenen Befitz der Univerfität; dies waren

Fig. 44.

Zimmer

wo die Antiken aufgestelLt sind. C

Rathssaal

Ar 0

e k t u,r l e h r z i m \rri e r

Universitütssaal

P Xoimeï I

Km. BireHcrrs

Vorzimmer

Vorkans

Reicht Lis an das Rach

Vorzimmer

und tlueilt die. Wohnung der

Nebenstiege

Akademie in zwei Seilen

Landschal'ts-

Modellzimmer

Zeichnungs

p-/ Zimmer

Zimmer

die Anfangs gründe gelehrt werden

I. Obergefchoß.

1:500

10 987654321 0

I * H-H+H-

10

zu Wien⁰¹).

⁶¹)    Diefe Pläne find nach Handzeichnungen von Georg Nack aus dem Jahre 1784 (in der Akademie der bildenden Künfte in Wien) in der Allg. Bauz. 1880 (Bi. 50) veröffentlicht und danach vorftehend facfimile wiedergegeben worden.

⁶²)    Der Architekt diefes meifterhaft durchgeführten Baues ift mit Sicherheit nicht feftgeftellt. Von den einen wird er den deutfchen Architekten Dietrich und Enzenhofer, von anderen dem Lothringer Jean Nicolas Jadot aus Luneville zu-gefchrieben; letzterer foll auch beim Bau des Luftfchloffes Schönbrunn bei Wien mitbefchäftigt gewefen fein.

⁶³)    Nach: Allg. Bauz. 1880, S. 72.

óo

außer der Synagoge, die in eine Marienkapelle verwandelt wurde, zahlreiche Wohnhäufer und viele Grundftücke, an verfchiedenen Stellen der Stadt, teilweife außerhalb der letzteren gelegen⁰⁴).

Zu dem derzeit noch als Kollegienhaus dienenden Univerfitätsgebäude, dem man eine gewiffe Großräumigkeit, welche den architektonifchen Werken des XVII. und XVIII. Jahrhunderts auch in Deutfchland eigentümlich ift, nicht abfprechen kann, legte Kurfürft Johann Wilhelm 1711 den Grundftein; der Plan rührte von Melchior Kirchner her, und 1715 war der Bau vollendet. Die urfpriingliche Beftimmung der einzelnen Räume wurde mehrfach verändert; 1829 erfuhr das Haus eine Erneuerung; 1885—86 wurde es, aus Anlaß der Feier des 500jährigen Beftehens der Hochfchule, von Dünn einem teilweifen Umbau im Inneren und einer künftlerifchen Umgeftaltung der Aula unterzogen. —

Weiters ift in Deutfchland als intereffantes älteres Univerfitätsgebäude dasjenige in Wiirzburg zu nennen, zu welchem Fiirftbifchof Julius Echter von Mefpelbrunn am 2. Januar 1582 den Grundftein gelegt hat und das heute noch Univerfitätszwecken dient. Im Äußeren zeigt es faft gänzlich die urfpriingliche Form, feine Umgebung mit ftilvollen ernften Formen überragend.

Fig. 45C5)-

'c/

rvf

ruipim

Baumeifter Adam Kahl hatte im Stiftungsjahre (1582) an Stelle eines Klofters, einer Kapelle und einiger angekaufter Vikariatshäufer den Bau begonnen, welcher, 1584 fchon teilweife bezogen, mit der Vollendung der Kirche 1591 vollftändig durchgeführt war. Fig.

46°°) zeigt im Grundriß die Geßäude-anlage, bei der ein großer Hof von 4 Flügeln umfchloffen wird und örtlich das ehemalige Jefuitenkolleg an-ftößt.

SK

IB

41

im

Der Zugang gefchah und ge-fchieht von der Nordfeite des Gebäudes, wo fich ein Vorhof und drei Portale befinden. Durch das architekto-nifch und durch Bildhauerarbeit hervorgehobene Hauptportal und die Einfahrt paffiert man diefen Flügel, welcher urfprünglich 2 theologifche, 1 ju-riftifchen und fpäter 1 medizinifchen Hörfaal enthielt, und gelangt in den prächtigen Hof. Offene Galerien in den Flügeln zur Rechten und zur Finken führten zu dem gegenüber gelegenen, durch drei Reihen Spitzbogen-fenfter und das Portal ausgezeichneten Kirchenflügel.

Der öftliche, an das Jefuitenanwefen grenzende Flügel enthielt Wohn- und Wirtfchaftsräume des Kilians-, fpäter Klerikalfeminars und den Kaffenraum. Im weltlichen Straßenflügel, welcher fpäter auch das Collegium nobilium aufnahm, war der Hauptraum ein durch 2 Gefchoffe reichender, 30,00m langer und koftbar ausgefchmückter Saal für Fefte, Promotionen, Schaufpiele ufw.; außerdem befanden fich hier die Rektoratswohnung und der fog. Ökonomiebau mit Feftkiiche, das Bad und die Badeftube, fowie die Wafchräume.

Zahlreiche Veränderungen in der Beftimmung der Räume haben in den 3 Jahrhunderten des Beftehens faft ebenfoviele neue innere Einteilungen gebracht und befonders im Weft- und Oftflügel das Urfpriingliche befeitigt. Neu gegründete Inftitute, wie das phyfikalifche, chemifche und mineralogifche, ferner das archäologifche Kabinett erfüllten die Räume des Univerfitätsgebäudes, welche nach Vollendung des im Bau begriffenen neuen Kollegienhaufes nur den Sammlungen — der öftliche Teil der Bibliothek und der füdliche der Altertums- und Kunftfammlung, fowie der zoologifchen Sammlung — gehören follen⁶⁰). —

⁶‘) Nach: Thorbecke, A. Die ältefte Zeit der Univerfität Heidelberg 1386-1449. Heidelberg 1886. S. 16 ff.

°⁵) Fakf.-Repr. nach: Sebastian Munster. Cosmographey.

6e) Fakf.-Repr. nach: Würzburg insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht etc. Wiesbaden 1892. S. 233, 234.

Auch den fpäter errichteten Univerfitäten erging es in baulicher Beziehung nicht befler. So wurden z. B. der 1665 gegründeten Hochfchule zu Kiel die Gebäude eines Franziskanerklofters überwiefen, welche feit der Reformation ein Jahrhundert hindurch der Stadt als Armenhäufer gedient hatten und wegen ihrer Baufälligkeit durch eine umfaffende Reftauration für die Zwecke der

Univerfität hergerichtet worden waren. Nur kurze Zeit genügten diefe Gebäude; fchon bald mußten fie zum größeren Teile verlaffen werden, weil ihr Einfturz drohte, und da es an Geld zum Bauen fehlte, behalf man fich mit gemieteten Räumen und hielt die öffentlichen Akte in der Klofterkirche ab. Erft Katharina II. (welche die vormund-fchaftliche Regierung in den deut-fchen Erblanden ihres Sohnes Paul

mm

rpVNl

naa stab

...... )

t-v

Fig. 46.

*

ui

’x

U/

•o

Altes Univerfitätsgebäude zu Würzburg mit Bibliothek und Klerikal-Seminargebäude⁰⁰).

¹ 1250 w. Or.

übernommen hatte) ließ durch Georg Sonnin ein neues Univerfitäts-gebäude errichten, welches 1768 eingeweiht wurde⁰⁷). —

Ebenfo diente das gegenwärtig noch in Benutzung befindliche Kollegienhaus der Univerfität zu Berlin, 1754—64 von Boumann (dem Vater) erbaut, urfprünglich anderen Zwecken ; es war ehemals das Palais des Prinzen Heinrich von Preußen und wurde 1809 für die Zwecke der neu geftifteten Hochfchule eingerichtet; ein umfangreicher neuer Ausbau wurde 1844—45 durch Buffe bewirkt⁰⁸).

In Frankreich wurden die

63-

alten, nach dem Vorbilde von Paris geftifteten Univerfitäten durch die Revolution von 1790 aufgelöft, und an ihrer Stelle find einzelne Fakultäten und höhere Sonderfchulen begründet. Es beftehen Fakultäten der Theologie, der Jurisprudenz, der Medizin, derWiffen-fchaften und der Literatur, welch letztere zufammen der deutfchen philofophifchen Fakultät entfprechen. Nur in Paris find zur Zeit alle 5 Fakultäten vertreten.

Die Fakultäten werden als felbftändige Fachfchulen von ftaatlich ernannten und mit weitgehenden Befugniffen ausgeftatteten Dekanen geleitet; fie entbehren daher der für die gemeinfamen Zwecke der deutfchen Univerfitäten notwendigen Einrichtungen.

Franzöfifche

und

englifche

Univerfitäten.

fl §>

sp

(T

CHE

TU

‘ -12

■ — ■ w

.'y J.

.Ip* m 2

MM ?

⁶⁷) Nach: Vollbehr, F. Beiträge zur Gefchichte der Chriftian-Albrecht-Univerfität zu Kiel. Kiel 1876, os) Vergl. : Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 176.

Einen wefentlich anderen Charakter haben die englifchen und die dielen nachgebildeten amerikanifchen Univerfitäten, auf welchen fich die Einrichtungen der alten, zuerft in Paris und dann allgemein in Deutfchland mit den Univerfi-täten verbundenen Wohnungen der Studenten, die Burfen (fiehe Art. 53, S. 54), erhalten haben. Hier finden daher noch heute die akademifchen Lehrer, fowie die Studenten ihre gemeinfchaftliche Wohnung in den Colleges. Das Studium der Fachwiffenfchaften ift nur durch wenige öffentlichen Vorlefungen vertreten, und der hauptfächliche Unterricht wird in mehr privater Weife durch Tutors erteilt. Die Räume für erftere treten daher fehr zurück, während andererfeits die Univer-fitätsgebäude in ausgiebigfter, zum Teile überaus großartiger Weife mit allen Einrichtungen für das Zufammenleben der Univerfitätsmitglieder, für ihre Unterhaltung und für den gefelligen Verkehr ausgeftattet find. Viele derfelben erfreuen fich prachtvoller Kapellen, großer Lefe- und Gefellfchaftszimmer, Speifefäle, großartiger Kücheneinrichtungen ufw. Zudem wird der Pflege der körperlichen, Übungen hier ein großer Spielraum gegönnt. Die Univerfitäten verfügen über ausgedehnte Gründe für die fehr beliebten Ballfpiele und turnerifchen Übungen über Einrichtungen für Wafferfport ufw.

64.

Die ältefte Univerfität will man in Marokko gefunden haben, und zwar die fog. Keruinifche Gefchichthches Univerfität zu Fez, welche im IX. Jahrhundert nach Chr. gegründet worden fein foll. Sie führt

über

nichtdeutfche Univerfitäten.

ihren Namen von ihrer Gründerin, Fatme der Heiligen aus Kairuan in Tunefien, und foll während des X. und XI. Jahrhunderts faft die einzige Quelle des Wiffens für arabifche und chriftliche Studenten gewefen fein. Damals, als Paris, Oxford, Cambridge, Padua und Bologna noch keine Univerfitäten hatten, wanderten Studenten aus Andalufien, Frankreich und fogar aus England nach Fez und ftudierten dort gemeinfam mit Tunefiern, Tripolitanern, Ägyptern ufw. Fez ift noch heute der weftliche Hauptfitz der Mohainmedanifchen Theologie.

Nach Bonfal's Forfchungen liegt die Keruinifche Univerfität in der Mitte der Stadt und nimmt einen Flächenraum von 3 bis 4ha ein. Sie ift mehr eine Gruppe von Mofcheen, als ein einheitliches Gebäude, mit vielen Minarets, die mit glafierlen Backfteinen verkleidet find, mit friedlichen Höfen, in denen Springbrunnen fprudeln, und Mauern, die mit Matten behängt find. Das Ganze ift zugleich ein Karawan ferai 1, eine Bibliothek, eine Mofchee und eine Univerfität. Wie alle richtigen Univerfitäten ift auch die Keruina eine Republik, die fich felbft regiert und nur der Form nach eine höhere Gewalt anerkennt.

In Frankreich beftanden vor der großen Revolution außer Paris noch 22 andere Univerfitäten, von denen die zu Reims, Bourges, Touloufe, Angers, Orléans, Montpellier und Lyon ihre Gründung bis in das XIII. Jahrhundert zurückführen; in das XIV. Jahrhundert fällt die Errichtung der Univerfitäten von Orange, Avignon, Cahors und Perpignan, in das XV. Jahrhundert die Gründung jener zu Dole, Poitiers, Caen, Bordeaux und Nantes. In den folgenden Jahrhunderten wurden die Hochfchulen zu Nîmes, Dijon, Pau und Pont-à-Mouffon gegründet.

Mit allen diefen mehr oder weniger kirchlichen Univerfitäten hat, wie fchon erwähnt, die Revolution völlig aufgeräumt und an ihre Stelle ein von Paris aus über alle Departements fich erftreckendes Netz von Lehranftalten gefetzt, deffen Mittelpunkt Univerfität genannt wird, während jedes Departement feine Akademie und feine Fakultäten erhielt.

¹

)    In der vorliegenden 2. Auflage umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion.

²

)    Die vorftehenden und die fpäter noch folgenden gefchichtlichen Notizen find zumeift dem Werke P H. Denif/e's »Die Entftehung der Univerfitäten des Mittelalters bis 1400“ (Berlin 1885) und einem Auszuge M.^Lortzing's daraus (in der »Voffifchen Zeitung« 1886), im übrigen den Lexiken von Erfch & Gruber, Brockhaus, Meyer und Pierer entnommen.

Im Jahre 1875 fetzte es, nach langen Kämpfen, die klerikale Partei durch, daß gewiffe Vereine, Körperfchaften ufw. freie Univerfitäten gründen dürfen. Hierauf fußend wurden die 6 katho-lifchen Univerfitäten Paris, Lille, Angers, Lyon, Poitiers und Touloufe errichtet, von denen Paris, Lille und Angers bereits völlig organifiert find.

Bezüglich der Univerfitäten Italiens wurde bereits in Art. 53 (S. 54) gefagt, daß die meiften davon in den Stadtfchulen ihre Wurzeln hatten. Die Gemeinden der verfchiedenen Städte be-foldeten bereits, ehe fie fich im Befitze des Univerfitätsprivilegs befanden, Lehrer jener Wiffen-fchaften, über welche fpäter an ihren Hochfchulen vorgetragen wurde. In Italien hing die Gründung der Univerfitäten mit dem freien Städtewefen zufammen. Im Befitze von vielen anderen Vorzügen, wollten die bedeutendften Städte auch ein Mittelpunkt in der Pflege mannigfacher Wiffenfchaften fein. Dem ift es zuzufchreiben, daß Italien feit dem Beginne des XIII. Jahrhunderts bis 1400 unter allen Ländern hinfichtlich der Entftehung der Univerfitäten das fruchtbarfte Land wurde; nicht weniger als 18 Städte gelangten in den Befitz einer Hochfchule.

.i"

j'Y

ÈRfin

-.Jj;

BSBffiraBBgPSS!^- i

IMm

■g

w?*f 2^-

«y>

*3t<

!•«

Sic

S

3

■1s

n»-:

I » : i l

§-*

Sg

U u

.:'w. ;

|lf⁴³

llpïi

>u'-

aiHK.

v :Ji7l8w^SirlP'Wß'iI .'• ••••; f, -TOk

U •' i

Sséë

$s

E <3

om miwwmMć

JÈL', >^®ES

l'St-

ad

•f

.Ü 3

■y-i «

m

Jtgpp

K&»

ih.c-.~-.—

i0gm

C<^

feit

|f|

Fig. 47-

I-.

;[?

Qp

MS

«r

ąggnlt?

an!

Opî

■Pd

!; sa

sll

^ c

f <y

'i "»'&

t-üK'

V’. 1- ;

Lli

fc s»

Si

:id

• !f

Mf

■Kj®

i-iSs

:■!;

K

i! is

—JzEsL—.

2?

*5

Hof der alten Sorbonne zu Paris⁶⁹).

Arch. : Le Mercier.

il

Ji

Ü'P

• nrĄ

i .ai Ki

Sfr

sa

ml

U

■** " fsl

fcîfc;

|o ä

H» « Cl ■ *-*

fe 3

I    S- îj

II    ^

1 ^

t!

S 1|

Sac^ -ia

m

E

'J|

Gegenwärtig befitzt Italien zahlreiche kleine Univerfitäten, die wohl Träger des kräftig erwachten wiffenfchaftlichen Lebens find; allein es find tief greifende Reformen in ihrer Verfaffung und Ausftattung dringend notwendig.

England beanfprucht bezüglich des Urfprunges feiner Univerfitäten eine Ausnahmeftellung, indem man weder Paris, noch Bologna als alleinige Urfache der Entftehung der Öxforder Hoch-fchule (1141 gegründet) bezeichnen kann, und Cambridge (vor 1209 gegründet) ift abhängig von diefer. Diefe beiden Univerfitäten beftehen heute noch aus einer Reihe von auf mittelalterliche Schenkungen und Privilegien gegründeten, fowie mit kirchlichen Einrichtungen und Pflichten verbundenen Kollegien (25 in Oxford, 17 in Cambridge), den alten Studia dotata, die einer Anzahl von Gelehrten bedeutende Pfründen und mehr oder weniger zahlreichen Scholaren Aufenthalt, Koft und Unterricht gewähren. Die Verfuche, diefe und auch einige anderen der britifchen Univerfitäten zu reformieren, find bisher nicht geglückt; auch das Beifpiel der im Gegenfatz zu jenen Hochfchulen gegründeten Univerfität zu London hat dies nicht bewirkt. Die 1836 öffentlich anerkannte London Univerfity ift eigentlich eine Prüfungsbehörde, mit der fpäter Colleges (fo das liberale Univerfity College und das kirchliche King's College) inner- und außerhalb Londons verbunden

Fig. 48.

MM

IUI

wtmmm

■■

ÄS

•I

II

Jj

aaattüis

II

il

worden find. Die 1845 gegründete Univerfität zu Durham ift von geringem Umfang.

llll

ÿy.i

Den deutfehen Univerfitäten näher ftehen die fchottifchen zu St. Andrews (1412), Glasgow (1454), Aberdeen (1506) und Edinburg (1582), während in Irland die Univerfität zu Dublin

10 987654321 0

1¹01¹1¹1¹1¹1¹1 t-H+H-

1: 500

10

15

20lff

(mit Trinity College, 1591) den älteren englifchen Hochfchulen (wie bereits angedeutet), Queen’s Univerfity (1849) 1T|it verfchiedenen auswärtigen Colleges der London Univerfity entfpricht und die römifch-katholifche Univerfität (1874) den belgifchen und franzöfifchen Muftern nachgeahmt ift.

Univerfität zu Genua⁷⁰). Arch. : Bartolomeo Biatico.

®⁹) Fakf.-Repr. nach: La conftruction moderne, Jahrg. 4, S. 505.

•°) Fakf.-Repr. nach: Gauthier, P. Les plus beaux édifices de la ville de Gènes et de fes environs. Nouv. édit. Paris 1845. PI. 1.

Die ältefte Univerfität Spaniens ift diejenige von Salamanca, 1209 von Alphons IX. von Caftilien zu Valencia gegründet und erft 31 Jahre fpäter von Ferdinand III. nach Salamanca verlegt. Alphons XI. von Caftilien gründete 1346 die Univerfität zu Valladolid. Die Stiftung der Univerfität zu Huesca erfolgte 1354 auf Veranlaffung Peter’s IV. von Aragonien. Im Jahre 1500 wurde die Hochfchule zu Alcala von Don Francisco Jimenez Cifneros, Erzbifchof von Toledo, gegründet. Die Univerfität zu Valencia wurde 1411 erbaut; aber erft 1499 wurde ihr durch den Papft Alexander VI. der Titel einer Hochfchule verliehen. Carl V. ftiftete 1531 die Univerfität zu Granada und 1543 jene zu Saragoffa.

Bauwerke.

Den nicht deutfchen Univerfitäten erging es in baulicher Beziehung zum allergrößten Teile nicht beffer als den Hochfchulen von Dentfchland und Öfterreich. Auch fie waren anfangs meift auf Gebäude und Räume angewiefen, die urfpriinglich anderen Zwecken gedient hatten.

So z. B. wurde für die 1253 von Robert de Sorbon gegründete Sorbonne zu Paris erft im Jahre 1629 durch Richelieu, der in der dazu gehörigen Kapelle beigefetzt ift, der Grnndftein gelegt. Der Entwurf zu diefem Bauwerke rührt von Lemercier her, der den Bau bis zu feinem 1654 erfolgten Tode leitete; die Kapelle wurde 1635—53 erbaut. Im Jahre 1808 wurde die Sorbonne der Univerfität übergeben; in Fig. 47Gt>) ift ihr großer Hof dargeftellt. Seit 1821 ift fie Sitz der Parifer Akademie und wird von drei Fakultäten benutzt. Die Bauten find im Laufe der Zeit unzureichend geworden, fo daß eine Erweiterung dringend notwendig war. Diefe wurde auf Grundlage eines Planes von Nénot, der aus einem 1882 ftattgefundenen Wettbewerb⁷¹) fiegreich hervorging, vollzogen. In der einer umfaffenden Umgeftaltung und Erweiterung unterzogenen Sorbonne haben die Akademie von Paris (Académie de Paris), die Fakultäten der Theologie (Faculté de théologie), der Literatur (Faculté des lettres) und der Wiffenfchaften (Faculté des fciences) ihren Sitz beibehalten und auch zwei große Bibliotheken (Bibliothèque des Hautes-études und Bibliothèque Victor Coufin) darin Platz gefunden; für den anzufügenden Neubau wurden viele Nach-bargrundftücke herangezogen und einige behindernde Straßen, fowie die Place Gerfon unterdrückt. Die getarnte Baufläche mißt 19 800 qm ; von den fich auf 177600000 Mark belaufenden Gefamt-koften (Grunderwerb und Baukoften) tragen der Staat und die Stadt Paris je die Hälfte⁷²).

Auch an den anderen Univerfitäten Frankreichs entfprachen die vorhandenen Räumlichkeiten und Einrichtungen den neueren Anforderungen der wiffenfchaftlichen Forfchung und den Methoden eines fachgemäßen akademifchen Unterrichtes in noch viel geringerem Grade, als dies in Deutfch-land vor Errichtung der neuen Univerfitätsbauten der Fall war. Man fah fich genötigt, an koft-fpielige Um- und Erweiterungsbauten zu Bordeaux, Montpellier, Touloufe, Dijon, Caen, Lyon, Nancy, Grenoble, Marfeille, Clermont ufw. heranzutreten.

Unter den älteren Univerfitätsbauten Italiens nimmt in architektonifcher Hinficht der 1623 begonnene Univerfitätsbau zu Genua (Fig. 48⁷⁰) eine hervorragende Stelle ein; insbefondere ift es die Anlage der Eingangshalle, der Treppen und des Arkadenhofes, welche einen ebenfo fchönen, wie großartigen Eindruck hervorbringen und reizvolle Durchblicke gewähren⁷³). Der Architekt des Haufes war Bartolomeo Bianco, der es auf Koften der Familie Balbi ausführte.

b) Gefamtanlage.

66.

Trennung

der

Je umfaffender und vielfeitiger fich im Laufe der Zeit die Aufgaben der Univerfitäten geftalteten, um fo größere und immer fteigende Anforderungen mußten auch an ihre baulichen Anlagen und Einrichtungen geftellt werden. Seit Bau,ichi<eiten. dem glänzenden Auffchwung faft aller, namentlich der medizinifchen und natur-wiffenfchaftlichen Fächer im Anfänge der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts erwiefen fich die alten, meift nicht einmal befonders für die Zwecke der Univerfitäten errichteten Baulichkeiten bald als ganz unzureichend, und daher begann von jenem Zeitpunkte an eine Epoche lebhafter und charakteriftifcher Bautätigkeit, welche fich bis in die jüngfte Zeit fortwährend gefteigert hat.

,l) Über diefen Wettbewerb fiehe:

872-874.

Baudot, A. de. Reconftruction et agrandiffement de la Sorbonne. Encyclopédie d’arch. 1883, S. 28 u. PI.

,a) Siehe auch :

Croquis d’architecture. Intime club. 17e année, No. IV, /. 2-6: Reconftruction de la Sorbonne.

The conftruction and enlargement of the Sorbonne. Building news, Bd. 44, S. 868.

•s) Siehe die Schnitte und die Innenperfpektive in dem in Fußnote 70 genannten Werke (PI. 2, 3, 5) — ferner in: Reinhardt, R. Palaftarchitektur von Oberitalien und Toskana vom XV. bis XVII. Jahrhundert. Genua. Berlin 1886. S. 2 u. Taf. 11-19.

Die außerordentliche Zahl, der Umfang und die Verfchiedenartigkeit der für die mannigfaltigen Zwecke der Univerfitäten zur Zeit erforderlichen Räumlichkeiten fchließt es aus, fie, wie vordem, ganz oder auch nur vorwiegend in einem gemeinfamen Gebäude unterzubringen, führt vielmehr naturgemäß dazu, fie in einer Reihe getrennter Gebäude zu gruppieren.

Daß die Krankenhäufer, welche dem akademifchen Unterricht dienen, nebft dem dazu gehörigen Apparat der klinifchen Hörfäle ufw. von den fonftigen Lehr-und Arbeitsfälen getrennt werden müffen, ift felbftredend. Auch find diejenigen Laboratorien abzufondern, welche durch die darin vorzunehmenden Arbeiten be-läftigend für andere wirken, vor allem das anatomifche, das phyfiologifche, das • pharmakologifche, das chemifche Inftitut ufw. Dies ift um fo mehr der Fall, als diefe Anftalten, wie auch die Inftitute für Aftronomie, Phyfik, Pharmazeutik ufw., gleichzeitig fehr mannigfaltiger, außergewöhnlicher baulicher Einrichtungen und Berückfichtigungen bedürfen, namentlich hinfichtlich der Erhellung, der Lage nach den Himmelsgegenden, der Sicherung gegen Erfchütterungen ufw. Schon aus diefen Gründen können fie in wirklich zweckentfprechender Weife mit den meiften anderen Univerfitätsräumlichkeiten nicht wohl zufammengelegt werden, und es ift daher neuerdings zur Regel geworden, fie in felbftändigen, getrennten Gebäuden unterzubringen. Inwieweit es dabei, zur Vermeidung unnützer Verzettelung, zuläffig oder erwünfcht ift, gewiffe Inftitute, deren Exiftenz-bedingungen nahe verwandt find, wie z. B. diejenigen für normale und patho-logifche Anatomie, für Anatomie und Zoologie, für Mineralogie, Geologie, Paläontologie oder Phyfik und Mineralogie ufw. mehr zu gemeinfchaftlichen Gebäuden zufammenzulegen, hängt ganz von örtlichen Verhältniffen ab.

Neben diefen verfchiedenen Baulichkeiten umfaßt das allgemeine Kollegienhaus, wohl auch »Hörfaalbau“, »Auditoriengebäude“ oder fchlecht-weg »Aula“ genannt, alle diejenigen Räumlichkeiten und Univerfitätsinftitute, bei denen außergewöhnliche bauliche Anforderungen oder Schwierigkeiten nicht oder nur in geringem Maße auftreten und die in den betreffenden Inftituten vorzunehmenden Arbeiten durch ihre Nachbarfchaft nicht beeinträchtigt werden können.

67.

Wahl

des

Der Fall, daß fämtliche Gebäude einer Univerfität nach einheitlichem Plane und auf einem gemeinfamen Gebiete neu errichtet worden find, ift in Deutfch-Baupiatzes. ianci nirgends eingetreten und hat in abfehbarer Zeit wohl noch fchwerlich Ausficht, verwirklicht zu werden. Für eine folche Gruppe von Gebäuden würde ein womöglich mit fchönen Gartenanlagen zu verfehender Bauplatz zu wählen fein, der möglichft gefichert wäre gegen das durch Straßenverkehr verurfachte Geräufch, gegen Staub, Erderfchütterungen und fonftige Störungen; er follte auch über die augenblicklichen Bedürfniffe hinaus reichlich groß bemeffen oder aber einer fpäteren Erweiterung fähig fein. Die Anlage der klinifchen Krankenhäufer bedingt überdies für den Bauplatz alle diejenigen Vorausfetzungen hinfichtlich des Untergrundes, der herrfchenden Windrichtung, der Lage zur Stadt, der Wafferableitung ufw., welche für Krankenhäufer als unerläßlich angefehen werden.

Die Anlage einer Sternwarte erfordert, daß, namentlich im Often, Süden und Südweften, nach welchen Richtungen die meiften Beobachtungen ftattzufinden pflegen, ein größeres Gebiet möglichft unbebaut und jedenfalls frei von Feuerungsanlagen erhalten wird. Für das phyfikalifche, das chemifche, das mineralogifche und das botanifche Inftitut ift zur Ermöglichung wichtiger Verfuche der freie Zutritt der Sonne zu einzelnen Räumlichkeiten im Laufe des ganzen Jahres zu

c.--

O:*

Fig. 49.

MM

:

/„/W f

li

Wilhelms -Univerfität

■ÿ

Straß bürg.

mk

ĘRm

ą, ^ T

Urfprüngliclier Lageplan

włJF~ '

i.

3§lj

Kollegien liaufes

und der

foOs

' '

.......W/r,

W i

naturwiff enf chaftlichen

■<

I nftitute.

'-ssStii M

fichern ufw. Die einzelnen Gebäude mülfen auch fo weit voneinander entfernt bleiben, daß fie fich gegenfeitig nicht Licht und Luft nehmen und die darin auszuführenden Arbeiten einander nicht beeinträchtigen. Die Zwifchenräume werden am beften mit niedrigen Gartenanlagen gefchmückt, die umgebenden Straßen zur Verminderung von Störungen und Erfchütterungen mit möglichft ebenem Belage, Afphaltbahnen oder dergl. verfehen.

Wenn es fich nur um die Errichtung einzelner oder auch einer Gruppe von Inftitutsbauten handelt, fo wird bei der Wahl des Bauplatzes eine möglichft enge Verbindung mit den beftehenden Anhalten anzuftreben fein, fo daß der Verkehr zwifchen den verfchiedenen Baugruppen erleichtert wird. Die geringften Bedenken zeigen fich noch bei weiterer Abtrennung der klinifchen Anhalten nebft patho-logifcher Anatomie, Phyfiologie und Pharmakologie ufw. von der Gruppe des allgemeinen Kollegienhaufes und der naturwiffenfchaftlichen Inftitute; letzteren füllte dann die normale Anatomie zugefellt werden, aus dem Grunde, weil in erfteren Anhalten vorwiegend nur die Studierenden der Medizin in höheien Se-meftern zu arbeiten haben. Die Sternwarte kann bei der geringen Bedeutung der Aftronomie für den akademifchen Unterricht ganz für fich allein beftehen; auch ift die Abzweigung des botanifchen Gartens ohne erhebliche Bedeutung. Immerhin bleiben aber derartige Anordnungen mit mannigfachen Übelhänden behaftet und find im Intereffe einer allfeitigen Förderung der Aufgaben der Univerfitäten, wo nur immer möglich, zu vermeiden.

68.

Gruppierung

der

Unter den erwähnten Uinftänden können Erwägungen künftlerifcher Art für die Stellung der Univerfitätsbauten zueinander nur höchft feiten von Bedeutung Baulichkeiten. werden, und in der Tat find felbft bei den größeren neuen Anlagen diefer Gattung faft ausfchließlich praktifche Rückfichten maßgebend gewefen. Für einen Teil der neu erbauten Kaifer-Wilhelms-Univerfität zu Straßburg lagen die Verhältniffe befonders günftig; deshalb ift dort der Verfuch einer ftrengeren Gruppierung der Gebäude gemacht worden, der aus Fig. 49 zu erkennen ift.    Diefer Plan

wurde indes im Laufe der Bauausführung aufgegeben, fo daß auch hier keine einheitliche architektonifche Wirkung erzielt worden ift.

Eine weitere, der Neuzeit angehörige Gefamtanlage von Univerfitäts-Baulichkeiten bieten diejenigen in Kiel dar, welche aus Fig. 50 erfichtlich find, bei deren Gruppierung aber auch das praktifche Moment von größerem Einfluß war als der künftlerifche Gefichtspunkt.

Unmittelbar neben dem Kieler Hafen, nördlich vom Königlichen Schlöffe, befindet fich im „Schloßgarten», mit der Front gegen beide gewendet, das Kollegienhans (Univerfitätsgebäude geheißen). Durch die Hegewifchftraße, welche fchwach anfteigt und nach den medizinifchen Lehr-anftalten führt, davon getrennt, liegt in gleicher Höhe die Univerfitätsbibliothek und dicht neben ihr an der Brunswickerftraße das chemifche Inftitut. Hinter diefen 3 Gebäuden, welche nahezu in gleicher Linie ftehen, fteigt das Gelände zu einer kleinen Anhöhe an; auf dem links-feitigen Hange find zoologifches Inftitut und Anatomiegebäude errichtet, auf dem rechts-feitigen Hange, faft auf dem Gipfel der Anhöhe, mithin hinter dem Kollegienhaufe, die Augenklinik. Dicht oberhalb des zoologifchen Inftituts führt durch Gartenanlagen der Weg zum phyfio-logifchen Inftitut, welches in einiger Entfernung von der Hegewifchftraße aufgeführt ift. Auf dem Gipfel der vorhin erwähnten Anhöhe, etwa 25,00 m über dem gewöhnlichen Wafferftand im Hafen, befinden fich die medizinifchen Lehranftalten mit dem pathologifchen und dem hygienifchen Inftitut, fowie die Dienftwohnungen für die Direktoren der drei Kliniken.

Vom oberen Ende der Hegewifchftraße gelangt man links über eine rechtwinkelig dazu angelegte Kaftanienallee, welche von der Hofpitalftraße ausgeht, in fchräger Richtung zu dem mit

’*) Fakf.-Repr. nach: Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preußen. Berlin i8go. S. 323.

der Hauptfront nach Süden gewendeten Hauptkrankenhaus, in welchem unten die medizinifche und oben die chirurgifche Klinik untergebracht find. In gleicher Linie liegt rechts von der Hege-wifchftraße die geburtshilfliche Klinik, in der Verlängerung diefer Straße das Ifolierhaus und noch weiter rückwärts das pathologifche Inftitut. Hinter diefem ftehen auf dem gegen den Schwanen-weg und die Hofpitalftraße abfallenden Abhang des Hügels verfchiedene, den beiden Kliniken zu-

A}

yeit er

Botan...&arten>

dem.

il

BotcuiEnst.

k t-r

f.<

mti

Mein, ELttilI

i*

mtr

II

/î/$5

ftrxioL

41

-j-p —

mV// v« v\-!

b-

Fig. 50.

v-

Li

ï-r

ïz;.

'i-j

"''N'

o\...

fÜ-

t«

n-

,«Vo'£

\/t V

i-¹-

Lageplan der Univerfitäts-Baulichkeiten zu Kiel⁷⁴).

■s

'Æ

hzr°

ZI ein e r

Kid

S.

si

Sf**

___

li

A\ (Ml

Schifft

JM

gehörige Baracken, und anftoßend an diefes Gebiet grenzt der neue botanifche Garten mit dem botanifchen Inftitut.

Eine hübfche Gruppierung, die auch künftlerifchen Anforderungen innerhalb gewiffer Grenzen entfpricht, zeigen die von Dauphin entworfenen Baulichkeiten der Univerfität zu Algier (Fig. 517ft).

,5) Fakf.-Repr. nach: Planat, P. Encyclopédie de Varchitecture. Paris 1888-93. Bd. 6, S. 67c.

Die Fakultäten der Medizin, der Wiffenfchaften, der Rechtswiffenfchaft und der Literatur, fo-wie eine große Bibliothek nehmen die beiden vorderen, miteinander zufammenhängenden und

Fig. 5¹-

fh >“‘a

Physique

u.

irnrrr D

rrn

-T’

Bl

Ir

iÄ

iS

L l¹!—

\\ \ \\‘\\>\\\ \\

Êoii/ev.T/ ci ć>Vs Etiux joro/el'e

tu

<4

nmmr:

'■Vi r*-f a

s ;

v, v\

sl

TL

MF DE a NF.

>i

ia

ęp. t:r

[f

SC!tut ED

5;

fl

T.

\\\\\\\\

------------,-ii

TZ

rtvrî»

7 tt A “---^

J \\\\\\\\V\\'\\\\\\\

u"oS /* metr

\v\\\\⁰\hwwt......4—£—£—in wwwwwwwww

l\\\\\

, 3 \\\w

«\mni4

\ \11K\\\

\\ WrTx wN

\\\\\\w\\\\\ N,\ \ \

mr

\\\\N \W\\\\\\\\\\\\\\

--\\v

/V / C H E L £ T

\WW

^ ^\\\\\\\w wwwwwwwwwwwwww

Univerfität zu Algier⁷⁵).

Visoo w. Or.

Arch. : Dauphin.

gegen die Rue Michelet gewendeten Gebäude ein; nach rückwärts, durch einen Boulevard von letzteren getrennt, find die Inftitute für Phyfik, unorganifche und organifche Chemie geftellt; nur das zoologifche Laboratorium für Seetiere ift gefondert von diefen Baulichkeiten (am Hafen von

s~\r*r\

JM

ui

\\

Z'

Cf^TC,

••

rvT,

o O*'

,h

/O

Vy

L, ; J

B \ V;‘

jT

c.

./.

jC

y\

''Mrwv

u i //y

z'J/

Arch. : A//o« H?e6ô Ara 6- Ingreß Bell.

y.,

oj

r~L

A,

t-7

3î

>.

■/.

Fig. 52.

f i i- *>;

3S

c±r

z^sasss^

i-

*■

'-oJ

<n

I-

Cl

•/

o»*

L_r

r?

i'/

V'L

L,\\

• X

t^CÇTCD

k'i’-

y,

TjP

Univerfität zu Birmingham⁷⁶).

Si

'i

“i-:

>2

6g.

Sammlungs

räume.

von

erbauende Werkftätten vorhanden⁷⁷).

Schließlich fei noch der Wettbewerbentwürfe gedacht, welche für den Bau einer kalifornifchen Staatsuniverfität zu Berkeley bei San Francisco zu Ende des vorigen Jahrhunderts eingegangen find.

Durch eine Stiftung der Senatorswitwe Phebe Hearft war diefer Wettbewerb hervorgerufen worden. Zu Anfang des Jahres 1898 wurde eiu allgemeiner Wettbewerb ausgefchrieben, und es wurden 110 Entwürfe eingereicht; von diefen kamen 11 in die engere Wahl. Unter den Verfaffern der letzteren fand ein engerer Wettbewerb ftatt, aus dem Bénard als Sieger hervorging. Der verfügbare Raum geftattet es nicht, auf die zum Vorfchein gekommenen Gefamtanordnungen näher einzugehen, es muß genügen, auf die unten genannten Berichte⁷⁸) zu verweifen.

Algier) errichtet. Für die Möglichkeit ausreichender Erweiterung der beiden Vordergebäude ift Sorge getragen.

Eine ganz eigenartige Anordnung zeigen die neuen Bauten für die Univerfität zu Birmingham (Arch.: Afton Webb Am & Ingreß Bell; Fig. 527r>).

Die einzelnen Gebäude find ftrahlenförmig geftellt; ein ringförmiger Flurgang, dem, gleichfalls ringförmig angeordnet, Verwaltungs- und Unterrichtsräume vorgelegt find, ftellt die Verbindung zwifchen ihnen her. In der Hauptachfe befinden fich die Eintrittshalle und hinter diefer die Great Hall, die etwa unferer Aula entfpricht. Links und rechts davon, ebenfo davor, find die übrigen Lehrgebäude vorgefehen, von denen indes, wie Fig. 52 zeigt, zunächft nur 4 ausgeführt worden find; die übrigen werden, dem wachfenden Bedürfnis entfprechend, fpäter errichtet. Rechts den in Fig. 52 dargeftellten Gebäuden ift das Mafchinenhaus gelegen und Raum für fpäter zu

c) Einige wichtigere Räume.

Von der Geftaltung der Hörfäle und ihrem Zubehör war bereits im vorhergehenden Kapitel die Rede. Von den dem Unterricht dienenden Räumlichkeiten feien hier zunächft diejenigen befprochen, welche zur Aufnahme der Sammlungen dienen. Für diefe find geficherte Erhaltung der aufzubewahrenden Gegenftände, Überfichtlichkeit der Anordnung, gute Beleuchtung und Bequemlichkeit für die Betrachtung oder Benutzung als die hauptfächlichen Bedingungen anzufehen.

In erfterer Hinficht bedürfen die Sammlungen des Schutzes gegen Staub und Feuchtigkeit, fowie gegen Sonnenfehein und größere Temperaturfchwankungen. Man legt die Sammlungsräumlichkeiten daher, wie fchon erwähnt, gern in die ruhigeren oberen Gefchoffe und gibt ihnen womöglich eine nördliche oder örtliche Fage, wobei eine helle und gleichmäßige Beleuchtung erreicht wird. Auch Erhellung mittels Deckenlicht ift für manche Sammlungen zu empfehlen, während für andere, bei denen es fich oft um die Betrachtung kleinfter Gegenftände mit Fupe und Mikrofkop handelt, Seitenlicht nicht zu entbehren ift. Die Fenfter und Fußböden der Sammlungsräume müffen möglichft dicht gearbeitet fein; zur Verhinderung des Zutrittes von grellem Sonnenlicht find erftere mit Vorhängen, am beften von dunkler Farbe, zu verfehen. Die Erwärmung der Räume ift in mäßigen Grenzen zu halten und erfolgt am zweckmäßigften mittels Dampf- oder Warm-wafferheizung; Feuerluft- oder gar Ofenheizung find wegen des dadurch eingeführten Staubes nicht zu empfehlen. In den meiften Fällen wird eine natürliche Füftung ausreichend fein.

Die Räumlichkeiten für das kunftarchäologifche Inftitut, in denen Sammlungen von Gipsabgüffen nach antiken Skulpturwerken ufw. zur Ausheilung gelangen, find hinfichtlich ihrer Einrichtung, der Bauart, der Beleuchtung ufw. nach den

,8) Fakf.-Repr. nach : Building news, Sept. 12, 1902.

”) Näheres ebendaf., S. 363.

,8) Das Ergebnis der Phebe A. Hearft-Wettbewerbes für Entwürfe zu einer neuen Univerfität bei Berkeley in Californien. Deutfche Bauz. 1899, S. 554, 557, 561, 566; 1900, S. 45, 53.

Prof. BluntfchWs Entwurf für die Neubauten der kalifornifchen Univerfität bei San Francisco. Schweiz. Bauz., Bd. 34, S. 169.

gleichen Rückfichten wie die der Skulpturmufeen anzulegen (fiehe das 4. Heft diefes Halbbandes, Abfchn. 4, A, Kap. 3).

Alle Sammlungsfäle find fo geräumig zu gehalten, daß eine allmähliche Vermehrung der Sammlungsgegenftände ftattfinden kann.

Die meiften Sammlungsgegenftände werden zum Schutze gegen den Staub, den gefährlichsten Feind aller Sammlungen, in Schränken aufbewahrt. Die Anordnung der letzteren ift indes nach der Natur der aufzubewahrenden Gegenftände und der Liebhaberei der Profefforen, die fie zu benutzen haben, fo verfchieden-artig, daß darüber allgemeine Regeln nicht wohl gegeben werden können. Viel-feitigkeit und Leichtigkeit der Benutzung, die Möglichkeit, jeden Gegenftand leicht reinigen und unter Umftänden ohne große Mühe von feinem Platze entfernen zu können, und daher richtige Wahl der Abmeffungen, Sorgfalt der technifchen Her-ftellung bei einfacher, anfpruchslofer Formengebung, gehörige Ausnutzung des Raumes und überfichtliche Aufhellung find dabei die Hauptfache. Im Intereffe eines guten, leichten Anfehens hat man bei Glasfchränken neuerdings Eifen oder Bronze zu Hilfe genommen, hat fie wohl auch ganz aus Spiegelfcheiben und Metallftäben in Winkel und Sproffenform ufw. konftruiert. Einfache Holz-konftruktionen erfüllen indes gleichfalls ihren Zweck und genügen in den meiften Fällen. Im folgenden (unter B, C und D) wird noch mehrfach von folchen Samm-lungsfchränken die Rede fein, und auch bei Betrachtung der Mufeen (in Heft 4 diefes Halbbandes, Abfchn. 4, A) wird diefer Gegenftand noch näher zu befprechen fein.

Da die Sammlungsgegenftände in den Vorlefungen vielfach zur Darftellung gebracht werden mühen, fo ift es notwendig, die Sammlungsfäle in bequeme Verbindung mit den betreffenden Hörfälen zu fetzen; man legt deshalb beide gern in das gleiche Gefchoß. Wo dies nicht möglich ift, muß für entfprechende Treppen oder Aufzüge Sorge getragen werden. Am angenehmften ift es, wenn Hörfaal und Sammlungsraum nebeneinander liegen und nur durch einen neutralen Raum voneinander getrennt find, der dann den doppelten Zweck hat, den unmittelbaren Zutritt des im Hörfaal reichlich erzeugten Staubes zu verhindern und zur Vorbereitung der Vorlefungsdarftellungen zu dienen.

In Art. 59 (S. 56) wurde bereits gefagt, daß befonders reichhaltige Sammlungen der in Rede ftehenden Art den Charakter von Mufeen annehmen. Unter B werden fo geftaltete naturhiftorifche Sammlungen erwähnt werden; hier finde als einfchlägiges Beifpiel das akademifche Kunftmufeum zu Bonn (Fig. 53 bis 55) feinen Platz.

Die kunftarchäologifche Sammlung der Univerfität zu Bonn befteht aus einer kleineren Anzahl von Originalwerketi und einer fehr bedeutenden Zahl von Gipsabgüffen; fie ift feit 1884 in einem neuen Gebäude, deffen Entwurf von Reinike herrührt und welches im Hofgarten, dem Kollegienhaufe der Univerfität gegenüber, fteht, untergebracht.

Das an diefer Stelle vorhandene alte Anatomiegebäude ift, in etwas veränderter Geftalt, für die Mufeumsanlage mitbenutzt worden. Es enthält nunmehr die Eintrittshalle für die ganze Anlage, einen mittleren Rundraum, an den fich links der Hörfaal mit feinen Nebenräumen, rechts die Sammlungsräume für die Originale anfchließen. Hinter diefem älteren Teile, mit ihm durch eine kleine Halle verbunden, ift ein langgeftreckter Neubau errichtet, der ausfchließlich für die Sammlung von Gipsabgüffen beftimmt ift. Er befteht aus einem mittleren Deckenlichtfaal (10,oox 17,00 m) und zwei Eckfälen (je 7,80x 17,00mR ebenfalls mit Deckenlicht erhellt, ferner aus zwei Mittelfälen (je 7,80x 18,00"') mit Seitenlicht und zwei parallel mit letzteren gelegten, 8,50"» breiten Flurgängen, welche mit den Hauptfälen in unmittelbarer Verbindung ftehen. Zur Aufhellung der Parthenon-Skulpturen ift im Hintergründe des mittleren Deckenlichtfaales eine erhöhte Bühne hergeftellt worden.

Die Räume des alten Baues haben eine lichte Höhe von 4,20 m, die Hauptfäle des Neubaues eine folche von 6,50 m. An beiden Seiten der Verbindungshalle zwifchen Alt- und Neubau befinden

s/

ID

LIII

Fig. 53-

JZZL

1 : 250

)    2    3    » Ä c /    8 9 10 11 12 13 14.

I I ! I I I I 1 ■ I I I—t- i - I -(—I- -1—4-t—t—I :-4 -f-t—|—I -(-4- j—t

Längenfchnitt durch den rückwärtigen Langbau.

15™

i. i

chaise

Hl

Kunst

. Spätere

Kust

assyr. S a m m 1 ..

Etrusk, u. p « a. Sam ml

V e r k rH a 11 e

lApp

Vasen,

Fig. 54-

Grundriß.

S.

Terrae otten

Kleider- 11 V or Tl al 1 e | j M ii Akl.

izei, G e m m e n

1: 500

10 987654321 0

KH-MM'IMH’ HI-

Akademifches Kunftmufeum zu Bonn.

Ąrch. : Reinike.

:•

10

15

20m

fich Nebeneingänge, welche ein leichtes Einbringen der Sammlungsgegenftände geftatten. Die Decken der von oben beleuchteten Säle liegen auf Eifenträgern, welche an die eifernen Dach-konftruktionen angehängt find; der fefte Teil der Decken wird durch Holzbalken mit Putz auf Latten gebildet. Alle feften Dachflächen der Deckenlichtfäle find ebenfo wie die feitlich beleuchteten Flure des Neubaues mit einer auf Holzfparren liegenden Schalung verfehen und mit gewelltem Zinkblech eingedeckt. Die beiden Mittelfäle und die Verbindungshalle haben eine Eindeckung von Holzzement erhalten. Die Fenfter der mit Seitenlicht verfehenen Mittelfäle beginnen 3,oom₍ diejenigen der Flure 2,50"» über dem Fußboden und find nahezu bis zur Decke hoch geführt. Die Fenfterrahmen beftehen aus einem Sproffenwerk von Eifen; die Durchgangsöffnungen im Inneren werden nur durch Vorhänge abgefchloffen.

Sämtliche Räume des Neubaues haben Terrazzofußböden; die inneren Wandflächen find glatt geputzt und mit einem mäßig verzierten Leimfarbenanftrich verfehen. Zur Heizung der Räume dienen im alten Bau eiferne Öfen, während die Säle des Neubaues durch eine Feuerluftheizung erwärmt werden. — Die Gefamtbaukoften haben rund 120000 Mark betragen, wovon auf die Fler-ftellung der alten Anatomie etwa 10000 Mark entfallen⁷⁹).

Eine weitere Anlage der fraglichen Art bildet das durch Fig. 56⁸⁰) bis 58 veranfchaulichte archäologifche Mufeum der Univerfität zu Halle.

Diefes Gebäude foll die archäologifche Kunftfammlung, welche aus Gipsabgüffen nach der

Antike befteht, aufnehmen. Diefe Sammlung würde zurzeit den Bau nicht ausfüllen; deshalb wurden vorläufig auch noch das Kupfer-ftichkabinett und eine Sammlung von Stichen, Radierungen, Photographien ufw., die fich auf Kunft-gefchichte beziehen, darin untergebracht.

Hg. 55-

Die Pläne für diefes an der

[3,

□ ff □

Querfchnitt durch den örtlichen Mittelbau des akademifchen Kunftmufeums zu Bonn (fiehe Fig. 53 u. 54).

V250 W. Qr.

Alten Promenade auf dem fog. Schulberg gelegene Gebäude wurden von Hagemann, auf Grund von im Minifterium der öffentlichen Arbeiten angefertigten Skizzen, ausgearbeitet. Es befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß ; die Stockwerkshöhen betragen bezw. 3,50, 5,oo und 5,50“. Das ftark abfallende Grundftück weift fo bedeutende Höhenunterfchiede

auf, daß das Sockelgefchoß fich an der Südfeite völlig über Erdgleiche erhebt, im Norden hingegen kellerartig geftaltet ift. Der Haupteingang in das Mufeum befindet fich an der nach Weften gelegenen Giebelfront, wo eine Freitreppe in Verbindung mit einem terraffenartigen Vorbau (Fig. 56) angeordnet ift. Unter letzterer wurde ein weiterer, in das Sockelgefchoß führender Eingang und an der Oftfeite ein dritter, für die Studierenden beftimmter Eingang vorgefehen.

Im Sockelgefchoß ift an der Südfeite ein Teil der archäologifchen Sammlung untergebracht; im übrigen enthält diefes Stockwerk die Wohnung des Hausmannes, die Anlagen für die Feuerluftheizung, Kiften- und Kohlengelaffe, fowie einen Raum zur Reinigung der Gipfe. Erd- und Obergefchoß find im Grundriß ziemlich gleich geftaltet und enthalten außer 2 Hörfälen hauptfächlich Sammlungsräume, wie dies aus Fig. 57 u. 58 erfichtlich ift. Außer der am Haupteingang gelegenen Haupttreppe ift an der Oftfeite noch eine Nebentreppe vorhanden; neben letzterer befindet fich ein Aufzug.

Über den Bruchfteinfundamenten ift das Gebäude aus Ziegeln errichtet; der Sockel hat im unteren Teile Granit-, im oberen Sandfteinverblendung erhalten. Nur die Strukturteile und der ornamentale Schmuck find in Sandftein ausgeführt; alles übrige ift geputzt. Für das Äußere wurden

⁷⁹) Nach : Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 503. ⁶⁰) Fakf.-Repr. nach: ebendaf. 1894, S. 417.

WM

Fig. 57-

Kupfersticli-

- A t c h. ï o 1 o 9.

S a m. m. -

F|

Fł

FM

Erdgefchoß.

Fig. 56.

Wm

Schaubild⁸⁰).

1:500

muiimiuuiiiiiiinmiiHiiNHHlIitiHiiin

ARCHAE0L0GISCHE5

mm

IMUSEUM

^...............BUldSffliil

Fig. 58.

AZ

LT

Obergelchoß.

10 987654321 0

Archäologifches Inftitut der Univerfität zu Halle.

Arch. : Hagę mann.

i.,

e-f

!>0”

r" l'¹

jl HALLE

’äi

Ë!i

in Übereinftimmung mit dem daneben gelegenen, von Schinkel herrührenden Kollegienhaus helle-nifche Architekturformen gewählt.

Decken und Treppen find maffiv; in den Räumen der archäologifchen Sammlung wurde Terrazzofußboden, in jenen der Kupferftichfammlung, in den Hörfälen ufw. eichener Stab-

Fig- 59-

SÄ

•FSjjjV

J - '> v\

W'*. •- IPj-ökS

. , f,

.1?» ■ - Prw*HHr-Ł    _

X.

. ^ -Î

:Wm

il-

* ä.*>

IHM

RÏ

Pi

PS

; — :

.--Jtf-------

JU

,„T

.V

.j;

■Pf?    |w

ù:.

WÊMii*sùs£kùi;

.'3

/Vf Pmi'i CMvtm    r;

*59 MtiA&WAY. * >

»

Schaltbild.

Fig. 6o.

rf r

lii! ! ! S a m m 1 ! ilu n g en

"pEP

!C urator

Erdgefchoß.

4, [ : 1

13

li i I 1 e .

S a. m m 1

u n’ y e n

iE

* * aiW

- I ¹ *"1—

1: 500

10 9876543210    b

1 * 1 « 1 * M Ï « f -1—

Kunftmufeum des Princeton College zu Princeton⁸¹).

Arch. : A. Page Brown.

10

15

20Tn

--1

fußboden in Afphalt verlegt. Die Wandflächen haben einfache, ruhige, meift tiefe Farbentöne erhalten.

Die Baukoften belaufen fich auf rund 161000 Mark, alfo für lq™ überbauter Grundfläche auf 245 Mark und für 1 cbm umbauten Raumes auf 16 Mark.

d„ □ a

Seminare für mittelalterliche und neuere Gefchichte.

DDO

70.

Seminare

und

Bibliothek

zimmer.

Auch das zum Princeton College zu Princeton gehörige Kunftmufeum (Fig. 59 u. 60⁸¹) ift in die in Rede ftehende Gattung von Bauwerken einzureihen. Es wurde 1888 von A. Page Brown ausgeführt.

Diefes Gebäude hat eine I-förmige Grundrißgeftalt, und im Mittelflügel ift der große Hörfaaf angeordnet; der Vorderbau enthält die Sammlungsräume, wovon die beiden an die Vorhalle ftoßen-den im wefentlichen durch Deckenlicht erhellt werden, während den nach auswärts gelegenen Sälen feitliche Beleuchtung zu teil wird. Das Mufeuin ift in Backfteinrohbau errichtet und mit Ziegeln eingedeckt. Der krönende Fries ift demjenigen am Parthenon nachgebildet und in Terrakotta ausgeführt. — Die Baukoften haben 600000 Mark (= 150000 Dollars) betragen.

Bei einer weiteren Gruppe der faft allen Univerfitätsgebäuden gemeinfamen Räumlichkeiten, den Seminaren und Bibliothekszimmern der größeren Inftitute, handelt es fich im wefentlichen um Befchaffung von Räumen, in denen die vor-

Fig. 61.

Fig. 62.

Vom

Kollegienhaus

der

DDOQOO

.j

□□□□□□

Univerfität Straßburg.

■r~~i

aÜD

Bûcher $ e stell!

□□□□□□

Büchergestell! f~\

I---1

1: 250

n 11    12    13 U 15¹*

-4 -4—ł I I -]—»- {    * I

F=1

Mathematifches Seminar.

handenen Lehrmittel, als Bücher, Kupferwerke, Karten ufw., aufbewahrt und den Studierenden für ihre Arbeiten zu freier und bequemer Benutzung bereit geftellt werden. Bei den in den Räumen abzuhaltenden gemeinfchaftlichen feminariftifchen Übungen unter Leitung der Profefforen nehmen die Studenten an großen Tifchen auf Stühlen Platz; die Zimmer müffen alfo genügend geräumig fein. Da die Bibliotheken vieler Seminare fich fortlaufend ftark vermehren, fo empfiehlt es fich, die Wände ganz mit Büchergeftellen zu bekleiden, die dann mittels kleiner Treppen und Galerien zugänglich gemacht werden.

An der Univerfität Straßburg ift für jedes Seminar auch ein kleines Studierzimmer für den Direktor des Inftituts beanfprucht und der Flächenraum zufanunen auf 60 bis 80 qm angefetzt worden. Nur für die ftark befuchten Seminare für moderne Sprachwiffenfchaften und klaffifche Philologie find die Räumlichkeiten reichlicher, auf 120, felbft 160qm, bemeffen, während bei anderen fchon der Raum eines mittelgroßen Zimmers als genügend zu erachten ift.

vf

* | fff

b.,

♦i.

•*•*•■*#*

æSS

1 akv

, 'JA !; T**

m W

c^y

•/:

■ ' '% |

\ W! r

i\i

mp

W/

fw %

*

*A

! W_s\ ' I

ST Y_ ir

v‘.

1/

f-'vl

1.

' '/

TMi

1;

Sa

xXxtX

fw’-V-W .

r......X

i&

4*

- s*

XX-

//

XT

fpą

•X:

--t

fa? XX"

.__;

.-:"

■^P

XXXX-r::-:Xi ît iafftgMi'g

-■

Hü

Ijślfp :

[1§ î|

5_

3Çf

snT*

Si

xi ift ,

wml £

bij r

Éil

y&

.    .    •.    ; ;u l

Î5T

Ss

Sitzungsfaal des Senats der Univerfität zu Marburg.

Fig. 61 ftellt die beiden Seminare für mittelalterliche und neuere Gefchichte, Fig. 62 das mathematifche Seminar an der genannten Hochfchule dar; das letztere befteht aus einem Hörfaal mit 32 Plätzen, einem Direktorzimmer und einem Saale für die Übungen.

Des weiteren ift derjenigen Räume der Univerfitäten zu gedenken, welche für die gefchäftlichen Angelegenheiten dienen. Da indes die Zwecke ungemein verfchiedenartige und an den einzelnen liochfchulen auch in vielen Dingen die

Gebräuche nicht immer die gleichen find, laffen lieh über räumliche Er-forderniffe und Einrichtung der betreffenden Räumlichkeiten keine allgemeinen Anhaltspunkte geben. Deshalb feien nur in Fig. 63 u. 64 die Grundriffe des Senats-fitzungsfaales, zweier Fakultätszimmer und des Rektorzimmers zu Straßburg und für die Ausladungen folcher Räu-me auf der nebenftehen-den Tafel der Senatsfaal der Univerfität zu Marburg hier aufgenommen. Im übrigen ift bezüglich der Anordnung und Einrichtung von Sitzungs-_ zimmern für den Senat, ™ die Fakultäten ufw. in Teil IV, Halbband 4 die-fes „Handbuches“ (Abt. IV, Abfchn. 5, Kap. 4, a) das Erforderliche zu finden.

Fig. 63.

Sitzungsfaal des Senats.

Fig. 64.

[I

lil

Gefchäftsräume.

(ĆJ

*1

Fakultätszimmer.

h*

iSchrank]

o(

o 0>

Fakultätszimmer.

1:250

Q Où

Fakultätszimmer.

1    2    3    4-    G 7    8    .0    10    11    12    13    11    13m

j—l—!—<—|—i—|—t—j—l—j—1—— 1—I—F —{- 4—I - + —I—F -j—l—j-—i—j—1—j

Vom Kollegienhaus der Univerfität zu Straßburg.

d) Kollegienhäufer.

Im vorliegenden Kapitel follen nur die Kollegienhäufer der Univerfitäten einer eingehenderen Betrachtung unterzogen werden. Die verfchiedenen medizi-nifchen Lehranftalten, die phyfikalifchen, chemifchen und anderweitigen natur-wiffenfchaftlichen Inftitute, die Sternwarten und fonftigen Obfervatorien werden getrennt davon im nachfolgenden (unter B, C und E) befprochen werden.

1) Anlage und Konftruktion.

Unter den Univerfitätsgebäuden ftellt fich fowohl nach dem äußeren Umfange, als auch nach der inneren Bedeutung das Kollegienhaus, welches, wie fchon oben gefagt wurde, wohl auch „Hörfaalgebäude“ oder fchlechtweg „Aula“ genannt wird, als das Hauptgebäude dar, indem es beftimmt ift, alle diejenigen Räumlichkeiten in fich zu vereinigen, welche einerfeits für die gemeinfamen Bedürfniffe und Einrichtungen der Univerfität und andererfeits für die befonderen Erforderniffe der

72.

Räumlichkeiten.

Fakultäten notwendig find, mit Ausfchluß aber alles deffen, was aus den in Art. 66 (S. 65) erörterten Gründen in befonderen abgetrennten Gebäuden untergebracht werden muß.

Die erftere Gruppe diefer Räumlichkeiten umfaßt die Feft- und Repräfen-tationsfäle der Univerfität, die Gefchäftsräume für die ftaatliche Verwaltung, d. i. für den Kurator, bezw. Kanzler und fein Sekretariat nebft Regiftratur, die Quäftur und Kaffe, und für die ftaatlichen Prüfungsbehörden; ferner die Räumlichkeiten für die akademifchen Behörden, als Rektor, Senat, Fakultäten und das Disziplinar-amt, bezw. Univerfitätsgericht; weiter die Univerfitätsbibliothek mit ihrem Zubehör an Lefefälen und Arbeitszimmern und endlich die Turn- und Fechtfäle. Die andere Gruppe fchließt in fich die Hörfäle für die theologifche und die juriftifche Fakultät, für die mathematifchen und philologifch-hiftorifchen, fowie die volks-wirtfchaftlichen und ftaatswiffenfchaftlichen Disziplinen der philofophifchen Fakultät und für den ganzen Apparat der für diefe Fakultäten erforderlichen Seminare, Sonderbibliotheken und die Sammlungen von Naturalien, Präparaten, Zeichnungen, Photographien, Gipsabgüffen ufw. Für die medizinifche Fakultät find im Kollegienhaufe nur einige Hörfäle für allgemein wiffenfchaftliche Vorlefungen erwünfcht, und für die naturwiffenfchaftlichen Fächer werden in der Regel nur folche Räumlichkeiten aufgenommen, welche nicht befonders fchwieriger baulicher Einrichtungen bedürfen, alfo die Lehr- und Sammlungsräume der befchreibenden Natur-wiffenfchaften, der Geologie, Paläontologie, Mineralogie ufw., bisweilen auch wohl der Zoologie und Botanik.

Für den allgemeinen Verkehr find im Kollegienhaufe große, helle und luftige Eintritts- und Flurhallen, Flurgänge (Korridore), Höfe und dergl. erforderlich, in denen die Profefforen und Studenten fich verfammeln und in den Zwifchenpaufen der Vorlefungen fich in angenehmer Weife ergehen können; ferner einige Ver-fammlungs- und Sprechzimmer der Dozenten, ein Erfrifchungszimmer für die Studenten, Bedürfnisanhalten ufw.

Endlich find die Dienftwohnungen für einige Beamte, namentlich den Quäftor und den Univerfitätsfekretär, ferner für den Hausmeifter, die Pedelle und Heizer in geeigneter Weife unterzubringen.

73-

Raum-

Die Größe der angeführten Räume und ihre Zahl innerhalb der einzelnen bemeffung. Gruppen ift fehr wechfelnd, je nach der Bedeutung der Univerfitäten, der Zahl der an ihnen vertretenen Fächer und vielen anderen örtlichen Verhältniffen; daher laffen fich allgemeine Regeln nicht wohl aufftellen, um fo weniger als die Zahl der Univerfitätsbefucher fowohl im ganzen, als auch innerhalb der Fakultäten fortwährend ftarken Schwankungen ausgefetzt ift.

Das Bauprogramm für das Kollegienhaus der Kaifer Wilhelm-Univerfität Straßburg⁸²) fußte auf einem Befucli der Univerfität durch 1200 bis 1500 Studenten und einem Lehrerkollegium von etwa go Profefforen bei völliger Abtrennung der medizinifchen Fakultät und der naturwiffenfchaftlichen Fächer.

74-

Gefamt-

anordnung.

Diefer letztere Umftand läßt es befonders wünfchenswert erfcheinen, neue Univerfitätsgebäude überhaupt nicht zu knapp zu bemeffen oder fo anzulegen, daß fie einer Erweiterung fähig find. Bei einem Kollegienhaufe, das fich in der Regel als ein abgefchloffener architektonifcher Organismus darftellen foll, wird dies indes nicht leicht durchzuführen fein; es ift daher Sache der Vorficht, das Bauprogramm dafür möglichft weit zu faffen und hiernach nur diejenigen Uni-verfitätsinftitute davon auszufchließen, welche wegen durchaus zwingender Gründe

S2> Siehe: Deutfche Bauz. 1878, S. 217.

abgefondert werden müffen. Überdies ift das Gebäude fo zu disponieren, daß es durch einfache Klarheit der Grundrißanlage, durch gute Beleuchtung aller Teile, leichte Zugänglichkeit und Verbindung der Räume untereinander, paffende Wahl der Abmeffungen im einzelnen ufw. eine möglichfte Vielfeitigkeit der Benutzung ge-ftattet. Nur in diefer Weife kann bei eintretendem Bedürfnis durch Verlegen abtrennbarer Inftitute in Nebengebäude oder durch Verfchiebungen innerhalb des Gebäudes den wechselnden Verhältniffen ftets mit Leichtigkeit Rechnung getragen werden.

Was die Hörfäle betrifft, fo können diefe meiftens für mehrere Disziplinen gemeinfchaftlich benutzt werden; es ift aber erwünfcht, namentlich bei großen Univerfitäten, jeder Fakultät eine Anzahl von mittelgroßen Sälen zur ausfchließ-lichen Benutzung zu überweifen, weil anderenfalls die Aufhellung des akademifchen Studienplanes zu fehr erfchwert werden würde. Die großen Hörfäle dienen allen Fakultäten gemeinfchaftlich, während andererfeits für alle diejenigen Fächer, in denen die Vorträge mit vielen Vorzeigungen begleitet werden, der zeitraubenden Vorbereitungen und mannigfacher befonderen Einrichtungen wegen, in der Regel eigene Hörfäle erforderlich find.

75.

Grundriß

bildung.

Die Grundrißbildung des Kollegienhaufes hat nach ähnlichen Gefichtspunkten zu gefchehen wie bei den höheren Lehranhalten. Aus Gründen der freien Benutzbarkeit, der Beleuchtung und Lüftung aller Räume empfehlen fich diejenigen Grundrißformen am meiften, welche bei einfeitig bebauten Flurgängen um-fchloffene Höfe ganz vermeiden. Diefe Formen find indes nur bei befchränktem Raumerfordernis und reichlich großem Bauplatz anwendbar, wie dies z. B. das ur-fprüngliche Kollegienhaus der Univerfität Kiel (Fig. 65) zeigte. Bei weitergehenden Anforderungen haben fie den Übelftand, daß das Gebäude zu ausgedehnt wird, was die Verbindungen erfchwert; auch eignen fich die dabei entftehenden lang-geftreckten, fchmalen und zerriffenen Baumaffen wenig für eine würdige architek-tonifche Behandlung; endlich hellen fich, der ausgedehnten Faffaden wegen, die Baukoften verhältnismäßig hoch. Aus allen diefen Gründen wird vielfach fchon bei Anlagen von mittlerem Maßftabe den Grundrißlöfungen mit umfchloffenen Höfen der Vorzug gegeben.

Als befonders gelungenes Beifpiel diefer Art wird das Kollegienhaus der Kaifer Wilhelms-Univerfität in Straßburg (Fig. 68) angefehen, bei welchem allfeitige fehr bequeme Verbindungen von einer mittleren Flurhalle aus gewonnen find und in dem glasbedeckten Hofe eine großartige Halle gefchaffen ift, welche bei außergewöhnlichen Feften als Verfammlungsfaal dienen kann.

Eine nuiftergültige Löfung für ein noch mehr gefteigertes Raumbedürfnis zeigt das neue Univerfitätsgebäude zu Wien (Fig. 71), bei welchem die fechs Haupttreppen an einem großartigen, von Säulenhallen umzogenen Hofe liegen, fo daß eine fehr überfichtliche Gliederung der ungeheueren Baumaffen und eine leichte Verbindung nach allen Seiten hin gewonnen ift; allerdings find dabei nicht weniger als acht, zum Teile etwas kleine Nebenhöfe notwendig geworden.

Die Anzahl der Gefchoffe ift beim Kollegienhaufe fowohl wegen einer würdigen äußeren Erfcheinung, als auch zur Erleichterung des Verkehres und der Benutzbarkeit möglichft zu befchränken, befonders wenn umbaute Höfe nicht zu vermeiden find; denn diefe werden um fo unfreundlicher, je höher die umfchließen-den Gebäudemaffen fich auftürmen. Naturgemäß find die unteren Stockwerke und die am leichteften zugänglichen Teile des Gebäudes für die am ftärkften befuchten Räumlichkeiten auszuwählen und umgekehrt; namentlich find alfo die Hörfäle, der Lefefaal, die Gefchäftsräume des Rektors, des Quäftors und die Kaffe mit ihren Nebenräumen ufw. womöglich in das Erdgefchoß zu verlegen. Die Hörfäle finden ihren Platz am beften entfernt vom Geräufch der Straße an der Nord- und Oftfront des Gebäudes, wo fie die ruhigfte Beleuchtung erhalten. Die

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

Seminare find von ihnen getrennt, aber unter fich womöglich fo zufammenzu-legen, daß fie leicht überwacht werden können, was im Intereffe der Sonderbibliotheken, welche hier zu freier Benutzung bereit ftehen, für erwünfcht angefehen wird. Die Sammlungsfäle find abfeits vom größeren Verkehre im Gebäude anzuordnen, um gegen ihren gefährlichften Feind, den Staub, tunlichft gefchützt zu fein. Da die meiften Räume diefer Art auch nur von wenigen Perfonen befucht werden, fo finden fie ihren Platz am vorteilhafteften im oberften Gefchoß. Andere, wie z. B. die kunft-archäologifchen und einige naturwiffenfchaftliche Sammlungen, welche etwa auch dem größeren Publikum zugänglich gemacht werden follen, müffen dagegen einen bequemeren Platz erhalten.

Wenn es irgend angeht, werden ferner alle zu einer Fakultät gehörige Räumlichkeiten immer möglichft untereinander zufammengelegt.

Die Lage des Feftfaales, der Aula, foll befonders hervorragend, ihr Zugang bequem und ftattlich fein; es ift daher erwünfcht, falls dadurch nicht andere, wefentlichere Vorteile des Grundriffes aufgegeben werden, fie nicht höher als in das I. Obergefchoß zu verlegen.

Wo die Univerfitätsbibliothek mit dem Kollegienhaufe vereinigt wird, muß ihr, wegen ihrer eigenartigen baulichen Einrichtungen und der notwendigen Sicherung gegen Feuersgefahr ufw., ein möglichft felbftändiger und abgefchloffener Gebäudeteil eingeräumt werden.

76.

Lüftung

und

Heizung.’

Bezüglich der Lüftung und Heizung der Kollegienhäufer haben die allgemeinen Grundfätze, welche im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes (Abfchn. i, A) vorgeführt worden find, gleichfalls Gültigkeit. Obwohl die meiften Hörfäle nur während verhältnismäßig weniger Stunden des Tages und auch nicht ununterbrochen benutzt werden, fo ift doch für entfprechende, kräftig wirkende Lüftungseinrichtungen Sorge zu tragen. Die neuerdings von Rietfchel in den Hörfälen der Berliner Univerfität angeftellten Unterfuchungen8S) haben gezeigt, daß auch in den Hörfälen der Hochfchulen ein ziemlich rafcher Luftverderb eintritt und deshalb auf einen ftarken Luftwechfel Bedacht zu nehmen fei.

Für die Erwärmung der Kollegienhäufer wird wohl nur eine Fernheizanlage in Ausficht zu nehmen fein; die Ofenheizung kann bloß für einzelne hierzu fich befonders eignende Räume, für eine oder die andere Dienftwohnung ufw. in Betracht kommen. Feuerluftheizung und Wafferluftheizung find die am meiften angewendeten Syfteme; doch wird in neuerer Zeit immer mehr Dampfluftheizung verwendet.

In dem 1858—62 erbauten Kollegienhaufe zu Königsberg find allerdings in den Hörfälen noch Kachelöfen aufgefteilt und nur die Aula ift mit Luftheizung verfehen worden. Das Kollegienhaus zu Kiel hat durchwegs Feuerluftheizung erhalten.

Im Kollegienhaufe zu Straßburg ift für die Seminarräume Heißwafferheizung in Verbindung mit Luftheizung, für alle übrigen Räume, ein fehl, der Gänge, Vorhallen und des glasbedeckten Hofes, Feuerluftheizung vorgefehen. Die Luft wird mittels zweier durch Gaskraftmafchinen in Bewegung gefetzten Bläfer zunächft durch wagrechte Kanäle, die unter dem Kellerboden liegen, nach den einzelnen Luftheizungsrohren getrieben. Von hier gelangt fie nach erfolgter Erwärmung durch eine zweite Reihe wagrechter Kanäle unter dem Gangboden des Erdgefchoffes zu den lotrechten Kanälen, um von diefen aus in die einzelnen Räume auszuftrömen. Um jedoch die Heizung ab-ftellen zu können, ohne die Lüftung zu unterbrechen, ift ein zweites Kanalnetz angelegt, das in gleicher Weife wie das eben befchriebene den Räumen Luft, auf Zimmertemperatur erwärmt, zuführt. So ift unter allen Verhältniffen die Lüftung der Räume, und zwar zwei- bis dreimaliger Luftwechfel in der Stunde, fichergeftellt. Die Anlage ift auch während der Sommermonate in

Betrieb, indem man durch die beiden Kanalnetze die frifche Luft, ohne daß diefe die Luftheizungsöfen paffiert, unmittelbar den zu lüftenden Räumen zuführt.

In einem Kollegienhaufe ift weiters für die genügende Zahl von Aborten mit Piffoirs Sorge zu tragen. Diefe außerhalb des Haufes in den Hofraum zu verlegen, geht bei Hochfchulbauten kaum an, am allerwenigften für die Aborte, die von den Dozenten benutzt werden. Im Kollegienhaufe zu Kiel find Aborte und Piffoirs im Sockelgefchoß (unter der Aula) vereinigt worden; allein in den bezüglichen Neubauten zu Straßburg, Wien und an anderen Orten find in allen Gefchoffen und auch an mehreren Stellen jeden Stockwerkes Aborte und Piffoirs angeordnet worden. Dies fchließt nicht aus, daß in den größeren Hofräumen, an hierzu geeignetem Platze, gleichfalls Aborte eingerichtet werden.

Aborte und Piffoirs follen an keiner zu fehr in die Augen fallenden Stelle des Haufes angeordnet werden, aber auch nicht fo verfteckt gelegen fein, daß fie fchwer aufzufinden find. Über ihre Abmeffungen, Einrichtung und Konftruktion ift aus Teil III, Band 5 diefes „Handbuches" (Abt. IV, Abfchn. 5, D: Aborte und Piffoirs) das Erforderliche zu entnehmen.

An das Kollegienhaus einer Univerfität find hohe Anforderungen zu ftellen; die Aufgabe ift, ein einer Hochfchule, der Quelle des Wiffens und der Stätte des gelehrten Forfchens, würdiges Bauwerk zu fchaffen; es ift auch der Ort, wo der Sinn für Wahrheit und Schönheit gebildet werden foll, und diefer Keim ift durch das allgemeine Walten künftlerifchen Strebens in die empfängliche Jugend zu verpflanzen. Aus allen diefen Gründen ift der Architektur des Äußeren und des Inneren nicht nur der Charakter des Ernftes und der Würde zu verleihen, fondern in Rücklicht auf die hohen geiftigen Ziele der Univerfität auch Monumentalität zu verlangen.

Intereffantes Material ift durch den engeren Wettbewerb zur Erlangung für die neuen Uni-verfitätsgebäude zu Jena gefchaffen worden, worüber die unten namhaft gemachte Zeitfchrift⁸⁴) nachgefehen werden kann.

Für die Baukoften der Kollegienhäufer liegen verhältnismäßig nur wenige Angaben vor; die wichtigeren derfelben feien im folgenden mitgeteilt.

a) Das Kollegienhaus zu Königsberg, 1858—62 dreigefchoffig erbaut, erforderte (einfchl. Gasbeleuchtung und verfchiedener Gerätfchaften) einen Koftenaufwand von 833361 Mark, der fich durch die Koften der Ebnung und Entwäfferung des Platzes, der Gartenanlagen ufw. auf rund 891000 Mark erhöht. Bei 1710 qm überbauter Grundfläche kommt 1 qm auf 520 Mark und bei rund 38300 cbm Rauminhalt (zwifchen Kellerfußboden und Gefimsoberkante gerechnet) lcbm auf 20,70 Mark zu ftehen.

Aborte

und

Piffoirs.

78.

Architektonifche

Geftaltung.

79-

Baukoften.

ß) Das Kollegienhaus zu Roftock, welches 1864—70 von Willebrand erbaut worden ift und aus Erdgefchoß und 3 Obergefchoffen befteht, hat, bei 1408 qm überbauter Grundfläche, 526965 Mark gekoftet; hiernach ftellt fich 1 qm zu 374,10 Mark.

y) Das auf den Grundmauern des alten Dominikanerklofters, im Zufamtnenhang mit einem erhaltenen Flügel und der Kirche desfeiben von Schaefer 1874—77 errichtete Kollegienhaus zu Marburg war zu rund 405000 Mark, d. i. zu 240 Mark für 1 qm überbauter Grundfläche, ver-anfchlagt.

8) Für das aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß beftehende Kollegienhaus zu Kiel, 1873—76 von Gropius & Schmieden erbaut, ergaben fich an Baukoften 621000 Mark; bei 1530qm überbauter Grundfläche koftete 1 qm 406 Mark und bei 26000cbm Rauminhalt lcbm 23,90 Mark.

e) Die Baukoften des von Warth 1879—84 erbauten Kollegienhaufes zu Straßburg haben (ohne innere Einrichtung) rund 2274000 Mark betragen. Die überbaute Grundfläche beträgt einfchl. des Glashofes 6223 qm und der Koftenaufwand für lqm rund 306 Mark; nimmt man den Rauminhalt zu rund 99000cbm an, fo koftet lcbm rund 23 Mark. Die Koften der inneren Einrichtung belaufen fich auf 23560 Mark.

S4) Deutfche Bauz. 1904, S. 73 ff.

80.

Kollegienhaus

zu

Königsberg.

Ç) Das von v. Ferftel 1874—84 erbaute Kollegienhaus zu Wien bedeckt eine getarnte Grundfläche von 21412qm oder nach Abzug der 7 Höfe 14530 q™; die Baukoften des gVü-gefchoffigen Gebäudes füllen annähernd 14 Mill. Mark (= 7 Mill. Gulden) betragen haben, was auf 1 q™ überbauter Fläche rund goo Mark geben würde.

2) Beifpiele.

Unter den Neubauten der letzten 50 Jahre dürfte wohl das Kollegienhaus zu Königsberg das ältefte fein. Es wurde 1858—62 nach den Plänen Stiller*s erbaut.

Diefes Gebäude, wovon die Pläne in der unten angegebenen Quelle⁸⁵) zu finden find, bildet im Grundriß ein langgeftrecktes Rechteck von rund 75,00 m Länge und 20,00 m Breite, das aus Erd-gefchoß und 2 Obergefchoffen (der Mittelbau hat 4 Gefchoffe) befteht; an den beiden Langfronten

Fig. 65.

E»=

aO.

01

fr’¹

— Hl

-,

HS

j2L

B⁴

-1 o D

CI

T:

fl

u üDooodflOO'

Erdgefchoß.

Kollegienhaus der

/. Kabinett.

/. Archäologifche Sammlung.

A. Große Aula.

a.    Syndikatszimmer.

b.    Rektorzimmer.

c.    Konfirtorialfaal.

d.    Quäftur.

e.    Hörlale.

/. Pedellenzimmer.

g.    Sprechzimmer.

h.    Fakultätszimmer.

fpringt, der Aula, bezw. dem Treppenhaufe entfprechend, je ein Mittelrifalit von rund 21,00 m Länge und 5,oom Tiefe vor. In der Längsachfe des Haufes ift ein Mittelgang von rund 3,40ra Breite angeordnet, zu deffen beiden Seiten die verfchiedenen Hörfäle, die durch die beiden Obergefchoffe reichende Aula, die Sammlungs- und Gefchäftsräume ufw. gelegen find. Aborte und Piffoirs, Afche- und Kehrichtgrube befinden fich in einem befonderen und eingefriedigten Wirtfchaftshofe, der fich an die füdweftliche Querfront anfehließt. Längs der Hauptfront ift eine Arkadenhalle angeordnet, welche fich über Säulen aus Weferfandftein wölbt.

Die Anlage eines Mittelganges ift, aus fchon an anderer Stelle erörterten Gründen, keine nachahmenswerte; Flurhalle und Treppenhaus find ziemlich reich gefchmückt und entfprechen in ihrem Charakter der Bedeutung des Baues.

30 ZĆŁ.

iZt

Das Gebäude ift in Backfteinrohbau, für deffen Formen die Backfteinbauten der italienifchen Renaiffance als Anhalt gedient haben, hergeftellt; nur für den Sockel wurde Granit verwendet. Die gelben Blendfteine fowohl, als auch die freiftehenden Architekturteile, Skulpturen und Ornamente wurden von March in Charlottenburg geliefert. Die Hauptfaffade hat große Fenfter mit bedeutender Achfenteilung erhalten, wie denn überhaupt die Architektur in einfachen Linien, aber in großen Abmeffungen durchgeführt ift. Für die Ausfchmückung mit Bildwerken (Statuen, Porträtköpfe und allegorifche Figuren, teils in Rundform, teils in Relief) gaben die Bezeichnung der Beftimmung des Haufes, die Darftellung der Stifter und hervorragenden früheren Lehrer der Univerfität geeignete Vorwürfe. (Siehe auch Art. 79, unter a⁸⁵).

Aus der Reihe der Univerfitätsgebäude aus fpäterer Zeit fei als Beifpiel einer kleineren Anlage das Kollegienhaus zu Kiel (Fig. 65 u. 66⁸⁶), welches 1873—76 von Gropius & Schmieden erbaut worden ift, hier mitgeteilt.

Kollegienhaus

zu

Kiel.

Fig. 66.

........1

30-40 Zuh

(ZÜhT

f d jisuir.-henuŁar

’-î-F i-'rrrn

«0 50 Zuh

■O⁻

II

HD

,7

J=L

§§ §§

oU°0

o(

)n

L-

la

16 Zuh

dlel

18 Zuh

«0-50 Zuh

-tôOO -

-taoo-

A.

•43.73-

Obergefchoß.

1:500

10 987654321 0

J . | . I ■ | ■ I . I . | « l-i+f-H"

-i-s

15

20m

Univerfität zu Kiel⁸⁶).

Arch. : Gropius & Schmieden.

a.    Hörfäle.

b.    Kabinett.

c.    Schrank.

g.    Flurhalle.

h.    Kleine Aula.

d.    Wafcheinrichtung.

e.    Zeichnungen.

/. Fakultätszimmer.

Das frühere, von Sonnin erbaute Haus (fiehe Art. 62, S. 61) wurde bald nach feiner Eröffnung als räumlich unzulänglich befunden; indes dauerte es mehr als 100 Jahre, bis es zu dem in Rede ftehenden Neubau kam. Der letztere ift im fog. Schloßgarten als Abfchluß einer prächtigen Allee errichtet und erhebt fich auf einem ebenerdig angelegten und nicht weiter unterkellerten Unterbau von 4,80 m Höhe in zwei Gefchoffen und erreicht in den Hauptgebäudeteilen eine Gefamthöhe von 15,25 m bis zur Oberkante des Hauptgefimfes. Aus der 53,30 m langen Front tritt ein 17,30 m breiter Mittelrifalit um 2,oom hervor, deffen Gefimsabfchluß in der Höhe von 18,25m gelegen ift. An den 12,87m tiefen Vorderbau fchließen fich an beiden Seiten nach rückwärts 9,67m tiefe Flügelbauten an, durch welche den Seitenfronten eine Längenentwickelung von 37,82m gegeben wird; jede davon ift mit einem 2,00 m vortretenden und 12,82 m langen Mittelrifalit ausgeftattet. In der Haupt-

achte des Gebäudes fchließt fich, dem Vorfprung in der Hauptfront entfprechend, rückwärts in der gleichen Breite von 17,30 m die durch Erd- und Obergefchoß hindurchreichende Anla mit einer Tiefe von 11,80ra und einer halbkreisförmigen Concha von 6,50m Halbmeffer an. Die zu beiden Seiten der Aula gelegenen Grundflächen füllten zu Schmuckplätzen hergerichtet werden und an der freien Seite Gitterabfchlüffe zwifchen Bogenpfeilern erhalten (Fig. 65), die indes aus Mangel an Mitteln nicht ausgeführt worden find.

Das Sockelgefchoß enthält die Heizkammern mit Kohlengelaffen, einen Sammlungsraum, die akademifche Lefehalle, die Aborte (unter der Aula), Wohnungen für 2 Pedelle, den Saalwärter und den Heizer.

In das Erdgefchoß tritt man durch den im Mittelrifalit der Hauptfront gelegenen Haupteingang und in die Flurhalle, von der aus man in gerader Richtung die Aula und auf den in die Flurhalle eingebauten zweiläufigen Treppen das Obergefchoß erreicht. An den Hinterfronten ftellen hallenartige, überwölbte und mit Abgiiffen antiker Bildwerke gefchmiickte Gänge von 4,00 m lichter Weite im Hauptgebäude und von 2,50 m Weite in den Flügeln, fowie die an letztere fich anfchließenden Nebentreppen die weiteren Verbindungen im Haufe her. Die Anordnung und Ver-

Fig. 67.

12.30

■>+

65.50

40.90

-4.70

12.30

'-i----11.70----->

9.0U- -

- - 888

T <4.00'

c - - 8iB

1- S.S9⁻*    6 33 >f 7 23

o J S Consłstorium ń s □ academicum

PKilos S*m«nir<ą| G«rwan Semm.

omanisch-Englischts Semi

Jurist.U Seminar

s|s

< 6-(

.y

-6.08- y

; |?R,zkt,r-ł, 5.12--.

£ rToo v

! |s Archiv

■? Hof

{ft

Aula.

Geschäfts-

Ü?

l..

•■1

Hof

I lArchaol.^yj ;

UB 5.22-41%

' li*"

ii

-5.12

Samml

.7.22 Ph.lolog -

!j|?

:PSrF

T-Î--B.35 -

-e.35-----5,

SeminarSi .

Ó.00

M”

ł,“n

otacel

HÓPS.

Pedelle

-Tl

ii

,4.50 >

-8.62-

0.90-

18.02

r»t

Treppenh

!*>»

Sprechz. ^ FakultatSZ.

mm ł—

13.02

^57^

8 51

-------17.30

Kollegienhaus der Univerfität Kiel mit den Erweiterungsbauten von 1000-02⁸⁷).

wendung der einzelnen Räume gehen aus Fig. 65 u. 66 ohne weiteres hervor. Von der kleinen Aula abgefehen find 13 Hörfäle mit zufammen 346 Zuhörerplätzen vorhanden.

Mit Ausnahme des mit Ofenheizung verfehenen Untergefchoffes find fämtliche Räume des Hanfes an die 4 großen Apparate der Feuerluftheizung angefchloffen.

Durch Verteilung der Maffen und Betonung der bedeutenderen Innenräume in der äußeren Gliederung wurde dem Gebäude eine architektonifch wirkfame Geftaltung gegeben; die angewendeten Kunftformen der italienifchen Renaiffance find meift einfache; fie erhielten nur an hervorragender Stelle eine befondere Steigerung. Diefes Kollegienhaus ift in Backfteinrohbau — in hellroten Verblendfteinen und gelben Farbftreifen —ausgeführt; auch die Umrahmungen der flachbogig gefchloffenen Öffnungen und die Gefimfe, deren Ornamente fich teils von grün, teils von braun glafiertem Grunde abheben, find Terrakotten. Nur zu dem l,oom hohen Sockel ift braunroter Granit aus Norwegen verwendet worden. Vor den Türpfeilern, auf dem Ruheplatz der großen Freitreppe, ftehen 4 in Sandftein ausgeführte Statuen von 3,00™ Höhe auf l,oom hohen Poftamenten, Plato, Ariftoteles, Hippokrates und Solon vorftellend.

Im Inneren haben nur die Flurhalle mit den beiden Treppen und die Aula eine reichere architektonifche Ausftattung erfahren. Das Deckengewölbe'der erfteren trägt reiche ornamentale

Bemalung; für die Wangen der Treppen ift Stuckmarmor verwendet worden; ihr Geländer ift reich in Schmiedeeifen hergeftellt. An den hohen Seitenwänden der Flurhalle Tollen Wandgemälde angebracht werden. (Siehe auch Art. 79, unter 8.)

In den Jahren 1900—02 wurden an diefes Kollegienhaus Erweiterungsbauten in der Weife angefügt, wie es Fig. 67 ⁸⁷) zeigt.

Des Kollegienhaufes der 1872 neu errichteten Univerfität żu Straßburg (Fig. 68 u. 6g⁸⁸) gefchah bezüglich feiner Gefamtanlage bereits in Art. 75 (S. 81) Erwähnung. Es wurde 1879—84 nach den Plänen und unter der Oberleitung Warth's, deffen Entwurf bei einem 1878 ftattgehabten Wettbewerb8ö) mit dem erften Preife gekrönt wurde, ausgeführt.

Das Kollegienhaus ift auf einen Befuch der Univerfität von 1200 bis 1500 Studenten be-meffen und bildet gewiffertnaßen den „Kopf" der gefamten Univerfitätsanlage vor dem ehemaligen Fifchertor (fiehe den Lageplan in Fig.41, S. 67); die Flauptfaffade ift gegen den mit Springbrunnen und Gartenanlagen gefchmückten Univerfitätsplatz, die rückliegende Faffade gegen die natur-wiffenfchaftlichen Inftitute und die zwifchen diefen fich hinziehenden Baumgänge gekehrt. Für die Grundrißgeftalt wurde, hauptfächlich mit Rückficht auf die Beleuchtungsverhältniffe, die JL-Form gewählt; die Hauptfront ift 125,00«, die Seitenfronten find je GO,00 « lang. Jeder der drei Gebäudeflügel umfchließt je einen Hof von 712, bezw. 200 q« Grundfläche.

Die Räumlichkeiten zerfallen in 4 Gruppen: Gefchäftsräume, Hörfäle, Seminare und Räume für Kunftfammlungen. Die gewählte Grundrißform hat es geftattet, die zufammengehörigen Räume möglichft in einem Flügel zu vereinigen und fie zugleich von dem gemeinfamen Mittelpunkt, der Mittelhalle, aus auf kürzeftem Wege erreichbar zu machen. Leichte und bequeme Zugänglichkeit wurde außerdem durch Wahl einer nur zweigefchoffigen Anlage erreicht. In leicht i'iberfichtlicher Weife find die 4 Gruppen von Räumen in die zwei Gefchoffe derart verteilt, daß die beiden am meiften benutzten Abteilungen, die Gefchäftsräume und die Hörfäle, rechts und links im Obergefchoß untergebracht find. Zwifchen den beiden Flügeln liegen in der Hauptachfe des Gebäudes die Säle von allgemeinerer Bedeutung, im Obergefchoß an der Hauptfaffade die Aula mit ihrem Vorfaal, im Erdgefchoß an der Rückfeite der zu allgemeiner Benutzung beftimmte Lefe-faal. Zu beiden Seiten des letzteren führen Treppen hinab zu den Ausgängen nach den hinter dem Kollegienhaufe gelegenen Anlagen und Inftituten. Die Verbindung zwifchen Erd- und Obergefchoß vermitteln zwei große Haupttreppen, die rechts und links an der Mittelhalle liegen, und zwei durch Deckenlicht erhellte Nebentreppen. Die Anordnung im einzelnen, die klare, einfache und zweckmäßige Planbildung, welche dank den ftattlichen Abmeffungen der Vorräume und dem glücklichen Gedanken in der Anlage zweier in der Mittelhalle fich kreuzenden Hauptachfen, der Großräumigkeit nicht entbehrt, geht aus den beiden Grundriffen in Fig. 68 u. 69 hervor.

Die gewölbte Decke der Eingangshalle wird von 8 blaugrünen Granitfäulen getragen; die Wände diefer Halle find für die Anfchläge der Fakultäten beftimmt. Aus diefer Halle führt ein Treppenaufgang von wenigen Stufen in die mit reich gemalten und kaffettierten Stichkappen überdeckte Mittelhalle, an die fich unmittelbar der 25,00« tiefe, 28,50« lange und 10,50« hohe, monumental durchgebildete große Lichthof anfchließt. Letzterer ift in zwei Gefchoffen von offenen Bogenhallen umgeben und mit einer farbigen, teppichartig gemufterten Glasdecke überdeckt. Die zu beiden Seiten der Mittelhalle gelegenen zwei Haupttreppen find mit Serpentinbaluftern und grünen Marmorfäulen gefchmückt; die Stufen find in fchwarzem Marmor hergeftellt. Die von der Mittelhalle auslaufenden Gänge haben 3,10« Breite und find mit Kugelgewölben überdeckt.

Sämtliche Hörfäle enthalten 963 Sitzplätze; 2 Säle find für 27, 8 für 32, 1 für 56, 2 für 64, 2 für 72, 1 für 117 und 1 für 108 Zuhörer eingerichtet.

Die Aula und ihr Vorfaal liegen in der Hauptachfe des Haufes über der Eingangs- und der Mittelhalle. Der Vorfaal ift 162 q« groß und durch Deckenlicht erhellt; durch 5 offene Bogen fteht er mit der in Art. 47 (S. 47) bereits befchriebenen Aula in Verbindung.

Die Decke des Lefefaales wird von 8 Pfeilern getragen, die ihn in zwei Seitenfchiffe und einen Mittelraum fcheiden. Ein langer Tifch in letzterem ift für die politifchen Blätter beftimmt, während in den Seitenfchiffen zwifchen Pfeilern und Fenftern 10 kleinere Tifche für die wiffen-fchaftlichen Zeitfchriften aufgeftellt find.

8S) Nach : Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer Wilhelms-Univerfität Straßburg 1884. S. 43 ff.

⁸⁹) Über diefen Wettbewerb fiehe: Deutfche Bauz. 1878, S. 214, 217, 421, 424, 487, 497, 507 — fowie: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 145.

Kollegienhaus

zu

Straßburg.

co

'S

Ae gy_p-tologie

Kurst -

,4

Ma thi

tj{X

f-i

pj:

13

Fi

MS

Ei

1

Kurst

Kur star cKäolog. J r s t

eschicTitlll Jrstitut.

♦ *ś

m i n ar

TVo-'

Hg

*K

«r

arc

11

■I

Fig. 68.

fil

häolog Just

EM

'H'

tut

X,

XX;*-»

Vor saal

Łt '-f j, '

Obergefchoß.

Fig. 6û.

Lesesaal

fisE ,TI

"C=-T

JL

GT

rist

mm ar

Ju

Histor.

S e jiu -

Kistor

Semi-

fl fptnlül- ö r

nal Sc mi- i art

Oe o--mi-

ßllpiiiiog-

mirât

ix

Jnst. I f.

Alter l'hunsvi.

S emir ar

Jiii

io -

y “=

cd

•:A

VX

roi

in-

olog

Nu

M'*

-T,    -^1*

~~

-,

Mittel-Jl a 11 e

JO

s P Serai-

6 $4

‘h

nar

C u-

Vd

MusiK-

saal

□>

HÄ

e|

Xlnferj

wfe ljl e

'as

Fl

Facul

jjtâtenj

Rector

Serats-Saal

Secre tare

Ö!

Erdgefchoß. i: ÎOOO

10 8 6 4 2 O

10

20

30

40

60m

Kollegienhaus der Univerfität zu Straßburg⁸⁸).

Arch. : Dr. Warth.

fil III

r~¹

l:

1(5*

a.

|£= I*"“. [■««■»»JB

Ils }*■“ [

ił

*m

ilfl

ISSESES!?;!

!!

ri

|fas]L^ '

iiH! 1

!f

il

\& *

i Imw » WWM

il

U\

;il

mi

ii

„ „.JjJ *; !

I WHÜBB* I

f?/7

Zu S. 88.

Y<

--

*' V ~‘fc

Mi

«•Ms

Wà

<u JJJ J

fil

p.\

A. ÜH.

fi

11 fj

:■

*'j‘§ J

Kollegienhaus der Univerfität zu Straßburg.

Arch. : Warth.

Nach einer von Herrn Oberbaurat Profeffor Dr. Warth freundlichft überladenen Photographie.

hü

ml:

au

JT?

Il

tu lij

?IW

Si

il:

i' ■

i J»? :

PEM

II

ia

u:

__,

I- ‘jÊ

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

Das Sockelgefchoß enthält 4 Dienerwohnungen, die Wohnung des Quäftors und den Fecht-faal, fowie die Vorrichtungen für Heizung und Lüftung (fiehe Art. 76, S. 82). Die Höhe der Ge-fchoffe, einfchl. der Decken, ift für das Sockelgefchoß zu 4,00 m, für das Erdgefchoß zu 5,80 ™ und für das Obergefchoß zu 6,60 m angenommen worden.

Die Fußböden der Vorhallen und Gänge find in Terrazzo und Mofaik, diejenigen der Lehr-fäle und Gefchäftsräume meiftens in eichenen Riemen hergeftellt; in letzteren Räumen find eiferne Gebälke zur Anwendung gekommen. Sämtliche Lokalitäten find, mit Ausnahme des archäolo-gifchen Mufeums, mit Gasbeleuchtung verfehen; auch ift Wafferleitung und Entwäfferung in allen Teilen des Haufes durchgeführt.

Die Ausftattung des Gebäudes ift im übrigen in fämtlichen Lehr- und Gefchäftsräumen dem Zwecke entfprechend einfach gehalten; eine reichere Ausftattung in Stuck und Malerei ift nur in der Aula, in den Sitzungsfälen und Zimmern des Rektors, des Kurators und der Profefforen, in den Vorhallen und Treppen und im großen Lichthofe durchgeführt. Dagegen wurde auf durchaus folide und, fo weit es die vorhandenen Mittel geftatteten, auf gediegene und einheitliche Durchbildung in allen Teilen Bedacht genommen.

Die Faffaden (fiehe die nebenftehende Tafel) find durchweg im Vogefenfandftein ausgeführt, in den Formen einer einfachen, würdigen Renaiffance-Architektur. Über einem niedrigen Sockelfuß von rotem Sandftein erhebt fich der übrige Bau in weißlich-grauem Sandftein. Zunächft in kräftigem Ruftikabau das Sockelgefchoß, dem in etwas leichterem Quaderbau das Erdgefchoß folgt, während das Obergefchoß in große Bogenfenfter zwifchen jonifchen Halbfäulen, bezw. Pilaftern, aufgelöft ift. Der etwas vorfpringende und höhere Mittelbau mit vorgelegter Freitreppe ift reicher geftaltet. Zwifchen nur wenig durchbrochenen Mauerkörpern öffnet fich das Erdgefchoß mit fünf mächtigen Portalen, während im Hauptgefchoß zwifchen den Bogenfenftern fchlanke korinthifche Säulen vortreten; diefe tragen über dem Hauptgefimfe eine hohe Attika, auf der fich eine Gruppe von fünf überlebensgroßen Figuren erhebt. Zwifchen den korinthifchen Säulen find die Mauerflächen über den Fenftern der Aula durch Nifchen belebt und mit Bronzebüften, welche ideale Vertreter der fünf Fakultäten darftellen, gefchmiickt.

Die beiden den Mittelbau flankierenden Mauerkörper enthalten im Obergefchoß in ent-fprechenden Nifchen je eine Frauengeftalt (Argentina und Germania). Die Ecken des Gebäudes find mit vortretenden, durch Attiken erhöhten Pavillons gefchmückt; diefe haben einen reichen ftatuarifchen Schmuck in 36 überlebensgroßen, in Stein ausgeführten Standbildern erhalten, die vor den Attiken auf freiftehenden Säulen angebracht find, und ftellen hervorragende Vertreter der deutfchen Wiffenfchaft feit der Zeit des Humanismus dar.

Der langgeftreckten Faffade kann monumentale Ruhe nicht abgefpróchen werden; die archi-tektonifche Durchbildung des Äußeren und Inneren ift als eine durchaus einheitliche zu rühmen; fie wirkt wohltuend im glücklich gegriffenen Maßftab, in der gefchickten Behandlung und technifch vollendeten Ausführung aller Einzelheiten. Nicht ganz befriedigen kann die enge Achfenteilung (von nur 3,30m) der Hauptfaffade mit ihren weit geöffneten Fenftern, fowie im Inneren die Überdeckung des großen Lichthofes mit einer wagrechten Glasdecke, deren kleines Mofaikmufter fich unzählige Male wiederholt und die jeder Teilung entbehrt. (Siehe auch Art. 79, unter e.)

Als Anlage ganz großer Ausdehnung ift das neue Univerfitäts-Hauptgebäude zu Wien (Fig. 70 u. 71⁹⁰) anzufehen. Diefes für 4000 bis 6000 Studierende ausgeführte großartige Haus wurde 1874—84 von Heinrich v. Ferftel erbaut und von feinem Sohn Max zu Ende geführt; es enthält fämtliche Hörfäle mit Ausnahme derjenigen, die in den Inftituten untergebracht wurden, die zugehörigen Säle für die Staatsprüfungen, für Rigorofen und Disputationen und die Mufeen für die be-fchreibenden naturwiffenfchaftlichen Fächer, ferner die Reihe der Dekanatskanzleien für die fämtlichen Fakultäten mit den zugehörigen Sitzungsfälen und das Rektorat, endlich die Aula, die Fefträume, die Bibliothek (500000 Bände umfaffend) und verfchiedene Dienftwohnungen.

Diefes Kollegienhaus ift auf dem alten Paradeplatz an der Ringftraße (fiehe den Lageplan auf der Tafel bei S. 92 erbaut und bildet das Gegenftiick zum Parlamentshaus⁹¹), welches zur anderen Seite des zwifchen beiden etwas zurückliegenden Rathaufes⁹²) fteht.

⁹⁰)    Fakf.-Repr. nach: Wiener Reubauten. Serie B: Wiener Monumentalbauten. Bd. 2: Die k. k. Univerfität von H. v. Ferstel. Wien. Bl. 17 u. 18.

⁹¹)    Siehe den folgenden Halbband diefes «Handbuches“, Heft 2.

9S) Siehe den gleichen Halbband, Heft 1.

83-

Kollegienhaus

zu

Wien.

Sn

■<

Ml

■*

I. Obergefchoß.

h-

tt m

lik ■    •

fi

Ph

e5T-

In

H-

Flg. 70.

Q.    Philofophifches De

kanat :

a.    Dekan.

b.    Kanzlei.

c.    Profefforen-

zimmer.

d.    Stipendien

referent.

e.    Sitzungsfaal.

/. Hörfäle.

R.    Hiftorifches Semi

nar.

S.    Prüfungsfäle für

Real- und Gym-nafialkandidaten.

T.    Inftitut für öfter-

reichifche Ge-fchichtsforfchung :

a.    Profefforen-

zimmer.

b.    Kanzelift.

c.    Vorftand.

d.    Arbeitsräume.

U.    Dienfttreppe.

V.    Aborte.

Arch. : v. Ferftel.

S\

O*

(fi

cd

Ul

! Qf

s-

IfcnB

ii

O* J

pa

Ś-r

,x

lUjEi......«dièâiai

,-rń"

7/

ii

1:1000

s--

s--

■■ V* »»    « . »*<■*!

s--

Pf 1

-rr

Ę£r=E-EĘ

p*-

igrr

Pf

4:

Pc

A.    Loggia.

B.    Großer Feftfaal.

C.    Vorfaal.

D.    Atrium.

E.    Fefttreppe.

F.    Haupttreppe.

G.    Treppe für die Stu

dierenden.

//. Nebentreppe.

/. Bibliothekstreppe.

K.    Kleiner Feftfaal.

L.    Sitzungsfaal des Senats.

M.    Zimmer des Rektors.

N.    Rektoratskanzlei.

O.    Bibliothek:

a.    Lefefaal.

b.    Büchermagazin.

c.    Kanzleien.

P.    Juriftifches Dekanat:

fl. Dekan.

b.    Kanzlei.

c.    Profefforenzimmer.

d.    Stipendienreferent.

e.    Sitzungsfaal.

/. Hörfäle.

g.    Räume für die ju-

riftifchen Staatsprüfungen.

h.    Juriftifche Semi

nare.

fj

Erdgefchoß.

aJ

Q. Archäologifch-epigraphi-fehes Seminar :

fl. Profeffor.

Z?. Bibliothek.

r. Hörfaal.

d. Arbeitszimmer.

/<. Philologifches Seminar:

fl. Profeffor.

b. Hörfaal.

c. Arbeitszimmer.

o. Pharmakologifches In-

ftitut :

a. Profeffor.

b. Affiftent.

r. Laboratorium,

a. Schulerlabora-

torium.

e. Sammlungen.

T. Medizinifches Dekanat:

•uizipaui

JOp

•DLöOJ

-°üMd

a. Dekan.

b. Kanzlei.

c. Rigorofen-

faal

d. Sitzungsfaal

£/. Sprachenfeminare:

a. f. franzöfifche

b, fur deutfehe

c. fur englifche

d. Profefforenzimmer.

V. Orientalifches Inftitut.

W. Pedelle.

X. Akademifcher Gefang-

verein.

K. Unterftützungsvereine:

fl. für Philofophen.

Z?, für Juriften.

Z. Aborte.

ra

cS I W3

1/!

■r-.

. ^ C/3

Ü> :•

II

Lü

n,

Tls!

UttI

II

“h

P

r*-

cL

II

üb

i;i

ja

s»

»i⁻

O'

s*a

vft

iLr-—TT-i s

!|

« IT

i;:

■:

*■

aa

.....

ff„

.    " va ■    -I

it

I»

rr

rH

-d

Ah

Kollegienhaus der Univerfität zu Wien⁹⁰).

pi

fM

ts

►J

p~

..

Ah

A* s

a)

PH

“T

hî

Of

m

Bit *■ "

s?

Fig. 71.

A. Hauptanfahrt.

B. Eingangshalle.

C. Hallen.

D. Fefttreppe.

E. Haupttreppe.

F. Treppe für die Stu-

dierenden.

G. Nebentreppe.

//. Bibliothekstreppe.

1. Quäftur.

K Pförtner.

L. Hörfaal.

M. Bibliothek (Bücher-

magazin).

N. Mineralogifch-petrogra-

phifches Inftitut:

fl. Hörfaal.

b. Vorbereitungsraum.

c. Profeffor.

Affiftent.

Arbeitszimmer.

/. Sammlungen.

O. Geologifches Inftitut:

fl. Profeffor.

fl. Bibliothek.

c. Affiftent.

fl. Aufftellungsraum.

e. Arbeitszimmer.

/. Sammlungen.

P. Paläontologifches In-

ftitut :

fl. Profeffor.

fl. Affiftent.

c. Präparator.

d. Arbeitszimmer.

e. Sammlungen.

Da ein Teil der oben genannten Räumlichkeiten lehr große Abmeffungen hat und dement-fprechend auch bedeutendere Höhen und größere Achfenweiten, während andere viel mäßigere Verhältniffe erheifchten, erfchien es geboten, die Räume von gleichartiger Forderung zufammen-zulegen. Hauptfächlich find es zwei Gruppen von Räumen, die fich von den übrigen ganz wefent-lich unterfcheiden : einerfeits eine Reihe von Fefträumen, welche in die Mitte des Hautes an die Hauptfront gegen die Ringftraße verlegt worden find; andererfeits die Bibliothek, ein großer Saalbau, dem die Mitte der rückwärtigen Faffade zugewiefen worden ift. Alle übrigen, alfo die eigentlichen Lehrräume und die Gefchäftsräume, find alsdann links und rechts in zwei Gruppen zu-fammengefaßt, fo daß das ganze Bauwerk aus vier verfchiedenartigen und nur architektonifch wieder in Zufammenhang gebrachten Gruppen befteht: aus den beiden fymmetrifch angeordneten Lehrgebäuden, welche nach vorn durch den Saalbau, nach rückwärts durch die Univerfitätsbibliothek verbunden find. Diefe 4 Baugruppen umfchließen einen großen Hof von 45,00 m Breite und 70,00 m Länge; die beiden Lehrgebäude enthalten jedes wieder zwei größere und zwei kleinere Höfe. Die Frontlänge des Haufes beträgt 161,00 m und die Tiefe 133,oo«, fo daß eine Grundfläche von 21 412 qm in Anfpruch genommen ift.

Der große Hof bildet nicht nur im räumlichen Sinne, fondern auch architektonifch den Mittelpunkt der großartigen und fchönen Anlage. Er hat einerfeits den mangelnden Univerfitäts-platz zu erfetzen, der den nach Taufenden zufammenftrömenden Studierenden Raum für die Bewegung und für die Erholung gewähren foll; andererfeits ift er der geeignetfte Platz zur Anlage der Hörfäle, die hier die einzige ganz ruhige Stelle fanden, während fich die Ringftraße und die Alferftraße hierzu als ungeeignet erwiefen. Diefer Hof dient aber auch vorzüglich dazu, um das Zurechtfinden und den Verkehr im ganzen Haufe zu ermöglichen und zu erleichtern; deshalb wurde der Hof mit Arkaden umgeben, an welche fämtliche Treppen verlegt find: drei Treppen an jeder Seite und eine Treppe für die Bibliothek. Während die feitlichen Höfe in Ringftraßenhöhe liegen, ift die Oberfläche des großen Haupthofes um 4,50« höher als jene der Ringftraße. Schon im Grundriß tritt die Bedeutung des Mittelbaues durch Anordnung und Stattlichkeit der Räume hervor.

Durch das Höherlegen diefes Hofes war es möglich, ein (von Fußboden zu Fußboden) 5,26 m hohes Sockelgefchoß anzuordnen, in welchem ununterbrochene Verkehrswege angelegt werden konnten. In diefem Gefchoß, welches auch die Höhenunterfchiede zwifchen den umgebenden Straßen auszugleichen hat, find an den vier Fronten Dienftwohnungen und die Räume für einige Lehrftühle, unter den Arkaden Vorratsräume, die Heizanlagen ufw., in der vorderen Mittelpartie Turnfäle, Archiv ufw. untergebracht. Unter dem Sockelgefchoß, deffen Fußboden an der Ring-ftraßenfeite etwa l,oom über Straßenoberfläche liegt, befindet fich noch ein Kellergefchoß.

Die wefentlrchften den Verkehr vermittelnden Räumlichkeiten finden fich außerhalb des großen Hofes in der Eingangsachfe der Hauptfaffade und in jener Längsachfe, welche durch die beiden Flurhallen der Seitenfronten gelegt ift, vereinigt. Außer den Flurhallen liegen darin auch die Haupttreppen, die Eckräume der Arkaden, der Feftfaal und die angrenzenden Vorfäle.

Außer dem Sockel- und Erdgefchoß, wovon letzteres 7,27« Höhe (von Fußboden zu Fußboden) erhalten hat, find noch ein I. Obergefchoß mit einer Höhe von 7,59« und ein II. Ober-gefchoß, welches 6,64« Höhe hat, vorhanden; letzteres erfcheint als ein nur teilweifer Aufbau über dem I. Obergefchoß.

Die Verteilung der wichtigften Räume ift aus den beiden Grundriffen in Fig. 70 u. 71 zu entnehmen. Die Hörfäle liegen im I. Obergefchoß hauptfächlich nach dem Hofe zu, einige davon an der ruhigften Seite, nach dem Park, und auch an der rückwärtigen Front. Die Mitte des Haufes nehmen die Fefträume ein, welche aus einem großen Feftfaale (Aula), einem mittleren Feftfaale, einem Konfiftorial-Sitzungsfaale und einem Empfangsfaale des Rektors beftehen. Der große Bibliotheksfaal dient zugleich als Lefefaal; darunter, im Erdgefchoß, ift ein Bücherraum (für 120000 Bände) und in dem an den Bibliotheksfaal zu beiden Seiten angrenzenden Zwifchengefchoß find weitere Bücherräume (für 200000 Bände) gefchaffen worden; endlich ift auch noch im Sockelgefchoß die Möglichkeit geboten, Bücher aufzuftellen.

Für die Architektur des Haufes (fiehe die nebenftehende Tafel) find die Formen der italie-nifchen Hochrenaiffance gewählt worden. Der Schwerpunkt in diefem Bauwerke ift vom Architekten auf das Innere gelegt. Vom mittleren großen Hofe aus entwickelt fich eigentlich die Ge-famtanordnung, und von hier aus entwickeln fich auch die Motive nicht nur nach dem Inneren, fondern auch in das Äußere. Der große Arkadenhof gab Anlaß zur Entwickelung einer Reihe verfchiedenartiger Räume, Flurhallen, Pavillons, Treppenanlagen, Gänge ufw., die in wirkungsvoller Steigerung behandelt und zu einer Einheit verarbeitet find. Die gleichen Motive treten auch wieder

S/l

rm

ir

r^sPL

öteirf '= û

;iV:

“VjF

|b |»fejgjgggg|

L/rj.

.r:

îff;l

iiamTroflMEisa

............ —

Bl

iSjBB

wml

r ■■■.mâ

sàss

⁻ ~t—r

gg

■U

Tl

wi

■ jŁ

Sll

mm m

■LM

j Ê$1

s$i:i

.1 , Ąt~T jMg

P^J TT,1w

~“V    ........ —"TT—“ -

ira

Imt

/&

Zu S. 92.

:5

jpm*

hvV:¥

•r: r~ ~~r,! V    P

Ski*" r^8iv\î

P¹³®

gjb

MTfSÈ

■

§§ü;

“-ai

7f-i S

î’i j

PĘK

Sf

ail

BbCï

V-

si

!•

10 987654321 0

1111 H+H-fi 1¹1¹M i j

il JO

r ■    Ç ! TT.r ‘

ITT-agf

:: "i i.

-

{4!

Ër~j

_2

a st

E i—<—

Ü hJwm

r«

mu

^1—1

-4

l~s

ylj:

5^ mm ^ jp]pj)| 4-

tMHÂfi

-fl

HS

BEU

IŁ

MS

=d

yWMUIMH

lissai

HfN

MPgjMfrÿywygBffi

fwrrn

il

llll liiSM......................................

1:500

1|5

20™

Kollegienhaus der Univerfität zu Wien.

Arch. : v. Ferftel.

(Fakf.-Repr. nach: Wiener Neubauten. Serie B: Wiener Monumentalbauten. Bd. 2, Taf. 1-2.)

a ■■

—I L>fX_J I— IMf

Tl a t Tl Ti aus

v!

P îrkmiit

Universität

ffi

D"/<S^^3X'-a

5iC

________/

S citan s ri e'.hau s . . .

SïÂâfPliÂ

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

Lageplan der Monumentalbauten am Franzens-Ring zu Wien.

¹Imoo w. Gr

an den Faffaden zutage. Der Bibliotheksbau bedingt es, daß das Hofmotiv auch an der rückwärtigen Faffade zur Erfcheinung kommt; ebenfo gelangt der im Hofe fich entwickelnde Säulenbau an der Hauptfaffade zu vornehmftem Ausdruck.

In den äußeren Faffaden ift der Stockwerksbau mit einer gewiffen Abfichtlichkeit und auch mit Recht hervorgehoben. Die beiden Hauptgefchoffe — Erd- und I. Obergefchoß — find hervorgehoben, die beiden anderen Stockwerke untergeordnet worden. An der Hauptfaffade erfcheint das Sockelgefchoß durch die Freitreppenanlage, durch die Rampe und die ganze Behandlung der Architektur nur als Unterbau für die beiden Hauptgefchoffe, welche in zwei Ordnungen, das untere toskanifch und das obere jonifch, fich als ziemlich gleichwertige Stockwerke aufbauen; das II. Obergefchoß erfcheint nur als Krönung. Durch die verfchiedene Beftimmung der Räume, welche auch verfchiedene Achfenweiten erforderten und die auch teilweife durch die Achfen des Hofes bedingt find, ergaben fich auch verfchiedene Fenftergrößen. Diefe Mannigfaltigkeit hat der Künftler zu einer lebendigen Gruppierung benutzt, und fo ift an Stelle des fonft einförmigen Motivs ein ge-wiffer Wechfel getreten, der durch den architektonifchen Rahmen zufammengehalten fchön und einheitlich geftaltet worden ift.

Die Profilierung der einzelnen Bauglieder ift auf das einfachfte zurückgeführt, und nicht nur die Gliederung, auch der ornamentale Schmuck find auf das unerläßlichfte befchränkt. Mit Ausnahme eines reichen Friefes im Hauptgefimfe des I. Obergefchoffes kommen Ornamente überhaupt nur an den Kapitellen und Konfolen vor. Hingegen wurde, in Rückficht auf die zu erzielende Gefamtwirkung, die Plaftik in ausgedehnter Weife herangezogen; fie ift teilweife dekorativer, größtenteils aber monumentaler Art.

Die Bogenftellungen des Arkadenhofes haben 5,iom Achfenweite und find in einfacher, tos-kanifch-dorifcher Ordnung durchgeführt, während das I. Obergefchoß Arkaden jonifcher Ordnung mit verkleinerten Öffnungen durch Einftellen einer kleinen Ordnung erhielt.

Die beiden Haupttreppen find durch Größe und reichere architektonifche Gliederung ausgezeichnet. Wo fie fich organifch an die Verkehrswege des Erdgefchoffes anfchließen, entwickelt fich von ihnen aus im I. Obergefchoß die Reihe der Fefträume in hervorragender Weife, in einfacherer, nicht weniger glücklicher Art dagegen die Verbindung mit den übrigen Räumen*'³).

Die fchon erwähnte Freitreppe an der Hauptfaffade baut fich zu den drei Bogenöffnungen des Portals empor, während zu beiden Seiten eine fanft anfteigende Rampe in leicht gefchwungener Bogenlinie zur Unterfahrt des Portals hinaufführt. Aus der Vorhalle, die letztere bildet, gelangt man durch drei eiferne Tore in die große dreifchiffige Eingangshalle, die unter der Aula gelegen ift und von der drei im Halbkreife angeordnete Stufen nach dem Arkadenhofe emporführen. Fetzteren ziert feit Beginn des Jahres 1888 das marmorne Reliefbild des ehemaligen Juftizminifters und Profeffors Glafer. Rechts und links von der Eingangshalle kommt man durch je eine Vorhalle und einen Achteckraum zu den erwähnten beiden Prachttreppen.

Die Gewölbe der Eingangshalle, welche auf 10 Säulen aus Mauthaufener Granit ruhen, zeigen zuerft den reizvollen plaftifchen Schmuck, mit welchem, in äußerft gefchiekter Nachahmung der Stukkotechnik der italienifchen Renaiffance, die Gewölbeflächen der Arkaden, der Treppenhäufer, der Gänge und aller Fefträume des Haufes verziert find. (Siehe auch Art. 79, unter Ç.)

Nunmehr feien einige der neueren Ausführungen, zum Teile allerdings kleine und kleinere Anlagen, hier vorgeführt. Zunächft das Kollegienhaus der Univer-fität zu Oreifswald (Fig. 72 u. 73), welches einen langgeftreckten Bau von verhältnismäßig geringer Tiefe (76,oora Länge bei 12,94m Tiefe) bildet und aus Keller-, Erd-, I. und II. Obergefchoß befteht; die Stockwerkshöhen betragen bezw. 2,40, 4,25, 4,52 und 4,oom.

Wie ein Blick auf die Grundpläne in Fig. 72 u. 73 lehrt, zeigen diefe in auffälliger Weife das faft gänzliche Fehlen jeglicher Verbindungsgänge; die Vor-, Verkehrs- und Verbindungsräume find auf einige wenige Treppenflure zurückgeführt, und die naturgemäße Folge war die Anordnung von 4 Treppenhäufern und 4 Hauseingängen, von denen zwei zu beiden Seiten des Feftfaales, die beiden anderen an den zwei Giebelfeiten des Gebäudes angeordnet find. Daß der Längsverkehr nur durch die an der Vorderfront gelegenen Räume, im II. Obergefchoß fogar nur durch die Aulagalerie gefchehen kann, läßt diefe Anordnung, die wohl nur infolge zwingender örtlicher Verhält-niffe gewählt worden ift, als wenig nachahmenswert erfcheinen.

Die Raumverteilung im Erdgefchoß und im I. Obergefchoß ift aus Fig. 72 u. 73 zu entnehmen und nur hinzuzufügen, daß der Feftfaal durch das I. und II. Obergefchoß hindurchgeht

84.

Kollegienhaus

zu

Oreifswald.

und daß darin in der Höhe des Fußbodens des II. Obergefchoffes eine ringsumlaufende Galerie angeordnet ift. Im übrigen befinden fich über dem Zimmer des Rektors das germaniftifche Seminar, über der Kanzlei die kirchlich-archäologifche Sammlung, über den Zimmern der Profefforen und der Richter, über der Quäftur und der Regiftratur 2 Hörfäle; ferner über dem Konzilfaal 1 Hörfaal und das hiftorifche Seminar, über dem Prüflings- und dem Vorzimmer 2 juriftifche

Lese- -Just.

> |y a.

yorz H Quäs t u r nflegistratiiil Kanzlei

Richlerr Z i m . L

Kollegienhaus der Univerfität Greifswald.

10 987654321 0

Erdgefchoß.

Fig- 73-

1:500

I. Cbergefchoß.

"—fr

Fig. 72.

(=:

15

S a m m 1 g.

Kan s t -

20«

H

Concile aal

Kun s t- *S a m m 1J

Kun s t-l'S am m 1.

Prüfung s Zim.

V o r z.

H 5 r |s aal

Seminarräume und über den beiden Hörfälen ein weiterer Hörfaal und ein weiteres hiftorifches Seminar.

Das Kellergefchoß enthält die AnlagenHür die Fernheizung und Räume für Brennftoff. Hauptfächlich aus gefundheitlichen Gründen im weiteren Sinne entfchloß Koiiegienhaus man fich, das in Art. 62 (S. 60) befchriebene alte Univerfitätsgebäude zu Würzburg feiner früheren Beftimmung teilweife zu entziehen und 1893—95 in freier, gefunder

85-

Neues

zu Würzburg.

Uörsaal

ntt

Seminar

Fig. 74-

mp

iaj

Ankleide

zimmer

Hörsaal

ftnfr-.srrr

I Professor

f Seminar

Professor

Hörsaal

Hörsaal

Aula.

w

ui

.II. Obergefchoß.

Reet Registratur

Fig. 75

Actuar

Pedtllc

Secretir

Seminar

0 Rector

Professor

Hörsaal

Hörsaal

Uörsaal

Garder

Hörsaal

Seminar

Senats -

Kleine Aula.

Sitzungssaal

Ifrofessor

zimmerj

I. Obergefchoß.

Bau-

Regis

tratur

| Bureau

Fig. 76.

Haupt-Kassier

Seminar

Seçretàr

Registrator

Hors aal

FYo

Horsaal

Hörsaal

Seminar

Pförtner

Hörsaal

Profess® Hörsaal

Verwaltgs-

Sitnmgsz

Ausschv

Direct or

Vorhalle

Erdgefchoß.

Neues Kollegienhaus der Univerfität zu Würzburg⁹⁴).

V,5o w. Gr.

Arch. : v. Horftig.

-s ale

Erdgefchoß.^

îfi

Ho r -

Hors aal

ri

Fig- 77-

Kollegienhaus der Akademie zu Münfter.

10 987654321 0

» I i l » l il-

1:500

10

.«►OS

Obergefchoß.

V.

Vor-u.Lehrerzim.

Senats.-S aal

s ä. 1

SiiÉi

Cr

Zwischengeschoss

6unuuoMJ|

Fig. 78-

M;

li i s ni

Lage an der Ringftraße, im Südoften der Stadt, von Anlagen umgeben, ein neues Kollegienhaus (Fig. 74 bis 76⁹⁴) zu erbauen.

Aus den beigefügten, von v. Horftig herrührenden Grundriffen geht hervor, daß der Neubau im wefentlichen außer den Gefchäftsräumen der akademifchen Behörden folgende Räume enthält: 1 großen Feftfaal; 13 Hörfäle mit Sitzplätzen für 30 bis 200 Studierende; Seminarräume und Profefforen-Sprechzimmer, neben den bez. Hörfälen angeordnet; einen Turnfaal mit Nebenräumen; mehrere Fechtfäle (im Sockelgefchoß, bezw. im Hintergebäude); endlich eine Hausmeifter- und eine Heizerwohnung.

Zur kalten Jahreszeit gefchieht die Erwärmung durch eine Niederdruck-Dampfheizung; damit ift eine Drucklüftung verbunden, welche die dem Garten entnommene frifche Luft aus der zu wärmenden, wie auch abzukühlenden Luftkammer im Kellergefchoß in alle Räume preßt.

Die Baukoften waren zu 876000 Mark veranfchlagt⁰⁶).

Für die Akademie zu Münfter wurde 1877—80 ein neues Hörfaalgebäude (Fig. 77 u. 78) errichtet, welches in der Gefamtanordnung ein eigenartiges, zugleich aber charakteriftifches Gepräge aufweift.

Es befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß; die betreffenden Stockwerkshöhen betragen bezw. 3,60, 6,27 und 6,80 m; die im Obergefchoß (Fig. 78) gelegene Aula hat 9,93 m lichter Höhe. Die Raumverteilung im Erd- und Obergefchoß zeigen die Grundriffe in Fig. 77 u. 78; im Kellergefchoß befinden fich die Wohnräume des Pedellen, fonft Vorratskeller und Räume für die Hei-zungs- und Lüftungsanlagen.

Das Gebäude ift in Backfteinrohbau mit Verblendern und Sandfteinteilen ausgeführt und mit dentfehern Schiefer auf Schalung eingedeckt. Die Räume des Kellergefchoffes, die Flurgänge und das Treppenhaus find gewölbt; die zwifchen Wangenmauern gelegenen Stufen beftehen aus Trachyt; die Fußböden der Flurgänge find mit Mettlacher Fliefen belegt.

Die Baukoften haben 429445 Mark, d. i. 286,20 Mark für lqm überbauter Grundfläche und 15,50 Mark für lcbm umbauten Raumes, betragen.

In den Jahren 1866 — 70 wurde in Roftock, nach den Entwürfen von Wille-brand, ein neues Kollegienhaus für die dortige Univerfität erbaut. Es ift an der Stelle eines älteren, im höchften Grade unfeheinbaren Haufes, des fog. Collegium album, welches der 1419 gehüteten Hochfchule feit etwa 3 Jahrhunderten zum Sitze gedient hatte, errichtet.

Planfkizzen diefes Gebäudes find in der unten genannten Zeitfchrift0li) zu finden. Es hat L-förmige Grundrißgeftalt erhalten und befteht aus Keller-, Erd- und 3 Obergefchoffen, in denen man mit einfacher Klarheit die Anforderungen des Bediirfniffes zu löfen gefucht hat. Die Gefamtheit der erforderlichen Räume ift in 3 gefonderte Gruppen zerlegt. Der in der Hauptfront fich auszeichnende Mittelbau enthält im Kellergefchoß die Heizanlagen, darüber vorn die durch Erd- und I. Obergefchoß reichende Eintrittshalle, nach rückwärts die Aborte und einige Nebenräume, vom II. Obergefchoß an endlich die durch die ganze Tiefe des Haufes reichende Aula. Links vom Mittelbau find unter Mitbenutzung eines alten Flügelbaues alle jene Räume angeordnet, welche den Zwecken des akademifchen Unterrichtes und der Univerfitätsverwaltung dienen. Der kleinere Gebäudeteil rechts vom Mittelbau ift den Zwecken des Archivs und der Bibliothek zuge-w'endet worden; die letztere ift in einem durch die ganze Gebäudetiefe und durch die 3 Ober-gefchoffe hindurchreichenden Raume zufammengefaßt worden.

Die Koften diefes Bauwerkes haben 526965 Mark betragen, was bei einer überbauten Fläche von 1408 qm einen Preis von 374,10 Mark für 1 qm ergiebt").

Weiters fei des Kollegienhaufes der Univerfität zu Erlangen gedacht, welches 1886 — 89 nach den Plänen Schatffs erbaut worden ift.

Das nach allen Seiten hin freiftehende, im Stil der Markgrafenzeit gehaltene Haus ift größtenteils aus Sandftein hergeftellt; nur an der Rückfront kamen für das I. und II. Obergefchoß Back-fteine in Anwendung. Das Gebäude liegt am Südende des Schloßgartens, dem es feine Hauptfront zuwendet, während es rückwärts mit breitem Vorgarten an die Univerfitätsftraße grenzt. Seine Länge beträgt 92,oom₍ feine größte Höhe 36,85 m und die überbaute Grundfläche 1530 q™. Den von einer mächtigen Kuppel, welche ein Uhrtiirmchen krönt, überwölbten Mittelbau verbinden zwei

⁹¹) Fakf.-Repr. nach: Wiirzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht ufw-Wiesbaden 1892. S. 241 u. 242.

⁹⁶) Nach ebendaf., S. 240.

") Nach: Deutfche Bauz. 1872, S. 414.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

86.

Kollegienhaus

zu

Münfter.

87.

Kollegienhaus

zu

Roftock.

88.

Kollegienhaus

zu

Erlangen.

Flügel mit einem örtlichen und weftlichen Eckpavillon. Der Mittelbau zeichnet fich durch reichen architektonifchen Schmuck aus; fechs Säulen gliedern das I. und II. Obergefchoß.

Nach vorn hin enthält der Mittelbau im Erdgefchoß die geräumige Flurhalle nebft Pförtner-ftube, im I. Obergefchoß den Senatsfaal und im II. Obergefchoß das allgemeine Lefezimmer; feine Riickfeite nimmt das Treppenhaus ein. Das Erdgefchoß des weftlichen Eckpavillons ift zur Aufnahme der archäologifchen Sammlung beftimmt; feine beiden Obergefchoffe bilden ungeteilt den Feftfaal, welcher über 250 Sitzplätze darbietet und an drei Seiten in halber Höhe von Galerien umgeben ift. Der öftliche Eckpavillon enthält in den zwei Obergefchoffen Hörfäle, darunter den größten des ganzen Gebäudes, der ungefähr 220 Zuhörer faßt, fowie das juriftifche Seminar; in feinem Erd-gefchoß befinden fich die Hausmeifterwohnung, das Seminar für reformierte Theologie und das mathematifche Inftitut.

Auf der Südfeite der beiden Flügel laufen weite Flurgänge; nach Norden find hauptfächlich Hörfäle und Seminare gelegen. Im I. Obergefchoß find anftoßend an den Senatsfaal das Sitzungszimmer der Fakultäten und ein größeres Sprechzimmer, im II. Obergefchoß ein kleineres Sprechzimmer vorgefehen.

89.

Univerfitäts-

bauten

Erwähnenswert find ferner die Um- und Neugeftaltungen, welche 1893—97 an den beftehenden Bauten der Univerfität zu Leipzig durch Roßbach vorge-zu Leipzig, nommen, bezw. neu hinzugefügt worden find. Da es fich in diefem Falle nicht um die vollftändige Neufchaffung eines Kollegienhaufes handelte, fo fei an diefer Stelle nur die gegenwärtige Schaufeite des fog. Augufteums (fiehe die neben-ftehende Tafel) gebracht und im übrigen auf die unten angeführte Veröffentlichung⁹⁸) verwiefen.

90.

Kollegienhaus

zu

Oraz.

In Öfterreich-Ungarn wurden während des letzten Jahrzehnts zwei neue Kol-legienhäufer erbaut, und zwar diejenigen der Univerfitäten zu Graz und zu Buda-peft. Letzteres wurde Mitte Mai 1900 eingeweiht, dasjenige zu Graz 1892 — 95 nach den unter der Leitung Koechlin's im Baudepartement des Minifteriums des Inneren angefertigten Plänen erbaut und die feierliche Schlußfteinlegung am 4. Juni 1895 vorgenommen.

Das Kollegienhaus zu Graz (Fig. 79 bis 82⁹⁷) fteht zwifchen dem phyfikalifchen und dem chemifchen Inftitut, kehrt, von diefen beiden flankiert, feine Hauptfront gegen den etwa 182,00m langen und 45,00 m breiten Platz an der Halbärthgaffe und ift rings von Gartenanlagen umgeben. Der rückwärtigen Front ift in einem Abftand von etwa 12,00 m das Bibliothekgebäude vorgelegt. Das eigentliche Hauptgebäude bildet ein Rechteck von 87,40 m Länge und 73,45 m Tiefe und um-fchließt einen großen Binnenhof von 61,00 m Länge und 36,70 m Tiefe. Gegen den Platz zu befteht es nur aus Erd- und Obergefchoß und ift dafelbft durch einen mächtig vorfpringenden Mittelbau gegliedert, der die im Obergefchoß gelegene Aula nach außen zur Geltung bringt (Fig. 79). An den Seitenfronten und an der Hinterfront find außer dem Erdgefchoß je zwei Obergefchoffe vorhanden (Fig. 80 u. 81).

Durch die gewählte Grundform des Haufes war es möglich, die geforderten Räumlichkeiten nach ihrer Zufammengehörigkeit in zwei große Gruppen zu vereinigen : im eingefchoffigen Vorderbau hauptfächlich die Gefchäftsräume, die Kanzleien, die Sitzungsfäle und die Aula; in den übrigen zweigefchoffigen Gebäudeteilen alle Hörfäle, Seminare, Prüfungsfäle und Sammlungen. Beide Gruppen find in leichtefter Weife von der zentral gelegenen Treppenhalle und von den davon abzweigenden Flurgängen aus zugänglich. In der Hauptachfe erreicht man über eine breite, von Steinkandelabern flankierte Freitreppe und über zwei fanft anfteigende Auffahrtsrampen durch die drei fchon erwähnten Portale die dreifchiffige Eingangshalle (Fig. 79), deren Kuppelgewölbe von Wandpilaftern und monolithen Granitfäulen getragen werden. An diefe fchließt fich, einige Stufen höher gelegen, eine nach der Querachfe ausgedehnte Halle an, aus der drei Tore in den Haupthof führen; diefe vermittelt den gefamten Verkehr im Haufe. Von hier aus zweigen die Flurgänge des Erdgefchoffes ab und führen rechts und links die 2,80 m breiten Haupttreppen in geraden Läufen zum I. Obergefchoß (Fig. 80), um dort ihre Fortfetzung durch ebenfo breite, zweiläufige Treppen in das II. Obergefchoß (Fig. 81) zu finden. Diefe ziemlich großartige Treppenanlage bildet im I. Obergefchoß eine 62,00m lange und 7,00m breite Halle, einen geräumigen Wandelraum vor der Aula. Außer diefer Haupttreppenanlage vermittelt vom großen Hofe aus

⁹¹) Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1896, Bl. i, 4, 5.

⁹⁸) Prasse, E. Die Um- und Neubauten der Univerfität Leipzig. Deutfche Bauz. 1898, S. 37, 53.

Zu s. 98.

SSŁitilM11 |,w”^

r«wm

U e-

i?s

*1*)

_.......................... ti    j

Augufteum zu Leipzig.

(Hauptgebäude der Univerfitäi)

Arch. : Roßbach.

\\

Ute

__z

«LiilŁi!

m*mk iiif à

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

■

t r

- - - - • -* ■

........." ‘ '-vr

eine weitere, dreiläufige Treppe die Verbindung fämtlicher Gefchoffe. Im übrigen geben Fig. 79 bis 81 über die Verteilung der Räume in den verfchiedenen Stockwerken entfprechenden Auffchluß.

Das ganze II. Obergefchoß ift ausfchließlich von der philofophifchen Fakultät befetzt. Im Kellergefchoß befinden fich 8 Dienerwohnungen, Zimmer des Heizers, Werkftätte des geologifchen

Fig. 79.

26

o o 0 0 0 er

2fi

_ÄJ

LÇJ

ÇttP

Ç? w

32

al

34

,35!

nenn Sj CD TT

«    1111    nQQ|    ^QQQfl^

a aac    aonn

0UU0    WtTCT    . M.

m    «    ¥    ö

rrurrrr    WW    Jri    ° ⁰    °

t. Vestibule.

2. Stiegcnhalle. 3-6. Wohnu 7-9. Prüfung amt au G

wöwo

lUOOłOTJlo

‘ppp^pot?'

Wp^PP¹

ro *

l P D Ol l

<]|o o

ü ‘“■I I a Da a nofln o 000 Wod

1h?

Vtpo^pp³

WtrVu ^

lT7D^T¹c^ro,,

Hauptgebäude.

des Portiers ommission für d. Lehr ymnasien u. Realschulen 10-12. Decanat der philosophischen Facultät.

13-19. Geologisches Institut.

20. Hörsaal.

21 U.22. Seminar f. deutsche Philologie

nK

s-C

46.    Vestibule.

47.    Vorraum.

48 Geschäfts- und Ausleihzimmer.

49. Lesesaal.

HO

23-25 Historisches Seminar und paläo-graphischer Apparat 27 Geographisc Horsäle.

hes Institut.

26 u.

28-30

31 u 32. Mathematisches Seminar.

33 Rigorosenzimmer d. medicin. Facult. 34-37 Decanat der medicin. Facultät. 38-40. Quästur.

41-44. Wohnung des Pedells.

45. Archiv.

Bibliothek.

50 Katalog-Zimmer.

51.    Lesesaal für Professoren.

52.    Reserviertes Lesezimmer

53.    Handschriftenzimmer.

54 Hilfsbeamtcr. Vorstand.

Custos 57. Kanzlei.

58 u. 59. Bücher Depots

55-

56.

T-

42

MHHHL Z

Ljj

.aflaa, [

17

Effl

ie £ -

rffi

4X1

14

□*0

12

<2>

45

44

I d nkotr

—JI-'rj b ntj o n

ii

Kollegienhaus der Univerfität zu Graz.

Erdgefchoß⁰⁷). — V750 w. Gr.

Inftituts, Wafchküche und Vorratsräume, fowie Keffelhäufer und Kohlenräume der Niederdruck-Dampfheizanlage. Die Stockwerkshöhen betragen für das Sockelgefchoß 4,00 m, für das Erdgefchoß 6,00 m, für das I. Obergefchoß 6,30 m und für das II. Obergefchoß 5,70 m; die größeren Säle erhielten auch eine größere Höhe. Sämtliche Räume find mit elektrifcher Beleuchtungseinrichtung verfehen.

7*

Die Architektur des Gebäudes ift durchaus in einfachen, aber edlen Formen der italienifchen Hochrenaiffance gehalten. Befonders ausgezeichnet ift, wie fchon angedeutet, der Mittelbau der Hauptfront. Hier öffnen fich im ruftizierten Erdgefchoß drei mächtige, mit Ruftikabogen überwölbte Eingangstore, über denen fich loggienartig die Aula mit einer großen Stellung korinthifcher

sär

I. Obergefchoß.

V750 w. Gr.

Fig. 80.

: j:

TL

u..._

22

'S3!l

4-

ifaurf

m\

20

19

‘r

:s

18

±L.

23-

«1

24-

Si

25-

i

fl

26-

w\

r. Stlegenhalk.

2. Aula*

3 u. 4. Vorräume und Kleiderablagen. 5 u. 6. Rechts- und staatswissenschaftliches Seminar.

7. Rigorosen-Zimmer.

8—10. Decanat der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultät.

II. Archiv.

12 u. 13. Staatsprüfungssäle.

14 u. 15. Staatsprüfungs-Commissionen. 16—21. Hörsäle der rechts- und staatswissenschaftlichen Facultät.

22 — 26. Hörsäle der theologischen Facultät.

27—30. Decanat der theologischen Facultät.

31 — 35. Universitäts - Kanzlei und Rectorat.

36. Senats-Sitzungssaal.

QOOOOQQO

aoaoaaoa

ooaoooaa

ooaoaoao

13

^QQQt^

14

15

[]28

Lai

«!

f

m

S.11

--------—----

mii iiröi

12

oooaoooo

00000000

OOOOOODO

oaoooooo.

w.

ISSN

111

p31

=i-

34    35

oaoua,

□T 36 p

trntro'o

Ql KP I

ISA.

Kollegienhaus der

Dreiviertelfäulen und Pilaftcr erhebt. In den beiden feitlichen Loggianifchen ftehen die Standbilder der fiirftlichen Stifter der Grazer Univerfität; in den kleineren Nifchen darüber verfinnlichen auf-ftrebende Adler den hohen Flug der Wiffenfchaft; gekrönt wird der ganze Mittelbau durch ein reich gegliedertes Hauptgefims und durch eine 8 Figuren tragende Attika, hinter der das Satteldach mit reichen Zierftiicken an den Graten und am Firft hoch anfteigt. Im übrigen ift die Ausftattung des Flanfes, insbefondere in allen Lehrräumen, eine einfache; doch wurde, foweit es die vorhandenen Mittel geftatteten, eine durchaus einheitliche und würdige Durchbildung des Baues angeftrebt.

Die in der Hauptachfe des Kollegienhaufes angeordnete, 300000 Bände faffende Bibliothek bildet ein felbftändiges Gebäude von 48,90 m Länge und 26,4om Tiefe, welches von erfterem etwa 12,oom abfteht und mit ihm durch eine Veftibülanlage in Verbindung fteht; letztere vermittelt auch den Verkehr mit den beiden eingangs genannten Inftituten. Alle bedeutfamen Räumlichkeiten find

...

ïï

Fig. 81.

M8

19

17

1(14

JL

IT

IBPf

II. Obergefchoß.

Tao w. Qr.

l2Wf5o

Traerm

•w

15

14

□oc

“ÖG^i

#r

+■

SZ

10

&■

□ 0 a|o w

C Ö DO D 0

21

23

I—5. Kunsthistorisches und archäologisches Museum.

6.    Epigraphisches und numismatisches Cabinet.

7.    Archäologisches Institut.

Wu

? VW

8. Hörsaal.

9 u. 10. Kunsthistorisches Institut.

ii u. 12. Commissions-Zimmer.

13. Hörsaal.

14 u. 15. Seminar für englische und romanische Philologie.

16 u. 17. Hörsäle der philosophischen Facultät.

18 u. 19. Psychologisches Laboratorium.

20. Hörsaal.

21 u. 22. Seminar für slaviscbe Philologie.

23* u. 24. Seminar und Proseminar für classische Philologie.

25. Aula-Gallerie.

■ fl Ü Ü.Q QU

. _ [Q Q □ BÇB Q[

04

□Da- [

- .rnfniimum - ,

iö®af$

.. N

nrnrninin^n

Ijprfl

.......¹ Vmuj

c-

ritt

53

• ' -jo:

juLlifaLUjarfdäi

Umverfität zu Graz⁹⁷).

in einem Hauptgefchoß vereint (Fig. 79), welches um einige Stufen höher liegt als der Fußboden im Erdgefchoß des Kollegienhaufes. .

Die Baukoften beider Gebäude, einfchließlich der inneren Einrichtung ufw., erforderten einen Koftenaufwand von rund 1900000 Mark (= 950000 Gulden); das Quadratmeter überbauter Fläche koftet beim Kollegienhaus 362 Mark (= 181 Gulden) und beim Bibliothekgebäude 2Ć0 Mark (== 130 Gulden").

") Nacht Allg. Bauz. 1896, S. 1.

Oi.

Kollegienhaus

zu

Lille.

Die meiften franzöfifchen Univerfitäten weichen, wie bereits erwähnt, in ihrer Organifation von den Hochfchulen Deutfchlands und Öfterreichs wefentlich ab. Seit dem Jahre 1875 find indes einige Univerfitäten entftanden, welche fich in ihrer Einrichtung den deutfchen Hochfchulen nähern; namentlich find dies diejenigen zu Paris,

Lille und Angers. Da für die Univerfität zu Lille vollftändige Neubauten errichtet worden find, wird hier von diefer zuerft die Rede fein.

Die katholifche Univerfität {Facultés catholiques) zu Lille umfaßt:

endlich find der Lakultät für Medizin ufid Pharmazie noch ein botanifcher Garten und eine Apotheke angefügt. Am Kreuzungspunkt des Boulevard Vauban und der Rue du Port ift eine große, den genannten Zwecken dienende Gebäudegruppe errichtet, deren Lageplan in der unten genannten Quelle¹⁰⁰) zu finden ift; unter diefen ragt das von Dutouquet erbaute Kollegienhaus {Palais académique) befonders hervor, und darin find alle Räume, die fämtlichen Lakultäten gemeinfam find, ferner die

¹⁰°) La conftruction moderne, Jahrg. g, S. 40.

iÆHËHnm

Lidjiibedm” nuinmj ijjjj.

w, 1j EL-

IZ

N

o

OD

!1

Hf

hhhT -

fiu wm

ii

fi

fi

rM

•V

"ÏÏÎBt

liii

Li 1:1

kpi

Ü3

iLJ

mi

-1

[»

sa

fe

fes

ą

I

i Ab

lii:

11

•i

üj)

IŁ

1ÉÉ

i II

nr

«2

;fj

•ci-

Fig. 82.

JL

fmm

ii U

LÏ

Pi

mi

fil

lit

i.ö

Räume für den theologifchen Unterricht für die Rechtswiffenfchaft und die fchönen Wiffenfchaften, endlich auch das gedachte Seminar untergebracht. Fig. 83¹ 2) zeigt den Grundriß des Erdgefchoffes.

Daraus ift die Raumverteilung in diefem Stockwerk zu erfehen. Im I. Obergefchoß, in welches die Kirche hineinragt, befindet fich über den mit 21 bis 26 bezeichneten Räumen der große Feftfaal, der eiförmigen Grundriß erhalten hat und mit einer Eftrade verfehen ift; im übrigen enthält diefes Stockwerk einen weiteren Teil des Büchermagazins, mehrere Hörfäle, den großen Senats-faal, die Wohnung des Rektors, einen Ehrenraum für den Erzbifchof von Cambrai ufw. Im II. Obergefchoß find die Zellen der Seininariften und die Wohnräume der priefterlichen Profefforen gelegen. Im Dachgefchoß ift noch eine größere Zahl von Seminariftenzellen nntergebracht. Das Sockelgefchoß enthält den Speifefaal des Seminars, die Küchen und andere Wirtfchaftsräume.

Die Baukoften haben nahezu 1 600 000 Mark (= 2 Mill. Franken) betragen.

Fig. 83.

m,

WM

m u

gl

12

13

'lüiiiiiij i hrr

sh _L

16 16

17

SU

21

22

23

25

II

20

26

bU|s

29

1:100

îm

27

3> fl)

30

10    3    0

Kollegienhaus der katholifchen Univerfität zu Lille¹). Arch. : Diitouquet.

faal.

1.    Kiiche.

2.    Sakriftei der Profefforen.

3.    Sakriftei der Semina-

riften.

4.    Zimmer des Direktors.

5.    Pförtner.

6.    Sprechzimmer.

7.    Unterrichtsraum.

8.    Übungsraum.

g. Pedell.

10.    Wohnungen.

11.    Sekretär.

12.    Sekretariat.

13 Kaffa.

14.    Pförtner.

15.    Ökonomat.

16.    Lefeziminer der Pro

fefforen.

17.    Bibliothek.

18.    Büchermagazin. ig. Pedelle.

20. Theologifcher Hörfaal.

27. Zimmer des Dekans.

22.    Zimmer des Profeffors.

23.    Philofophifcher Hör

faal.

24.    Zimmer der Profefforen.

25.    Kleidergelaß.

26.    Philofophifcher Hör

27.    Atrium.

28.    Pförtner.

29.    Öffentliche Höfe.

30.    Zimmer des Profeffors. 37. Theologifches Fakultätszimmer.

Ein ebenfo gefchichtlich intereffantes, wie durch feine gegenwärtigen Ab-meffungen und die Ausftattung hervorragendes Bauwerk ift die Sorbonne zu Paris.

Die alte Sorbonne, von der bereits in Art. 65 (S. 65) die Rede war, wurde von Nénot umgebaut und wefentlich erweitert. Das nunmehrige Gebäude (Fig. 84 u. 85lü2) bildet im Grundriß ein Rechteck von mächtiger Flächenabmeffung und

92.

Sorbonne

zu

Paris.

4-

Fig. 84.

Fig. 85.

i

.KT^I

^S«y«s.

mild-³-E

i'ü

[=

Pi

12

12

12

ii sj i¹²! ! «

Lf~h

iJ

fi2 • 12

12

12

t j^uJL

i—1 p—

J 3 ,    111; rrii n |

I— ’rZT^~t. —

krf ,

J.JL

12

miiiinn

fimirm

Q ;t-r

[mama I *

rh

nmn

iTTTm

uLLiLtîimrîsni

i ri ri nvnru'i til

iriiiinn

|12

ni

miTTTnnm

i—1

Geologie

_L J

Rue de St.-facques.

u=±

i.

II

T" T

• r*

Chapelle

TTT

Rue Vidor-Coufin.

H | I__l -Lî? i

i2~r 1 1

12

■I

il

il

13

fi,

mmS;

T cp T T rp

1

pi

-M

! "F

11

13

13

1(

XL

⁰⁵¹ TZT'

~QÊ

ÜE3dr

ri—' 1

M put

yi

lui

11

ill

la

"3 I ,.X4

A'r

■^mS

llfjjifï

_t

®lh

Rue de la Sorbonne.

-t

[P-M

!H

î⁻⁻¹

* 11

i*

CIĘ

mr

lyumii: I

■n

Pfcn

3I-V

S F

n.-,:

ffH

1 * i nrv?

Rwe des écoles. Erdgefchoß.

1:1500

Obergefchoß.

10

20

30

<0

50™

7. Hörfaal.

2.    Saal für kleinere

Vorlefungen (Conférences).

3.    Laboratorium.

4.    Bibliothek.

5.    Saal des Bakkalau

reats.

6.    Große Treppe.

7.    Eintrittshalle.

8.    Verwaltung.

g. Saal der Ehrengäfte.

1.    Hörfaal.

2.    Große Treppe.

3.    Speifefaal.

4.    Saal für Kommiffionen.

5.    Saal des akadem. Rats.

6.    Salon.

7.    Zimmer.

8. Kabinett.

g. Saal für kleinere Vorlefungen (Conférences). 10. Bibliothek.

77. Lefefaal.

72. Laboratorium.

13. Sammlung.

Sorbonne zu Paris²).

enthält ebenfo die Räume der Parifer Akademie, wie auch die Faculté des lettres, die Faculté des fciences und die École pratique des hautes études.

Für die Erweiterungsbauten wurden viele Nachbargrundftücke herangezogen, dabei die Place Gerfon und einige Straßen unterdrückt. Die überbaute Grundfläche mißt 19 800 q™, und die Koften der Erweiterung find mit 9120000 Mark (— 11400000 Franken) veranfchlagt; die getarnten Bau-koften waren mit 17760000 Mark (=22200000 Franken) vorgefehen, wovon der Staat und die Stadt Paris je die Hälfte zu zahlen hatten.

Der Gefamtgrundriß zerfällt in 3 nahezu gleiche Teile: in den vorderen (gegen die Rue des Ecoles), der im wefentlichen der Akademie zugewiefen ift; in den rückwärtigen, hinter der Kirche gelegenen, der von der Rue de St.-Jacques, der Rue Cujas und der Rue Victor Coufin begrenzt wird, und in die zwifchen beiden befindliche Gebäudegruppe, welche die Kirche enthält. Bei der Ausführung wurden diefe drei Teile in der hier angeführten Reihenfolge hergeftellt.

Der der Akademie zugewiefene Gebäudeteil, das Palais académique, welcher vollftändig neu

Fig. 86.

--------" ---/

ms.i

To 1

lü

il

cnj

1 -i n IffliöD Ifijr

-i¹¹I0I01IID Uh

rj.

ml

Sue

IM-

I“:

-7

:n

l'Ü¹

■niiiBiiiiB ■iiiiniiiiiiHiB

gp§l

i!

£11

Sers

C O 1/ H S

V/cTon Muco

Univerfität zu Bordeaux¹⁰³).

Vlooo W. Or.

Arch. : Durand.

erbaut ift, enthält an der Rue des Écoles die mächtige Eintrittshalle (Fig. 84), welche fich in 7 Türen nach der Straße öffnet, und von der aus man in das große Treppenhaus gelangt. In letzterem erheben fich zwei fymmetrifch ausgebildete Pracht- oder Ehrentreppen, die fowohl im Erd-, wie im Obergefchoß foviel Raum freilaffen, daß man bequem in den dahinter gelegenen großen Hör-faal, von dem bereits in Art. 9 (S. 13) die Rede war, eintreten kann. Hinter dem Hörfaal befindet fich der Saal für Ehrengäfte ufw. (Salle des autorités).

Rechts vom Hörfaalbau find die Wohnung des Rektors und die Gefchäftsräume der Akademie, links davon Hörfäle und einige Verwaltungsräume der Fakultäten angeordnet.

Die Raumverteilung im übrigen Teile des Erdgefchoffes und diejenige im Obergefchoß geht aus den Plänen in Fig. 84 u. 85 hervor.

Die meiften franzöfifchen Univerfitäten beftehen nur aus einigen Fakultäten. So befitzt z. B. jene zu Bordeaux nur die Faculté des fciences und die Faculté des lettres. Das betreffende Gebäude wurde 1881-85 nach Durand!s Entwürfen ausgeführt.

¹⁰³) Fakf.-Repr. nach: Planat, P. Encyclopédie de /’architecture et de la con/truction. Paris 1888-93. Bd. 6,

93-

Univerfität

zu

Bordeaux.

î 2

j

s H

i

:

;.

"7

;

!

.

1UJ

K

£

i£3

2

LdT]

2

1

;

-ł

0-

Fig. 88.

O

O

I. Ober-gefchoß.

10

«N

•O

L-J

ri

H-

j

I

zx:

ü

-

2

2

2

fO

1: 5 Ö0

10 9 8 7 6 !

K^H-W

5 4 3 2 1 0

5

10

15

20"*

l

s

5

s

2

* L s

r,

ij

h H-4

i

! ¹

w

;

Ci

•O

s |

n

“T

■

'

S

1

£

3 |    £

ï I

i

fl

•'

.

i

S

r“T.

T

&

:

[i

2

i

"X

J ;

S

3

£

:*.=-

V⁷

Ś. 1^

■É-’-T—l

m

+

“ I

l!

lO

»O

f

F

' I ■

2

§

5

s

O

:.

te

?

rm -

Fig. 87.

Erd-

gefchoß.

16.    Mineralogifche und geologifche

Sammlung.

17.    Schüler-Laboratorium für Minera

logie und Geologie.

18.    Mineralogifche Sammlung. ig. Geologifche Sammlung.

20.    Präparator.

21.    Glasvorräte.

22.    Chemifches Laboratorium für Mi

neralogie und Geologie.

23.    Profeffor der Mineralogie und

Geologie.

24.    Inftrumente und Wagen.

25.    Zoologifche Sammlung.

26.    Hörfäle des Erdgefchoffes.

1.    Galerie.

2.    Flurgänge.

3.    Schüler-Laboratorium für Zoologie.

4.    5. Profefforen-Laboratorien für

Zoologie.

6.    Profeffor der Zoologie.

7.    Wandtafeln.

8.    Hörfaal für Naturgefchichte. q. Vorbereitungszimmer.

10.    Botanifches Magazin.

11.    Glashaus für Botanik.

12.    Repetitorien.

13.    Glashaus für Chemie.

14.    Chemifches Magazin.

75. Vorratsräume.

21.    23. Profefforen-Laboratorien für Phyfik.

22.    Profeffor der Phyfik.

24.    Räume für Zoologie.

25.    Aquarium.

26.    Werkftätte für Phyfik.

27.    Pedell.

28.    Magazin ufw. für Zoologie.

2Q. Desgl. für Botanik.

30.    Chemiehof.

31.    Chemifcher Arbeitsraum.

32.    Galerie und Magazine.

33.    Gemeinde-Laboratorium.

34.    Apparate und Wagen.

35.    Laboratorium der Agrikultur-Station.

36.    Profeffor der Chemie.

37.    40. Profefforen-Laboratorien für

Chemie.

38.    Glasvorräte.

3Q. Vorbereitungszimmer.

41. Schüler-Laboratorium für Chemie.

Univerfität zu Rennes¹⁰⁴).

Arch. : Martenot.

1.    Flurhalle.

2.    Galerie.

3.    Phyfikhof.

4.    Portikus.

5.    Flurgänge.

6.    Eingang für die Zuhörer.

7.    Pförtner.

8.    Kleiderablage.

9.    Verfammlungszimmer.

10. Dekan.

u. Sekretariat und Archiv.

12.    Profeffor der Mathematik.

13.    Hörfaal für Mathematik.

14.    Großer Hörfaal.

15.    Hörfaal für Phyfik und Chemie.

16.    Apparate und Wagen.

17.    Vorbereitungszimmer für Phyfik.

18.    Schüler-Laboratorium für Phyfik. IQ. Zimmer für Phyfik.

20. Zimmer für Elektrizität

Wie Fig. 86³’) zeigt, ift gegen den Cours Victor Hugo ein von Nord nach Süd gelegener Gebäudeflügel von 88,00 » Länge gelegen, an den unter einem ftark ftumpfen Winkel ein weiterer Flügel ftößt. In der Mitte des erfteren befindet ficli die 30,00 x 13,00 m meffende Eingangshalle, über welcher die ebenfo große Bibliothek angeordnet ift. Der übrige Teil diefes Gebäudeflügels wird von einem kleineren Hörfaal, vom Akten-faal, vom Sekretariat, von verfchiedenen Profef-forenzimmern und einigen phyfikalifchen Laboratoriumsräumen eingenommen ; zwei an den Stirnfeiten der Eingangshalle gelegene Treppen führen zur Bibliothek und zu anderen Räumlichkeiten. Den 3 Eintrittstüren der Eingangshalle gegenüber befinden fich 2 große Hörfäle für je 400 Zuhörer, an deren jeden fich 1 kleinerer Hörfaal anfchließt.

Der Gebäudeflügel gegen die Rue Montaigne enthält einen weiteren Eingang und einige chemifche Laboratorien. Für die Chemie find noch mehrere Räume im darüber gelegenen Stockwerk, das im Hofe abgefondert gelegene Laboratorium, ein Teil der unter den großen Hörfälen gelegenen Räume ufw. vorgefeilen. Im ganzen find der Chemie mehr als 1100 qm Grundfläche zugewendet worden. Im gleichen Gebäudeflügel find für die Zoologie beftimmte Räumlichkeiten gelegen; dazu gehörige Laboratorien find darüber angeordnet. Die Zoologie hat in beiden Gefchoffen mehr als 600 q™ Bodenfläche zugewiefen erhalten.

In dem nach Norden gelegenen Verbindungsflügel zwifchen dem Cours Victor Hugo und der Rue Montaigne find 4 Hörfäle von zu-fammen 260 qm Flächeninhalt untergebracht. Der fiidliche Verbindungsflügel wurde für die Phyfik ausgenutzt, für die im ganzen mehr als 520 qm Grundfläche vorgefehen find.

Abgefeben von der Bibliothek, welche 390 qm Bodenfläche einnimmt und 40000 Bände aufnehmen kann, enthält das I. Obergefchoß: nach Norden die Wohnung des Bibliothekars und fein Arbeitszimmer mit Zubehör; nach Süden das Lefezimmer der Profefforen, den Sitzungs-faal eines naturwiffenfchaftlichen Vereines, einige Räume für die Botanik, welcher im II. Obergefchoß noch weitere Gelaffe zugewiefen find, fo daß diefer Unterrichtszweig 370 qm Grundfläche in Anfpruch nimmt.

Das II. Obergefchoß des Flügels nach der Rue Montaigne wird nicht ganz von der Zoologie eingenommen; den übrigen Teil davon und den Südflügel nehmen die Sammlungen für Geologie, Mineralogie und Paläontologie ein mit

94.

Univerfität

zu

Rennes.

einer Gefamtgrundfläche von etwa 400qm. Ein Teil des Südflügels erhielt einen Aufbau, der für die Aftronomie beftimmt ift.

Im II. Obergefchoß des Nordflügels befinden fich 2 Säle für Mathematik und der Saal für Archäologie. Weitere Erfatzbiichermagazine find im II. Obergefchoß des vorderen oder Hauptflügels untergebracht; dafelbft ift auch die Wohnung des Sekretärs gelegen.

Alle diefe Gebäudeflügel fchließen 5 Höfe von zufammen 2200 q™ Grundfläche ein. Die gefamten Baukoften haben, einfchl. Grunderwerb, über 1600 000 Mark (= 2 Mill. Franken) betragen¹⁰¹).

Nur eine einzige Fakultät (die Faculté des fciences) befitzt die Univerfität zu Rennes, deren Gebäude (Fig. 87 bis 8g⁴) nach Martenot's Entwürfen ausgeführt worden ift.

Fig. 87 u. 88 zeigen die Raumverteilung im Erdgefchoß und I. Obergefchoß; Fig. 8g gibt ein Schaubild des gefamten, am Ufer der Vilaine gelegenen Bauwerkes. Das Erdgefchoß ift für die Phyfik, die Chemie und die Mathematik beftimmt, während das I. Obergefchoß den befchrei-benden Naturwiffenfchaften dient. Zwei gefonderte Eingänge, der eine für die Verwaltung, der andere für die Zuhörer, find vorhanden; der erftere ift an der Hauptfront in der Hauptachfe gelegen; der andere befindet fich an der einen Seitenfront und führt unmittelbar zum großen Hörfaal der Phyfik und Chemie¹⁰⁰).

Fig. 89.

II®

wr

fe

t:H

Univerfität zu Rennes¹⁰¹). Arch. : Martenot.

Literatur

über „Kollegienhäufer der Univerfitäten". a) In Deutfchland und Öfterreich.

Bauausführungen des Preußifchen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851.

Bd. 1 : Erläuterungen und Befchreibungen über den Bau des Univerfitäts-Gebäudes zu Halle.

Stüler, A. Das neue Univerfitäts-Gebäude in Königsberg i. Pr. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 1. Stüler, A. Bauwerke. 2. Abth.: Das neue Univerfitäts-Gebäude zu Königsberg. Berlin 1865. Das neue Univerfitäts-Gebäude in Königsberg. Romberg's Zeitfchr. f. pract. Bank. 1865, S. 13. Das Univerfitäts-Gebäude in Roftock. Deutfche Banz. 1872, S. 414.

Nouvelle univerfité de Kpenigsberg. Nouv. annales de la conft. 1872, S. 35.

Univerfität in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 212. Univerfität zu München: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 134.

Die Univerfitäts-Gebäude in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 176. Ferstel, H. v. Ueber den Neubau der Wiener k. k. Univerfität. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1878, S. 148, 151, 155.

Das neue Auditorien-Gebäude der Univerfität zu Marburg. Deutfche Bauz. 1879, S. 222.

Hase. Konkurrenz für Entwürfe zum Kollegiengebäude der Univerfität Straßburg. Zeitfchr. d.

Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 145.

New univerfity buildings, Marburg. Builder, Bd. 37, S. 1078.

Lind. Die alte Aula in Wien. Allg. Bauz. 1880, S. 72.

Eggert, H. Die Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Straßburg. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 58, 87.

Univerfity buildings, the Franzensring, Vienna. Builder, Bd. 42, S. 363.

Endell & Frommann. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten Preußifchen Staatsbauten. Abth. 1, VII—X: Univerfitäts-bauten, wiffenfchaftliche und künftlerifche Inftitute und Sammlungen etc. Berlin 1883. S. 142. Schricker, A. Kaifer Wilhelms-Univerfität Straß bürg. Straßburg 1884.

Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer Wilhelms-Univerfität Straßburg 1884. Straßburg 1884.

Warth. Das Kollegienhaus der Kaifer Wilhelms-Univerfität zu Straßburg i. E. Deutfche Bauz. 1884, S. 509.

Die Einweihung des Collegienhaufes der Kaifer Wilhelms-Univerfität in Straßburg. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 435.

Warth, O. Das Kollegien-Gebäude der Kaifer Wilhelms-Univerfität zu Straßburg. Karlsruhe 1885. Gropius & Schmieden. Das neue Univerfitätsgebäude in Kiel. Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 25. Ruperto-Carola. Illuftrirte Feft-Chronik der V. Säcular-Feier der Univerfität Heidelberg. Heidelberg 1886.

Wiener Neubauten. Serie B. Wiener Monumentalbauten. Bd. 2: Die k. k. Univerfität von H. v. Ferstel. Wien.

Robins, E. C. Technical fchool and college building. London 1887.

Ferstel, H. v. Die k. k. Univerfität in Wien. Wien 1888.

Kaufmann, G. Die Gefchichte der Deutfchen Univerfitäten. Bd. I: Vorgefchichte. Stuttgart 1888. Lucas, G. Die k. k. Univerfitäts-Turnanftalt in Wien. Berlin 1888.

Schäfer, K. Neubau der Univerfitäts-Aula in Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 2, 13. Mittelbau der Königl. Univerfität in Berlin. Blätter f. Arch. u. Kunfthdwk., Jahrg. 1, S. 7 u. Taf. 4. Germann, W. Altenftein, Fichte und die Univerfität Erlangen. Feftgruß zur Einweihung des neuen Collegiengebäudes der Friderico-Alexandrina. Mit einer Abbildung des neuen Collegien-gebäudes. Erlangen 1889.

Die Einweihung des neuen Collegienhaufes der königl. bayerifchen Friedrich-Alexanders-Univerfität Erlangen am 2. und 3. Mai 1889. Erlangen 1889.

Collegienhaus der Univerfität zu Würzburg: Wiirzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Ge-fundheitspflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 223, 233, 240.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur der Gegenwart. Band 2. Berlin 1892.

Taf. 84, 85: Univerfitäts-Gebäude in Marburg; von Schaefer & Cuno.

Wiethoff. Statiftifche Nachweifungen betreffend die in den Jahren 1881 bis einfchl. 1885 vollendeten und abgerechneten preußifchen Staatsbauten aus dem Gebiete des Hochbaues. Abth. IV. Berlin 1892. VII bis X, A, a: Hörfaal-, Inftituts- und Akademie-Gebäude. S. 76.

Lexis, W. Die deutfchen Univerfitäten. Für die Univerfitätsausftellung in Chicago 1893 unter Mitwirkung zahlreicher Univerfitätslehrer. Berlin 1893.

Neubau des archäologifchen Mufeums der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 417. Die neue k. k. Univerfität in Wien. Allg. Bauz. 1894, S. 3.

Altes Univerfitätsgebäude in Wien. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 11, S. 486 u. Wiener Bauten-Album, Bl. 67.

Univerfität zu Straßburg: Straßburg und feine Bauten. Straßburg 1894. S. 444.

Paulsen, F. Die deutfche Univerfität als Unterrichtsanftalt und als Werkftätte der wiffenfchaft-lichen Forfchung. Deutfche Rundfchau, Jahrg. 20, S. 341.

Der Neubau der Univerfität in Graz. Wiener Bauind.-Zeitg., Jahrg. 13, S. 99 u. Wiener Bauten-Album, Bl. 11—14.

Der Univerfitäts-Um- und -Neubau zu Leipzig. Illuftr. Zeitg., Bd. 104, S. 286.

Univerfität in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 257.

Rezori, W. v. Die neue k. k. Univerfität in Graz. Allg. Bauz. 1896, S. 1.

Das neue Univerfitätsgebäude der kgl. bayer. Julius-Maximilians-Univerfität zu Würzburg etc. Wiirzburg 1897.

Friedberg, E. Die Univerfität Leipzig in Vergangenheit und Gegenwart. Leipzig 1898. Univerfität zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freibnrg i8g8. S.498. Prasse, E. Die Um- und Neubauten der Univerfität Leipzig. Dentfche Banz. 1898, S. 37, 53. Kempf, F. Der Wettbewerb für Entwurfs-Skizzen zu einem neuen Collegienhaus der Univerfität Freiburg im Breisgau. Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 505, 513.

Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für ein neues Kollegien-Gebäude der Univerfität Freiburg i. Br. Deutfche Bauz. 1902, S. 523, 52g, 539.

Hirsch, F. Von den Univerfitätsgebäuden in Heidelberg etc. Heidelberg 1903.

Entwurf zu einem Kollegiengebäude für Freiburg i. Br.; von H. Jennen. Berl. Architekturwelt 1903, S. 301.

Wettbewerb: Kollegiengebäude der Univerfität Freibnrg i. Br.; von A. Grotte. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 20, S, 353.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1888, Taf. 61: Mittelbau des Collegiengebäudes der Univerfität Straßburg; von Warth. 1893, Taf. 50: Akademie der Wiffenfchaften in Wien.

ß) In Frankreich und Belgien.

Palais des facultés de Nancy. Moniteur des arch. 1864, PI. 986—987.

Burguet. Faculté de droit, à Bordeaux. Revue gén. de Varch. 1874, S. 50 u. PI. 14—15.

Le palais des facultés de droit, des fciences et des lettres, conftruit à Grenoble. Encyclopédie d'arch. 1882, S. 89 u. PI. 774, 783, 784, 786, 787, 838, 843, 844.

Une univerfité pour les facultés de droit et de médecine. L'émulation 1882—83, PI- ¹⁰—H-Agrandiffement de l'école de droit, à Paris. Encyclopédie d'arch. 1888—89, S. 179, 188 u. PI. 45, 48. Facultés de fciences et de lettres de Bordeaux. La conftruction moderne, Jahrg. 5, S. 65, 75.

La nouvelle Sorbonne. L'architecture 1889, S. 409.

Faculté de médecine et de pharmacie et faculté des fciences de Lyon. La conftruction moderne, Jahrg. 5, S. 399.

Rivoalen, E. La nouvelle et l'ancienne Sorbonne. La conftruction moderne, Jahrg. 4, S. 505, 519, 559; Jahrg. 5, S. 292, 304, 337, 351.

Univerfité de Bruxelles. L'émulation 1893, PI. 18.

Les facultés catholiques de Lille. La conftruction moderne, Jahrg. 9, S. 40, 62.

L'antique et la moderne Sorbonne. La femaine des conft., Jahrg. 18, S. 126.

Faculté des fciences à Rennes. La femaine des conft., Jahrg. 18, S. 550, 561.

Schoen, H. Die franzöfifchen Hochfchulen feit der Revolution etc.

La nouvelle Sorbonne. La conftruction moderne, Jahrg. 10, S. 209.

The new Sorbonne, Paris. Builder, Bd. 68, S. 10.

Faculté de droit de Paris. La conftruction moderne, Jahrg. 13, S. 278.

Lexis, W. Die neueren franzöfifchen Univerfitäten etc. München 1901.

Croquis d'architecture. Intime club. Paris.

1897, No. III, f. 1, 2: Faculté des fciences de Marfcille.

y) In Großbritannien.

Pugin & Britton. Illuftrations of the public buildings of London. 2d edit. by W. H. Leeds. London 1838.

Bd. 2, S. 211: London univerfity.

Philological fchools, New-road, Marlybone. Builder, Bd. 15, S. 594.

Roman catholic univerfity of Ireland. Builder, Bd. 22, S. 615.

Univerfity of London. Builder, Bd. 25, S. 853.

Glasgow univerfity. Builder, Bd. 28, S. 964.

Univerfity of Wales. Building news, Bd. 20, S. 278, 511.

The great hall, Glasgow univerfity. Building news, Bd. 26, S. 10; Bd. 37, S. 740.

New fcience fchools, South Kcnfington. Building news, Bd. 30, S. 162, 168, 194, 218, 244, 270, 294. Heating and ventilation at the Glasgow univerfity. Building news, Bd. 35, S. 583.

Univerfity college, Briftol. Building news, Bd. 3Ô₎ S. 326, 568.

New divinity and literary fchools at Cambridge. Building news, Bd. 36, S. 518.

Edinburgh univerfity. Building news, Bd. 36, S. 720. Builder, Bd. 40, S. 622.

The Jofiah Mafon's fcience college, Birmingham. Builder, Bd. 3g, S. 43g. The architect, Bd. 25, S. 2g. Univerfity college, London. Building news, Bd. 3g, S. 310; Bd. 40, S. 706.

Extenfion on univerfity college, London. Builder, Bd. 40, S. 123.

The new univerfity college buildings, Nottingham. Builder, Bd. 41, S. 482.

Univerfity college of Wales, Aberyftwith. Building news, Bd. 43, S. 662; Bd. 51, S. 495; Bd. 52, S. 236.

The Bute hall, Glasgow univerfity. Building news, Bd. 45, S. 208.

Univerfity college, Dundee. The architect, Bd. 30, S. 22g, 241.

A theological college. Building news, Bd. 46, S. 514.

Defign for a theological college. The architect, Bd. 31, S. 233. lefus college, Cambridge. Builder, Bd. 53, S. 328.

Edinburgh univerfity union-interior of debating hall. Building news, Bd. 55, S. 368.

Liverpool univerfity college. Builder, Bd. 56, S. 412.

Univerfity college, London. Building news, Bd. 68, S. 45.

Mc Ewan hall, Edinburgh univerfity. Builder, Bd. 73, S. 4g6. Building news, Bd. 73, S. 82g.

8) In anderen Ländern.

Stauffert, F. Die Otto-Univerfität in Athen. Allg. Banz. 1851, S. 1.

Univerfity buildings, Sydney. Building news, Bd. 4, S. 1004; Bd. 5, S. 335.

Ecole fupérieure anglaife et Lycée des études claffiques de Bofton. Nouv. annales de la conft. 187g, S. 66.

Elphinftone college, Bombay. Builder, Bd. 24, S. 814.

The hall of the univerfity of Bombay. Builder, Bd. 34, S. 10.

Univerfity of Leyden. Builder, Bd. 36, S. g 15.

New univerfity buildings, Lund, Sweden. Builder, Bd. 44, S. 42, 74.

Bombay univerfity. Building news, Bd. 45, S. 446.

Mc Mafter Hall, Baptift theological college, Toronto, Canada. American architect, Bd. 14, S. 31g. Compétitive defign for Columbian univerfity, Wafhington. American architect, Bd. 14, S. 31g. Tokio univerfity, Japan. Builder, Bd. 47, S. 806.

Auftin hall, Harvard law fchools, Cambridge, Maff. Builder, Bd. 4g, S. 858.

Univerfité d’Harward à Cambridge près Bofton. Moniteur des arch. 1886, S. g6 u. PI. 35, 36, 3g. Second premiated defign for the catholic univerfity building, Wafhington. American architect, Bd. 21, S. 42.

Herbert, B. A. The ftudy of hiftory in American colleges and univerfities. Wafhington 1887. The art mufeum of Princeton college, Princeton. Building, Bd. g, S. 77.

Univerfitätsgebäude in Alcalâ de Henares. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 12, S. 182 nnd: Wiener Bauten-Album, Bl. 26.

Wettbewerb für ein Univerfitätsgebäude in Bern.' Schweiz. Bauz., Bd. 32, S. 12, 27, 32, 37.

The univerfity of Columbia. Engng., Bd. 66, S. 84g.

Das Ergebniß des Phoebe A. Hearft-Wettbewerbes für Entwürfe zu einer neuen Univerfität bei Berkeley in Californien. Deutfche Bauz. i8gg, S. 554, 557, 566, 580.

L'univerfitê de Californie et M. Émile Bénard. La conftruction moderne, Jahrg. 15, S. 87. L'univerfitê de Berkeley. L'architecture i8gg, S. 423.

Emerton, E. Das höhere Unterrichtswefen in Amerika. Deutfche Rundfchau, Jahrg. 27, S. 217. The Birmingham univerfity. Building news, Bd. 83, S. 363.

Cape of Good Hope univerfity building. Building news, Bd. 84, S. 751.

Univerfity college, Sheffield. Building news, Bd. 84, S. 821; Bd. 85, S. 11.

The high fchool building, South Bofton. American architect, Bd. 7g, S. 64; Bd. 80, S. 3g.

3- Kapitel.

Technifche Hochfchulen.

Von Carl Körner³⁰⁷).

a) Allgemeines und Gefchichtliches.

95-

Zweck

und

Die Technifchen Hochfchulen haben die befondere Aufgabe, auf dem tech-nifchen Gebiete Wiffen und Können grundlegend zu machen und zu verbreiten, Entftehung. um ^as menfchliche Tun im Leben bis zur höchften Wirkfamkeit zu fteigern.

Aus ihrer Entftehungsgefchichte erkennt man, daß ihre Vorläufer Schulen waren, welche nur für einzelne die Technik berührende Berufszweige Unterricht erteilten, der kaum über die zunächft gelegenen praktifchen Bedürfniffe hinausging. (Siehe im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes die Kapitel über „Gewerbefchulen“.)

Die überrafchenden Fortfehritte auf dem Felde der Naturwiffenfchaften, die gewaltigen Leiftungen der Technik und die Forderungen, welche diefe dauernd erhob, um für das Volkswohl erfprießlich eintreten zu können, beanfpruchten von allen, welche dem technifchen Berufe fich widmeten, in fo erheblichem Maße eine geiftige Bildung und ein durch reiches Wiffen unterftütztes Können, daß der an den urfprünglichen für Techniker eingerichteten Schulen gebotene Unterricht bald als unzureichend erkannt werden mußte.

Auf dem Gedanken, diefe Unzulänglichkeit zu befeitigen, geftärkt durch das klare Bewußtfein von der Notwendigkeit, Lehrftätten zu errichten, welche für alle, die in den technifchen Zweigen wirklich wiffenfchaftliche Ziele verfolgen und felbftändige Leiftungen anftreben, auch wahre Stätten des Erwerbens von Kunft-ausbildung und von Wiffenfchaft werden Tollten, beruht die Einrichtung von poly-technifchen Schulen. Ihre eigentliche Schöpfung fällt in das XVIII. Jahrhundert.

Ihre fortfehreitende Entwickelung, gehoben durch unabläffige Förderung ihrer nach geiftiger, wie nach fachlicher Richtung gefteckten hohen, für das Wohl der Menfchheit bedeutungsvollen Ziele, hat fie in der Neuzeit zu „Technifchen Hochfchulen“ und zu ebenbürtigen Schweftern der Univerfitäten erhoben. Sie genügen bei vollftändiger Organifation den Bedürfniffen des technifchen Unterrichtes in dem gleichen Maße wie die Univerfitäten den fog. Fakultätsftudien.

Im gefamten Europa find in kurzer Zeit derartige Lehrftätten entftanden. Vorzugsweife haben aber Deutfchland und Ofterreich an dem Hervorrufen der Technifchen Hochfchulen Anteil genommen: Deutfchland befitzt deren zurzeit neun, eine zehnte und elfte find im Entftehen begriffen; Öfterreich-Ungarn acht. Nicht allein, daß hier der Förderung des inneren Organismus und der andauernden Erweiterung des Wirkungskreifes diefer Hochfchulen lebendige Fürforge entgegengetragen worden ift; fondern es wurden auch bei einer erheblichen Zahl folcher Anhalten die äußeren Hüllen diefer Pflanzftätten für Kunft und Wiffenfchaft als würdige und hervorragende Bauwerke neu errichtet.

Bei der hier folgenden Befprechung der baulichen Anlagen der Technifchen Hochfchulen foll von den Gefichtspunkten ausgegangen werden, welche fich bei diefen Neubauten hauptfächlich in Deutfchland und Öfterreich als beachtenswert herausgeftellt haben; diefe dürften wohl für den Bau Technifcher Hochfchulen überhaupt Gültigkeit befitzen.

96.

Gefchichtliches.

Für die wiffenfchaftliche Ausbildung von Ingenieuren hat Frankreich den erften entfeheidenden Schritt mit der 1747 erfolgten Gründung der École des ponts et chauffées zu Paris getan.

¹⁰’) In der vorliegenden 2. Auflage umgearbeitet und ergänzt durch die Redaktion.

Schon in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts wurde ihr nach den Plänen Antoine’s, welche im unten genannten Werke¹⁰⁸) veröffentlicht find, ein eigenes Haus errichtet. Später wurden von Godeboeuf Erweiterungsbauten angefügt, über welche einiges in der unten angezogenen Zeitfchrift¹⁰¹’) zu finden ift.

Einen wahren Weltruf erlangte die 1794 zu Paris errichtete École centrale des travaux publics, welche fchon 1795 in die Ecole polytechnique überging.

War es auch anfangs Abficht, die Schule, die einzig bleibende Schöpfung der Revolution auf geiftigem Gebiete, als höchfte gewerbliche Unterrichtsanftalt zu organifieren, fo wurde fie doch bald militärifch eingerichtet und zunächft für die Vorbildung der Artillerie- und Genieoffiziere, der Straßen- und Bergingenieure, der Seeleute ufw. beftimmt. Auch gegenwärtig entfpricht die Ecole polytechnique keineswegs den Lehranftalten, welche man in Deutfchland und Öfterreich fpäter mit demfelben Namen belegte. Ihre Aufgabe ift lediglich, in einem zweijährigen Lehrgänge eine Vorbildung in der Mathematik und in den Naturwiffenfchaften für die Ingenieure des Staates im Militär- und Zivildienft zu geben, welche ihre eigentliche fachliche Ausbildung erft nach vollendetem Befuch der École polytechnique auf befonderen hierzu beftimmten Schulen, der École des ponts et chauffées, der École des mines ufw. erhalten.

Von den nicht franzöfifchen polytechnifchen Schulen ift die 1806 zu Prag errichtete die ältefte; ihr folgte das 1815 gegründete „Polytechnifche Inftitut“ zu Wien.

Für diefes ift fchon 1816—18 unter der Oberleitung Schemerl v. Teytenbach's ein befonderes Gebäude errichtet worden, dem 1838—39 von v. Stummer ein großer Anbau angefügt wurde. Durch die Reorganifation der Anftalt im Jahre 1866, unter Einführung von Fachfchulen und Vermehrung der Lehrkräfte, wurden abermals bauliche Änderungen und Erweiterungen, die nach den Plänen Wappler's ausgeführt worden find, notwendig. Diefer Gebäudekomplex dient noch heute der Technifchen Hochfchule zu Wien als Heim. Grundriffe, Schnitte und Faffade des urfprüng-lichen Baues find in der unten genannten Zeitfchrift¹¹⁰) und eine Grnndrißfkizze der zweimal erweiterten Anlage im unten angezogenen Führer¹¹¹) zu finden. Neuerdings ift ein III. Obergefchoß aufgefetzt worden, und fernere bauliche Erweiterungen ftehen bevor.

Das Polytechnifche Inftitut in Wien ift unbeftritten von erheblichem Einfluffe auf die Geftaltung des technifchen Unterrichtswefens in Deutfchland geworden. Nach feinem Mufter wurde die ältefte deutfche Polytechnifche Schule, jene zu Karlsruhe, geftaltet; diefe ging aus einer 1825 gegründeten technifchen Bildungsanftalt hervor. Ihre erfte Organifation erhielt fie 1832, indem eine von Tulla errichtete Ingenieur-fchule mit der Baufchule Weinbrennefs und der in Freiburg von Arnold geleiteten Gewerbefchule nebft einer Forftfchule verbunden wurde. Im Jahre 1836 fand die Einteilung in 7 Fachfchulen unter Hinzufügung der Mafchinenbaufchule ftatt.

Mit Vervollftändigung des Unterrichtes wurde 1836 der von Hiibfch errichtete Neubau bezogen, der die für die damaligen Verhältniffe erforderlichen Räume enthielt. Indes erwies fich das Haus bald zu klein, und von 1851 an wurden mehrfache Zu- und Anbauten, auch drei felbftändige Bauten, einer für das chemifche Laboratorium, ein zweiter für die Mafchinenbaufchule und ein dritter für die Technologie, errichtet. Pläne diefer Gebäudegruppe, wie fie fich zu Ende der fech-ziger Jahre des vorigen Jahrhunderts geftaltet hatte, find in den beiden unten genannten Zeit-fchriften¹¹²) aufgenommen.

ln den Jahren 1895—99 wurden auf einem Teile des Großh. Fafanengartens, in nur geringer Entfernung von den beftehenden Baulichkeiten, größere Erweiterungsbauten, vor allem von Durm ein „Aula- und Hörfaalbau" zur Ausführung gebracht. Pläne der nunmehrigen Gefamtbauten finden fich in der unten genannten Feftfchrift¹¹³).

Die Einrichtungen der Karlsruher Schule dienten lange Zeit (nahezu 30 Jahre), zum Teile vielleicht unbewußt, bei Errichtung ähnlicher Schulen in Deutfchland als Vorbild.

,os) Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XIXme fiècle. Paris 1845-50, Bd. 3, Bl. 354, 355.

¹⁰⁹) Moniteur des architectes 1879, PI. 49—50, 57 u. PI. aut. XIX, XX; 1880, PI. 12.

“o) Allg. Bauz. 1839, Bl. CCCIII, CCC1V, CCCV.

'“) Winkler, E. Bautechnifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 219.

¹¹²)    Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. 79 - und: Nouv. annales de la conft. 1869, P). 47-48; 1870, PI. 43-46.

¹¹³)    Die Großherzogliche Technifche Hochfchule Karlsruhe. Feftfchrift zur Einweihung der Neuhauten im Mai 1899. Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

Das 1745 in Braunfchweig vom Abte Jerufalem gegründete Collegium Carolinum wurde 1862 in eine Polytechnifche Schule umgewandelt und 1875 zur Tech-nifchen Hochfchule organifiert. Im Jahre 1847 erhielt die 1831 gegründete »Höhere Gewerbefchule“ zu Hannover die amtliche Bezeichnung »Polytechnifche Schule".

Die letztere überfiedelte 1837 aus einem Privathaufe in ein eigens für fie nach den Plänen Ebeling's errichtetes Gebäude an der Georg-Straße, welches für die damaligen Verhältniffe geräumig und ftattlich erfchien. Es war dreigefchoffig, hatte eine Frontlänge von 58,40 », bedeckte eine Grundfläche von 1060 <i» bei 5,00 » lichter Gefchoßhöhe, und hatte 150000 Mark ge-koftet. Im Jahre 1854 wurde durch Verlängerung des Eidlichen, hofwärts gelegenen Flügels ein dreigefchoffiger Anbau von 290 <i» Grundfläche hergeftellt; in diefer Geftalt enthält die unten genannte Zeitfchrift¹¹¹) Pläne und Befchreibung diefes Haufes.

Obwohl nun 1860 das benachbarte Gebäude der Militärbekleidungs-Kommiffion hinzugezogen, 1866 und 1873 neue Hofbauten ausgeführt und fpäter auch noch Zimmer in anderen fiskalifchen Gebäuden benutzt wurden, waren die gefamten Räumlichkeiten fchon 1872 völlig unzureichend¹¹⁵). Durch den 1875—7g von Hunaeus vollzogenen Umbau des Welfenfchloffes wurde diefen Miß-ftänden in ausgiebiger Weife abgeholfen. Die Schriften, aus denen die Umgeftaltung des gedachten Schloffes zu erfehen ift, find in dem am Schluffe diefes Kapitels angefügten Literaturverzeichnis angegeben. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts kamen noch weitere Um- und Erweiterungsbauten zur Ausführung.

Zu Dresden war 1828 eine »Technifche Bildungsanftalt“ in das Leben gerufen worden; 1838 wurde fie reorganifiert und »die vollftändige Ausbildung wiffenfchaftlicher Techniker von Fach“ zu ihrem Ziele gemacht. Von 1851 an führte fie die Bezeichnung »Polytechnifche Schule“ und 1871 wurde fie zur Technifchen Hochfchule erhoben.

Im Jahre 1846 erhielt diefe Anftalt ein eigenes, am Antons-Platz gelegenes, von Heine entworfenes Gebäude, von dem der Erdgefchoßgrundriß in dem unten genannten Werke¹¹⁶) enthalten ift. Dies ift eine Anlage mit Mittelgang und zwei nach vorn vorgezogenen Flügelbauten; die nach Norden gerichtete Hauptfront ift 56,com lang und im Mittelbau 18,10m tief; feine beiden Flügelbauten find je 23,80» lang und 11,90» tief; die lichte Höhe des Sockel-, Erd-, Lund II. Ober-gefchoffes betragen bezw. 8,30, 5,10, 4,so und 4,25». Schon nach einem Jahrzehnt erwies fich diefes Haus unzureichend; allein erft 1875 konnte das Polytechnikum feinen Neubau, der im folgenden (unter d) noch eingehend vorgeführt werden wird, beziehen. Im alten Haufe wurde die Kunft-gewerbefchule untergebracht.

Namhafte Ergänzungsbauten (hauptfächlich Laboratorien) werden feit einigen Jahren auf einem vom gegenwärtigen Kollegienhaus ziemlich weit entfernten Grundftück, welches indes fo groß gewählt wurde, daß fämtliche Hochfchulbauten darauf Platz finden können, errichtet.

Der Realfchule zu Stuttgart fügte man 1829 zwei höhere Klaffen an und nannte die fo eingerichtete Anftalt »Vereinigte Kunft-, Real- und Gewerbefchule“. Bald erkannte man das Ungenügende diefer Einrichtung; 1832 wurde die Realfchule wieder in ihren früheren Beftand zurückgeführt, daneben eine »Kunftfchule“ und eine »Gewerbefchule“ errichtet; 1840 erhielt letztere den Namen »Polytechnifche Schule“, und 1862 wurde fie zur Technifchen Hochfchule reorganifiert.

In den Jahren 1860—64 wurde von v. Egle für die Stuttgarter Schule auf einem an der Alleenftraße gelegenen Bauplatz ein Neubau errichtet, von dem in Fig. 90 u. 92¹¹⁷) die Grundriffe des Erd- und I. Obergefchoffes teilweife wiedergegeben find. Um einen größeren Abftand von den in der Alleenftraße gegenüberliegenden, ziemlich hohen Häufern zu erzielen, wurde die Front des Neubaues tunlichft weit hinter die Straßenlinie zurückgerückt, wodurch die an und für fich fchon be-fchränkte Bauftelle noch mehr beengt und eine fehr gedrängte Gebäudeanlage zur Notwendigkeit wurde. Hieraus erklärt fich auch die Anordnung eines Mittelganges mit beiderfeits daranftoßenden Räumen.

Das Gebäude befteht aus einem Mittelbau und zwei feitlichen Flügeln und enthält im Erd-und den beiden Obergefchoffen die erforderliche Anzahl von Hör-, Zeichen- und Sammlungsfälen nebft dazu gehörigen Lehrerzimmern; ferner in der durch die beiden Mittelrifalite der Vorder- und

¹¹⁴)    Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1857, S. 54 u. Bl. 68.

¹¹⁵)    Nach ebendaf. 1879, S. 349.

11G) Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 191.

gart 1864.

m) Nach: Befchreibung der Einweihung des neuen Gebäudes der k. polytechnifchen Schule in Stuttgart. Stutt

[ô

r°

IO

|Q~

rr--“h

:JT/*V

Anficht.

;h£i

hör s a ai

CD

co

CL)

■O/)

leh-

W?

IFSl

Fig. 90.

20™

15

10

1:500

•>:.

£•

Fig. 92.

I. Obergefchoß.

'B [uniiE 5

-eurf ach S ammlnn g

rer

-§

-ni

N atnr-S arrnnlunö

cd

<Ç

jcrp 3 iii(j

rzspunzxi^

Chbm.Teclm olodie

LJk

Nk Hk S

Z eich en-u. Hörsaai

J-nge-

■ pxmuie S1 >|_bulie qx

Z e i ch en s a al

n en "b au

Technifche Hochfchule zu Stuttgart¹¹⁷).

Arch. : v. figle.

H ö r s a a]

Jnstr.

,ehr er

Mas chi - Leh-SammLó. rer

Fig. 91.

Erdgefchoß.

00

Rückfront beftimmten Mittelpartie außer der Eingangshalle und den Haupttreppen¹¹⁸) die allen Teilen der Anftalt gemeinfamen Räume: Feftfaal, Bibliothek und Lefezimmer und Verwaltungsräume; endlich im Sockelgefchoß ein chemifches Laboratorium, eine mechanifche Werkftätte, eine Holz-Modellierwerkftätte, Magazine ufw.; über dem Dache befindet ficli ein Obfervatorium. Aus dem Beftreben, die nach Norden gerichtete Vorderfront des Haufes tunlichft für Zeichenfäle auszunutzen, ging die Anordnung des Feftfaales an der Rückfront hervor.

Die ftiliftifche Haltung des ganzen Gebäudes erinnert, bei mancher Freiheit in der Behandlung der Einzelheiten, an die mittlere Epoche der italienifchen Renaiffance.

Während die Lehr- und Sammlungsfäle, ihrer Beftimmung gemäß, einfach gehalten wurden, haben die Treppenhäufer, die Gänge, die Verwaltungsräume und der Feftfaal eine etwas reichere dekorative Ausbildung erfahren. Auch das Äußere des Gebäudes (Fig. 90) hat eine entfprechende Ausfchmückung erhalten: das Gebälk des Hauptportals wird von zwei weiblichen Figuren geftützt, welche die technifche Wiffenfchaft und die gewerbliche Kunft darftellen; in den oberen Gefchoffen find Medaillonbildniffe von ausgezeichneten Gelehrten und Technikern angebracht; das den Mittelbau krönende Giebelfeld zeigt in ganz erhabener Bildhauerarbeit die Württembergia, welche vom Throne herab zu einer mit technifchen Studien befchäftigten Gruppe von Jünglingen fchreitet und diefen die Stiftungsurkunde der Polytechnifchen Schule überbringt.

In den Jahren 1875—79 wurde dem eben befchriebenen Haufe nach der Seeftraße zu von v. Tritfchler ein großer Anbau, fpäter ein weiterer Anbau nach der Keplerftraße angefügt; eine Plan-fkizze der erftmalig erweiterten Gefamtanlage bringt der unten angezogene Führer¹¹⁰); eine Befchrei-bung des v. Tritfchler’fchen Anbaues ift in der gleichfalls unten genannten Zeitfchrift ,2°) zu finden.

Im gleichen Jahre (1862) wurde die Polytechnifche Schule zu Riga¹²¹) eröffnet und 3 Jahre fpäter (1865) die in München feit 1827 beftandene gewerbliche Lehr-anftalt zur Technifchen Hochfchule reorganifiert.

Über den für die erftere Schule ausgeführten Neubau find die im Literaturverzeichnis (fiehe am Schluß des vorliegenden Kapitels) angeführten Schriften nachzufehen; der Neubau der Technifchen Hochfchule zu München wird fpäter (unter d) in Wort und Bild vorzuführen fein.

Die 1836 gegründete »Höhere Gewerbefchule“ zu Darmftadt, welche 1864 in eine »Technifche Schule“ umgewandelt worden war, wurde 1869 zur Technifchen Hochfchule umgeftaltet.

Im Jahre 1844 wurde der Gewerbefchule ein von Marres & Jordan ausgeführtes Gebäude zur Benutzung übergeben. Diefes diente (unter gleichzeitiger Verwendung von in anderen Häufern befindlichen Räumlichkeiten) bis zum Jahre 1895 der Technifchen Hochfchule. Im letztgenannten Jahre wurden Neubauten bezogen, von denen unter d noch die Rede fein wird. Gegenwärtig find weitere An- und Erweiterungsbauten in der Ausführung begriffen.

Preußen befaß bis zum Jahre 1866 keine eigentliche Technifche Hochfchule; die Ausbildung der höheren Techniker erfolgte auf getrennten, für fich beftehen-den, befonderen Fachakademien; Bauakademie, Gewerbeakademie und Bergakademie.

Die frühere Bauakademie bildete ein Mittelglied zwifchen Kunftfchule und Technifcher Hochfchule; darin wurden Architektur und Ingenieurwiffenfchaften gelehrt. Sie wurde 1799 gegründet, und unter Beuth’s Direktion überfiedelte fie in das neue, 1832—35 nach Schinkel’s Entwürfen errichtete Gebäude. Von letzterem wird noch im nächftfolgenden Heft (Abt. 6, Abfchn. 3, Kap. 2, unter a, 4, y) diefes »Handbuches" die Rede fein l22).

11S) Siehe den Grundriß beider in Teil IV, Halbband 1, diefes „Handbuches", Tafel bei Abfchn. 5, Kap. 2.

¹¹⁹) Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 75.

¹²°) Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 253.

hatte die Berliner Bauakademie

¹²¹)    Über die 1866—6g und 1876—79 für diefe Anft alt ausgeführten Baulichkeiten find die betreffenden Quellen aus dem am Schluffe diefes Kapitels angefügten Literaturverzeichnis zu entnehmen.

122)    Nach neueren Forfchungen Galland’s (fiehe: Baugwks.-Zeitg. 1890, S. 254, 269) fchon unter Friedrich dem Großen eine Vorläuferin : die École de génie et d’architecture, welche 1775 oder 1776 eröffnet worden zu fein fcheint; fie war im Berliner Schloß, an der Weftfeite im Erdgefchoß, untergebracht.

Vor etwa 200 Jahren wurde in Berlin unter dem pracht- und kunftliebenden Kurfürften Friedrich III. (König Friedrich /.) die Kunftakademie geftiftet, war aber fchon unter Ériedrich Wilhelm I. dem völligen Verfall entgegengegangen; namentlich war es die Architektur, welche an ihr ein kümmerliches Dafein friftete. Diefem Übelftand verfchloß fich auch das um 1770 geftiftete Ober-Baudepartement nicht und wandte fich an die vorgefetzte Behörde, das General-Ober-Finanz-, Kriegs- und Domänen-Direktorium, mit geeigneten Vorftellungen zur Befferung der begehenden Zuftände. Das Direktorium machte die Sache fogleich beim Minifter v. Zedlitz anhängig und brachte die Angelegenheit in Fluß. Der Minifter ging mit großem Verftändnis auf die Sache ein und berichtete unterm 2. Auguft 1771 an den König. Er klagte darüber, daß die jungen Leute, welche fich zu „Feldmeffern" und „Baubedienten“ melden, fo wenig „in diefen Wiffenfchaften“ erlernt hätten. Der Grund davon fei hauptfächlich darin zu Tuchen, daß die jungen Leute zu kurze Zeit auf den Univerfitäten

Mit dem wachfenden Befuche der Bauakademie wurden nach und nach alle fremden Elemente aus diefem Gebäude entfernt und dadurch die Raumverteilung und -Verwendung einigermaßen abgeändert; die beiden unten namhaft gemachten Werke¹-’³) enthalten Grundrißfkizzen des fraglichen Haufes, wie es unmittelbar vor dem 1875 vollzogenen Umbau eingerichtet war. Darin ift auch die durch Lucae bewirkte Umgeftaltung diefes Gebäudes durch Abbildungen mit Erläuterungen dargeftellt. 1884 wurde es feiner früheren Beftimmung entzogen, und es wurden darin mehrere Klaffen der Akademifchen Hochfchule für die bildenden Kiinfte, das photogrammetrifche, das ineteorologifche und das geographifche Inftitut untergebracht.

Die frühere Gewerbeakademie, welche aus der 1821 gegründeten „Technifchen Schule", die fpäter die Bezeichnung „Gewerbe-Inftitut" erhalten hat, 1866 hervorgegangen ift, hatte ihre letzte Verfaffungsänderung 1871 erfahren; danach zerfiel fie in die Abteilungen für Mafchinen- und In-genieurwefen, Chemie,*Hüttenkunde und Schiffbau. Sie war in einem Gebäude untergebracht, deffen Geftaltung durch fortgefetzte Um- und Anbauten des ehemals Creutz’fchen Palais (1721 von Böhme erbaut) vielfachen Veränderungen und Erweiterungen unterworfen wurde; befonders umfangreich war der 1861—65 vorgenommene Erweiterungsbau des rechten Flügels; die unten genannte Feftfchrift¹²⁴) enthält eine photographifche Anficht der Faffade. Das 1884 verlaffene Gebäude wurde bis vor kurzem vom Hygienifchen Inftitut zu Berlin benutzt.

Die Bergakademie war früher in einem Haufe untergebracht, welches bis 1861 als Börfe gedient hatte und 1801—02 von Becherer erbaut worden war. Als die Begründung der geologifchen Landesanftalt in organifcher Verbindung mit der Bergakademie mit 1. Januar 1873 ¹¹¹ Ausficht genommen war, wurde gleichzeitig auch ein Neubau für die vereinigten Anftalten und für das Berg-lind Hütten mufeum befchloffen; diefer wurde 1875—78 ausgeführt. Pläne und Befchreibung find in der unten genannten Quelle¹²⁵) zu finden.

Im obengenannten Jahre 1866 gelangte die bereits berührte Polytechnifche Schule zu Hannover an Preußen; allein fchon früher war in diefem Lande das Bedürfnis nach einem alle technifchen Lehrzweige in fich vereinigenden Inftitute wach geworden. Das Ergebnis der betreffenden Beftrebungen war die Errichtung der »Polytechnifchen Schule" zu Aachen, deren Grundftein 1865 gelegt und die 1870 eröffnet wurde.

Von den Baulichkeiten diefer Hochfchule wird bei den am Schluffe diefes Kapitels vorzuführenden Beifpielen noch die Rede fein.

Die Bau- und die Gewerbeakademie zu Berlin wurden 1879 zu einer Technifchen Hochfchule vereinigt und zugleich die Ausführung eines großen Neubaues befchloffen, der 1884 bezogen wurde.

Auch von diefem Bauwerk wird an der gleichen Stelle eine eingehendere Darftellung folgen.

Im Bau begriffen ist die Technifche Hochfchule zu Danzig. Für Breslau und Nürnberg find ftarke Beftrebungen, eine Technifche Hochfchule zu errichten, zur Zeit im Gange.

Von den Technifchen Hochfchulen Ofterreich-Ungarns wurde jene zu Wien und wurden die beiden (die deutfche und die böhmifche) zu Prag in ihren Anfängen bereits erwähnt; ferner find zu nennen die Technifchen Hochfchulen zu Brünn deutfch und (böhmifch), Graz, Budapeft und Lemberg.

feien, daß fie ihre künftige Beftimmung nicht mit Gewißheit vorausfähen, daß fie die Mathématiques appliquées zu viel als Nebenftudium betrachteten und daß große Mathematici auf der Univerfität »den intendirten Nutzen niemals ftiften könnten“. Diefem Mißftande, fo berichtete der Minifter weiter, könnte abgeholfen werden, wenn in Berlin eine Pépinière von etwa 6 jungen Leuten angelegt würde, welche bereits auf Schulen und Univerfitäten die hierzu »abutirende Lectiones und Collegia frequentiret und fich mit anderen Wiffenfchaften nicht diftrahiret hätten“.

Friedrich II. ftimmte diefem Vorfchlage zu und verfügte, daß eine »Pflanzfchule von Architekten" errichtet werden folle. Es würden etwa 6 Eleven anzunehmen fein, und es könnte ein jeder davon jährlich 150 Taler fo lange erhalten, »bis er nach abgelegten Proben feiner Gefchicklichkeit in einer Provinz als Landbaumeifter etc. befördert würde“. .

Später befchloß der König, die geplante Baufchule mit einer École de génie, in welcher junge Offiziere im Feftungs-bau und in der Geometrie unterwiefen werden füllten, zu verfchmelzen. Er war geneigt, einige Zimmer im Fürftenhaufe für die neue École de génie et d’architecture herzugeben, und der Minifter legte einen Etat der jährlichen Ausgaben für diefe vor, der fich auf 3800 Taler belief. Die Zimmer im Fürftenhaufe wurden als ungeeignet befunden, und die Räume der Kunftakademie im Marftall für die Baufchule herzugeben, weigerte fich der König. Er fchlug endlich felbft einige unbewohnte Zimmer im Erdgefchoß des Berliner Schloffes, an der Seite der Schloßfreiheit, links neben dem Weftportal, bezw. dein Eofander’lc)\(tx\ Treppen-Veftibül vor. Am 8. Dezember 1775 entfchied Friedrich II. endgültig in diefem Sinne. m) Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Teil I, S. 183 — und: Deutfche Bauz. 1876, S. 25. m) Nottebohm, F. W. Chronik der Königlichen Gewerbeakademie zu Berlin etc. Berlin 1871.

¹²⁵) Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 7, 153 u. Bl. 1-14.

97-

Gliederung

und

Raumbedarf.

Von den für die drei letztgenannten Hochfchulen ausgeführten Neubauten wird im folgenden (unter d) noch kurze Erwähnung gefchehen.

In England beftehen gegenwärtig noch keine Fehranftalten, welche eine fyftematifche Ausbildung von Technikern nach Art der Technifchen Hochfchulen Deutfchlands und Öfterreichs oder der eingangs genannten Schwefteranftalten Frankreichs zum Ziele haben. Hauptfächlich find es wiffenfchaftlich - technifche Vorträge, die an den Univerfitäten, in Colleges und in Vereinen gehalten werden, welche die Heranbildung von Technikern ermöglichen follen, und obwohl feit längerer Zeit eine mächtige Bewegung zur Hebung des technifchen Hochunterrichtes zu beobachten ift, befteht in England eine Technifche Hochfchule in unferem Sinne jetzt noch nicht.

¹

)    Fakf.-Repr. nach ebenda!'., S. 41.

²

)    Fakf.-Repr. nach: La conftruction moderne, Jahrg. 4, S. 506, 507.

³

‘) Fakf.-Repr. nach: La Jemaine des conftr., Jahrg. 18, S. 548 u. 549.

⁴

)    Nach: La conftruction moderne, Jahrg. 5.

106)    Nach ebendaf., S. 550.

In Italien hat man im großen und ganzen die Vorbilder Frankreichs und Deutfchlands übernommen. Mit Ausnahme derjenigen in Mailand liegen alle Technifchen Hochfchulen in Städten mit einer Univerfität; ja fie find mit diefer beinahe unmittelbar verbunden. Dem Abgeordnetenhaufe zu Rom wurde bereits zweimal ein Gefetzentwurf vorgelegt, der darauf hinzielte, an den alten Univerfitäten eine polytechnifche Fakultät, die Facoltà politecnica, zu fchaffen, mit der Aufgabe, im Verein mit der philofophifchen Fakultät die Pflege des höheren technifchen Unterrichtes zu gründen.

Jede Technifche Hochfchule Italiens trägt die amtliche Bezeichnung Regio iftituto tecnico fuperiore. Während die Mailänder Schule Zivilingenieure, Zivilarchitekten, Induftrie-Ingenieure und Lehrer der Realwiffenfchaften für die Mittelfchulen heranbildet, können in Turin nur die eben erwähnten drei Arten ausübender Techniker Studien treiben; in Padua, Bologna, Rom, Neapel und Palermo beftehen nur die beiden Abteilungen für Zivilingenieure und Architekten, und in Pavia, Genua und Pifa finden fich nur Teile folcher Anftalten vor; wer auf letzteren ftudiert, muß fpäter noch in eine der genannten Vollfchulen übertreten¹²⁶).

Im Jahre 1890 wurde den beiden italienifchen Kammern von der Regierung ein Gefetzentwurf über die Einrichtung von Architektur-Hochfchulen vorgelegt, und es waren darin die Einrichtungen der deutfchen Technifchen Hochfchulen als Vorbild zugrunde gelegt. Am liebften hätte man eine oder zwei Technifche Hochfchulen nach dem Mufter der deutfchen Anftalten errichtet, mußte jedoch aus mancherlei Gründen davon abfehen. Man entfchloß fich, die in Mailand bereits beftehende Einrichtung durch Hinzufügen von Lehrftühlen für Kunftgefchichte, für Entwerfen von Gebäuden und für Wiederherftellen von Baudenkmälern zu ergänzen und fie erforderlichenfalls auf eine oder mehrere der Hochfchulen für Ingenieure zu übertragen, die in Orten ihren Sitz haben, in denen fich gleichzeitig auch Anftalten für fchöne Künfte befinden. Dies find Bologna, Neapel, Palermo, Rom und Turin. Rom kam natürlich in erfter Linie in Betracht. Gleichen Rang wie diefe Schulen füllten zwei ausfchließlich für Architekten beftimmte Hochfchulen für Architektur einnehmen, welche in den hierzu befonders geeigneten, durch ihre kiinftlerifchen Überlieferungen hervorragenden Städten Florenz und Venedig mit Anlehnung an die dortigen Anftalten für fchöne Künfte errichtet werden füllten¹²⁷).

Im Oktober 1900 wurde in St. Petersburg das Polytechnikum eröffnet; es befteht aus vier Abteilungen: für Handel, Elektrotechnik und Schiffbau.

Die deutfchen und öfterreichifchen Technifchen Hochfchulen umfaffen wefent-lich fünf Hauptabteilungen oder Fachfchulen (den Fakultäten der Univerfitäten entfprechend):

1)    für Architektur,

2)    für Bauingenieurwefen,

3)    für Mafchinenbau,

4)    für Chemie und chemifche Technik, und

5)    für allgemeine Wiffenfchaften und Künfte.

12«) Nach: Centralbl. der Bauverw. 1887, S. 161. ¹²’) Nach ebenda!., 1890, S. 205.

ng

Obwaltenden befonderen Bedürfniffen oder beftimmten Anforderungen, welche der Staat, bezw. das Berufsleben an die Technifchen Hochfchulen ftellt, entfprechend, find hier und dort noch Abteilungen für Kulturtechnik, Schiffbau, Elektrotechnik, Textiltechnik, Bergbau, Pharmazie, Forftwiffenfchaft ufw. eingerichtet, welche teils als felbftändige Abteilungen, teils in Verbindung mit den oben genannten Hauptfachfchulen auftreten.

Die für die Fachabteilungen zugrunde gelegten Studienpläne, welche diejenigen Fächer umfaffen, deren Studium die vollftändige wiffenfchaftliche Ausbildung für den Beruf erzielen foll, fowie die Zahl der Studierenden, welche Angehörige der einzelnen Abteilungen find, liefern zunächft allgemeine Anhaltspunkte für das Raumbedürfnis der Technifchen Hochfchulen.

Wird nun auch die Zahl der Wiffenszweige in den Studienplänen der Abteilungen im Laufe der Zeit eine Vermehrung oder Verminderung erfahren können, fo find die hierdurch eintretenden, das Raumbedürfnis beeinfluffenden Schwankungen wohl nicht von großer Bedeutung. Wichtiger ift die Veränderlichkeit der Zahl der Studierenden für die Raumfrage. Das Schwanken diefer Zahl kann von vornherein weder in der oberen, noch in der unteren Grenze genau feftgefetzt werden. Soll die hierdurch entftehende Schwierigkeit in der Bemeffung der Räume, wobei diefer oder jener Raum in einem Jahre zu groß, im anderen Jahre zu klein fein wird, einigermaßen vermieden werden, fo wird, abgefehen von der Anlage einiger Referveräume, die Aufgabe entfpringen, überhaupt Räume zu fchaffen, welche durch ihre Größe, gute Beleuchtung, Erwärmung und Lüftung für eine möglichft vielfeitige Benutzung geeignet find.

Der Natur der einzelnen Hauptabteilungen einer Technifchen Hochfchule entfprechend, entftehen für jede davon befondere Raumgruppen, welche zweckmäßig in ihren einzelnen Sälen ufw. in innigem Zufammenhange ftehen, aber auch unter fich in Verbindung gebracht werden müffen, damit Studierende diefer oder jener Fachabteilung, die an Vorlefungen und Übungen, welche vorwiegend einer anderen Fachabteilung angehören, teilzunehmen haben, ohne großen Zeit-verluft in die betreffenden Unterrichtsräume gelangen können.

In Rückficht hierauf find auch zunächft die Raumgruppen der Hauptabteilungen in einem und demfelben Gebäude unterzubringen. Eine Ausnahme hiervon machen jedoch die Räume derjenigen Unterrichtszweige, welche Laboratorien benötigen.

98.

Gruppierung

der

Räume.

In erfter Reihe bezieht fich dies auf die Fachabteilung für Chemie und che-mifche Technik oder das chemifche Inftitut. Die Eigenart der Arbeiten, welche in den chemifchen Laboratorien der Technifchen Hochfchulen vorgenommen werden, die Entwickelung von häufig fchädlichen, meift die Geruchs- und Augennerven unangenehm berührenden Gafen, welche mit jenen Arbeiten verknüpft ift, hat an und für fich die tunlichft fichere Abfcheidung diefer Arbeitsftätten von dem Hauptgebäude zur Bedingung gemacht. Die Bedeutung, welche die Chemie auf den Gebieten der Technik, der Induftrie, des Handels, der Gewerbe und auch der Künfte gewonnen hat, macht ihre Laboratorien zu ausgedehnten Anlagen.

Weiters ift es das elektrotechnifche Inftitut, welches durch feine eigenartigen Bedürfniffe, namentlich durch feine Erforderniffe an mafchinellen Anlagen, an Akkumulatoreneinrichtungen ufw., entfprechend geftaltete und aus-gerüftete Räumlichkeiten fordert.

Ferner find in neuerer Zeit Technif che Laboratorien, Material-Prüfungsanftalten, Mafchinenlaboratorien, hydrotechnifche Laboratorien und

1)    das Hauptgebäude, welches im allgemeinen dem Kollegienhaufe oder Hörfaalbau der Univerfitäten (fiehe Art. 66, S. 66) entfpricht;

2)    das, bezw. die chemifchen Inftitute, und zwar für reine und analy-tifche Chemie, für chemifche Technologie oder technifche Chemie und für Elektrochemie;

andere zu Bedürfniffen des technifchen Unterrichtes herangewachfen, und viele der Technifchen Hochfchulen Deutfchlands haben befondere Gebäude, bezw. Gebäudegruppen für diefe Zwecke errichtet.

Bei den früheren für die Zwecke der Technifchen Hochfchulen beftimmten Bauausführungen wurden die für den Unterricht in Phyfik erforderlichen Räume an geeigneter Stelle des Hauptgebäudes untergebracht, und felbft in dem räumlich ziemlich umfangreich bemeffenen Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ift dies noch gefchehen. Indes fängt man feit einiger Zeit an, dem Vorbild der Univerfitäten folgend, für den Unterricht in Phyfik, für die betr. Vorlefungen und Praktika, befondere phyfikalifche Inftitutsgebäude auszuführen.

Hiernach gliedern fich die für eine Technifche Hochfchule erforderlichen Baulichkeiten fofort in:

3)    das elektrotechnifche Inftitut;

4)    die fonftigen technifchen Laboratorien, und unter Umftänden

5)    das phyfikalifche Inftitut.

Das chemifche Inftitut einer technifchen Hochfchule unterfcheidet fich von fonftigen chemifchen Inftituten in der Regel nur dadurch, daß für die chemifche Technik befondere und in der Regel auch ausgedehntere Räume vorgefehen werden müffen. Anordnung, Einrichtung und Ausftattung der Laboratoriumsräume find dem Hauptwefen nach überall nahezu gleiche; deshalb kann bezüglich der einfchlägigen Einzelheiten ohne weiteres auf die Erörterungen unter B (Kap. 5: Chemifche Inftitute) verwiefen werden. Aus gleichem Grunde wird im vorliegenden Kapitel von dem zu einer Technifchen Hochfchule gehörigen phyfi-kalifchen Inftitut nicht weiter gefprochen, fondern auf die Auslaffungen unter B (Kap. 4: Phyfikalifche Inftitute) Bezug genommen werden. Die elektrotechnifchen und fonftigen technifchen Laboratorien werden unter D befonders behandelt werden. Infolgedeffen wird im vorliegenden Kapitel im wefentlichen nur das Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule einer eingehenden Betrachtung unterzogen werden.

Im Hauptgebäude einer Technifchen Hochfchule find, unter Berückfichtigung des vorhin und des in Kap. 1 Gefagten, die einzelnen Räume der Gruppen für Hauptgebäude, Architektur-, Bauingenieur- und Mafchinenbaufchule, fowie für allgemein bildende Wiffenfchaften und Künfte und, wenn nötig, auch für die fonftigen, nicht mit umfangreicheren phyfikalifchen Laboratorien auszurüftenden Abteilungen unterzubringen.

99.

Erforderniffe

im

Hiernach werden erforderlich:

1) Für die Vorlefungen und Übungen in den mathematifchen und in den befchreibenden Naturwiffenfchaften, in den technifchen Wiffenfchaften und Künften und in den allgemein bildenden Wiffenfchaften und Künften: a) Hörfäle,

ß) Konftruktions- und Zeichenfäle, fowie Räume zu anderweitigen Übungen und für experimentelle Arbeiten,

Y) Sammlungsräume;

2)    für diefe Gruppen von Räumen:

y) Zimmer für Profefforen und Privatdozenten, für Affiftenten, Kon-ftrukteure und Zeichner,

B) Werkftätten;

3)    als von fämtlichen Abteilungen zu benutzen:

a) Bibliothek, ß) Lefezimmer;

4)    für die Verwaltung der Technifchen Hochfchule:

a) Zimmer des Rektors, ß) Vorzimmer dazu,

Y) Zimmer des Sekretärs,

B) Kaffenzimmer, s) Kanzlei und Regiftratur,

£) Konferenzzimmer, y]) Sitzungszimmer der Senate.

Als hervorragender, der Würde der Technifchen Hochfchulen entfprechender Feftraum ift im Hauptgebäude an bedeutungsvoller Stelle

5)    die Aula oder der Feftfaal,

wenn irgend möglich mit zwei Nebenräumen, ftets aber mit Kleiderablagen verfehlen, anzuordnen.

6)    Ift das phyfikalifche Inftitut im Hauptgebäude unterzubringen, fo find auch die dafür notwendigen Räume vorzufehen.

Zur Beauffichtigung des Gebäudes ift es erforderlich, daß ein Hausverwalter, ein Hauswart und unter Umftänden einige Unterbeamte, namentlich Heizer und Mechaniker, im Gebäude felbft Dienftwohnungen erhalten. Weiters find Dienft-zimmer für Hauswart, Pedell und die Diener, Vorrats- und Packräume, Magazine, Aborte und Piffoirs, Kleiderablagen ufw. notwendig. Bisweilen wird auch ein kleines aftronomifches Obfervatorium beigefügt.

Von den unter i angeführten Räumlichkeiten ift in räumlich ausreichend ausgeftatteten Technifchen Hochfchulen faft jedem einzelnen Unterrichtsfache ein be-fonderer Hörfaal und ein Dozentenzimmer zuzuweifen; den meiften diefer Räume werden weiters ein oder auch mehrere Säle für Konftruktions-, bezw. anderweitige Übungen und mindeftens ein Sammlungsraum zur Verfügung zu ftellen fein; endlich werden für einzelne diefer Fächer, wo dies für die Unterrichtsintereffen erforderlich erfcheint, Räume für die Affiftenten, Konftrukteure und Zeichner, für die Anftellung und Ausführung von Verfuchen, Werkftätten ufw. vorzufehen fein. Wenn man indes in der Raumbemeffung fparfamer vorzugehen hat, wird man verwandten Fächern einige Räume gemeinfam zuweifen; insbefondere können Hör-fäle von verfchiedenen Dozenten gemeinfchaftlich benutzt werden. Bezüglich der Konftruktions- und Zeichenfäle erfcheint dies nur für folche Übungen zuläffig, die in räumlicher Beziehung gleiche Bedürfniffe haben und erfahrungsgemäß von Studierenden gleicher Semefter belegt werden; doch ift hierbei nicht außer acht zu laffen, daß es erwünfcht und notwendig ift, den Studierenden Gelegenheit zu geben, auch außerhalb der eigentlichen Unterrichtszeit im Gebäude zu arbeiten. Übungen befonderer Art erheifchen auch befondere Räume.

Die Konftruktions- und Zeichenfäle zugleich für die Abhaltung der Vor-lefungen zu benutzen, ift nicht empfehlenswert. Abgefehen davon, daß für die Dauer der Vorlefungen diefe Säle den Übungen entzogen werden, ift auch ihre

100.

Stellung

des

Haufes

Ausrüftung für das Anhören und Nachfchreiben von Vorträgen nur wenig geeignet.

Die für die Dozenten beftinunten Arbeitszimmer find derart anzulegen und auszuftatten, daß die Leiter der Übungen für tunlichft lange Zeit an das Haus gefeffelt werden; für gewiffe Zweige des Unterrichtes ift deshalb eine atelierartige Ausrüftung diefer Zimmer in Ausficht zu nehmen.

Bezüglich der Räumlichkeiten und der Raumanordnung für das phyfikalifche Inftitut fei auf Kap. 4 (insbefondere unter d) verwiefen.

Die für jeden Wiffenszweig notwendigen Räumlichkeiten -werden naturgemäß eine zufammenhängende Gruppe zu bilden haben, und in jeder Gruppe werden die einzelnen Säle ufw. fo zu ordnen fein, daß eine tunlichft bequeme Benutzung diefer Räume ftattfinden kann.

Befindet fich in der Nähe des Gebäudes der Technifchen Hochfchule kein Gafthaus, fo hat man wohl auch, um den Studierenden während ihres an fich längeren Aufenthaltes in der Anftalt Gelegenheit zur Einnahme von Erfrifchungen zu geben, im Hauptgebäude hierzu geeignete Räume vorgefehen.

c) Gefamtanlage und Konftruktion.

Die Wahl der Bauftelle für eine Technifche Hochfchule ift im allgemeinen den gleichen Gefichtspunkten unterworfen, wie folche bereits in Art. 67 (S. 66) für die Univerfitäten angegeben worden find. In der Regel wird man im vorliegenden Falle etwas freiere Hand haben, weil die für eine Technifche Hochfchule erforderlichen Baulichkeiten nicht fo ausgedehnt find wie für eine Univerfität; nur der Umftand, daß man für erftere eine langentwickelte Nordfront benötigt, kann bisweilen Schwierigkeiten verurfachen.

Von befonderer Wichtigkeit ift die Lage des Hauptgebäudes zu den Himmels

gegenden.

Der Schwerpunkt der Lehrftätten der Technifchen Hochfchulen liegt bezüglich der Zahl und Größe der Räume in den Übungs- und Zeichenfälen. Für diefe ift unmittelbar einfallendes, ruhiges, nur von einer Seite, und zwar der linken Seite des Zeichners, kommendes Tageslicht durchaus erforderlich. Dieferhalb zieht die Längsachfe folcher Räume, wie bereits angedeutet, am beften von Oft nach Weft, fo daß das Tageslicht, als von Nord kommend, die Beleuchtung liefert.

Die Hörfäle erhalten gleichfalls am paffendften nur einfeitiges Licht. Der Hörfaal für Phyfik ift, da hier für viele Verfuche Südlicht gefordert wird, nach Süden zu legen. Sehr große Hörfäle können auch ohne Nachteil ihre Tagesbeleuchtung von zwei Seiten, und zwar am geeignetften durch Nord- und Südlicht, erhalten.

Die Sammlungsräume für die rein technifchen Zweige dürfen Südlicht bekommen, während für die etwa anzulegenden botanifchen oder zoologifchen Sammlungen beffer Räume mit Nord- oder Oftlicht angelegt werden. Letzteres gilt auch für die Bibliothek- und die Lefezimmer.

In Rückficht auf diefe Erörterungen, und namentlich in Anbetracht der großen Zahl der anzulegenden Konftruktions- und Zeichenfäle, wird dem Hauptgebäude am beften eine nach Norden gerichtete ausgiebige Frontentwickelung gegeben, welche bei befonderen Umftänden höchftens in eine Entwickelung nach Nordoft umgewandelt werden follte.

>.

Modellierftühle.

Bei einer Grundrißanordnung mit Lichthöfen ift für gut gelegene Eingänge zu diefen zu forgen. Bei größeren Lichthöfen find diefe Eingänge zu Durchfahrten zu gehalten, damit z. B. bei Feuersgefahr die Löfchvorrichtungen ohne Mühe in diefe Höfe gebracht werden können.

102.

Wichtigere

Unterrichts

räume.

Um den Verkehr im Gebäude nicht durch Unberufene gehört zu fehen, er-fcheint es äußerft zweckmäßig, nur einen Haupteingang anzulegen, welcher an- vefkTiwäume dauernd vom Hauswart überwacht werden kann.

Die etwa erforderlich werdenden Nebeneingänge follten in der Regel ver-fchloffen gehalten und nur von den zur Benutzung diefer Eingänge befonders Befugten in Gebrauch genommen werden. Unmittelbar am Haupteingange liege eine geräumige Flurhalle, in naher Verbindung damit die Haupttreppe und die mindeftens 3,00m breiten, eine Verkehrsader bildenden Flurgänge.

Bei der Grundrißanordnung ift ferner zu beachten, daß Nebentreppen ihrer Zahl nach tunlichft eingefchränkt werden, damit die Überficht des Verkehres im Gebäude möglichft erleichtert wird. Aufzüge an geeigneten Stellen, namentlich in der Nähe der Nebentreppen, dienen paffend zur Beförderung fchwerer Gegen-ftände, wie Heizkörper, große Modelle ufw.

Die im Gebäude für erforderlich erachteten Dienftwohnungen müffen befondere Eingänge von außen erhalten und ftehen höchftens durch untergeordnete Türen mit den Gängen des Hauptgebäudes in Verbindung.

und Höfe.

Fig. 94.

535-

..r.t - ■

Fig- 93-

' H5*

■>

V;v'

H]

7IÎÏÏÏÏ

_y

I—J

ES

*'■

Von der Geftaltung und Ausrüftung der Hörfäle, ebenfo der Konftruktions-und Zeichenfäle, desgleichen von der Erhellung diefer Räume bei Tag und bei Dunkelheit war in Kap. i (unter a bis d) eingehend die Rede.

Eine befondere Art von Übungsräumen bilden die für den Unterricht im Modellieren erforderlichen Säle. Auch für diefe ift eine befonders gute Erhellung, wenn tunlich von Norden her, Hauptbedingung. Den Fenftern zunächft werden die fchweren und drehbaren, auf einem feften Unterfatz ruhenden Modellierftühle aufgeftellt; zwei zweckmäßige Formen dafür find in Fig. g3 u. qą dargeftellt. Will man eine größere Zahl von Modellierftühlen aufftellen, ohne daß man die ausreichende Fenfterbeleuchtung zu befchaffen imftande ift, fo ordne man Deckenlicht an.

Kleinere Modellierarbeiten werden an Tifchen gewöhnlicher Form vorgenommen, welche in jenem Teile des Modellierfaales Aufhellung finden, der von den gedachten Modellierftühlen nicht eingenommen wird.

Neben dem Modellierfaal und damit im Zufammenhange müffen, wenn gewöhnlicher Modellierton verwendet wird, noch eine Tonkammer und ein Raum für das Herftellen der Formen und der Gipsabgüffe vorgefehen werden. Durch das Anordnen einer befonderen Tonkammer und eines befonderen Gießraumes wird u. a. auch der Vorteil erreicht, daß feitens der Schüler Ton und Gips auseinander gehalten werden; erfahrungsgemäß gefchieht dies nicht immer; vielmehr wird häufig aus Unachtfamkeit ufw. der Modellierton mit Gipsabfällen gemengt und dadurch in kurzer Zeit unbrauchbar gemacht. Der Ton wird in fteinernen oder hölzernen Behältern aufbewahrt; für letztere empfiehlt fich Eichen-

Fig- 95-rf

V,5 W. Or.

Leimofen.

holz; Tannenholz fault zu rafch. Im Gießraum ift ein Ofen (Fig. 95) aufzuftellen, in deffen Keffel der zum Herftellen der Formen erforderliche Leim erwärmt wird. Tonkammer und Gießraum find mit wirkfamen Lüftungseinrichtungen zu verfehen.

Weiters ift ein Sammlungsraum erforderlich, worin die beim Unterricht zu verwendenden Modelle und Zeichenvorlagen aufbewahrt werden. Endlich ift ein Zimmer für den betreffenden Lehrer vorzufehen; diefes erhält bisweilen eine Geftaltung und Einrichtung, wie fie bei den Bildhauerateliers üblich ift (fiehe das nächfte Heft diefes Halbbandes, Abfchn. 3, Kap. 1, unter b).

In allen dem Modellierunterricht dienenden Räumen muß ausreichend Waffer zur Verfügung fein. In einigen davon, namentlich im Gießraum, wird der Fußboden oft ftark verunreinigt, weshalb ein häufiges Abfpülen des letzteren notwendig wird; bei der Wahl des Fußbodenmaterials ift hierauf zu achten.

Weiteres über Modellierräume wird noch bei Befprechung der Kunft- und Kunftgewerbefchulen (fiehe Teil IV, Halbband 6, Heft 3 diefes „Handbuches“) gebracht werden.

Über die große Bedeutung der Sammlungsfäle und über ihren räumlichen Zufammenhang mit den Lehrftühlen, zu denen fie gehören, wird noch im nächften Artikel eingehend die Rede fein. Hier foll nur bezüglich der Anordnung und Ausftattung folcher Räumlichkeiten auf Art. 69 (S. 72) verwiefen werden. Entkleidet man das dort Gefagte des wenigen, was etwa nur für Univerfitätsfamm-lungen Geltung haben mag, fo hat man auch alle Regeln und Grundfätze zu-fammengeftellt, die beim Unterbringen der Sammlungen einer Technifchen Hoch-fchule maßgebend find.

103.

Zahl

und Höhe

der

Gefchoffe.

104.

Grundriß

bildung.

Die Plananlage des Hauptgebäudes wird, bedingt durch die bedeutende Anzahl und durch die nicht geringen Abmeffungen der unterzubringenden Räume, an fich fchon eine gewaltige, fo daß das Einfügen der letzteren in ein einziges Gefchoß, abgefehen von der hierdurch entgehenden weitläufigen Verbindung der Einzelftätten und dem nötig werdenden mächtigen Bauplatze, kaum durchführbar erfcheint. Vielmehr wird der Aufbau des Hauptgebäudes in mehrere Gefchoffe gegliedert werden müffen, wobei jedoch die fchon oben erwähnte Verbindung der Räume der einzelnen Hauptgruppen nicht zerriffen werden darf.

Im allgemeinen werden für den Aufbau mindeftens erforderlich: das Sockel-gefchoß, ein Erdgefchoß und ein Obergefchoß; meiftens wird aber noch ein zweites Obergefchoß hinzutreten müffen. Über diefe Gefchoßzahl hinauszugehen, wird in jeder Beziehung unbequem und unzweckmäßig. Die Höhe der Gefchoffe darf nicht zu gering bemeffen werden. Das Sockelgefchoß, deffen Sohle vorteilhafterweife höchftens l,oom unter dem Erdboden gelegen ift, wird, von Fußboden zu Fußboden gerechnet, paffend 2,50m, 4,oom bis 5,30m hoch genommen, damit darin Werkftätten, Dienftwohnungen für Unterbeamte, geeignetenfalls auch der Er-frifchungsraum angelegt werden können.

Die durchfchnittliche Höhe des Erdgefchoffes und jedes Obergefchoffes kann zu 5,oo bis 6,00m, von Fußboden zu Fußboden gemeffen, angenommen werden. Die Fefträume und die großen Hörfäle reichen alsdann häufig durch zwei Gefchoffe, bezw. mit in den Dachraum.

Für die Grundrißbildung des Hauptgebäudes einer Technifchen Hochfchule gelten im allgemeinen die im vorhergehenden Kapitel (unter d, 1) für die Kol-legienhäufer der Univerfitäten entwickelten Grundfätze; nur wird im vorliegenden Falle das bereits über den Zufammenhang der verfchiedenen Räume untereinander und über ihre Lage gegen die Himmelsgegenden Gefagte noch mit zu berück-fichtigen fein. Namentlich find auch hier Anlagen mit mittlerem Flurgang und beiderfeits daran ftoßenden Saalreihen zu vermeiden.

Im befonderen kann für die Plangeftaltung des in Rede ftehenden Hauptgebäudes die Anordnung der Sammlungsräume von Bedeutung werden. In ihrer Lage zu den Hör-, Konftruktions- und Zeichenfälen oder in ihrem Zufammen-hange untereinander, in Rückficht auf eine ununterbrochene Reihenfolge der Sammlungen oder im Hinblick auf eine mehr lockere, aber dennoch vorhandene leichte Verbindung mit den Hör-, Konftruktions- und Übungsräumen treten fie vielfach als bedeutender Faktor in der Plananlage des Gebäudes auf.

In früherer Zeit waren die Lehrmittelfammlungen der Technifchen Hoch-fchulen im allgemeinen nur geringfügig zu nennen, fo daß fie in einzelnen Schränken der Säle, in welchen die Sammlungsgegenftände zu benutzen waren, oder auf den Gängen untergebracht werden konnten. Nur für Mineralogie, Phyfik, Geodäfie, hin und wieder für Mafchinenbau und Baukonftruktionslehre, waren zu-

weilen einige Räume in der Nähe der dem betreffenden Fache zugewiefenen Höroder Zeichenfäle als befondere Sammlungszimmer eingerichtet.

In der Neuzeit, und namentlich feit der Errichtung mehrerer bedeutender neuer Gebäude für die Technifchen Hochfchulen in Deutfchland, hat man für die Befchaffung von Lehrmitteln erhebliche Geldmittel gewährt, fo daß die Zufuhr von Sammlungsgegenftänden, häufig vermehrt durch Schenkungen, gemacht von Freunden der Technifchen Hochfchulen, an vielen Stätten eine äußerft reichliche geworden ift.

Konnten bei den älteren Technifchen Hochfchulen, welche vielfach aus einigen befonderen Fachfchulen hervorgegangen find, für die vermehrten Sammlungen nur einigermaßen dem Bedürfnis entfprechende Sammlungsräume eingefügt werden, fo ift bei den fofort als Technifche Hochfchulen errichteten neueren Bauwerken den Sammlungsräumen befonderes Gewicht beigelegt worden. Nehmen fie doch häufig in ihren Grundflächen eine Größe in Anfpruch, welche mit den für Hör-, Konftruktions- und Zeichenfäle aufzuwendenden Grundrißflächen nahezu gleichwertig wird.

Die Verteilung der Flächen für die Sammlungsräume in der gefamten Plananlage der Hauptgebäude der Technifchen Hochfchulen läßt bei den bekannten derartigen Lehranftalten eine charakteriftifche Verfchiedenheit erkennen.

In den Hochfchulen zu Aachen, Dresden, München, Stuttgart ufw., auch zu Wien, Zürich ufw., find die Sammlungsräume vorwiegend mit den Hör-, Konftruktions- und Zeichenfälen des zugehörigen Faches unmittelbar in Verbindung gebracht und ftehen unter fich nicht im gefchloffenen Zufammenhange. Eine derartige Anordnung hat den Vorteil, daß für den Unterricht im Einzelfache oder in einer Abteilung die Lehrmittel der zugehörigen Sammlung leicht zur Hand find, dagegen aber den Nachteil, daß Studierende anderer Abteilungen die Sammlung weniger eingehend in Augenfehein nehmen können.

In der Technifchen Hochfchule zu Braunfchweig ift auf die Planlage der fehr ausgedehnten Sammlungsräume ganz befonderer Wert gelegt worden. Die Sammlungen an fich find hier fehr reichhaltig. Um fie den Studierenden fchon während des Vorbeigehens fichtbar werden zu laffen, umziehen die Sammlungsräume in faft ununterbrochener Folge die Flügelgänge, nur getrennt davon durch reichlich mit verglaften Schauöffnungen verfehene Wände; fie liegen fonft aber, in ihren fachlichen, den einzelnen Lehrfächern zugehörigen Abfchnitten, den entfprechenden Hör-, Konftruktions- oder Zeichenfälen unmittelbar gegenüber. Die einzelnen Abfchnitte find nur durch Glaswände, in welchen Verbindungstüren angelegt wurden, voneinander getrennt.

In diefen Kreis der Sammlungsräume ift noch nahezu die Bibliothek gezogen, fo daß diefe auf dem Rundgange durch die Sammlungen leicht mit erreicht werden kann. (Siehe die Grundriffe in Fig. q8 u. 99.)

Hierdurch ift gleichfam die Anlage eines »technifchen Mufeums" entftanden, welches auch einem der Hochfchule nicht unmittelbar angehörenden Publikum zur Befichtigung, ohne Störung der eigentlichen Ziele der Hochfchule herbeizuführen, zugänglich gemacht werden kann.

Eine Ausnahme von diefem Syftem der Anordnung der Sammlungsräume machen nur diejenigen für Modelle und Lehrmittel des Freihandzeichnens und die Sammlungszimmer für Botanik, Zoologie und Mineralogie. Erftere liegen abgefchloffen in Verbindung mit den Sälen für Freihandzeichnen; letztere bilden für fich eine Hauptgruppe als naturhiftorifches Mufeum. Mit diefem verknüpft liegen die entfprechenden Hörfäle nebft Zubehör.

Die Sammlung für allgemeine Chemie befindet fich naturgemäß nicht im Hauptgebäude,

In der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ift eine ununterbrochene Folge der Sammlungsräume nicht angenommen. Sie find aber in einigen Zweigen, wie die Gipsfammlung und die Sammlungen für Ingenieurwefen und Mafchinenbau, unmittelbar auch von der Eingangshalle aus fichtbar und in den übrigen Teilen in anfprechender Weife, in gewiffem Zufammenhange unter fich, mit den zugehörigen Gruppenräumen in Verbindung gebracht. (Siehe die Grundriffe in Fig. 114 u. 115.)

Hiernach ergeben fich drei Hauptgrundrißanordnungen, welche in den fpäter (unter d, 2) vorzuführenden Beifpielen zur Anfchauung gebracht werden follen.

An der École des ponts et chauffées ift für die Sammlungen (einfchl. eines Obfervatoriums) ein befonderer Bau errichtet worden; doch fcheint dies weniger durch innere Notwendigkeit, als durch die örtlichen Verhältniffe veranlaßt worden zu fein¹²⁸). Wenn auch die Schaffung eines folchen völlig gefonderten „technifchen Mufeums“ feine unleugbaren Vorzüge hat, fo ift die Benutzung diefer vereinigten Sammlungen für den technifchen Unterricht mit manchen Schwierigkeiten und Weitläufigkeiten verbunden, fo daß eine folche Anlage nicht ohne weiteres empfohlen werden kann.

In konftruktiver Beziehung ift bei den Baulichkeiten einer Technifchen Hochfchule neben völliger Zweckmäßigkeit größte Solidität und tunlichfte Feuer-ficherheit zu erftreben. Die Konftruktion im allgemeinen, fowie ihre Einzelheiten möchten durchwegs auf dem neueften Standpunkte der Technik beruhen; es fei das ganze Haus geradezu ein Mufterbau, durch deffen tägliche Betrachtung die Studierenden des Bauwefens ein Vorbild für künftige Ausführungen erhalten.

Was im vorhergehenden Kapitel in der fraglichen Richtung an verfchiedenen Stellen gefagt wurde, ift hier ebenfalls zu beachten; namentlich ift auch eine feuer-fichere Konftruktion der Decken in Anwendung zu bringen.

105..

Innerer

Ausbau.

Die Zweckmäßigkeit und Solidität der baulichen Herftellung wird fich felbft-redend nicht bloß auf die raumbegrenzenden Konftruktionsteile, fondern vor allem auf den inneren Ausbau mit zu erftrecken haben. Gerade hierin kann das Haus in feinen Einzelheiten als Anfchauungsgegenftand für den Unterricht in der Bau-konftruktion dienftbar gemacht werden.

Die bedeutende räumliche Ausdehnung des Hauptgebäudes fordert für die Heizung und Lüftung feiner Räume die größte Sorgfalt. Für den gewaltigen Baukörper wird felbftverftändlich ftets eine Fernheizung und eine kräftige Lüftungsanlage in Anwendung kommen. Das in Art. 76 (S. 82) in diefer Richtung Getagte bleibt auch hier von Bedeutung.

Die im Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule zu Dresden (fieheArt. 110) ausgeführte Lüf-tungs- und Heizungsanlage ift von Weiß entworfen und berechnet. Es wurde Feuerluftheizung gewählt und für jeden zu heizenden oder zu lüftenden Raum ein befonderes Kanalfyftem und eine be-fondere Heizkammer angeordnet. So lange die Räume nur geheizt und nicht zugleich auch gelüftet werden follen, kehrt die abgekühlte Zimmerluft durch niederwärts gehende Kanäle in die Heizkammer zu neuer Erwärmung zurück (Umlauf); für den Fall der Lüftung jedoch wird mittels eines durch eine Dampfmafchine bewegten Bläfers die aus dem Freien entnommene Luft durch wagrechte Hauptkanäle in die einzelnen Heizkammern gepreßt, hier erwärmt und durch die auf-fteigenden Zuluftkanäle in die betreffenden Räume geführt, während gleichzeitig die verdorbene Zimmerluft durch auffteigende Kanäle entweicht. Für die Aula wird ausnahmsweife die Luft nicht an Öfen, fondern an Dampfrohren erwärmt und von der Decke aus, fein verteilt, in den Raum geführt. Das Dampfkeffelhaus liegt verfenkt in dem einen der beiden Höfe.

Für das Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule zu Aachen (fiehe Art. 107) wurde Heiß-

waffer-(Mitteldruck-)Heizung gewählt, und zwar nur für das Erd-, I. und II. Obergefchoß, während das Sockelgefchoß mittels gewöhnlicher Öfen erwärmt wird. Für die 3 erftgedachten Gefchoffe find 3 Öfen vorhanden, deren jeder 3 Rohrfyfteme enthält, fo daß das ganze Haus in 18 Abteilungen getrennt geheizt werden kann. — Die Anlagen für die Lüftung wurden auf die Hörfäle befchränkt. Die Kanäle für die Abluft liegen im Erd- und I. Obergefchoß in den Deckengefimfen, für die Säle des II. Obergefchoffes auf dem Fußboden des Dachfpeichers; fie nehmen die verdorbene Luft mittels durchbrochener Rofetten auf und führen fie einem großen, 95 cm weiten, gemauerten, über dem Dache ausmündenden Saugfchlote zu, worin oben eine Anzahl Gasflammen brennen; vor Einmündung diefer Kanäle in den Saugfchlot ift im letzteren eine Droffelklappe zur Regelung des Zuges angebracht. Die Zuführung der frifchen Luft gefchieht fowohl durch jaloufie-artige Glasfcheiben im Oberflügel der Fenfter, welche von unten aus ftellbar find, als auch durch Schlitze, welche unter den Fenfterbänken (auf die ganze Fenfterbreite) offen gelaffen find und gleichfalls durch Schiebervorrichtungen geregelt werden können; der Luftbedarf für den Kopf und die Minute wurde zu 0,124 cbm angenommen.

In der Technifchen Hochfchule zu Braunfchweig erfolgt die Erwärmung fämtlicher Räume des Hauptgebäudes und des chemifchen Inftituts, einfchl. der Gänge, durch eine Dampfheizung, mit welcher eine Drucklüftung verbunden ift. Letztere wird durch von einer Dampfmafchine getriebene Bläfer, welche die Luft aus dem Freien anfaugen und nach den einzelnen Räumen preffen, bewirkt; die verdorbene Luft zieht durch über Dach geführte Abzugskanäle ab. In den Lehrräumen find im wefentlichen Dampföfen, in den Profefforenzimmern und Verwaltungsräumen Dampfwaffer-öfen aufgeftellt. Um im Winter die Zuluft mit einer Temperatur von etwa 20 Grad C. in die Räume gelangen zu laffen, wird fie an Dampfrohren, welche in der zwifchen den Bläfern und dem Hauptluftkanal gelegenen Lufterwärmungskammer eingefetzt find, entfprechend vorgewärmt; an der Stelle, wo die Zuluft diefe Kammer verläßt, ift zur bequemen Beobachtung ihrer Temperatur ein Thermometer mit außen liegender Skala angebracht. — Das Keffelhaus ift als befonderer Neubau ausgeführt.

Für die Technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurde die Frage der Heizung und Lufterneuerung auf Grund einer Wettbewerbung¹) entfchieden. Es wurde von vornherein feft-geftellt, daß Lüftung und Heizung voneinander zu trennen feien, daß die frifche Zuluft durch Dampfheizrohre auf 10 bis 12 Grad C. zu erwärmen und alsdann in die Räume einzuführen fei und daß die weiter noch erforderliche Heizung der Räume felbft durch darin aufgeftellte Dampfheizkörper bewirkt werden folle; die Abführung der verbrauchten Luft follte durch Abzugskanäle, welche im Mauerwerk ausgefpart und über Dach geführt wurden, ftattfinden. Ferner wurde angenommen, daß für Flure, Gänge und Vorplätze eine einmalige Lufterneuerung in je 4 bis 5 Stunden und eine Erwärmung bis auf 10 Grad C., für Sammlungsräume eine gleiche Lüftern eu erung und Erwärmung bis auf 20 Grad (jedoch nur je nach dem zeitweifen Bedürfnis), für Arbeitsräume, Hörfäle, Konftruktions- und Zeichenfäle eine Luftzuführung von 20 cbm für den Kopf in der Stunde und eine Erwärmung bis auf 20 Grad ftattfinden müffe. Es ergab fich, daß für die Heizung und Lüftung des ganzen Hauptgebäudes (fiehe die Grundriffe in Fig. 114 u. 115) nur eine Zentral-ftelle, und zwar im Sockelgefchoß unter dem Fußboden des mittleren Glashofes, anzulegen und diefer die Luft mittels einer außerhalb des Gebäudes aufzuftellenden Dampfmafchine durch einen Bläfer zuzuführen fei; dementfprechend wurden unter dem Glashofe 6 große Luftheizkammern zur Vorwärmung der frifch eintretenden Luft angeordnet. Von diefer Zentralftelle aus wird die Zuluft in Kanälen unter den Gängen des Sockelgefchoffes den in den Scheidewänden auffteigenden Zuflußkanälen zugeführt. Die zum Betriebe der Bläfer dienende Dampfmafchine fand in einem kleinen, auf 30,oom Entfernung hinter dem Hauptgebäude gelegenen Terraffenbau Platz, von welchem aus die frifche Luft unmittelbar aus der Umgebung entnommen und in einem unterirdifchen Kanal den Luftheizkammern durch 5 in den Fundamenten angelegte Öffnungen mit einem Gefamtquer-fchnitt von 18 zugeführt wird l3°).

Für ausreichende Zuleitung von Waffer, für das Anbringen einer entfpre-chenden Zahl von Feuerhähnen im' Gebäude, auf den Hofflächen und an feiner Straßenfeite, ferner für Gaszuleitungen, für elektrifche Licht- und Kraftleitungen, endlich für ausgedehnte Entwäfferungsanlagen im Haufe felbft und in feiner Um-

gebung ift in weitgeh en elfter Weife Sorge zu tragen. Bezüglich der Anlage von Aborten und Piffoirs fei auf Art. 77 (S. 83) verwiefen.

Die verwandten Ziele der Univerfitäten und der Technifchen Hochfchulen verlangen auch einen ähnlichen architektonifchen Ausdruck. Was Art. 78 (S. 83) für die Kollegienhäufer der Univerfitäten fordert, muß auch vom Hauptgebäude einer Technifchen Hochfchule beanfprucht werden. Die herrliche Aufgabe folcher Anhalten, Wiffen und Können im edelften Sinne zum Beften des Volkswohles zu verbreiten und zu fördern, erheifcht gebieterifch, daß ihre Gebäude äußerlich und innerlich fich ftets als Pflanzftätten lauterer Wiffenfchaft und Kunft darftellen. Sie follen ftilvoll und würdig als monumentale Architekturwerke fich geltend machen.

Architektonifche

Oeftaltung.

c) Grundrifsgeftaltung und Beifpiele.

Die wichtigften Grundrißformen, welche bei den Hauptgebäuden der Technifchen Hochfchulen in Frage kommen können, mögen im folgenden, an der Hand verfchiedener Ausführungen, erörtert werden.

Als erftes und als Beifpiel für eine kleinere Anlage fei das Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule zu Aachen, wovon Grundriffe des Erd- und I. Ober-gefchoffes in Fig. 96 u. 97¹³¹) wiedergegeben find, vorgeführt. Es wurde 1865 — 70 nach Cremer's Plänen von Effer erbaut.

Das Hauptgebäude enthält außer dem Sockelgefchoß ein Erdgefchoß und 2 Obergefchoffe. Der Grundriß hat die ü-Form; der zwifchen den beiden Flügeln gelegene Hof hat durch das Gebäude des chemifchen Inftituts einen teilweifen Abfchluß erfahren. In den Jahren 1875—78 ift jedoch ein weiteres chemifches Inftitut erbaut worden; ebenfo wurde fpäter für die Zwecke der Elektrotechnik ein befonderes Gebäude errichtet.

Die Grundriffe in Fig. 96 u. 97 zeigen im einzelnen die Verwendung der Räume der Hochfchule, welche für etwa 400 bis 500 Studierende Platz zu bieten haben. Die 3 über Erdgleiche befindlichen Gefchoffe enthalten die Hörfäle und Sammlungsräume, während im Sockelgefchoß, außer der Hauswartswohnung und einigen Nebenräumen, die Schmiede, Werkftätten für Eifen- und Holzdreherei, Werkzeugfammlungen, Modellierwerkftätten, mechanifch-technifche Sammlungen, mecha-nifche Werkftätte für das phyfikalifche Kabinett ufw. und der Heizraum untergebracht find. In den Lehrräumen, welche eine durchfchnittliche Tiefe von 7,85t« haben und die meiftens das Licht von einer Seite empfangen, treten in mancher Beziehung die zum Stützen der Decken angebrachten eifernen Säulen ftörend auf. Die Aula, durch das I. und II. Obergefchoß reichend, nimmt einen würdigen Platz ein.

Die Gefchoßhöhen find (von Fußboden zu Fußboden gemeffen) für das Sockelgefchoß rund 4,001«, für das Erdgefchoß rund 5,60«t, für das I. Obergefchoß rund 6,10m und für das II. Obergefchoß rund 5,90 m.

Die fämtlichen Räume haben Balkendecken, die in den größeren Sälen durch eiferne Unterzüge und Säulen geftützt find. Gewölbt find nur die Räume des Sockelgefchoffes, die Flurhalle und die Gänge. Für Wafferleitung im ganzen Gebäude, fowie für Feuerhähne ift ausgiebig geforgt. Die Heizungs- und Lüftungsanlage wurde bereits in Art. 105 (S. 127) befprochen.

Außer der Haupttreppe im fchönen und gut gelegenen Treppenhaufe ift an den Stirnen der Flügelgänge je eine Treppe vorhanden, denen fich, entfprechend verteilt, noch einige wenige Nebentreppen zugefellen. Die Faffade zeigt die Formen der italienifchen Frührenaiffance der römifchen Schule; den Mittelbau bekrönen in der Mitte die 4,70® hohe Statue der Minerva mit dem Adler und zwei Eulenakroterien zur Seite, dann die 2,som hohen allegorifchen Figuren, die Stadt Aachen, die Rheinprovinz, die Provinz Weftfalen und die Boruffia darftellend.

Der Aufbau wurde in den 3 Außenfronten in Quadermauerwerk (Trachyt vom Siebengebirge, Niedermendiger Lava, Trierfcher Sandftein und Tuffftein von der Brohl) mit Backftein-hintermauerung und in den 3 Hoffronten in Backfteinrohbau mit Sandfteingefimfen und -Einfaf-fungen bewerkftelligt. Das ganze Gebäude wurde in Zink (nach dem belgifchen Leiftenfyftem) eingedeckt.

107.

Technifche

Hochfchule

zu

Aachen.

m) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 6 u. Bl. 2, 3. Handbuch der Architektur. IV. 0, b. (2. Aufl.)

1:500

10 3 8 H M 3 2 1    0

H¹1¹1¹1¹1¹1 > h

10

15

20**

Zéich-Sàal f. -Baumaschinen. u.Technolagie.

Lehrer-Z.

Grofses

Auditorium

noqias ■ s-p/vra

13TU}SU00TO?'

•j ereSApiez

jLehrer-Z

Z eich-Saal

für darstellende

Geometrie

71

Auditor.

d.Lauschule

Baumoàelle | u. Mo de lie d dar* tell. | Geometr. !

fj

;Xji Xj'Aü/

Samml. ‘

Schule.

Auditor, u.

.Ail Ai

der Jugemeur

Für geodät.Jn.-

strum.u.Kartenl

Lehrer-Z.

Grofses

Auditorium.

k:

Zeich-Saal f.

‘Wege-uEisenl

hahn-Eiau.

Xi

v:___d

K'""

X ■ X

Geodätische

Samml.

Lehr er-Z J

Mmeralo g-.

Samm.1.

Fig. 96.

I. Obergefchoß.

PI

il

Saal für Frei

Tl

handzeichnen

ul

in

CD

Saal

für

Freihand-

zeichnen.

Aren. :

Cremer.

Samlung

ganzer

Masclünen

Sami.

iii

Audit

für

[aschB au-Kundqij

Vor I Confer,u.Lese-|

Zimmer

Zimmer

dDirectorî

FZ V! i"v

¹    \j,-' J|

< : |Casse

r-.

Castel

lau.

>;

Physikalisclal

C abinei

npiiiro

Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule zu Aachen¹³¹).

Mechan.technoh

n3 aumas chine

Samml.

Technolog'-

Samml

Z'a°A

1 Lah.f.den R Prof d.Physlh

Lat) o rat.

Zm

Fig. 97.

Erdgefchoß.

Physik

s lii dł

•£

L.........- -

Audit

für

vO^

108.

Technifche

Hochfchule

zu

Braunfchweig.

Die Ausbildung der Gänge, fowie der Wände und Decken in den Lehrräumen ift einfach gehalten: Wafferfarbenanftrich mit Einfaffung in linearem Ornament. Dagegen fanden fowohl die Flurhalle, das Treppenhaus und die Aula (liehe Art. 47, S. 49, fowie Fig. 38, S. 48), als auch die im II. Obergefchoß nach der Aula fich öffnenden Loggien neben einer reicheren architektonifchen Ausbildung in Stuck nicht minder reiche Farbenausfchmückung¹³¹).

Mit dem eben befchriebenen Bauwerke ftimmt die Technifche Hochfchule zu Braunfchweig in der Plananlage infofern überein, als auch bei letzterer der Grund-

Fig. 98.

IGllsłilltel    , ,    PT1 s ha Tó~L ■ j*

JfcÏÏÎ?lE.îte^lSZrJ i- WVortÆjpham. Samml    "

Pil a T m    ^    ^    [Vo rb* Z.    CPem-

p ®~b    teclrn.

-Lahor.

Lah ot.

'Pharm.

Lahor.

Hors a a 1 £ allg.Chomie

Eine

leide

Abl.

jHórsaal

T.techn.

I Chemie

aS

schmeiu.

Sam mil iii 4 s — t à u f. d. M a s üii n e tu a cn. i. Chem:

— me iTechno 1o*t

_â_

&!

oj

6-1

Fi

ftJ

U"J

srUi

-oh I

fi Fi *

'-O

.s

W^u=

rr

oj

co

Kesselhaus s

-Ili li

_m } é

' -g

:ctJ

0 ^

ij n ceu

Gart e a

Hi

•i

p:

fie

s>

c+i

i*

S a.

f. Physik

ctj

oj

Pi

td

m—mr- u    .............. i

— T] 1 i o - — t 11 e Ti

Tl :

-7-~|

-a

CSJ

I Phys. I ,Horsaa]|

-i

^orsaa]|

• “    'Proffcotiferóiz-^orz'hin.\ec3tlŁi¹¹ê an Śs-lßlHörsaal ^Prof^H <0

Lahor 6 l    j, £ i M **a11* p| I I

T S Ul

■^jPro f. oJehirlProf,

a.

Erdgefchoß.

Hauptgebäude der Technifchen Arch. : Uhde

ver-

riß des dreigefchoffigen Hauptgebäudes die U-Form, deren zwei Flügel einen Garten von etwa 2900Grundfläche umfchließen, erhalten hat; doch wird die Weftfeite diefes Gartens durch ein eingefchoffiges Bauwerk vollftändig abgefchloffen (Fig. q8 u. 99). Das Hauptgebäude enthält mit Ausfchluß der Lehrräume für die chemifche Abteilung alle übrigen Hör-, Konftruktions- und Zeichenfäle der fchiedenen Fachfchulen, während in dem nach Weften gelegenen Gebäudeteile Sammlungen und das chemifche Inftitut untergebracht find. Entwurf und Aus-

führung diefer 1874 — 77 ausgeführten Baulichkeiten rühren von Uhde & Körner her. Bei der Plananlage war das in Art. 104 (S. 125) erwähnte Syftein der Anordnung zufammenhängender Sammlungsräume von großer Bedeutung.

Sämtliche Sammlungsräume, teils mit Vollkellern, teils nur mit Halbkellern unterfetzt, find eingefchoffig; die übrigen Gebäudeteile haben Sockelgefchoß, Erdgefchoß und ein Obergefchoß erhalten. Den Mittelbau der nach Often gelegenen Hauptfront, welcher den Hauptfaal des im Obergefchoß befindlichen „naturhiftorifchen Mufeums" und die gleichfalls im Obergefchoß gelegene große Aula enthält, ift angemeffen erhöht.

Fig. 99.

F-

f Pharma

ßr

ßr

Ässut^CibThbT Prof. 1

Priv.

Lab

&as-/nal

(ssistlcäb 'Jg

Dunkel

li

sile

;i ;

Zeichen

»“T!

- -I ?

Z eichen -

Freihandzeichnen

’Tp

Frof'Labgj

A ul a

Mikrosli.

! Hör s à al ^

Opt.Z

Phy.s

Labor

.    *»» u

I in u. I - 1 un -

f Mineralogie — Geologie und.

U

Yor z

Zoologie

k» crL-

Z.

Prof

Hers aal

i: 1000

10 8 0 4 2 0

10

20

30

40

Obergefchoß.

Hochfchule zu Braunfchweig¹³²).

&■ Körner.

Die Hörfäle erhalten bloß einfeitiges Nord- oder Oftlicht; nur der Hörfaal für Phyfik und jener für Mineralogie haben Südlicht. Die Zeichenfäle liegen zum größten Teile im Obergefchoß und bekommen ausfchließlich Nordlicht. Die Sammlungsräume find nach Süden, bezw. nach Often gelegen. Für die Bibliothek ift das allerdings hierfür weniger günftige Weftlicht gewählt worden.

Einfchließlich der Abteilung für Chemie ift die Gebäudeanlage mit dem chemifchen Inftitut für 400 bis 500 Studierende bemeffen.

10g.

Technifche

Hochfchule

zu

München.

Das chemifche Inftitut, deffen Plananlage ans Fig. 98 erfichtlich wird, ift durchweg, außer dem Sockelgefchoß in einem Erdgefchoß eingerichtet. Nnr die beiden Eckbauten, welche nördlich und füdlich die Grenze für das Laboratorium liefern und den Anfchluß an die Flügelbauten des Hauptgebäudes vermitteln, find noch mit einem Obergefchoß verfehen. Der in der Mitte des Gebäudes liegende große Hörfaal für Chemie hat gleichfalls nur ein Sockelgefchoß und ein Obergefchoß, diefes jedoch von 8,70 m Höhe.

Sämtliche Gebäudeteile haben im Sockelgefchoß 3,50 m₍ im Erd- und Obergefchoß je G,oom Höhe (von Fußboden zu Fußboden gemeffen) erhalten. Im Erdgefchoß des Hauptgebäudes find außer den Dienftwohnungen des Hanswärters und des Heizers zahlreiche Werkftätten, Präparierräume ufw. untergebracht.

Auf reich ausgeftattete Treppenhäufer ift bei dem durch die Plananlage bedingten Hauptverkehre in den Gängen des Erdgefchoffes weniger Gewicht gelegt. Der Hauptgang ift als mit Kreuzgewölben überdeckte Säulenhalle, jedoch architektonifch reicher geftaltet.

Die Bedürfnisanftalten für die Studierenden befinden fich in Räumen unter den feitlich am vorderen Hauptgang gelegenen Treppen, fowie jene für Profefforen bei den nördlichen und füd-lichen Nebentreppen.

Außer im Sockelgefchoß find auch noch die Decken in fämtlichen Lehr- und Verwaltungsräumen des Erdgefchoffes, fowie in der Flurhalle und in den Gängen dafelbft gewölbt. Die feuer-ficheren Decken der großen Räume diefes Erdgefchoffes beftehen aus Kappengewölben zwifchen Walzeifenträgern. Die eingefchoffigen Bauten der Sammlungsräume und des chemifchen Inftituts, fowie die Räume des Obergefchoffes haben Balkendecken erhalten. Befondere Stützen der Decken find in keinem Raume benutzt.

Von der Lüftungs- und Heizungsanlage war bereits in Art. 105 (S. 128) die Rede. Für Waffer-verforgung, künftliche Beleuchtung, Entwäfferung und Feuerhähne ift in reichlichem Maße Sorge getragen worden.

Die Faffade der Oftfeite und der Eckbauten an der Nordfeite find ganz aus Quadern her-geftellt; die übrigen Bauteile wurden aus Backfteinen ausgeführt.

Die Baukoften haben 1428 000 Mark betragen ; bei 10 405 qm überbauter Grundfläche entfallen für 1 qm 136 Mark. Zu diefem Betrage kommen noch die Koften für Grunderwerb (174000 Mark) und für das Inventar (600000 Mark), fo daß fich die Gefamtkoften auf 2202000 Mark beliefen.

An die Grundrißanlagen mit nur einem Hofe fchließen fich naturgemäß diejenigen mit zwei Höfen an, und zwar zunächft folche Ausführungen, bei denen die beiden Höfe nach rückwärts offen find, alfo Bauwerke mit lu-förmiger Grund-rißgeftalt. Die Baulichkeiten der Technifchen Hochfchule zu München (Fig. 100 bis 104¹³³), welche 1865—68 nach v. Neureuther's Entwürfen errichtet worden find, gehören in diefe Gruppe.

Diefes Bauwerk fteht auf einem rechteckigen Grundftiick, welches mit feiner 233,50 m langen Oftfeite an die Arcis-Straße, die es von dem die alte Pinakothek umgebenden freien Platze trennt, grenzt. Gegen Norden bildet die Therefien-Straße, gegen Süden die Gabelsberger-Straße die Grenze; die beiden Schmalfeiten haben je 74,00 m Länge. Die Rückficht auf die koftbaren Bilder der Pinakothek waren Anlaß, das chemifche Inftitut möglichft weit von der Arcis-Straße abftehen zu laffen ; dies war der Grund, daß man das ganze Bauwerk in beträchtlichem Abftand von diefer Straße errichtete; es noch weiter abzurücken ging nicht an, weil hinter dem Neubau noch genügender Raum bis an die Weftgrenze des Grundftückes, für allfällige fpätere Erweiterungen, freibleiben mußte.

Wie die Grundriffe in Fig. 101 bis 103 zeigen, haben wir es mit einer langgeftreckten Anlage zu tun. Sie zerfällt in ein höheres und weiter vorfpringendes Hauptgebäude, aus einem Erd- und zwei Obergefchoffen beftehend, und aus zwei niedrigeren, bloß zweigefchoffigen Nebengebäuden an der Nord- und Südfeite. Das erftere ift 136,90 m lang und ift mit feinen um 5,54 m über die übrige Faffade vorfpringenden Eckrifaliten nur um 25,24 m von der Arcis-Straße zurückgelegt; die beiden Nebengebäude hingegen find um 46,19 m von diefer Straße mit ihren 45,8im langen Hauptfronten zurückgerückt. Diefe drei Gebäude hängen nicht unmittelbar zufammen;

m) Nach: Ąllg. Bauz. 1872, Bl. 5, 6, 7, 12.

fondern die Hinterfeite des Hauptgebäudes liegt noch um 2,45 m vor der Vorderfront der Nebengebäude; ebenfo groß ift auch der Abftand diefer Gebäude in der Längenrichtung. Die hierdurch entftandenen kleinen Zwifchenräume wurden durch kurze Übergangsbauten, welche noch etwas niedriger als die Nebengebäude und nach vorn und rückwärts durch konzentrifche Viertelkreislinien begrenzt find, ausgefüllt (Fig. 104). Während in das Hauptgebäude eine große Eingangshalle führt, wurden in diefen Übergangsbauten gleichfalls feitliche Flurhallen angeordnet, und während erftere die Haupttreppen aufnimmt, fchließen fich an letztere unmittelbar Seitentreppen an.

Der durch drei Türen gebildete Haupteingang in das Hauptgebäude ift in einem um 3,90 m über die Hauptfront vorfpringenden und 20,19 ra breiten Mittelrifalit gelegen. Die ganze Breite des letzteren und auf 10,57 m Tiefe nimmt die Eingangshalle ein, in der die beiden 2,50 m breiten, in das I. Obergefchoß führenden Treppen eingebaut find (Fig. 103); diefe vereinigen fich am Austritt in einem weiten Ruheplatz, von dem aus man den Längsgang des I. Obergefchoffes betritt. Jen-feits des letzteren, dem Ruheplatz gegenüber, beginnt die nach dem II. Obergefchoß führende doppelarmige Haupttreppe (Fig. 102). In Teil IV, Halbband 1 (Tafel in Abfchn. 5, Kap. 2, unter b) ift eine perfpektivifche Innenanficht diefer der Großartigkeit nicht entbehrenden Anlage von Eingangshalle und Treppenhäufern gegeben.

Auf die Länge des Mittelrifalits ift dem Hauptgebäude ein nach Weften gerichteter Flügelbau angefügt. Aus der Haupteingangshalle gelangt man in den 3,40 m breiten Gang des Erd-gefchoffes, welcher an der Weftfeite das ganze Hauptgebäude durchzieht, aber auch, der Richtung der Hauptachfe folgend, durch eine Säulenhalle in den Mittelgang des rückwärtigen Flügels und von diefem nach dem rückwärtigen Hauseingang führt.

In dem durch den Mittelrifalit und den rückwärtigen Flügel gebildeten Mittelbau (Fig. 100) wurden alle jene Räume der Hochfchule untergebracht, welche allen Abteilungen gemeinfam angehören: im Erdgefchoß die Hausmeifterwohnung; im I. Obergefchoß die Gefchäftszimmer des Direktors und des Verwaltungsperfonals, fowie der Konferenzfaal für den Lehrerrat; im II. Obergefchoß nach vorn die Aula, unmittelbar über der Haupteingangshalle, und nach rückwärts die Bibliothek mit Lefezimmern. Die fonftige Verteilung der Räume im Erd- und I. Obergefchoß des Hauptgebäudes ift aus den beiden fchon erwähnten Grundriffen zu erfehen; die Raumanordnung im II. Obergefchoß (Fig. 101) weicht von jener im I. nicht wefentlich ab. Das Hauptgebäude erhielt auf den größten Teil feiner Länge eine Tiefe von nur 13,30m, welche von bloß einer Reihe von Hör- und Übungsfälen und dem Längsgange eingenommen wird; im Intereffe tunlichfter Helligkeit zeigen die Faffaden fehr hohe und breite Fenfteröffnungen. Im füdlichen Nebengebäude ift das chemifche Inftitut nebft zugehörigen Dienftwohnungen ufw. untergebracht; im nördlichen Nebengebäude befinden fich die Unterrichts- und Sammlungsräume der mechanifch-technifchen Abteilung, fowie für Mineralogie und Geognofie.

Die Höhe der Hörfäle beträgt im Erdgefchoß 4,70 im I. Obergefchoß 4,96m und im II. Obergefchoß 4,78 m im Lichten; nur die Hörfäle für Phyfik, Mafchinenkunde und Experimentalchemie (mit anfteigenden Sitzreihen) wurden 5,43 bis 5,63 m hoch angelegt; bei den zwei erfteren wurde dies durch Tieferlegen des Fußbodens, beim letzteren durch Höherlegung der Decke bewirkt.

Die Erwärmung fämtlicher Räume, einfchl. der Gänge, Vorplätze, Treppen, Aborte ufw., ge-fchieht durch Feuerluftheizung; 12 im Kellergefchoß aufgeftellte Öfen dienen diefem Zwecke. In den Gängen aller Gefchoffe find Wafferzapfhähne vorhanden. Die Haupt- und Seitentreppen des Hauptgebäudes find aus Granit, die Treppen der Nebengebäude aus Sandftein hergeftellt.

Die nach außen gekehrten Fronten des Gebäudes (auf eine Gefamtlänge von 310,50m) find auf die ganze Höhe des Erdgefchoffes famt Sockel mit Granitquadern, teils aus Oberfranken, teils aus Niederbayern bezogen, verkleidet; an den Obergefchoffen wurden die Fenfterbrüftungen, Gurten, Hauptgefimfe, Lifenen und Fenftereinfaffnngen aus einem gelblichweißen, feinkörnigen Sandftein aus Steinbrüchen von Ober- und Unterfranken gearbeitet; die zwifchen diefen Hauftein-gliederungen gelegenen glatten Mauerflächen find aus Backfteinen mit Portlandzementputz hergeftellt. Auf der ganzen Rückfeite erhielten die Backfteinmauern einen Putz aus dem gewöhnlichen, in Oberbayern vorkommenden Zement und auch mit diefem Material gezogene architektonifche Gliederungen.

Der Hauptfchmuck der Vorderfaffade wurde auf den Mittelrifalit (Fig. 100) vereinigt; dafelbft waren die Motive durch die hierher gelegte Aula gegeben, welche eine größere Höhe und fehr große Fenfter erheifchte. Über der Attika wird durch plaftifche Gruppen allegorifch angedeutet, wie die Wiffenfchaft Intelligenz und Reichtum verbreitet, den Aberglauben verfcheucht und den Frieden erzeugt; im Friefe, welcher fich unter dem Hauptgefimfe auf die ganze Länge des Hauptgebäudes hinzieht, fchließen architektonifche Auffätze, mit Karyatiden und Genien abwechfelnd

* «I

■

Sr V l" "»

tuon

...

r '

■n-m

\L

■'N'*

'mmmm

nmrmr

■ _______m

-3

11

G3

i¹

Ils

TnnTPp

Fig. îoo.

as

J3*

•P§4

«PC

r. .* 1- >;f

'n «

teDK

ton

\l*

im

v-

k,.........

ftw.ü

mm

M

r^\n-

iissii

±±-

EIO

la

TTm

EU

nTTfTTTi

( ®CmC

t’î ît rrr

æn^feHHph

55

Il ĘZ3; 11=1; IIZZ3I pi a

rp

Si

33

ĘE

1:250

1    2 3    » r. 6    7    8    9 10 11    12 13 11 15™

1 -4-4 . I i 1 i | ■ ! i-ł-ł-l-i-M- ^-1 i [ i | i I i M

Mittelbau¹³³).

Fig. 102.

Fig. 101.

□ □□□□□

□ □□□□□

[x

fx

!><

-rmmr-

UU

I. Obergeichoß.

1—L..L.I-3

IdsS:: .v^.

!><"

II. Obergefchoß.

Arch. : v. Neureuther.

er

;;

1,1»

■■

rp

m

!—E_

UL

iJ

X;

ii

SpO<

Fig. 103.

~1

la.

|P

:,rÆ

Ol

LÜS

:l

□i

äiüü

Ęm

mm

j.

-i

%

I:

\\

if:

rmc

LX'lfp j==jr

|V:

g-T

■Hl ■». j* «ft.i

T| *X 'U ai

L.-Ł—■ » -    ,

EO-L-D

rx.jp

i:

:ś

Straße.

Erdgefchoß.

1: 1000

S--

fi

l>u

#1 o__

róTUJio

PO

u ¹⁼¹

I>:1

Hauptgebäude der Technilchen Hochfchule zu MünchenJ33).

31

[1

la

'S!

Sfai

■■i

ü|3

il

's

—p—ndi

fi œ ip i o id d œ ;

110.

Technilche

Hochfchule

zu

Dresden.

gefchmückt, kreisrunde Medaillons ein, in welchen die Porträtköpfe berühmter Gelehrten und Künftler fich befinden; die Flächen des Friefes zwifchen den Auffätzen find mit farbigen Terrakottaplättchen ausgefüllt. An den nördlichen und weltlichen Faffaden der beiden Seitengebäude befinden fich Sgraffitomalereien.

Die künftlerifche Ausftattung des Inneren erftreckt fich, außer dem Empfangszimmer des Direktors und dem Konferenzfaal, auf die Haupteingangshalle, die Haupttreppenhäufer nebft Flur-gängen (fiehe die fchon angezogene Tafel in Teil IV, Halbband 1 diefes „Handbuches") und die Aula.

Der ftarke Befuch der Hochfchule zu Ende der fiebenziger Jahre hat die Herftellung von Anbauten auf dem hinter dem Hauptgebäude gelegenen freien Platze veranlaßt, zum Teile dem mechanifch-technifchen Laboratorium dienend, zum Teile für Zeichenfäle, für das elektrotechnifche Laboratorium ufw. beftimmt¹³¹)-

Oeht man bezüglich der Grundrißformen einen Schritt weiter, fo kommt man zu Anlagen mit zwei allfeitig eingefchloffenen Höfen. Als erftes Beifpiel hierfür diene das 1872—75 von Heyn errichtete Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule zu Dresden.

Diefes Haus ift, wie der urfprünglieh aufgeftellte Lageplan in Fig. 105¹³⁵) zeigt, mit feiner Hauptfront nach dem Bismarck-Platz gerichtet und wird feitlich von der Sedan- und der Reichsftraße begrenzt; nach rück- § wärts war für künftige Erweite- jy| rungen ein großes freies Grund- Hfp fttick vorgefehen, und im Hintergründe, mit einer gegen die Schnorr-Straße gerichteten Längsfront, wurde das chemifche I11-ftitut errichtet. Die ganze, von

den genannten 4 Straßen ein-    _

gefchloffene Grundfläche mißt    L Ji S • ^

17 840 am.

Fig. 104.

1,.

rj

IIJ

f..

II

r ii

Rf T

ä Jllid

ITT"

Mil

îH

il

ft

Jl

[■ ''

ilKZ.

|V- I I

Wie ein Blick auf die beiden Grundriffe in Fig. 108 u.

109¹³⁵) lehrt, ift der zwifchen den beiden Höfen gelegene Bau für das Treppenhaus und die anfchließenden Gänge verwendet; in der Fortfetzung diefes Mittelbaues ift nach vorn zu im Erdgefchoß die Flurhalle, in den beiden Obergefchoffen die Aula wurde eine möglichft große Zahl von Konftruktions- und Zeichenfälen nntergebracht; die übrigen Lehrräume, die Bibliothek, die Gefchäftsräume ufw. wurden zum Teile in den beiden Seitenflügeln, zum Teile im Hinterbau angeordnet. Bei der Verteilung der Lehrräume wurde der Grundfatz feft-gehalten, die zu einer und derfelben Fachfchule gehörigen Hör-, Konftruktions- und Zeichenfäle und Sammlungsräume tunlichft im Zufammenhange anzuordnen. Diefen Zufammenhang und die Bedeutung der einzelnen Räume zeigen die beiden erwähnten Grundriffe, und dazu fei nur bemerkt, daß

UiSSLLł

■Hä

■r

■ mmmmmi

Mm

mm

mt

Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule zu München. Übergangsbau m).

mit Vorplatz gelegen. In dem nach Norden gerichteten Vorderbau

m) Nach: Allg. Bauz. 1872, S. 22.

m) Nach den f. Z, von Herrn Baurat Profeffor Heyn gütigft überlaffenen Zeichnungen.

im Vorderbau des I. Obergefchoffes, außer der Aula, die Räume für die Hochbauabteilung, feit-lieh links die technologifche Sammlung, im Erdgefchoß links die Räume der mechanifchen Sammlung, rechts die Säle für darftellende Geometrie ufw. liegen; die Phyfik nimmt die rückwärtige rechte Ecke von der Durchfahrt bis zum Mittelbau ein. Das II. Obergefchoß hat eine ähnliche Raumverteilung wie das I. und enthält vorzugsweife die Räume der Ingenieurabteilung. Die Ge-fchoßhöhen betragen im Erdgefchoß 5,40m, im I. und II. Obergefchoß bezw. 5,30 und 5,20 m.

Im Sockelgefchoß find die Wohnungen des Hausinfpektors und eines Aufwärters, mehrere Experimentier- und Kellerräume, fowie die Lüftungs- und Heizungseinrichtungen, von denen fchon in Art. 105 (S. 127) die Rede war, enthalten.

Vom Bismarck-Platze aus führt zunächft eine Freitreppe zur offenen Vorhalle des Haufes und von da in die geräumige, 6,oom hohe Flurhalle. In der Richtung der Haupttreppe des Gebäudes fchließt fich das Haupttreppenhaus in der Weife an, daß man von unten aus bis zum II. Obergefchoß mit einem Blick den ganzen Verlauf der mehrfach geteilten, mit offenen Gängen umgebenen großen Haupttreppe überfehen kann (Fig. 106). Die Decken des Treppenhaufes, von denen die vordere mit einer großen Kehle und Deckenlicht verfehen erfcheint, find in reicher Stückarbeit und farbig ausgeführt; auch die Wände mit Pilafterftellungen wurden ent-fprechend farbig gehalten. Nach den reiflichen Gängen öffnet fich das Treppenhaus in Arkaden, welche nach verfchiedenen Richtungen Durchblicke gewähren; auf den Ruheplätzen erheben fich Kandelaber.

Außer diefer Haupttreppenanlage find im Vorderbau noch 2 große Nebentreppen, fowie im rückwärtigen Querbau eine die Sammlungen unter fich verbindende Nebentreppe vorhanden.

Von der nach dem I. Obergefchoß führenden Haupttreppe gelangt man in die Vorhalle der Aula mit reich kaffettierter Decke. Die daran ftoßende, durch beide Obergefchoffe reichende Aula ift 20,70 m lang, 12,50 m tief und 11,50ra hoch. Die Wände find im unteren Teile durch Pilafter, im oberen durch hermenartige Karyatiden in Felder geteilt, von denen an der Rückwand 3 der oberen nach dem Orchefter, an den beiden fchmalen Wänden die mittleren nach Logenzimmern hin geöffnet find. Die Decke enthält drei quadratifche Hauptfelder, die durch reich gegliedertes Gebälk voneinander getrennt und mit Stuck- und farbiger Ornamentik ausgeftattet find.

Auf der Plattform des Daches über dem rückwärtigen Querbau ift eine Anzahl maffiv gegründeter Poftamente für geodätifche Zwecke, inmitten diefer Plattform aber ein kleines aftrono-mifches Obfervatorium, mit drehbar eingerichtetem Gehäufe, angeordnet worden.

Für künftliche Beleuchtung und Wafferleitung ift reichlich geforgt, ebenfo bezüglich der Ent-wäfferungsanlagen; auch mehrere elektrifche Signaltelegraphen ftehen zur Verfügung. Bei der Einrichtung der Aborte und Piffoirs ilc das Siivern-Räber’[che Desinfektionsfyftem in Anwendung gekommen.

Die Hauptfaffade (Fig. 107) hat eine der inneren Raumanordnung entfprechende Geftaltung erhalten. Sie ift 96,00 m lang, im mittleren Teile 21,10m, in den Zwifchenbauten und den Eck-rifaliten 19,50 m (von Straßendecke bis Oberkante Hauptgefims) hoch. Bei der Maffenverteilung war der leitende Gedanke der: die angedeutete innere Raumanordnung, z. B. die in allen Ge-fchoffen fich wiederholende Anordnung der großen 3 fenftrigen Konftruktionsfäle mit daneben liegenden kleineren Zimmern, zum Ausdruck zu bringen. Der Mittelrifalit, welcher Flurhalle und Aula, enthält, ift in feinem oberen Teile mit figürlich-plaftifchem Schmuck verziert; die auf den

Fig. 105.

Schnorr. - S trass. e

Strasse

S e fl. a n

f=\

F=t

Z¹*-'

P-4

L cL^Oj^^atoriuin₁___^

V/

w£

v,

f-H

Hauj) l-

Getanle

\X\

R e 1 c Ir s s t. r a s s e

Bj smarck-Platz

10 ? O fO RO 30

1:2500

♦Ü    Ml    60    70    RO    tfO

-I-1-1--! -1-4-

Technifche Hochfchule zu Dresden.

Lageplan¹⁸⁵).

Yt

Schnitt

nach der Hauptachfe¹³⁶),

dH

c=

-------MJ

ng. 107.

il

x-'

ES

1 s

]Jul

Htf

i\m

Efg

HEfij

B3

tfl-

fl

■ ■

; -Thr

Ils-

:r1

Pi

JR-

Jr

m

m\

i : I

■■■*7

1.

ïjffl

• . J,

11

il V

Éyj!j

m

ESI

ni

ISSU

i

p

in:

SI,..

Il

&T

i:ïî

;    ■ r

ÈSw-i ’■

te

,'5gÉcl{! :

r^M J Cl 1

Jî I" ‘""-Tj —ÿH i jtj J H HI Lï

ii

Tn

fi

■

gg|

:

mnr

gl

»■i

!!

Faffade gegen den Bismarck-P\a.tz.

1:500

;i

"t

*T

:i

,î

si

il

BS§

ii

IL. .

S!

RR

fl

ra

IP

lÉRfISR

Il

ES

h*

t!W

11

Fig. 106.

caisse

|^fjnr{prjr"

»iIehr"*

!<:

i

m

PiaP

■    ■■ p,’*

M a qjl o t [ ai a

Prof

3[ÏS-

-JR H

Prof

Hörsaal

Lesezimm.

irectorn Exp

Hochbau

hol

Fig. 10g.

ConferenzZB

xixffx

)□(

Aula

I. Obergefchoß.

Prof

fîeclm

Dep.

Samml

H o chb au

60»

Mech-

Tech

Samml

H ü ch b du-Samml

40

30

Arch. : Heyn.

i: 1000

20

10

Hör saal

Physika)

Samhng

larsti

leometrif

Frofessor

lorsaal

H b r s a al

’of.n H 0 c h b a u

10 8 6 4 2 O

Fig. 108.

lotanrflSaml

S äl e ¹

>:<iQ»i

lipi

li!

Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule zu Dresden¹³⁵).

LX

-XliÀDÜI/

Erdgefchoß.

yProf.

fWäschinenS

Masetom-l Sajrüung

■ofessor g

aschinen

fl; ■ an

"pj-n Maschinen-Bau

laschinen

Frontons im Fenfter fitzenden fechs weiblichen Figuren ftellen die 6 Hanptrichtungen ( Fachabtei hingen ) der Technifchen Hochfchule allego-rifch dar; die zwifchen diefen Figuren liegenden Friefe verfinnbildlichen dagegen die wiffenfchaftliche und praktifche Tätigkeit des Technikers.

Die Baukoften haben i g23 500 Mark betragen; die überbaute Grundfläche mißt 4194 qm und der Rauminhalt des Flaufes etwa 84 000 cbm ₍ f0 daß 1 qm auf 458,60 und 1 cbm auf nahezu 23 Mark zu ftehen kam¹³⁸).

Über die baulichen Erweiterungen der in Rede ftehenden Hochfchule fiehe Art. gó (S. 114).

Die gleiche Grundrißform hat im allgemeinen das eid- Hochfchule genöffifche Polytechnikum zu Zürich erhalten, welches 185g —64 von Semper ausgeführt worden ift.

Als Bauplatz diente ein Plateau des Zürichberges, auf welchem das Haus, hoch über der Stadt gelegen, letztere beherrfcht. Hier entwickelt fich das Gebäude in einem Rechteck von 127,20 x 76,05 m, dreigefchoffig, zwei Obergefchoffe über einem mächtigen Ruftik-Erdgefchoß, die Langfeiten gegen Weft und Oft gewendet; der füdöftliche Flügel dient derUniverfität.

Die Weftfront, welche der Stadt zugekehrt ift, wurde als Hauptfaffade behandelt und ihr im Mittelbau (Fig.

111¹³⁷), in welchen die der räumlichen Ausdehnung und inneren Bedeutung nach wichtigften Räumlichkeiten verlegt wurden und der deshalb gleichfam als Inbegriff des ganzen Bauwerkes heraustritt, ein idealer Kern von fprechendem Ausdruck und impofanter Wirkung verliehen. Über einem in mächtiger Ruftika ausgeführten Portalbau, der zu der großen Eingangshalle, den Haupttreppen und dem Antikenfaal (Gipsmufeum) führt, und über dem Zwifchengefchoß, wel-

136)    Nach ; Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 192 — ferner: Feftfchrift zur Einweihung des neuen K. S. Polytechnikums zu Dresden. Dresden 1875 - endlich: Bauten und Entwürfe, herausgegeben vom Dresdener Architekten-Verein. Bl. 34.

¹³⁷)    Aus: LiPsius, C. Gottfried Semper in feiner Bedeutung als Architekt. Berlin 1880.

S. 08.

111.

Technifche

zu

Zürich.

112.

Technifche

Hochfchule

zu

Lemberg.

ches den Verfammlungsfaal des fchweizerifchen Schulrates enthält, liegt die dem Polytechnikum und der Univerfität gemeinfame, im Lichten 9,oom hohe Aula, welche, mit drei mächtigen Rundbogen zwifchen gekuppelten korinthifchen Säulen fich öffnend, die Krönung des Mittelbaues bildet. Das im Erd- und Obergefchoß angefchlagene Motiv, weite, von Säulen oder Pilaftern umfaßte Öffnungen mit kleinen rundbogigen Fenftern oder Nifchen dazwifchen, kehrt an allen Hauptteilen des Baues wieder und fteigert fich in der Aula zur reichften Wirkung. Was aber die ganze Vorderfeite be-fonders reizvoll erfcheinen läßt, find die Höhenunterfchiede, die Semper, durch das von Oft nach Weft abfallende Gelände veranlaßt, derart ordnete, daß er die Höhe des örtlichen Niveaus um das Gebäude herum bis nahe an den Mittelbau der Weftfeite mittels Terraffen führte, diefen Mittelbau aber auf die im weftlichen Niveau tieferliegende Straße vor dem Polytechnikum hinabführte, fo daß diefer von den höheren Terraffen auf das glücklichfte flankiert wird. Eine Freitreppe in der ganzen Breite des Portalbaues ift diefem vorgelegt; auch von den Terraffen führen Treppen auf Straßenhöhe hinunter, mit der Portaltreppe auf gleicher Fläche mündend.

Auch im Inneren des Mittelbaues (Fig. 110) ift eine äußerft anfprechende Wirkung erzielt. Die 8,10 m hohe Eingangshalle, die der Bodengeftaltung entfprechend aufwärts führenden Stufen, die Treppenhalle mit der Perfpektive nach den Flurgängen rechts und links, die Durchficht nach dem Obergefchoß und weiterhin das 7,90 m hohe Mufeum der Antiken, welches, die beiden Höfe trennend, die öftliche mit der weftlichen Flurhalle verbindet, find zu einem großartigen Ganzen von feltener Raumfchönheit geftaltet.

Vereinigte indes Semper, in weitem Haushalten, vor allem im weftlichen Mittelbau die architektonifche Wirkung, um hier den idealen Inhalt der ganzen Anlage mit allem Nachdruck zum Ausdruck zu bringen, fo will es doch fcheinen, als ob die anftoßen-den Flügel etwas zu ftiefmütterlich behandelt worden wären1SS); dies hat indes feinen Grund darin, daß die Vorfchläge Semper's bezüglich diefer Flügelbauten nicht angenommen wurden.

AuBér den beiden Eingängen an der Weft- und Oftfeite find auch an den beiden anderen Fronten Eingänge angeordnet; der Eingang an der Südfeite ift ausfchließlich für die Univerfität be-ftimmt und deshalb reicher gehalten als die Eingänge an der Nord-und Oftfeite; die Nordfaffade ift mit Sgraffitomalereien gefchmückt.

— Die Gefamtbaukoften haben rund 2 Mill. Mark (== 2¹/« Mill.

Franken) betragen.

Ein drittes Beifpiel für die in Rede ftehende Grundrißform liefert das Hauptgebäude der Technifchen Hoch-fchule zu Lemberg, welches 1873—77 nach den Entwürfen v. Zachariewicz's errichtet worden ift.

Der zwifchen den beiden Höfen gelegene Mittelbau enthält auch hier die Eingangshallen, das Haupttreppenhaus und die Aula; ebenfo find zu beiden Seiten der Haupttreppe Gänge angeordnet, die indes nicht unmittelbar an die beiden Höfe ftoßen; vielmehr begrenzt an diefer Seite jeden der beiden Gänge eine Flucht von Räumen (darunter auch Nebentreppen und Aborte), welche ihr Licht von den genannten zwei Höfen empfangen. Die fraglichen Gänge werden im vorderen Teile von der Haupttreppe her, im rückwärtigen durch einen befonderen Lichthof beleuchtet.

Im übrigen werden die beiden großen Höfe ringsum von Gängen eingefchloffen, und von letzteren find fämfliehe an den 4 Fronten angeordnete Räume erreichbar; die Pläne des Haufes find in der unten genannten Quelle1S9) zu finden. Die Hauptfront ift gegen den Sapieha-P\a\z gerichtet; das zugehörige chemifche Inftitut ift hinter dem Hauptgebäude, in gleicher Achte mit diefem, errichtet und liegt mit feiner Vorderfaffade gegen den St. Georgs-Platz. Das Hauptgebäude ift, von den Kellerräumen abgefehen, dreigefchoffig; über ihm ift, oberhalb des Daches, ein kleines Obfervatorium mit Drehkuppel erbaut worden.

Die getarnten Baukoften haben 2486732 Mark (= 1 243 366 Gulden) betragen; hierin find die Koften für Ausrodung und Ebnung des Grundftückes, für Herftellung der Gartenanlage und Wege, für Bauleitung ufw. mitinbegriffen.

Fig. 110.

.fry?s,

Muse™

■ ■

i a    a

Eingangs -

“Halle“

um

Polytechnikum zu Zürich. Mittelbau. — lji000 w. Gr.

**⁸) Nach ebendaf., S. 66 ff.

1,B) Nach: Allg. Bauz. 1881, Bl. 70.

Auch die neu gegründete Technifche Hochfchule zu Danzig erhält ein Haupt- Technifche gebäude, deffen Räume um zwei große Binnenhöfe (23,76 x 23,25m) gruppiert find Hochfchule (Fig. ii2 ¹⁴⁰). Mit feiner Ausführung wurde im Herbft 1900 begonnen.

Fig. 111.

113-

ZU

Danzig.

m§

ip

ÊBBÈÊËSÊÈÈH

HUB

Hy

fSF is HśtS

P¹® !!! I M

SU

MslêjgMalHim

El

II

|3!

TT

Tat*

ssa

îàmmM

¹

) Über diefen Wettbewerb fiehe:

Fischer. Konkurrenz zur Erlangung von Projekten für die Heizung und Lüftung des neuen Polytechnikum in Berlin. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 18. m) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 419.

Polytechnikum zu Zürich. — Mittelbau¹³⁷).

Arch. : Semper.

Die Raumeinteilung im Erdgefchoß geht aus Fig. 112 hervor. Die übrigen Unterrichtsräume find im I. und II. Obergefchoß untergebracht. Die Verwaltungsräume, die Aula, die Sitzungs-fäle ufw. befinden fich im I. Obergefchoß.

Für fämtliche Unterrichtsräume kamen Könen’fche Plandecken mit Holzlattenunterlage zur > Ausführung. Die Hallen und Flure erhielten, foweit fie nicht gewölbt wurden, Voutenplatten-bezw. geftelzte Monier-Plattendecken. Die Dachdeckung erfolgte mit Mönch- und Nonnenfteinen.

¹⁴°) Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 454.

Im Inneren erhielten nur die Eingangs- und Mittelhallen, die Haupttreppenhäufer und die Aula, fowie der im I. Obergefchoß gelegene Sitzungsfaal für Rektor und Senat eine reichere archi-tektonifche Ausgeftaltung.

Zur kalten Jahreszeit foll die Erwärmung für die Lehrräume durch eine Warmwafferheizung, für die Hallen, Flure, Treppenhäufer und die Aula durch eine Niederdruck-Dampfheizung erfolgen.

Die Außenfeiten follten fich urfprünglich den Formen der holländifchen Renaiffance an-fchließen; doch ift fchließlich ihre Ausbildung im Charakter der Alt-Danziger Bauweife erfolgt. Es kamen rote Mafchinenfteine zur Verwendung, deren Oberfläche eine gewiffe Rauhigkeit dadurch erhielt, daß die fette ungebrannte Tonmaffe mit grobem Kies gemagert wurde. Für die Strukturteile wurde grauer fchlefifcher Sandftein gewählt.

L-J

Die Baukoften follen 2778000 Mark betragen.

Fig. 112.

---15.60

---15. GO-----

--13..0----->

3 Hor-S.

tss

Hor-S. Abth.il a.

o |*-pSrr'

SlAsśii

|3 Vorbe-r reit.-Z

l’EÎïlii

-Physieal. Jnstitut

Bill!

. -7.36 -

|Sj lungen

m:

Physical. Jnstitut-----:

Üb. I« Übungs-S. I Üb. *

LeseiJ , [J looc.yffl Bibliothek

I Vorz.I

15.50----->j|o.74>ly4,2R>)

----18.14    -

Vorz.

U-2G>

Lesez.f. Stud.

<----13.44

Privat-<- S.8Ó->i ‘4.00>

Profl3.!i

\/

Zeichen-S

?

Ab1h.il.E <1.1

S.-I

_ Ab. I

Waschr]

EaïTI

------23.25.....-

]<----"------23,25    ----->y Aufz.

Wascńrl

Sam

m ** ri

lungen

£ Messun

i sen

Hof

(n

Halle

5«

riibungs-f

ifTroT

IS

•X

Sdal-

Dien.

Waschrl

//J

Hof

Saal-

Dien.

Landwirthschaftl. Maschinen

5 Hor-S.

I«;- 7,36 ->

Ś Privat*! ti Doc. [

'•••6.90

ÇSamml.

Hor-S.

zbrir I a Uściśl ®

4.00

Zeichen-S.

-----15.50 -

Prof

0.14*1

[4.25»

■17.62

<4*26-

Maschr-Elem.u.Wasserkra

Maschinen

fi-J

4 Zeichen-S. | Sammlung

l< -----13.40

■i I I ■

v- - -Hoch-u. Brückenbau

< - 10.35- -

Fl

Lehne, n Assist. *?

Prof. î[] JProf.grT

L^OÎ

Samrnl

-X

<Wasserb.A.>*------ AbtheilungS

1

|t3.5J4< 7,36 i

<-----14.06

Zeichon-S. Si

..J

K-

15.60----*•

77.43

15,50' - - >

20

30

40

50m

Technifche Hochfchule zu Danzig. Erdgefchoßlł0).

114.

Technifche

Hochfchule

zu

Budapeft.

Zu den Anlagen mit zwei ringsum eingefchloffenen Höfen gehört gleichfalls das Jofefs-Polytechnikum zu Budapeft; indes unterfcheidet [ich diefes Gebäude von den in Art. no bis 113 vorgeführten dadurch, daß der eine der beiden Höfe nicht durch einen zum Haufe gehörigen Flügelbau, fondern durch Nachbargebäude abgefchloffen wird. Das Bauwerk wurde 1880—82 nach den Plänen SteindVs ausgeführt.

Das Hauptgebäude des /o/ć/ś-Polytechnikums ift mit feiner Hauptfaffade nach dem Mufeums-ring gerichtet; die beiden anderen Fronten ftehen an der Efterhazy-Gaffe und gleichfalls am Mufeumsring. Das Haus befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchoß; die Gefchoßhöhen (von Fußboden zu Fußboden gemeffen) find: im Sockelgefchoß 4,25 m, Erdgefchoß 5,70m₍ I. und II. Obergefchoß 5,37m. Den Verkehr im Gebäude vermitteln 2 Haupttreppen, 2 Dienfttreppen, eine Treppe für das Obfervatorium, zahlreiche eiferne Wendeltreppen, welche die einzelnen Räume

verfchiedener Gefchoffe miteinander verbinden, 2 Aufzüge und die um den einen Haupthof herum-iaufenden, 2,53m breiten Gänge. Das Haus bedeckt eine Grundfläche von 3435 qm; Pläne davon befinden fich in der unten genannten, aus Anlaß der Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettnngswefens zu Berlin 1882 erfchienenen Schrift¹¹¹). Die Hauptfaffade ift in den Formen der italienifchen Renaiffance ausgebildet und mit farbigen Schlemmziegeln verkleidet. Die Sockel, Säulen, Architrave und Gefimfe find aus Kaläfcer und Siittöerftein, der reiche Schmuck der Faffade aus Majolika hergeftellt.

Zum Polytechnikum gehören ferner ein zweigefchoffiger, an der Efterhazy-Gaffe gelegener Pavillon, welcher die Lehrftiihle für Phyfik und Chemie beherbergt, und das alte ebenerdige Gebäude, worin der Lehrfaal für Zoologie untergebracht ift. Die Gefamtbaukoften beliefen fich, einfchl. der erften Einrichtung, auf 1 700 000 Mark (= 850 000 Gulden¹⁴²).

Fig. 113.

'V f-M

,'A

tf-

ici'

~t> I

di

c/

01ÉÉPH m:

Ha

de

'Ą

'--F

) cj Ot O ć}r & & s> ^3    ^3* O £3 -3 j

o    ooüvîiJÜô

^ -Ji O    && & i53 -3 i? 4J <i a 43 O ty

7T7T T~

a a o ił a o

KO 4> A*

a a a w o a « ci o o -Cs

I dj iî <t> di £> ü u lij <i Ü a Si \p Ö 4} ii) O -) O i) o O ił W- O

B erlmeT Strasse

1:4000

100 PO 80 70 «0 50 44) .30 20 10 0

H (4 ł:t I > l i I > 11 H 14 H-f-

200

300™

Technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg. Lageplan¹¹³).

Ift die Zahl der Studierenden, für welche das Hauptgebäude einer Technifchen Hochfchule errichtet werden foll, eine befonders große, fo werden Anlagen mit nur zwei Höfen nicht mehr anwendbar, vielmehr Grundrißformen mit einer

/    Berlin

größeren Anzahl von Höfen zu wählen fein, es fei denn, daß man fich für eine chariottenburg. in geeigneter Weife verbundene Gebäudegruppe entfeheidet. Als großartigftes Beifpiel diefer Art ift die für einen Befuch von 2000 Studierenden geplante Technifche Hochfchule zu Charlottenburg bei Berlin, 1878—84 erbaut, zu nennen; fie ift fowohl in ihrem Hauptgebäude, als auch in ihrem Bau für das che-mifche Inftitut das bedeutendfte und auch am reichften geftaltete Bauwerk unter

115-

Technifche

Hochfchule

zu

¹⁴¹) Ney, B. 8c V. Wartha. Das kön. ungarifche Jofefs-Polytechnikum in Budapeft 1882.

U2) Siehe auch: Orszagh, A. Budapeft’s Öffentliche Bauten 1868-1882. Budapeft 1884. S. 124. 11S) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 157.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

10

iîîj

Fig. 114.

tama

siayj.irçna^ •

Jl

fcn

ri

......â...

_____iâ.......

il--

I]

<d

co

tr>

ri

iijT

Professor

il

"Ü""

I "j

'I

zr

■'t“:

für

HörH èa4i4

ïc.:z : f J

■rrrn

MJ

Ś.....

L~~#

's

I 1!

j. ! â!

,5

Hörs aal

es Warmluft-Zuführung.

□ Luft-Ab fuhrang

Dampfzufuhnmq za den Oefea.

's

Efrof

71

bv-l—3|.....j~~l

L.I.JL-4-J

4Ü?

b'"«'.....

.....Av

TT

PT

I*

jj.

TT

■3

rti

rs

!.. “

£......

-|-~

“'Î

[_L-?.î£ââG--4--^

I t'"

:■

SäiLe • fur

jZeiçh.

JZl Waachioilette

Ansgu33 mit Wasserhahn

.Eiserne Träger

-I-

Gi

U

I. Obergefchoß.

1:1000

s-

20

10

Projf.

$eicîjert-|Saali für |Scłuj£fbaiŁ.

Z eich en-1

&aTîüi"

Schiffbau⁴!

iLehrmittel r

Prof

dLehnrnttejj

Ltęktejś

Tw

fur

in ehr mitte i.

j3

all 2 ei*

i J.......

fl i

Ii

: W*

.i

J-Hit

ÙMÉKO

tÈ

i...

Ł......

i:

.....r

-J-.....-Ä

l._

ii

i.....i..

i”

Warmluft Zufiümxaq'

Pt

...Sfesail

......3......

i-

O Luit Ab fuhruncr.

3- Damptzufühmnq iaaeivÜofen,

--fi"

.......

xj

.1

Uçbuiujs-Sàle d£r

cS

i -*i

Mus eurn. für

Jogexueur

•zJOA

Tn

Fig. 115-

Pegistxajtur

:Ä

3È

Erdgefchoß. -

Ca

STfOTpuAC

Gips-

Safrunfcjiig j

Im

Im

1!

.J.

■ P. ..

Technifche Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg¹⁴⁴).

Arch.: Lucae, fpäter Hitzig, fchließlich Rafchdorff. Siehe den Querfchnitt in Fig. 37, S. 47.

Pc*of

•I

- Ii

!!

■■I

IX

.....11.....!.....

rti......r

rj

fQ

.i...

li-

‘-i 5

1.........

t|l!|

lii u

’£.....

i vbrbö

:ł

.........5.........:

----Wit

V*

I.......H

I* i

r Pi®!

■;

±.j

- - - 5SS«---- - i. -

fi---OS'8,---*

:i

fämtlichen Technifchen Hochfchulen Deutfchlands. Der urfprüngliche Entwurf ift von Lucae; nach feinem Tode übernahm Hitzig die Faffadenausbildung, welchem, als auch diefer Meifter durch den Tod abberufen wurde, Rcifchdorff für die Vollendung des Hauptgebäudes und für die Erbauung des chemifchen Inftituts folgte; die Ausführung war Stüve und Koch übertragen; außerdem wirkten an der Aus-fchmückung eine größere Zahl hervorragender Künftler mit

Zur Erbauung des in Rede gehenden Hautes wurde das an der Berliner Straße gelegene, 760 große Grundftück des Hippodroms zu Charlottenburg gewählt. Wie der Lageplan in Fig. 113¹¹³) zeigt, ift das Hauptgebäude an die Vorderfeite diefes Grundftückes, mit der Hauptfront faft genau nach Norden, gelegt und möglichft nach Weften gerückt, um nach Often hin Raum für das chemifche Inftitut zu gewinnen. Das Keffelhaus fand feinen Platz an der füdöftlichen Ecke, während die mechanifch-technifche Verfuchsanftalt zwifchen diefem und dem Laboratorium angeordnet wurde; ein durch dichtes Strauchwerk ziemlich verdecktes niedriges Bauwerk vor der Mitte der Rückfeite des Hauptgebäudes beherbergt feine Lüftungsvorrichtungen (fiehe hierüber Art. 105, S. 128) und die Dampfmafchine.

Vom Hauptgebäude find in Fig. 114 u. 115 u4) die Grundriffe des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes hier wiedergegeben. Diefes 227,82m lange und 89,75 m tiefe, viergefchoffige Haus umfchließt 5 quadratifche Höfe von ziemlich gleichen, rund 23,00m im Geviert betragenden Ab-meffungen. Während die 4 äußeren, ebenerdig gelegenen Höfe Luft und Licht den fie umgebenden Flurgängen des Gebäudes frei zuführen, ift der mittelfte mit farbiger Glasdecke verfehen und fein Fußboden fo erhöht, daß darunter noch fämtliche Heizkammern Platz finden konnten. Man betritt diefen Hof von der an der Vorderfront gelegenen Eingangshalle aus, an welche fich rechts und links die beiden durch große Schaufenfter abgetrennten Sammlungsräume (Teile des Gipsmufeums und der technologifchen Sammlung enthaltend) lehnen. Die den Glashof in 3 Ge-fchoffen rings umfchließenden, 3,5om weiten Säulenhallen, die freien Durchfichten in die daran ftoßenden, etwa 7,30 m breiten Treppenhäufer geftalten jenen zu einem Empfangs- und Feftraume, wie er von gleicher Großartigkeit in neueren Gebäuden nur feiten gefunden wird. (Siehe den Schnitt in Fig. 37, S. 47.)

Die 4 offenen Höfe find durch Ein-, bezw. Durchfahrten von den Seitenfronten aus zugänglich; außerdem können noch 2 kleinere Flure, an der Hinterfront und unmittelbar an den beiden Haupttreppen gelegen, als Ein- und Ausgang benutzt werden. Die ganze Geftaltung des Grund-riffes ift äußerft klar und überfichtlich, ebenfo die Lage und Anordnung der Treppen fehr glücklich getroffen und deshalb ihre Zahl verhältnismäßig nur gering. Die beiden Haupttreppen (Zwillingstreppen 14B) vermitteln den Verkehr in der Nähe des Mittelbaues, 2 dreiarmige Nebentreppen, an den Enden des vorderen Längsganges und neben den feitlichen Eingängen gelegen, denjenigen der Flügelbauten. Außer diefen find noch 2 kleinere Dienfttreppen mit anftoßenden Aufzügen an den hinteren Längsgängen, welche auch die Dachräume zugänglich machen, vorhanden.

Beftimmung und Verteilung der verfchiedenen Räume ift aus den beiden gedachten Grundriffen zu entnehmen. In dem äußerlich durch reichere Architektur hervorgehobenen Mittelbau find außer den Verwaltungsräumen und einigen Hörfälen hauptfächlich die Eingangshalle, der Glashof mit den Haupttreppen, im I. Obergefchoß die Aula mit den anliegenden Sitzungsfälen, im II. Obergefchoß der große Lefefaal und die Biicherfammlung enthalten; in den Flügelbauten liegen die Lehr- und Sammlungsräume, und zwar derart, daß den Konftruktions- und Zeichenfälen vor allem die Nord-, Oft- und Weftfeite, den Sammlungsfälen die Südfeite angewiefen ift, die Hörfäle aber zumeift in den Zwifchenbauten Platz finden, welche je 2 offene Höfe voneinander trennen; durch letztere Anordnung war es möglich, den 14,60 m langen und 13,30 m breiten, für etwa 200 Zuhörer beftimmten Hörfälen von rechts und links Licht zuzuführen.

Im Sockelgefchoß find die Wohnungen für den Hausinfpektor, für Hausdiener, Pförtner ufw., das Reftaurant für die Studierenden, Räume für Bildhauerateliers, für die geodätifche und phyfi-kalifche Abteilung, für Laboratorien, für die mineralogifche Sammlung und einige Hörfäle untergebracht.

Den einzelnen Gefchoffen wurden folgende Höhen (von Fußboden zu Fußboden gemeffen) gegeben: dem Sockelgefchoß 5,30 m₍ dem Erdgefchoß 6,25m, dem I. Obergefchoß 6,50m und dem II. Obergefchoß 5,80 m. Die Höhe der eben erwähnten großen Hörfäle wurde noch dadurch etwas

U4) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, Bl. 19, 20, 21.

lii) Siehe hierüber auch Teil IV, Halbband 1 (Abt. I, Abfchn. 5, Kap. 2) diefes „Handbuches".

HQ

bedeutender geftaltet, daß man die im Erdgefchoß gelegenen möglichft weit in das Sockelgefchoß eingefenkt, die im II. Obergefchoß befindlichen dagegen höher in den Dachraum hineingebaut hat.

Die Aborte und Piffoirs find in 4 Gruppen je zur Seite des rückwärtigen Mittelbaues und der feitlichen Treppenhäufer angeordnet.

Während die Flure und Treppenhäufer fämtlich überwölbt find, haben alle übrigen Räume geputzte Balkendecken auf genieteten eifernen Blechträgern erhalten, welch letztere in den beiden

mittleren Gefchoffen umkleidet und geputzt find; die Deckenbalken des II. Obergefchoffes ruhen auf Hängewerksbindern der durchweg hölzernen Dächer, welche mit Zinkwellenblech eingedeckt find. Alle Sammlungsräume haben einfache, die Lehrräume Doppelfenfter erhalten. Das Glasdach über dem mittleren Hofe ift als Zeltdach aus Eifen kon-ftruiert und daran die untere Glasdecke angehängt; dicht über der letzteren liegt noch eine zweite aus gewöhnlichem Doppelglas in Kitt, um Staub und Schmutz von der erfteren abzuhalten. Der Fußboden der Flure ift mit Solenhofer Kalk-

-- -

“Jr

ga

«3

==='

:::

ms

7:;

K-l

<±

ms,

1

min

z'r.

<*>

fl

nr

ll

Fig. 116.

.•MMII

^ Æ ♦

' :    un'c'Vwi ;    <

<s

r*

$.

■O

31

fteinfliefen, der aller Lehr- und Sammlungsräume mit fchmalen Kiefernholzdielen belegt ; der Fußboden der Eingangshalle ift aus Platten von Rouge fleuri und Seitenberger Marmor herge-ftellt; im Glashof ift er aus roten und m f weißen Marmorplatten gebildet.

3 3    Die Lehr- und Sammlungsräume

fi find, ihrem Zweck entfprechend, fehr 3 j| einfach ausgeftattet, die Wände bis zu Æ einer in Höhe der Fenfterbrüftungen angebrachten profilierten Holzleifte in Ölfarbe, darüber durchweg glatt — wie auch die Decken — in Leimfarbe ge-ftrichen. Größerer Reichtum ift nur bei

jo

.s

'S

CU

den Repräfentationsräumen entfaltet. So ftützen fich (fiehe Fig. 37, S. 47) die mit Stuck verzierten und dunkel gefärbten Kreuzgewölbe der Eingangshalle auf 4 kräftige polierte Säulen aus Oppacher Diorit mit bronzenen Kapitellen und Ba-fen; die 96 rötlichen Granitfäulen des Glashofes entftammen den Tjurker Brüchen (Schweden); je 2 von ihnen tragen ein ftarkes Architrav- und Gefimsftück von grauem Elzer Sandftein, über welchem fich die geputzten und grau ge-ftrichenen Archivolten verfpannen. Über dem weit ausladenden Gefimfe wölbt fich das Deckenlicht, aus verbleitem Kathe-dralglas hergeftellt, als eine grünliche Fläche, von einem breiten, bunten Friefe umrahmt. Die fteigenden böhmifchen Kappengewölbe der Haupttreppen werden von dunklen, polierten Neufalzaer Granitfäulen getragen; Treppenwangen und Gefimfe find ebenfalls aus diefem Material, die Stufen aus rotem Meißener Granit hergeftellt.

Der Aula gefchah bereits in Art. 47 (S. 49) Erwähnung; in den zu ihren beiden Seiten gelegenen Sitzungsfälen find die Wände und Stuckdecken in Ölwachsfarbe geftrichen. Die Decken des Lefefaales und der zwei Lefezimmer der Bibliothek find, Holzkonftruktion nachahmend, in Stuck auf Leinwand hergeftellt und holzartig — ebenfo wie die dunkel gehaltenen Wandfelder —

tu

4;

: [

- I: j«.

Sil

«

1911

l!i

CU

;!

lü

116.

Technifche

Hochfchule

zu

Darmftadt.

in Ölwachsfarbe geftrichen; hohe Wandtäfelungen aus Kiefernholz fchützen die Wände gegen Be-fchädigungen.

Die bedeutende Ausdehnung des Haufes erforderte eine reichere Gliederung des Grundriffes, um der Gefamtanficht von vornherein den einförmigen Charakter zu benehmen. Dementfprechend wurden die Flügel an den beiden Ecken der Vorderfront um 32,50m vor diefe vorgezogen und auch dem Mittelbau ein Vorfprung von 13,oora gegeben. Letzterer (Fig. 116¹⁴⁵) erhielt eine befonders kräftige Gliederung und einen äußerft mannigfaltigen Wechfel in den zur Verblendung benutzten Haufteinen. Reicher bildlicher und ornamentaler Schmuck dehnt fich nicht nur auf den Mittelbau, fondern auch auf die beiden Eckbauten aus. Die den erfteren bekrönende Attika zeigt in 11 großen Flachbildern Darftellungen ausfdem Betriebe der technifchen Wiffenfchaften und Künfte; die Nifchen im Mittelbau und in den Eckbauten füllen die Statuen berühmter Architekten und Vertreter der exakten und technifchen Wiffenfchaften. Je 6 Gruppen, welche die Wiffenfchaften und Künfte verkörpern, fowie 4 gleichartige Einzelfiguren find auf der Bruftlehne der beiden vorderen Eckbauten, fowie auf der des füdlichen Mittelbaues aufgeftellt.

Die Gefamtanlage der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg war auf 9 300 000 Mark veranfchlagt, von denen jedoch etwa 1 150000 Mark erfpart worden find¹⁴⁰).

Zwei der beiden Höfe find vor einigen Jahren im Erdgefchoß überdacht worden, und zwar die beiden äußerften (in Fig. 115, S. 147) links und rechts; der links gelegene wurde zu einem Hörfaal für Phyfik und der rechts gelegene zu einem elektrotechnifchen Laboratorium umgewandelt. Ferner wurde fchon vor einiger Zeit ein Anbau an den Weftflügel vorgenommen, und nunmehr ift auch ein Grundftück in der Berliner Straße erworben worden, auf dem abermals ein Erweiterungsbau zur Ausführung kommen foll.

Ein bemerkenswertes Beifpiel für das Hauptgebäude einer Technifchen Hochfchule ift das i8g3—Q5 nach den Entwürfen Wagner's in Darmftadt ausgeführte. Wie die nebenftehende Tafel zeigt, hat es eine w- förmige Grundrißgeftalt erhalten, fo daß es aus dem den Nordflügel bildenden Vorder- oder Hauptbau, Weft-, Oft-und Mittelflügel befteht. Die demnächft zur Ausführung gelangenden Erweiterungsbauten werden die Grundrißanordnung allerdings wefentlich abändern.

Der Vorderbau ift 91,80m, der Weftflügel 72,20m und der Oftflügel 42,20 m lang; der nach Süden vorfpringende Mittelflügel hat 20,70 m Länge und 24,98m Tiefe. Das Hauptgebäude befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchoß; die Stockwerkshöhen betragen (von und bis Fußbodenoberkante) bezw. 3,74, 5,io, 5,io und 4,76m. im Mittelrifalit des Vorderbaues ift das II. Obergefchoß auch auf 5,10 m erhöht und darüber noch ein III. Obergefchoß von 4,80m Höhe aufgefetzt; ferner find in den Attikabauten des Dachgefchoffes einige 2,90 m hohe, benutzbare Räume eingerichtet worden.

Bei der Planbildung wurde zunächft darauf verzichtet, die Aula an die Hauptfront zu legen, obwohl dadurch ein für die Faffadengeftaltung in hohem Maße willkommenes Motiv verloren ging; dies gefchah in Rückficht darauf, daß für die Zeichenfäle das Nordlicht die geeignetfte Erhellung darbietet, fonach auch die Nord- oder Hauptfront gerade für folche Räume tunlichft ausgenutzt werden mußte. Um indes dem Feftfaal im Grundriß eine Stelle anzuweifen, die Heiner Bedeutung entfpricht, wurde er in das II. Obergefchoß des Mittelflügels, alfo in die Hauptachfe des ganzen Baues verlegt; hier war es auch möglich, ihm eine entfprechende Höhe (8,40 m im Lichten) zu geben.

In detnfelben Flügel wurden auch die fonftigen Räume untergebracht, welche der Allgemeinheit dienen: im Erdgefchoß und einem Teil des darunter befindlichen Sockelgefchoffes die Bibliothek und im I. Obergefchoß die Räume für die Verwaltung. Im Mittelflügel wurden ferner, fym-metrifch zur Hauptachfe, die beiden Haupttreppen angeordnet, und in die gleiche Hauptachfe ift im Erdgefchoß die große Flur- oder Eingangshalle gelegt worden, fo daß alle diefe Räumlichkeiten durch einen kräftig vorfpringenden und fonft auch durch feine architektonifche Geftaltung ausgezeichneten Mittelrifalit hervorgehoben werden konnten. Die Ausbildung des letzteren war um fo mehr gerechtfertigt, als fie auch zur Kennzeichnung der in demfelben Bauteile liegenden Aula beiträgt.

Auf den Entwurf war ferner von Einfluß, daß im weftlichen Flügel an der Weftfront Unterrichtsräume nicht angeordnet werden konnten, nicht allein wegen der an und für fich nicht günftigen Himmelsrichtung dafelbft, fondern auch aus dem Grunde, weil durch naheftehende hohe Bäume

:|!i

niiniiOiDaiaiiiiDliaiinDiniin

joli I “2 'S S TL 3    3 X 3 Z

■J 0 I d

CO

H. 0 r s a a 1,

V' V' V' /'X /%

V'

Ho r s a a l

t-H

ui n i j

Ol'BJOQTI

Mineralog.

a l G 0 [ "B J 3 U l w

j • fi l UI UI v S

hj o j d

i i 1 II II 3 S

CO .

s\

Nach den von Herrn Geh. Baurat Prof, f Dr. Wagner in Darmftadt

freundlichft zur Verfügung geftellten Originalplänen.

Zu S. 150.

Technifche Hochfchule zu Darmftadt.

Hauptgebäude.

Arch. : Dr. Wagner.

rm

j|! ii Ü !!;

irr^xni

,lr

jL.

Łzd

LJ

St

/\

)jj k|L:J

\£=    !/ ■ I""-““ :

j___------,

ix t z

\!

Z e i c li il e n.

II. Obergefchoß.

1:500

Billi-

L ! s m m.

,V-'—W/

>j : K

\| M !/ xf »

/*—-

oi-

kl

Erdgefchoß.

• l w tu v s

L...J

---------T_

Reiss-

Architektur

•1 ui m

'\ US \j Am b V !/

Prof.

J TI

S a Tn m 1 .

6 tj l n -B 9

_r

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

des benachbarten Schloßgartens der Lichteinfall beeinträchtigt wird. Deshalb wurden in diefem Flügel die Unterrichtsräume nach dem Hofe und die Flurgänge nach der Straße zu gelegt, während im Vorderbau und im Oftflügel die Flurgänge nach dem Hof zu angeordnet find. Der Flurgang des Vorderbaues erweitert fich in jedem Gefchoß auf die Länge des Mittelrifalits zu einer geräumigen Wandelhalle.

Außer den beiden Haupttreppen vermitteln den Verkehr zwifchen den verfchiedenen Stockwerken noch zwei Nebentreppen, welche in den einfpringenden Ecken untergebracht find, wo Oft-und Weftflügel an den Vorderbau ftoßen ; die Haupttreppen führen vom Erdgefchoß nur bis in das II. Obergefchoß, die Nebentreppen vom Sockelgefchoß bis in den Dachbodenraum. Der Haupteingang befindet fich an der Nordfront und führt in die fchon erwähnte, im Erdgefchoß gelegene Flurhalle und mittels der in letzterer angeordneten Freitreppe in die Wandelhalle. Ein weiterer Eingang von der Straße aus ift in der Mitte des Weftflügels zu finden, der in das Sockelgefchoß und in den Hof führt; fymmetrifch dazu ift ein gleicher Eingang im Oftflügel in Ausficht genommen, fobald diefer verlängert wird.

Für die Raumverteilung war endlich noch wefentlich ausfchlaggebend, daß es in Rückficht auf den Verkehr im Gebäude felbft zweckmäßig erfchien, die Studierenden der unteren Semefter von denjenigen der oberen Semefter fo weit als tunlich zu trennen. Aus diefem Grunde wurden die Unterrichts- und Sammlungsräume, welche für die grundlegenden und Hilfswiffenfchaften be-ftimmt find, hauptfächlich in den weftlichen Flügel und in die weftlichen Teile des Vorderbaues verlegt; die den Berufsfächern zugewiefenen Räumlichkeiten hingegen befinden fich hauptfächlich im Oftflügel und im größeren Teile des daran fich anfchließenden Vorderbaues.

Das Sockelgefchoß enthält: im öftlichen Flügel 2 Dienerwohnungen, Räume für Modellierunterricht nebft Gießraum und Tonkammer, fowie je einen Sammlungsraum für Architektur und Bauingenieurwefen ; im Vorderbau 2 der Mineralogie und Geologie zugewiefene Räume, das mathe-matifche Kabinett, einen Erfrifchungsraum, die Wohnung des Pförtners, einen feuerficheren Raum, ein Gelaß für ausgefchiedene Akten und ein Mafchinenbau-Laboratorium ; im Weftflügel 2 Dienerwohnungen, 2 Nebengelaffe für Geodäfie und das Zimmer für den Ausfchuß der Studierenden. Im Mittelflügel befinden fich, wie fchon erwähnt, Büchermagazine der Bibliothek; doch nehmen diele nicht die getarnte Höhe des Sockelgefchoffes ein, fondern bilden nur ein Btichergefchoß von 2,55 m Höhe; unter letzterem ift ein Kellergefchoß von 2,5om Höhe vorhanden, deffen Anlage wegen der Tiefenlage des tragfähigen Baugrundes notwendig war und die Bodenfeuchtigkeit von der Bücher-fammlung abhält.

Die Raumverteilung im Erdgefchoß zeigt der betreffende Grundriß auf der nebenftehenden Tafel. Dem Bauingenieurwefen ift der öftliche Flügel und der bis zur Flurhalle reichende Teil des Vorderbaues zugewiefen. Der weltliche Flügel gehört zum größeren Teile der Mineralogie und Geologie an. Für den am freien Ende diefes Flügels gelegenen großen Hörfaal wurde die erforderliche größere Höhe dadurch gewonnen, daß der Fußboden um 68cm in das Sockelgefchoß eingefenkt wurde. Hierdurch und durch das Anfteigen der Sitzreihen des anftoßenden kleineren Hörfaales ergab fich die Möglichkeit, eine unter dem letzteren fich erftreckende Kleiderablage anzuordnen.

Im I. Obergefchoß nehmen die für den Mafchinenbau erforderlichen Räume den Oftflügel und den ganzen Vorderbau ein. Der Weftflügel enthält einen großen Zeichenfaal für die unteren Semefter, den Sammlungsraum für Geodäfie, einen Hörfaal und einige Dozentenzimmer. Im Mittelflügel ift nach Süden in der Hauptachfe des Gebäudes das Zimmer des Rektors gelegen; öftlich davon find Sekretariat, Kanzlei und Regiftratur, weftlich Sitzungsfaal und Pedellenzimmer angeordnet.

Aus dem oberen Grundriß auf nebenftehender Tafel ift die Verteilung der Räume im II. Obergefchoß zu erfehen. Hier find der Architektur der gefamte Oftflügel und der bis zum Mittelrifalit reichende Teil des Vorderbaues zugewiefen worden. Die Mitte des letzteren nimmt der Saal für Freihandzeichnen ein. In feinem weftlichen Teile und im Weftflügel befinden fich außer einigen Dozentenzimmern Hörfäle, Zeichenfäle und Sammlungsräume für die niederen Semefter; der große Hörfaal am füdlichen Ende ragt in den Dachbodenraum hinein und hat dadurch eine lichte Höhe von 5,30 m erhalten. Im Mittelflügel dienen die beiden an die Aula ftoßenden Gelaffe bei Feftlich-keiten ufw. als Kleiderablagen.

Aus der Wandelhalle des II. Obergefchoffes führen zwei einläufige Treppen in den für Zeichnen und Malen beftimmten Saal des III. Obergefchoffes, der nicht allein durch die fünf feit-lichen Fenfter, fondern auch noch durch Deckenlicht erhellt wird. Hinter diefem Saal liegt das Atelier des Lehrers für Malen, das ebenfalls durch Deckenlicht und drei in den Hochwänden angebrachte Fenfter beleuchtet wird. Zu beiden Seiten diefes Ateliers find noch zwei einfenftrige Vorräume eingerichtet worden; von diefen gelangt man mittels Treppen auf das über dem Mittelflügel fich erftreckende Dach.

In fämtlichen Stockwerken find die erforderlichen Bedürfnisräume, für Dozenten und Studierende getrennt, vorhanden; ferner find im Erd-, I. und II. Obergefchoß je zwei kleinere Gelaffe zum Reinigen und Auffpannen der Zeichenbretter, fowie je ein Dienerzimmer vorgefehen. Diefe Zeichenbretterräume, fowie die unmittelbar darüberliegenden, vom Ruheplatz der Nebentreppen aus zugänglichen Aborte der Studierenden nehmen nur die Hälfte der jeweiligen Stockwerkshöhe ein.

Aus der Grundrißbildung ergab fich die Anordnung von Mittel- und Eckrifaliten an den Außenfeiten, fowie von Vorlagen für die Treppenhäufer, für den Bibliothek- und Aulabau an den Hoffeiten. Das Gebäude ift an den Außenfronten von den angrenzenden Straßen durch Vorgärten getrennt, die etwas tiefer als der Sockelgefchoß-Fußboden liegen und gegen den großenteils höher gelegenen Straßenkörper abgeböfcht find.

Sockelgefchoß und Erdgefchoß aller Außenfronten, fowie der gefamte Mittelnfalit der Hauptfront und die Architekturteile der beiden Obergefchoffe find aus Hauftein, die Pfeilerflächen der letzteren aus roten Holzmann’iohtw Blendfteinen hergeftellt. Das Sockelgefchoß ift im unteren Teile mit Niedermendiger Bafaltlava, darüber mit rotem Maintal-Sandftein in Form kräftig vor-fpringender Boffenquader und abfchließenden Sockelgefimfes bekleidet. Für das Erdgefchoß und die Obergefchoffe ift heller Keuperfandftein verwendet.

Die Fenfteröffnungen der Mittel- und Eckrifalite, fowie des ganzen II. Obergefchoffes find wagrecht überdeckt, diejenigen der Rücklagen im Stichbogen überwölbt, ausgenommen die Fenfter des Flurganges an der Weftfront, welche halbkreisförmig abgefchloffen find.

Die Eckrifalite find durch Attikaaufbauten ausgezeichnet. Das ganze Gebäude überragt der über 26,oo m hohe, ftark vorfpringende Mittelrifalit der Hauptfront. Eine aus Granitftufen begehende Freitreppe führt zum Portalbau, deffen mittlerer Bogen in der Schlußfteinkartufche den von Lorbeerzweigen umgebenen Namenszug des Großherzogs zeigt und duçch einen über dem Gurtgefims angebrachten Auffatz mit dem heffifchen Wappen gefcluniickt ift. Das I. Obergefchoß des Mittel-rifalits ift durch kräftige Boffenquader, das II. und III. Obergefchoß find durch eine die Höhe diefer beiden Stockwerke einnehmende Säulenftellung, ans vier jonifchen Säulen und Eckpilaftern beftehend, gegliedert. Den krönenden Abfchluß bildet ein Giebel mit einem aus Savonnièresftein gemeißelten Bildwerk von fünf Figuren, welche die Architektur, das Bauingenieurwefen, den Mafchinenbau, die Mathematik und die inmitten thronende Pallas Athene darftellen. Zwei Sphinxe über den Giebelanfängern und ein Dreifuß über der Giebelfpitze dienen als Akroterien; fie find in Terrakotta aus Merzig a. S. ausgeführt. Eine Anzahl Kopfbildniffe und Schrifttafeln, welche das I. Obergefchoß an den drei Außenfeiten fchmücken, und Reliefplatten mit den Abzeichen der verfchiedenen in der Technifchen Hochfchule vertretenen Fachgebiete, welche in die Fenfterpfeiler des II. Obergefchoffes eingefetzt find, beftehen gleichfalls aus Terrakotta, in der ebengenannten Anftalt hergeftellt; fie find zum Teile durch Farbe und Glafur gehoben; doch herrfcht der matte Steinton vor. Die Mitte der Weftfeite ift durch ein in das Sockelgefchoß führendes Seitenportal ausgezeichnet, und ein folches ift, in Rückficht auf die etwaige Verlängerung des Oftflügels, auch an letzterem an entfprechender Stelle vorgefehen.

Die Südfeite des Weftflügels, welche dem Befchauer auf der vom Theaterplatz zur Hochfchule führenden Straße zuerft in das Auge fällt, ift der Architektur der Außenfronten entfprechend geftaltet. Die Hoffeiten find in Backfteinrohbau, die Haupt- und üurtgefimfe aus hellem Sand-ftein, die Sockel in Niedermendiger Bafaltlava ausgeführt.

Die Decken fämtlicher Räume des Hauptgebäudes beftehen aus Betonkappen zwifchen eifernen Trägern. Die Flurgänge des Erd- und I. Obergefchoffes haben Kreuzgewölbe, die gleichfalls aus Schlackenbeton beftehen, erhalten. Aus folchem find auch die Decken der Flurgänge des II. Obergefchoffes, welche wegen der geringeren Höhe diefes Stockwerkes in Felder mit wagrechtem Spiegel geteilt find, hergeftellt. Im Sockelgefchoß iiberfpannen Backfteinkappen die Flurgänge.

Das Dachwerk ift aus Holz gezimmert, mit Ausnahme des aus Eifen konftruierten Dach-ftuhles über der Aula. Die an letzterem hängende Decke, fowie die Bedachung des Feftfaales find aus Afö/zf^r-Maffe hergeftellt. Der Aulabau, gleichwie der ganze übrige Teil des Mittelflügels ift mit Holzzement eingedeckt. Die Flügel der Nord-, Oft- und Weftfeite haben Schieferdach, die Plattformen und der Giebel des Säulenbaues an der Hauptfront Zinkblechdeckung erhalten.

Die Fußböden der Flurgänge find im Sockelgefchoß aus Zementeftrich, im Erdgefchoß und in den Obergefchoffen aus Terrazzo hergeftellt. Die Flurhalle ift mit Mettlacher Fliefen belegt. Sämtliche Unterrichts-, Verwaltungs- und Wohnräume haben Riemenboden aus imprägniertem

Buchenholz erhalten, ausgenommen die Aula und das Rektorzimmer, die mit Eichenparkettboden ausgeftattet worden find.

Die Flurhalle, deren Fußboden um 90 cm tiefer als derjenige des Erdgefchoffes liegt, ift mit letzterem durch eine gewundene Freitreppe verbunden. Die Ausgeftaltung diefes Raumes ift in Über-einftimmung mit den dreiteiligen Bogenöffnungen des Portalbaues entworfen und bis zur Kämpferhöhe aus fchönem Burgpreppacher Sandftein ausgeführt. Im mittleren Blendbogen der Seitenwände find Nifchen mit den Büften von Vitruv und Archimedes, in den zu beiden Seiten derfelben befindlichen vier Blendbogen Rahmen für Anfchlagetafeln angebracht. Eine von Stichkappen umrahmte Felderdecke, welche dem eifernen Gebälk entfprechend eingeteilt ift, überfpannt die Halle. Die einfache Ausfchmückung der Halle in Form- und Farbgebung foll den Übergang von der äußeren zur inneren Architektur bilden.

Diefer Charakter ift einigermaßen auch den Wandelhallen und dem Haupttreppenhaus zu verleihen gefucht worden. Sie find durch weite Bogenöffnungen miteinander verbunden und bilden gewiffermaßen ein zufammengehöriges Ganze, das im Erdgefchoß mit der Bibliothek, im I. Ober-gefchoß mit den Verwaltungsräumen und im II. Obergefchoß durch breite Mittelflure, mit den Unterrichtsräumen der Flügelbauten durch lichte Seitenflure in Verbindung fteht. Von den Wandelhallen hat man einen Einblick einerfeits in das Haupttreppenhaus, andererfeits in die Säle des Mittelrifalits an der Hauptfront. Die Wandelhallen des Erdgefchoffes und des I. Obergefchoffes find mit Stichkappendecken, jene des II. Obergefchoffes mit einer Felderdecke überfpannt. Der Terrazzoboden und die farbige Behandlung der Wandelhallen find etwas reicher als in den an-ftoßenden Flurgängen gehalten. Das Haupttreppenhaus ift von beiden Seiten durch Fenfter reichlich erhellt; letztere find mit Kathedralglas abgefchloffen. Die Stufen der Treppen (auch der Freitreppe in der Flurhalle) find aus einheimifchem Felsberggranit (aus der Bergftraße), mit poliertem Vorder-und Seitenhaupt, hergeftellt. Die Ruheplätze der Haupttreppe werden durch Säulen unterftützt, deren Poftamente aus poliertem Syenit, deren Schäfte aus poliertem »Reichsgranit", deren Bafen und Kapitelle aus weißem Marmor angefertigt find. Die Wände des Treppenhaufes find im II. Obergefchoß gegen die Wandelhalle zu durch eine offene Pfeilerftellung aus Burgpreppacher Sandftein, an den drei übrigen Seiten durch entfprechende Pfeilerfteilungen gegliedert; eine Stichkappendecke bildet den oberen Abfchluß des Raumes.

Der zur Aula führende Flurgang ift durch Hochlichtfenfter erhellt, die in den über den Holzzementdächern der anftoßenden Zimmer emporragenden Wänden angebracht werden konnten. Die Träger der Betondecke ruhen auf halbkreisförmigen Gurtbogen.

Die Aula ift, ihrer Beftimmung gemäß, feftlich ausgeftaltet. Die Fenfter find rundbogig und beginnen 2,oo m über dem Fußboden. Den Tür- und Fenfteröffnungen entfprechend find die Wandflächen durch eine Pilafterftellung gegliedert. Zwifchen den Pilaftern an den beiden Langfeiten find vier Nifchen angeordnet. Den Unterbau der letzteren bilden die kaminartig ausgebildeten Zierbekleidungen der Heizkörper. In der Mitte der einen Schmalfeite, hinter dem Rednerpult, ift ein Denkmal für den verdorbenen Großherzog Ludwig IV., an der gegenüberliegenden Schmalfeite ein Poftament mit der Büfte des jetzt regierenden Großherzogs Ernft Ludwig vorgefehen. Hohe Täfelungen aus Pitch-pine-Holz bekleiden den unteren Teil der Umfaffungswände. Über den aus gleichem Holz angefertigten Türen und deren Schnitzwerk find Blendbogen mit Malereien angeordnet. Im übrigen ift die farbige Behandlung in hellen Tönen gehalten und hauptfächlich durch Gold gehoben. In gleicher Weife ift in der Stuckdecke verfahren, deren Einteilung und Formbildung der Pilafterftellung der Wände, fowie der Deckenkonftruktion des Raumes entfpricht; die Fenfter erhalten Kathedralglas.

Das Rektorzimmer und das anftoßende Sitzungszimmer find mit Täfelungen und Türen aus Pitch-pine-Vo\z verfehen und überhaupt etwas reicher ausgeftattet als die übrigen Verwaltungsund die Unterrichtsräume, welch letztere in einfacher, wenngleich zweckmäßiger Weife eingerichtet wurden. Lefezimmer und die mit Magazinsanordnung verfehene Bücherei bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Sämtliche Räume, mit Ausnahme der mit Ofenheizung ausgerüfteten Dienerwohnungen, erhielten Niederdruck-Dampfheizung. Diefe ift von B. Oelrichs in Offenbach a. M. ausgeführt und.derart angeordnet, daß die vom Keffelhaus ausgehende Hochdruckleitung vor dem Eintritt in das Hauptgebäude reduziert wird, alsdann in der Achfe des Mittelflügels diefem und dem Nordflügel, fowie links und rechts abzweigend unter dem Hofe dem Weftflügel, bezw. dem Oftflügel den Dampf auf kürzeftem Wege zuführt und eine in fich gefchloffene Rundftrangleitung bildet. Die unter den Flurgängen des Sockelgefchoffes hergeftellten 1,50 m hohen Kanäle der Dampf- und Kondenswafferleitung führen zugleich die an verfchiedenen Stellen gefchöpfte frifche Luft mittels

der in den Scheide- und Mittelmauern ausgefparten Zuluftkanäle den einzelnen Heizkörpern zu. Die vier großen Hörfäle, deren Heizkörper unter dem hochgelegenen Teile der anfteigenden Sitzreihen in Heizkammern aufgefteht find, werden mittels Umlaufheizung angeheizt; nach genügender Erwärmung diefer Räume wird ihnen die frifche, erwärmte Zuluft, nach Bedürfnis mit kalter Luft gemifcht, zugeführt.

Die Entlüftung fämtlicher Räume erfolgt durch geeignete Abluftkanäle, die im Dachbodenraum ausmünden, fowie durch 6 Saugköpfe, außerdem durch 20 Dachluken, die teils an den Außen-, teils an den Hoffeiten angeordnet find und in das Freie führen.

In fämtlichen Zeichen- und Konftruktionsfälen, in den Lehrerzimmern und in den Verwaltungsräumen, fowie in den Flurgängen find nach Bedürfnis Zapfftellen der Wafferleitung mit Ausgußbecken angebracht; Gleiches ift in den Zeichenbrett-Reinigungsräumen der Fall, fowie auch alle Aborte und Wafchräume an die allgemeine Wafferverforgungs- und Entwäfferungsanlage ange-fchloffen find. Feuerhydranten find in den Flurgängen jedes Gefchoffes, fowie auch im Hof vor-gefehen. Die Wafferverforgung wird durch das ftädtifche Wafferwerk und die Entwäfferung durch die öffentliche Schwemmkanalanlage bewirkt.

Das ganze Gebäude ift mit elektrifcher Beleuchtung verfehen, und zwar haben die Hör-und Zeichenfäle indirekte Bogenlichterhellung erhalten; im übrigen kamen Glühlampen zur Anwendung. Die Erzeugung des elektrifchen Stromes gefchieht im eigenen Mafchinen- und Keffelhaufe.

Die Baukoften, einfchließlich Heizung und Lüftung, Wafferverforgung und Entwäfferung, aber ausfchließlich der elektrifchen Beleuchtung, der inneren Einrichtung und der Anlagen außerhalb des Gebäudes waren auf 929700 Mark veranfchlagt; da der gefamte umbaute Rauminhalt rund 6200cbm beträgt, entfallen auf 1 cbm rund 15 Mark.

117.

Technifche Hochfchule zu Graz.

Von den einfchlägigen Neubauten in Öfterreich find diejenigen der Tech-nifchen Hochfchule zu Graz die jüngften; fie find 1884—88 nach den Entwürfen Wift’s ausgeführt worden.

Das zwifchen der Techniker- und der Leffing-Straße gelegene, mit der Hauptfront gegen die Rechbauer-Straße gewendete Hauptgebäude (Fig. 117 bis 119¹⁴=⁷) hat im Grundriß die Form eines Rechteckes, welches zwei große Binnenhöfe umfchließt, 84,50m Länge und 66,50m Breite befitzt; nach Süden zu kann durch Anbauten eine Erweiterung ftattfinden. Von den feitlichen Straßen ift das Gebäude durch 10,00 bis 12,00 m breite Vorgärten abgefondert. Hiernach gehört diefes Hauptgebäude zu den in Art. 110 bis 112 (S. 138 bis 142) befchriebenen Anlagen mit zwei Binnenhöfen.

Diefes Haus befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchoß; die Gefchoßhöhen betragen (von und bis Fußbodenoberkante gemeffen) bezw. 4,10, 5,50 , 5,40 und 5,30 ™. Das Grundftück fällt nach Süden fo ftark ab, daß das Sockelgefchoß an der Nordfront zum größten Teile in die Erde eingebaut ift und dafelbft Lichtgräben angebracht werden mußten, während es an der Südfeite über Erdgleiche hervorragt; deshalb ift die Einfahrt an letztere Seite verlegt worden. Die beiden Höfe find wagrecht angeordnet, und zwar derart, daß das Sockelgefchoß über die Hofflächen heraustritt. Infolgedeffen konnten in letzterem Stockwerk ganz fchöne Räume gefchaffen werden, welche außer Dienerwohnungen auch noch für Unterrichtszwecke, für Aufteilung einer Zerreißmafchine, einer Gaskraftmafchine ufw. benutzt werden. Der Vorderbau, die beiden Seitenflügel und der Hinterbau find fo angeordnet, daß nach der Straßenfeite alle Haupt-, Unterrichts- und Sammlungsräume, ebenfo die Zimmer der Dozenten gelegen find, während an der Hoffeite ringsum die 3,00 bis 3,50 m breiten, mit Kreuzgewölben abgedeckten Flurgänge fich befinden. In dem Trakt, der die beiden Höfe trennt, liegt der Flurgang nach Norden.

Jede der drei Straßenfronten befitzt einen Mittelrifalit und zwei Eckrifalite; der Mittelbau an der Nord- (Haupt-) Front tritt befonders ftark hervor und ift auch architektonifch ausgezeichnet, was fich dadurch rechtfertigt, daß er die Eingangshalle, die Fefttreppe und den Feftfaal enthält. Außer der Feft- oder Haupttreppe find noch zwei Nebentreppen vorhanden.

Die im Erdgefchoß untergebrachten Räumlichkeiten find aus dem Grundriß in Fig. 118 zu entnehmen. Die Spiegeldecke der Eingangshalle, 9,90x 10,31 m im Grundriß meffend, ift durch gekuppelte Pilafter und gekuppelte Säulen in Felder geteilt; der Fußboden befteht aus polierten Marmorzementplatten der Gefellfchaft Kiefer in Oberalm bei Hallein. Die 3,30 m breite Fefttreppe, welche nur bis in das I. Obergefchoß führt, hat Stufen aus Kainachthaler Marmor, die an den Anfichtsflächen poliert find; aus gleichem Material find die polierten Baluftraden hergeftellt.

Fig. 118 zeigt die Räume, welche in das I. Obergefchoß verlegt worden find. Der Feftfaal geht durch zwei Stockwerke hindurch, ift 16,75 m lang, 10,68 m tief und bis zur Spiegeldecke 10,00 m

hoch. Er ift durch Pilafter und Bogenftellungen gegliedert und enthält über einem dreigeteilten Gebälke eine große Hohlkehle mit Schildern und eine reich und kräftig gegliederte, kaffettierte Spiegeldecke, welche in reicher, farbiger, ornamentaler und figürlicher Ausftattung und Vergoldung gemalt ift. An der örtlichen Stirnwand befindet fich die Statue des Kaifers in einer Nifchen-umrahmung, von großen, polierten Marmorfäulen flankiert, welche einen Giebel mit dem kaifer-lichen Wappen und mit Wappenhältern tragen. An der Eingangswand ift eine Gedenktafel von rotem fchwedifchem Granit auf einem Marmorunterfatz mit Auffatz angebracht, welche von reich profilierten und verzierten Säulchen und einer Kartufche eingerahmt und durch einen Giebel gekrönt ift.

Im II. Obergefchoß enthalten hauptfächlich : der öftliche Flügel die Unterrichtsräume für Straßen- und Eifenbahnbau und diejenigen für Brückenbau; der Südflügel die Unterrichtsräume für Hochbau und Landwirtfchaft; der weftliche Flügel die Unterrichtsräume für praktifche Geometrie,

Cn

in

Fig. 117.

r-‘.

ÜI1S

lî.i

mmw $

£ï

fe S i

fi .t-i .' «»'j

jgs';

t^sr¹

-• f ; é^‘

S.

]§! l

'0

HP

»=*?

r'ü

/a

Hg

iffi

=N

m,

)K!

fil

FIS

=S5S

^Srl^^r- _

P^rtlîFSB

IvO^cl

jr- J

M-: ^3Él

Vu nnüînrfiy^^

:4

Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule zu Graz.

diejenigen für Wafferbau und jene für Botanik; der Verbindungsbau zwifchen den beiden Höfen die Unterrichtsräume für Zoologie. Im Vorderbau befinden fich öftlich von der Aula noch einige Räume für Straßenbau, weftlich davon Dozenten- und Dienerzimmer; über der Fefttreppe ift ein großer Hörfaal gelegen.

Über dem Dache des füdlichen (gegen den Garten gewendeten) Baues erhebt fich ein aftro-nomifches Obfervatorium, beftehend aus einer Steinterraffe mit zwei Beobachtungspfeilern im Freien, auf welcher ein eiferner Drehturm mit beweglichen Dach- und Seitenklappen aufgeftellt ift.

Für die Faffaden (Fig. 117) wurden die ftrengeren Formen der italienifchen Renaiffance in Anwendung gebracht. Auf einem kräftigen Ruftikaunterbau mit entfprechendem Sockel erheben fich die durch Pilafter gegliederten Faffaden des I. Obergefchoffes mit den großen, oben halbkreisförmig abgefchloffenen Fenftern. Auf das durchlaufende Gebälk diefes Stockwerkes find die ebenfo geftalteten Fenfter des II. Obergefchoffes aufgefetzt, welche wieder durch Pilafter getrennt find; diefe tragen das dreigeteilte Hauptgefims. Im Fries des letzteren find abwechfelnd polierte

Min.

u n il

J a s t r li

ai e n t e

Prof.

Physik!

Lal o r 11 o;ljr i e nji

[ZU

Docent

Mech.

Prof.

Fig. 118.

geolog

Prof.

Lalo

tort

ns^

*1

Sale

JL -

Tl

Z.

Tech ni 0 1 0 g i e

1S a ml m 1 u

kssist

TT

Prof.

Prof.

îi

u T e c h;

Bill

h®

Allgemeine

.‘łi

L=

Modelle

W ur e n-

kunie

Prof.

"5T

D e c a. n

Eintritts

halle

(X

rv

Erdgefchoß.

r!%m

Hauptgebäude der Techniichen

Prof

Assist

s ä. 1 e

H 0 c h "b

Z e i c li e n

B au m e c h.

=⁵⁼T

P|n e tu

P r ii f g s-, s aal“

Al 1 g . H B

Diener

Me chanik

Saal

Fig. 119.

Prüf g s 7 S a a. 1

le

iprsr

kssisü

lïl ! âî

"... ;

°l

ol

Barst

U 3 -Ç 3 T 3 2

ï r ii f g 5-.

Saal

Kanzlei

Kauz1e i

UJidzci ch.

neu

Aula

Saal

Comité

Hector

□ □□□□

I. Obergefchoß.

1:500

10 38765*321 O

H'H'M'I'hH'i

10

15

20"

Arch.: Wifi.

Hochfchule zu Graz¹⁴⁷).

Befonders ausgezeichnet wurde naturgemäß der Mittelrifalit an der Nord- oder Hauptfront. Für diefen wurde durchweg Haufteinverkleidung gewählt, während die übrigen Faffadenteile in Mörtelputz ausgeführt worden find. Für den Mittelrifalit wurde der gelblichweiße, fehr gleichmäßige und ziemlich fefte Grobkalk von Aflenz verwendet, ebenfo auch für alle Statuen und plaftifchen Arbeiten der Hauptfront; nur für den Sockel und das darüber gelegene Erd-(Ruftika-) Gefchoß wurde der dichte und fefte, blaugraue, braun und lichtgelb gefleckte Stein von St. Georgen genommen. Die .ßratfza/zfe-Fenfterarchitektur des Erdgefchoffes ift aus Mühldorfer Stein und die Porträtmedaillons find aus dichtem Iftrianer Stein ausgeführt.

Schrifttafeln von dunkel- und lichtrotem Sterzinger Porphyr, Tiroler Serpentin, fchwedifchem roten und grünen Granit, fteirifchem Serpentin und Sallamarmor, mit Feftons wechfelnd, und an den Rifaliten, fowie an der Hauptfront Schrifttafeln und Feftonträger mit Feftons angebracht. Auf diefen Tafeln find die Namen hervorragender Gelehrter aus den verfchiedenen technifchen Gebieten eingemeißelt.

Der Mittelbau der Hauptfront überragt mit einer mächtigen Kuppel die Rücklagen der letzteren, während die 4 Ecken des Gebäudes durch kleinere Kuppeln betont find. Vier mächtige korinthifche Säulen treten über den Mittelrifalit auf dem Ruftikaunterbau vor und tragen ein reich gegliedertes Gebälk (im Fries die eingemeißelte Infchrift: K. K- TECHNISCHE HOCHSCHULE) mit einem Giebel, über welchem die 3,30m hohe Mittelgruppe ruht: Auftria fchützend Künfte und Wiffenfchaften (von Brandftetter); die dahinter befindlichen Attikaftatuen (von Pekary) ftellen Schinkel, Stephenfon, Redtenbacher und Liebig dar. Aus dem weiteren bildnerifchen Schmuck feien noch die beiden Statuen von Euklid und Archimedes (von Brandftetter) hervorgehoben, welche in Nifchen, die links und rechts von der Säulenftellung angebracht find, aufgeftellt wurden. Die Freitreppe an der Hauptfront befteht aus Stufen von Bacherer Granit und die Baluftraden links und rechts aus Sallamarmor.

Außer Eintrittshalle und Feftfaal haben nur noch der Sitzungsfaal des Profefforenkollegiums und das Zimmer des Rektors eine reichere Ausftattung erhalten; alle anderen Räume find einfach gehalten worden. Nur für die Bibliothek wurden die Büchergerüfte in Eifen konftruiert und des befferen Ausfehens wegen mit Holz verkleidet; eine gleichfalls eiferne Galerie führt in den zwei Bücherfälen an den Wänden rings herum, und eine kleine eiferne Wendeltreppe, fowie ein Bücheraufzug ftellen die Verbindung mit den oberen Teilen der Büchergerüfte her.

Die Räume der beiden unterften Gefchoffe find gewölbt; alle übrigen Decken beftehen aus Holzbalken, die auf eifernen Unterzügen ruhen. Nur die Decken über und unter der Bibliothek find zwifchen eifernen Trägern gewölbt. Für die Fußböden der verfchiedenen Räume wurden eichene Bretter, die auf Blindböden lagern, gewählt; nur die Aula hat einen Parkettfußboden erhalten. Die Flurgänge find mit Zementplatten gepflaftert. Für die Dachdeckung wurde englifcher Schiefer in wagrechten Reihen in zweifacher Eindeckung auf Latten angewendet; nur die Kuppeln wurden, der Krümmung wegen, vorher gefchalt.

In der kalten Jahreszeit gefchieht die Erwärmung fämtlicher Räume mittels Feuerluftheizung. Es find 15 Heizfyfteme vorhanden, wovon 12 Luftheizungsöfen mit Frifchluft-Zuführung enthalten, während die 3 anderen, für die Eintrittshalle und die Treppen beftimmt, mit. Luftumlauf betrieben werden.

Über die Baukoften enthält unfere Quelle keine Mitteilungen¹¹⁸).

Literatur

über „Technifche Hochfchulen".

Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—40.

j : Entwürfe zu der neuen Baufchule¹⁴⁹).

Heft 20, Nr. 121—126

»    25,

» 151» 152

Flaminius, E. Ueber den Bau des Haufes für die allgemeine Baufchule in Berlin. Allg. Bauz. 1836, S. 3.

Notizen über das kaif. königl. polytechnifche Inftitut zu Wien und über die dafür errichteten Gebäude. Allg. Bauz. 1839, S. 197.

U8) Nach ebendaf., S. 11-28.

U9) In der 1857-58 erfchienenen «Sammlung architektonifcher Entwürfe“ von K. F. Schinkel enthalten Bl. 115-122 die Königliche Bauakademie zu Berlin.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XlXme fiècle. Paris 1845—50.

3e vol., PL 354, 355: École des ponts et chauffées à Paris.

Redtenbacher. Ueber die Entftehung, Entwickelung und den jetzigen Stand der Einrichtungen der polytechnifchen Schule in Karlsruhe. Zeitfchr f. Bauw. 1865, S. 79.

Hilbig. Bau des Polytechnikums in Riga. Notizbl. d. techn. Ver. zu Riga 1868, S. 19.

École polytechnique de Carlsruhe. Nouv. annales de la conft. 1869, PI. 47—48; 1870, PI. 43—46.

Esser. Die polytechnifche Schule zu Aachen. Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 5. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1871.

Neureuther, G. Die polytechnifche Schule zu München. Allg. Bauz. 1872, S. 22.

Technifche Hochfchule in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 219.

Feftfchrift zur Einweihung des neuen K. S. Polytechnikums zu Dresden am 4. November 1875. Dresden 1875.

Polytechnikum in München: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 135.

Uhde & Körner. Neubau der Herzogi. technifchen Hochfchule zu Braunfchweig. Berlin 1877.

Bau-Akademie und Gewerbe-Akademie in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1877. Theil I, S. 182, 184.

Eidgenöffifches Polytechnikum zu Zürich: Zürichs Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Zürich 1877. S. 53-

Kgl. Polytechnikum zu Dresden: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 192.

The technical high fchool, Stockholm. Builder, Bd. 36, S. 240.

Hunaeus. Der Umbau des Welfenfchloffes in Hannover für die technifche Hochfchule, mit einer Einleitung von Launhardt. Hannover 1879.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architecten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 31 u. 44: Polytechnifche Schule in Dresden; von Heyn.

Der Umbau des Welfenfchloffes für die Technifche Hochfchule (Hannover). Deutfche Bauz. 1879, S. 411.

The Polytechnikum, Aix-la-Chapelle. Builder, Bd. 37, S. 45.

Hunaeus & Launhardt. Der Umbau des Welfenfchloffes zu Hannover für die Technifche Hochfchule. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1879, S. 349; 1880, S. 19.

Godeboeuf. École des ponts et chauffées. Moniteur des architectes 1879, PI. 49—50, 57 u. PI. aut. XIX, XX; 1880, PI. 12.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur Deutfchlands. Berlin 1878—82. Band 1.

Taf. 34—39: Königl. technifche Hochfchule in München; von Neureuther.

Die neue technifche Hochfchule in Stuttgart. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 253.

Launhardt. Die Königliche. Technifche Hochfchule zu Hannover von 1831 bis 1881. Hannover 1881. — VII. Das Gebäude der Technifchen Hochfchule.

Zachariewicz, J. v. K. k. technifche Hochfchule in Lemberg. Allg. Bauz. 1881, S. 95.

Ney, B. & V. Wartha. Das kön. ungarifche Jofefs-Polytechnikum in Budapeft etc. Budapeft 1882.

Feft-

StÜVE. Neubau der technifchen Hochfchule in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 403, 419, 441. - Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1884.

Dobbert, E. Bauakademie, Gewerbeakademie und Technifche Hochfchule zu Berlin, fchrift etc. Berlin 1884.

Hilbig. Das Polytechnikum-Gebäude in Riga. Rigafche Ind.-Ztg. 1883, S. 25.

The polytechnic high-fchool, Charlottenburg. Builder, Bd. 44, S. 774.

Königl. Polytechnikum in Stuttgart: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 75.

Das Haus der Technifchen Hochfchule zu Berlin in Charlottenburg. Deutfche Bauz. 1884, S. 533.

Die Technifche Hochfchule in Charlottenburg. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 439.

Der Neubau der technifchen Hochfchule in Berlin. Schweiz. Bauz. Bd. 3, S. 8.

Koch, H. Die Technifche Hochfchule in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 157, 331.

Robins. Technical fchool and college building. London 1887.

Wist, J. Der Neubau der k. k. technifchen Hochfchule in Graz: Mittheilungen des Verbandes ehemaliger Grazer Techniker. Graz 1888. S. 9.

Die eidgenöffifche polytechnifche Schule in Zürich etc. Zürich 1889.

Die k. k. technifche Hochfchule in Graz. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 6, S. 509.

Technifche Hochfchule zu Graz. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 6, S. 523.

Ein Gefetzentwurf über die Einrichtung von Architektur-Hochfchulen in Italien. Centralbl. d. Bau-verw. 1890, S. 205.

Galland, G. Die Vorläuferin der Berliner Bauakademie unter Friedrich dem Großen. Baugwks.-Ztg. 1890, S. 254, 269.

L'école des ponts et chauffées. La conftruction moderne, Jahrg. 9, S. 473.

Die bauliche Entwickelung der eidgenöffifchen polytechnifchen Schule zu Zürich: Feftfchrift zur Feier des 25jährigen Beftehens der Gefellfchaft ehemaliger Studierender der Eidgenöffifchen polytechnifchen Schule in Zürich. Zürich 1894. S. 65.

Engineering hall, college of engineering, univerfity of Illinois, Urbana. Architecture and building, Bd. 20, S. 227.

Die neuen Gebäude der Großherzogi. technifchen Hochfchule zu Darmftadt etc. Darmftadt 1895. Die Neubauten der Technifchen Hochfchule in Darmftadt. Deutfche Bauz. 1895, S. 593. Erweiterungsbau der technifchen Hochfchule in Aachen. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 417. Erweiterungsbau der technifchen Hochfchule in Hannover. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 465. Das neue Hauptgebäude der technifchen Hochfchule in Darmftadt. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 489.

Die neuen Gebäude der Großherzoglich Technifchen Hochfchule zu Darmftadt. Baugwks.-Ztg. 1895, S. 1195, 1211.

Der Neubau der technifchen Hochfchule in Darmftadt. Deutfehes Baugwksbl. 1895, S. 486, 507. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 13, S. 30.

Prokop, A. Ausbau und Ausgeftaltung der k. k. technifchen Hochfchulen Öfterreichs. Wien i8g6. Ung. königl. Jofefs-Polytechnikum zu Budapeft: Technifcher Führer von Budapeft. Budapeft 1896. S. 137.

Technifche Hochfchule in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 287.

Der technifche Hochfchulunterricht in Italien. Neubauten u. Concurrenzen 1896, S. 49, 57.

École Royale fupérieure technique de Berlin. La conftruction moderne, Jahrg. 12, S. 28, 45. Technifche Hochfchule zu Karlsruhe: Baumeister, R. Hygienifcher Führer durch die Haupt- und Refidenzftadt Karlsruhe. Karlsruhe 1897. S. 162.

Damm, P. F. Die Technifchen Hochfchulen in Preußen. Berlin 1899.

Die Großherzogliche Technifche Hochfchule Karlsruhe. Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten im Mai 1899. S. 12: Der neue Aula- und Hörfaalbau.

Durm, J. Der Aula- und Hörfaalbau der Technifchen Hochfchule in Karlsruhe. Zeitfchr. f. Bauw. 1899, S. 203.

Wallé, P. Aus der Gefchichte der Technifchen Hochfchule in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 157, 170, 197, 236, 253, 281, 294.

Die Königliche technifche Hochfchule zu Aachen: Feftfchrift zur 72. Verfammlung Deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Aachen 1900. S. 181.

Die Königliche Technifche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1903.

Architektonifche Studien. Herausg. vom Architekten-Verein am Kgl. Polytechnikum in Stuttgart. Heft 63, Bl. 5 u. 6: Neuer Flügel des Kgl. Polytechnikums in Stuttgart; von v. Tritschler.

B. Naturwiffenfehaftliehe Inftitute.

Unter Bezugnahme auf Art. 1 (S. 3) füllen unter obiger Überfchrift folche Inftitute befprochen werden, welche die doppelte Aufgabe haben, den Zwecken des Unterrichtes in den Naturwiffenfchaften einerfeits und der naturwiffenfchaft-lichen Forfchung andererfeits zu dienen; fie find hiernach naturwiffenfchaft-liche Lehr- und Forfchungsanftalten.

Den verfchiedenen Zweigen der Naturwiffenfchaft entfprechend, werden fich die nachfolgenden Erörterungen auf die phyfikalifchen, chemifchen, minera-logifchen und geologifchen, botanifchen und zoologifchen Inftitute zu erftrecken haben.

Auch die anatomifchen und die phyfiologifchen Inftitute der medizinifchen Fakultäten an den Univerfitäten würden ftreng genommen unter die naturwiffenfchaftlichen Inftitute einzureihen fein; um jedoch die für die medizinifche Fakultät erforderlichen Baulichkeiten in einer zufammenhängenden Gruppe zufammen zu faffen, werden jene Inftitute nicht hier, fondern unter C (unter der gemeinfchaftlichen Überfchrift „Medizinifche Lehranftalten der Univerfitäten“) behandelt werden.

Ebenfo könnten die aftro-phyfikalifchen, die meteorologifchen und magnetifchen Obfervatorien, die metronomifchen und phyfikalifch-technifchen Anftalten unter die naturwiffenfchaftlichen Inftitute gezählt, felbft die Sternwarten ihnen unmittelbar angefchloffen werden; da indes bei diefen Anftalten die Methode der wiffenfchaftlichen Arbeit und Forfchung zum Teile eine andere ift wie bei den früher genannten naturwiffenfchaftlichen Inftituten, fo werden fie getrennt, am Schluß des vorliegenden Abfchnittes, unter der befonderen Überfchrift „Obfervatorien“ befprochen werden.

Der doppelten Aufgabe, die ein naturwiffenfchaftliches Inftitut zu erfüllen hat, entfprechend, wird jedes davon

1)    Räume für den Unterricht und

2)    Räume für die wiffenfehaftliehe Forfchung

zu enthalten haben; ebenfo unentbehrlich wie diefe find aber bei einer folchen Anhalt auch

3)    Räume für die Sammlungen.

Wenn auch diefe Sammlungsräume foeben als unentbehrlich bezeichnet worden find, fo bilden fie doch nicht etwa den Schwerpunkt der ganzen Anftalt; letzteres ift bei den naturwiffenfchaftlichen Mufeen (Mufeen für Naturkunde) der Fall. Obwohl diefe (fowie auch manche andere Mufeen) nicht feiten mit Räumen für wiffenfehaftliehe Arbeiten, bisweilen fogar mit Hörfälen, verbunden find, fo ftellen die Sammlungen doch den Hauptzweck des Gebäudes dar. Hiernach werden die „Mufeen für Naturkunde“ im vorliegenden nicht den naturwiffenfchaftlichen Inftituten beigezählt, fondern in Heft 4 diefes Halbbandes (Abfchn. 4: Gebäude für Sammlungen und Aus-ftellnngen, A, Kap. 5) zur Befprechung gelangen.

Für den Unterricht find einerfeits Hörfäle, andererfeits Räume für die wiffenfchaftlichen und praktifchen Übungen der Studierenden (Praktika) notwendig; gleiche Arbeitsräume find für die wiffenfehaftliehe Forfchung erforderlich, fo daß — wenn man von den Sammlungen abfieht — in einem naturwiffenfchaftlichen

11

us.

Überficht.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

Inftitut vor allem Hörfäle und Räume für wiffenfchaftliche Arbeiten, welch letztere man auch Laboratorien nennt, vorhanden fein müffen.

119.

Laboratorien.

Im allgemeinen verfteht man unter Laboratorien Arbeitsftätten, in denen wiffenfchaftliche Verfuche und andere wiffenfchaftliche Arbeiten ausgeführt werden. Diefe Verfuche und fonftige Arbeiten gehören meift dem Gebiete der Natur-wiffenfchaften an; doch gibt es auch Laboratorien, welche die Pflege der tech-nifchen Wiffenfchaften zum Zweck haben, fo daß man hiernach naturwiffen-fchaftliche und technifche Laboratorien unterfcheiden kann.

Unter den erfteren find die phyfikalifchen und chemifchen Laboratorien die bedeutendften; doch nicht minder wichtig für die Forfchung find die Laboratorien der zoologifchen, botanifchen, mineralogifchen und geologifchen Inftitute; Erwähnung verdienen auch die pharmazeutifchen Laboratorien, ebenfo die Laboratorien, die mit den medizinifchen Inftituten verbunden find. Zu den technifchen Laboratorien, welche im folgenden (unter D) noch befonders zu befprechen fein werden, gehören vor allem die elektrotechnifchen, die me-chanifch-technifchen, die Mafchinen-, die Ingenieur- ufw. Laboratorien.

Letzteren würden auch die militärifchen Laboratorien anzureihen fein, in denen

Munition für alle Waffen und Munitionsgegenffände aller Art angefertigt werden; Kriegslaboratorien werden in den Kafematten der Feftungswerke zur Benutzung bei Verteidigung der belagerten Feftung, Speziallaboratorien in detachierten Forts oder felbftändigen Außenwerken angelegt. Es würde über das Gebiet diefes „Handbuches“ hinausgehen, auch derartige Laboratorien einer Betrachtung zu unterziehen.

Anfangs wurde die Bezeichnung „Laboratorium" nur auf folche Arbeitsftätten bezogen, in denen Lehrer und Lernende der chemifchen Forfchung obliegen.

Im XVI. Jahrhundert beftanden Laboratorien nur zu rein alchimiftifchen Zwecken. Erft zu Ende des XVII. Jahrhunderts wurde durch den Rat der Stadt Nürnberg ein öffentliches Laboratorium als Hilfsmittel des akademifchen Unterrichtes eröffnet und der Leitung des Profeffors Hoffmann zu Altdorf¹⁵⁰) unterftellt, ebenfo nahezu gleichzeitig das ftaatliche Inftitut für chemifche Verfuche des Bergkollegiums zu Stockholm durch Carl A7.¹⁵¹).

Im Jahre 1823 rief Mitfcherlich an der Univerfität zu Berlin ein kleines Übungslaboratorium nach franzöfifchein Mufter zur Ausbildung junger Chemiker, denen er feine Sonntage widmete, in das Leben; allerdings mußte er fpäter, aus Mangel an Zeit, diefen Teil feiner Lehrtätigkeit wieder aufgeben.

Das erfte größere Laboratorium für experimentellen Unterricht war das von Liebig 1828 in Gießen für chemifche Arbeiten errichtete. Seinem Beifpiele folgten in den letzten Jahrzehnten die meiften Hochfchulen; felbft an höheren Lehranftalten wurden Laboratorien eingerichtet.

Gegenwärtig verwendet man die Bezeichnung „Laboratorium" nicht bloß für die Arbeitsftätte der chemifchen Forfchung, fondern auch, wie fchon angedeutet, auf alle Räume, in denen Verfuche und forfcherifche Arbeiten auf dem Gebiete der exakten Wiffenfchaften ausgeführt werden. Nicht feiten überträgt man die Bezeichnung „Laboratorium“ auf das ganze Lehr- und Forfchungsinftitut und fpricht z. B., anftatt von „phyfikalifchen und chemifchen Inftituten", kurzweg von „phyfikalifchen und chemifchen Laboratorien".

Man gibt bisweilen als charakteriftifchen Unterfchied zwifchen „Laboratorium“ und „Obfer-vatorium" an, daß in erfterem Verfuche angeftellt werden, alfo experimentell gearbeitet, in letzterem dagegen beobachtet wird; indes dürfte es wohl kaum ein Laboratorium geben, in welchem nicht auch Beobachtungen vorgenommen werden, und kaum ein Obfervatorium, in dem nicht experimentiert wird.

Seit der epochemachenden Initiative Liebig's find faft in allen wichtigeren Staaten eine große Anzahl von mit bedeutenden Mitteln ausgeftatteten chemifchen,

¹⁵°) Siehe: Hoffmann, J. M. Laboratorium novum chemicum apertum medicinae cultoribus. Altdorf 1683.

¹⁵¹) Nach: Ersch, J. S. & J. Q. Gruber. Allgemeine Encyclopédie der Wiffenfchaften und Künfte ufw. Sect. II, Theil 41. Leipzig 1887. S. 81.

phyfikalifchen und anderen naturwiffenfchaftlichen Inftituten erbaut worden. Der Einfluß diefer Laboratorien ift auf die Kultur von großer Bedeutung gewefen; denn, abgefehen von dem unermeßlich günftigen Einfluffe, welchen fie unmittelbar auf die Fortfehritte der Naturwiffenfchaften felbft, ferner auf diejenigen der Technik, Medizin, Landwirtfchaft, Volkswirtfchaft ufw. geübt haben, haben fie in der Methode des Forfchens eine ganz neue erfolgreiche Richtung begründet. Diefe Laboratorien find mit die wichtigften Faktoren der außergewöhnlichen Fort-fchritte gewefen, welche die Naturforfchung in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Sollen fie indes ihren Zwecken vollauf genügen, fo müffen ihnen geeignete Baulichkeiten gefchaffen werden; Aufgabe der nachfolgenden 5 Kapitel wird es fein, die für Anlage und Einrichtung diefer Gebäude maßgebenden Anfchau-ungen und Grundfätze vorzuführen.

Über die Koften, welche die Errichtung der in Rede ftehenden Inftitutsbauten erfordern, laffen fich naturgemäß allgemein gültige Angaben nicht machen. Als beiläufiger Anhaltspunkt feien in der folgenden Zufammenftellung die Bau-koften mitgeteilt, welche die naturwiffenfchaftlichen Inftitute einer größeren Uni-verfität, derjenigen zu Straßburg, erfordert haben, mitgeteilt¹⁵²).

Koften der naturwiffenfchaftlichen Inftitutsbauten an der Univerfität zu Straßburg, ohne Architektenhonorar und Koften der Bauleitung.

120.

Baukoften.

Lauf.

Ziffer

Bezeichnung des Inftituts

Baukoften

insgefamtlfür 1 cbm

Phyfikalifches Inftitut

für das Gebäude felbft.......

für die innere Einrichtung......

Chemifches Inftitut

a)    Inftitutsgebäude

für das Gebäude felbft.......

für die innere Einrichtung......

b)    Wohnhaus des Direktors........

Mineralogifches Inftitut

für das Gebäude felbft.......

für die innere Einrichtung......

für Umwehrungen und Gartenanlagen Botanifches I11 ftitut

a)    Inftitutsgebäude

für das Gebäude felbft.......

für die innere Einrichtung......

b)    Gewächshäufer

großes Gewächshaus.........

kleinere Gewächshäufer.......

c)    Gärtnerwohnhaus...........

Zoologifches Inftitut

für das Gebäude felbft.......

für die innere Einrichtung......

Jt

Ji

51g 000 64 000

583 000

564 700 70 700

635 400 65 000

564 000 140 000

704 000 18000

722 000

247 500 10 500

258 000

18400

615000 200 000

20,10

22,50

l8,4o

20,60

17,80

1 6,60

20,70

21,20

22,10

23,00

46,00

18,30

16,20

für Umwehrungen, Gartenanlagen und Tierftälle

815 000 30000

21,50

845 000

15a) Nach: Straßburg und feine Bauten. Straßburg 1894. S. 446 ff.

11*

Literatur

über „Naturwiffenfchaftliche Inftitute" und „Laboratorien“ im allgemeinen.

Wiesnego, V. Notice fur les appareils de chauffage employés dans les laboratoires. Paris 1876.

Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Straßburg 1884. Straßburg 1884.

Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. — Die naturwiffenfchaft-lichen und medicinifchen Inftitute der Univerfität und die naturhiftorifchen Sammlungen der Stadt Straßburg.

Guttstadt, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886.

Robins, E. C. Technical fchool and college building. London 1887.

Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preußen. Berlin 1890.

Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht etc. Wiesbaden 1892.

The Thompfon laboratories for Williams college, Williamstown. American architect, Bd. 42, S. 128.

Naturwiffenfchaftliche Inftitute der Univerfität zu Straßburg: Straßburg und feine Bauten. Straßburg 1894. S. 444.

Fortfehritte auf dem Gebiete der Architektur.

Nr. 7: Naturwiffenfchaftliche Inftitute der Hochfchulen und verwandte Anlagen. Von E. Schmitt. Darmftadt 1895.

3. Kapitel.

Phyfikalifche Inftitute.

Von Carl Junk¹⁵³).

a) Allgemeines.

121.

Zweck

und

Die Bauten und Einrichtungen, welche im vorliegenden Kapitel zu betrachten find, haben die Beftimmung, den phyfikalifchen Unterfuchungen und Forfchun-Entwickeiung. ge0j [owje dem Unterricht in der Phyfik eine geeignete Stätte zu bieten. Sie haben kaum eine eigentliche gefchichtliche Entwickelung. Selbftändige Bauten in dem Sinne, wie wir fie heute auffaffen, ftammen anfeheinend erft aus den fechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die Anregung, befondere Inftitute dafür zu gründen, auch die in anderen Anftalten beftehenden Räume zweck-entfprechender auszubilden, ift den Erfolgen zu verdanken, welche durch Abtrennung der Tochterwiffenfchaft, der Chemie, erzielt worden find.

Als Anfang befonderer Bauanlagen kann man das allerdings nicht ganz felbftändige Inftitut der Univerfität Leipzig anfehen, fowie die für die Tech-nifchen Hochfchulen zu Aachen und München ausgeführten Anlagen von zweck-entfprechend gruppierten und ausgebildeten Räumen, natürlich in dem enger begrenzten Rahmen der Aufgaben diefer Schulen.

Alsdann folgten die Inftitute der Univerfitäten Graz und Berlin, welche zuerft eine völlig felbftändige Richtung andeuten, die zwar in vielen grundlegenden Einrichtungen, keineswegs aber im ganzen gleichbleibend weiter verfolgbar ift.

Robins führt in dem unten genannten Werke¹⁵⁴) einen Ausfpruch Carey Forfter's an, dahin gehend, »daß die Bedingungen zu einer Abhandlung über phyfikalifche Laboratorien, von einem überfichtlichen Standpunkte aus, viel größere Schwierigkeiten bietet als eine folche über chemifche Laboratorien, da die in erfteren vorzunehmenden Arbeiten weit mannigfacherer Natur feien als die in letzteren.“

122.

Programm

und

Entwurf.

In der Tat beftehen die größeren Schwierigkeiten hauptfächlich darin, daß für das engbegrenzte, abgezweigte Gebiet der Chemie ein entfprechend einfacherer Apparat genügt als für die umfaffende und fo weit verzweigte Mutter-wiffenfchaft. Die gewaltige Ausdehnung einerfeits und der enge Zufammenhang der Einzelzweige untereinander andererfeits zwingen zu einer Verzweigung nach den Einzelgebieten, namentlich fobald es fich um vollftändige Beherrfchung diefer in fonderwiffenfchaftlicher oder technifcher Beziehung handelt. Und wiederum ift vom hochwiffenfchaftlichen Standpunkte aus eine engere, zufammenhängende Pflege des Gefamtgebietes erforderlich. Vollftändig das zu erreichen, auch nur ein Inftitut zu erbauen, welches den allfeitigften Forderungen eritfpräche, erfcheint der Natur der Sache nach ausgefchloffen; die täglichen Fortfehritte, die Unendlichkeit der im Kreisläufe fich berührenden und durchfetzenden Einzelforfchungs-gebiete werden täglich neue Methoden der Forfchung und des Unterrichtes ent-ftehen laffen.

beeinflußt durch befondere Erfolge in einzelnen

Sowie es unmöglich erfcheint, das Gefamtgebiet im ganzen Umfange zu beherrfchen, ohne in jedem Zweige Spezialift zu fein, fo dürfte es wohl auch kaum Vorkommen, daß Sondergebieten und durch die dabei angewendeten Methoden — der Forfcher nicht zur Bevorzugung befonderer Ausgangs- und Zielpunkte gelangen follte und fich daran gebunden hielte.

Bei Anlage eines phyfikalifchen Inftituts wird diefer perfönliche Standpunkt um fo mehr zum Ausdruck gelangen müffen, als einerfeits die technifchen Hilfsmittel der Forfchung fich täglich vermehren, aber deren Anwendung auch wieder mit Nachteilen verknüpft ift, welche im Einzelfalle ihren Ausfchluß bedingen. So geht das Streben maßgebender Gelehrten dahin, die Schüler nicht durch Anwendung zu reicher Hilfsmittel unfelbftändig werden zu laffen, vielmehr durch eine gewiffe — wenigftens zeitliche — Einfchränkung an fchärffte Aufmerkfamkeit zu zwingen und ihre eigene Erfindungsgabe zu wecken.

Die Schwankungen der jeweiligen Anforderungen und Anfichten, welche in allen ausgeführten Inftituten fich ausfprechen, geftatten denn auch nicht, fie hier in methodifchem Vergleich überfichtlich nebeneinander zu ftellen. Diefe Bauwerke können fämtlich nur als Kompromiffe angefehen werden, zwifchen den durch örtliche Bedingungen beeinflußten Anforderungen der programmftellenden Gelehrten (urfprünglichen oder in Ausficht genommenen Vorhänden) und den wieder durch finanzielle Verhältniffe eingeengten zeitigen technifchen Möglichkeiten.

Es wäre daher auch im vorliegenden Falle gefährlich, einzelne der hier zur Abhandlung kommenden Beifpiele als »muftergültig“ hinzuftellen oder ihre befondere Einrichtungen als folche anzufehen, getreu dem Ausfpruche hervorragender Fachmänner der wiffenfchaftlichen und technifchen Richtung: »Phyfikalifche Laboratorien baut man nicht nach Rezepten!“

Demnach kann auch das Projekt nach einem einfeitig verfaßten Programm nicht entworfen werden; dazu wird die gemeinfame Arbeit der Gelehrten und Techniker erforderlich fein; zwar nicht wörtlich, aber dem Sinne nach dürfte der Ausfpruch Geltung haben: „Erft wenn das Projekt fo weit durchgearbeitet ift, daß über den letzten einzufchlagenden Nagel Beftimmung getroffen ift, kann das Programm als endgültig beraten angefehen werden.“

Bauten von außerordentlich fchwieriger Konftruktion find bisher nur ausnahmsweife (durch ungünftige Geländeverhältniffe veranlaßt) gefordert worden; dagegen ift eine bis in das Weitefte getriebene Umficht des Technikers auch bezüglich fcheinbar unwichtiger Einzelheiten und ihrer Vorberatung bei der Entwurfsbearbeitung unerläßlich; diefe muß ftets den gefamten Ausbau und die Einrichtung gleichzeitig mit umfaffen. Die eingehende Vorbefprechung wird immer zu einer Vereinfachung der Aufgabe führen, wenn vielleicht auch dadurch anfänglich eine öftere Umarbeitung der vorläufigen Entwürfe notwendig wird. Durch eine andere als die urfprünglich geplante Gruppierung der Räume wird es oft möglich fein, umftändliche Vorkehrungen, deren wirkfame Durchführung fich nur durch großen Koftenaufwand und Umficht — und dann oft nicht vollkommen — erreichen läßt, gänzlich umgehen zu können. Daß durch vorherige eingehende Erörterung aller einfchlägigen Verhältniffe die — keineswegs geringe — Verantwortlichkeit des Technikers gedeckt wird, fteht außer Frage. Dabei jedoch lediglich von den Einzelräumen auszugehen, nur die Einrichtungen zu befprechen, wie fie darin gewünfcht oder zuläffig find, ift gefährlich. Eine jede zufammenhängende Anlage, namentlich der Rohr- und Wellenleitungen, der Kalt- und Warmluft-, fowie der Rauchleitungen und fämtlicher Feuerungsanlagen ift nicht allein bezüglich ihrer technifchen Ausführung, fondern auch hinfichtlich der in den mittelbar und unmittelbar davon berührten Räumen möglicherweife durch fie hervorgerufenen Störungen zu befprechen. Die nachfolgenden eingehenderen Hinweife werden als Anhalt dafür vollftändig genügen, auch in den verwickeltften Fällen Anknüpfungspunkte zu bieten, wobei vorausgefetzt ift, daß felbft der in phyfika-lifchen Dingen wohl bewanderte Techniker es unterlaffen wird, in irgend einer die wiffenfchaftlichen Gebiete berührenden Frage eine eigene Entfcheidung zu treffen.

Bei den allgemeineren wie bei den fpezielleren Erörterungen kann an Einzelausführungen nur feiten angeknüpft werden. Auch die befonderen Bedürf-niffe der einzelnen Anhalten (Univerfitäten, Technifche Hochfchulen, höhere und niedere Gewerbefchulen, Realgymnafien ufw.) können hier nicht zur Befprechung gelangen; die getroffenen Löfungen ergeben fich aus den am Schluffe diefes Kapitels angefügten Beifpielen. Bezüglich derjenigen Einrichtungen, welche aus anderen Inftituten, aus den chemifchen Inftituten, den Obfervatorien ufw., entlehnt oder bei diefen zu behandeln fein werden, fei auf die bezüglichen Kapitel ver-wiefen.

123.

Erforderniffe.

Die in einem phyfikalifchen Inftitute nötigen Räume laffen fich in 4 Gruppen einteilen; jedoch wird dadurch weder die bauliche Gruppierung ftrenge beftimmt, noch find gleiche Bedingungen für die derart begrifflich zufammengefaßten Räume gegeben. Diefe 4 Gruppen find:

1, a) Vortragsräume für allgemeinen theoretifchen und experimentell-demonftrativen Vortragsunterricht; ß) Sammlungsräume für Inftrumente, Naturalien ufw.; y) Arbeitsräume für Profefforen und Affiftenten.

Diefe Gruppe enthält die notdürftigften Räume, welcher auch diejenigen Anhalten nicht entbehren können, welche auf Erteilung des allgemein elementaren Anfchauungsunterrichtes befchränkt find.

2,    fr) Räume für allgemein experimentelle Übungen der Schüler (An

fänger¹⁵⁵), namentlich in der Behandlung der Inftrumente; s) Räume für Übungen in Einzelgebieten für Vorgefchrittenere ¹⁵⁵);

£) Räume für befondere genauer-wiffenfchaftliche Unterfuchungen und Meffungen in Einzelgebieten.

Hierin find diejenigen Räume zufammengefaßt, welche zu jedem entwickelteren Unterricht nötig find und deren Zahl und eigentümliche Sonderausbildung von der höheren und fpezielleren Richtung der Anftaltszwecke abhängen.

3,    7]) Werkftätten für das Anfertigen von Hilfsgeräten, für gröbere und

feinere (Präzifions-) Arbeiten, fowie für technologifchen Unterricht und Übung;

fr) Mafchinen-, Batterie- und Akkumulatorenräume;

i) Vorratsräume für Geräte und Materialien.

In diefe Gruppe fallen diejenigen Räume, welche entwickeltere Inftitute nicht entbehren können, die indes in minder felbftändigen Anhalten mit den früher genannten Räumen oftmals zufammenfallen oder in einer Nebenabteilung enthalten fein können.

4) Dienftwohnungen, und zwar:

x) für den Vorhand und andere Profefforen;

1) für Affiftenten und Mechaniker;

p.) für das Dienft- und Bewachungsperfonal.

Die unter x und \ angeführten Dienftwohnungen find in der Regel nur in den größeren Inftituten zu finden. Vom Standpunkte des forfchenden Phyfikers, der in voller Hingabe an fein Fach leben muß, find fie allenthalben in größerem oder geringerem Umfange als unentbehrlich anzufehen. Sowohl die felbftändigen Forfchungen, als auch die Vorbereitungen zu den Vortragsverfuchen erfordern oft lange Zeit, die zu nächtlichen Arbeiten zwingt, oder fie gebieten eine längere ununterbrochene fachliche Überwachung.

b) Befonderheiten der Anlage, des inneren Ausbaues und der Einrichtung.

124.

Bedingungen.

Es beftehen einige allgemeine Bedingungen, welche auf die Gefamtanord-nung und Konftruktion der phyfikalifchen Inftitute, insbefondere auf gewiffe Gebäudeteile und Räume (namentlich die unter a bis fr), beftimmend einwirken. Je nach den befonderen Einzelgebieten, welche in dem betreffenden Inftitute in bevorzugter Weife gepflegt werden, find jene Bedingungen bald ftrenger, bald weniger ftrenge zu beachten und zu erfüllen. Diefe Bedingungen find:

l) Freiheit, bezw. Fernhaltung von Erfchütterungen, fowohl der Luft, als auch des Untergrundes und des betreffenden Gebäudeteiles.

Die Bodenerfchiitterungen vom Gebäude fernzuhalten, ift insbefondere bei Sternwarten und anderen Obfervatorien in weitgehendftem Maße erforderlich (fiehe Kap. 20, unter b, 1); doch ift die Erfüllung diefer Bedingung auch für die phyfikalifchen Inftitute notwendig, da hier zum Teile ganz gleichartige Arbeiten vorzunehmen find. Lufterfchiitterungen ftören nicht allein aku- ¹

ftifche Unterfuchungen; fie übertragen auch unmittelbar oder mittelbar Schwingungen auf feinere Inftrumente, z. B. auf die Wagen; fie können felbft in feineren elektrifchen Apparaten Ströme hervorrufen. Wegen des unvermeidlichen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft können fie aber auch optifche Unterfuchungen beeinfluffen ufw.

2)    Angemeffene Orientierung des Gebäudes, bezw. gewiffer feiner Teile; Freiheit von allen Trübungen der Luft und keinerlei Beeinträchtigung des Tageslichteinfalles.

Zu Lichtverfuchen wird bald reines, ungetrübtes Sonnenlicht, bald Sonnen- und reflexfreies Zenith- oder Nordlicht erforderlich. Durch Rauch, Staub, Dämpfe und Nebel wird aber das Licht oft empfindlich getrübt. Der Gehalt der Luft an Säuren ufw. kann eine ebenfo nachteilige Wirkung ausüben. Feinere phyfikalifche Inftrumente gehen durch verunreinigte Luft einem frühzeitigen Verderb entgegen. Vielerlei Verfuche, welche fich in freier Luft nicht veranftalten laffen, erfordern deshalb koftfpielige Vorkehrungen, um dergleichen fchädliche Einflüffe abzuhalten.

3)    Fernhaltung von Einflüffen, welche magnetifche Strömungen hervorrufen oder begünftigen.

Feine magnetifche und elektrifche Verfuche und Meffungen werden bekanntlich in befonderen Gebäuden (fiehe Kap. 21, unter c) angeftellt, bei welchen die weiteftgehende Vorficht geübt wird. Es ift aber nicht möglich, die entfprechenden Lehrverfuche anzuftellen und die nötigen Experi-mentalbeweife vorzuführen, ohne wenigftens zeitweife ähnlicher Störungsfreiheit gefichert zu fein. Daß (für unfere nordeuropäifche geographifche Lage) der Nordlinie fich nähernde, alfo auch lotrechte Eifenftangen, Rohre, eiferne Dächer ufw., vor allem aber bewegte Maffen von magnetifchen Einflüffen unterworfenen Metallen, befonders wenn fie Temperaturfchwankungen ausgefetzt find, folche Verfuche gänzlich lähmen können, darf als allgemeiner bekannt vorausgefetzt werden.

4)    Fernhaltung fchädlicher oder hörender Temperatureinflüffe.

Nicht allein rein kalorifche Unterfuchungen bedingen, daß diejenigen Räume, in denen fie vorgenommen werden, eine beftimmte, während längerer Zeitdauer gleiche und auch in allen Höhenlagen ebenmäßige Temperatur fefthalten und keine Beftrahlungen auf Objekt und Inftrumente ausüben; fondera es find vor allem alle feineren magnetifchen, magnet-elektrifchen und Meßoperationen, bezüglich deren diefe Forderung fich ftets fteigert. Der Hinweis auf die fog. Crookes’icht Lichtmühle, auf Thermofäulen und auf die Tatfache, daß feinere Wagen fchon bei Annäherung einer Kerzenflamme an das fie umgebende Glasgehäufe in Schwankungen geraten, dürfte hier genügen. Solche feine Meßinftrumente verwahrt man aus diefen Gründen gern in Dunkelkammern oder mindeftens in folchen Räumen, in welche auch unmittelbar reflektierte Sonnenftrahlen nicht einzudringen vermögen.

Häufig wird getagt, daß man mit fo empfindlicher Rückfichtnahme und bei den immer fchärfer werdenden Anforderungen der Gelehrten an die Grenze des Möglichen gerückt fei, zumal von den jeweiligen Inhabern immer andere und erweiterte Anfprüche erhoben werden. Ift letzteres dem rafchen Fortfehritte in den bezüglichen Wiffenfchaften, in der Ausbildung der Forfchungs- und Lehrmethoden begründet, fo gewähren diefe dem Techniker immer wieder neue Hilfsmittel, die begehenden Schwierigkeiten zu befiegen. Aber auch gerade bei phyfikalifchen Anhalten liegt die Schwierigkeit weniger darin, nur Räume zu ganz befonderen Zwecken zu fchaffen, als fie zweckmäßig zu gruppieren.

Schließlich fei noch der Forderung gedacht, die man bei allen Laboratorienanlagen mit den Worten »viel Licht, viel Luft, viel Raum" zu hellen pflegt und die fich genauer wie folgt faffen läßt;

1)    Alles erreichbare Licht im günftigften Einfalle (hohe, an die Decke reichende Fenfter, wo nötig Deckenlichter, Vermeidung von fperrenden Freiftützen, Fenfterkreuzen ufw.);

2)    großer Luftraum, für Luft-Zu- und Abführung, große Querfchnitte der betreffenden Rohre, reichliche Verteilung der Zu- und Abflußöffnungen;

3)    Raumanordnungen, deren Benutzung nicht durch Freiftützen, Ecken, Pfeiler ufw. behindert ift, welche aber erforderlichenfalls durch Hinzuziehen der

lÖg

Nebenräume, auch der Flure, zur Ausführung befonderer Verfuche entfprechend erweitert werden können.

Die befonderen Einrichtungen, welcher man in hervorragendem Maße in phyfikalifchen Inftituten zur Sicherung und zur Bequemlichkeit der Arbeiten bedarf, find, wie eingangs getagt, in der Entwurfsverfaffung mit einzubegreifen, bezw. zu berückfichtigen und follen deshalb hier noch ausführlicher befprochen werden.

Erfchütterungs-

freiheit.

Hierbei fpielen die Einrichtungen zur Erzielung erfchütterungsfreier Aufhellung der Inftrümente ufw. eine hervorragende Rolle. Wie fchon angedeutet wurde, wird in diefer Beziehung das Grundfätzliche, insbefondere über die Gründung und Konftruktion der fog. Feftpfeiler, ausführlich in den Kapiteln über »Sternwarten ufw.“ (insbefondere in Kap. 20, unter c) erörtert werden; indes ift einiges hierüber auch an diefer Stelle vorzuführen, um fo mehr, als hier Rückfichten eintreten, die bei Obferv'atorien von geringerer Bedeutung find und umgekehrt.

Zunächft ift eine fo abfolute und dauernde Unwandelbarkeit der Pfeiler, wie dies in Obfervatorien zur Beftimmung von Himmelswinkeln und zu Pendel-verfuchen notwendig ift, hier nicht gefordert; aber faft in keinem Arbeitsraume ift eine Feftaufftellung zu entbehren, ln verfchiedenen Räumen wird fogar eine größere Zahl von Einzelpfeilern erforderlich, oder fie werden zeitlich abwechfelnd, bald hier, bald dort, nötig und zu anderen Zeiten hörend fein.

Fig. 120.

uj

□□□

nnn

□n

fê:

Ui-

Schon die große Anzahl mahnt, in bezug auf Koften- wie auch auf Raumerfparnis, die Zahl der felb-ftändig gegründeten Pfeiler einzu-fchränken, in letzterem Bezug deshalb, weil die als Arbeitsftellen durchweg fehr wertgefchätzten Sockelge-fchoßräume in ihrer Ausnutzbarkeit

verlieren würden. Man begnügt fich daher mit wenigen, eine größere Sicherheit unbedingt erfordernden, felbftändig gegründeten Pfeilern und führt diefe nicht über die Erdgefchoß-räume hinaus, während man die übrigen Feftpunkte durch Steinplatten zu gewinnen trachtet, welche im Scheitel maffiger Wölbungen, auf den nicht hoch geführten Mauern der Sockelgefchoffe oder in ftärkeren Mauern der Räume eingelaffen, bezw. vermauert find (Fig. 12015ü).

Auch die felbftändig gegründeten Pfeiler führt man, wenn fie nicht einem ftetigen Zwecke dienen, nur bis unter die Sohle der Fußböden in den Erd-gefchoffen auf und ordnet fämtliche, fo weit angänglich, nach Vifierlinien an (fiehe Art. 128).

Um eine beliebige Aufhellung, auch in der Zwifchenlage von mehreren Pfeilern, jederzeit herftellen zu können, ohne zu fo weit gehenden Maßnahmen zu greifen, wie fie z. B. in der Phyfikalifch-technifchen Reichsanftalt zu Char-

HM I»

1:250

1    2    3 f .V 6    7    8    9

-j—i—|—i—!—i—J-—i—|—4—j—i—j—i—j—i—j—i—

Vom phyfikalifchen Inflitut zu Straßburg¹⁵⁰).

M-

15"‘

lottenburg zur Ausführung kamen, empfiehlt fich eine Gruppierung der Pfeiler und Anordnungen, wie fie im phyfikalifchen Inftitut zu Graz getroffen worden find.

Dort hat man in den Arbeitsräumen die Pfeiler nur bis unter den Fußbodenbelag aufgeführt und fie paarweife mit Steinplatten überdeckt; der darüberliegende Teil des Fußbodens ift in einzelnen Tafeln abhebbar (Fig. 121¹⁵⁷). Es ift dadurch möglich, auch in der Querrichtung, von einer Pfeilerplatte zur anderen, eine brückenartige Überdeckung herzuftellen und an jedem beliebigen Orte einen oder mehrere Feftpunkte zu fchaffen, ohne die Begehbarkeit der anderen Teile auszufchließen, da ja auch die fämtlichen nicht in Anfpruch genommenen Bodenöffnungen überdeckt werden können.

Fig. 121¹⁶⁷).

Zuweilen erfcheint es zweckmäßig, ganze Mauerftücke aus der Gefamt-. mauermaffe loszulöfen und fie als Sicherheitspfeiler (z. B. für feine Manometer, Uhren ufw.) zu benutzen, wie dies mit Vorteil im phyfikalifchen Inftitut zu Würzburg gefchehen ift.

Wenn Feftaufftellungen in der Nähe maffiger Mauern nötig oder zuläffig find, fo empfiehlt fich die Einmauerung von Steinplatten immer mehr als die Anlage gefonderter Pfeiler. Um den Einfluß der Mauertemperatur auszufchließen, können Schirme angewendet werden (fiehe Art. 126); jedoch follte man ftets die Nähe von Mauerfchloten (Luft- und Rauchrohren), fowie von Rohrzügen der Gas-, Waffer- und Dampfleitungen meiden.

Zur Aufhellung von Helioftaten werden vor den betreffenden Fenftern die Brüftungen entfprechend verbreitert; da fie aber alsdann nur eine fchwache Ab-wäfferung erhalten können, fo empfiehlt es fich, auch aus anderen Gründen, nur Vorrichtungen zu treffen, mittels deren man erft dann, wenn der Helioftat auf-geftellt werden foll, eine lofe Steinplatte gefichert auflegen kann.

Im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Tübingen ift man von der Her-ftellung ifolierter gemauerter Pfeiler ganz abgegangen und hat die hauptfäch-lich in Frage kommenden Arbeitsräume in das Erdgefchoß, unmittelbar auf den gewachfenen Boden, der mit Afphaltparkett verfehen ift, verlegt; man hat ferner das ganze Erdgefchoß mit foliden Kreuz- und Tonnengewölben überdeckt, welche den Fußboden des I. Obergefchoffes unmittelbar aufnehmen und eine fehr kräftige Verfpannung fämtlicher Mauern unter fich bewirken; endlich hat man in die meiften Ecken der Arbeitsräume, in ihre Pfeiler, welche die Kreuzgewölbe tragen, folide Steinplatten in Tifchhöhe eingemauert.

Auf diefe Weife foll es gelungen fein, faft fämtlichen Aufftellungsplatten eine folche Er-fchülterungsfreiheit zu geben, daß z. B. die Oberfläche eines beliebig aufgefteilten Queckfilber-fpiegels durch den Gang einer im Erdgefchoß aufgeftellten Mafchine von 6 Pferdeftärken nicht im geringften bewegt wird.

Für erfchütterungsfreie Aufhängungen an der Decke find in 2 Räumen des I. Obergefchoffes Balken auf in den Mauern fteckenden Steinkonfolen aufgelegt, wodurch diefe von den zufälligen Erfchütterungen im II. Obergefchoß, welches Wohnzwecken dient, entzogen werden¹⁵⁸).

Zuweilen glaubt man zu befonders umfangreichen Maßnahmen greifen zu müffen, um Minimalerfchütterungen (Tremor) zu vermeiden, welche oft wichtige Unterfuchungen gänzlich unmöglich machen. Diefe leichten Erfchütterungen laffen fich nun da, wo es fich nicht um Dauerverfuche handelt, mit leichten Mitteln ausfchließen, und zwar dadurch, daß man zwifchen Pfeiler, bezw. Mauerklotz und Deckplatte, 3 bis 4cra dicke Lagen von gepreßter Rohbaumwolle (Watte), von Weichblei, Talk oder Kiefelguhr lagert; bei Anwendung der beiden letzteren Mittel müffen die Ränder der Zwifchenlagerung durch eine umgelegte Flechte von Baumwollenfchnur (Ligroindocht) gegen Abfandelung gefchützt werden.

Für Verfuche an langen Manometern (Fallverfuche) oder mit dergleichen Pendeln ufw. werden zuweilen fehr hohe, gegen alle Erfchütterungen geficherte Pfeiler nötig. Sie werden dann ftets mit Turmanlagen ummantelt und fchließ-lich noch zu meteorologifchen und aftro - phyfikalifchen Verfuchen ausgenutzt. (Siehe unter d die Inftitute zu Graz, Straßburg, Bafel und Breslau.)

Uber die grundfätzlichen Bedingungen diefer möglichft gegen Temperatur-fchwankungen zu fichernden Pfeileranlagen findet fich das Nötige in Kap. 20 (unter b).

Außer durch unmittelbare und mittelbare Erfchütterungen find die meiften Unterfuchungen den Störungen durch Wärmeftrahlungen ausgefetzt, und zwar ebenfowohl pofitiven als negativen.

So find Rauch- und Warmluftkanäle oft nicht zu vermeiden; auch eine mehrfache Ummantelung mit Mauerwerk hilft nicht genügend. Im umgekehrten Sinne find es wieder vorfpringende Mauerpfeiler, namentlich der Frontwände, oder es find Fenfterflächen, auch mit mehrfachen Verfchlüffen, und ferner eiferne Stützen im Raume, es find oft die hoch geführten Feftpfeiler, deren Einfluß die feinften

und vorfichtigft angeftellten Verfuche trübt. Die Vorkehrungen dagegen können in phyfikalifchen Laboratorien mit ziemlich geringem Koftenaufwande erzielt werden.

126.

Abfchluß

von

Wärme-

ftrahlung.

Fig. 122.

W/.

Fig. 123.

Y//W//////////////A '■

......

Die Strahlungen der Schornfteine und Luftfchlote laffen fich durch die in Fig. 122 u. 123 fkizzierten Einrichtungen mit Erfolg fo abdämpfen, daß ihre Wirkung für Zeitverfuche als Null zu erachten ift.

Die Lichträume der Ummantelungen, von denen die inneren aus beiderfeits glatt verputztem Mauerwerk, bezw. dünnen Gipstafeln, die äußeren aus Weißblech oder weißem Glanzkarton beftehen können, find an der unteren Seite mit dem zu fchützenden Raume verbunden und oben in den Schlot oder in kleine Nebenkanäle einzuführen.

Ähnlich läßt fich mit Mauerpfeilern und Säulen verfahren. Oft genügt eine einfache Ummantelung mit Glanzkarton, die, oben und unten offen, nur auf eine gewiffe Höhe geführt zu werden braucht.

Auch gegen Öfen, Warmwaffer- und Dampfrohre genügen Schirme von entfprechender Höhe; jedoch müffen fie doppelt, oben und unten offen, von Weißblech oder Glanzkarton hergeftellt fein. In magnetifchen Räumen verwende man Schirme, deren Rahmen aus Holz oder Kupferrohren, die Schirmflächen aus blank geputztem (vorher zu prüfendem) Zinkblech oder dünnem, beiderfeits verzinntem Kupferblech oder aus Glanzkarton beftehen.

127.

Fenfter

und Deckenlichter.

Jeder Anftrich auf den Schirmflächen, auch Lack, wirkt fchädlich; helle und glatte Töne fchaden weniger als rauhe, dunkle, namentlich rötliche¹⁵⁹).

Die Anlage der Öffnungen und Einrichtungen für Tagesbeleuchtung erfordert in den phyfikalifchen Inftituten verfchiedenartige Rückfichten, die aus der Natur der betreffenden Räume abzuleiten find.

Einzelne Räume bedürfen fehr großer heller Fenfter, andere nur kleiner Schlitze für die Strahlen der Helioftate, bezw. zu optifchen Unterfuchungen. Oftmals wird von Deckenlicht reicher Gebrauch gemacht und zuweilen fogar reines, nicht durch Glasverfchlüffe verändertes Zenitlicht verlangt. In den meiften Arbeitsräumen wird eine rafch wirkende vollftändige Verdunkelung jeden Lichteinfalles gewünfcht. Häufig tritt noch die Bedingung hinzu, daß eine größere Zahl von Fenftern ganz eifenfrei herzuftellen ift.

Bei befchränkter Raumhöhe ift es, fofern es fich um viel Arbeitslicht handelt, angemeffen, die Fenfter bis dicht oder doch ganz nahe unter die Decke zu führen, und bei folcher Anordnung wird, wenn viel mit Gafen gearbeitet wird oder aus anderen Gründen rafche Entlüftung nötig ift, als zweckentfprechendftes Mittel geboten fein, daß man die oder den oberen Flügel zum Öffnen einrichtet.

Fenfter, die zur Aufhellung von Helioftaten dienen, werden zuweilen als Schiebefenfter ausgebildet. In allen Fällen, wo es fich um Arbeiten an Fenfter-tifchen handelt, empfiehlt es fich, die Fenfter mehrteilig anzuordnen, fo daß nur eine größere Scheibe nach oben oder unten verfchiebbar eingerichtet werden kann; dadurch werden die Inftrumente am wenigften behindert.

Ift nicht gerade gefärbtes Glas Bedingung, fo wird durchschnittlich befonders reines gefordert, häufig fogar Spiegelfcheiben. Manganhaltiges Glas darf in Räumen zu optifchen, bezw. fpektral-analytifchen Arbeiten nicht verwendet werden.

Als Verdunkelungsvorrichtungen in Arbeitsräumen kommen zuweilen innere Klappläden zur Verwendung; doch find folche oft fehr hörend. Am zweck-mäßigften bewähren fich Rollvorhänge aus gewebten Stoffen (beiderfeits fchwarz oder, um Überhitzung zu vermeiden, außen weiß, innen fchwarz geftrichenes Segelleinen, flausartige Wollenhoffe) oder Stahlwellblechläden. Letztere find befonders empfehlenswert, wenn Staub vermieden werden foll und wenn die Vorhänge mit Schlitzen zum Durchftecken von Dioptern eingerichtet fein müffen. Immer läßt man die Vorhänge in feitlichen Führungen, welche mit Flausftoffen bezogen find, laufen und richtet wohl noch die Führungslade andrückbar ein, um eines ficheren Verfchluffes gewiß zu fein. Vor Anwendung farbiger, namentlich glafierter Streifen in Fenftereinfaffungen ift zu warnen, weil dadurch unangenehme Reflexerfcheinungen hervorgerufen werden können, auch die Augen der Praktikanten unnötig gereizt werden.

Ganz befondere Beachtung ift den Deckenlichteinrichtungen zu fchenken. Wird reines, unmittelbares Zenithlicht erforderlich, fo find einzelne Scheiben der Deckenverglafung ausfahrbar zu machen, die Dachverglafung dagegen zum Aufklappen. Während es zweckmäßig ift, letztere Verrichtung von Hand, auf dem Dache felbft (kurz vor der betreffenden, niemals lange andauernden Operation), gefchehen zu laffen, bietet für die erftere eine über den Arbeitstifch herabhängende Leine ohne Ende größte Bequemlichkeit. Die zum Öffnen zu ziehende Hälfte wird alsdann weiß, die andere fchwarz angeftrichen.

169) Vergl. auch: Scheiner, J. Unterfuchungen über Ifolationsmittel gegen ftrahlende Wärme. Zeitfchr. f. Inftru-mentenkde. 1887, S. 271.

Die Verdunkelung erfolgt gewöhnlich oder doch am zweckmäßigen zwi-fchen beiden Glasflächen, bei großen Anlagen mittels Kurbeleinrichtung, bei kleineren ähnlich wie bei der vorbefchriebenen zu öffnenden Deckenfcheibe. Ob Lichtfchachte angewendet werden follen, ob diefe hell oder dunkel anzuftreichen find, muß in jedem Einzelfalle beftimmt werden. Für die Verdunkelung werden teils Stoff-, teils Holz-, teils Wellblechläden angewendet.

Bei der Verglafung der Deckenlichter ift behufs etwaiger Dekoration zu beachten, ob durch verziertes Mattglas ufw. nicht Störungen der Beleuchtung ein-treten können. Auch ift zu berückfichtigen, daß zuweilen Sägedächer fehr unangenehme Spiegelungen hervorrufen.

128.

Orientierung

und

Von der Stellung des Gebäudes zu den Himmelsrichtungen hängt wefentlich die Raumgruppierung ab, und zwar unter der Rückficht, daß es für viele Räume notwendig ift, fie unmittelbar mit Sonnenlicht verforgen zu können, bei anderen vineriinien. dagegen, daß alle Beftrahlungen der Wände, insbefondere der Fenfter, vermieden werden müffen; letzteres ift namentlich in Räumen für möglichft konftante Temperaturen ufw. der Fall. Sodann find zuweilen freie Abfeh-, Beobachtungs- oder Vifierlinien nach entfernten (außerhalb des Gebäudes liegenden) Feftpunkten zu optifchen Zwecken nötig.

Bezüglich der temperatur-konftanten Räume empfiehlt fich, wenn fie nicht rein nördlich liegen können, mehr die Lage etwas nach Often gewendet als nach Weften. Um auch die wichtigen inneren langen Vifierlinien zu erhalten, ordne man Fenfter- und Türöffnungen nach Achfen an, und zwar derart, daß die Vifierlinien die Feftpfeiler, bezw. Pfeilerftümpfe kreuzen oder berühren. Sehr empfehlenswert ift dabei, die Vifierlinien mehrfach, auch in rechtwinkeliger Kreuzung, zu wiederholen, fo daß fie die Pfeilerfyfteme kreuzen, damit an⁻ allen Punkten mit Sonnenlicht gearbeitet werden kann oder Spiegelmeffungen dafelbft möglich werden. Flure, welche nicht einem fortwährenden ftärkeren Verkehre ausgefetzt find, find in folche Syfteme mit einzubeziehen. In aller Konfequenz ift dies im phyfikalifchen Inftitut zu Graz (fiehe unter d) durchgeführt.

Im phyfikalifchen Inftitut zu Straßburg u. a. O. konnten aus praktifchen Rückfichten die Türen nicht in den Fenfterachfen liegen; deshalb find neben erfteren in den Zwifchenwänden kleine Schlitzfenfter (leicht lichtdicht verfchließbar) angeordnet. In anderen Fällen findet man kleine Schlitzfenfter (in den Türachfen) in den Außenmauern angelegt, wodurch man den Vorteil erzielt, die Fenfterplätze jederzeit ausnutzen zu können.

129.

Leitungen.

Alîe phyfikalifchen Inftitute bedürfen einer reichlichen Ausftattung mit folchen Anlagen, welche in der Regel mit Hilfe von Leitungen unmittelbar bis an die Verbrauchsftellen geführt werden, allerdings in bald größerem, bald kleinerem Umfange, in bald ftärkerem, bald geringerem Maße.

Die wichtigften diefer Leitungen bezwecken die Verforgung der Arbeitsftellen:

1)    mit Leuchtgas,

2)    mit Druckwaffer,

3)    mit Wafferdampf, bezw. mit warmem Waffer,

4)    mit elektrifchen Strömen,

5)    mit lebendiger Kraft und

6)    mit Preßluft, unter Umftänden die Erzeugung eines Vakuums, ferner

7)    die Ableitung des Abwaffers, der verdorbenen Luft ufw.

Bezüglich der Anlagen unter 1, 2, 4 und 7, welche häufig im Anfchluß an

öffentliche Leitungen befriedigt werden könnten, ift zuweilen geboten, von letz-

teren Abftand zu nehmen, und die Notwendigkeit zu eigenen Anlagen gegeben. Bei allen Rohrleitungen befteht nämlich die Gefahr, daß Geräufch und Vibrationen aus fremden Gebieten in diejenigen des Inftituts übertragen werden; auch ift die Beeinfluffung durch magnetifche und Induktionsftröme bei Metallleitungen in Erwägung zu ziehen.

Die Zuleitungen felbft bedürfen der forgfältigften Ausführung nicht allein; fondern ihre Anlage gibt in jedem Falle Anlaß zu den gründlichften und all-feitigften Erwägungen. Wird durch die Vielzahl der gefonderten Leitungen eine fehr verwickelte Anlage hervorgerufen, welche die Überficht in nicht geringem Grade ftört, fo bietet doch ihre Verfchiedenartigkeit viele Vorteile, nicht allein materieller Natur, fondern auch deshalb, weil fie die Mittel bietet, diejenigen Teile an einzelnen Orten auszufchließen, welche dort unbedingt zu Störungen Ver-anlaffung geben würden ufw.

Hiernach kann oft Veranlaffung zur Einführung eines ausgedehnteren tech-nifchen Betriebes vorliegen; inwiefern eine Zufammenfaffung oder Verteilung geboten ift, kann nur bei Befprechung der Einzelheiten angedeutet werden.

130.

Verforgung

mit

Nicht allein zu Beleuchtungszwecken ift in phyfikalifchen Inftituten Steinkohlengas notwendig, fondern auch als örtliche Wärmequelle, weil leicht regel-Leuchtgas. bar> befonders beliebt; ferner ift es in den meiften Fällen das bequemfte Mittel zur Befchaffung mechanifcher Kraft, namentlich zum Betriebe von dynamo-elek-trifchen Mafchinen. Daher wird zuweilen die Anlage eigener Bereitungsftätten erforderlich werden, wobei Fettgas nach Pintfeh'fchem Syftem den Vorzug vor ähnlichen finden dürfte.

Die Zuleitungen follen, mit Ausnahme der außerhalb der Gebäude liegenden, ftets offen und fichtbar ausgeführt werden; es empfiehlt fich, die Rohrweiten um mindeftens ein Drittel des Querfchnittes weiter zu wählen, als nach allgemein üblichen Verhältniffen als auskömmlich erachtet wird, und außerdem die Hauptleitungen als ein gefchloffenes (Ring-)Syftem zu verlegen, alfo an zwei Seiten in das Gebäude einzuleiten; Veräftelungen der Hauptrohre füllten fchon deshalb vermieden werden, weil bei eintretender Notwendigkeit einer Erweiterung oder Aus-befferung der Betrieb des ganzen Inftituts beeinträchtigt wird. Zu diefem Zwecke (wie auch zur befferen Überwachung) find in entfprechenden Abhanden Abfperr-hähne anzulegen, welche das Ausfchalten eines kleinen Verteilungsbezirkes ermöglichen, ohne in dem anderen den Zufluß zu hemmen. Behufs Erleichterung etwa fpäter nötig werdender Erweiterungen werden zuweilen bei der Anlage fchon Referveabzweige angelegt; indes ift dies eine Vorficht von zweifelhaftem Werte, weil erfahrungsmäßig die Vorforge eine trügerifche ift. Dagegen empfiehlt es fich in hohem Maße, Hauptleitungen tunlichft wenig durch die Arbeitsräume felbft zu führen, die Zahl der Ausläffe nicht einzufchränken, wohl aber Stellen, von welchen aus kleine Zweiglinien leicht anzufchließen find, mit Referveausläffen zu verfehen.

Bei Durchführung der Leitungen durch Wände und Decken ift befondere Vorficht am Platze; die Rohre füllten ftets durch eingemauerte, etwas weitere Hülfenrohre durchgeführt werden. Der dichtende Abfchluß der Räume läßt fich durch übergefchobene Leder- ufw. Scheiben, durch Watte ufw. leicht erzielen.

Wo Muffen, Überfchieber, Hauptabzweige, Hähne ufw. dicht an der Wand liegen müffen, find entfprechende Ausnifchungen vorzufehen, um bei fpäter gebotenem Abnehmen der Leitung mit den Schraubzangen arbeiten zu können, ohne die Wand zu befchädigen.

Zu vermeiden ift das Durchlegen der Haupt- und Hauptzweigrohre durch ungewöhnlich ftark geheizte Räume, überhaupt an befonders erhitzten Stellen (an Schornfteinen ufw.), namentlich wenn die Endigungen in wefentlich kühlere Räume führen; denn es wird dann die Feuchtigkeitskapazität fehr gefteigert; Manometer und die Niederfchläge der Abläffe werden aufgefaugt, und die Niederfchläge erfolgen an unerwünfchtefter Stelle.

Zu beachten ift auch, daß in der Regel Rohrleitungen nicht an Wänden liegen follen, welche durch Kraftmafchinen ufw. Erfchütterungen empfangen, weil fonft unliebfame Erfchütterungsübertragung erfolgt. Ein Mittel, folche abzumindern, wie auch bedeutendere, durch wechfelnde Wärmeeinflüffe hervorgerufene Längenänderungen auszugleichen, ift gegeben in der Einfchaltung von Über-fchiebemuffen oder Hebern aus ftarkem Bleirohr, an welche fich zweckmäßig die Wafferfäcke anfchließen, wie Fig. 124 zeigt. Solche dürfen natürlich nur an Stellen angebracht werden, welche keinerlei Feuersgefahr ausgefetzt find.

Fig. 124.

Für die Zwecke einzelner Räume ift das Aufftellen von örtlichen kleineren Druckreglern und von Gasuhren oft dringlich. Diefe fowohl, wie auch die Manometer füllten ftets über Ausgüffen angeordnet werden und nur an Stellen, welche mit einem nicht abftellbaren, etwa entweichendes Gas unmittelbar über Dach abführenden Schlote verfehen find. Die Fälle find nicht feiten, daß Manometer übergetreten oder zerbrochen find und Veranlaffung zur Entweichung gegeben haben. Die daran befindlichen Abfperr-hähne bieten keine Gewähr dafür, daß fie zeitig gefchloffen werden. Manometer mit Schwimmkugelventil, die keineswegs teuer find, erhöhen die Sicherheit.

Daß in und in der Nähe von Räumen zu magnetifchen Zwecken entweder Blei- oder Kupferrohre, allenfalls Gummirohre, zu verwenden find, ift felbftver-ftändlich. Meffingrohre find auf Magnetismus (infolge von Eifen- und Nickelgehalt) zu prüfen.

131.

Waffer-

verforgung.

Druckwaffer wird unter allen Umftänden zu den üblichen Reinlichkeitszwecken, zur Feuerficherung ufw. erforderlich fein. In diefer Hinficht kann der Verbrauch ein bedeutender werden, und zwar ift diefer nicht an wenige Zapf-ftellen gebunden, fondern er ift faft in allen Arbeitsräumen und auch in den Zimmern der Profefforen ufw. vorzufehen.

Die Möglichkeit, die lebendige Kraft des unter ftarkem Drucke zugeführten Waffers zum Betriebe von Mafchinen in unmittelbarer Wirkung auszunutzen, z. B. zu Luftpumpen, zu Vakuum- und Kompreffionszwecken (Gebläfen), ebenfo zu Kraftmafchinen, von den fchwerften bis zu den allerkleinften, ferner die Möglichkeit, die betreffenden Leitungen und Verbrauchsapparate aus Stoffen herzuftellen, welche eine fchädliche örtliche Einwirkung nicht ausüben können, endlich auch, wenn dies nötig, durch Vorwärmung oder Abkühlung dem Waffer eine an-gemeffene regelbare Temperatur zu geben, welche hörende Einfltiffe ausfchließt, fteigern täglich die Verwendung des Druckwaffers in ausgedehnteftem Maße.

Gleichwie nun Rückfichten auf die Befchaffenheit, fo werden auch ökono-mifche Rückfichten oft eine eigene Wafferförderung bedingen. Sowohl die bei allen Rohrleitungen, welche öffentliche Straßenzüge berühren, eintretende Gefährdung durch Übertragung von Stößen, als auch die Abhängigkeit von der Zuver-läffigkeit äußerer Zuleitung und deren oh unzulänglicher Druck können eine eigene Befchaffungsanlage rechtfertigen, und zwar um fo eher, wenn ohnedies

Gas- oder Dampfmafchinenkraft zu anderen Zwecken bedingt ift und das Zu-fammenlegen der betreffenden Betriebsftellen größere allgemeine Störungsfreiheit, Betriebsficherheit und finanzielle Vorteile vereinigt.

Sowohl zur Auffpeicherung für Notfälle beim Bezug aus öffentlichen Leitungen, wie auch bei Selbftförderung werden Hochbehälter nötig fein. Da nun ohne befonderen Grund eine genügende Steigerung der Aufbauverhältniffe der in Rede ftehenden Inftitute nur feiten wünfchenswert ift, könnte ein befonderer Wafferturm wohl von Nutzen fein, indem ein folcher fich zu meteorologifchen Beobachtungen und Übungen leicht ausnutzen ließe. Auch könnte bei zweckmäßiger Anlage der Steig-, Fall- und Überlaufrohre ein folcher Turm zu Fall- (Pendel- und Manometer-) Verfuchen ufw. dienen; jedenfalls müßten dann aber auch die durch Winddruck, die durch die Rohrgeftänge und die wechfelnde Belaftung hervorgerufenen Erfchütterungen in Anfchlag gebracht werden. Selbft die Brunnenanlagen können einen willkommenen Studienapparat abgeben, wie dies z. B. im Bernoullianum zu Bafel gefchehen ift.

Bei Ausführung der Rohrleitungen, welche allenthalben zugänglich fein follen, ift mit größter Umficht und Sorgfalt zu verfahren. Es empfiehlt fich, die wagrechten Hauptrohre in wafferdichte Rinnen unter den Fußböden und die lotrechten in weite, abgedichtete und verfchließbare Rohrfchlitze oder -Kaften zu verlegen; diefe Rinnen und Kaften find an die Entwäfferung anzufchließen. .

Auch die kleinen Zweigleitungen follen ftets gefchützt liegen, und zwar derart, daß ein vorkommender Rohrbruch keine anderweitigen Schäden hervor-rufen kann. Unter allen Verbrauchsftellen müffen felbftredend Ausgußbecken mit genügendem Abfluß liegen. Zweckmäßigerweife wird auch in Räumen, welche nicht dauernd beauffichtigt find, der ganze Fußboden oder mindeftens der Teil in der Umgebung der Verbrauchsftellen wafferdicht, mit Gefälle nach einem zweiten Wafferablauf, anzulegen ift.

Ebenfo wie gegen Einfrieren, ift auf Abhaltung oder Ablauf des Befchlag-waffers Bedacht zu nehmen, wie auch, zur Vermeidung unwillkommener Temperaturübertragungen, die Nähe von Warmrohren aller Art zu umgehen ift. Desgleichen ift auf Vermeidung der Übertragung von Erfchütterungen, magnetifchen und magnet-elektrifchen Strömen ufw. zu achten; dazu eignen fich Blei- und Kupferrohre, unter Umftänden auch Hartglas und Hartgummi.

An denjenigen Stellen, an welchen Kraftmafchinen angefchloffen werden, empfiehlt fich die Anlage von kleinen Waffermeffern und von Manometern. Vor Einführung in das Gebäude erfcheint es angezeigt, einen Windkeffel anzubringen.

132.

Waffer-

ableitung.

Beim Durchführen der Wafferleitungsrohre durch Wände, Mauern und Decken follen ftets (wie bei Gasleitungen) Hülfenrohre Anwendung finden.

Abflußrohre aus Eifen oder Blei füllten möglichft ausgefchloffen fein, da es fich kaum vermeiden läßt, daß in die Ausgüße Säuren ufw. gegoffen werden und einen baldigen Verderb herbeiführen. Rohre aus Afphalt haben fich oft bewährt; doch möchte gut gebrannten Steinzeugrohren der Vorzug zu geben fein, welche entweder mit Afphalt oder Paraffinftricken gedichtet werden. Die Wafferverfchlüffe müffen vollftändig zugänglich fein; ferner ift es angezeigt, fämtliche Abflüffe zu vereinigen und am Übergange der Abflußleitung in die öffentliche Leitung ufw. eine kleine, leicht zugängliche Sammelgrube anzulegen, in welcher alles mit-geriffene Queckfilber fich ablagern kann. Eine größere Sammelgrube wird ftets unvermeidlich fein, wenn auch nur an einzelnen Stellen viel mit konzentrierten Säuren und Salzen gearbeitet wird.

Eine gewiffe Vorficht ift beim Durchführen von Entwäfferungsrohren durch Räume zu magnetifchen Zwecken geboten; felbft Steinzeugrohre find nicht ftets genügend eifenfrei. Eine weit größere Gefahr liegt indes darin, daß der Eifen-fchlamm, welcher fich beim Ausfpülen der Wafferleitungs-, Dampfrohre ufw. im Abflußrohre fammelt, zu Magneteifenftein fich umbildet und in den fonft eifen-freien Rohren vollftändig gefchloffene Leitungen bildet.

Verforgung

mit

Wafferdampf.

134-

Verforgung

mit

elektrifchem

Strom.

Wafferdampf kann in phyfikalifchen Inftituten zunächft für die allgemeinen Zwecke der Heizung und Lüftung des Gebäudes Anwendung finden; für die hierbei notwendigen Rohrleitungen haben die gleichen Rückfichten Geltung wie die in Art. 130 bis 132 fchon angeführten. Abgefehen hiervon wird die Zuleitung von Wafferdampf höherer oder niederer Spannung und Trockenheit in vielen Laboratorien als eine abfolute Notwendigkeit angefehen, in anderen auch wiederum als entbehrlich oder gar die dadurch gebotenen Vorteile, wegen der damit verbundenen Gefährdungen, als »zu teuer erkauft" angefehen.

Sobald Dampf als bewegende Kraft oder zu Zwecken der Wärmeübertragung (namentlich zu Heizzwecken) aus allgemeinen Gründen zuläffig oder erwünfcht ift, wird man die Nutzbarmachung zu Unterfuchungs- und Studienzwecken nicht leicht zurückftellen können. In einem folchen Falle empfiehlt es fich, den zu wiffenfchaftlichen Zwecken benötigten Dampf nicht aus Leitungen, welche wefent-lich anderen Zwecken entfprechen follen, zu entnehmen.

Die Verfuche, welche mit gefpannten Dämpfen anzuftellen find, können größtenteils in der Nähe der Dampfentwickler vorgenommen werden und find gewöhnlich nicht fo enge an die Zeit gebunden, daß man zu wiffenfchaftlichen Zwecken größere Keffelanlagen in die Mitte der Laboratorien verlegen müßte, zumal, da die wichtigften Unterfuchungen nur in unmittelbarer Beziehung zum Dampfentwickler ftehen und für ganz allgemeine Verfuche kleine Apparate vollftändig ihren Zweck erfüllen.

Bezüglich unerwünfchter Erfchütterungs- und Wärmeübertragung und magne-tifcher Einflüffe ift auf die vorftehenden Artikel zu verweifen.

Sowohl zu allgemeinen Beleuchtungszwecken, als auch für gewiffe gefonderte experimentelle Arbeiten, unter Umftänden auch zur Lieferung von Betriebskraft, find elektrifche Kraftftröme heute unentbehrlich geworden. Man verwendet nicht allein Batterieftrom, fondern auch durch mechanifche Kraft erregten. Ob Dampf-, Gas- oder Wafferkraftmafchinen zur Erzeugung des letzteren verwendet werden follen, läßt fich nur nach örtlichen und finanziellen Verhältniffen entfcheiden; auch die Frage, ob zentrale oder verteilte Anlagen, ob letztere im Gebäude oder in einem befonderen Haufe anzulegen feien, unterliegt gleichen Erwägungen. Ein Raum für Akkumulatorenbatterien wird wohl niemals fehlen dürfen.

Bei der Ausführung der Leitungen ift zu beachten, daß zum Durchführen durch Decken und Wände die betreffenden Öffnungen zeitig auszufparen und mit eingelegten Porzellan- oder Glasröhren auszufüttern find. Um durch Verlegen der Drähte und Kabel keine Befchädigungen an den Wänden hervorzurufen, tut man wohl, fie auf gefimsartig die Räume umziehenden Holzbrettchen zu befeftigen oder in befonderen Rohren zu verlegen.

Vorficht ift in der Nähe von Räumen zu magnetifchen ufw. Verfuchen und Meffungen geboten, wie auch bei ftärkeren Kabeln die Nähe metallifcher Rohrzüge, Wellen, Balken ufw. zu meiden ift.

Zur Herftellung von Erdfchlußleitungen dürfen Brunnenfehächte, welche zu anderweitigen phyfikalifchen Verfuchen dienen, nicht benutzt werden.

12

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

Zu manchen Verfuchen gehört auch ein beftimmter Vorrat von atmofphä-rifcher Luft, welcher auf eine höhere Spannung gebracht ift, wie z. B. bei Ver-Preßiuft ufw. fuchen mit gefteigerten Verbrennungs- und Schmelzhitzegraden ufw. Die fehr einfachen Gebläfe- und Luftpumpeneinrichtungen, welche durch reichliche Hochdruck -Wafferleitungen allenthalben fich leicht herftellen laffen, haben in vielen Fällen ausgedehntere Leitungen für Preß- und Leerluft entbehrlich gemacht. Dennoch wird in Anhalten, in welchen Luft von hohem Druck, bezw. von ftarker Verdünnung vielfache Anwendung findet, die Lieferung von einem Zentralkraftpunkte fchon aus dem Grunde angezeigt erfcheinen, weil damit der Laborant, von der Beauffichtigung der Sondervorrichtung befreit, von feiner Arbeit nicht abgelenkt wird.

135-

Zuführung

von

Gefährdungen allgemeiner und befonderer Einrichtungen find bei den bezüglichen Leitungen nur in dem Sinne zu verhüten, als fremde Temperatur, Ge-räufch und Vibrationen dadurch fortpflanzbar werden, auch bei metallifchen Leitungen in Hinficht auf magnetifche Einflüffe die Natur des angewandten Metalles in Betracht kommt. Bei Preßluftführung ift noch die weitere Rückficht zu beobachten, daß die Luft vorher auf einen genügenden Trocknungsgrad gebracht werde, wenn fchädliche Niederfchläge und Eisbildungen vermieden werden Folien ; letztere können fogar die Tätigkeit der Apparate lähmen.

136.

Verforgung

mit

T riebkraft.

Wenn es aucht leicht ift, mittels der vorbenannten Hilfsmittel, als Gas, Druckwaffer, Wafferdampf und Elektrizität, an jedem beliebigen Punkte mecha-nifche Kraft zu erzeugen und in kleineren Verhältniffen folches auch gefchieht, fo wird dies jedoch als wenig rationell anzufehen fein, wenn es fich um größeren Kraftbedarf handelt und befonders, wenn der Bedarf in mehreren, nicht zu weit zerftreut liegenden Stellen eintritt. Schon zum Betriebe der Luft-Zu- und Ableitung find in der Regel Kraftmafchinen nötig, ebenfo wie fie zur Entwickelung von Dynamoelektrizität und zur Sicherung ausgiebiger Druckwafferverforgung feiten zu entbehren find. In allen größeren felbftändigen Inftituten ift man daher auf eine zufammenfaffende Geftaltung der Kraftmafchinenanlage angewiefen. Hierdurch ift zunächft eine größere Störungsfreiheit der Arbeitsräume gefichert, namentlich dann, wenn die Anlage fich außerhalb des Gebäudekörpers ermöglichen läßt; anderenfalls ift größte Vorficht geboten. Durch die Zentralanlage wird es fich zwar nicht gerade vermeiden laffen, für Wafferförderung, Lüftung, Elektrizitätserzeugung und freie mechanifche Triebkraft zu Werkftättenzwecken und Kraftexperimenten mehrerlei Mafchinen anzuordnen; doch laffen fich letztere dann derart vereinigen, daß fie fich gegenfeitig unterftützen, alfo bei Außerbetrieb-fetzung der einen die andere zum Erfatz benutzt werden kann. So laffen fich u. a. die Mafchinen zu beftimmten Tagesftunden in verfchiedener Weife verwenden, z. B. am Tage zur Luft-, des Abends und des Morgens zur Waffer-verforgung ufw. Vor allem befteht indes ein befonderer Gewinn in der mit der Zentralifation möglichen ausreichenden Kontrolle und Koftenermäßigung, fowie in der Erhaltung wohlgefchulten Perfonais, bezw. in der ausreichenden Befchäf-tigung des letzteren.

Lange Wellenleitungen erzeugen ftets Erfchütterungen; doch ift durch frei fchwingende Spitzenlager ein Mittel geboten, fie auf ein geringftes Maß herabzubringen. Ferner laffen fich magnetifche Einflüffe nur fehr fchwer umgehen; daher ift die parallele oder fpitzwinkelige Lage zur magnetifchen Richtung des Ortes möglichft zu vermeiden. Riemenübertragungen, namentlich fehr rafch laufende, entwickeln Elektrizität, und bei unvorfichtiger Konftruktion können die

abfpringenden Funken ernftliche Gefahren bringen. In Räumen, in denen feuergefährliche Gegenftände den Riemenleitungen nahe kommen, vor allem, wenn darin brennbare Gafe fich entwickeln oder verbreiten können, werden befondere Vorkehrungen dagegen zu treffen fein. Zu diefem Zwecke vermeidet man in folchen Räumen das Durchführen der Riemen durch die Decken, oder man

Fig. 125.

pS-i

jfS

ïMmm

umgibt die Riemenleitung mit unverbrennlichen Kanälen und vermeidet am Austritt der Riemen alle fcharfen Kanten. Auch ift die in Fig. 125 angedeutete Konftruktion vorteilhaft, wobei es noch angezeigt erfcheint, dicht unter der Decke ein unverfchließbares Entlüftungsrohr anzu-üDecTce bringen, um dafelbft allen Gasanfammlungen vorzubeugen; durch die ausgerundete Umgebung des Riemenfchlitzes wird das Abfpringen von Funken an den fcharfen Rändern der Decke vermieden.

Daß Riemenzüge in der Nähe von Türen, Durchgängen ufw. mit Schutzvorkehrungen zu umgeben find, ift felbftverftändlich.

137.

Heizung

und

Lüftung.

138.

Fußböden.

Für die Heizung und Lüftung der phyfikalifchen Inftitute find die folgenden Gefichtspunkte zu berückfichtigen. Bei allen Luft-Zu- und Abführungen find mögliche große Querfchnitte und Verteilung der Ein- und Abgangsftellen anzuordnen. Höher erwärmte Luft, als die verlangte Raumtemperatur beträgt, ift nur feiten zuläffig und gewöhnlich auf die Hörfäle und Flure befchränkt. Daher ift man bei einer Fernanlage häufig auf Warm- und Heißwaffer- oder Dampfheizung an-gewiefen; jedoch ift in Räumen, in welchen feinere Arbeiten vorzunehmen find, die Durchleitung der Rohrftränge gewöhnlich nicht zuläffig.

Um den Zufälligkeiten der Fernheizungen zu entgehen, welche vielerlei Beobachtungen beeinträchtigen können und namentlich die felbftändige Regelung in einzelnen Räumen erfchweren, hat man vielfach zur gewöhnlichen Ofenheizung zurückgegriffen. Kachelöfen werden dabei häufig, behufs der Staubvermeidung, von Vorgelegen in den Fluren geheizt.

Wo billiges Leucht- oder Heizgas zu befchaffen ift, dürfte es fich empfehlen, nur Gasöfen anzuwenden. Bei Heiß- und Warmwaffer-, fowie bei Dampfofenheizung ift es vorteilhaft, die Ofenmäntel mit der Wafferleitung fo zu verbinden, daß ein rafches Durchfpülen ermöglicht wird.

Rückficht auf die Wahl der Materialien im magnetifchen Sinne wird ftets zu nehmen fein. Die Vorkehrungen zum Abhalten fchädlicher Wärmeftrahlungen find fchon in Art. 126 (S. 171) befprochen worden.

Im allgemeinen find fehr fefte, wenig fchwingende und leicht rein zu haltende Fußbodenkonftruktionen erforderlich; doch wechfeln die zu erhebenden Anfprüche je nach den in den einzelnen Räumen vorzunehmenden Arbeiten.

Am zweckentfprechendften wäre es, fämtliche Räume flach zu wölben, bezw. vollftändig flache (Beton- oder Gips-) Decken herzuftellen; doch erleidet ihre Ausführung mit Rückficht auf magnetifche Arbeiten meift enge Befchränkung. Die Anwendung nicht zu maffiger Eifenbalken ift in der Nähe von magnetifchen Räumen um fo weniger gefährlich, je mehr ihre Richtung von der wahren Magnetlinie (Pollinie) abweicht. Terrazzobelag, Stampfafphalt und Eichenftab-Fußboden in Afphalt werden durchgängig am zweckmäßigften fein; doch können unter Um-ftänden auch fcharf gebrannte Tonfliefen den Vorzug verdienen, wie wiederum in einem großen Teile der Räume Eichen-, Kiefer- und Tannenböden auf Holzbalken

12*

vollftändig genügen. Zweckmäßig ift, fowohl zur Staubverhütung, wie um rafcher Abnutzung vorzubeugen, die hölzernen Fußboden zu bohnen.

Vortretende (erhöhte) Türfchwellen find möglichft zu vermeiden; wo folche wegen der Staubabhaltung notwendig find oder, wie fehr häufig und zweckmäßig gefchieht, die Böden ganz oder mit Streifen von Linoleum belegt werden follen, gibt man ihnen nur ca. 2,5mra Vorfprung. Die Staub- und Luftdichtung läßt fich durch andere, minder hörende Mittel erreichen, wie z. B. doppelte Filztuchftreifen, welche in Kantenausfalzungen der Türen befeftigt find ufw.

In Räumen, in welchen viel mit Flüffigkeiten, namentlich mit ätzenden (Säuren, Salzen, Alkalien), gearbeitet wird, verdienen Afphaltböden vor allen anderen den Vorzug. Wenn aus fonftigen Rückfichten fich folche nicht im ganzen Raume durchführen laffen, fo verfieht man doch die befonders gefährdeten Ar-beitsftellen damit und legt den Belag etwas tiefer, an den Rändern aufgekippt, mit Gefälle.

Ganz befondere Aufmerkfamkeit ift den Orten zuzuwenden, wo mit Queck-filber gearbeitet wird, fowohl um die Verlufte an dem teueren Metall ein-zufchränken, als auch um den Queckfilberkrankheiten, welche die Verdunftung allmählich verurfacht, vorzubeugen. Am ficherften ift auch hierfür Afphalt. Hierbei ift, falls die betreffenden Stellen gleichzeitig zu Arbeiten mit anderen Flüffigkeiten dienen follen, befondere Vorficht nötig, damit das Queckfilber nicht in die Ausgüffe gelangt. Wafferverfchlüffe werden dadurch ganz verftopft, und beim Überfchießen diefer können anfchließende, tiefliegende, wagrechte Rohre durch-gefchlagen werden. Wafferverfchlüffe aus anderen Metallen als Eifen werden dadurch unbedingt undicht; Blei amalgamiert zwar nicht, doch wird es durch-faigert; Lötftellen werden natürlich fofort undicht.

Zum Schutze gegen Verlufte und obige Nachteile werden vor der Einmündung in die Abflußbecken kleine Queckfilberrinnen angeordnet, die etwas tiefer liegen als die Oberkante der Ausgüffe und aus welchen das Queckfilber ausgepumpt werden kann. Um zu verhüten, daß fich auch Säuren darin anfammeln, läßt man durch diefe Rinnen fortwährend Waffer riefeln.

139-

Wand-

und Deckenflächen ufw.

Aus Reinlichkeitsgründen find glatte Wände mit abwafchbarem Anftrich allen anderen vorzuziehen. Wachsfarbenanftriche haben fich am beften bewährt, und zwar auch in Rückficht auf den Koftenpunkt; gleichzeitig verhindern fie in optifchen Räumen mißliebige Spiegelungen, was unter Umftänden auch in denjenigen Räumen zu beachten ift, welche etwa aushilfsweife zu optifchen Verfuchen in Anfpruch zu nehmen find. Für Decken begnügt man fich oft mit weißem Leimfarbenanftrich, um eine reichliche Lichtzerftreuung zu erzielen.

In fpektral-analytifchen Räumen wünfcht man zuweilen nur ftumpfrötliche Töne, allenfalls weiße Decken. Hierbei ift darauf zu achten, daß die Maler die Gewohnheit haben, alle Färbungsabftufungen durch Mifchungen mit Blau zu erzielen, und zwar auch namentlich, um fchwarze Töne gegen rote fcharf abzufetzen. Da gerade die blauen Töne in folchen Fällen ängftlich zu vermeiden find, ift auch eine ftrenge Überwachung in diefem Sinne notwendig.

In der Nähe der Seekühen wird zum Weißen der Decken oft eine Kalkfarbe aus Seemufchelfchalen (fog. Aufternweiß) verwendet; in optifchen, namentlich in Dunkelräumen ift diefes Farbmaterial nicht zuläffig, weil es phosphorefzierend wirkt. Ein Gleiches ift bei Anwendung von Beinfchwarz auf frifchem Kalkputz

beobachtet worden¹⁶⁰). Auch bei Barytfarben ift Vorficht geboten, namentlich, da fie zuweilen Spuren von Flußfpat enthalten.

Alle Dekorationen werden möglichft fchlicht gewünfcht. Gefimfe, Kapitelle, Schnitzformen an Möbeln ufw. find im Intereffe der Reinhaltung (Vermeidung von Staubanfammlungen) tunlichft einzufchränken. Ein Gleiches gilt bezüglich der farbigen Ausftattung, bei welcher keine ftechenden Gegenfätze, welche das Auge der Befchauer angreifen, zuläffig find. Auch bei der inneren Einrichtung find Ecken und Kanten möglichft abzurunden.

Zweckmäßig ift es, bei den Türen anftatt der Drückerklinken nur Rundgriffe (welche leicht gehende Schlöffer bedingen) zu verwenden, um das Öffnen mit dem Ellenbogen unmöglich zu machen, wobei Befchädigungen der durchzutragenden Inftrumente geradezu veranlaßt werden. Daß die Befchläge an einzelnen Stellen eifenfrei fein müffen, ift zu beachten, namentlich derjenigen, die den Ort wechfeln.

Beliebt ift die Trennung des Schlüffels und des Riegelfchloffes; erfteres ift in Augenhöhe, letzteres in einer Höhe von 0,95 bis l,oora über dem Fußboden anzuordnen.

Bezüglich der Einzelausbildung der in vielen Arbeitsräumen, namentlich aber _ V⁰' im Hörfaal und im Vorbereitungszimmer notwendigen Sammlungsfchränke, Ab- gegenrtände. dampffchränke oder -Kapellen, Herde, Ausgüffe ufw. fei auf die betreffenden Einrichtungen der chemifchen Inftitute (fiehe das folgende Kapitel) verwiefen; Gleiches gilt von den Sitzen.

Auch die Vortrags- oder Experimentiertifche in den großen Hörfälen unter-fcheiden fich von jenen in chemifchen Inftituten nur durch das in Art. 142 noch Vorzuführende; die Arbeitstifche in den Laboratoriumsräumen find ebenfalls denjenigen für chemifche Arbeiten nachgebildet, wobei jedoch die entfprechenden Vereinfachungen eintreten; zuweilen find ihre Füße mit Schrauben zum Feftftellen verfehen.

c) Haupträume.

141.

Großer

Hörfaal.

In größeren phyfikalifchen Inftituten find in der Regel zwei Hörfäle vorhanden. Der eine, der größere davon, dient für die experimentell-demonftra-tiven Vorlefungen, der andere kleinere für Vorträge über theoretifche, bezw. mathematifche Phyfik und für fonftige mit Demonftrationen nicht verbundene Vorlefungen. Eine Vermehrung der Vortragsfäle tritt nur dann ein, wenn auch die technifche Richtung der Phyfik befonders gepflegt werden foll.

Dies ift z. B. im Polytechnikum zu Budapeft (fiehe Art. 114, S. 144) der Fall, wo ein befon-derer Hörfaal für technifche Phyfik befteht und ein chemifches Laboratorium damit verbunden ift; in diefem Hörfal werden auch die Vorlefungen über technifche Chemie abgehalten.

Hörfäle von nahezu quadratifcher Grundform finden die häufigfte Anwendung und haben fich bewährt; auch folche find entfprechend befunden worden, bei denen die Tiefe (in der Richtung der Geftühlreihen gemeffen) größer ift als die Länge. Wenn jedoch letztere die erftere wefentlich überfteigt, fo leidet darunter das Sehen nach dem Experimentiertifch.

18°) wie vorfichtig man mit Anwendung von felbftleuchtenden Farben fein muß, geht aus folgendem hervor. In einem phyfikalifchen Inftitute war es unbemerkt geblieben, daß der Kaftellan die fämtlichen Türen mittels Baimain’(eher Leuchtfarbe numeriert hatte. Line folche Tür wurde zum Aufhängen von farbigen Zeichnungen benutzt, die bei fehr gedämpftem künftlichem Lichte photographiert werden füllten. Natürlich wurde, da die Nummern bei Tageslicht kaum erkenntlich waren und die Verdunkelung des Raumes erft nach erfolgter Vorbereitung (nach dem Aufhängen der Bildtafeln) gefchah, auch der fchwache Schimmer der Leuchtfarbe unter dem auf die Bildfläche auffallenden fchwachen Lichte nicht bemerkt; aber die Ergebniffe des photographifchen Verfahrens waren fämtlich mit »Nr. 11“ gequert. Die betreffenden Platten waren im Inftitute felbft präpariert, und man glaubte daher erft an einen Fehler im Papier, der aber nicht entdeckt werden konnte. Um endlich hinter die geargwohnte Urfache zu kommen, füllte die fragliche Arbeit nachts, ohne alle andere Vorbereitung, vorgenommen werden, was denn natürlich zu der richtigen Entdeckung führte.

Querfchnilt.

kl

M*-__

kk

gl§gk«jl

§§

'k

„ JÜ

Tb-

Spi

îrj. •■;■ ■: ;7~-,

||;!;|ipüi|i«it!w8a

ks

s$

161

f|fj

II

Tl

Mw

mf

ü|;

-^5

•Ja

°Æmi

^Hli Simili !iil llli!Kiiil,!i

■■

pjjigra

HHf &

'-9

k

Ili i

$mmM" .

jgjj □

<u

in

§§|;i

Btsiü;

if

m

Imm.

7n

;;

1:125

;;

'7ń

uv

MM

si

s»

WtÊËm

SöSjJ

Ul

gr

iay

11

=_i=z

[Eu

i Ci

-r.,-~

Aren. : Mayeux.

ass3?^'

kk

IHR

¹ • ; j h w

!|

r:::J

rig. 120.

s§

L_

IÉ

Hi sa^Hl

.....^3

agapf i j i II !k i I ■    *

mU;'

s

kg

kk

nt

muz

~~xv_- ■:■

in

Lângenfchmtt.

■■

Us

ę/m

Q,

'/X.a i

mm.

EL!

: "Æ

Wi

Xhàk1

\\\

~g

Wr

mi

fJX

TlS

CH

==n p=r

*-

jwaf..

j#;t!

::: ; Ê$,

II

Ig

[=

-x

•J

x] -a- |

[[511!

111

“T

IP—

fil

MÄ

-X-

... -■ -J.—    .. ........—

' HiülBIi

mm

II

■fi

-X-

bbei

:-V>'

BWB

SJ

-X-

rr

: 'S

L=

i]

Êâr:r:::::::::::TTT

BEatT-HW---

Ł-

ülliäl

Fig. 127.

rp’

fl

Phyfikalifcher Hörfaal der Ecole polytechnique zu Paris¹⁶¹).

ffim

M»”’’

ÄJ

mu *    10?

r :;- :*

jgj

Sim

30B

il.Q

k:

K; * -

wsm’m®!W0& i:i ii¹. 'Pipi    .8

!«§§§«

»i

I0L_

IIP

Pp

Slt. .

WE0

igir

JM

85=M:

IB

IB

Bfc

SSii

(SI

pzm ■

11 i

;.........*.....

SgÈgglSPIgiSsSP

SS

Ps

SS

fui

Es ift deshalb kaum anzunehmen, daß der in Fig. 126 bis 128ltn) dargeftellte Hörfaal der École polytechnique zu Paris und der durch Fig. 12g bis 132 veranfchaulichte große Hörfaal des mathematifch-phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Marburg fich in der fraglichen Richtung als günftig erweifen.

Man kann im großen Hörfaal zwei Abteilungen unterfcheiden, zunächft die räumlich größere, in welcher das Geftühl für die Zuhörer Platz findet — Zuhörerabteilung, und dann diejenige, in welcher fich während der Vorlefung der Dozent aufhält, wo die Experimente und fonftigen Demonftrationen vorgenommen werden ufw.; diefe Abteilung foll kurzweg die Experimentierabteilung genannt werden.

Fig. 128.

¹

) Anfänger find folche, welche fich mit der Erlernung der Methoden befchäftigen, Vorgefchrittenere oder Geübtere folche, welche fie zu wiffenfchaftlichen Unterfuchungen anwenden.

■projection

JT

Win e z.

cd

'S

ling.f. Ł. Stuä

OO

Galerien

1:250

1 2 3 4 ft 6 7 8 S 10 11 12 13 14 1ftm

| i | i I i h l : I >-l I I ¹ I I I ' I : I I | ¹ I i I H

Grundriß zu Fig. 126 u. 127¹⁶¹).

Bezüglich der Geftaltung und Einrichtung der Zuhörerabteilung im allgemeinen gilt das bereits in Art. 5 ff. (S. 9 ff.) Getagte, an welcher Stelle Hörfäle für mit Demonftrationen verbundene Vorträge abgehandelt worden find. Hier wäre hervorzuheben, daß das Geftühl das flüchtige Nachfchreiben, bezw. Skizzieren geftatten foll und daß man darauf Rückficht zu nehmen hat, daß der Aufbau mancher zu Vorlefungsverfuchen gebrauchten Apparate, auch verfchiedene Verfuche felbft, nicht von allen Plätzen des Saales genügend überfehen werden können, deshalb nicht feiten ein Platzwechfel notwendig wird. Aus diefem Grunde

bemeffe man die einzelnen Sitzplätze nicht zu knapp und ordne auch bequeme Zugänge zu ihnen an.

Die Sitzbänke nicht mit Schreibpulten zu verfehen, ift nicht zu empfehlen; dies ift nur dann zu rechtfertigen, wenn der Saal eine ungewöhnlich große Zahl von Zuhörern faffen und im Intereffe guten Sehens keine zu großen Abmeffungen erhalten foll.

Solches ift bei dem durch Fig. 126 bis 128 dargeftellten Hörfaal der École polytechnique zu Paris gefchehen. Diefer enthält 420 Sitzplätze (wozu noch die 150 Plätze auf den beiden Galerien kommen) und ift doch nur 18,20 m breit und 18,oom tief.

Fig. 12g.

I. Ober-gefchoß.

Fig. 130.

Fig. 131.

V250 W. Qr.

t 't=L 1

Zwifchengefchoß.

Großer Hörfaal des mathematifch-phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Marburg.

Erdgefchoß.

Der Hohlraum unter dem meift ftark anzeigenden Geftühl wird, namentlich im rückwärtigen, höheren Teile, in der Regel ausgenutzt, fei es als Vorratsraum oder als Heizkammer, fei es als Kleiderablage für die Zuhörer; letzteres ift nur dann ftatthaft, wenn der Zugang für die Studierenden an diefer Saalfeite gelegen ift. Bei dem eben erwähnten Hörfaal des mathematifch-phyfikalifchen Inftituts zu Marburg (Fig. 129 bis 132) ift eine folche Anordnung getroffen.

Freiftützen, welche die Decke tragen, ftören ftets und follten deshalb ver-

mieden werden; fie kommen auch nur vereinzelt vor (z. B. in der Technifchen Hochfchule zu Aachen).

Der große Hörfaal wird naturgemäß mit den bei weitem mannigfaltigften Einrichtungen verfehen, da ja darin Verfuche aus allen Gebieten der Experimental-phyfik ausgeführt werden; er muß daher faft alle im Inftitut fonft auftretenden Einrichtungen aufweifen.

Möglichft gute Tagesbeleuchtung ift für einen folchen Hörfaal eine Hauptbedingung; insbefondere ift hoch einfallendes Licht erwünfcht; infolgedeffen werden hoch gelegene Fenfter bevorzugt oder auch Deckenlicht (Fig. 126 bis 128) heran-

Fig. 132.

VI

FT

iF

ä.

OB

iE

i-

1:250

1    2    3    1    •f'    6    7    8 fl 10

- ■ I ■ I »■ I ■ I i I—» I i "i -t-4 t | i -I

f³

Ts

Längenfchnitt zu Fig. 12g bis 131.

Sämtliche Fenfter und die Deckenlichter find mit geeigneten Ver-

gezogen.

dunkelungsvorrichtungen zu verfetten, von denen bereits in Art. 127 (S. 172) die Rede war. Die Anlage foll fo getroffen fein, daß man vom Platze des Vortragenden aus entweder alle Lichtöffnungen gleichzeitig oder auch nur einzelne davon verdunkeln kann. Durch geeignete Anordnung von Schnurzügen, Rollen und Kurbeln läßt fich dies in einfachfter Weife erreichen.

Die bezügliche Einrichtung im großen Hörfaale des phyfikalifchen Inftituts zu Straßburg, welche der zu gleichem Zwecke im chemifchen Inftitut zu Graz dienenden nachgebildet wurde, ift in Fig. 133 ¹⁶²) veranfchaulicht. Die Rollvorrichtungen der an den Fenftern angebrachten Roll-

iS?

Vorhänge find durch dünne Seilchen aus Meffingdraht mit Hanffeele mit einer gemeinfchaftlichen, durch ein Triebwerk bewegten Welle verbunden; dabei werden fie mehrfach über Leitrollen geführt und können durch eine Spannvorrichtung fämtlich in die gleiche Spannung verletzt werden, fo daß die Bewegung aller Vorhänge ganz gleichmäßig erfolgt. — Im Hörfaal der École polytechnique zu Paris (Fig. 126 bis 128) ift ein Deckenlicht von 60 qm Fläche angeordnet, welches in einem Zeitraum von 1 Minute verdunkelt werden kann. In deutfchen Inftituten verlangt man in letzterer Beziehung größere Gefchwindigkeiten. — Die bezügliche, fehr eigenartige Verdunkelungsvorrichtung an der Glasdecke des neuen phyfikalifchen Hörfaales in der Technifchen Hoch-fchule zu Charlottenburg ift in der unten genannten Zeitfchrift16:i) befchrieben.

Ausreichende Vorkehrungen für künftliche Beleuchtung dürfen niemals fehlen; über diefen Gegenftand ift bereits in Kap. 1, unter d das Wichtigfte getagt worden. Anfchließend hieran fei zunächft bemerkt, daß in manchen phyfikalifchen Hörfälen (z. B. in jenen zu Berlin, Graz, Paris ufw.) für die Zuhörerabteilung Sonnenbrenner zur Anwendung gekommen find. Ferner fei bezüglich der Erhellung der Experimentierabteilung darauf aufmerkfam gemacht, daß Apparate, welche aus der Entfernung deutlich fichtbar werden follen, zwar hell,

aber nicht einfeitig beleuchtet werden dürfen; man fieht folche z. B. fchlecht, wenn man den Expert mentierti fch von der Seite mit elektrifchem Licht beleuchtet; die Schatten werden zu dunkel, die Reflexe dagegen blendend.

Deshalb empfiehlt fich eine Beleuchtung mit diffufem Licht in der Weife, daß die Lichtquelle felbft den Zufchauern unfichtbar bleibt. Die in Art. 20 (S. 27) erwähnten Lampenreihen mit Blech-fchirmen entfprechen den gebellten Anforderungen nicht ganz; Landolt hat deshalb zuerft im chemifchen Hörfaale der Technifchen Hochfchule zu Aachen eine den Theatern nachgeahmte Beleuchtungsart eingeführt: Zuhörer- und Experimentierabteilung find durch eine von der Decke des Saales herabhängende Wand gefchieden; die Unterkante der letzteren reicht fo weit herab, als die Sichtbarkeit der Vorgänge in der Experimentierabteilung dies geftattet; die Beleuchtungsflammen für den Experimentiertifch, für die Schreibtafel ufw. find durch jene Wand gegen die Zuhörerabteilung gedeckt (fiehe die Innenanfichten der großen Hörfäle in den chemifchen Inftituten der Technifchen Hochfchule zu Aachen und der Univerfität zu Graz im nächften Kapitel [unter b, 1]). Von diefer Einrichtung ift auch fchon in phyfikalifchen Hörfälen (z. B. in Graz) Gebrauch gemacht worden.

Weiters muß auf die in Kap. 1 (unter d, 2) vorgeführte Einrichtung zur indirekten Beleuchtung mittels elektrifcher Bogenlampen hingewiefen werden.

In der Nähe des Vortragenden muß eine Einrichtung angebracht fein, mittels deren in einfacher und rafcher Weife die Verdunkelung des Saales vorgenommen werden kann; bei Gasbeleuchtung muß jedoch dafür geforgt werden, daß die Flammen durch Unachtfamkeit ufw. nicht völlig verlöfcht werden können.

P¹ !? ? ? P Sf

Hg- 133-

fo)

TX

<s

mmm

...

V10 w. Or.

CZD

k k k k k fc

1J_£

3»

Vom phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Straßburg¹⁶⁹).

Die Zugänge zum Hörfaal follen ftets von der Rückfeite des Zuhörerraumes und nicht von der Seite des Vortragenden her erfolgen; zuläffig ift letzteres nur in Inftituten, in denen die Hörer „interne“ find, aber auch da nicht befonders zweckmäßig.

Die den großen Hörfaal benutzenden Zuhörer haben zum größten Teile in den übrigen Räumen des Inftituts wenig oder nichts zu tun; deshalb empfiehlt es fich, von den letzteren den Hörfaal möglichft abzutrennen und ihm einen gehinderten Zugang zu geben. Man erreicht hierdurch den Vorteil, daß die mit dem Verkehre der Zuhörer notwendigerweife verbundenen Störungen aus dem Gebäude ferngehalten werden und daß namentlich der von ihnen erzeugte Staub nicht fo leicht in die Sammlungs- und Arbeitsräume gelangen kann, wo er fehr unbequem und für viele feinere Apparate fogar fchädlich ift.

In welcher Weife derartige gefonderte Eingänge befchafft werden können, ift durch einige der noch vorzuführenden Beifpiele erläutert, fo beim Leipziger

Fig. 134-

Fig. 135-

ó'/7,

L=±F

1:300

8-

1 2 3 * s e 7 o 9 10 11 14

i » 111 * i ♦ 111 n 11 ' ! u ¹1 ' 1 ♦ 1

Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Freiburg.

Arch. : Durm.

(Fig. 148) und beim Straßburger Inftitut (Fig. 185 bis 188) ufw.; auch der durch Fig. 129 bis 132 dargeftellte große Flörfaal des mathematifch-phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Marburg zeigt in diefer Richtung eine fehr zweckmäßige Anordnung, da durch geeignetes Anfügen eines halbrunden Treppen-haufes ein paffender Eingangsflur und die fchon erwähnte, unter dem anzeigenden Geftühl gelegene Kleiderablage erzielt wurden. Ganz ähnlich ift die bezügliche Einrichtung im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Freiburg (Fig. 134 bis 13Ö¹⁶⁴).

Eine andere, nicht unvorteilhafte Anordnung zeigt Fig. 137. Ebenfo ift auch die im Straßburger Inftitut gewählte Anordnung (fiehe den Grundriß des Sockel-gefchoffes unter d) zweckmäßig, wo unter dem rückwärtigen Teile der anzeigenden Sitzreihen eine kleine Eingangshalle fich befindet, von der aus beiderfeits Treppen in zwei geraden Läufen unmittelbar in den Hörfaal führen, und zwar bis zu etwa ¹/₃ der Höhe der Sitzreihen; der Reft der Flöhe wird durch fchmalere, rückwärts führende und der Steigung der Sitzreihen folgende Treppen erftiegen.

Sehr vorteilhaft ift das vollftändige Einfchließen des Hörfaales zwifchen Flurgängen, fowohl wegen der Allgemeinbeleuchtung, als auch zur Erhaltung einer ftändigen Temperatur und Ausfchluß heftiger Luftbewegungen; allerdings müffen lolche Gänge vom allgemeinen Verkehre ausgefchloffen fein. Ein weiterer Vorteil wird dadurch erreicht, daß diefe Gänge auch angenehme Verbindungen

Fig. 136.

//

;,;%v

mit dem Vorbereitungszimmer und den Sammlungsräumen bieten, fogar zu letzteren Zwecken und zu beiläufigen Verfuchen und Beobachtungen dienen können ufw. Zum Teile ift dies im Berliner und im Budapefter Inftitut erreicht; als reicheres Vorbild wäre die Anlage im phyfiologifchen Inftitut zu Berlin anzufehen.

il

w:

m

Mi

1 rfe

im

t!t

lisLqiitn    •

Anficht zu Fig. 134 u. 135¹⁶⁴). V100 W. Gr.

In manchen phyfikalifchen Inftituten (z. B. zu Prag, Straßburg, Berlin, Budapeft, Darmftadt ufw.) ift der Hörfaal mit Galerien (der Hörfaal in der École polytechnique zu Paris, wie Fig. 127 zeigt, fogar mit 2 übereinandergelegenen) ausgerüftet, welche für gutes Sehen in hohem Maße geeignet find; ferner gewähren fie den Vorteil, daß fie verfpätet eintreffenden Zuhörern einen wenig hörenden Zutritt ermöglichen und zur Milderung hörender Luftbewegungen beitragen; endlich können fie auch zum Aufhängen, bezw. Einbauen fchwe-bender Einrichtungen benutzt werden.

142.

Experimentier

abteilung.

Die Experimentierabteilung des großen Hörfaales wird häufig durch eine Schranke vom Zuhörerraume abgetrennt. In erfterer bildet der Experimentier-tifch den Haupteinrichtungsgegenftand. Für diefen ift eine fefte Aufhellung unbedingtes Erfordernis; man hat deshalb bisweilen den Unterbau für den Experi-mentiertifch und feine Umgebung vom Unterbau des Zuhörerraumes vollftändig

Fig. 137.

wMm

KI ei 1e r p elass

Vom chemifchen Inftitut an der Univerfität zu Halle.

Vsoo w. Gr.

abgetrennt. So ift im großen Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Tübingen der Experimentiertifch und die davor befindliche Steinplatte vom übrigen Fußboden ifoliert worden. Im großen Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität zu Würzburg fteht der Experimentiertifch, der einen abnehmbaren Mittelteil hat, auf dem darunter befindlichen Gewölbe und ift an beiden Stirnenden von gleichfalls tunlichft er-fchütterungsfrei im Gewölbe ruhenden Steinplatten flankiert.

Der Experimentiertifch wird zuweilen ganz aus Holz oder ganz aus Stein hergeftellt, oder es werden darin einzelne Teile als Fehpfeiler aufgebaut; auch werden an anderen Orten Feftpfeiler vor ihm oder feitlich davon errichtet. Für manche Verfuche ift eine größere Länge oder Breite nötig, und deshalb werden befondere Verlängerungsteile entweder als Schieberoder als Anlehnetifche dazu angefertigt.

igo

Das Material der Deckplatte ift in einzelnen Fällen Holz, in anderen Schiefer, Mattglas oder Metallbelag, oder hierzu dienen verfchiedene Stoffe, je nach Erfordernis zufammengefetzt. Zu chemifch-phyfikalifchen Verfuchen, wie fie z. B. beim Zufammenftellen von Batterien Vorkommen, wobei Säuren, Alkalien, Salze und Queckfilber verwendet werden, wird, um Befleckungen der Deckplatte zu verhüten, eine befondere Hilfstafel von Holz mit Bleibelag und diefer mit Überzug von einer Mifchung aus Kolophonium und Wachs (Baumwachs) benutzt.

Der fragliche Tifch foll mit allen Hilfsmitteln, als Gas-, Druckwaffer-, Preßluft- und Vakuum-, elektrifchen und mechanifchen Kraftleitungen ausgerüftet fein; außerdem foll er Waffer- und Queckfilberbecken enthalten und auch mit Ent-wäfferung und Entlüftung (Kapelle oder Abzugsfehrank) verfehen fein. Offene und verfchließbare Fächer und Schiebekaften find nicht zu entbehren; oft werden fogar ein kleiner Amboß und Zwangfehrauben (Schraubftock) damit verbunden oder beffer an einem befonderen daneben ftehenden Pfeiler angebracht.

Fig. 138.

.....

tziz

■a—3

li

J,

nnoEM DMiinMi

LÄ

Jk

üü

*/eo w. Gr.

Experimentiertifch im großen Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts zu Straßburg¹⁰⁵).

Über die Anordnung der verfchiedenen Leitungen gibt das nächfte Kapitel Auskunft; hervorzuheben ift nur, daß in der Tifchplatte liegende (verfenkte) Hähne niemals Vorkommen, die verfchiedenartigen Leitungen und Ausläffe entweder aus verfchiedenartigen Metallen oder doch auffallend, in Form und Farbe, verfchieden fein follen. In Fig. 138¹⁶⁶) ift der Experimentiertifch des Straßburger Inftituts dar-geftellt.

Zum Aufhängen von Apparaten bringt man nicht feiten über dem Experimentiertifch eine genügend kräftige Konfole an (Fig. 139¹⁶⁶); es ift zweckmäßig, diefe zum Drehen einzurichten, damit man fie an die Wand legen und an der Saaldecke Gegenftände aufhängen kann. In ähnlicher Weife ift im großen Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts zu Tübingen verfahren worden; über dem Experimentiertifch ift eine von außen zugängliche Galerie mit einem leicht beweglichen Kran angeordnet.

Ein großer Teil der Vorlefungsverfuche kann nur in fehr kleinem Maßftabe

im) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, Bl. 67. Fakf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 65.

ausgeführt werden, und ein anderer Teil ift bloß von einem verhältnismäßig kleinen Teile des Hörfaales aus genau genug zu fehen. Um folche Verfuche dem ganzen Zuhörerraume zugänglich zu machen, greift man zum Hilfsmittel der Projektion auf eine weiße Bildfläche, wobei eine bedeutende Vergrößerung zur Anwendung kommt. Die Projektionsvorrichtung kann eine verfchiedene Aufhellung erfahren, fie kann:

l) feitlich vom Experimentiertifch oder über der Schreibtafel (im Hörfaale felbft) angeordnet werden;

Fig. 13g.

'A

mmm,

FJ

[□i

wÊÊm

il

ju

Dp

LE

—ł A .~r I

If

r

'!

. “7L. ■

IU1DDDL

is-jZrJsł

II

Ji

□FOI

QCO

a r-

ISf

WM

------——

„on

il—ES-U-

Win

MÊÊË

pTiil

«/SVg:

I fl fi Ö fl

ICZD

fr=îl

1:125

10    9 ..‘O

hhhWtf

Längenfchnitt durch den großen Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts zu Straßburg¹⁶⁶).

2)    fie kann fich hinter der Tafelwand, im Vorbereitungszimmer befinden;

3)    man hat fie im Rücken der Zuhörer, in einem befonderen Vorraum auf-geftellt, oder

4)    es ift wohl auch in der Mitte der vorderften Sitzreihen der Platz für fie gewählt worden.

Letztere Anordnung findet fich u. a. im neuen phyfikalifchen Inftitut der Univerfität Erlangen. Ein Teil der Stufen, die fich im Mittelgang der anfteigenden Sitzreihen befinden, läßt fich auf einem Gleis zurückfchieben; auf dem frei gewordenen Raum läßt fich die Projektionslamp; aufftellen und auf einen vor der Tafel aufgehängten Schirm projizieren.

Jede diefer Anordnungen hat ihre Vorzüge und ihre Mängel; bei der Wahl entfcheiden in der Regel die im betreffenden Falle vorliegenden Verhältniffe und die Sonderanfchauung des Phyfikers.

Als Bildflächen, bezw. Projektionstafeln dienen, wenn fie nicht durchfcheinend zu fein brauchen und wenn fie unverändert auf ihrem Platze ftehen bleiben können, mit Gips geputzte Wände und ftraff in einem Rahmen gefpanntes Papier. Ift Projektion mittels auffallenden Lichtes vorgefehen, follen aber die betreffenden Schirme, aus örtlichen Gründen, zum Aufrollen eingerichtet werden, fo vermeide man Nähte, Falten ufw., weil diefe die Klarheit des Bildes hören, und verwende Malerleinwand mit einem Anftrich aus weißer Spiritusfarbe und Kopallack. Soll mittels durchfallenden Lichtes projiziert werden, fo werden die durchfcheinenden Tafeln aus matt gefchliffenem oder aus durch Aufkleben von Seidenpapier mattiertem Spiegelglas hergeftellt.

Als Lichtquelle dient entweder Sonnenlicht, welches durch einen Helioftaten aufgefangen wird, oder künftliches Licht; wenn auch, namentlich früher, hierfür Knallgas-, Kalk- oder Magnefia-Licht, auch die Dubosq’’fche photo -elektrifche Lampe angewendet wurden, fo kommt jetzt wohl nur mehr das elektrifche Licht in Frage.

Die Experimentierabteilung ift bisweilen als große Saalnifche ausgebildet, fo z. B. in den phyfikalifchen Inftituten zu Berlin, Budapeft ufw. Im übrigen — gleichgültig wie diefer Teil des Hörfaales geftaltet fein mag — ift an feiner Rückwand vor allem für das Anbringen einer zum Schreiben, zum Entwerfen von Kreidefkizzen ufw. dienenden, genügend großen fchwarzen Wandtafel, welche eine für das Sehen möglichft günftige Lage haben muß, Sorge zu tragen. Damit diefe Tafel tunlichft gut beleuchtet ift, hat man mit den beiderfeitigen Fenftern an die Saalrückwand möglichft nahe heranzurücken; doch empfiehlt es fich, um das Auge des Befchauers zu fchonen, die nächftgelegenen Fenfter zweckmäßig abzublenden.

An den unteren Teilen der Wände finden Wandfehränke für einzelne Inftru-mente, bezw. deren Teile, Ausgüffe, Abdampfnifchen ufw., wohl auch einige Handbücher ufw. ihren Platz. Ferner werden zuweilen einige Konfolen zur Aufhellung einzelner Inftrumente eingemauert, wohl auch kleine (elektrifche oder hydraulifche) Kraftmafchinen hier untergebracht, um Elektrifiermafchinen und ähnliche Apparate mit Leichtigkeit in Bewegung fetzen zu können; fonft kann man die betreffende Mafchine in einem geeigneten, unter dem Hörfaale gelegenen Raume aufftellen, den Fußboden in der Nähe des Experimentiertifches durchbrechen und alsdann mittels Treibriemen die Transmiffion herftellen (wie z. B. in Straßburg gefchehen). Außerdem ift es geboten, wenigftens ein unteres, zur Ausfchau dienendes Seiten-fenfter zur Verfügung zu haben, wenn tunlich ein folches, welches zum Anbringen eines Helioftaten fich eignet.

Bei Anwendung durchfallenden Lichtes wird die durchfcheinende Projektionstafel entweder über der zum Schreiben und Skizzieren beftimmten fchwarzen Wandtafel oder hinter diefer angebracht; im letzteren Falle muß die Wandtafel, bezw. ein geeigneter Teil davon, zum Emporfchieben oder zum Aus-einanderfchieben eingerichtet fein. Die Lichtquelle felbft befindet fich in einem an diefer Seite an den Hörfaal anftoßenden Raume, der in der Regel zugleich als Vorbereitungszimmer dient.

Projektionsfchirme werden entweder vor die fchwarze Tafel gefchoben oder über fie herabgelaffen; der Apparat, mittels deffen die Projektionen hergeftellt

werden, findet feine Aufteilung in den vorderften Sitzreihen, die zu diefem Ende am beften mit befonderen Klappvorrichtungen verfehen werden.

Die fehr bedeutende, unter Umftänden bis auf das öoooo fache gefteigerte Vergrößerung fordert außer großer Ruhe der Bildfläche eine ebenfolche des zu vergrößernden Gegenftandes und auch des Beleuchtungskörpers; nicht minder ruhig wird daher auch die Luft fein müffen, wenn nicht infolge der Bewegung von Luftfchichten verfchiedenen Wärme- und Feuchtigkeitsgrades Verzerrungen im Bilde eintreten follen.

Schließlich find auch noch geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Wandtafeln (Diagramme ufw.) paffend aufhängen zu können. Im Inftitut zu Erlangen ift an der Wand hinter dem Experimentiertifch ein mittels Leiter zugänglicher Balkon angebracht, von dem aus man Gegenftände herunterhängen kann; ebenfo kann man durch zwei über dem Experimentiertifch in der Decke angebrachten Schlitzen Gegenftände hinabhängen laffen. Erwähnenswert ift ferner die in einigen englifchen Inftituten vorkommende Einrichtung, wo fich über der Experimentierabteilung des Hörfaales in der Decke eine Falltür befindet, durch welche aus dem darüber gelegenen Raume die gewünfchte Tafel herabgelaffen wird.

143-

Kleiner

Hörfaal,

Der kleine Hörfaal unterfcheidet fich in feiner Gefamtanordnung und Einrichtung nicht von anderen Sälen für nur rednerifche Vorträge (fiehe Art. 4,

S. 6). Zuweilen wird er mit einem Sicherheitspfeiler und einer Vorrichtung Kleiderablagen, zum Aufftellen des Helioftaten ausgerüftet; auch Verdunkelungseinrichtungen find in einigen Fällen zur Ausführung gekommen. In der Regel genügt die Anlage von Fenftern zur linken Seite der Zuhörer; zweifeitige Beleuchtung ift hier verhältnismäßig feiten.

Ein kleiner Raum für den betreffenden Dozenten, welcher zugleich als Kartenraum dienen kann, ift nicht leicht zu entbehren; die Nähe der Sammlungsräume, namentlich jener für hiftorifche Inftrumente, ift fehr erwünfcht.

Aus den fonft auch maßgebenden Gründen ift die Anordnung befonderer Kleiderablagen für die Studierenden zu empfehlen, und es wurde bereits in Art. 141 (S. 185) gefagt, daß fich unter beftimmten Vorausfetzungen der Hohlraum unter den anfteigenden Geftühlreihen fich hierzu befonders eignet.

144.

Vorbereitungs

raum.

Unmittelbar anftoßend an die Experimentierabteilung des großen Hörfaales ift das Vorbereitungszimmer anzuordnen und mit erfterer in unmittelbare Verbindung zu fetzen. In diefem Raume werden die Apparate, welche zum Vortrage, bezw. zu den Vorlefungsverfuchen dienen, zufammengeftellt und geprüft; darin werden fonach die gefamten Einrichtungen, wie Pfeiler, Wandplatten, Ab-dampfnifchen, Gas-, Druckwaffer- und Betriebskraft-Zuleitungen ufw., fowie auch eine kleine Feilbankeinrichtung vorhanden fein müffen.

Eine empfehlenswerte Anlage des Vorbereitungsraumes ift die, wenn er dem Hörfaale als unmittelbare Verlängerung angefügt ift; beide Räume ftehen alsdann durch eine, bisweilen auch zwei Türen, ferner durch eine breite und hohe Öffnung in der fie trennenden Mauer miteinander in Verbindung; diefe Öffnung kann durch Tafeln oder Läden (nach der Seite oder nach oben verfchiebbar) ge-fchloffen werden, und zwar entweder bloß von einer Seite, oder wie dies faft allgemein ift, vom Hörfaal und vom Vorbereitungsraume aus. Zum Verfchluß dienen bald eine maffive Tafel, bald eine Glasplatte, wohl auch gewöhnliche Rollläden; auch ein Teil derjenigen Tafel, welche der Vortragende zu Kreide-fkizzen ufw. benutzt, kann hierzu verwendet und zu diefem Ende verfchiebbar eingerichtet werden. Die in Rede ftehende Mauerdurchbrechung ift mit Gas-

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

einrichtung, Waffer-Zu- und Ableitung, fowie mit felbftändiger Lüftungseinrichtung auszurüften.

Ift der Hörfaal mit der fchon erwähnten Vortragsnifche verfehen, fo fchließt fich das Vorbereitungszimmer unmittelbar an diefe an und die ebengedachte Maueröffnung mündet in erftere.

Im Vorbereitungszimmer ift ein großes, helles Fenfter mit Verdunkelungsvorrichtung unentbehrlich; nicht feiten wird gewünfcht, daß man daran einen nicht an zu kurze Zeiten gebundenen Helioftaten anbringen könne. Befonders wirk-fame Lüftungseinrichtungen follen niemals fehlen.

An den Wänden des Vorbereitungszimmers ftellt man Glasfchränke mit den gewöhnlichen Bedarfsmaterialien und Erfatzteilen der Inftrumente auf.

Das Vorbereitungszimmer follte nicht nur mit dem Hörfaal, fondern auch mit den Sammlungsräumen, insbefondere denjenigen, in welchen die in den Vor-lefungen notwendigen Inftrumente, Präparate, Wandtafeln und fonftigen zeich-nerifchen Darftellungen (Diagramme) aufbewahrt werden (fog. Vorlefungsfamm-lung), und den Werkftätten in unmittelbarer Verbindung ftehen; dabei ift es vorteilhaft, nach den Sammlungsräumen hin ein Überfchaufenfter zu haben. In der nach diefen Räumen führenden Türnifche ift ein unmittelbarer Anfchluß an die Entlüftungsanlage vorzufehen. Die den Hörfaal, das Vorbereitungszimmer und die Sammlungen miteinander verbindenden Türen follen genügend breit fein, damit felbft große, auf Rädern ufw. zu bewegende Apparate leicht aus einem Raum in einen anderen gebracht werden können. Befinden fich Sammlungen und Werkftätten in anderen Gefchoffen, fo ift nicht nur durch Treppen, fondern auch durch Aufzüge eine angemeffene Verbindung herzuftellen.

In der Nähe der Vorbereitungszimmer ift auch das Arbeitszimmer des Vor-lefungsaffiftenten, ebenfo eine kleine Handbibliothek anzuordnen.

Wenn keine Störungen dadurch hervorgerufen werden, fo ftelle man in einem eng anftoßenden Raume eine Kraftmafchine, auch die dynamo-elektrifche Mafchine auf (wie z. B. in den phyfikalifchen Inftituten der Univerfitäten zu Berlin und Budapeft gefchehen ift); indes wird es im allgemeinen nur feiten und fchwer möglich fein, Störungen durch das Geräufch ufw. zu vermeiden.

145.

Samtnlungs-

räume.

Die vielerlei, teils höchft feinen und fehr wertvollen Inftrumente, welche nicht dem fortlaufenden Gebrauche dienen, auch die hiftorifch merkwürdigen, bedürfen befonders wohl gewählter, heller Räume zu ihrer Aufbewahrung, wo fie auch ftets befichtigt werden können, wenn ihr allgemeiner Nutzen gewahrt bleiben foll.

Die befonders empfindlichen Inftrumente werden daher in ftaubdichten Glas-kaften (Fig. 140¹⁶⁷), ganz wie in Mufeen üblich ift, aufgeftellt. Einzelne Inftrumente bedürfen zu ihrer Erhaltung geficherter Aufhellung gegen Schwankungen und auch gegen Wärmeftrahlen ufw.; viele verlangen fogar die Erhaltung in möglichft gleichmäßiger Temperatur, und für faft alle ift es angezeigt, fie in Räumen aufzubewahren, deren Wärmegrad von demjenigen des Gebrauchsortes nur wenig abweicht. Feftpfeiler ufw. find oft notwendig, um die Inftrumente bei der Berichtigung nicht unnötig weit befördern zu müffen. Immer wird es zweckmäßig fein, die Sammlungsräume als Lehrfäle benutzbar machen.

Um die Sammlungen auch dem größeren Publikum zur Befchauung dienlich zu machen, werden die Säle oft nur durch Glaswände von einem Flurgang

abgetrennt, fo daß die bloß von allgemeiner Schaulult geleiteten Befucher die Räume felbft nicht zu betreten brauchen und fo Staubentwickelung vermieden wird.

Diefen Sammlungen fchließen fich an diejenigen für Naturerzeugniffe (Kri-ftallfammlungen ufw.), Modelle, Präparate, Photographien und andere bildliche Darftellungen, ferner die Bücherfammlung.

Eine Trennung nach den verfchiedenen Arten der Übungen oder Praktika, wie fie behufs allgemeiner Überficht in Art. 118 (S. 161) vorangeftellt wurde und wie fie fich auch in chemifchen Laboratorien durchführen läßt, findet in phyfi-kalifchen Inftituten nur feiten wirklich ftatt. Selbft die Unterfcheidung für

„gröbere, allgemeine, Präzifions- ufw. Arbeiten" bezieht fich feiten auf die Gattung und den Vorbildungsgrad der Laboranten. So kann bei Übungen von Anfängern ein viel höherer Grad von Störungsfreiheit erforderlich fein als bei denjenigen der Vorge-fchrittenen, welche unter Benutzung wiffen-fchaftlicher Hilfsmittel mit einem einfacheren Apparat zurechtkommen.

Die Einteilung der betreffenden Räume kann zum Teile nach den verfchiedenen wiffenfchaftlichen Zweigen erfolgen, für welche fie beftimmt find; doch auch dabei entfcheidet wefentlich die angewandte Methode über die feftzuhaltende Raumtrennung, Größe, Ausbildung, Lage ufw.

Hier können daher nur einige allgemeine Bedingungen angegeben werden, wonach eine Raumverteilung und eine grundlegende Einrichtung fich angliedern laffen oder wie fie in einigen Lallen durchgeführt worden find.

146. Räume fiir das Praktikum.

Fig. 140.

-.TT-.-'" —__g ,

Lj

TPT ir Ti

Sam m 1 u ngsf chran k

im

phyfikalifchen

Inftitut

zu Straßburg¹⁰⁷).

1) Zu akuftifchen Arbeiten werden gewöhnlich hoch- und abgêlegene Räume, wegen der leicht hörend wirkenden Schallverbreitung, verwendet. Die Sicherung gegen hörende Schallwirkung wird, wenn anders erforderlich, nur durch Polfterung der Raumumfchließungen erzielt werden können. Dennoch werden, fobald es fich um den mechanifchen Teil der Akuftik handelt, die Räume in das Sockel- oder Erdgefchoß zu verweifen fein; denn es ift dann eine Ausrüftung mit mehreren Leftpfeilern nötig. Der Ausfchluß von Wärmeänderungen ufw. gefchieht meiftens nur auf inftrumentellem Wege. Luftpumpen find dabei unentbehrlich, daher die Zuleitung von Druckwaffer um fo mehr angezeigt, als es auch zu anderen Verhielten gebraucht wird. Die Verhielte mit Dampfpfeifen und -Orgeln finden in der Regel unmittelbar an Dampfkeffeln ftatt.

Veo w. Or.

ssjjl

Verfchiedene Verfuche erfordern elektrifche Ströme und wohl auch mecha-nifche Triebkraft; für andere ift Zuleitung von Preßluft nötig.

2)    Zu optifchen Arbeiten wird in der Regel Sonnenlicht verwendet, in manchen Fällen reines Nord- oder auch reines Zenitlicht.

Sichere Aufhellung der Apparate, als Objekte, Okulare, Durchgangs- und Brechungsinftrumente, Auffange- (Projektions-) Tafeln find Bedingung, wie auch die Möglichkeit vollftändigfter Verdunkelung aller zum Verfuche nicht herangezogener Lichtquellen; aus letzterem Grunde werden die Wände öfters mit fchwarzem Anftrich bedeckt, damit das etwa noch eindringende Licht nicht zurück-geftrahlt werde. Große, langgeftreckte Räume find häufig notwendig; faft immer ift es wünfchenswert, fie durch anftoßende Räume verlängern zu können. Zu kleineren Arbeiten, wie photometrifchen Beftimmungen, genügen oft wieder fchmale Räume von 4,00 bis 6,00m Länge.

Eine wichtige Rolle fpielt in diefen Räumen die Färbung der Wände ufw.; diefe muß in jedem Einzelfalle befonders beftimmt, unter Umftänden geprüft werden; auch ift darauf zu achten, daß zuweilen glänzende und fpiegelnde Körper vermieden werden mühen.

3)    Zu elektrifchen Arbeiten werden Räume gebraucht, wie fie zu optifchen Zwecken, zu kalorifchen, magnetifchen oder auch zu mechanifchen Arbeiten dienen; teilweife werden auch Räume zu chemifchen Arbeiten dafür notwendig; Abdampf-nifchen werden alfo häufig anzuordnen fein. Feftpfeiler oder fonft gegen Schwankungen geficherte Aufhellung find faft durchgängig erforderlich.

4)    Zu kalorifchen Unterfuchungen werden je nach Umftänden Schmelz- und Schmiederäume oder Räume mit langfam, bezw. auch rafch wechfelbarer Temperatur erforderlich. In letzterem Falle find Feftpfeiler nötig; im erfteren ift die Einrichtung metallurgifcher und keramifcher Laboratorien zu wählen.

Dampfkalorifche Verfuche größeren Umfanges find in der Regel nur in der Nähe von Dampfkeheln anzuftellen. Zu kleinen Verfuchen genügen Einrichtungen, wie fie in chemifchen Laboratorien üblich find.

5)    Zu magnetifchen Unterfuchungen ift vor allem ein magnetifch freies Feld gefordert, d. h. in der Nähe (nach den Seiten, nach oben und unten hin) der In-ftrumente, mit denen gearbeitet wird, find, auf einen nicht zu kleinen Umkreis hin, alle Stoffe magnetifcher Natur ausgefchloffen, alfo Eifen und Nickel, fowie diefe beiden Metalle enthaltenden Materialien. Ebenfo können Zuleitungen von elektromagnetifchen Strömen bedenklich werden.

Für die fraglichen Arbeiten benötigt man trockene, ftrahlungsfreie Räume mit tunlichft konftanter Temperatur; deshalb wählt man meift Sockelgefchoß- oder unterirdifche Räume, in denen einige Feftpfeiler errichtet find. In Gegenden mit ftark eifenhaltigem Boden benutzt man hingegen höher gelegene Räume, wobei auch die Pfeiler entfprechend fchlanker werden müffen. Ift man zur Verwendung nicht ganz eifenfreier Baufteine genötigt, fo bietet die Steigerung des Rauminhaltes oft genügende Abhilfe gegen deren Einfluß.

Im neuen phyfikalifchen Inftitut des Polytechnikums zu Zürich hat man für den in Rede ftehenden Zweck unterirdifche Räume hergeftellt, die vom Gebäude felbft getrennt und von ihm aus nur durch eine Wendeltreppe und einen kurzen unterirdifchen Gang zugänglich find; Fig. 141¹) zeigen ihre Anlage.

Diefe Räume find vollftändig eifenfrei gebaut, und zwar aus Betongewölben, deren Scheitel 5,oom unter der darüber befindlichen Terraffe liegen; fie werden durch elektrifches Licht erhellt und find mit zu regelnder Lüftungseinrichtung verfehen.

Im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Greifswald wurden im Zimmer für magnetifche Meffungen die Heizkörper, Gas- und Heizungsrohre aus Meffing hergeftellt.

Wo    im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Marburg    vollkommen eifenfreie Räume zu

befchaffen    waren,    wurden die Befchläge an Türen und Fenftern    in Meffing und die Gasleitungen

in    Blei hergeftellt,    die Rohrftränge für Waffer-Zu- und Ableitung    hingegen gar nicht durchgeführt.

Die    Räume    des phyfikalifchen Inftituts an der Univerfität    zu Halle, in denen Verfuche mit

der Magnetnadel vorgenommen werden, haben ftatt der Eifenteile folche aus Meffing oder Deltametall erhalten; aus letzterem Metall find alle Balken-, Mauer- und Zuganker des betreffenden Gebäudeteiles hergeftellt. Für die Leitungsrohre der Heizungsanlage wurde Kupfer, für die Gas-und Wafferleitungsrohre Blei gewählt.

Das phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Würzburg befitzt in der Nordoftecke des Erd-gefchoffes einen Saal mit anftoßendem Zimmer für magnetifche und abfolute elektrifche Meffungen. Hier wurde nicht nur innerhalb des Gebäudes jeder Eifenteil vermieden, bezw. durch Kupfer-

Fig. 141.

und Meffingteile erfetzt, fondern auch außerhalb des Haufes die Beeinfluffung der Meffungen durch magnetifche Stoffe hintangehalten. So wurden für die Einfriedigung des Vorgartens an diefer Stelle nicht eiferne Stäbe und Pfoften genommen, fondern folche aus Zink mit Holz- oder (neuerdings) Meffingkern.

3.0

Bisweilen wird die Forderung geftellt, daß in den Räumen für magnetifche Arbeiten die eifernen Deckenträger, wenn folche überhaupt zur Anwendung kommen, fenk-recht zur Richtung der Magnetnadel gelegt werden.

6) Zu Fall- und einzelnen Pendelver-fuchen, zu folchen mit langen Manometern ufw. find Räume von größerer Höhenentwickelung, fog. Hochräume, notwendig, und zwar müffen folche in verfchiedenen Höhen leicht zugänglich fein; auch wird dann wohl die Forderung geftellt, daß die Wandungen eine größere Erfchütterungsfreiheit fichern.

In den phyfikalifchen Inftituten zu Graz und Straßburg hat man zu diefem Zwecke befondere Türme mit inneren Pfeilern errichtet, welche auch zu meteorologifchen und zu aftro-phyfikalifchen Beobachtungen ausgenutzt werden.

Der tief fundamentierte Turm des Straßburger Inftituts ift in Fig. i421(i9) in einem lotrechten Schnitt dargeftellt. Er enthält einen vollftändig frei-ftehenden kräftigen Mauerpfeiler, welcher in gleicher Stärke von 1,50 m unter der Kellerfohle bis zu der den Turm abfchließenden, 21,50 m über der Kellerfohle liegenden Halle hinaufreicht; von da an ift fodann noch ein fchwächerer Mauerpfeiler bis zu der etwa 26,00 ™ hoch liegenden Plattform des Turmes aufgebaut. Der Pfeiler ift hohl und durchbrochen konftruiert, damit inner- und außerhalb desfelben gearbeitet werden kann. Die den Turm der Höhe nach teilenden Balkenlagen (Fig. 143 iß») laffen um den Pfeiler allfeitig einen Raum zur Durchführung von Rohren ufw. frei und find zudem beweglich konftruiert, damit man an jeden Teil des Pfeilers gelangen könne. Die obere Halle des Turmes, welche ringsum mit einer eifenfreien Steingalerie umgeben ift, und die ab-fchließende, mit Steinbriiftung umfchloffene Plattform find für die meteorologifchen und aftro-phyfikalifchen Beobachtungen beftimmt.

Zu gleichen Zwecken ift im aftro-phyfikalifchen Obfervatorium zu Potsdam der öftliche Turm benutzbar gemacht worden, indem die oberfte Platte mit einer verfchließbaren Öffnung durchbrochen, das innere Ringmauerwerk noch mit einer befonderen Galerie verfehen worden ift; ebenfo ift auch der rund 40,00 m tiefe Brunnen dafelbft mit einem Beobachtungshäuschen überbaut und das Pumpwerk ftoßfrei hergeftellt worden.

Wk

3.0

! V¹

-4—

'miß

w-

f-

Unterirdifche Räume des phyfikalifchen Inftituts zu Zürich¹⁰⁸).

’U w. Gr.

Im phyfikalifchen Inftitut zu Königsberg hat man zu Fallverfuchen die Decken der größeren Säle durchbrochen und zu Manometerverfuchen befondere Schächte eingerichtet; letztere können paffend neben den etwa vorhandenen Aufzügen angelegt werden.

Im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Freiburg gefchah dies in der folgenden Weife. Im füd-weftlichen Eckraum des Kellergefchoffes wurde ein Feftpfeiler aufgeführt, und unmittelbar neben diefem bis zur Fußbodenoberkante des Erdgefchoffes reichenden Pfeiler ift eine verfchließbare Öffnung in der Decke angebracht, welcher, um vom Speicherboden bis zum Kellerfußboden eine Fallhöhe von- 12,00 m zu ermöglichen, je eine gleich große Öffnung in den übrigen Gefchoßdecken entfpricht.

Nicht feiten werden zu dergleichen Ver-fuchen hohe Treppenhäufer, glasbedeckte Lichthöfe ufw. ausgenutzt.

Zuweilen handelt es fich nur um Gewinnung größerer Höhen zur Aufnahme von Apparaten befonderer Art, wie z. B. der Waf-ferluftpumpen. Die Decken einfach zu fol-chem Zwecke zu durchbrechen, bringt Unzuträglichkeiten (Befchränkung des Platzes, unangenehmen Luftwechfel ufw.) mit fich. Durch Anlage von Wandnifchen (mit Schranktüren), welche durch mehrere Gefchoffe reichen, ift folchen Forderungen, wenn rechtzeitig geftellt, verhältnismäßig leicht zu ent-fprechen, ohne die anderweitige Raumausnutzung wefentlich zu befchränken. Im Ber-noullianum zu Bafel hat man zu gleichen Zwecken einen Brunnen verwendet.

7) Manche Zweige der Phyfik bedingen Räume für chemifche Arbeiten, z. B. die elek-trolytifchen, photo-chemifchen ufw. Unter-fuchungen. In folchen Fällen find ein oder auch mehrere Räume nach Art der chemifchen Laboratorien auszurüften.

Zu vielen Verfuchen wird Wafferdampf oder ftark befeuchtete Luft nötig, während im allgemeinen recht trockene, nicht bewegte, auch durch Wärmeftrahlung nicht beeinflußte Luft erforderlich ift. Im erftgedachten Falle werden daher zwei Räume feiten zu umgehen fein: einer für den eigentlichen Verfuch, der andere für die Beobachter.

Bei allen Meffungen (mittels feiner Wagen, Teilmafchinen ufw., auch für gasvolu-metrifche Unterfuchungen), welche nicht gerade ausdrücklich fich auf Sonnenlicht be-

Fig. 142.

£5_

il

-tLUt

ira

MJ

1-

: ---s - 4

~    . —^7

L ~

Jüi⁻

Schnitt. - 'Izw w. Gr.

• Fig. 143.

ss

it

-- ] b.te

-r

Sri/

. h ii

Ifs I

A :v:

Fußboden. — ‘/m w. Gr*

Turm des phyfikalifchen Inftituts zu Straßburg¹⁶⁹).

ziehen, find nördlich gelegene oder gar Dunkelräume mit künftlicher Beleuchtung vorzuziehen, weil fie nicht fo fehr den Temperaturfchwankungen und der partiellen Beeinfluffung durch unmittelbare oder mittelbare Wärmeftrahlen der Sonne ausgefetzt find. Feftpfeiler von größerer Sicherheit fpielen hier oft eine ebenfo bedeutende Rolle wie große Temperaturkonftanz. Wenn nicht anderes Bedingung ift, fo finden fie in trockenen Sockel- oder Erdgefchoßräumen mit aufgefchlitzten oder innen ummantelten Wandungen die befte Lage.

Auch beim Mikrofkopieren wird häufig unmittelbares Sonnenlicht gebraucht, in anderen Fällen Nord- oder Zenitlicht. Wird künftliche Beleuchtung erforderlich, fo muß feine Art (Leucht- oder Knallgas-, bezw. elektrifches Licht) befonders beftimmt werden.

Zu einzelnen Verfuchen find fchnellgehende Kraftmafchinen wünfchenswert; auch elektrifche Funken find bisweilen unbedingt nötig.

Zum Schluffe fei noch ein Arbeits-

tifch, wie er in einzelnen phyfikalifchen Laboratorien üblich ift, durch Fig. 144 vorgeführt.

Mit d find offene Gefache, mit b ift die ver-fchließbare Schublade bezeichnet; letztere, fowie die Auszugtafeln a, a laffen fich nach beiden Seiten hin ausziehen. Um den Tifch völlig gefichert aufftellen zu können, ift mindeftens einer der Füße, z. B. c, als Schraubenfuß ausgebildet, d. h. mit Hilfe einer darin angeordneten Schrauben-fpindel kann er etwas verlängert oder verkürzt werden.

Die Arbeitszimmer des Inftitutsvor-ftandes und anderer Dozenten werden am beften in der Nähe derjenigen Stellen angeordnet, wo der Mittelpunkt ihrer Lehrtätigkeit gelegen ift. Das Privatlaboratorium des Vorftandes ift im Sinne der von ihm darin beabfichtigten wiffenfchaftlichen Arbeiten auszurüften ; in feinem Ge-fchäfts-, bezw. Schreibzimmer dürfen Schreibtifch, eine kleine Handbibliothek, Wafchtifcheinrichtung ufw. niemals fehlen.

Ein Vorzimmer ift ftets erwünfcht; in größeren felbftändigen Inftituten treten wohl auch noch Kanzleiräume hinzu.

Je nach der befonderen Richtung des Inftituts oder feines Vorftandes werden mehr oder minder ausgedehnte mechanifche Werkftätten erforderlich. Vornehmlich gehören dazu folche für Glasbläferei und Glasfchleiferei, Schmiede, Schmelzerei und Gießerei, Formerei (auch für Gips), Schloffer- und Spenglerarbeiten, für Dreherei in Metall und Holz, Modelltifchlerei, für Papparbeiten (zu Modellen) ufw. In der Regel werden diejenigen Werkftätten, die gegenfeitig fich nicht ftören oder fogar unter Umftänden fich ergänzen, je nach den zu verarbeitenden Materialien oder nach den Endzwecken, zufammengelegt, bezw. getrennt.

Bei ausgedehnteren Werkftättenanlagen liegen die Kraftmafchinen meift in einem abgefonderten Bauteile, bei kleineren unmittelbar darin, und zwar in der Regel im Sockelgefchoß. Die Bequemlichkeit jedoch, welche für den Vortrag

0,84

Bi

08 '0

s.

0,45 .

Fig. 144.

--..-0.56

Arbeitstifch.

Vso w. Or.

"fei

0,45

.üL_

147.

Räume

für

Profefforen

ufw.

148.

Einige andere Räume.

149.

Dienst

wohnungen.

geboten ift, führt auch oft dazu, eine Gaskraftmafchine unmittelbar an das Vorbereitungszimmer (fiehe Art. 143, S. 193), vom Hörfaale aus fichtbar, zu legen (Berlin, Budapeft) und die Dynamomafchine unmittelbar anzufchließen. Für letztere find alsdann befonders maffige, vom anderen Mauerwerk losgelöfte Fundamente angezeigt; anderenfalls ift zum minderten die Verbindung mit maffigen Mauern anzuftreben, damit durch diefe der Übertragung von Erfchütterungen vorgebeugt werde. Für gute Entlüftung ift namentlich zu forgen, wenn die Mafchinen in der Nähe der Arbeits- und Vortragsräume liegen oder gar unmittelbar zuUBelehrung dienen follen.

Die Batteriekammern müffen ftets fehr gut gelüftet fein und gegen Säuren ufw. unempfindliche Fußböden, Wände ufw. haben. Möglichfte Temperaturkonftanz ift eine gewöhnliche Forderung. Dunkelräume genügen oft, doch nicht immer, namentlich nicht, wenn die Batterien im gleichen Raume angefetzt werden follen. Für diefen Fall ift eine große Wafchbank aus Schiefermaterial oder auch ein Holz-kaften mit Afphaltplatten ausgefchlagen vorzufehen. Afphaltfußböden find immer die zweckmäßigften; leichte Wölbung und Anlage kleiner Rinnen, rings an den Wänden entlang geführt, find zu empfehlen, desgleichen Anftrich der Wände mit Afphaltlack, über welchen dann wohl auch ein zweiter heller Anftrich mit Harzoder Wachsfarbe erfolgen kann; Kalk-, Leim-, Kafei'n- und gewöhnliche Ölfarben find vor allem dann nicht haltbar, wenn Ammoniak- und Salpeterfäuredäinpfe fich entwickeln können. Werden amalgamierte Zinkplatten verwendet, fo find Vorkehrungen zur Sammlung der Queckfilberverlufte vor den Ausgüffen zu treffen (fiehe Art. 131, S. 176). Für das Aufheben der Batterie felbft eignen fich Schieferoder Glasplatten am beften. Die Batteriekammern werden bald im Sockel-, bald im Dachgefchoß angelegt, wohl auch in anderen Stockwerken, wenn ein paffender Raum dazu fich findet; zuweilen laffen fie fich durch eine größere Abdampfnifche erfetzen.

Vorratsräume find einzurichten, wie folche für chemifche Laboratorien üblich find. Befonders ift zu achten auf Schaffung von großen Kiftenmagazinen, die nicht feuergefährlich liegen dürfen. Eiskeller oder Räume zu vorübergehender Aufbewahrung von Eis dürfen nicht fehlen.

Wo immer möglich, follten Bodenräume möglichft frei, ohne Stützen, mit gut geebnetem Fußboden hergerichtet werden, um nötigenfalls als Refervereiß-böden, zur Herftellung größerer bildlicher Darftellungen, dienen zu können, falls andere große freie Räume dafür nicht zur Verfügung ftehen. Sonft werden die Bodenräume befonders zur Herrichtung photographifcher Laboratorien ausgenutzt, wobei bequeme Treppenverbindung und begehbare Dächer vorzufehen find.

Endlich ift auch noch der Abort- und Piffoiranlagen zu gedenken, die in ausreichender Zahl, für Dozenten, Studierende, Diener ufw. getrennt, in der Nähe der Hörfäle, Arbeitsräume ufw. anzulegen find.

Wie noch im folgenden Kapitel gezeigt werden wird, gebietet das Unterbringen der Wohnung des Vorftandes eines chemifchen Inftituts, der gefundheit-lichen Rückfichten wegen, befondere Vorficht. Eine fo weitgehende Befchränkung pflegt bei einem phyfikalifchen Inftitut nicht vorzuliegen, es fei denn, daß darin befonders viele chemifche Arbeiten ausgeführt werden follen. Meißens wird die Wohnung des Inftitutsvorftandes entweder in einem befonderen Gebäudeflügel oder im Obergefchoß angeordnet; ein gefonderter Hauseingang dazu ift jedesmal Bedingung, im letzteren Falle auch eine gefonderte Treppe.

Die Wohnungen der jüngeren Affiftenten, gewöhnlich aus je zwei Stuben beftehend, liegen am zweckmäßigften nahe den Eingängen und nächft den Laboratorien für Vorgefchrittene ufw.

Die Hausdiener find meiftens gewerblich gebildete Mechaniker; in der Regel find für fie Wohnungen für Verheiratete vorzufehen.

Optiker und Mechaniker haben eine Stellung, welche annähernd der eines Affiftenten entfpricht, und beanfpruchen demgemäß eine bevorzugtere Wohnung in der Nähe des Mittelpunktes ihres Wirkungskreifes.

Zuweilen ift einer der Hausdiener oder der Mechaniker gleichzeitig Hauswart. Kann feine Wohnung nicht im Erdgefchoß, dicht am Eingang liegen, fo ift eine Pförtnerftube anzulegen, mit unmittelbarer Verbindung nach der Wohnung. Die Herftellung gefonderter Treppen für die Wohnungen der Verheirateten ift felbftverftändlich, desgleichen die Anlage befonderer Aborte für jede Familie.

d) Gefamtanlage und Beispiele.

Die einfachften Raumanordnungen für phyfikalifchen Unterricht finden fich an den höheren Lehranftalten. Wie fchon im vorhergehenden Hefte des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 1, unter C) gezeigt wurde, find in den bezüglichen Schulhäufern dem gedachten Unterrichtszweige meiftens nur zwei Räume — der mit anzeigendem Geftühl ausgeftattete Lehrfaal und ein daranftoßender Raum, der zugleich zur Aufbewahrung der Sammlung, als Vorbereitungszimmer und zum Aufenthalt des betreffenden Lehrers dient — zugewiefen; nur bei einigen höheren Gewerbefchulen und anderen technifchen Lehranftalten (Fachfchulen) gleichen Ranges kommt ein dritter ufw. Raum hinzu. Bereits in Kap. 3 des genannten Heftes (Abfchn. 1, unter A) wurde über Einrichtung und Ausrüftung der bezüglichen Lehrräume das Wiffenswerte getagt, und was etwa an jener Stelle, um Wiederholungen zu vermeiden, unterdrückt worden ift, kann durch die Ausführungen des vorliegenden Kapitels ohne Mühe ergänzt werden.

An manchen höheren Fachfchulen ift für gewerbliche, bezw. technifche Chemie eine befondere Abteilung eingerichtet; alsdann kommt es wohl vor, daß ein befonderer Laboratoriumsbau vorhanden ift, der allerdings zum größeren Teile dem chemifchen Unterrichte dient; indes pflegen auch die für den phyfikalifchen Unterricht beftimmten Räume darin gleichfalls untergebracht zu werden. Dies ift u. a. bei den (an der zuletzt angezogenen Stelle diefes „Handbuches" bereits angeführten) Technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz der Fall; vom Laboratoriumsgebäude diefer Schule wird noch im nächften Kapitel (unter g, 4) die Rede fein.

Die dem phyfikalifchen Unterricht und der phyfikalifchen Forfchung dienenden Raumgruppen an Technifchen Hochfchulen find zwar weniger einfach als die eben genannten; allein es beftehen, mit Ausnahme Zürichs, wo eigenartige Verhältniffe obwalten, keine felbftändige Bauten für die betreffenden phyfikalifchen Inftitute; vielmehr find fie meift an geeigneten Stellen der bezüglichen Hauptgebäude untergebracht. Dies hängt mit dem Umftande zufammen, daß in den allermeiften Fällen an den Technifchen Hochfchulen die Phyfik kein Berufsftudium, fondern eine für die Berufsftudien vorbereitende Wiffenfchaft bildet.

In der Regel werden die Haupträume derartiger phyfikalifcher Inftitute im Erdgefchoß angeordnet; einerfeits deshalb, weil man in folcher Weife am leich-teften die ftandfichere Aufhellung gewiffer Inftrumente erzielen kann, andererfeits aus dem Grunde, weil durch Heranziehung darunter befindlicher Sockel-, bezw.

150.

Einfachere

Anlagen.

15»-

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Aachen.

152.

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Braunfchweig.

153-

Kellergefchoßgelaffe eine erwünfchte Raumvermehrung erreicht wird; insbefondere werden es Batteriekammern, Werkftätten, Räume für Dauertemperatur, für Kraft-und dynamo-elektrifche Mafchinen, Vorratsräume ufw. fein, die in letzteres Ge-fchoß verlegt werden können. Um den Phyfikräumen tunlichfte Störungsfreiheit zu fichern, ordnet man fie gern in einem befonderen Flügel, bezw. Trakt oder doch am Ende eines folchen, an einer Gebäudeecke ufw. an.

In einigen wenigen Fällen hat man in dem befonderen Laboratoriumsbau, welcher hauptfächlich für das chemifche und chemifch-technifche Inftitut beftimmt ift, auch das phyfikalifche Inftitut untergebracht. Solches⁻ift z. B. beim bezüglichen Inftitute des Polytechnikums zu Budapeft gefchehen; da indes der bei weitem größere Teil des betreffenden Gebäudes chemifchen Zwecken dient, wird es im nächften Kapitel (unter g, 4) vorgeführt werden. In Darmftadt ift für die Phyfik und für die Elektrotechnik ein gemeinfames Gebäude errichtet.

An der Technifchen Hochfchule zu Aachen (fiehe Art. 107, S. 129) nimmt das phyfikalifche Inftitut die füdweftliche (vom Haupteingang links gelegene) Ecke ein.

Wie der Erdgefchoßgrundriß in Fig. 97 (S. 131) zeigt, ift an der füdlichen Ecke felbft der Hörfaal und an der Nordoftfeite daran anftoßend die Sammlung angeordnet; nacli Nordweft reihen fich Vorbereitungszimmer, Laboratorien ufw. an. Im daruntergelegenen Teile des Sockelgefchoffes befinden fich (unter dem Hörfaal) die mechanifche Werkftätte und im fiidweftlichen Flügel eine Werkzeugfammlung und zwei Räume für konftante Temperatur. Zur Erleichterung des Verkehres innerhalb des phyfikalifchen Inftituts ift in der einfpringenden Südecke eine befondere Lauftreppe eingerichtet worden.

Das zur Technifchen Hochfchule zu Braunfchweig (fiehe Art. 108, S. 132) gehörige phyfikalifche Inftitut erftreckt fich durch Sockel-, Erd- und Obergefchoß des füdöftlichen Gebäudes.

Sammlung, Hörfaal, ein Laboratorium und das Zimmer des Profeffors find im Erdgefchoß gelegen (fiehe Fig. g8, S. 132). Über dem an der Ecke gelegenen Laboratorium befinden fich im Obergefchoß ein zweiter Laboratoriumsraum und ein optifches Zimmer; eine befondere Lauftreppe verbindet die beiden Laboratorien; diefe Treppe ift auch nach dem Sockelgefchoß weitergeführt. In letzterem ift unter dem Hörfaal die Werkftätte und unter dem Laboratoriumsraum des Erd-

gefchoffes das elektromagnetifche Laboratorium angeordnet; unter dem Konferenzzimmer und den beiden links und rechts daranftoßenden Oelaffen find Referveräume für das phyfikalifche Inftitut vorgefehen.

Die Räume, welche das phyfikalifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu München (fiehe Art. 109, S. 134) bilden, nehmen den öftlich vom Mittelbau ge-

Phyfikalifches Inftitut

deHlchfchuieen leSenen Teil des Erdgefchoffes und einen kleineren Teil des darunter befindlichen zu München. Sockelgefchoffes ein.

Die bezüglichen Räume find an der Straßenfeite des an der Hoffront vorhandenen durchgehenden Flurganges gelegen (fiehe Fig. 104, S. 137); nur die mechanifche Werkftätte, die Aborte und Piffoirs find jenfeits des gedachten Flurganges, der im übrigen mit zum phyfikalifchen Inftitut gehört, untergebracht. Unter dem Vorbereitungszimmer und dem Sammlungsraum befinden fich zwei Laboratorien. Das Inftitut ift fowohl vom Haupteingang, als auch von der im öftlichen Übergangsbau angeordneten kleinen Eingangshalle zugänglich; die Wohnung des Profeffors ift jenfeits diefer Eingangshalle, im öftlichen Nebengebäude gelegen, und zwar im weftlichen Teile feines Obergefchoffes; mittels einer Wendeltreppe kann der Profeffor rafch von feiner Wohnung nach feinem Inftitut gelangen.

154.

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Dresden.

Im Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule zu Dresden (fiehe Art. 110, S. 138) liegen die wichtigeren Räume des phyfikalifchen Inftituts im füdweftlichen Teile des Erdgefchoffes; im darunter befindlichen Sockelgefchoß find einige andere zugehörige Gelaffe untergebracht.

Der große Hörfaal (fiehe den Grundriß in Fig. 108, S. 141) hat zweifeitige Beleuchtung und eine größere Höhe, wie die anftoßenden Erdgefchoßräume; dies ift dadurch erreicht worden, daß fein Fußboden um einige Stufen tiefer gelegt worden ift. Die Zuhörer treten an der Oftfeite ein

und haben einige Stufen hoch zu fteigen, um den oberften Abfatz des anzeigenden Podiums zu erreichen; vom Vorbereitungszimmer führen einige Stufen in die Experimentierabteilung des Hör-faales hinab.

Das phyfikalifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg (liehe Art. 115, S. 145) ift gleichfalls im Erd- und Sockelgefchoß des Hauptgebäudes gelegen, und zwar im öftlichen Teile des rückwärtigen Traktes.

Aus dem Erdgefchoßgrundriß in Fig. 115 (S. 147) geht hervor, daß der an der Südoftecke

155-

Phyrikalifches Inftitut

der Technifchen Hochfchule zu Berlinbefindliche Hörfaal, das Vorbereitungszimmer, die Sammlung und das Zimmer des Profeffors in Charlottenburg.

der - angeführten Reihenfolge von Oft nach Weft längs des benachbarten Flurganges angeordnet find. Am Vorbereitungszimmer führt eine kleine Lauftreppe nach den beiden Laboratoriumsräumen der Praktikanten (unter der Sammlung gelegen) und zum Privatlaboratorium des Profeffors, welches fein Gefchäftszimmer über fich hat. *

Zu Ende des vorigen Jahrhunderts wurde eine Erweiterung diefes Inftituts dadurch bewirkt, daß der daranltoßende größere Hof in paffender Höhe ein Glasdach erhielt. (Siehe Art. 115, S. 150.)

Die Raumverteilung im phyfikalifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Hannover ift aus Fig. 145 bis 147¹⁷⁰) zu entnehmen. Es befindet fich an der nordöftlichen Ecke des durch Umbau des Welfenfchloffes gewonnenen Kollegien-haufes, und zwar erftreckt es fich im wefentlichen auf Sockel- und Erdgefchoß; doch befinden fich einzelne Räume auch im Kellergefchoß.

Der große Hörfaal für Phyfik (Fig. 145) hat durch Anlage einer vom mittleren Flurgange des Kollegienhaufes abwärts führenden Treppe eine lichte Höhe von 7,66m erhalten; das Anfteigen des Geftühls geftattet es, vom oberften Abfatze aus ebenen Fußes in den Mittelbau zu gelangen, und die Anordnung eines hydraulifchen Aufzuges in der nordweftlichen Ecke der Sammlungsräume gewährt die Möglichkeit der bequemen Beförderung der Inftrumente und fonftigen Sammlungsgegenftände nach dem Vorbereitungszimmer und dem Hörfaal, welche noch dadurch erleichtert wird, daß der dafür beftimmte, auf die Plattform des Aufzuges zu fetzende Wagen auf der Stelle vollftändig drehbar eingerichtet ift. Im Sockelgefchoß ift am nördlichen Ende des Oftflügels unter der ehemaligen Kapelle, der jetzigen Aula, die Wohnung des Laboranten angeordnet; fie ift durch einen Glasverfchluß vom Flurgang der Hochfchule abgetrennt und durch eine zum Erdgefchoß führende Treppe mit dem Laboratorium ufw. verbunden.

Auch die neu gegründete Technifche Hochfchule zu Danzig wird ein phyfi-kalifches Inftitut befitzen, welches an der einen der beiden rückwärtigen Ecken des Hauptgebäudes untergebracht ift. (Siehe den Erdgefchoßgrundriß in Fig. 112, S. 144.) zu Danzig.

Die phyfikalifchen Inftitute der Univerfitäten find meift felbftändige (von den Kollegienhäufern getrennte) Baulichkeiten, und auch manche andere Inftitute diefer Art, die unabhängig von Hochfchulen beftehen, pflegen nicht feiten in felb-ftändigen, lediglich für diefen Sonderzweck errichteten Gebäuden untergebracht zu werden.

Im vorhergehenden, insbefondere unter a und c, ift bereits das meifte über den Zufammenhang, in dem gewiffe Gruppen von Inftitutsräumen zu ftehen haben, fowie über die Stellen, wo beftimmte Räume, bezw. Raumgruppen im Gebäude ihren Platz finden follen, gefagt worden; hier wäre nur noch hinzuzufügen, daß man den großen Hörfaal mit Zubehör am beften im Erdgefchoß anordnen wird, einerfeits deshalb, weil die ftandfichere Aufhellung des Experi-mentiertifches, die Errichtung von Feftpfeilern ufw. in diefem Stockwerk am leichteften zu erreichen fein wird, andererfeits aus dem Grunde, weil die in Art. 140 (S. 188) angegebene Forderung, daß die Studierenden den Hörfaal durch einen gefonderten, tunlichft unmittelbaren Zugang betreten follen, im Erdgefchoß gleichfalls leichter zu erfüllen ift als in jedem höher gelegenen Stockwerke. Die Lage im Erdgefchoß empfiehlt fich aus den angegebenen Gründen auch für

156.

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Hannover.

157-

Phyfikalifches

Inftitut

158.

Selbftändige

Bauten.

¹

) Fakf.-Repr. nach : Bluntschli & Lasius. Der neue Phyfikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. io, S. 32.

folche Laboratorien und fonftige Räume, in denen Inftrumente ufw. ftandficher aufzuftellen find.

'f T 7

Professor

z immer.

rtfier Horfaal lj

riFft

I PvrbetvUutHfs

urruner

Aula.

Erdgefchoß.

für Physik.

Fig. 145-

'fvĄ ji

3F:JL

um

T-

St

kall sehr

r1

s—

s--

Phyfikalifches Inftitut

1:500

der

Tri

urctkmiJSTunni er

hing für JJ

r

I kalische

Technifchen Hochfchule zu Hannover¹⁷⁰).

Physik.

-1=

Ł “ “ ^ _2_j

Khmer Hörsaal Mn    ÏÏ

■ fu/ Physik U U zimmer Jj

KM

Fig. 146.

Fig. 147.

Kammer

Slubty

; Frtschüifikanal

■ ■

fiàunc ifür

B p|

Fi F

/lir

Apparate

fj :

Keller I j j ( Wohnung dislalinro ntra fur Phi

\ikj ; Stuf»

Kammer

C>3

! Frischluft ! Kanal

.....]

/i

Ti

| \ Schmu& •)

\ Küche des I 1 luborantcn : I: für Physik

j!

Kammer fur den\ JAssistenten,

M; 'm ,

fl \ Werkstatt ;

! : /Sr ;

JM / Physik- \

'Sfreise 1 kununer j

Stabe fiir den 1 Assistenten

'Jammer für den ^

: BAssistenten H

I Stube für den ■ m

“1

B Assistenten- 1_L

Ihr

Huf |rj/i f"a |V| r'-t.

Kellergefchoß.

Sockelgefchoß.

An die Gefamtanlage eines phyfikalifchen Inftituts pflegt man auch noch die weitere Forderung zu ftellen, daß dabei die notwendige Erweiterungsfähigkeit von vornherein gefichert fei. Welcher Wert von feiten mancher Gelehrten auf diefe Bedingungen gelegt wird, zeigt am beften der Schluß der vom früheren Direktor des Würzburger Inftituts an den Verfaffer gerichteten Mitteilungen:

. . Man kann nie wiffen, was die Zukunft noch fordert, ficher aber, daß fie neues fordern wird. In der Phyfik wird fich im Laufe von einigen Jahrzehnten vieles veraltet zeigen. Ich würde, wenn der Staat auf dergleichen einginge, einen tunlichft barackenartig ausgeführten Raum als den beften wählen."

In der Gefamtanlage der phyfikalifchen Inftitute zeigt fich eine nicht geringe Mannigfaltigkeit. Immerhin fcheint Übereinftimmung darin zu herrfchen, daß bei kleineren Inftituten (wie z. B. die in Art. 161, 163 u. 167 vorgeführten dies be-ftätigen) eine bloß aus Sockel- und Erdgefchoß beftehende Anlage entfprechend ift; für größere Inftitute hingegen dürften fich Gebäude mit Sockel-, Erd- und Obergefchoß am meiften empfehlen; äußerftenfalls kann man auch noch einen Teil des Dachgefchoffes entfprechend ausbauen. Nur bei ganz großen Inftituten oder bei folchen auf fehr befchränkter Bauftelle wird man noch ein II. Obergefchoß in Ausficht zu nehmen haben.

Bei einer fo verfchiedenartigen, noch lange ihres Abfchluffes harrenden Entwickelung, wie fie auf dem vorliegenden Gebiete ftatthat, bei der felbft die Ausgangspunkte faft fortwährend noch ganz verfchiedenartige find, konnte auch eine charakteriftifche Architekturform, gefchweige denn irgend eine typifche, nicht zum Ausdruck kommen. Selbft bei den meiften Bauten, welche mit Turmanlagen zu verfehen waren, find die Ausdrucksformen nicht felbftändige, fondern ihre Motive anderweitig hergeleitet, fo z. B. in Straßburg, Graz, Bafel, Budapeft, Breslau ufw.

Das phyfikalifche Inftitut zu Berlin nimmt infofern eine glückliche Sonderftellung ein, als die äußere Kennzeichnung des Hörfaales und der Sammlungsräume ihm ein eigenartiges Gepräge verleihen, was in der — leider kaum überfehbaren — Hoffront durch die vorliegenden ein-gefchoffigen Bauten und den gefchloffenen unteren Teil des Hörfaales noch deutlicher betont ift, als dies in der Straßenfront gefchehen konnte.

Im phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft war durch den mit Galerien umgebenen Hörfaal, den Turm und den eingefchoffigen magnetifchen Bau nebft Verbindungsbauten ein Anlaß zur freien Entwickelung gegeben, der jedoch durch Aufnahme fehr gebundener Bauformen erftickt worden ift.

Auch in Königsberg find die beiden großen Eckfäle (optifcher und Hörfaal) zwar für fich hervorgehoben; dennoch laffen fich Zweck und Beftimmung des Inftituts nicht vermuten.

Bei der Wahl der Bauftelle für ein phyfikalifches Inftitut kommen Gefichts-punkte in Betracht, die außergewöhnliche find und es fchwer machen, einen geeigneten Platz zu finden. „Das Gebäude muß frei liegen und der Sonne zugänglich fein, und es muß dafür geforgt fein, daß diefe Vorteile für alle Zeiten bleiben. Erfchütterung durch vorüberfahrende Wagen muß vermieden werden, ebenfo der Straßenftaub; Getriebe oder Anhalten, die fchädliche Dämpfe entwickeln, Lärm machen oder viel mit Eifen zu tun haben, dürfen nicht in der Nähe fein. Dem Gebäude muß zu paffendem Schutz gegen äußere Störung der nötige Hof oder Garten beigegeben werden; auch gibt es verfchiedene phyfikalifche Verfuche, die ein Arbeiten im Freien erwünfcht machen"¹⁷¹). So lautete das von den Phyfikern für das phyfikalifche Inftitut des Polytechnikums zu Zürich aufgeftellte Programm, und man kann diefes als allgemein gültig bezeichnen. Es wäre nur erftlich hinzuzufügen, daß in vielen Fällen (z. B. in Würzburg, Jena ufw.) der Garten Raum bieten muß zur Aufhellung von Hütten für magnetifche und meteoro-logifche Zwecke ufw. Fürs zweite muß die Nähe von elektrifchen Straßenbahnen

m) Nach: Bluntschli & Lasius. Der neue Phyfikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 10, S 9.

159.

Außen

architektur.

160.

Wahl

der Bauftelle.

auf das ängftlichfte vermieden werden, da diefe die gewöhnlichen Berechnungsund Meffungsfehler 100-, felbft fornal vergrößert.

Das phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Jena ift im wahren Sinne des Wortes vor der elektrifchen Bahn geflüchtet. Das erft feit 20 Jahren beftehende, feinem Zweck völlig entfprechende Inftitutsgebäude¹⁷²) mußte verlaffen werden; die Inftitutsräume wurden in ein anderes 1901— 02 erbautes Haus verlegt, deffen örtliche Lage gegen die Einwirkungen der elektrifchen Bahn ge-fchützt ift.

In Halle a. S., Darmftadt ufw. haben die Vorfteher der betr. Inftitute Einfprache dagegen erhoben, daß die elektrifche Straßenbahn an letzteren vorbeigeführt werde, was auch tatfächlich unterblieben ift.

161.

Planbildung.

Bei der Planbildung eines phyfikalifchen Inftituts find ganz andere Grund-fätze maßgebend als beim Entwerfen eines chemifchen Inftituts (fiehe das nächfte Kapitel). Bei letzterem find die auszuführenden Arbeiten derart, daß fo ziemlich an jeder Stelle des Gebäudes die nötigen Bedingungen erfüllt werden können. Ganz anders ift dies bei einem phyfikalifchen Inftitut. Wie die vorhergehenden Entwickelungen gezeigt haben, ift bei einem folchen z. B. für manche Räume eine tunlichft große Standficherheit erforderlich; gewiffe Verfuche erfordern unmittelbares Sonnenlicht, was eine ganz beftimmte Lage des Raumes bedingt,

Fig. 148.

M iner al o g.

J n » t i t ut. Uj

-B-—~B---------Q-----fl

^    Uebungs-U

S! □ *4 “□

Uli

Project!

Lantpp

Arch. : Müller

|E 1 ng ang sh alle

"F

------B———O-------f|-P r 0 f 0

sso

«i

1:500

¹?

15

162.

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Leipzig.

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Leipzig.

wieder andere möglichft gleichmäßige Temperatur; auch muß man unter Um-ftänden bald in wagrechter, bald in lotrechter Richtung über längere gerade Strecken zu Verfuchen oder Meffungen verfügen können ufw.

Die wichtigften Grundrißanlagen mögen im folgenden an der Hand mehrerer Beifpiele entwickelt werden.

Die einfachfte und in vielen Fällen angewandte Grundrißgeftalt ift die rechteckige. In ziemlich langgeftreckter Form ift fie bei dem in den fechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von Müller erbauten phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Leipzig zu finden. Diefes ift allerdings kein felbftändiger Bau, fondern fteht mit dem mineralogifchen Inftitut im Zufammenhange, dürfte aber das ältefte Inftitut diefer Art fein, welches nach neueren Anfchauungen und Grundfätzen zur Ausführung gekommen ift.

Die Raumanordnung ift aus dem Grundriß in Fig. 148 zu entnehmen; es ift ohne weiteres erfichtlich, daß der Hörfaal als ganz felbftändiger Bauteil aufgefaßt und für äußerft giinftige Beleuchtung Sorge getragen ift. Daß die Sammlungen ohne Berührung der Laboratorienräume zugänglich find, ift ein weiterer Vorzug diefes Inftituts.

Eine ganz ähnliche Grundrißanlage, namentlich in der Anordnung des Hör-faales eng verwandt, zeigt das phyfikalifche Inftitut des College of Engineering zu Yedo; Pläne davon find in den beiden unten genannten Quellen¹⁷³) zu finden.

Ein ganz felbftändiger Bau von gleichfalls rechteckiger Grundform ift das in Fig. 149 u. 150¹⁷⁴) dargeftellte phyfikalifche Inftitut zu Amfterdam. Es wurde 1885—87 von de Greef & Springer erbaut, und bei der Raumanordnung ift fran-zöfifcher Einfluß nicht zu verkennen.

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Amfterdam.

Fig. 149.

Fig. 150.

0[

V tri) er.-Z.

Größere Arleiten

0pt.

~o

S tatische

citât

Professor

Magnet

A Jeus 1.

□□□

ÏÏ

!i

A r li eiten

E-i

jK=3 !i

!!□

Assi

stenien

jE i n gangs]

Flur-ll 1 1 1 8

[auswj

Halle

■er-aitie

G a 1va n.Strom E 1 e k t r i

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

Phyfikalifches Inftitut zu Amfterdam¹⁷⁴). Arch. : de Greef &■ Springer.

Wie ein Blick auf die Grundriffe des Erd- und Obergefchoffes lehrt, find Hörfaal (für 140 Zuhörer beftimmt und durch Deckenlicht erhellt), Eingangshalle und Treppenhäufer zu einem Mittelban zufammengefaßt, der durch Rifalite im Äußeren fcharf gekennzeichnet ift. Laboratorien in dem Sinne, wie fie in Deutfchland und Öfterreich-Ungarn aufgefaßt werden, find nicht vorhanden; die als Arbeitsräume bezeichneten Gelaffe dürften mehr als phyfikalifche Kabinette anzu-

fehen fein, in denen wohl einzelne kleinere Verfuche an-geftellt werden können, feinere Sicherheitsunterfuchungen aber ausgefchloffen find. Der Feftpfeiler unter dem Ex-perimentiertifch des Hörfaales ift trogartig geftaltet (Fig. 151), um das während der Verfuche benutzte Waffer aufzunehmen und durch ein Abflußrohr abzuführen; der Hörfaal reicht durch zwei Gefchoffe, und auf feiner Galerie find einige Schauftücke in Glaskaften ausgeftellt.

Kellerräume find nur unter dem Mittelbau und den anftoßenden Flurgängen vorhanden, und zwar Räume für die Gaskraftmafchine, Gasapparate, Gasmeffer, Heizvorrichtungen und Vorräte. Über dem vorderen Teile des Mittelbaues ift ein Obergefchoß angeordnet, welches die Wohnung des Hauswarts enthält. Die angeführten Vorausfetzungen zugeftanden, kann die Gefamtanlage wohl als eine recht glückliche bezeichnet werden.

Sämtliche Räume werden durch eine Feuerluft-

Fig. 151.

t===m

ÜB

POOP

Querfchnitt zu Fig. 149 u. 150,74).

V500 w. Gr.

koften haben rund 171 000 Mark (= 100 700 holl. Gulden) betragen.

Als weiteres Beifpiel von Inftitutsbauten mit rechteckiger Grundform kann das Bernoullianum zu Bafel, fo genannt nach der Bafeler Mathematikerfamilie Bernoulli, dienen. Diefes 1870—72 nach den Plänen Stehlin’s errichtete Gebäude enthält indes nicht bloß ein phyfikalifches Inftitut, fondern auch ein chemifches

Heizanlage erwärmt und gelüftet. Die gefamten Bau-

164.

Bernoullianum

zu

Bafel,

1880, April 10.

1,a) In: Robins, E. C. Technical fchool and college building. London 1887. S. 145 u. PI. 45 — und: Builder

Sockelgefchoß.

! J i |h| Magazin

-loegWsM

Dunkler

Keller

Ahwarts j

des

Wohnun g j

irttJaoiB^ąTT

(Keller I

Kohlen

nnt(i,![isAnc

Fig. 152.

püîfjj

K e lll e r

10 98765*321 0

I > 111 ■ 1¹M¹1¹11M11-

Bernoullianum zu Bafel¹⁷⁵).

Arch. : Stehlin.

S' I WeHsurtV

_Dj Citera

^Jpérî-'fi’.lu'ï.es

oratorium

aterialien

71

(-kairefatpi

m

iJLJ

its s

iti

1:500

10

15

20m

(fl fimutaimy IVHjSAUd

•p

.atiorat orium

Studirende

für

abor aiorium

ex,

□r

i"-:

Erdgefchoß.

Grosser H b r s a a 1

lauem»!

te

Fig. 153*

Wag e

Chemische Ahtheilur. r

S aiml u m 9

I N] □ □

b.

r-----;

Z immer des Vorstehers

LjVorstëWs

tes

[Lal) oratorium

lat oratorium

ï tl

Analytisches

FFFF

-O- -40.

Inftitut, eine meteorologifch-aftronomifche Anftalt und einen großen Hörfaal für öffentliche populäre Vorträge; allein die klare und überaus gefchickte Weife, wie diefe verfchiedenen Inftitute ufw. im Grundriß angeordnet, bezw. gruppiert find, macht diefes Bauwerk zu einem der intereffanteften feiner Art.

Wie aus den beiden Grundriffen in Fig. 152 u. 153¹⁷⁵) hervorgeht, ift der große Hörfaal im Mittelpunkt der ganzen Anlage gelegen; mit den beiden kleineren Hörfälen, wovon der weftliche dem phyfikalifchen und der öftliche dem chemifchen Inftitut angehört, dem dazwifchen befindlichen Hausflur und einigen nach Süden gelegenen Räumen bildet der große Hörfaal die Mittelpartie des Gebäudes, die als folche im Äußeren gekennzeichnet ift. Weftlich von diefem Hörfaale find die übrigen Räume des phyfikalifchen, öftlich davon jene des chemifchen Inftituts angeordnet. In der Hauptachfe des Gebäudes und an der Südfeite des großen Hörfaales ift der „phyfikalifche Turm" errichtet.

Von der chemifchen Abteilung des in Rede ftehenden Bauwerkes wird noch im nächften Kapitel (unter g, 4) und von der meteorologifch-aftronomifchen Anftalt noch in Kap. 21 (unter c) gefprochen werden; hier mögen noch einige Bemerkungen über die phyfikalifche Änftalt folgen. Der kleine Hörfaal faßt etwa 60 Zuhörer; auf dem Experimentiertifch kann man einen kleinen Schmid’fchen Waffermotor laufen laffen; unter der mittleren abhebbaren Tifchplatte befindet ficli ein fundamentierter Stein zur Aufftellung von Inftrumenten, die eine fefte Aufhellung erfordern. Der Saal kann leicht verfinftert werden, und ein gegen Süden gelegenes Fenfter geftattet das Anbringen eines Sonnenfpiegels, um die verfchiedenen optifchen Verfuche auf einem Leinwandfchirm zu projizieren, der an der gegeniiberftehenden Wand herabgelaffen werden kann.

Der Fußboden der beiden Laboratorien an der Weftfeite ruht auf Gewölben, welche mit Beton ausgeebnet und mit Afphalt überdeckt find; an verfchiedenen Stellen der Wand treten fefte Steinbänke hervor zur Aufnahme von Galvanometern, Wagen ufw.; ein gegen Süden gelegenes (fog. optifches) Fenfter geftattet, daß man durch Öffnen der Doppeltüren eine freie Projektionsweite durch die ganze Tiefe des Haufes (auf etwa 30,oom) erhält. Unmittelbar unter dem Laboratorium, im Sockelgefchoß, befindet fich ein 10,oom tiefer Schacht, auf deffen Sohle die Saugrohre der Afpirations-Wafferpumpen reichen; diefer Schacht wird auch für Verfuche, die eine große Tiefe erfordern, verwendet.

Im phyfikalifchen Turm erforderte die Aufftellung des Äquatorial-Inftruments für die aftro-nomifche Anftalt einen foliden Feftpfeiler; diefer Umftand wurde zugleich im Intereffe des phyfikalifchen Inftituts verwertet. Die Höhe des Pfeilers, vom Boden des Sockelgefchoffes an gerechnet, beträgt über 15,oom; fie wird durch 3 Böden mit verfchiedenen zweckmäßig angebrachten Falltüren unterbrochen; an der Seite nach den Fenftern find Waffer- und Queckfilbermanometer angebracht; außerdem wird der Turm zu Pendel- und Fallverfuçhen, zum Anbringen eines Waffer- oder Glyzerinbarometers, zu Beftimmungen über Drahtelaftizität, zu hydraulifchen Verfuchen ufw. verwendet.

Der große Hörfaal, in dem, befonders während des Winters, für weitere Kreife öffentliche populäre Vorlefungen in den verfchiedenen Zweigen des Wiffens gehalten werden, hat 450 Sitzplätze und wird durch ein Deckenlicht erhellt, das durch einen Rolladen verdunkelt werden kann. Zwei Türen zu beiden Seiten des Experimentiertifches bilden die Verbindungen einerfeits mit dem phyfikalifchen, andererfeits mit dem chemifchen Inftitut; drei weitere Türen an der Nordfeite führen zu den Plätzen der Zuhörer. Der Experimentiertifch hat die für die phyfikalifchen und chemifchen Verfuche nötigen Einrichtungen ; hinter ihm befindet fich ein Abzugs- und Abdampffchrank, zu dem man auch vom Flurgang gelangen kann. Befonderes Gewicht wurde auf praktifche Einrichtungen mit Sonnenmikrofkop und Laterna magica gelegt; der Projektionsapparat wird im mittleren Gange über der Eingangstür aufgeftellt; auch kann vom Fenfter über der Haustür mit Hilfe eines dafelbft angebrachten drehbaren Spiegels das Sonnenlicht an die gleiche Stelle geleitet werden. Die optifchen Bilder werden auf einen weißen Schirm geworfen, der die Höhe des Saales hat, 6,00 m breit ift und an der Wand hinter dem Experimentiertifch angebracht werden kann¹⁷'¹).

Die rechteckige Grundform zeigt auch das durch Fig. 154 bis 156 veranfehau-lichte, 188g—gi ausgeführte phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Greifswald.

Diefes befteht aus Keller-, Erd- und Obergefchoß; die Stockwerkshöhen betragen bezw. 3,40, 5,oo und 4,50 m. Wie ein Blick auf die Grundriffe in Fig. 154 u. 155 zeigt, bildet der 120 Zuhörer faffende Hörfaal mit zugehörigem Vorbereitungszimmer eine ftreng getrennte Abteilung; der Hörfaal reicht dabei durch Erd- und Obergefchoß (Fig. 156), und die Zuhörer betreten ihn von

”⁵) Nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik ufw., Bd. 16, Taf. III u. IV. 1,e) Nach ebenda!., S. 158.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

165.

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Greifswald.

14

der Galerie aus, die in der Höhe des Obergefchoßfußbodens angeordnet ift. Im Kellerraume unter der Hörfaalabteilung find die Heizungseinrichtungen, der Brennftoffraum und die Werkftätte untergebracht. Daß der große Hörfaal von außen nicht zugänglich ift, geht aus den eben bezeich-neten Grundriffen hervor.

Der übrige Teil des Gebäudes enthält im Kellergefchoß eine Dienerwohnung, Räume für die Gaskraftmafchine und die dynamo-elektrifche Mafchine, fowie Aborte für die Studierenden; in den beiden anderen Stockwerken befinden fich die aus den Grundriffen in Fig. 154 u. 155 zu entnehmenden Räume. Der im Obergefchoß gelegene kleinere Hörfaal ift für die Vorlefungen über theo-retifche Phyfik, fowie über aftronomifche Mathematik beftimmt und befitzt 30 Sitzplätze. Das Hauptfammlungszimmer im Erdgefchoß ift mit 4 großen, von allen 4 Seiten Einblick gewährenden Schränken für Apparate ausgeftattet. In einem der Arbeitszimmer des Direktors, fowie in beiden Räumen des II. Profeffors find zum erfchütterungsfreien Aufftellen von Apparaten bis zur Höhe der Fußböden reichende Feftpfeiler aufgeführt. Alle Arbeitsräume, ebenfo der große Hörfaal, haben elektrifche, an die Dynamomafchine angefchloffene Leitungen erhalten. Um Helioftaten aufftellen

lat 1 ii-

- t 0 1 i 11 m

L iti 1 i i-i-t o 1 i 11

Grosser Hörsaal

Fig- 154-

Obergefchoß.

[■

feiner Hörsaal

Hess

leideraWj

Laboratorium

L;

am

V 0 r t> e r - Z i m .

S 1 m io

lang

ArDeitsz Md.D-irectors

Fig. 155-

A-..I.....

m

aal | a_

Erdgefchoß.

^I Sammlung

S a in m 1 un

Sprecbz*    R

des lArbeitsz.desUn.PMessors bireciorsl    I

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Greifswald.

’/soo W. Gr.

zu können, find an mehreren nach Süden gerichteten Fenftern Granitfockel eingemauçrt; desgleichen find an verfchiedenen Stellen der Arbeitsräume Wandkonfolen aus Granit angebracht, auf welche Wagen, Galvanometer ufw. gefetzt werden.

Über den Umfaffungsmauern des Treppenhaufes erhebt fich ein Turm, deffen Plattform fich 26,50 m über dem Erdboden erhebt (Fig. 156) und welcher für Pendelverfuche, fowie für aftronomifche Beobachtungen benutzt wird. An das II. Obergefchoß diefes Turmes ift in feinem Rücken ein hoher Giebelaufbau ausgeführt, der die Affiftentenwohnung und einen größeren Raum für die mathematifch-aftronomifche Anftalt enthält. Für den Direktor des phyfikalifchen Inftituts ift eine Wohnung nicht vorgefehen.

Die Hörfaalabteilung, die Kleiderablage, das Treppenhaus und die Flurgänge werden zur Winterszeit durch eine Feuerluftheizung erwärmt; in den übrigen Inftitutsräumen gefchieht dies durch eine Warmwaffer-Niederdruckheizung, für welche 2 aufrecht ftehende Schüttkeffel mit Kokefeuerung vorhanden find. ' Der große Hörfaal wird bei Dunkelheit durch 9 elektrifche Glühlampen von je 50 Normalkerzen erhellt; fonft war urfpriinglich durchwegs Gasbeleuchtung eingeführt.

Im Äußeren des Gebäudes find dunkelrote Backfteine zur Anwendung gekommen, die durch einzelne Streifen von glafierten Steinen unterbrochen werden; Zierteile, Turmbrüftungen ufw.

wurden aus rotem Nebraer Sandftein hergeftellt und die Dächer mit graufchwarzen Falzziegeln gedeckt.

Die Baukoften haben 204 500 Mark betragen 236,30 Mark und für lct>m umbauten Raumes 15,00 Mark ergibt¹⁷⁷).

was für 1 fim überbauter Grundfläche

Auf ganz ähnlichem Grundgedanken beruht die von Berner herrührende Planbildung des phyfikalifchen Inftituts der Univerfität zu Tübingen (Fig. 157 bis 15g¹⁷⁸). Bei diefem ift der große Hörfaal gleichfalls an die eine Schmalfeite

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Tübingen.

fzzrq______

QOqqqqûFqûûûDD

□Win/WlAAAAAAnAAAAA-

==—~

ao

S-i-

P--

S--

---------f

V--

S--

Fig. 156.

1:250

CO - -

(wfsi]

fil

n

mm

io]

r tj

l!f

r; j

:'y

'»M

mm

Schnitt nach der Achfe des Hörfaales in Fig. 154 u. 155.

des langgeftreckten, rechteckigen Baues gelegt; doch ift hier zweckmäßigerweife und ähnlich, wie im Leipziger Inftitut, diefer Hörfaal von außen zugänglich gemacht; auch ift die Scheidung der Hörfaalabteilung von den übrigen Teilen des Gebäudes eine fchärfere und in mehr charakteriftifcher Weife durchgeführt worden.

,77) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 419. 1,s)'Nach; Deutfche Bauz. 1890, S. 213.

Der Hörfaalbau befteht aus Erd- und Obergefchoß und ift nicht unterkellert. Der Hörfaal ift 12,40m breit, 11,50m tief, 6,45m hoch und enthält 120 Sitzplätze; diefe find von dem im Erdgefchoß gelegenen Vorraum durch zwei zweiläufige Treppen erreichbar. In letzterem Stockwerk befinden fich auch noch die Kleiderablage und die Wohnung des Dieners.

Fig. 157-

Jj

Hi um ii JBi

mą

Wwi

Anficht.

Fig. 158.

S OLÜllUILQ

Fj

T“!

li

Werk-

TT

S a m ra 1 u 71

.di

4-

isläUeji

cd

i le .

V t Ti a 31 9 s -

-laliï.

S ehr eil).Z.

X ab mat. djvors

aies¹

V o I 0 8 1.

•HI 1 z

i¹

«B

jh_n.

¹__Cl

_□

"F

:a,s c[ T al

i n e n-u in

u r t a. tli

Rg- 159-

. □ n .

' VD

li

XI T

ÀX.b [ej i ><ś -

>x

M*X

tuiLssannsz

i"

A I laits-

'i 1 e i fs-’

ei fl er

.-^4

II

--3-

i a Ha m

Erdgefchoß.

1:500

10 98765432: 0

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Tübingen,78).

-t-e

15

ro«

Der Hörfaalbau ift mit dem Hauptbau durch einen fchmalen Zwifchenbau verbunden, in welchem im Erdgefchoß der beiden Gebäudeteilen gemeinfame Ein- und Durchgang, im Obergefchoß das Vorbereitungszimmer und die Werkftätte untergebracht find. Der Zwifchenbau ift vollftändig und der Hauptbau bloß etwa zur Hälfte unterkellert. Letzterer fetzt fich aus Keller

Fig. 160.

c 1v s

Wenn auch nicht zu den An

Erd-, I. und II. Obergefchoß zufammen. Im rückwärtigen Teile befinden fich 2 Treppen-häufer, wovon das eine nach den im I. Obergefchoß gelegenen Inftitutsräumen, das andere nach der Wohnung des Inftitutsvorftandes führt, welche den größten Teil des II. Obergefchoffes einnimmt. Im Kellergefchoß find 3 Gelaffe für Arbeiten in möglichft gleichmäßiger Temperatur, ferner ein Kohlenraum, ein Raum für die Fernheizung und ein Raum für den Gas- und Waffer-meffer vorgefehen; von letzterem aus zweigen fämtliche, durch befondere Farben gekennzeichnete Verteilungsröhren für Gas und Waffer aus. Die im Erd- und im I. Obergefchoß angeordneten Räume weifen die Grundriffe in Fig. 158 u. 15g auf. Im II. Obergefchoß find außer der fchon gedachten Dienftwohnung auch noch das Bibliothekzimmer und ein kleinerer Hörfaal für theoretifche Phyfik vorhanden, welch letzterer 30 bis 35 Zuhörer aufnehmen kann.

Sämtliche Inftitutsräume werden zur Winterszeit durch eine Dampf-Niederdruckheizung mit Selbftregelung erwärmt; in den Dienftwohnungen ift Ofenheizung vorgefehen. Die Außenmauern find im Erdgefchoß aus Sandfteinquadern, in den übrigen Stockwerken aus Backfteinen mit gelben Verblendziegeln hergeftellt; für die Fenftereinfaffungen und Gefimfe wurde heller Hauftein gewählt. Die Dachdeckung befteht aus Zinkblech.

Die getarnten Baukoften haben 260000 Mark betragen, wovon 195400 Mark für den eigentlichen Bau, das übrige auf innere Ausftattung, neue Inftrumente, Ebnung des Bauplatzes, Außenanlagen ufw. kommen. Hiernach berechnet fich 1 q™ überbauter Fläche zu 322,60 Mark und 1 ct>m umbauten Raumes (von der Kellerfohle bis zur Dach-gefimsoberkante gemeffen) zu 18,26 Mark¹⁷⁸).

lagen mit rechteckiger, fo doch zu folchen mit gefchloffener Grundform gehört in gewiffem Sinne das phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Berlin. Es wurde 1873 — 78 nach wiffen-fchaftlichen Angaben v. Helm-holtz's, nach Entwürfen und unter der Oberleitung Spieker's von Zaftrau ausgeführt.

In den gedachten Jahren wurden auf dem etwa 77 a großen Grundftück zwifchen der Neuen Wilhelm-Straße und Schlachtgaffe einerfeits, der Doro-theen-Straße und Spree andererfeits eine Baugruppe von 108,00 m Frontlänge errichtet, welche an der Dorotheen-Straße das phyfiologifche und pharmakologifche Inftitut, am Reichstagsufer das phyfikalifche und das zweite chemifche Inftitut nebft den dazu gehörigen Dienftwohnungen umfaßt (Fig. 160). Inmitten von zum Teile fehr verkehrsreichen Straßen und auf einem fehr ungünftigen Baugrunde waren Gebäude auszuführen, bei denen bezüglich der Erfchütterungsfreiheit ziemlich große Anfprüche geheilt werden mußten; die Gründung war infolgedeffen mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden; die maßgebenden Konftruktionsbedingungen wurden bereits in Teil III, Band 1 (Abt. II, Abfchn. 1, Kap. 2) diefes „Handbuches“ mitgeteilt. Die Straßendämme wurden vom Baukörper mittels tiefer Fichtgräben losgelöft und die Eingänge mit Hilfe freifchwebender (nur einfeitig auflagernder) Brücken hergeftellt; die verfchiedenartige Fundierung felbft ift im gleichen Bande kurz angedeutet, der für das pharmakologifche Inftitut ausgeführte Betonpfahlroft ebendafelbft (Abfchn. 3, Kap. 1, unter b) zur Darftellung gebracht. Eingehenderes hierüber ift in der unten genannten Quelle¹⁷⁰) zu finden.

Das phyfikalifche Inftitut ift in der Mitte der nördlichen Flucht der in Rede ftehenden Baugruppe errichtet und mit der Hauptfront nach der Spree gerichtet;

167.

Phyfikalifches

Inftitut

S chla.cn. t 0

der

Univerfität

zu

Berlin.

Neue

Doro lîieeu*- Strasse

ll 1500

5Qm

40

20

Lageplan der naturwiffenfchaftlichen Inftitute der Univerfität zu Berlin.

ikl

- Tl U II 9

i e s r c h a n i k e r s

I Z 1 m I m e r I für 1 o p t -I A r - III e u e n

Bibliothek

Werkstitte

Physikal.Gesellschaft

nyyJil

al

Vurli BArheitsBK1 p.idei-Z. I Z. I ahl.

ai

Jjpri

1 u II

Z im f

□PräcisionsQ Arbeit en

«Institut

Chem

Küche

Spül rau ml

a 11 a

A r t le! i t s

il

ï 11 m e

□z

i 0 f f Halle

■b—U-—Ü-—lui

[H!

Fig. 161.

A r 1) e 1 t s Zim..

Z t m-I mer I für oj) t - Ia r b e ii-1 e n

//

Arbeitszimmer f. NA n f i n g e r

Galerie

S p \i 1 r a a m

II. Obergefchoß.

Fig. 162.

sial [□

'«■■■■.i

»««■i

•

gSSÜ

V orh er.-Zim.

Vorlesutigs Arh-Assist.

}iiisn!.....iiririiinp

I Z f.

S a m m 1 u n g NC omparator lu.Theilmasch

m El Ml TL 31

I. Obergefchoß.

Fig. 163.

iS

P r ä c is A r be 1

10 Jl s-t e n

li

ił

"--S*

□H

elekt

mMi ud

b Arł leli te n

f!¹

Terrasse

des D i r e c t o r s

----jlîi----H----fl

::

I ■    .....■ I

aL~i|-

mer

Wage

AS[S

ste

tuen

■t T'

w 0 îl n 11 ĆL Tl S

i!

iZ

r**;

sten

t e n -I

[W q h n u. il g e

f*

Erdgefchoß.

1:500

10

15

10 987654321 0

1¹1¹1¹1¹1¹1¹1¹1¹1,1, E

Phyfikalifches Inftitut der Univerîitât zu Berlin.

Arch. : Spieker.

20**

IplBB

rh*—an

□□

1BE3E1

0BQ

II

'NK SV

r/

QB

rnirnt

Fig. 164.

_A V > ^^ ^_À \

Cg, S II // V II >1 X Il /À X

rw. xt~y.

x ii ii >jrC ii    u ^\y 11

is

0C3Q

□□□

CE

poca'

bao;

fl

ClHHi

Hfefa

IBBB

I0BB

•e:

jzrWTyM

il!

111

0.

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Berlin. — Schnitt nach ab in Fig. 163.

v\

fcB

7[

iBErlDll

H=Tfa

W\

lEiBUal

1:250

1.Î.Î.U+

10    11    12    13    14-

I » I ' i >- f « l

15"»

168.

Phyfikalifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Oraz.

das aus Sockel-, Erd- und 2 Obergefchoffen begehende Bauwerk wird durch die Orundriffe in Fig. 161 bis 163 und den Durchfchnitt in Fig. 164 veranfchaulicht.

Der Grundriß zeigt im allgemeinen die Trapezform; die Hauptfront folgt der gebogenen Linie des Flußlaufes; an der Rückfront find 2 Anbauten angefügt; im Weften fchließt fich das Dienftwohnhaus des Inftitutsdirektors, im Often das zweite chemifche und technologifehe Inftitut an; die Tiefe des Gebäudes nimmt von Weft nach Oft zu, und zwar von rund 16,00 auf 25,00m; im öftlichen Teile ift ein Lichthof angeordnet. Das Gebäude bedeckt eine Grundfläche von 1350 ora; die Stockwerkshöhen betragen im Sockelgefchoß 3,45, im Erdgefchoß 4,50, im I. Obergefchoß 4,95 und im II. Obergefchoß 3,15m; die Anbauten an der Hinterfront enthalten nur ein niedriges Kellergefchoß von 1,85 und ein Erdgefchoß von 4,40m Höhe; der Fußboden des letzteren liegt 1,50ra tiefer als der des Hauptgebäudes.

Im Sockelgefchoß befinden fich die Vorrichtungen für die Fernheizung, die Räume für die Aufbewahrung der Materialien, die Schmiede, die Wohnungen des Dieners, des Pförtners und des Heizers; ein Gasmotor dient zum Betriebe der dynamo-elektrifcheu Mafchine, deren Leitung zum Experimentiertifch des großen Hörfaales führt; derfelbe Motor kann auch mit dem zur Lüftung dienenden Bläfer verbunden werden. Die drei über der Erde befindlichen Gefchoffe enthalten die aus Fig. 161 bis 163 erfichtlichen Räume; hier tritt der Gedanke, die Durchführung eines nach Abteilungen methodifch geordneten Unterrichtes auch in der Raumgruppierung walten zu laffen, zum erften Male hervor.

Der Mittelbau ift höher geführt und enthält an der Vorderfront noch ein Halbgefchoß (von 3,15m Höhe); an der Hinterfront ift im Mittelbau ein Teil des Dachgefchoffes (in einer Höhe von 3,oo m) ganz ausgebaut. Die hierdurch gewonnenen Zimmer gewähren nach Süden hin einen freien Ausblick über die benachbarten Gebäude hinweg und werden daher hauptfächlich zu optifchen Verfuchen benutzt. An der Südfront überragt der Treppenturm mit maffigem Spindelpfeiler das ganze Gebäude; letzterer ift auf feinem platten Dache mit einem fteinernen Tifche verfehen; die Plattform wird bei den Übungen zu barometrifchen Höhenmeffungen verwendet.

Das Gebäude wird durch Feuerluftheizung, die Räume des weltlichen Flügels und die nach dem Hofe gelegenen Vorbauten werden durch Warmwafferheizung erwärmt; die Heizung in den Dienftwohnungen gefchieht mittels Kachelöfen.    »

Von der Außenarchitektur war bereits in Art. 15g (S. 205) die Rede; das Äußere ift in Back-fteinverblendung mit Anwendung von Terrakotten und einem Sockel von belgifchem Granit her-geftellt¹⁸⁰).

Die Baukoften haben rund 757600 Mark betragen; dies gibt, bei 1307im überbauter Grundfläche, für 1<J“ 579,80 Mark und, bei 24 283cbm Rauminhalt, für 1 cbm 31,20 Mark.

Die feither vorgeführten phyfikalifchen Inftitute waren, mit wenigen Ausnahmen, kleinere oder im Bauplatz befchränkte Anlagen. Will man bei ausgedehnteren Inftituten die rechteckige Grundform beibehalten, fo muß man zur Anordnung eines inneren Hofes greifen, wie dies z. B. beim phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Graz gefchehen ift. Diefes wurde 1872 — 75 nach dem von Töpler ausgearbeiteten Programm und dem von Horky und Stattler herrührenden Entwurf von letzterem ausgeführt; es ift bis heute eines der umfaffendften und lehrreichften Inftitute geblieben. In Fig. 165 u. 166³⁸¹) find zwei Grundriffe diefes Iiaufes mitgeteilt.

Das Gebäude befteht aus einem gegen Südoft gelegenen Trakt von größerer Tiefe und mittlerem Flurgang, an den fich gegen Siidweft ein weiterer Flügel, gleichfalls mit kurzem mittlerem Flurgang, anfchließt; diefe beiden Trakte beftehen aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß. Die zwei anderen, den Hof nach Nordweft und Nordoft begrenzenden Trakte fchließen mit dem Erdgefchoß ab. An der Nordoftfeite ift turmartig ein kleines aftro-phyfikalifches Obfervatorium angebaut.

Der Haupteingang befindet fich in der Hauptachfe des Südofttraktes (Fig. 166); der mittlere Flurgarlg führt durch ein Vorzimmer mit Treppe in den durch Erd- und Obergefchoß reichenden großen Hörfaal, mit dem das Vorbereitungszimmer und die Vorlefungsfammlung in der aus dem Grundriß erfichtlichen Weife in Verbindung gebracht find. In der Achfe des Südweftflügels ift die Hofeinfahrt gelegen, zu deren Linken der Wohnungstrakt mit befonderer Treppe angeordnet

18°) Nach : Guttstadt, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medizinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S. 135. J8‘) Nach den von Herrn Baurat Stattler in Wien freundlichft mitgeteilten Plänen.

[I

Zim.

S cliiaf -

Cao.

Wolmzim.

—rii    <=*>

•?=>    i

«    i

rr— epp

II

isr

-f

Fig. 165.

Ü)

PS

co

Salon

vorz

£h

1 al) o -d e s

HescMfts Z. a. Pr of.

ratorium i I Prof. I

Aü/MiAi

■ mm.

Vorz

H o r s a. il

il

IJ o c eut en

IQuO ;

Rech-■ 11. M 6 tß- «

.....XllXiiXilXl

nungsz

orologie

[erifli- ii il anz/fô

Bitnioth

Karten-

n.math.

S am ml g.|

Z e i c li e n 2

Obergefchoß.

1:500

10 987654321 O

10

13

20«

Terrasse

-u 3 a

Harten zl

DM N

Assiste

ß TI Tl

Neïienl

•■Jskî

II 1

Vor-

(raum-

MM I ÊOSI I MM I al) 0 - Iratorium

Jjjd^lelur. f u.magn.

Si' • -M- -KJ-• -04-j—D4- - -M-- - U-,X-

H US®

[OJ

\~s

;—7

IX

liiÉÉlé

es—a

F¹

,EL I

-M—-E4-----

Xp) IXKT

I VotT) er.-Zim . _

\:—--T-iy—è----------ii-slj-----------&—3XD--!

:zT: cÀ A J S a) m mjj ! il u n. g l\~-pl

-i

Fig. 166.

/ x\,

.. =îl

üi O ÏÏQ

ur

V 0 r z .j i

KrTi

j ïïTrsj"

iûpt.

liai) dt.

i

ci Kl

:Êi ¥ o 11 h

I i e -In e r-uin g

.....°fj

j

—T------f⁻’®!

i

Erdgefchoß.

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Graz¹⁸¹).

Arch. : Horky & Stattler.

Fig. 167.

0] m 3)

!!!!

UM

16g.

Phyfikalifches Inftitut des Mufeums

zu

Oxford.

lft. Die Gruppierung der übrigen Erdgefchoßräume ift aus dem bezüglichen Plane ohne weiteres zu entnehmen; die beiden nach Nordoft und Nordweft gerichteten Flügel dienen ausfchließlich Laboratoriumszwecken; der zu magnetifchen Unterfuchungen beftimmte Nordweftflügel ift voll-ftändig eifenfrei hergeftellt. Der Flurgang im Nordofttrakt wird als „Arbeitskorridor'' bezeichnet, weil darin kleinere, aus den Laboratorien ausgefchloffene mechanifche Arbeiten ausgeführt werden. Die fyftematifch angeordneten Feftpfeiler und durchlaufenden Vifierlinien des füdöftlichen, namentlich aber des nordöftlichen Traktes find durch ftrichpunktierte Linien (mit Pfeilen) augenfällig gemacht. Im Hörfaal kann von beiden Fenfterfeiten her mit Sonnenlicht nach der weißen Projektionsfläche, welche durch Auseinanderfchieben der rückwärts vom Experimentator angebrachten fchwarzen Tafel freigelegt wird, projiziert werden; für die Südoftfeite ift zu diefem Ende im Zuhörerpodium eine Öffnung angebracht, und der Helioftat fteht unter dem letzteren. Die mechanifche Betriebskraft wird im Hörfaal durch einen kleinen tragbaren Waffermotor, der im Vorbereitungszimmer aufgeftellt ift, befchafft, während in den Laboratorien eine Kraftwelle aufgehängt ift.

Im Sockelgefchoß befinden fich unter dem Hörfaal das chemifche Laboratorium, daneben, unter dem Vorzimmer des Hörfaales, der Batterieraum und unter der Vorlefungsfammlung die fehr geräumigen mechanifchen Werkftätten, in denen eine dreipferdige Hochdruck-Dampf-mafchine, mit Transmiffion durch die gefamten Werk-ftättenräume und nach der Kraftwelle in den Laboratorien, aufgeftellt ift. Im Siidwefttrakt, der Durchfahrt zunächft, find zwei kleinere Arbeitsräume und im Nordofttrakt, dem Turme zunächft, ein Raum für konftante Temperatur angeordnet; der übrige Teil des Südweft- und des Südoft-trakts enthält Heizkammer, Vorrats- und Wirtfchaftsräume, fowie die Wohnung des Heizers.

Der Grundriß in Fig. 165 fteilt die Raumverteilung im Obergefchoß dar. Der Turm (Fig. 167¹⁸¹) ift für die aftro-phyfikalifchen Beobachtungen mit einer Drehkuppel (fiehe Kap. 20) überdacht; die achteckigen Nebenräume find zu aftronomifchen Übungen, zur Aufnahme eines Meridian- und eines Paffageinftrumentes beftimmt. Für meteorologifche Übungen ift auf dem Nordofttrakt, dem Turme zunächft, eine Terraffe angeordnet (Fig. 167). Ein Eiskeller befindet fich unter dem Verbindungsgange zum Turm.

Der große Hörfaal wird mittels Feuerluftheizung, die Wohnräume und eifenfreien Laboratorien werden «|j

□Q

durch Kachelöfen, alle übrigen Räume mittels Warmwaffer-heizung erwärmt. Schließlich fei noch auf verfchiedene Einzelheiten diefes Inftituts, von denen im vorhergehenden vielfach die Rede war, aufmerkfam gemacht¹⁸²).

Ein anderes einfchlägiges Beifpiel ift das mit dem Mufeum zu Oxford verbundene, zu Ende der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts von Deane erbaute Clarendon-Laboratorium, deffen Erdgefchoßgrundriß in Fig. 168 ¹⁸³) wiedergegeben ift.

An diefem Inftitut wird der phyfikalifche Unterricht in 3 Kurfen erteilt, und zwar zunächft in der Form von Experimentalvorlefungen über die Prinzipien der Wiffenfchaft, alsdann durch mathematifche Vorlefungen über die phyfikalifchen Theorien und fchließlich in einem praktifchen Kurfus der experimentellen Methoden.

Der im Erdgefchoß gelegene Hörfaal ift an der Oftfeite angeordnet und enthält 150 Sitzplätze; in den nach Norden und Süden verlegten Laboratorien können 40 Studierende gleichzeitig

WM

Turm des phyfikalifchen Inftituts der Univerfität zu Graz¹⁸¹). V250 w. Or.

18s) Nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik ufw., Bd. 11, S. 73 — und den von Herrn Baurat Stattler in Wien freundliche gemachten Mitteilungen.

iss) Nach : Builder, Bd. 27, S. 366, 360.

arbeiten; die betreffenden 5 Laboratoriumsräume find nach fünf verfchiedenen Zweigen der experimentellen Unterfuchungen gefchieden, und jeder davon ift dem bezüglichen Zweige entfprechend ausgerüftet. Im Sockelgefchoß befinden fich ein Raum für magnetifche Unterfuchungen, Vorratsräume und Batteriekammern; im Dachgefchoß ift an der Weftfeite eine lange Galerie für optifche Arbeiten und über dem füdlichen Ende des Hörfaales find die photographifchen Arbeitsräume angeordnet. Der innere glasbedeckte Hof ift ringsum von einer Galerie umgeben; darin haben die außer Gebrauch befindlichen Inftrumente Aufteilung gefunden, und es werden darin diejenigen Verfuche angeftellt, für welche eine beträchtliche Höhe erforderlich ift.

Weitere Sammlungsräume find nicht vorhanden; es fcheinen die im Gebrauch Behenden Inftrumente im Vorbereitungszimmer und in den Laboratorien aufbewahrt zu werden. Der Gang an der Oftfeite, welcher das Inftitut mit dem Mufeum verbindet, führt an den zu erfterem gehörigen Werkftätten vorbei.

Die Baukoften haben nahezu 206000 Mark (= £ 10300) betragen¹⁸³).

Sobald man, im Intereffe der Einfachheit und Billigkeit, eine tunlichft ge-

fchloffene Grundrißgeftalt anftrebt, fo befteht . — neben der eben erörterten rechteckigen Form — eine naturgemäße Anlage darin, daß man fämtliche Inftitutsräume, mit Ausnahme des Hörfaales, in einem rechteckig geftalteten Bau vereinigt, für den Hörfaal aber, in Rückficht auf feine abweichenden Abmeffungen und eigenartigen Beleuchtungsverhältniffe, einen be-fonderen Anbau anfügt. Diefer Gedanke ift eigentlich fchon bei dem in Art. 162 (S. 206) vorgeführten Leipziger Inftitut zur Ausführung gekommen, indem dort an der Schmalfeite des rechteckigen Hauptbaues der Hörfaal angefügt und in'folcher Weife jene langgeftreckte Grundrißform erzielt wurde. Der Organismus eines phyfikalifchen Inftituts, fowie auch manche andere örtliche Verhältniffe bedingen bisweilen das Anfügen des Hörfaales an einer Langfeite des Hauptbaues, wodurch L-, bezw. I-förmige Grundrißanordnungen entftehen.

Eine derartige Anlage zeigt das phyfika-lifche Inftitut der Univerfität zu Würzburg (Fig. 16g u. 170¹⁸⁴), welches 1878 — 79 nach F. Kohlraufch’s Skizzen von Lutz ausgeführt worden ift und deffen fämtliche Räume in einem nur um 2 Stufen in das Erdreich verfenkten Untergefchoß und in dem darüberliegenden Hauptgefchoß untergebracht find; die Direktorwohnung befindet fich in dem Aufbau, der im Hauptgefchoßgrundriß (Fig. 170) befonders bezeichnet ift.

Die Verteilung der Räume in den beiden zuerft gedachten üefchoffen zeigen die zwei Pläne in Fig. 169 u. 170; im Dach find noch einige Vorratsräume untergebracht; die Wohnung des Affi-ftenten (Fig. 170) follte fpäter zur Sammlung hinzugezogen werden, und an der Südfeite ift für fpätere Zeiten ein dem Hörfaal fymmetrifch angeordneter Erweiterungsbau vorgefehen; alsdann füllten die Fachwerkwände zwifchen den drei an der Oftfeite gelegenen, eifenfreien Arbeitsräumen des Hauptgefchoffes entfernt werden.

Der große Hörfaal enthält 168 Sitze in anfteigenden Bankreihen und vermag im ganzen etwa 230 Zuhörer zu faffen. Sein Deckenlicht läßt fich mit Hilfe von Klapprahmen verdunkeln, ebenfo jedes der 4 feitlichen Fenfter mit Hilfe von hölzernen Rolljaloufien, welche eine doppelte Leinwandlage erhalten haben. In das Vorbereitungszimmer führt vom Untergefchoß ein Aufzug, auf

Fig. 168.

170.

Phyfikalifches

Inftitut

zu

TT

Wärter

neu

Pt

f. a.

Tf

'riifung s-

Saal

Zum Museum

Vorrathe

■

rj

r s a al

""Ti 3

... ju,

iVortier.-Z.

L at> 0 -:ien f l.i

|s tujirenäen

P r i 1 latiol

-Vit-r atorium

PförtiiBi

Phyfikalifches Inftitut des Mufeums zu Oxford.

ErdgefchoßI84).

’/soo w. Gr.

,8‘) Nach den vom derzeitigen Präfidenten der Phyfikalifch-technifchen Reichsanftalt zu Berlin, Herrn Profeffor Dr. F. Kohlraufch f. Z. freundlichft überlaffenen Plänen und fchriftlichen Mitteilungen.

Würzburg.

welchem fchwere Gegenftände hin-aufbefördert werden. Die Arbeitsräume der beiden Stockwerke find durch eine Wendeltreppe, welche dem Zimmer des Inftitutsvorftan-des gegenüber gelegen ift, miteinander verbunden. Für optifche Arbeiten find die zu beiden Seiten des Vorftandszimmers im Oberge-fchoß gelegenen kleineren Räume, ebenfo ein im Grundriß des Un-tergefchoffes als diefen Zwecken dienend bezeichnetes Gelaß be-ftimmt; alle diefe Räume find mit Helioftatenplatten vor den Fenftern und Steintifchen ausgeftattet, ferner mit Verdunkelungsjaloufien an allen Öffnungen verfehen; auch haben fie ifoliert aufgeführte Feft-pfeiler, bezw. in die Gewölbe eingefetzte, vom Fußbodenbelag nicht berührte Steinplatten für tunlichft erfchütterungsfreies Aufftellen von feinen Apparaten erhalten.

Der Mangel einer befonde-ren, zur Direktorwohnung führenden Treppe ift fühlbar; im übrigen ift bei diefem Inftitutsbau augenfcheinlich größerer Wert darauf gelegf, die Räume mehr nach den befonderen Bedürfniffen der darin vorzunehmenden Arbeiten/als in Rückficht auf eine mehr oder weniger künftliche didaktifche Methode zu gruppieren, weshalb auch die Übungsräume im Untergefchoß liegen.

Die Heizung und Lüftung gefchieht mittels eines Reinhardt-fchen Luftheizungsofens; nur der große Hörfaal wird durch einen befonderen Lüftungsmantelofen mit Frifchluftkanal erwärmt; ein Saug-fchlot vermehrt die Gefchwindig-keit der Luftbewegung. In den Räumen des Untergefchoffes wurde für die Fußböden Afphalteftrich gewählt; im Obergefchoß ift zum größeren Teile Parkettboden, fonft Bretterfußboden verwendetworden.

Im Jahre 1881 wurde in einem an den Hof fich anfchließenden Garten ein befonderes magneti-fches Obfervatorium, völlig eifen-frei, errichtet¹⁸⁵).

i Opt. Arbeiten I

____sL

I____EL____

T) fl

to

Fig. 16g.

lo

Diener wo hnurig

Chem-

Arbę

25!

•s

---------

ï    I G1 as-1

*    i rj!fei

a g n e U - [HUschesT!

vatorium

Arb .-Z.

d.

rofessors

Bibliothek

Licht graben

ArbrZ.

Dir e c t or s

Accumu-

lat 0 p e n -

Professor

Glas- ; blaserei

Wsrkstatte

AZ.

____JL

V orrithe

(E F euer un g srjiffl

Zimmer q]

Untergefchoß.

Keller

1. S

Phyfikalifches Inftitut der

1:500

Fig. 171.

Laboratorium

fVorgeschri Heuere

Wage

□ □□□□□

Lab oratorium f. Anfang er

Lichtgraben

W oh -

d. A s s i

s .t e n t e n

Kl. H Ö r s a a 1

Mit- telschul-

iss) Nach: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht. Wiesbaden 1892. S. 301.

Erdgefchoß.

Phyfikalifches Inftitut der Arch. :

1 &n

□ ccd]"

-Q-

7“

Fig. 170.

|Pr ofessor

Arbeits-

o_

r_

_a

Opl

A cU/tci;

Wage

Bûcher

Sammlung

_g_ - EF ;

|-Z i m jo e r

Metenrnloqie

AZ. Vorher-

D Z1 ni

II

[______||KI KöTsaal

!□

10

S ammlung

A s s 1 - Istemenj

Woh -

n u ng

daruber Wohnung des Directors-----»!

Obergefchoß.

Univerfität zu Würzburg¹⁸⁴).

Arch. : Lutz.

Fig. 172.

pJ

Eine weitergehende Entwickelung hat die L-förmige Grundrißanordnung beim phyfikalifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft, welches 1884—85 nach den wif-fenfchaftlichen Angaben Lo-rand v. Eötvös' und Weber’s Entwürfen ausgeführt wurde, erfahren (Fig. 171 u. 172¹⁸⁶). Es fetzt fich aus einem mit der Langfront nach Oft gerichteten Hauptbau, einem an der Weftfeite angefügten Flügelbau, einem Turm- und einem Obfervatoriumsbau zufammen; Haupt- und Flügelbau beftehen aus Sockel Erd-, Ober- und teilweife ausgebautem Dachgefchoß; der Turm ift bis zur Platt-

171.

Phyfikalifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Budapeft.

«3

form 20,oora hoch, das Ob-fervatorium bloß erdge-fchoffig.

Op t.

Z i jh .

G- r 0

Im Erdgefchoß (Fig. 171) werden Haupt- und Flügelbau von einem mittleren Flurgang durchzogen; am Kreuzungspunkte beider Gänge ift ein Lichthof angeordnet. Der von Nord nach Süd

laschine

Vorher -Z.

-J Vorher-2.

pi

a.

Kleider

, a    rlPP

aol i g en I

ül

des

ors

ziehende Flurgang verbindet die beiden Haupteingänge; am Eidlichen Eingang liegt die Haupttreppe, im einfpringenden Winkel zwifchen Haupt- und Fliigelbau die zur Direktorwohnung führende Treppe und an der Weftfeite des Hauptbaues eine Nebentreppe. Der Fliigelbau läuft in der Verlängerung feiner Nordfront in einen bloß 7,26m tiefen Schmalbau aus, der das Laboratorium für Vorge-fchrittenere und die große Sammlung enthält. In dem Zwickel, den diefer Schmalbau (gegen Südweft) mit dem Flügelbau bildet, erhebt fich auf eigener Betonplatte der fchon erwähnte Turmbau, noch weiter nach Weften hin, gleichfalls

Obergefchoß.

Univerfität zu Budapeft¹⁸⁰). Weber.

1S6) Nach den durch Vermittelung des Herrn Architekten Coloman Giergl zu Berlin von Herrn Architekten Nagy Virgil zu Budapeft freundlichft iiberfandten Originalplänen und Mitteilungen.

172.

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Freiburg.

auf eigener Betonplatte gegründet, das magnetifche Obfervatorium.

Wie die beiden Grundriffe in Fig. 171 u. 172 zeigen, trennt fich der gefamte Inftitutsbau in drei ziemlich fcharf gefchiedene Abteilungen, wodurch die allgemeine Störungsfreiheit wefentlich begiinftigt wird. Die erfte Abteilung bildet der Hauptbau, in deffen Sockelgefchoß ein Glasblafe-raum, die hiftorifche Sammlung, die Wohnung des Torwartes und Wirt-fchaftsräume gelegen find. Der weft-liche Flügel, d. i. die zweite Abteilung, ift hauptfächlich zu Vorlefungs- ^ und Laboratoriumszwecken beftimmt; in feinem Untergefchoß befinden fich zwei Dienerwohnungen, die Heiz- r-kammer für den Hörfaal, die Batteriekammer und Vorratsräume.

Turmbau und magnetifches Obfervatorium bilden die dritte Abtei- rj lung. Das Sockelgefchoß des Turmes dient zu meteorologifchen Nebenbeobachtungen und zur Aufnahme der felbftfchreibenden Apparate; das in feinem Erdgefchoß gelegene Arbeitszimmer des Profeffors ift mit der Bibliothek durch eine verglafte Holzgalerie verbunden; die aus etwa 4qm großen Marmorplatten zufammenge-fügte Plattform dient zur Aufnahme eines auf Schienen geftellten Beobachtungshäuschens mit Refraktor und zu meteorologifchen Beobachtungen; im Treppenhaufe werden Fallverfuche vorgenommen. Das magnetifche Obfervatorium hat Süd- und Weftaus-fchau; es befitzt einen unmittelbaren Zugang von außen und fteht durch eine kleine Treppenanlage mit dem im Turm gelegenen Arbeitszimmer des Profeffors in Verbindung.

Des großen Hörfaales mit der hinter dem Experimentiertifch angeordneten Vortragsnifche, der Baikone an feinen beiden Langfeiten ufw. ge-fchah unter b und c mehrfach Erwähnung. Der Hörfaal wird durch eine Feuerluftheizung erwärmt; alle übrigen Räume find mit Kachelöfen verfehen ¹⁸°).

Zu den Anlagen mit L-förmiger Grundrißgeftalt ift auch das neue phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Kiel¹⁸⁷), ferner das phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Freiburg zu zählen; denn in dem uj-förmig geftalteten

Fig. 173.

m a 0 Ti Tl

Photo g r.

Noten

treppe

Arb.

^PlMagn.

Art.

Pr iv.-D 0 cen t.

rlH

TF_=

_o_

Uebungsraum

G al v. Art.

M iE WM

t 1 1 1 j . Art.

.Obergefchoß.

Fig. 174.

I 1»

■S-

A s s i s t .1

Wagen

/CK

ifwi

Vorstand Hl

Neben]

treppe

aanie

•N

Bibl. QU ® b u n SO5 r ä. 11 1,1 5

Erdgefchoß.

1:500

Katheto-

meter

IO 987654321 0

I ■ M ■ 1¹M¹1 ■ I '-l+M—

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Freiburg. Arch. : Durm.

-F

10

15

20™

¹⁹⁷) Siehe: Zentralbl. d. Bauverw. 1003, S. 157.

Bau ift die füdliche Hälfte dem phyfikalifchen Inftitut zugewiefen, während die nördliche Hälfte vom phyfiologifchen Inftitut eingenommen wird, bäude (Fig. 173 u. 174) ift 1888—90 nach den Entwürfen Durni¹ s ausgeführt worden.

Das Ge-

Es befteht aus Keller-, Erd- und Obergefchoß; die Stockwerkshöhen betragen bezw. 3,35, 4,50 und 4,20m. Der große Hörfaal ift an das füdliche Ende des Flügelbaues verlegt worden, hat den in Art. 141 (S. 188) bereits erwähnten befonderen Zugang erhalten, mißt 126,5 0m Grundfläche und faßt 136 Zuhörer; er wird durch 10 in den beiden Langfeiten befindliche Fenfter und durch ein Deckenlicht von 39 qm Flächeninhalt erhellt.

Der in der Weftfront gelegene Haupteingang und das Haupttreppenhaus find für beide Inftitute gemeinfchaftlich, ebenfo die im Kellergefchoß gelegene Wafchküche. Das letztgenannte Stockwerk des phyfikalifchen Inftituts enthält überdies die Werkftätten, den Batterieraum, 2 eifenfreie Arbeitsräume (für erdmagnetifche Meffungen ufw.), das chemifche Laboratorium, die Räume für die Fernheizung, die Mafchinen und den Brennftoff. Die Raumverteilung im Erd- und im Obergefchoß ift aus Fig. 173 u. 174 zu erfehen.

In den Fußbodenflächen diefer beiden Stockwerke find eine Anzahl ifolierter Platten ein

gelaffen, die zum Teile auf den Gewölben oder auf ftarken Walzeifenträgern oder auf zwifchen Eifenträgern eingefpannten Kappen oder auf dem Holzgebälk aufruhen. Einzelne Räume haben außer den äußeren Fenftern noch innere, lichtdicht fchließende Läden erhalten; in einigen anderen Gelaffen genügen lichtdichte Filzvorhänge. Einige Zwifchentiiren wurden, um auf größere Längen durchfehen zu können, in beftimmter Höhe mit kleineren, mittels Klappen verfchließbaren Öffnungen verfehen. In dem an der Hauptfront gelegenen, für thermifche Arbeiten dienenden Raume ift eine Queckfilberwanne angeordnet, die 10 cm tief in den Fußboden eingelaffen ift.

Die Erwärmung der Inftitutsräume zur Winterszeit gefchieht durch eine Niederdruck-Dampfheizung; außerdem ift in einigen Räumen für Herbft und Frühjahr Ofenheizung vorgefehen. Die Erhellung bei Dunkelheit wird mittels Gas bewirkt; nur im großen Hörfaal ift elektrifche Beleuchtung eingerichtet; die Dynamomafchine wird durch einen Gasmotor betrieben.

Die Außenmauern des Gebäudes find einfchließlich Erdgefchoß aus Bruchfteinen (aus der Nähe von Freiburg) und im übrigen aus Backfteinen hergeftellt; Sockelfuß und Treppen-ftufen beftehen aus Maulbronner rotem Sandftein, Sockelflächen, Gurtgefimfe, Tür- und Fenfter-umrahmungen ufw. aus graugrünem Kürnbacher Keuperfandftein. Die Flurgänge haben einen Fußbodenbelag aus Saargemünder Tonfliefen erhalten; in den Räumen des Erdgefchoffes find in Afphalt verlegte Parkettböden und in denjenigen des Obergefchoffes gewöhnliche Riemenböden zur Anwendung gekommen. Der Dachftuhl ift aus Holz konftruiert und mit Schieferdeckung verfehen18R).

Will man bei größeren Inftituten im Intereffe einer möglichft guten Beleuchtung fämtlicher Räume die Anordnung eines inneren (Binnen-) Hofes umgehen, fo muß man ftark gegliederte Grundformen wählen. Hierbei ift die nächftliegende die U- oder hufeifenförmig geftaltete, die u. a. beim phyfikalifchen Inftitut der Univepfität zu Königsberg, welches 1884—88 nach dem Entwürfe Kuttig's mit einigen Einfchränkungen zur Ausführung gebracht wurde, zur Anwendung gekommen ift. Diefes Haus zerfällt in die experimentell-phyfikalifche und die mathe-matifch-phyfikalifche Abteilung, derart, daß erfterer der weftliche Teil, letzterer der öftliche Teil des Gebäudes zugewiefen worden ift. Wie die Grundriffe in Fig. 175 u. 1761SÖ) zeigen, befteht es aus zwei zur Hauptachfe nahezu völlig fymmetrifchen Hälften.

Diefes Inftitut wurde auf einem der Univerfität gehörigen, 78,00 m langen und 60,00 m breiten Grundftiick errichtet, welches bei vollftändig freier Lage den Vorteil gänzlicher Abgefchiedenheit vom Geräufch und den Erfchütterungen des Straßenverkehres hat. Die Hauptfront des Gebäudes mit den wichtigften und größten Arbeits- und Vortragsräumen ift nach Süden gerichtet, während die Nordfeite des Mittelbaues den Eingang mit der Haupttreppe und die Flügelbauten diejenigen Räume aufzunehmen haben, deren Zwecke die Lage nach Often, bezw. Weften und Norden erfordern oder geftatten.

173.

Phyfikalüches

Inftitut

zu

Königsberg.

ns) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 93. ¹⁸⁹) Nach ebenda!., 1887, S. 14.

Das Gebäude befteht aus Sockel-, Erd-, Ober- und dem zum Teil ausgebauten Dachgefchoß; die Stockwerkshöhen betragen im Sockelgefchoß 3,30, im Erdgefchoß 4,80, im Obergefchoß 4,88 und im Dachgefchoß 3,23 m; die großen Eckfäle des Obergefchoffes reichen bei einer lichten Höhe von 7,50 m in das Dachgefchoß hinein.

Fig. 175-

Grosser

ont.

Saal

Art eits -u S amm 1-Z im.

As- s i - Is icjip» t e 11

W 0 fi - in un.

gen.

0 e i t s -- T u n g s -L- ni e r

Or. H n r s a al

un g s-

•I

p*

Eisenfreier

Saal

Eisenfreier

Saal

Obergefchoß.

1:500

10 98T 654321 O 1. [ i

10

15

20ra

Fig. 176.

I at o — IratoriTim.

I |f. f ein- J Art eiten

Billi

[Kl. HTr s a al

LMa 1) O I . 1 ELf einer e A r Bt c i t e Ji

M e chan

A r b e i ten. I

□£

r-Theii-

0°

l<

raaschme

in

Mechaitr

h eiten-

Hydr:

Ar -

□■an

Lzy.

G a 1 v a ji .

Z 1 jn

y

'N

Erdgcfchoß.

Phyfikalifclies Inftitut der Univerfität zu Königsberg¹⁸⁰).

Arch. : Küttig.

Die Raumverteilung im Erd- und Obergefchoß ift aus den beiden Grundriffen in Fig. 175 u. 176 zu erfehen; diefe beiden Stockwerke enthalten die eigentlichen Lehr- und Arbeitsräume. Im Sockelgefchoß befinden ficli an der Südfeite in der Mitte zwei Wohnungen für Mechaniker, in den fiidlichen Eckbauten Werkftätten für letztere, in den nördlichen Enden der Flügelbauten ifo-thermifche Räume mit entfprechender Ausrüftung; die übrigen Räume dienen zur Aufbewahrung von Geräten und Kohlen. Für chemifche und photographifche Arbeiten find im Dachgefchoß

to

tsJ

IO,

mehrere kleinere Zimmer mit Deckenlicht abgeteilt; auch find dafelbft zwei Wendeltreppen angeordnet, welche die Benutzung des flachen Daches zu meteorologifchen und aftronomifchen Unter-fuchungen erleichtern follen.

In den photographifchen Laboratorien find mehrfach zum Schutze gegen ftarke Wärmeverbreitung durch die vielen Schornfteine gegen die Quermauern Fachwerkwände in angemeffenem Abftande von diefen errichtet; zur Erzielung von Erfchütterungsfreiheit find in den Arbeitsräumen mehrere auf Brunnen gegründete Feftpfeiler vorhanden; die Säle am Nordende der Flügelbauten im Erdgefchoß find für galvanifche Arbeiten unter Vermeidung eiferner Konftruktionsteile hergerichtet. Die beiden großen Eckfäle des Obergefchoffes befitzen in den Decken Öffnungen für Fall- und Pendelverfuche. Zu Beobachtungen an langen Manometern dienen die neben den Aufzügen (AZ) befindlichen, alle Gefchoffe durchfetzenden Fallfchächte. Die nach Norden gelegenen, für Arbeiten bei Dauertemperatur beftimmten Räume des Sockelgefchoffes haben bei 77 cm Mauer-ftärke eine durch breiten Luftfchlitz davon getrennte innere Verkleidung von 25 je ein (nördliches) Fenfter erhalten.

Vorhalle, Flure und Treppen find überwölbt; die Haupttreppe ift aus Granit, die Nebentreppen find aus Holz hergeftellt; das Dach ift mit Holzzement eingedeckt. Die Erwärmung der meiften Räume erfolgt durch Kachelöfen, welche von Vorgelegen in den Fluren gefeuert werden; der große Hörfaal in der Südweftecke hat Feuerluftheizung mit Lufterneuerung erhalten; die Heizung des großen optifchen Saales gefchieht durch einen eifernen Mantelfchüttofen.

Die Außenarchitektur bewegt fich durchweg in einfachen Formen. Zu Wandflächen und Gefimfen der oberen Gefchoffe find Backfteine von fchöner, dunkelroter Farbe verwendet, deren Farbenwirkung durch Streifen und Mufter aus bräunlich-violetten Steinen erhöht wird. Der Sockel ift aus Sandftein hergeftellt; die Außenwände des Sockelgefchoffes find durch einen umlaufenden, begehbaren Sickerkanal gegen Erdfeuchtigkeit gefichert.

Die Baukoften waren auf rund 333000 Mark veranfchlagt, wovon auf den eigentlichen Neubau 265000 Mark, auf die Nebenanlagen 11400 Mark und auf die innere Einrichtung 56600 Mark kommen. Bei 983 q™ überbauter Grundfläche berechnet fich der Einheitspreis auf 249 Mark für 1 qm und auf 15,37 Mark für lcbm Baumaffe¹⁸⁰).

Ein anderes in U-förmiger Grundrißgeftalt errichtetes Bauwerk der fraglichen Art ift das neue phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Breslau (Fig. 177 bis 17g).

Das Gebäude wurde 1898—1900 auf einem Grundftücke in der Nähe der Kreuzkirche errichtet und fetzt fich aus einem nach Weften gerichteten Vorderbau, fowie zwei fich anfchließen-den, nach Norden, bezw. Süden gewendeten Flügelbauten zufammen; es enthält außer den Unterrichts- und Arbeitsräumen noch die Wohnungen des Direktors, zweier Affiftenten und des Dieners. Das Haus befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchoß und einem zum geringen Teile ausgebauten Dachgefchoß. Die Stockwerkshöhen (von und bis Fußboden) betragen bezw. 3,20 , 4,50, 3,81 und 3,77m; der im I. Obergefchoß untergebrachte große Hörfaal (12,75 x 13,53m) reicht durch die beiden Obergefchoffe hindurch und hat fo eine Stockwerkshöhe von 7,58 m erhalten; auch dem im gleichen Gefchoß gelegenen kleineren Hörfaal wurde dadurch eine größere Höhe (5,5om) gegeben, daß ęr etwas in das Dachgefchoß hineinragt. Der Nordflügel bildet das durch fämtliche vier Gefchoffe durchreichende Wohnhaus des Inftitutsvorftandes.

Im Sockelgefchoß, welches etwa l,oom in die Erde verfenkt ift, befinden fich: im Vorderbau Arbeitsräume (darunter folche mit konftanter Temperatur und ein eifenfreies Gelaß), Dienerzimmer, die elektrifche Zentrale und die Mafchinenräume; im Südflügel ein weiterer Arbeitsraum von konftanter Temperatur, die Wohnung des Inftitutsdieners und die Wafchküche.

Das Erdgefchoß und das I. Obergefchoß enthalten die aus Fig. 178 11. 179 erfichtlichen Räume. Der Hohlraum unter den anfteigenden Geftühlsreihen des großen, 198 Sitzplätze enthaltenden Hörfaales ift für zwei Heizkammern und die Kleiderablage ansgenutzt.

Im Vorderbau des II. Obergefchoffes find untergebracht: das Vorlefungszimmer, ein großer Arbeilsraum (53,18 x 10,te m)» das Gelaß für zurückgefetzte Apparate und das photographifche Zimmer. Am äußerften (öftlichen) Ende des Südflügels befindet fich eine Affiftentenwohnung. Das Dachgefchoß, foweit es ausgebaut ift, hat über der Affiftentenwohnung die Wohnung des Heizers aufgenommen, und in den fonftigen Bodenräumen find Aufzugsmafchinen für die Verdunkelungsvorrichtungen des großen Hörfaales, für den elektrifchen Aufzug ufw. zu finden. Das Haupttreppenhaus ift zur Vornahme wiffenfchaftlicher, namentlich auch meteorologifcher Beobachtungen turmartig (Fig. 177) über das Dach emporgeführt und mit einer Plattform abgefchloffen.

Die Lehr- und Arbeitsräume werden durch Gasheizkörper und die Direktorwohnung durch eiferne Öfen erwärmt; die künftliche Erhellung gefchieht durch elektrifches Licht.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

cm

Dicke und nur

174.

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Breslau.

15

1

}

|

-

-

mm

wmmm\

â

Il ! SBS!S511 i;| SSS SS JflS ! [SISSES IB*],"

i

Il 588588 ]|g ;'8883tMH8888»Mg»r

,DDn

î

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Breslau.

Weftanficht.

i i

■ ŚS---g

i

m

.. i

mssm

ï

: :

¹ ï

'

-

i :

j-

j

:

■uni

m

r '

■MB

4

-

w&

J

! i

J

⁵    •

i    .

■

m-irinnnnnf

mi

m kskz i

g p=i

i

Fig 177.

A

J

Basim^BS8Bj

1555.):.

wm

3

——-

I

- ■

......

t

H

tüÜÏÏ

2    3    4    5.

1:250

7    8 S 10    11

,

12    13    14    15™

H-l I

HH

¹

Obergefchoß.

Mit Rückficht auf die bevorzugte Lage der Bauftelle hat die Außenarchitektur (Fig. 177) eine würdige, wenn auch fchlichte Durchbildung erhalten. Die äußeren Treppen find aus Granit, die inneren aus Sandftein mit Linoleumbelag hergeftellt.

Die Baukoften betrugen für das Inftitut 212000 Mark oder 17,11 Mark für 1 cbmj für die Direktorwohnung 43000 Mark oder 17,1s Mark für 1 cbm umbauten Raumes¹⁸⁰).

Fig. 178.

lad

Zim

Assist

Wohlig

[Ö

Kleiderabl.

Kleiner

Hör

«Sa

saal

Grosser Hörsaal

lT

Lesezim.

S a id m 1 g

lungszim.

Vorbereitl

15

01

I. Obergefchoß.

Fig. 179.

1:500

U e b u|n gen.

CM - -

Küche

Zim.

□I

Iß - -

e-i

II.Prof.

Kord

Süd

Wagon

I. Prof.

L---!    ■

PraktikantenH

_x\

H.Prof.

k[vi kEi| « »

Werkstitte

Uebungen

OptrZim.

West

Erdgefchoß.

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Breslau.

In die Gruppe der in U-förmiger Grundrißgeftalt erbauten phyfikalifchen Inftitute kann auch dasjenige der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt, fo wie es 1893—95 errichtet worden ift, eingereiht werden; denn es ift mit dem elektro-fechnifchen Inftitut zu einem zufammenhängenden Bau (Fig. 180 u. 181) vereinigt, der im Grundriß rechteckig geftaltet ift und einen Binnenhof in fich fchließt. Die von Süd nach Nord gerichtete Hauptachfe des Gebäudes trennt nahezu die

175-

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Darmftadt.

m) Teilweife nach: Centralbl. d. Bauverw. 1903, S. 145.

beiden Inftitute und halbiert den Hof, fo daß jede der beiden Anhalten im Grundriß E-förmig geftaltet ift.

Das phyfikalifche Inftitut nimmt die weftliche Hälfte, das elektrotechnifche Inftitut (in Fig. 181 durch Schraffierung gekennzeichnet) die öftliche Hälfte des Baues ein. Er befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß; die Stockwerkshöhen (von und bis Fußbodenoberkante gemeffen) betragen bezw. 3,70, 4,47 und 4,33 m; die beiden großen, im Obergefchoß gelegenen Hörfäle haben eine lichte Höhe von 5,93™.

Das Erdgefchoß enthält in der Hauptachfe des Gebäudes den Haupteingang und die Flurhalle, das Sockelgefchoß noch zwei Nebeneingänge; die Lage der Haupttreppe und der beiden Nebentreppen zeigen Fig. 180 u. 181. Im Sockelgefchoß befitzt das phyfikalifche Inftitut den Mafchinen-raum, die Werkftätte, die Dienerwohnung, einen Raum für chemifche Arbeiten, den Batterieraum, einen Vorratsraum- und einen Raum für Arbeiten bei konftanter Temperatur. Im Erdgefchoß find im wefentlichen die Räume für das phyfikalifche Praktikum untergebracht, ebenfo das Zimmer und das Privatlaboratorium des Profeffors und die Bibliothek. Die Raumverteilung im Obergefchoß ift aus Fig. 180 erfichtlich. Im Dachgefchoß des Vorderhaufes befindet fich ein Raum für die hifto-rifche Sammlung, im Hinterhaufe ein folcher für verfchiedene Zwecke.

Pi a. x tl i Je ii m

L a li o r a, t

r i u m.

Fig. 180.

Praktikum

Fig. 181.

Phyfikalifches

Inftitut

der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Glasteieckter

I a I) n r .

s a m m. -

1 il n g

Sammlung

Elektrotechnifches

Inftitut

der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Vmo w. Gr.

V o rb 8 r.-Z .

MiP

Vorder -Z

Arch. : Marx.

fi

K i.

H ö r s a. a.1

a.

176.

Phyfikalifches

Inftitut

des

Polytechnikums

zu

Zürich.

Obergefchoß.

Der Befuch der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt ift in den letzten Jahren derart gewachfen, daß 1903 — 04 nach den Plänen Putzer's an das eben befchrie-bene Inftitutsgebäude ein großer Hörfaal nebft einigen Räumen für das Praktikum und die Sammlungen angefügt werden mußte. In Kap. 17 (unter b, 1) wird das elektrotechnifche Inftitut derfelben Hochfchule vorgeführt werden; die beiden beigegebenen Grundriffe zeigen den oben erwähnten Hörfaal- ufw. Anbau und enthalten auch den Grundriß des Erdgefchoffes vom phyfikalifchen Inftitut.

Von gleichem Gefichtspunkte wie in Art. 171 (S. 21g) ausgehend, kann man bei noch größeren Inftituten die Zahl der Flügelbauten vermehren und fo vom U-förmigen zum lu-förmigen Grundriß übergehen; diefer ift beim neuen, von Bluntfchli & Lafius herrührenden Inftitut des Polytechnikums zu Zürich in Anwendung gekommen.

Das betreffende Gebäude hatte im II. Obergefchoß auch die forftliche Verfuchsftation und die meteorologifche Zentralanftalt aufzunehmen. Indem bezüglich der Pläne und Befchreibung diefes

Inftituts auf die unten genannte Quelle¹ 2) verwiefen wird, mag hier nur noch auf die eigenartig angeordneten unterirdifchen Laboratorien aufmerkfam gemacht werden, die fich unter der großen Terraffe vor dem Gebäude befinden und von denen bereits in Art. 146 (S. 197) die Rede war.

Der Rauminhalt des ganzen Gebäudes beträgt rund 32 000 cbm; für 1 cbm waren 23,00 Mark (= 27 Franken) veranfchlagt; dazu kommen noch für die Bodenbewegung, die Stützmauern und die unterirdifchen Räume 104000 Mark (= 130000 Franken), fo daß die Gefamtkoften (ohne Bauplatz) fich auf nahezu 800 000 Mark (= 994 000 Franken) belaufen haben¹⁰²).

Fig. 182.

SammL-

Küumè

!mmli

piXliX

e I;⁻*”™;.....‘™*”7

₃Jv/H \ / i \/

Kleidergelass

I"

r\mm

I K ----Jjhfc.----—Jim.——^

tn łr'"^"*    /I

i J-T.

:

HHfÜ!

sAÄ(:t^^hgsitep||

i=S

\/ N/

y\!

r^ii'v- v

LA.

/ -,

1 LU LU ’S g

Sam ml u n g R ä. u

Jna»i,Hmente|y.rbereitun25-Zn foplYersuche J

I. Obergefchoß.

Fig. 183.

iill

□

[Ärbr i

/prr.u.Kleiderge

P==^MSitïpl

HD

Hörsaal f. thcercth. P.hqsik

f.

vï

!/

H Experimentir 2. J

Frahticantca

Art,.-

z.

Werkstatt

•-V

BL°

Z.

ii

, , 1°

15

50

Erdgefchoß.

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Halle³).

Eine Anlage mit ausgefprochen uj- förmiger Grundrißgeftalt ift das phyfi-kalifche Inftitut der Univerfität zu Halle (Fig. 182 bis 184³), welches 1888 — 90 nach Kilburge/s Entwürfen ausgeführt worden ift.

Als Bauplatz wurde das Grundftiick des früheren Bibliothekgebäudes gewählt. Der Inftituts-bau fteht mit feiner Hauptfront gegen Weften am Paradeplatz, der an diefer Stelle bis an den gegenüberliegenden Wallgraben 53,00 m breit ift. Er fetzt fich aus Keller-, Erd- und 2 Ober-

177.

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Halle a. S.

i'Si

ri

li'

=8

■M

::2

ïï

J.

(g)

m.

Si

" ł

•i:":

=:

Arch. : KUburger.

Vorderanficht.

Fig. 184.

i=a

11

an ;

«B......i/'iS

Si

El

Jil

ri

(bd

3g

I i ni —,

(gllĘ3'|

BJliÊb

pptmmmmi

-r

\>

ą

ii

"Ü| >

}V°y<mv

SJ

!!—Ô

ii

<0>

KJ¹

S

■—i

’i

m

j__

TT

nrniimr

r'

=:

Univerfität zu Halle.

der

Phyfikalifches Inftitut

gefchoffen zufammen; die Stockwerkshöhen betragen bezw. 3,05 , 4,08 , 4,42 und 4,08 m. Nur die beiden großen Hörfäle, welche den füdlichen Flügel bilden, haben eine größere Höhe erhalten; derjenige des Erdgefchoffes wurde um 1,32 m in das Kellergefchoß vertieft und dadurch 5,40 « hoch ; der darübergelegene Hörfaal für Experimentalphyfik reicht durch beide Obergefchoffe hindurch und befitzt eine Höhe von 9,oim.

Das Kellergefchoß enthält Räume für chemifche Verfuche, für eine Gaskraft- und eine Dy-namomafchine und für die Fernheizungsanlage, ferner die Wohnung für den Hausmann, Kellergelaffe für den Inftitutsdirektor und 2 Räume für zurückgefetzte Apparate. Im Erdgefchoß befinden fich der für 84 Zuhörer beftimmte Hörfaal für theoretifche Phyfik und die aus Fig. 183 erfichtlichen Arbeitsräume, im I. Obergefchoß der 146 Zuhörer faffende Hörfaal für Experimentalphyfik und die Sammlungsräume. Im nördlichen Teile des II. Obergefchoffes ift die Dienftwohnung des In-ftitutsdirektors gelegen; im übrigen Teile wurde die technologifche Sammlung untergebracht. Die Haupttreppe liegt in der Hauptachfe des Gebäudes und davor,- an der Hauptfront, ein 6 Gefchoffe umfaffender Turm (Fig. 184), der für meteorologifche Beobachtungen und für Pendelver-fuche beftimmt ift. An den öftlichen Enden der beiden Flügelbauten find Nebentreppen angeordnet; diejenige am Südflügel macht die beiden Hörfäle von außen zugänglich; diejenige am Nordflügel führt zur Direktorwohnung.

Sämtliche Räume des Kellergefchoffes, ebenfo die Flurgänge des Erd- und des I. Obergefchoffes und 2 übereinander gelegene Räume diefer beiden Stockwerke find teils mit Kreuzgewölben, teils mit Stichkappentonnen überdeckt; die Gewölbe über den Kellerräumen im Nordflügel bis zum Turm haben 1 Stein Stärke erhalten, um einzelne Feftpfeiler darauf fetzen und die nötige Erfchütterungsfreiheit erzielen zu können; die übrigen Gewölbe find nur V2 Stein ftark ausgeführt worden. In allen fonftigen Räumen wurden gewöhnliche Balkendecken ausgeführt. Die Treppen find durchweg aus Granit hergeftellt, und das Dach ift mit Holzzement eingedeckt.

Für die Erwärmung der Inftitutsräume während der kälteren Jahreszeit dient eine Luftheizung und eine Niederdruck-Dampfheizung nach dem Syftem Käuffer & Co.; in den Wohnungen des Direktors und des Hausmanns ift Ofenheizung vorgefehen19i).

Im Äußeren ift das Gebäude in Backfteinrohbau, unter Verwendung von Verblend- und Formfteinen, ausgeführt, und feine Koften haben 296240 Mark betragen, fo daß auf lqm überbauten Raumes 256,80 Mark und auf 1 cbm umbauten Rauminhaltes 13,80 Mark entfallen. In der genannten Baufumme find die Koften der inneren Einrichtung mit 29525 Mark und diejenigen der Nebenanlagen mit 9418 Mark enthalten.

Eine noch weitergehende Gliederung der baulichen Geftaltung erzielt man durch Wahl der H-förmigen Grundrißanlage. Eine folche ift grundfätzlich eine weitere Ausbildung der Planformen in Fig. 176 (S. 224), 179 (S. 227) u. 183 (S. 229) und gewährt den Vorteil einer allfeitig günftigen Beleuchtung. In folcher Weife ift das phyfikalifche Inftitut der Univerfität zu Straßburg 1879—82 nach Kundfs Angaben und Eggerfs Entwurf erbaut worden. Ein Schaubild diefes Bauwerkes zeigt Fig. 189; Fig. 185 bis 188¹⁹⁵) find die Grundriffe der 4 Gefchoffe.

- Diefes'Inftitut, welches feine Stellung in der Querachfe der durch Fig. 49 (S. 67) veran-fchaulichten Gebäudeanlage erhalten hat, follte aus drei gefonderten Abteilungen beftehen, von denen die erfte die den Zwecken der Experimentalvorlefungen dienenden Räume umfaßt, alfo den Hörfaal, die Sammlung der Inftrumente ufw.; in der zweiten Abteilung füllten die phyfikalifchen Forfchungen und Unterfuchungen ausgeführt werden, fo daß hier die Laboratorien für den Direktor, die Affiftenten und die vorgefchritteneren Studierenden zu fchaffen waren; die dritte Abteilung bildet das Übungslaboratorium, in welchem die Studierenden einen beftimmten vorgefchrie-benen Zyklus von Übungsaufgaben auszuführen haben.

Bei der hier gewählten Grundrißform liegt die Front des Mittelbaues nahezu gegen Süden, der eine Flügel gegen Often, der andere gegen Weften; jeder diefer Flügel hat einen Eingang; außerdem find im Sockelgefchoß zwei Durchgänge angelegt. Der Oftflügel mit den angrenzenden Teilen des Mittelbaues enthält die erfte Abteilung, fowie die Wohnungen des Direktors und des erften Dieners; der Weftflügel mit den angrenzenden Teilen des Mittelbaues enthält im Erdgefchoß die Räume für die phyfikalifche Forfchung, im Obergefchoß das Übungslaboratorium. Die Stockwerkshöhen betragen, einfchl. der Deckenkonftruktionen, im Sockelgefchoß 4,eo, bezw. 4,50 m und für die übrigen Gefchoffe je 3,com.

,9‘) Nach ebendaf.

¹⁹⁵) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw-i Bk 59~6i.

178.

Phyfikalifches

Inftitut

zu

Straßburg.

El

m a-

M-C

dl

"V

01

0-1

b-r-rq

Vestibül

Cheauecheu

chjsLi

pîlïï**'

Fig. 185.

1-11. Zimmer für Präzifionsarbeiten.

1-4. Zimmer für Optik.

7-10. Eifenfrei.

a‘. Platten auf ifolierten Pfeilern.

b.    Platten auf Gewölben, vom Fußboden ifoliert.

c.    In die Wand eingemauerte Stein-konfolen.

d.    Abzugseinrichtungen.

i, k. Durch den Gasmotor getriebene Vorgelege.

10 9 8 7

j-H-W-

I

|"un I

Saal'

Vorr

m r-- -

Pt

pjl re

6 5 4

t+H

4 3 2 10

Oe schafts

des Di -

Vorbei

ltunga •

u’

JŒ

Zl

T«^:_

Erdgefchoß.

1:500

10

15

20ra

Fig. 186.

;»

x. Eingang zum Raum für konftante Temperatur (unterhalb des Sockel -gefchoffes). a. Ifolierte Pfeiler.

/. Drehbank.

m.    Ommme’iche Mafchine.

n.    Gasmotor.

KelltJr des t

I jçircctor, !

Wohnung•

P';Woh.l

TT,

'Clöset

Ujrdbey

..--'I

bao

pl - j

Ji : Clo seta

ft

ganç

r —;0

oHr;

pF

• GiLSiu ojlor

und » . (hamme-

ul

HEoociu- U<»

lUjL«ÄSJ8ÄhrS

1HHL njinfl des l¹®.Dieners

Flxir

Io

des

III

u.

.u

f -F.

Rählra.-

Haizi

I»

N-

li

Kohlen

Kohl a

Vestibül

sną;

Sockelgefchoß.

Phyfikalifches Inftitut der

Jisslatente

-Wohnung

-Wohnung

r:. i

Hörsaal fiir

Photo.

Seqnlsiten.

IZeiehnnjujenJ

Ph^tograp^u

“i

hibliothek Hjr' IO

uiSL. ».

Oafdfcrobe

!«

■~1

Ftnr

■j

Fig. 187.

j?

II. Obergefchoß.

Arch. : Eggert.

Fig. 188.

11-17. Übungslaboratorien.

a. Platten auf ifolierten Pfeilern.

c.    In die Wand eingemauerte Stein-konfolen.

d.    Abzugseinrichtungen.

/. Vom Fußboden ifolierte Steinplatten.

g, g. Queckfilberdichte Fußbodenfläche.

jj

mmi

WohJ

Directora

Studirzimmer

des U ire clora.

iL

il i

il n

Anrichte -V/L

PI

i

3 aidarobi

Z d Prań

Salon

y

11

Mjl

I. Obergefchoß.

Univerlität zu Straßburg¹⁹⁶).

In der erften Abteilung bildet der Hörfaal, von dem im vorftehenden mehrfach die Rede war und wovon in Fig. 139 (S. 191) ein Durchfchnitt gegeben ift, den Hauptraum; er wurde in das Erdgefchoß verlegt und hat feine Stelle an der vorgefchobenen füdöftlichen Ecke des Gebäudes gefunden, wo die Möglichkeit am beften gegeben ift, das Sonnenlicht faft zu jeder Tageszeit mittels Helioftaten einzuführen. Der Saal reicht in das Obergefchoß hinein; über feine Zugänglichkeit wurde in Art. 141 (S. 188) das Nötige gefagt. Auf den Sitzreihen haben 125 Zuhörer Platz; der Experimentiertifch ift in Fig. 138, die zum Handhaben der Verdunkelungsvorhänge dienenden Vorrichtungen find in Fig. 133 dargeftellt. Hinter dem Hörfaal befindet fich ein großer Raum (Fig. 185), welcher die Sammlung der in den Vorlefungen benutzten Inftrumente enthält. Im Mittelbau neben dem Hörfaal liegt das Vorbereitungszimmer, daneben das Gefchäftszimmer des Direktors. Von erfterem führt eine Wendeltreppe zu den im Sockelgefchoß befindlichen Werk-ftätten und zum Mafchinenraum; außerdem liegt in diefem Stockwerk unter dem Hörfaal noch ein Raum für galvanifche Batterien und Gafometer; von letzterem, fowie vom Mafchinenraum führen Drahtleitungen zu den verfchiedenen Stellen im Hörfaal, an denen elektrifche Ströme zur Verwendung kommen. Das Sockelgefchoß des Oftflügels enthält fodann noch die Wohnung des erften Dieners und die Kellerräume für die Direktorwohnung; zu letzterer, welche im I. und II. Obergefchoß des Oftflügels gelegen ift, führt am Nordende eine befondere Treppe.

Fig. 189..

lii

SU

QDSS

11

ES

Fl

gg6g[

§:

li!

I:

1:

|T;

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg¹⁹⁶).

Die zweite Abteilung mußte, um die nötige Standficherheit für die Aufteilung von Inftru-menten zu gewinnen, in das Erdgefchoß (Fig. 185) gelegt werden. Die Studierenden, welche im Laboratorium arbeiten, betreten das Inftitut durch den Eingang im Weftfliigel; die Zimmer dafelbft find mit allen Einrichtungen, welche für felbftändige phyfikalifche Arbeiten und Forfchungen erforderlich find, ausgerüftet. Rechts und links vom Eingang liegen die optifchen Zimmer; davor befinden fich kleine Vorbauten, welche durch Türen zugänglich find, zum Aufftellen von Helioftaten, um Sonnenlicht in die Räume einzuführen. In den Zwifchenwänden zwifchen den einzelnen Zimmern find außer den Türen kleine Klappen angebracht, fo daß die Sonnenftrahlen durch alle Zimmer bis zum Nordende gehen können. Alle Zimmer enthalten Feftpfeiler, welche von den Fußbodenbelägen ifoliert find, zum Aufftellen von Inftrumenten; drei diefer Pfeiler find, vom Fußboden und von der Deckenkonftruktion des Sockelgefchoffes völlig ifoliert, bis in das Erdgefchoß aufgemauert; die übrigen ruhen auf dem Kellergewölbe (fiehe Fig. 120, S. 169). Die am nördlichen Flügelende liegenden Zimmer find für magnetifche und elektrifche Arbeiten beftimmt; fie find ganz eifenfrei gehalten, desgleichen die über und unter ihnen gelegenen Räume. Das Privatlaboratorium des Direktors befindet fich in enger Verbindung mit den Unterfuchungsräumen im Mittelbau des Erdgefchoffes. Zur zweiten Abteilung gehören ferner im Sockelgefchoß ein Batterieraum, ein kleines chemifches Laboratorium und ein Raum für Gasanalyfen. Unter der Sohle diefes Gefchoffes befindet fich ein völlig lichtlofer Raum für Arbeiten, welche möglichft andauernde, konftante Temperatur erfordern. Endlich find im Sockelgefchoß noch die Wohnung des zweiten Dieners und die zum Betrieb der Heizung nötigen Dampfkeffel untergebracht.

Zur Abteilung für die Übungen gelangt man auf der nahe dem Eingänge gelegenen Haupttreppe im Weftflügel (Fig. 185). Für das Praktikum find im I. Obergefchoß (Fig. 188) zwei große Säle und eine Reihe einzelner Zimmer eingerichtet; der eine große an den Turm grenzende Saal (77) ift in faft ¹/lt feiner Grundfläche mit einer etwas vertieften Bodentäfelung von Mettlacher Platten für Queckfilberarbeiten verfehen; den beiden Sälen fchließen fich unmittelbar an ein Zimmer für die das Faboratorium leitenden Affiftenten, ein Wagezimmer, zwei optifche Zimmer, ein Raum für Meffung des Erdmagnetismus und eine Kleiderablage. Alle Inftrumente, welche im Praktikum gebraucht werden, find in den betreffenden Räumen in Schränken aufgeftellt. Am Nordende des Weftflügels befinden fich fodann noch zwei Arbeitszimmer des a. o. Profeffors und die Bibliothek des Inftituts.

Die Wohnung des Direktors befindet fich im Oftflügel über der Sammlung, hat alfo eine ruhige, von den Arbeitsräumen des Inftituts abgefonderte Lage; deffenungeachtet ift der Direktor in feinem Studierzimmer den am meiften feiner Aufficht bedürfenden Inftitutsräumen nahe genug, befonders auch dem Hörfaal, in welchen er durch eine kleine Tür und die Galerie des letzteren unmittelbar gelangen kann. Das II. Obergefchoß enthält, foweit es nicht durch die durchgehenden Säle und einige Zimmer der Direktorwohnung in Anfpruch genommen ift, Wohnungen für zwei Affiftenten, einen unmittelbar an der Haupttreppe gelegenen kleinen Hörfaal für theore-tifche Phyfik, einen Raum mit Dunkelzimmer für photographifche Arbeiten, zwei Vorratsräume und einen großen Saal für alte, nicht mehr im Gebrauch befindliche Inftrumente, die „hiftorifche Sammlung".

Die Mitte des ganzen Gebäudes nimmt der 28 m hohe Turm ein, von deffen Zweck und Einrichtung bereits in Art. 146 (S. 197) die Rede war.

Die getarnten Baukoften haben 583542 Mark betragen¹⁹⁶).

Diejenigen Räume, welche für Unterfuchungen dienen, werden mittels Dampfwafferheizung, die Hörfäle, Übungslaboratorien und Flurgänge mittels Feuerluft- oder Dampfluftheizung und die Wohnungen durch Öfen erwärmt.

Literatur

über „Phyfikalifche Inftitute".

Clarendon laboratory, Oxford. Builder, Bd. 27, S. 369.

Imperial college of engineering, Yedo, Japan. Builder, Bd. 38, S. 436.

Töpler, A. Ueber die Einrichtung des neuen phyfikalifchen Inftitutes an der Univerfität Graz. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 11 (1875), S. 73.

Inftituts univerfitaires de Berlin. 1° Inftitut de phyfique et de chimie. Nouv. annales de la conft. 1879, S. 11.

Bernoullianum. Anftalt für Phyfik, Chemie und Aftronomie an der Univerfität Bafel. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 16 (1880), S. 158.

Die Königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1888. S. 36: Das phyfikalifche Cabinet.

Mayeux, H. Agrandiffements de VÉcole Polytechnique fur la rue Cardinal-Lemoine. Encyclopédie d'arch. 1882, PI. 798, 823, 827—829, 842; 1883, S. 1 u. PI. 846, 847, 852.

Egqert, H. Kaifer Wilhelms-Univerfität Straßburg. 1. Das phyfikalifche Inftitut. Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 259, 431.

Das phyfikalifche Inftitut in Königsberg i. Pr. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 433.

Bluntschli & Lasius. Der neue Phyfikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich.

Schweiz. Bauz., Bd. 10, S. 9, 23. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Zürich 1887. Neubau des phyficalifchen Inftituts in Königsberg i. Pr. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 13.

La nouvelle école de phyfique de Vinftitut polytechnique de Zürich. La conftruction moderne, Jalirg. 3, S. 147, 172.

Kleinwächter, F. Das phyfikalifche Inftitut in Zürich. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 135. Phyfikalifches Inftitut zu Berlin: Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Ge-fundheitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 62.

Phyfikalifches Inftitut zu Königsberg: Ebendaf., S. 338.

Der Neubau des phyfikalifchen Inftituts für die kgl. wiirttemb. Landes-Univerfität Tübingen. Deutfche Bauz. 1890, S. 213.

loa) Nach: Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Straßburg 1884. S. 61 — und: Zeitfchr. f. Bauw. 1884, S. 259, 431.

Neubau des phyfikalifchen Inftituts für die Univerfität Halle. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 17.

Das phyfikalifche Inftitut in Greifswald. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 419.

Inftitute für Phyfik und Mineralogie: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 187.

Phyfikalifches Inftitut zu Würzburg: Würzburg insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheits-pflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 301.

Durm, J. Das phyfikalifche und phyfiologifche Inftitut der Univerfität Freiburg. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 93.

The Thompfon laboratories for Williams college, Williamstown. American architect, Bd. 42, S. 128.

Phyfikalifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg: Straßburg und feine Bauten. Straßburg 1894. S. 460.

Feftfchrift zur Feier des 25-jährigen Beftehens der Gefellfchaft ehemaliger Studirender der Eid-genöffifchen polytechnifchen Schule in Zürich. Zürich 1894. — S. 75: Das Phyfikgebäude.

Phyfikalifches Inftitut in Halle a. S.: Staude, Hüllmann & v. Fritsch. Die Stadt Halle a/S. im Jahr 1891. Feftfchrift für die Mitglieder und Theilnehmer der 64. Verfammlung der Gefellfchaft deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Halle 1891. S. 198.

L’école polytechnique. LIlluftration, Jahrg. 52, Bd. 103, S. 415.

Wiedemann, E. Das neue phyfikalifche Inftitut der Univerfität Erlangen. Leipzig 1896.

Worthington. Firft courfe of phyfical laboratory practice. London 1896.

Phyfikalifches und tellurifches Obfervatorium zu Bern: Die naturwiffenfchaftlichen und medici-nifchen Inftitute der Univerfität Bern 1896. Bern 1896. S. 5.

Leobner, H. Das eidgenöffifche Polytechnikum in Zürich, c) Das eidgenöffifche Phyfikgebäude. Zeitfeh. d. Ver. deutfeh. Ing. 1896, S. 746.

Phyfikalifches Inftitut zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898. S. 513.

Hörfaal des phyfikalifchen Inftituts in der Technifchen Hochfchule in Charlottenburg. Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 230.

Die neuen Phyfikalifchen Inftitute der Univerfitäten in Münfter i. W., Breslau und Kiel. Zentralbl. d. Bauverw. 1903, S. 144, 157.

Russell, T. H. The planning and fitting-up of Chemical and phyfical laboratories. London 1903.

4. Kapitel.

Chemifche Inftitute.

Von Dr. Eduard Schmitt.

a) Allgemeines.

179.

Zweck

und

Im vorliegenden Kapitel Folien die dem Unterrichte und der wiffenfehaft-lichen Forfchung auf dem Gebiete der Chemie dienenden Inftitutsbauten be-Entwickeiung. fproeben werden. Ausgefchloffen von der Betrachtung find die von Privaten und von Behörden errichteten chemifchen Prüfungs- und Auskunftsftationen, ferner die zum Teile öffentlichen, zum Teile privaten Laboratorien für Unterfuchung von Nahrungs- und Genußmitteln, weiters die für das Induftrieleben fo wichtig gewordenen Laboratorien der chemifchen Fabriken, in denen zahlreiche Chemiker mit der Analyfe und Unterfuchung der Rohftoffe und der daraus hergeftellten Erzeugniffe, fowie mit der Verbefferung der Fabrikationsmethoden befchäftigt find, und dergl. mehr. Wenn auch die Ausftattung folcher Laboratorien naturgemäß mit derjenigen der chemifchen Arbeitsräume an Hochfchulen verwandt ift, fo würde es dennoch zu weit führen, auf ihre Anlage und Einrichtung auch hier näher einzugehen, fo daß in diefer Beziehung nur auf die wenigen Veröffentlichungen⁴) verwiegen werden muß.

Von der Entftehung der chemifchen Lehr- und Forfchinftitute war bereits in Art. 119 (S. 162) die Rede. In Fig. 190¹⁹⁸) ift das alte, 1828 von Liebig errichtete chemifche Inftitut der Univerfität zu Gießen, welches an der genannten Stelle als das erfte größere Laboratorium für experimentellen Unterricht und chemifche Arbeiten bezeichnet wurde, im Grundriß dargeftellt. Vorher fchon (1814) hatte Gehlen, der Chemiker der Akademie der Wiffenfchaften zu München, den Auftrag erhalten, einen Plan für das chemifche Laboratorium derfeiben zu entwerfen; der Bau begann 1815 und wurde von Vogel zu Ende geführt; nach der 1827 erfolgten Verlegung der Univerfität von Landshut nach München diente das Laboratorium der Akademie auch als Univerfitätslaboratorium.

Aus diefen einfachen Anfängen haben fich, namentlich in neuefter Zeit, die chemifchen Inftitute zu einer fehr großen Vollkommenheit entwickelt, und an

vielen Orten find Prachtbauten für das in Rede ftehende wiffenfchaftliche Studium ent-ftanden.

Fig. 190.

Verhältnismäßig befcheiden und einfach waren die bezüglichen Bauwerke, welche, auf dem Gießener Mufter fußend, bis zum Jahre 1865 errichtet worden find. Dahin gehören zunächft die chemifchen Inftitute der Univerfität zu Leipzig (1843) und der Poly-technifchen Schule zu Karlsruhe (1850 erbaut, 1857 fchon beträchtlich erweitert); im Jahre 1852 verwandelte Liebig das vorhin erwähnte Münchener Laboratorium mit Hilfe v. Voit’s in ein Wohnhaus und errichtete in dem dazu gehörigen Garten einen neuen Inftitutsbau, welcher aus einem Hörfaal und einem unmittelbar daran anfchließenden Laboratorium be-ftand. Bald darauf folgten die chemifchen Inftitute der Univerfitäten zu Heidelberg (1854—55), Breslau, Königsberg, Halle und Greifswald (1864—65), fowie einige andere Laboratoriumsbauten.

Einen räumlich bedeutend größeren Umfang und auch eine reichere Ausftattung erhielten zuerft die durch A. W. v. Hofmann in das Leben gerufenen chemifchen Inftitute der Univerfitäten zu Bonn und zu Berlin (1865—68). Von den Univerfitäten folgten nunmehr mit Neubauten Leipzig (1867—68), Budapeft (1868—71), Wien (1869—72), Straßburg (1872—73), Graz (1874—79), Kiel (1877—79), Münfter (1878—81), Marburg (1879—81), Klaufenburg (1880 begonnen), Freiburg (1880 bis 82), Königsberg (1885—87), Gießen (1887—88), Halle (1891—93), Wiirzburg (1892—94), Berlin (I. chemifches Inftitut; 1896—1900) ufw.; umgebaut, bezw. erweitert wurden die Inftitute zu München (1875 begonnen), Göttingen (1887—88) ufw. Beim Neubau der Technifchen Hochfchulen zu München (1865—68), Aachen (1868—70), Dresden (1872—75), Braunfchweig (1876—79), Berlin-Charlottenburg (1880—84), Graz (1884—88), Darmftadt (1894—95), Karlsruhe (1898—99), ebenfo beim Neubau der Bergakademie zu Berlin (1876—78) und der Landwirtfchaftlichen Hochfchule dafelbft (1877—80) wurden auch neue chemifche Inftitute errichtet; jenes zu Aachen wurde fpäter (1875—79) teilweife umgebaut und noch ein zweites größeres Inftitut dafelbft ausgeführt ufw.

Zwar befteht in mehr als einer Beziehung eine nicht geringe Verwandtfchaft zwilchen denjenigen Bauwerken, welche chemifche Inftitute aufzunehmen haben, und denjenigen, welche dem Unterricht und der Forfchung auf dem Gebiete der Phyfik dienen; allein auf der anderen Seite herrfcht, wie fchon in Art. 122 (S. 165)

H ör s a a 1

Analy t i s ches

L aborato riu m

Altes

Liebig’ichts chemifches Inftitut der Univerfität zu Gießen¹⁹⁸).

Vsoo W. Or.

jJnstrumente ■I und U Bibliothek

Wagen

Pharmaceut.

Laboratoriu

m!

L ab or a

•s

räjjarateS

Ijwasch-I küchfi

Waaren

Diener

FTi

*    > Al,..

LaWatoriumjïï

V 0 r li

180.

Charakteriftik.

19S)Nach: Hofmann, J. P. Das chemifche Laboratorium der Ludwigs-Univerfität zu Gießen. Heidelberg

angedeutet wurde, auch eine große, zum Teile grundfätzliche Verfchiedenheit zwilchen dielen beiden Anhalten. Im chemifchen Inftitut hat jeder Praktikant einen beftimmten Arbeitsplatz, auf dem er den größten Teil feiner Verfuche ausführt; nicht fo im phylikalifchen Inftitut, wo beftimmte Laboratoriumsräume für beftimmte Arbeiten eingerichtet find und der Praktikant je nach der Art der vorzunehmenden Unterfuchung bald in diefem, bald in jenem Raume arbeiten muß.

Wenn auch an der angezogenen Stelle mit Recht bemerkt werden konnte, daß die völlig entfprechende Anlage eines phylikalifchen Inftituts im allgemeinen ungleich fchwieriger fei als diejenige eines chemifchen Inftituts, fo find doch auch beim Entwerfen eines dem letzteren dienenden Bauwerkes die Schwierigkeiten ungewöhnlich große. Seine Anlage und Einrichtung fordern die Erfüllung äußerft zahlreicher und verfchiedenartiger Bedingungen, und die daraus entfpringenden Schwierigkeiten fteigern fich noch bedeutend mit der Anzahl der Studierenden, für deren praktifchen Unterricht Vorforge getroffen werden muß.

Je mehr Praktikanten fich gleichzeitig in einem Laboratorium befchäftigen, um fo mehr ift es zur Vermeidung von gegenfeitigen Störungen notwendig, Arbeiten verfchiedener Art in befon-dere Räume zu verweifen. Demnach wächft mit der Anzahl der Studierenden nicht bloß die Größe, fondern auch die Anzahl der erforderlichen Räume; damit wachten aber auch unvermeidlich die zurückzulegenden Wege und deren Nachteile: Zeitverluft, Ermüdung und Schwierigkeit der Beauffichtigung.

Unzweifelhaft würde man diefen Übelftänden am leichterten und vollkommenften durch die Anlage kleiner, nur für eine geringe Zahl von Studierenden beftimmter Laboratorien begegnen. Solche Laboratorien, deren an jeder größeren Hochfchule jedenfalls mehrere vorhanden fein müßten, könnte man fich entweder als felbftändige Inftitute denken oder aber, zwar unter befon-derer Leitung und Verwaltung, mit gemeinfamer Benutzung gewiffer Räume, Vorrichtungen ufw. Anlagen der erfteren Art find fchon durch die damit verbundenen unverhältnismäßig großen Koften ausgefchloffen; Anlagen der zweiten Art brachten in den wenigen Fällen, wo fie zur Er-fparung an Koften verflicht worden find, fo große Übelftände mit fich, daß fie bei neu zu erbauenden chemifchen Inftituten füglich nicht mehr in Betracht kommen können.

Will man die Vorteile kleiner Laboratorien nicht ganz opfern, fo muß man folche kleinere Laboratorien mit den ihnen gemeinfamen Räumen zu größeren Inftituten vereinigen; alsdann zerfällt ein folches Inftitut in Abteilungen, deren jede entweder ein mehr oder weniger vollftändiges Laboratorium bilden oder für einen beftimmten Kreis von Unterfuchungen eingerichtet fein kann¹⁹⁹).

181.

Bedingungen.

Beim Bau eines chemifchen Inftituts find — abgefehen von den aus der Natur der Aufgabe entfpringenden Anforderungen — hauptfächlich maßgebend:

1)    die örtlichen Verhältniffe;

2)    die Bedingungen, die fich aus dem Sonderzweck des betreffenden chemifchen Inftituts — ob dasfelbe der Chemie überhaupt oder der befonderen Anwendung diefer Wiffenfchaft auf ein beftimmtes Fach dienen foll — ergeben, und

3)    in nicht geringem Maße die häufig in wefentlichen Punkten voneinander abweichenden Anfchauungen der maßgebenden Chemiker.

Was zuvörderft die erftgedachte Bedingung anbelangt, fo ift der Erfahrung Rechnung zu tragen, daß die Anlage chemifcher Arbeitsräume in unmittelbarer Nähe von anderen Räumlichkeiten letzteren fehr läftig, ja gefahrvoll werden kann, weshalb in neuerer Zeit bei faft allen Hochfchulen eine Trennung der chemifchen Laboratorien vom Kollegienhaufe, bezw. Hauptgebäude vorgenommen und für das chemifche Inftitut ein befonderes Gebäude an geeigneter Stelle aufgeführt wurde (fiehe Art. 66, S. 65 und Art. 97, S. 118).

Nur bei Realgymnafien, Realfchulen und vielen Gewerbefchulen, fowie auch

i89) Vergl. : Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 5.

bei den wenigen humaniftifchen Gymnafien, welche befondere Räume für den chemifchen Unterricht befitzen, werden letztere im Schulhaufe felbft untergebracht, aber immerhin an folcher Stelle, wo ihr beläftigender, bezw. fchädlicher Einfluß fich tunlichft wenig fühlbar machen kann (fiehe das vorhergehende Heft diefes Halbbandes, unter C); allein felbft für folche höhere Gewerbefchulen und tech-nifche Lehranftalten gleichen Ranges, welche eine befondere Abteilung für che-mifche Technik haben, wurden bisweilen befondere Laboratoriumsbauten ausgeführt, z. B. für die an der angezogenen Stelle bereits befchriebenen Technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz (fiehe auch im folgenden unter g, 3), für die frühere höhere Gewerbefchule zu Darmftadt, für die Bergakademie zu Leoben und a. a. O.

In den Technifchen Hochfchulen hat man früher das chemifche Inftitut wohl auch im Hauptgebäude untergebracht, indes in den meiften Lallen in einem befonderen Flügel ²⁰⁰). Bei manchen älteren Anlagen indes und bei den Neubauten zu Aachen, Darmftadt, Dresden, Berlin, Budapeft, Karlsruhe, Lemberg ufw. hat man für die chemifche Lachfchule ein befonderes Haus errichtet; nur in der Technifchen Hochfchule zu Hannover hat man das chemifche Inftitut in das Hauptgebäude verlegt, und für die Technifche Hochfchule zu Braunfchweig, ebenfo für die Bergakademie zu Berlin und die Technifche Hochfchule zu München, hat man eine Art Mittelweg eingefchlagen, von dem noch unter g, 1 die Rede fein wird.

Bei den Univerfitäten hingegen ift es die Regel, befondere Inftitutsbauten aufzuführen, und nicht feiten ift das chemifche Inftitut vom Kollegienhaufe ziemlich weit entfernt, bisweilen in einem ganz anderen Stadtteile, gelegen.

Noch bedarf die dritte der oben angegebenen Bedingungen einiger erläuternder Worte. Es ift naturgemäß, daß der Vorhand des betreffenden Inftituts auf den Entwurf und die Ausriiftung einen nicht geringen Einfluß ausübt. Nicht nur das erfte (vorläufige) Bauprogramm wird in der Regel von ihm herrühren; fondera es werden auch eine ganze Reihe von Angaben über Lage und Zufammen-hang gewiffer Räume, über den inneren Ausbau, über die Ausftattung ufw. in ziemlich bindender Form von ihm aufgeftellt. Deshalb erübrigt es nur ein ge-meinfames Arbeiten des maßgebenden Gelehrten und des mit dem Bau befaßten Architekten.

Was im vorhin angezogenen Art. 122 (S. 165) über das enge Zufammenwirken des betreffenden Laboratoriumsvorftandes mit dem Architekten gefagt worden ift, hat auch für chemifche Inftitute feine volle Gültigkeit, was indes weder für letztere, noch für phyfikalifche Inftitute eine völlige Unterordnung der Anfchauungen des Architekten unter jene des Gelehrten bedeuten²⁰¹), fondera auf ein völlig gleichberechtigtes Zufammengehen beider hinzielen foll.

Wird fonach der Bau eines chemifchen Inftituts ftets eine fchwierige Aufgabe fein, fo wird fie noch weiter erfchwert durch die fortwährende Entwickelung der chemifchen Wiffenfchaft und den ungemein rafchen Fortfehritt der letzteren. Mancher neue und für zweckmäßig befundene Inftitutsbau kann deshalb in ver-

ao°) Siehe z. B. das frühere Gebäude der Technifchen Hochfchule zu Hannover in: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1857, S. 54 — ferner die Technifchen Hochfchulen zu Prag, Wien ufw.

S01) Wie weit in diefer Beziehung bisweilen von fachmännifcher Seite gegangen wird, zeigt recht deutlich folgende Stelle in Kolbe’s Schrift über: Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. (Braunfchweig 1872, S. XVI): ». . . Ich habe dabei das Glück gehabt, in dem Architekten Herrn Zocker, welcher nach meinen Angaben die Pläne entwarf, einen Mann fchätzen zu lernen, welcher mit bei den Herren Architekten nicht häufiger Bereitwilligkeit, wo immer es anging, feine künftlerifchen Intentionen meinen mehr auf das Praktifche gerichteten Wünfchen nachftellte.“ hältnismäßig kurzer Zeit feinem Zwecke nicht mehr entfprechen; insbefondere kann er räumlich unzureichend geworden fein. Man hat von fachmännifcher Seite bereits mehrfach die Frage aufgeworfen, ob es wohl zweckmäßig fei, mit ungewöhnlich hohen Koften die gegenwärtig üblichen Monumentbauten zu errichten, oder ob man fich nicht mit ganz einfachen Nützlichkeitsbauten (etwa in Barackenform) begnügen follte, deren Verlaffen nach verhältnismäßig kurzer Zeit kein nennenswertes Opfer bilden würde?

182.

Raum

erfordernis

und

-Gruppierung.

Auf die räumlichen Erforderniffe eines chemifchen Inftituts ift einerfeits der beabfichtigte Umfang desfelben von Einfluß, andererfeits derjenige Faktor, welcher eingangs des vorhergehenden Artikels unter 2 bereits angeführt worden ift.

Befaffen wir uns zunächft und hauptfächlich mit den Inftituten, welche nur der reinen und analytifchen Chemie zu dienen haben, fo find in einem folchen im wefentliehen drei Gruppen von Räumlichkeiten notwendig: die Gruppe der für die Vorlefungen beftimmten Räume, die Gruppe für die praktifchen Arbeiten und die Gruppe der Dienftwohnungen. Diefe drei Gruppen find bei der Planbildung möglichst fcharf voneinander zu fcheiden und mit getrennten Eingängen zu verfehen.

Im einzelnen ftellen fich die räumlichen Erforderniffe wie folgt:

1)    Für die Abhaltung der Vorlefungen find notwendig:

a) ein großer, mit allen durch experimentelle Vorträge bedingten Einrichtungen ausgeftatteter Hörfaal;

ß) ein kleinerer Hörfaal für analytifche Chemie und andere Sonder-vorlefungen;

y) ein Raum mit der für die Vorlefungen notwendigen Apparatenfamm-lung;

B) ein Raum mit der für die Vorlefungen erforderlichen Präparatenfamm-lung;

e) ein Vorbereitungszimmer;

Ç) Kleiderablagen, und

y]) Aborte und Piffoirs.

2)    In der Gruppe der Räume für die praktifchen Arbeiten (Gruppe der Laboratorien im engeren Sinne) find die Hauptarbeitsräume oder Hauptlaboratorien von den kleineren Arbeitsräumen; letztere nach den darin vorzunehmenden Sonderunterfuchungen getrennt, zu unterfcheiden.

In den Hauptlaboratorien werden alle nicht zu großen Raum beanfpruchen-den Arbeiten vorgenommen. In ganz kleinen Inftituten ift nur ein einziger folcher Hauptarbeitsfaal vorhanden; in größeren Inftituten findet man:

a) das Laboratorium für Anfänger — für qualitative Analyfe und

ß) das Laboratorium für Vorgefchrittenere — für quantitative Analyfe, wozu in der Regel

Y) das Laboratorium für organifche Arbeiten hinzukommt.

Ferner follen in einem vollftändigen Inftitut für die Praktikanten hauptfächlich folgende kleinere Arbeitsräume vorhanden fein:

a) ein Raum für Maßanalyfe oder Titrierraum;

ß) ein Raum für Gas- (gasvolumetrifche oder eudiometrifche) Analyfe;

Y) ein Raum für chemifch-optifche Unterfuchungen;

B) ein Raum für phyfikalifch-chemifche Arbeiten;

e) Dunkelräume für photometrifche und für fpektral-analytifche Unterfuchungen;

Ç) ein Raum für photo-chemifche Arbeiten;

rj) ein Raum für Verbrennungsöfen — Verbrennungsraum, in welchem organifche Elementaranalyfen vorgenommen werden;

O-) ein Raum für Schmelzöfen, bezw. pyro-chemifche Arbeiten — Schmelz-, bezw. pyro-chemifcher Arbeitsraum;

i) ein Raum für Kanonenöfen — Kanonenraum;

x)    ein Raum für elektrolytifche Analyfe;

L) das Präparatenlaboratorium, auch Operationsraum, Fabrikraum oder allgemeiner Experimentierfaal genannt, der für Operationen in größerem Maßftabe beftimmt ift; p.) ein Deftillationsraum; v) ein Raum für Kriftallifationsverfuche;

?) ein Schwefelwafferftoffraum für Unterfuchungen, bei denen Schwefel-wafferftoff gebraucht wird, beftimmt;

o)    ein Stinkraum, bezw. eine Stinkhalle für fonftige von der Entwickelung fchädlicher oder übelriechender Dämpfe begleitete Operationen;

%) ein Raum für Arbeiten mit feuergefährlichen und mit explofibeln Sub-ftanzen, zu dem in der Regel noch ein befonderer Hofraum, eigens eingerichtet, gehört;

p)    ein oder mehrere Wagezimmer;

?) Räume für feinere Wagen und dergleichen Inftrumente, und t) ein Raum für Glasbläferei.

Hierzu kommen noch an Arbeitsräumen:

a) das Privatlaboratorium des Inftitutsvorftandes mit Nebenräumen; mei-ftens

ß) ein Arbeitsraum für den zweiten Profeffor, und nicht feiten

y)    Arbeitszimmer für die Affiftenten; endlich B) Arbeitsräume für die Laboratoriumsdiener.

Für die Laboratorien find ferner erforderlich:

a) eine Bibliothek (Handbibliothek) mit Lefezimmer; ß) ein Raum für Behälter mit Sauerftoffgas, Wafferftoffgas, komprimiertem Leuchtgas ufw. — Gafometerraum; y) die Reagentienkammer;

B) Räume für fonftige Vorräte, insbefondere Glasvorräte; damit bisweilen in Verbindung

e) ein Verkaufsraum für Glaswaren und folche kleinere Geräte, welche fich die Praktikanten felbft zu halten haben;

Ç) ein Eiskeller oder ein anderer Raum zum vorübergehenden Aufbewahren von Eis; y]) eine oder mehrere Werkftätten;

O-) Spülräume;

i) Kleiderablagen, bezw. Umkleideräume; x) Räume mit Wafchtifcheinrichtungen;

X) Aborte und Piffoirs.

3) Ohne in beftimmter Weife in die erfte oder zweite Gruppe von Räumen einzureihen, find vorzufehen:

a) Gefchäfts- und Sprechzimmer des Inftitutsvorftandes, wenn tunlich mit Vorzimmer;

ß) Gefchäftszimmer des zweiten Profeffors; bisweilen

16

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl,)

183.

Großer Hörfaal.

y) ein befonderer Raum für die Inftitutsverwaltung;

£) die Pförtnerftube;

s) Räume für Dampfkeffel und Dampfmafchine (wohl auch ein befon-deres kleineres Haus für beide), für Gas- und andere Kraftmafchinen, Luftpumpen, Dynamomafchinen und fonftige mafchinelle Einrichtungen; Ç) Räume für Brennftoff und andere grobe Vorräte.

4) Die dritte Gruppe von Räumen erheifcht:

a) die Wohnung des Inftitutsvorftandes; bisweilen

ß) die Wohnung des zweiten Profeffors; ferner

y) die Wohnungen der (am beften fämtlicher) Affiftenten;

B) die Wohnungen für den Pförtner, die Diener ufw.

So zahlreiche und verfchiedenartige Räume befitzen indes nur die großen chemifchen Inftitute; bei weniger umfangreichen Laboratorien fehlen manche der genannten Räumlichkeiten, und nicht feiten find zwei oder mehrere davon zu einem einzigen Raume zufammengezogen. In den bloß praktifchen Bedürfniffen gewidmeten chemifchen Laboratorien fehlen naturgemäß die Hörfäle mit allen dazu gehörigen Gelaffen.

In befonders großen chemifchen Inftituten kommen, außer den vorftehend angeführten Räumen, wohl noch manche andere Räume hinzu. Die Vermehrung des Raumbediirfniffes wird befonders dann eine fehr wefentliche, wenn das betreffende Inftitut nicht nur der reinen und analytifchen Chemie, fondern auch anderen Zweigen der Chemie zu dienen hat. Die gleichzeitige Pflege der tech-nifchen Chemie kann unter Umftänden nahezu zur Verdoppelung der räumlichen Erforderniffe führen (fiehe Art. g8, S. 120); ja es wird eine noch weitere Vermehrung der Räume notwendig, wenn noch mehr Zweige der Chemie zu be-herrfchen find. Allgemeine Anhaltspunkte laffen fich hierfür nicht geben; in diefer Beziehung kann nur auf die unter g, 3 noch vorzuführenden Beifpiele ver-wiefen werden.

b) Vortragsräume und ihre Einrichtung.

1) Hörfäle.

Der große Hörfaal eines chemifchen Inftituts unterfcheidet fich in der Anordnung und Einrichtung von demjenigen eines phyfikalifchen Inftituts nur infofern, als dies durch die Natur der vorzuführenden Experimente und die fonftigen die Vorlefungen begleitenden Demonftrationen bedingt ift. Infolgedeffen trifft das in Art. 141 u. 142 (S. 181 bis 193) Gefagte zum größten Teile auch hier zu; ins-befondere ift bezüglich der Zuhörerabteilung des Hörfaales an diefer Stelle nichts Neues hinzuzufügen, fo daß auf die genannten Artikel ohne weiteres verwiefen werden muß.

Bei den meiften chemifchen Inftituten ift nur ein großer Hörfaal vorhanden, weil die größere Zahl davon nur der reinen und analytifchen Chemie dienen; wenn indes eine größere Zahl von chemifchen Gebieten vertreten ift, kommen auch mehrere größere Hörfäle vor. So befitzen die chemifchen Inftitute der Tech-nifchen Hochfchulen, an denen auch die technifche Chemie eine befondere Pflege erfährt, bisweilen zwei größere Hörfäle; im chemifchen Inftitut zu Berlin-Charlottenburg befinden fich fogar 6 Hörfäle (je einer für anorganifche, organifche, technifche, metallurgifche und Photochemie und einer für Privatdozenten).

Der große chemifche Hörfaal erfordert in Riickficht auf feine bedeutende Flächenausdehnung auch eine beträchtliche Höhe, Zum mindeften ift fie mit der i¹/,, fachen Gefchoßhöhe der übrigen Räume zu bemeffen; allein man hat dielen Saal nicht feiten durch zwei Vollgefchoffe hindurchgehen lallen.

ln Rücklicht auf die leichte Zugänglichkeit eines folchen Saales legt man ihn gern in das Erdgefchoß, wie in den Univerfitätsinftituten zu Wien, Budapeft, Graz ufw.; allein in manchen anderen Fällen, z. B. in den Univerfitätsinftituten zu Straßburg, Freiburg, Klaufenburg ufw., findet man ihn auch im Obergefchoß.

„Daß der chemifche Hörfaal mit den zugehörenden Räumen, den Vorbereitungszimmern und dem Präparatenfaal ein von den übrigen Teilen des ganzen Laboratoriengebäudes leicht abzufchließendes Ganze, gewiffermaßen ein Individuum für lieh bildet, ift nicht Zufall, fondera, wie anderwärts fo auch hier (im chemifchen Inftitut zu Leipzig), von vornherein bei dem Bau diefer chemifchen Lehranftalt beabfichtigt. Das hat einen naturgemäßen Grund. Während die Lehrmittel, welche das Laboratorium den darin Arbeitenden darbietet, einem jeden Praktikanten zur Verfügung ftehen, welcher derfelben bedarf, müffen alle für die Experimentalvorlefungen im Hörfaal beftimmten Inftrumente, Gerätfchaften und Präparate der allgemeinen Benutzung entzogen bleiben. Wer einmal folche Experimentalvorlefungen gehalten hat, weiß, wie wefentlich für das Gelingen der den Vortrag illuftrierenden Experimente es ift, daß jeder Apparat, jeder Teil der dazu benutzten Inftrumente ohne Schäden, ohne Fehl fei; er weiß, daß es oft fogar gefährlich werden kann, mit Apparaten zu experimentieren, auf deren Brauchbarkeit und Tadellofigkeit er fich nicht ganz verlaffen kann. Der dozierende Profeffor und fein die Vorlefungsexperimente vorbereitender Affiftent dürfen daher die von Jahr zu Jahr oder von Semefter zu Semefter wieder in Gebrauch kommenden Gerätfchaften jeglicher Art in keines Anderen Hände kommen laffen ; am wenigften dürfen fie den im Laboratorium arbeitenden Studierenden zugänglich fein. Aus eben diefem Grunde ift das Auditorium mit den zugehörenden Räumen fo gebaut, daß außer den Stunden, wo die Zuhörer fich im Hörfaal ver-fammeln, niemand jene Räume zu betreten braucht, und daß der ganze Zimmerkomplex nachher abgefchloffen werden kann. Aus demfelben Grunde ift es untunlich, daß andere Dozenten den Hörfaal mit benutzen, zumal da auf dem Experimentiertifch von einer Vorlefungsftunde zur anderen in der Regel difficile Apparate auf- und zufammengeftellt bleiben.“

In folcher Weife fpricht fich Kolbe²⁰²) aus, woraus hervorgeht, daß dasjenige, was in Art. 141 (S. 188) über das Abtrennen des phyfikalifchen Hörfaales von den übrigen Inftitutsräumen und den gefonderten Zugang zu ihm gefagt wurde, ohne weiteres auf die chemifchen Inftitute zu übertragen ift. Ein Inftituts-bau, innerhalb deffen die Zuhörer weite Wege zurückzulegen haben, um nach dem großen Hörfaal zu gelangen, ift daher als eine verfehlte Anlage zu bezeichnen.

Eine häufiger vorkommende und auch zweckmäßige Anordnung befteht darin, daß man den im Erdgefchoß gelegenen Hörfaal für die Zuhörer vom erften Ruheplatz der Haupttreppe aus zugänglich macht, wie dies z. B. im Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ufw. gefchehen ift; die Zuhörer treten alsdann in der Höhe der oberften Stufe des das anfteigende Ge-ftühl tragenden Podiums in den Hörfaal ein, während der Vortragende in Fußbodenhöhe der an den Hörfaal fich anfchließenden Räume dahin gelangt (Fig. 191 ²⁰³) u. 194). Die Grundrißlöfung ift dann eine befonders gefchickte, wenn Haupttreppe und Hörfaal in der Hauptachfe des Gebäudes gelegen find.

²⁰²)    In: Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig ufw. Braunfchweig 1872. S. XXXIV.

²⁰³)    Fakf.-Repr. nach : Zeitfchr. f. Baitw. 1867, Bl. 6.

16*

î0‘) Fakf.-Repr. nach; Allg. Bauz. 1874, Bl. 57.

184.

Tageserhellung.

Eine ähnliche Anordnung ift im chemi-fchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft zu finden; die Haupttreppe ift doppelarmig, und von den beiden zur Hauptachfe fymmetrifch gelegenen mittleren Treppenabfätzen ift der Hörfaal zugänglich. (Siehe den Erdgefchoß-grundriß diefes Inftituts unter g, 2.)

Noch vollkommener ift die Anordnung, wenn zum Hörfaal ein befon-derer Treppenaufgang führt, wie dies fchon im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München (Fig. 192 ²⁰⁵) gefchehen und fpäter in fehr gelungener Weife im chemifchen Inftitut zu Aachen (Fig. 193) durchgeführt worden ift.

Befindet fich der große Hörfaal im Obergefchoß, fo muß eine befon-dere Treppe, die dem Gebäudeeingang tunlichft nahe liegt, zu ihm führen (fiehe die Grundriffe der Univerfitäts-inftitute zu Straßburg, Freiburg und Klaufenburg unter g, 2).

Bei Tage findet die Erhellung des chemifchen Hörfaales — ebenfo wie diejenige des phyfikalifchen — meift durch hochliegende Fenfter, die in den beiden einander gegenüberftehenden Langwänden angebracht find, ftatt; doch ift in Fällen, wo der Hörfaal im Mittelpunkt der gefamten Anlage angeordnet ift, auch Deckenlicht zur Anwendung gekommen. Immer ift indes dafür Sorge zu tragen, daß durch ein nicht zu hoch gelegenes Fenfter unmittelbares Sonnenlicht mittels Helioftaten auf den Experimentiertifch geworfen werden kann.

Die erftgedachte Art der Beleuchtung ift fchon im alten Gießener Laboratorium (fiehe Fig. 190, S. 237) zu finden; das eigenartig angeordnete Geftühl erhob fich amphitheatralifch und konnte 40 Zuhörer aufnehmen.

Der Grundriß des großen Hörfaales im chemifchen Inftitut zu Straßburg ift auf S. g zu finden ; Fig. 195 zeigt den Schnitt nach feiner Hauptachfe. Ein gleich geführter Län-genfchnitt durch den Hörfaal des Wiener Univerfitätsinftituts ift aus Fig. 194 zu entnehmen.

Hgli

11m mp! Im lhH

HR

Wm

düllbb

¥

v'V>

iBlgr⁸

v - .V

r‘f

LA

Vom früheren chemifchen Inftitut der Univerfität zu Berlin ²⁰⁸). — ¹/₂5o w. Gr-

_B 'Èmmml In

Fig. 192.

Vsoo w- Gr.

Vom chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München²⁰"').

Fig. 193.

mmmm

VORBERE1TUNOS — RAUM

gigi

11 _

PRÄPARATEN-SAMLG

iPPARATEN-SÄMIG

GROSSES AUDITORIUM

VESTIBÜL

*⁰⁵) Nach: Zeitfchr. f. Baukde. 1880, Bl. 2.

Vom chemifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Aachen. — 7₅₀o w. Gr.

:<

i*

Fi g- 194-

SD

50

mm

==sfgp»|f

lH

In'

T-r

:v.; :.

a&f

UE

ins

liii

=«»

i;.'

Emo

chlipią

C=J0D

CZDBD

::

Sr

od

jcz^nni

lEZ3DO!

^3Pa

—ÏIIEÏÏ2 Ë53P

E^eEIr

iÖF

iH'

_i

I r 'i?

q|r=^ł

P—

^qg

i .rifęg

cn

ODDOOt

1 i......inn

ISO

i!

Mi

Ssèr

mg

1-r-ai

ID‘

IBB

pEaËïlfi

|PIQ|g|

aa

□□

III

lc=n 11Ä

SM

&

iè

czna,fe

Cz30l1

BU

psg

Œ

Hm

&L

fm

aa

1:250

, , -, 1 « 6 7 8 3 10 11 12 13 1* 15™

| , | ! | I | , | T | I I I I ■ I H ■ ■ I ■ I I I ¹ I *—I—¹—i

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Wien.

Längenfchnitt²⁰⁵).

Arch. : v. Ferftel.

IffcSi

]IO I

_i_,j!_

;gpL

b±Hi!

HU

eaim

Irrrjaa

tei

-I-1

BR

?j

1v'

-r—i

MflKiP

1ÉBÎ*

Mittels Deckenlicht ift der durch Fig. 193 u. 196 ²⁰⁶) veranfchaulichte Hörfaal des che-mifchen Inftituts zu Aachen erhellt, und zwar haben Zuhörer- und Experimentierabteilung, welche durch einen halbkreisförmigen Qurtbogen von 10,60m Spannweite voneinander getrennt find, je ein Deckenlicht für fich erhalten. Die Decke über der Zuhörerabteilung ift wagrecht und trägt in der Mitte ein kreisförmiges, in Eifen konftruiertes Deckenlicht von 7,oom Durchmeffer. Die Experimentierabteilung ift durch ein Tonnengewölbe (auf Latten geputzt) überdeckt; um die direkte Beleuchtung des Experimentiertifches durch diefes Gewölbe hindurch zu ermöglichen, find einige feiner Kaffetten in der Nähe des Scheitels mit mattem Glafe ausgefüllt.

Über beiden Abteilungen befindet fich ein bequem zugänglicher Bodenraum, welcher durch ein Zinkdach mit 2 aus Eifen und Rohglas hergeftellten äußeren Deckenlichtern überdeckt ift. Das mit 2 Mittelgängen angeordnete Geftühl ift fowohl für die Bequemlichkeit beim Ein-und Ausgehen, als auch für die leichtere Reinigung mit Klappfitzen verfehen.

Auch in chemifchen Hörfälen muß für manche Verfuchè, bezw. Demon-ftrationen das Tageslicht ausgefchloffen werden. Die Verdunkelung des Raumes gefchieht in gleicher Weife wie in phyfikali-fchen Inftituten, und bezüglich der hierzu notwendigen Einrichtungen wird auf Art. 141 (S. 186) verwiefen.

Fig. 195.

nr

majj

Großer Hörfaal des chemifchen Inftituts der Uni-verfität zu Straßburg.

Längenfchnitt.

1:250

1    2    3    4-5

4-> I H ■ I 1 f-

12    13    14.    15m

Fig. 196.

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft laffen fich die 10 hoch gelegenen Fenfter des großen Hörfaales durch folid kon-ftruierte Rolljaloufien verdunkeln.

U"

ijÉÈIM

y. !§§§«£

J'

ifll

im

ii

PiHr Hlas 'ii

Die Fenfter des großen Hörfaales im chemifchen Inftitut der Univerfität Graz werden durch Rouleaus aus Leinenftoff, auf beiden Seiten mit fchwarzer Ölfarbe beftri-chen, welche an den Seiten der Fenfter in tiefen, fchwarz angeftrichenen Nuten laufen, vollftändig verdunkelt. Die 4 Rouleaus je einer Seite werden gleichzeitig mit einer Winde heruntergelaffen und aufgezogen. Die Windevorrichtungen (Fig. 197²⁰⁷), von denen bereits in Art. 141

SI8PPiPf*i

iT

ni-in

Dt

FA ir—ii

Großer Hörfaal des chemifchen Inftituts der Technifchen Hochfchule zu Aachen.

Längenfchnitt²⁰⁰).

1:250

t-4-44-4 4

10

14.    15m

(S. 186) die Rede

206) Nach: Die chemifchen Laboratorien der königl. rheinifch-weftfälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen.

Aachen 187g.

²⁰⁷) Nach: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 26 u. Taf. VI.

war, find fo eingerichtet, daß man jedes der von den Rouleaus über Rollen zur Winde geführten Drahtfeile für fich anfpannen kann. Zu diefem Ende wickelt fich jedes der 4 Drahtfeile auf eine befondere Trommel auf; die Trommeln ftecken freibeweglich auf einer Welle, auf welcher anderer-feits (innerhalb der Trommeln) Räder mit fchieffitzenden Zähnen fitzen; in die letzteren fallen an den Trommeln befeftigte Sperrhaken ein, welche das Drehen der Trommeln um ihre gemeinfchaft-liche Welle nur nach der einen Richtung geftatten ²⁰⁷).

Die Verdunkelung des vorhin erwähnten Deckenlichtes, welche zur Erhellung des großen Hörfaales im chemifchen Inftitut zu Aachen dient, wird durch zwei über dem inneren Deckenlicht des Dachraumes gegeneinander zu rollende dichte Tücher bewirkt (Fig. 196); die Bewegung diefes Mechanismus kann vom Platze neben dem Experimentiertifch aus durch ein Kurbelwerk leicht ausgeführt werden.

Indes wird die Verdunkelung auch auf hydraulifchem Wege bewirkt.

Im großen Hörfaal des chemifchen Inftituts der Landwirtfchaftlichen Hochfchule zu Berlin wird der Druck der Wafferleitung hierzu benutzt. Der Vortragende bewegt einen in feiner Nähe befindlichen Knopf; infolgedeffen ftrömt das Druckwaffer in einen Zylinder, wo es auf einen

Kolben wirkt; durch Vermittelung von Seilen ufw. werden gleichzeitig 3 Läden von unten nach oben vor die 3 großen feitlichen Fenfter gefchoben.

Auch bezüglich der Abendbeleuchtung der

Fig. 197.

185.

3ÏÏ3ÏÏ

lit

Abend-

Hörfäle ift zu dem in Art. 141 (S. 187) Getagten beieuchtung. im allgemeinen nichts weiteres hinzuzufügen.

Der 5,70 m hohe Hörfaal des chemifchen Inftituts zu Leipzig (mit 160 Sitzplätzen) wurde in der Zuhörerabteilung durch einen großen Gaskronleuchter erhellt; außerdem und befonders zur Beleuchtung des Experimentiertifches waren 3 Sonnenbrenner (zu je 21 Gasflammen, die unter einem Reflektor wagrecht brennen) vorhanden, welche an Stelle von drei über dem Experimentiertifch in der Saaldecke liegenden beweglichen Rofetten von oben herabgelaffen werden können ²⁰⁸).

Im Hörfaal des chemifchen Inftituts der Univerfität

Graz wird die Zuhörerabteilung durch einen Sonnenbrenner mit 104 Gasflammen erhellt, welcher an Drahtfeilen mittels einer Winde in den Dachraum hochgezogen werden kann. Um für die Experimentierabteilung eine tunlichft günftige Beleuchtung zu erzielen, ift die von Landolt herrührende, in Art. 141 (S. 187) bereits befchriebene Anordnung gewählt worden (Fig. 198 u. 19920S>). An der Rückfeite der an der Saaldecke befeftigten Scheidewand, welche Zuhörer- und Experimentierabteilung trennt, laufen zwei Gasrohre nebeneinander her, von denen das eine mit 40, das andere mit 80 Gasbrennern verfehen ift; hierdurch ift es möglich, nach Bedarf 40, 80 oder 120 Gasflammen zu benutzen. Die Gasbrenner find in gerader Linie fo angeordnet, daß eine Flamme das Gas aller übrigen Brenner entzündet. Die Regelungshähne für den Sonnenbrenner und für die Soffitenbeleuchtung find neben der Tür zum Vorbereitungszimmer links in der Wand bequem zugänglich angebracht. Von dort aus läßt fich auch die Droffelklappe im eifernen Schornftein über dem Sonnenbrenner öffnen und fchließen, fowie das Gas an beiden Beleuchtungseinrichtungen durch den elektrifchen Induktionsfunken anzünden; die Zündleitung hat nur zwei Funkenftrecken, eine beim Sonnenbrenner und die zweite bei einer der Flammen über dem Experimentiertifch. Zu den Brennern über dem letzteren und den übrigen dort angebrachten Vorrichtungen gelangt man auf einem an der Saaldecke hängenden hölzernen Gang (in Fig. ig8 u. 199 zum Teile fichtbar), welcher mittels einer an der Wand befeftigten Leiter zugänglich ift²¹⁰).

Ähnlich gefchieht die Beleuchtung im großen Hörfaal des chemifchen Inftituts zu Klaufen-

Üs

iü

Windevorrichtung im Hörfaal des chemifchen Inftituts der Univerfität zu Graz²⁰⁷).

bürg2n).

206) Nach: Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig ufw. Braunfchweig 1872. S. XXXII. ²⁰⁹) Fakf.-Repr. nach der in Fußnote 207 genannten Schrift, Taf. VII, VIII.

²¹°) Nach ebendaf., S. 26.

*u) Nach : Fabinyi, H. Das neue chemifche Inftitut der Königl. ungarifchen Franz Jofefs-Univerfität zu Klaufen-burg ufw. Budapeft 1882. S. 42.

186.

Experimentier

abteilung,

Die Scheidung der Experimentier- von der Zuhörerabteilung und die räumliche Geftaltung der erfteren gefchieht ebenfo, wie in phyfikalifchen Hörfälen; auch hier kommt es (wie z. B. im neuen Inftitut zu Aachen [Fig. 193] ur,d im Klaufenburger Inftitut²¹²) vor, daß die Experimentierabteilung als große Saal-nifche ausgebildet ift.

Die Rückwand diefer Abteilung, welche in der Regel an den Vorbereitungsraum ftößt, ift meift von drei gut gelüfteten Abzugsnifchen durchbrochen, in welche Objekte, die übelriechende Gafe entwickeln, gebrauchte Apparate, Schmelzöfen ufw. geftellt werden; die mittlere diefer Nifchen ift meift bedeutend größer als die beiden feitlichen. Die zum Schreiben, Skizzieren ufw. beftimmte

Fig. 198.

Pi

Hi

■Bl

r pj

li

UHP

mmmmmi ii

H i Ift li i I

UMÊ^ÊSSsm

mm.

[fft

■

iHnj —J

ŁatM. - ui: Ir % |§ilf||fe*

»!

MB

hißS

SMüry

Fl;;

mm

bHJI

::|V'

's?

SV

Großer Hörfaal des chemifchen Inftituts

Tafel befindet fich vor der größeren (mittleren) Nifche und ift auffchiebbar eingerichtet; indes ift diefe Nifche nicht bloß durch die Tafel, fondern auch mittels einer Glasfcheibe verfchließbar. Bisweilen (z. B. im Univerfitätsinftitut zu Buda-peft) wird für die große Nifche durch große Fenfter des dahinter gelegenen Vor-.bereitungsraumes fo große Helligkeit erzielt, daß man Gegenftände im durchfallenden Lichte, kräftig beleuchtet, vorzeigen kann.

Schon im Liebig’fchen Hörfaal zu Gießen (liehe Fig. 190, S. 237) war eine ähnliche Einrichtung vorgefehen. Hinter dem Experimentiertifche »neben dem Ofen befindet fich eine fchwarze Tafel, welche zwifchen zwei eingefalzten Pfeilern fitzt und durch angebrachte, über Rollen bewegliche Gegengewichte auf- und niedergezogen werden kann. Diefe Tafel dient einerfeits zur Ent-

²'²l Siehe den Obergefchoß-Grundriß diefes Inftituts unter g, 2.

Wickelung der in den Vorlefungen vorkommenden chemifchen Formeln; andererfeits fchließt fie den chemifchen Herd, wenn bei den Experimenten fich Dämpfe entwickeln, welche der Gefundheit der im Hörfaal Befindlichen nachteilig fein könnten ²¹³)."

Im Hörfaal des chemifchen Inftituts zu Graz läßt fich die große mittlere Abzugsnifche außer durch die Schreibetafel auch durch ein Fenfter aus Spiegelglas, welches unmittelbar hinter der Tafel herabgezogen werden kann, verfchließen. Der Tifch der Abzugsnifche fteht auf Rollen und kann auf im Fußboden befeftigten Eifenfchienen in den Hörfaal oder in das daranftoßende Vorbereitungszimmer gefchoben werden. Um kleinere Apparate, namentlich folche aus Glas, deutlich fichtbar zu machen, werden fie auf den nach dem Hörfaal etwas vorgezogenen Nifchentifch vor die mit Seidenpapier überzogene Spiegeltafel geftellt und von rückwärts möglichft grell (mit Tagesoder mit elektrifchem Licht) beleuchtet; hierdurch werden felbft kleine Einzelheiten der Apparate,

Fig. 199.

es

s.

Wat

■1

...

iS^SSS.»

Wmm

J-'

2- 1=

III!

L_

III

19

il

i ■ ■■

~ECUa

MB®

WA

vtu

•\

II

E=EE=

I!

'i

Li

der Univerfität zu Graz²⁰⁸).

namentlich Queckfilber- und Wafferfäulen, außerdem auch Farben, auf große Entfernung fehr deutlich fichtbar.

Die Bedeutung der in Rede ftehenden Abzugsnifchen tritt bei zweckmäßiger Ausnutzung der noch zu erwähnenden Abzüge des Experimentiertifches immer mehr in den Hintergrund.

In neueren chemifchen Inftituten find die Projektionsverfuche wohl allgemein, und es find hierfür in ähnlicher Weife, wie in den phyfikalifchen Hörfälen (fiehe Art. 142, S. 191) Vorkehrungen zu treffen. Eine häufig vorkommende Einrichtung befteht darin, daß man die Glastafel, welche fich — außer der fchwarzen Schreibe-

21J) Siehe: Hofmann, J. P.

Das Chemifche Laboratorium der Ludwigs-Univerfität zu Qießen. Heidelberg

tafel — vor der mittleren großen Abzugsnifche herabfchieben läßt, als Bildfläche benutzt; zu diefem Ende wird fie matt gefchliffen oder mit Seidenpapier überzogen; die Lichtbilder können von vorn darauf geworfen oder vom Vorbereitungsraume aus mittels durchfallenden Lichtes hervorgebracht werden. Doch kommen auch anderweitige Einrichtungen vor.

Im Hörfaal des chemifchen Inftituts der Univerfität zu Budapeft kann man mittels des Sonnen- oder Knallgasmikrofkopes auf eine vor der großen Abzugsnifche angebrachte durch-fcheinende Fläche mikrofkopifche Gegenftände projizieren. Ebenfo können durch Kombination des Helioftaten mit der Dubosq'fchen photo-elektrifchen Lampe die Spektra der verfchiedenen Metalle mit dem Sonnenfpektrum zugleich projiziert werden.

In den Hörfaalen anderer Inftitute werden von kleinen Apparaten und Abbildungen, fowie von Metallfpektren vergrößerte Bilder mittels der Dubosq’fchen Lampe auf einem weißen Schirm hervorgebracht, welcher an einer durch einen hölzernen Kaften vor Staub gefchützten Walze aufgewickelt und vor der großen Abzugsnifche herabgelaffen werden kann.

Zu einer oder auch zu beiden Seiten der Abzugsnifchen werden an die Saalrückwand ein oder zwei Schränkchen mit den am meiften gebrauchten Reagentien geftellt (Fig. 198). Auch pflegt man an diefer Wand, fei es über den Abzugsnifchen oder an fonft geeigneter Stelle, gern die wichtigften Konftanten (Atom- und Molekulargewichte, chemifche Energiedifferenzen ufw.) mit deutlich fichtbarer Farbe aufzutragen.

Wenn auch nicht fo häufig wie in phyfikalifchen Hörfälen, fo wird es doch auch in chemifchen Auditorien erforderlich, gewiffe Apparate, namentlich folche, die für Projektionsverfuche dienen, auf Feftpfeiler, alfo auf ftandficher errichtete Steinpfeiler (fiehe Art. 142, S. 189), zu ftellen; deshalb find an geeigneter Stelle folche auszuführen.

Die Wafferftrahlpumpe, deren man bei den Vorlefungsverfuchen zum Luft-blafen und Luftanfaugen nicht feiten bedarf, wird bisweilen gleichfalls in der Experimentierabteilung des Hörfaales angebracht; doch wird fie ebenfo häufig im Vorbereitungsraume vorgefehen.

187.

Experimentier

tifch.

Der wichtigfte Einrichtungsgegenftand der Experimentierabteilung eines chemifchen Hörfaales ift der Experimentiertifch. Wenn man etwa von pneu-matifchen Wannen abfieht, ift diefer von den in phyfikalifchen Hörfälen vorkommenden Experimentiertifchen im wefentlichen nicht verfchieden. Zu dem in Art. 142 (S. 189) Angeführten ift hier noch das Nachftehende hinzuzufügen.

a) Die Längenabmeffung eines folchen Tifches ift, in Rückficht auf Zahl und Umfang der darauf zu heilenden Apparate ufw., immer eine fehr bedeutende. Sie follte niemals unter 6,50m betragen, dürfte indes in der Regel mit 10,oom genügen; bisweilen reicht er über die ganze Breite der Experimentierabteilung und hat alsdann auch eine noch größere Länge (12,00, felbft 15,oom und darüber).

Nicht feiten ift nur ein (wenn auch der größere) Teil des Tifches feft und unverrückbar; feine volle Länge wird bei Bedarf durch anzufügende, lofe und bewegliche Teile erreicht.

Der fette Teil des Experimentiertifches im Hörfaal der Landwirtfchaftlichen Hochfchule zu Berlin ift nur 5,00 m lang; durch Anfchieben zweier auf Rollen laufender lofer Stücke kann er auf 7,oo m verlängert werden — immerhin eine der geringften Längenabmeffungen ²¹⁴).

Bei dem in Fig. 20021B) dargeftellten Experimentiertifch des Univerfity College zu Dundee werden die angefügten Verlängerungsteile durch Konfolen geftützt.

Im Budapefter Univerfitätsinftitut fchließt fich an das eine Ende des Experimentiertifches

2U) An dierer, fowie auch an manchen fpäteren Stellen wurde der 1882 im Centralbl. d. Bauverw. (S. 141, 161, 181, 1S5, 197) erfchienene Auffatz FroebeVs »Bau und Einrichtung chemifcher Laboratorien" benutzt.

²¹⁶) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12.

ein kleiner, leicht t^rfchiebbarer Rolltifch an, auf welchem die für die Vorlefnngen notwendigen Präparate aus dem nahen Sammlungsraum befördert werden.

Auch im neuen chemifchen Inftitut zu Gießen ift das eine Endftück des Experimentier-tifches beweglich; es läßt fich auf einem Schienengleife in den Vorbereitungsraum und in die Sammlungen der Vorlefungsapparate und -Präparate fchieben, wodurch letztere bequem herbei-gefchafft werden können.

¹

)    Nach: Bluntschli & Lasius. Der Phyfikbau für das eidgenöffifche Polytechnikum zu Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 10, S. 9, 23. - Auch als Sonderabdruck erfchienen: Zürich 1887.

²

)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 13 - und den freundlichen Mitteilungen des Herrn Bauinfpektors Tieffenbach in Königsberg.

³

19î) Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 17.

⁴

) Z. B. Pabst, J.-A. Le laboratoire municipal de chimie. Revue d'hygiène 1881, S. 363.

Das chemifche Laboratorium der Sanitätsbehörde zu Bremen. Hannöv. Monatsfchr., Bd. 2 (1879).

Jankę, L. Chemifches Staats-Laboratorium zu Bremen : Bremen und feine Bauten. Bremen jgoo. S. 347.

Die Breite des Tifches wählt man, im Intereffe tunlichfter Benutzbarkeit, nicht gern zu klein; da man ihn indes nur von der einen Langfeite benutzen kann, fo wird man hierbei nicht leicht über 90cra gehen können.

Für den Vortragenden wird der Tifch an der inneren Langfeite bisweilen etwas ausgefchnitten (Fig. 199); um aber an Tifchbreite nichts zu verlieren, wird diefer an der anderen Langfeite entfprechend ausgebaucht.

Fig. 200.

01

TT

□ Be

I,

TT

ii

Schnitt nach A B.

Vorderanficht.

P»

T.T.TT

ÏÏ    Ti—T    Tr^lf

ira

il

Schnitt nach RS.

XL/

1(33

Grundriß.

\lf

ko

Bi

S,

Schnitt nach NO.

Rückwärtige Anficht.

Experimentiertifch im chemifchen Inftitut des Univerfity College zu Dundee²¹⁶).

Voo w. Gr.

Die Höhe ift mit Rückficht darauf, daß der Experimentierende die Verfuche ftehend ausführt, größer als bei gewöhnlichen Tifchen zu wählen; 94 bis 98 eine häufig vorkommende Abmeffung.

ß) Die Tifchplatte ift in den meiften Fällen aus Eichenholz hergeftellt worden; Landolt hat in den chemifchen Hörfälen zu Aachen und Berlin (Land-wirtfchaftliche Hochfchule) eine ftarke, matt gefchliffene Rohglastafel, deren untere Fläche fleifchfarbig angeftrichen wurde, verwendet.

Y) Der Tifchunterfatz ift an der äußeren Langfeite und den beiden Schmalfeiten durch Holztäfelungen gefchloffen; indes füllten letztere ganz oder doch zum größeren Teile abnehmbar eingerichtet fein. An der inneren Langfeite (wo der Dozent feinen Platz hat) bleibt der Unterfatz entweder ganz offen, oder kleinere Teile davon find mittels Flügel-, beffer Schiebetüren verfchließbar.

B) Die Rohrzuleitungen, die an einem vollkommen ausgerüfteten Experimentiertifch vorhanden fein füllten, wurden in Art. 142 (S. 190) bereits genannt

cm

ift

und dort auch getagt, daß man die Hähne, um Verwechselungen vorzubeugen, für die verfchiedenen Leitungsfyfteme durch verfchiedene Färbung ufw. kennzeichnet. Sämtliche Rohre bringe man frei oder doch mindeftens leicht zugänglich an.

Fig. 201²¹⁷).

Die Hähne der verfchiedenen Leitungsfyfteme werden meift unter dem Tifch-rande, bequem zugänglich, angebracht; über diefen ift die Tifchplatte durchbohrt, und die an die wagrechten Schlauchanfätze der Hähne anzufchließenden Gummi-fchläuche find durch die fo gebildeten Löcher geführt.

Für Gashähne ift die in Fig. 20121T) dargeftellte Anordnung in mancher Beziehung nicht unzweckmäßig; die ^

«ms?

Schlauchanfätze find in die Tifchplatte eingelaffen und können beim Gebrauche aufgeklappt werden; die Hähne ^ felbft befinden fich unter der Platte. Allerdings be-günftigen die Vertiefungen der Tifchplatte die Schmutz-anfammlung.

Am Experimentiertifch des Grazer Univerfitätsinftituts find zwei Tafter angebracht, einer für den Haustelegraphen und der zweite für eine beim Projektionsapparate im Vorzimmer befeftigte Klingel.

s) Wafferabflußbecken müffen ftets vorhanden fein

und die beiden

Schmalfeiten des Tifches bilden paffende Stellen zu ihrer Anbringung; indes bringt man fie auch in der Tifchplatte, an ihren beiden Enden an.

Die Wafferabflußbecken beftehen am beften aus Porzellan und erhalten die

gleiche Einrichtung, wie die unter c, 2 noch zu befchreibenden Becken der Labo-ratoriumsarbeitstifche. Über den Abflußbecken find ftets Wafferhähne angebracht, die ebenfo die Wafferentnahme und das Spülen, wie auch den ftändigen Waffer-zufluß zu Apparaten, die einen folchen erfordern, ermöglichen follen. Im Hörfaal der Landwirtfchaftlichen Hochfchule zu Berlin find diefe Hähne dreiteilig.

£) Für den rafchen Abzug von übelriechenden und fchädlichen Gafen und Dämpfen muß gleichfalls Sorge getragen werden. Dies gefchieht in der Regel in der Weife, daß man in der Tifchplatte eine, felbft zwei kreisförmige Öffnungen von etwa 15cra Durchmeffer ausfchneidet und von diefen aus Tonrohre, zum Teile unter dem Fußboden gelegen, nach einem geeigneten Saugfchlot führt. Setzt man über den jene Gafe, bezw. Dämpfe entwickelnden Apparat ufw. eine Glasglocke oder einen Glaszylinder, fo bleibt erfterer fichtbar und die Abfaugung vollzieht fich.

Wie fchon vorhin angedeutet wurde, benutzt man diefe Abzüge vielfach mit Erfolg an Stelle der Abzugsnifchen. Durch Verwendung von T-förmig geftalteten und mit Hähnen verfehenen Röhren kann man läftige und fchädliche Gafe (Chlor, Schwefelwafferftoff ufw.) in fortwährender Entwickelung haben, wenn man fie zunächft durch Gummifchläuche ufw. in die Tifchabzüge leitet; im Augenblicke des Bedarfes leitet man das Gas in den betreffenden Verfuchsapparat und den Überfchuß gleichfalls in den Abzug; ift der Verfuch beendet, fo wird das Gas wieder ausfchließ-lich dem Tifchabzug zugeführt ufw. Auf dem Experimentiertifch find alle Apparate, Vorgänge ufw. immerhin beffer fichtbar als in der beftbelenchteten Nifche.

7]) Zwei pneumatifche Wannen, eine Waffer- und eine Queckfilberwanne, werden an geeigneter Stelle in die Tifchplatte verfenkt und durch Deckel, welche mit der Oberfläche der Platte bündig liegen, verfchloffen, wenn fie nicht in Benutzung find. Die mit Waffer gefüllten Wannen müffen Zu- und Abfluß haben.

Eine pneumatifche Wanne war bereits in Liebig's Experimentiertifch im alten chemifchen Inftitut zu Gießen vorhanden; fie war aus Holz hergeftellt, mit Bleiplatten wafferdicht ausgefüttert

2le) Nach : Robins, E. C. Technical Jchool and college buildings etc. London 1887. PI. 41. ²”) Siehe: Zeitfchr. f. Banw. 1864, S. 338 u. Bl. 41a.

und für gewöhnlich mit einem Einfatzdeckel gefchloffen. Für Verfuche, bei denen Queckfilber gebraucht wird, war ein hölzerner, mit Papier forgfältig verklebter Kaften vorgefehen, in welchem jene Verfuche vorgenommen wurden und in dem fich alles verfchüttete Queckfilber fammelte.

Die im Budapefter Experimentiertifch angebrachte Wafferwanne ift durchfichtig hergeftellt. Bei dem durch Fig. 20021G) veranfchaulichten Tifch aus dem chemifchen Inftitut des Univerfity College zu Dundee fpringen die zwei Wannen (im Grundriß halbfechseckig) vor der Vorderwand vor und find dafelbft gleichfalls verglaft.

Im Greifswalder Hörfaal ift die den Zuhörern zugewandte Seite der im übrigen aus verzinntem Kupfer hergeftellten pneumatifchen Wanne durch eine ftarke Glasplatte gefchloffen; durch Fortnehmen eines hölzernen Schiebers kann den Zuhörern das Zuftrömen des Gafes erfichtlich gemacht werden²¹⁷).

Diefe feften Wafferwannen werden wohl auch durch bewegliche Glaswannen, die auf die Tifchplatte geftellt werden, erfetzt.

Fig. 202.

öl

nnn

An ficht.

Schnitt durch die Mitte.

0 rzną

Grundriß.

Schnitt nach i k.

Cl

4L

Längenfchnitt.

Schnitt nach gh.

Experimentiertifch im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin²¹⁸).

Vbo.w. Gr.

0) Um verfchiedene kleinere Geräte, Glaswaren, Porzellanfchalen, Trichter ufw. bei den Vorlefungsverfuchen ftets zur Hand zu haben, werden im Tifchunter-fatz einige Schubladen und wohl auch einige offene Fache angeordnet.

Der Experimentiertifch des Hörfaales im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin ift durch Fig. 202²¹⁸) dargeftellt; die im Unterfatz vorhandenen Schubladen und Fache find daraus zu erfehen. In die Tifchplatte find eingelaffen: bei a eine Wafferwanne mit Wafferverfchluß; bei b, c Gashähne für 10, bezw. 5 Flammen; bei d kleine Kaften mit je einem Waffer- und einem Gasauslaß, fowie Wafferabfluß; bei e Rohre für Abfaugung von Gafen und bei / eine Queckfilberwanne, welche auf einem Geftell ruht, das durch Kurbeldrehung mittels eines Hanfriemens mit der Wanne über die Tifchplatte gehoben werden kann.

Im Unterfatz des Tifches werden ferner, außer den fchon erwähnten Zu- und Ableitungen, den Schubladen ufw., noch verfchiedene andere, im allgemeinen ziemlich wechfelnde Einrichtungen ufw. untergebracht.

So z. B. verbirgt im Hörfaal des chemifchen Inftituts zu Budapeft der Tifchunterfatz größere Gasentwickelungsapparate für Wafferftoff und für Kohlenfäure, fowie eine Anzahl kleiner Queck-filbergafometer.

²¹⁸) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12.

188.

Kleiner

Hörfaal.

18g.

Vorbereitungs

raum.

190.

Sammlungs

räume.

Wenn der kleine Hörfaal für Vorlefungen ohne Experimente beftimmt ift, fo unterfcheidet er fich von fonftigen Vortragsfälen diefer Art in keiner Weife. Wenn indes Verfuche und andere Demonftrationen die Vorlefungen begleiten follen, fo muß für die erforderlichen Einrichtungen — nach Maßgabe des vorftehend Ausgeführten — Sorge getragen werden; insbefondere muß auch neben dem Hörfaal ein kleines Vorbereitungszimmer gelegen fein.

Wenn auch diefer Hörfaal, je nach der Zahl der Zuhörer, die er aufzunehmen hat, in den verfchiedenen Inftituten eine ungleiche Größe erhalten hat, fo genügt doch immer einfeitige Fenfterbeleuchtung.

Der kleine Hörfaal im chemifchen Inftitut zu Aachen enthält einen geräumigen Experimentier-tifch mit Dampfabzügen, Leitungen für Gas, Waffer, Luft ufw.; in dem daneben befindlichen Vorbereitungszimmer find die Apparate und Präparate zu den Vorlefungen über analytifche und Bauchemie untergebracht.

2) Vorbereitungs- und Sammlungsräume.

Wie aus den Erörterungen unter 1 hervorgeht, foll der Vorbereitungsraum, wenn irgend möglich, unmittelbar an die Experimentierabteilung des Hörfaales anftoßen und mit ihm in unmittelbarer Verbindung ftehen.

Bezüglich der Größe und Ausftattung des Vorbereitungsraumes läßt fich im allgemeinen nur fagen, daß er, infofern dafür nicht fchon in anderer Weife ge-forgt ift, alle Einrichtungen enthalten und demgemäß fo bemeffen werden muß, damit alle Vorlefungsverfuche darin genügend vorbereitet werden können. Im einzelnen find Abmeffungen und Ausftattung der verfchiedenen Vorbereitungsräume fehr mannigfaltig. Dies hängt zum größten Teile damit zufammen, daß manche Vorrichtung ufw. bald in der Experimentierabteilung des Hörfaales, bald im Vorbereitungszimmer, bald neben oder unter einem diefer beiden Räume ufw. untergebracht werden kann; auch die perfönlichen Anfchauungen des betreffenden Profeffors fpielen hierbei eine Rolle.

Im Vorbereitungsraum des chemifchen Inftituts zu Aachen find außer den nötigen Arbeits-tifchen zwei dynamo-elektrifche Mafchinen, die Luftpumpen und ein großer kupferner Sauerftoff-gafometer aufgeftellt. Die eine elektrifche Mafchine dient zur Erzeugung fchwacher Ströme, welche zur elektrolytifchen Lällung von Metallen dienen follen; die zweite ift eine dynamo-elektrifche Mafchine zum Hervorbringen elektrifchen Kohlenlichtes und hat die Beftimmung, bei den in den Experimentalvorlefungen vorkommenden Projektionsverfuchen eine ftarke Lichtquelle zu liefern. Der Behälter mit Sauerftoffgas ift fo eingerichtet, daß fich das Gas unter verfchiedenen Druck fetzen läßt.

Im Vorbereitungszimmer des Klaufenburger Inftituts befindet fich ein Lenftertifch und ein kleiner an die Wand gegen den Hörfaal geftellter Arbeitstifch; der Abdampffchrank ift zur Hälfte mit größeren Zellen verfehen; ferner gehören zur Einrichtung noch ein Waffertrommelgebläfe, drei Liltrierpumpen, zwei Schränke für Glasröhren und Reagentien und ein zum Reinigen der Gefäße dienender Ausguß aus Ton mit einem Trockengeftell.

In Inftituten für reine und analytifche Chemie fpielen die Sammlungen nur eine untergeordnete Rolle; fie befchränken fich meift auf eine Unterrichtsfamm-lung, d. i. auf eine Sammlung derjenigen Apparate und Präparate, welche für die Vorlefungen notwendig find. Selbft in räumlich fehr günftig befchaffenen Inftituten findet man in der Regel nur:

oc) ein Zimmer für die Apparatenfammlung,

ß) ein Zimmer für die Präparatenfammlung, von welch letzterem bisweilen noch

Y) eine Kammer für lichtfcheue Präparate abgetrennt wird.

Bisweilen ift auch nur ein einziger Sammlungsraum vorhanden.

Da nun die genannten Sammlungsgegenftände für die Vorlefungen fowohl, als auch für die Vorbereitung der Vorlefungsverfuche tunlichft bequem zur Hand fein follen, fo hat man die betreffenden Räume der Experimentierabteilung des Hörfaales und dem Vorbereitungsraume möglichft nahe zu legen und, wenn erreichbar, damit in unmittelbare Verbindung zu fetzen.

Wie Fig. 193 (S. 244) zeigt, ift die gegenfeitige Lage von Experimentierabteilung des Hörfaales, Vorbereitnngsraum und Sammlungsräumen im chemifchen Inftitut zu Aachen in befonders gelungener Anordnung durchgeführt worden.

Das Sammlungszimmer des Klaufenburger Inftituts enthält die wichtigften anorganifchen und organifchen Präparate in Gläfern zu größtenteils 200cbcm Inhalt, mit Ausnahme der leicht flüchtigen und feuergefährlichen Subftanzen, welche im Sockelgefchoß aufbewahrt werden.

In einigen neueren Inftituten, z. B. in jenem zu Straßburg, haben die Sammlungen einen etwas beträchtlicheren Umfang erhalten, und dementfprechend mußten auch die bezüglichen Räumlichkeiten in größerer Zahl und von genügenden Abmeffungen vorgefehen werden.

Auch in Inftituten, welche hauptfächlich einem mehr praktifchen Zweige der Chemie dienen, find umfangreichere Sammlungen erforderlich.

c) Hauptarbeitsräume und ihre Einrichtung.

Wenn der angehende Chemiker die Vorlefungen über Experimentalchemie gehört hat, muß er durch praktifches Arbeiten die zu chemifchen Verfuchen erforderlichen Apparate, Präparate ufw. kennen lernen, muß fich mit den chemifchen Prozeffen und zuletzt auch mit den wiffenfchaftlichen Unterfuchungs-methoden vertraut machen. Hierzu find Arbeitsräume oder Laboratorien notwendig. Wie fchon in Art. 182 (S. 240, unter 2) erwähnt wurde, zerfallen die letzteren in die Hauptarbeitsräume oder Hauptlaboratorien und in die zu gewiffen Sonderunterfuchungen beftimmten kleineren Arbeitsräume. Abgefehen von dem an der eben angezogenen Stelle angedeuteten Unterfchiede diefer zwei Gruppen von Arbeitsräumen, kennzeichnen fich die Hauptlaboratorien auch noch dadurch, daß darin jeder Praktikant feinen beftimmten Arbeitsplatz hat, was in den kleineren Arbeitsräumen feiten oder gar nicht der Fall ift. Geftaltung, Abmeffungen und Anordnung der verfchiedenen Arbeitsräume hängen wefentlich von dem Grundratze ab, von dem man bei ihrer Gruppenteilung ausgeht, und von dem Grade, bis zu welchem man diefe Gruppenteilung durchführt.

In den meiften analytifchen Laboratorien fondert man räumlich Anfänger von Vorgefchritte-neren²¹⁰), oder wenn man die Verfchiedenartigkeit der Arbeiten als das Grundfätzliche bei der Trennung zugrunde legen will, qualitative von quantitativer Analyfe und wohl auch beide wieder von den Arbeiten auf dem Gebiete der organifchen Chemie. In einigen Inftituten (z. B. im Uni-verfitätsinftitut zu Budapeft) find neben einem großen Laboratorium für Anfänger mehrere kleinere Arbeitsräume vorhanden, welche für je 2 bis 6 vorgefchrittenere Praktikanten eingerichtet find; dies hat den Vorteil, daß diejenigen, welche fich mit wiffenfchaftlichen Unterfuchungen felbftändig befchäftigen, einen Raum mit nur wenigen zu teilen haben. Von dritter Seite wird gegen die Trennung des quantitativen vom qualitativen Laboratorium geltend gemacht, daß es wünfchenswert fei, die Anfänger neben den Übungen in der qualitativen Analyfe auch fofort mit einfacheren Meffungsmethoden zu befchäftigen; aus diefem Grunde wurden hie und da (z. B. im Univerfitäts-inftitut zu Graz) nur zwei Abteilungen von Laboratorien eingerichtet, jede aber in möglichft vollkommener Weife ausgerüftet; man hat dadurch jedenfalls den Vorteil erreicht, daß man fich volle Unabhängigkeit bei der Verteilung der Arbeitsplätze wahrt und nicht genötigt ift, eine Abteilung zu überfüllen, eine andere unter Umftänden nahezu unbenutzt zu laffen²²¹).

Im alten Liebig’fchen Inftitut zu Gießen (Fig. 190, S. 237) waren nur zwei Hauptarbeits- ¹ 2

191.

Gruppierung und Lage

der

Arbeitsräume.

räume vorhanden: das analytifche und das pharmazeutifche Laboratorium. Im analytifchen Laboratorium, wovon Fig. 203³) eine Innenanficht gibt, wurden alle Vorbereitungen zu den Vor-lefungsverfuchen vorgenommen; es war aber vorzugsweife zur Ausführung größerer chemifcher Unterfuchungen beftimmt. Das pharmazeutifche Laboratorium diente hauptfächlich für chemifch-pharmazeutifche Arbeiten; indes erhielten darin wohl auch die Anfänger im Analyfieren ihre Plätze. Der in Fig. igo als „Altes Laboratorium« bezeichnete Saal deckt fich fo ziemlich mit dem, was gegenwärtig unter Operationsraum verftanden wird.

In den meiften Inftituten für reine und analytifche Chemie trennt man die Laboratorien in zwei Gruppen, welche nach den darin auszuführenden Arbeiten als unorganifche und organifche Abteilung bezeichnet werden können; hierzu kommt noch eine dritte, die beiden Abteilungen gemeinfamen Räume

Fig. 203.

Lj

, Tł

i i -IT: T i

4-

I f^fer-PT“# . ,

¹ JinritHl.

•i

aV4

if!

T*r

■?

1—4

akj~ r %

//T"

--'t

rl'l

1." ;    ; .;:M

rln

/*>

•M

l il,

»LMpS;

lii;

V ifes

fl fè

UJ

-V7>-

-iî2S*

wl "1 ¹

'O’j

Analytifches Laboratorium im alten Liebig'fchen chemifchen Inftitut zu Gießen³).

umfaffende Gruppe, beftehend aus: Bibliothek mit Lefezimmer, Zimmer mit Luftpumpen, Filterpreffe und Exfikkatoren, Schwefelwafferftoffraum, Verkaufsraum für diejenigen kleineren Geräte, welche die Praktikanten fich felbft zu halten haben, und Kleiderablagen.

Jede der beiden erftgenannten Abteilungen erhält am beften zwei große Arbeitsfäle. Im anorganifchen Laboratorium hat man hiernach einen Raum für die Anfänger in den betreffenden Arbeiten (qualitative Analyfe) und einen für die Vorgefchritteneren (quantitative Analyfe). Zwilchen beiden, bezw. zum Teile unter diefen zwei Sälen hegen alsdann die von den beiderfeitigen Praktikanten gemein-

fam benutzten Räume, als: Arbeitsraum für die Darftellung von Präparaten, kleines Zimmer für Reagentien und Präparate, Zimmer mit Gebläfetifchen, offene Arbeitshalle für Arbeiten mit befonders übelriechenden oder fchädlichen Stoffen, Räume für Glüharbeiten, Kriftallifationsverfuche ufw. Anfchließend an den Saal für quantitative Analyfe find erforderlich: Raum für feinere Wägungen, Raum für Gas-analyfe, Raum für Spektralanalyfe ufw.

Auch im organifchen Laboratorium find zwei Hauptarbeitsräume zu unter-fcheiden: ein Arbeitsfaal für Anfänger, ein zweiter für felbftändige Unterfuchungen in organifcher Chemie. Zwifchen beiden, bezw. zum Teile unter ihnen, find anzuordnen: allgemeiner Arbeitsfaal, Zimmer für oft gebrauchte Präparate und Reagentien, Raum zur Ausführung von organifchen Analyfen, offene Arbeitshalle, Raum zur Darftellung von Präparaten, Raum für Glüharbeiten, Raum für Verfuche in zugefchmolzenen Glasröhren ufw., Raum für feinere Wagen ufw.

Nur in größeren Inftituten ift eine fo weitgehende Trennung der Arbeitsräume durchführbar, und auch nur in fehr wenigen ift es möglich geworden, bezw. beabfichtigt gewefen, diefe Räume in der angedeuteten Weife zu gruppieren. Letzteres ift hauptfächlich in zweifacher Weife gefchehen:

a) die Anordnung im chemifchen Inftitut zu Straßburg, wo die Arbeitsräume einfach in entfprechender Folge aneinander gereiht worden find (fiehe den bezügl. Erdgefchoßgrundriß unter g, 2), und

ß) die dem alten Göttinger Inftitute nachgebildete Anordnung im chemifchen Inftitut zu Freiburg, wo die Arbeitsräume an den drei Seiten eines rechteckigen Hofes die geeignete Stelle gefunden haben (fiehe den bezügl. Erdgefchoßgrundriß unter g, 2).

In kleineren Inftituten kann eine fo weitgehende Scheidung der Arbeitsräume nicht vorgenommen werden, und deshalb wird ihre Gefamtanordnung auch eine andere und dabei auch ziemlich mannigfaltige, wie dies aus den unter g vorzuführenden Beifpielen hervorgeht.

In Anbetracht der in den Laboratorien notwendigen zahlreichen Zuleitungen, insbefondere aber in Rückficht auf die Wafferabführung, ferner in Erwägung, daß man gewiffe kleinere Arbeitsräume gern in das Sockelgefchoß legt — ift es im allgemeinen am beften, die Hauptlaboratorien mit gewiffen kleineren Arbeitsräumen in das Erdgefchoß. zu verlegen. Da indes hierdurch die überbaute Grundfläche leicht eine zu große wird, hat man bisweilen (z. B. im Univerfitäts-inftitut zu Graz) die Laboratorien für Anfänger im Erdgefchoß, jene für Vor-gefchrittenere im Obergefchoß untergebracht. In wenigen Fällen liegen die Hauptlaboratorien fämtlich im Obergefchoß.

1) Raumgeftaltung und Erhellung.

Form und Abmeffungen der Hauptarbeitsfäle eines chemifchen Inftituts hängen, außer von der Natur der darin auszuführenden Arbeiten, hauptfächlich ab:

a) von der Zahl der Praktikanten, die darin gleichzeitig arbeiten tollen; ß) von der Stellung der Arbeitstif che ;

Y) von den Abmeffungen der einzelnen Arbeitsplätze und Zwifchengänge, und B) von der Aufhellung und Größe fonftiger wichtigerer Einrichtungsgegen-

ftände.

Die Zahl der Praktikanten ift naturgemäß, je nach Bedeutung und Umfang des betreffenden Inftituts, eine fehr verfchiedene. Indes läßt fich doch ein An-

17

192.

Zahl der Praktikanten,

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

Die Arbeitstifche werden in Querreihen, d. i. in Reihen fenkrecht zu den Saallangwänden, aufgeftellt, derart daß an den letzteren je ein Seitengang (Fig. 204) frei bleibt. Um die einzelnen Arbeitsplätze leicht zugänglich zu machen, ordnet man deren 1 oder 2, höchftens 3 unmittelbar nebeneinander an. Will man die Tiefe des Inftitutsgebäudes mehr ausnutzen, fo legt man außer den beiden Seitengängen auch noch einen Mittelgang an, zu deffen beiden Seiten die Tifch-reihen ftehen (Fig. 205 u. 206).

Die letztere Anordnung ift die häufiger vorkommende. Laboratorien mit bloß 2 Seitengängen erhalten eine fehr langgeftreckte Form, wodurch die Überficht erfchwert, lange Wege innerhalb des Saales hervorgerufen und auch die Verbindung mit den kleineren Arbeitsräumen eine unbequeme wird.

Das Aufftellen von Arbeitstifchen mit bloß einem Arbeitsplatz kommt fehr feiten vor; dies kann auch nur für folche kleinere Laboratorien empfohlen werden, wo Praktikanten höherer Semefter felbftändige wiffenfchaftliche Unterfuchungen ausführen.

Schließlich ift bezüglich der Reihenanordnung der Arbeitstifche noch zu erwähnen, daß je zwei mit der Rückfeite aneinander geftellt werden, fo daß man es eigentlich mit Doppeltifchreihen zu tun hat, in denen Gruppen von bezw. 2 und 4, höchftens 6 Arbeitsplätzen zu finden find.

Diefe doppelten Tifchreihen follten nun, feitliche Tagesbeleuchtung vorausgefetzt, in ihrer Lage zur Anordnung der Fenfter ftets in Wechfelbeziehung ftehen; es ift nur feiten gefchehen, daß man letzteres verabfäumt hat, und dann auch nur zum Nachteil der Tifchbeleuchtung. Man kann in diefer Beziehung zweierlei Anordnungen unterfcheiden:

a) die Tifchreihen fallen mit den Fenfterachfen zufammen (Fig. 205), oder

ß) fie find auf die Achten der Fenfterpfeiler geftellt (Fig. 204 u. 206).

Auf den erften Blick dürfte die erftgedachte Anordnung als die vorteilhaftere erfcheinen, einerfeits weil fie anfcheinend eine beffere Erhellung der Arbeitsplätze gewährt, andererfeits deshalb, weil eine Doppeltifchreihe mehr aufgeftellt werden kann als bei der zweiten Anordnung. Wenn man indes ausreichend große Fenfter vorausfetzt, fo ift im allgemeinen das zerftreute Licht, welches die in der Achte der Fenfterpfeiler aufgeftellten Arbeitstifche erhalten, dem unmittelbar einfallenden vorzuziehen. Dazu kommt noch, daß an den Fenftern felbft gewiffe Arbeiten vorgenommen werden, daß alfo die dafelbft Stehenden bei der erftgedachten Reihenanordnung unmittelbaren Schatten auf die nächftgelegenen Doppeltifche werfen und daß auch der Verkehr an den Fenftern behindert ift, fobald man die Tifche an letztere ftellt, es fei denn, daß man den Seitengang außergewöhnlich breit hält. Man zieht deshalb in den meiften Fällen vor, die Tifchreihen mit den Mittellinien der Fenfterpfeiler zufammenfallen zu laffen und nutzt den zwifchen der äußerften Tifchreihe und der nächftgelegenen Stirnwand frei bleibenden breiteren Raum in der Weife aus, daß man entweder an der Stirnwand Vorrichtungen anbringt, die fämtlichen Praktikanten zur gemein-famen Benutzung dienen, oder daß man die äußerfte Tifchreihe den vorgefchrit-teneren Praktikanten, welche befonderen Platz zur Aufhellung gewiffer Apparate ufw. benötigen, überweift.

Für die Größe eines Arbeitsplatzes, d. i. für die einem Praktikanten zuzuweifende Grundfläche des Laboratoriums, find verfchiedene Einflüffe maßgebend.

a) Nach Fröbels Ermittelungen ²²⁵) fchwankt die einem Arbeitsplätze zu-

S25) A. a. o.

Stellung

der

Arbeitstifche.

194.

Größe

der

Arbeitsplätze.

17*

kommende Tifchlänge in den verfchiedenen Laboratorien zwifchen 0,95 und 1,70m; indes dürfte für Anfänger l,oom Tifchlänge eine paffende Abmeffung fein, und es fcheint, daß man bei vorgerückteren Praktikanten, felbft bei folchen, die felb-ftändige Arbeiten ausführen, in der Regel mit 1,50ra Tifchlänge auskommen kann. Unter Zugrundelegung diefer beiden Maße nehmen 2 Vorgefchrittenere ebenfoviel Tifchlänge in Anfpruch, wie 3 Anfänger.

ß) Auch die Breitenabmeffung der Arbeitstifche ift eine ziemlich verfchiedene. Ein Teil diefer Verfchiedenheit rührt daher, daß für die Reagentien ufw. an der Stelle, wo je 2 Tifche zufammenftoßen, Auffätze angebracht fein müffen, die entweder über die ganze Länge der Tifche hinwegreichen oder nur einen verhältnismäßig geringeren Teil davon in Anfpruch nehmen; im erfteren Falle ift die Tifchbreite größer als im zweiten zu wählen.

Nach Fröbel's Ermittelungen ²²⁵) beträgt die Breite der Doppeltifchreihen in den verfchiedenen Laboratorien l,oo bis 1,80¹¹¹ ; doch genügen bei durchgehenden Reagentienauffätzen in der Regel l,50ra, bei kleineren Auffätzen diefer Art 1,20 m.

y) Zwifchen je 2 Doppeltifchreihen muß ein für das Arbeiten und den Verkehr genügend breiter Zwifchenraum vorhanden fein. Man kann in diefer Beziehung 1,40m als geringftes, 1,60m als ein reichliches Mittelmaß annehmen; doch findet man auch noch größere Abmeffungen.

Die Achfenweite je zweier Doppeltifchreihen würde fich, je nachdem man die kleineren oder die größeren Breitenabmeffungen zugrunde legt, zu

V2 • 1,20 + 1,40 + V2'1,20 = 2,60 m, bezw. • 1,50 + 1,60 + ¹j₂ ■ 1,50 = 3,10 m ergeben. Ift der Arbeitsfaal durch Deckenlicht erhellt, fo können diefe Maße ohne weiteres eingehalten werden; bei feitlicher Fenfterbeleuchtung muß felbft-redend die Achfenweite der Fenfter mit in Rückficht gezogen, bezw. entfprechend gewählt werden.

Für die Größe eines Arbeitsplatzes (ohne Zwifchengänge ufw.) erhält man, wenn einmal die als untere Grenzen bezeichneten Maße, das zweite Mal die als obere Grenzen bezeichneten Abmeffungen in Rechnung gezogen werden,

1,00 (V2 • 1,20 + V-2 • 1,40) = 1,3 im, bezw. 1,50 (V2 * 1,60 + V2 * 1,50) = 2,325

Saalgrundfläche.

in Anfpruch. Ferner ragen in diefe Gänge die an den Stirnfeiten der

hinein; nimmt man

cm

s) Die Breite der zwifchen den Tifchgruppen gelegenen, zu den Fenfter-wänden parallelen Gänge muß in Rückficht auf den darin ftattfindenden Verkehr und auf die Einrichtungsgegenftände ufw., welche in diefe Gänge zu [teilen find, bezw. in diefe hineinragen und an denen gearbeitet wird, bemeffen werden. In die Seitengänge werden Abdampf- und Abzugseinrichtungen, Fenfter-tifche ufw. geftellt; diefe nehmen von der Gangbreite in der Regel nicht mehr als 60

Arbeitstifche angebrachten Ausgußbecken auf etwa 15 noch 1,30m als freie Gangbreite an, fo ergibt fich für die Seitengänge eine Ge-famtbreite von

cm

0,60 + 1,30 + 0,15 = 2,05 m.

Die Mittelgänge genügen in der Regel mit l,20m Breite, vorausgefetzt, daß an den betreffenden Stirnfeiten der Arbeitstifche keine Ausgußbecken angebracht werden. Sind indes folche vorhanden — und dies ift zu empfehlen — fo erhöht fich die Breite des Mittelganges auf

0,15 + 1,20 T- 0,15 = 1,50™.

haltspunkt für die Größe der Arbeitsfäle aus dem Umftande gewinnen, daß erfahrungsgemäß nur 20 bis 25 Praktikanten von einem Dozenten unterwiefen und überwacht werden können. Da es fich nun nicht empfiehlt, die Leitung eines Arbeitsfaales von mehr als zwei Dozenten führen zu laffen, fo wird man ein folches Laboratorium für höchftens 40 bis 50 Praktikanten räumlich zu bemeffen haben.

Fig. 204.

Fig. 205.

ui

<3

Id

HTriB

Anfängerlaboratorium im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft ⁴)-

Fig. 206.

IĆ» "t=d=d” «3

Laboratorium I im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München ⁵).

Fig. 207.

•11,60

■?

riJai

Großes organifches Laboratorium im chemifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Carlottenburg⁶).

— i- - -*-N/

J f

1:250

i ■ I ■ î ■ î

10

12    13    14.    15m

Ç) Wählt man nun die durch Fig. 207 veranfchaulichte Anordnung von Arbeitstifchen und die dafelbft eingetragenen Abmeffungen, fo ergiebt fich eine Gefamtbreite des Arbeitsfaales von

2,05 + 3,00 + 1,50 "F 3,oo T* 2,05 = ll,60m.

Auf eine Doppeltifchreihe entfällt der durch die beiden Fenfterachfen M und N begrenzte Flächenftreifen, deffen Breite gleich der Achfenentfernung der Doppeltifchreihen, alfo gleich 3,iom ift; fomit beträgt der Flächeninhalt diefes Streifens 11,60X3,10 = 35,96 <im, und auf jeden der darin befindlichen 12 Arbeitsplätze entfällt eine Bodenfläche von = rv>3*m. Diefes Flächenmaß würde

fich vermindern, wenn man die unter ß und y angegebenen kleineren Abmeffungen zugrunde legen wollte; es würde größer werden, wenn man für jeden Praktikanten eine Tifchlänge von mehr als l,oom annehmen würde, und wenn man auch noch die fehr breiten Gänge an den beiden Stirnwänden des Arbeitsfaales auf das Maß der Arbeitsplätze verteilen wollte.

Nach Fröbel's Ermittelungen ²²⁶) fchwankt die auf einen Praktikanten entfallende Grundfläche in den verfchiedenen Laboratorien zwifchen 2,42 und ll,48^m. Letzteres Maß ergiebt fich nur dann, wenn man den vorgerückteren, mit größeren felbftändigen Arbeiten befchäftigten Praktikanten eine fehr bedeutende Tifchlänge (3,oom und darüber) zur Verfügung ftellt; fonft kann man 5,5‘i™ für den Kopf fchon als ein reichliches Flächenmaß anfehen.

y;) Schließlich fei noch bezüglich der lichten Höhe der Arbeitsfäle bemerkt, daß fchon ihre bedeutende Breitenabmeffung ein nicht zu geringes Höhenmaß — nicht unter 5,oom — bedingt, daß aber auch in Rückficht auf gute Tageserhellung und auf die zahlreichen Verfuche, durch welche die Luft ftark verunreinigt wird, die lichte Höhe niemals kleiner als 5,oom gewählt werden follte. Vorteilhafter ift es, in diefer Beziehung bis 5,50m zu gehen, wiewohl noch größere Höhen nicht ausgefchloffen find und auch Vorkommen.

195.

Experimentier

tifch.

Auf die räumliche Geftaltung der in Rede ftehenden Arbeitsfäle hat bisweilen eine Einrichtung Einfluß ausgeübt, die in einigen wenigen Laboratorien getroffen worden ift. Da nämlich die Erfahrung gelehrt hat, daß die Anfänger beim Beginn ihrer Übungen fehr viele Zeit und Mühe zur Überwindung der erften Ex-perimentalfchwierigkeiten verwenden müffen und daß infolgedeffen ein rafcher Fortfehritt des größeren Teiles der Praktikanten kaum möglich ift, fo hat v. Than (im Univerfitätsinftitut zu Budapeft) im Hauptarbeitsfaal der Anfänger eine Art von Vorträgen mit Experimenten eingeführt, in denen den Praktikanten die Verfuche vorgezeigt werden und dabei auf alle Handgriffe ufw., die zum Gelingen der Verfuche notwendig find, aufmerkfam gemacht wird. Die Praktikanten wiederholen die betreffenden Verfuche fofort. Eine folche Einrichtung erfordert, daß man den bezüglichen Experimentiertifch in geeigneter Weife unterbringt.

hohen Podium, ein kleiner Experimentier-

cm

Im eben erwähnten Bndapefter Laboratorium ift deshalb, wie Fig. 204 zeigt, in der Mitte der fiidlichen Fenfterwand ein apfidenartiger Vorbau angefügt worden, welcher durch zwei Fenfter' gut beleuchtet wird. Darin ift, auf einem etwa 30 tifch aufgeftellt; die Arbeitstifche der Praktikanten find ohne Reagentienauffätze ausgeführt, fo daß man über diefe hinweg nach dem Experimentierplatz fehen kann.

Eine ähnliche Einrichtung ift im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz getroffen worden, wo auch noch eine lotrecht verfchiebbare Schreibtafel angeordnet ift. Verwandtes ift im chemifchen Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu München zu finden.

Im chemifchen Laboratorium des Univerfity College zu Liverpool ift aus gleichen Gründen eine anderweitige Stellung der Praktikanten-Arbeitstifche zur Ausführung gekommen. Wie Fig. 208²²⁷) zeigt, find fie anfteigend nach 6 konzentrifchen Bogenlinien angeordnet worden, fo daß jeder Praktikant von feinem Sitze aus nach dem Experimentiertifch fieht.

Seitliche    Ebenfo wichtig als die den beabfichtigten Zwecken entfprechende Raum-

Erheiiung. geftaltung und -Bemeffung der Hauptarbeitsfäle ift ihre Erhellung. Die praktifchen Arbeiten des angehenden Chemikers im Laboratorium bilden einen ungemein wichtigen, wenn nicht den wichtigften Teil feines Studiums, und deshalb verdient die Beleuchtung feines Arbeitsplatzes die volle Aufmerkfamkeit.

Die Hauptlaboratorien werden meiftens von der Seite her — durch Fenfter — erhellt, feltener von oben — mittels Deckenlicht.

Fig. 208.

Die große Tiefe diefer Arbeitsräume (fiehe Art. 195, unter Ç) bedingt, daß man, feitliche Beleuchtung vorausgefetzt, an beiden Langfeiten Fenfter anordnet (Fig. 204 bis 207). Nur in einigen älteren Laboratorien (z. B. in den Inftituten der Univerfitäten zu Heidelberg und Greifswald, in den früheren Inftituten der Univerfität zu Berlin, der Akademie der Wiffenfchaften zu München und der Technifchen Hoch-fchule zu Aachen ufw.) wurden bloß an einer Langfeite Fenfter angebracht; allein ungeachtet aller Vorkehrungen, die man fonft noch traf (Fenfter in der zwei Arbeitsfäle trennenden Wand ufw.), war die Erhellung der von den Fenftern weiter entfernten Arbeitstifche eine ungenügende, ganz abgefehen davon, daß auch die Raumausnutzung eine unvorteilhafte ift.

Arbeitsraum im chemifchen Inftitut des Univerfity College zu Liverpool ²²⁷).

V250 w- Gr.

Über die gegenfeitige Lage der Fenfterachfen und der Tifchreihen wurde bereits in Art. 194 (S. 259) das Erforderliche erörtert. Wo es angeht, ordne man im Plane die Hauptarbeitsfäle fo an, daß die eine Fenfterwand nach Norden, die andere nach Süden gelegen ift; alsdann braucht man nur an den Südfenftern Vorhänge (Rouleaus ufw.) anzubringen. Da folche in chemifchen Arbeitsfälen ungemein rafch zugrunde gehen, fo ift eine folche Anordnung ökonomifch vorteilhaft.

In Rückficht auf eine tunlichft gute Beleuchtung der Arbeitsplätze und im Hinblick auf den Umftand, daß in den Fenftern felbft bisweilen Abdampfeinrichtungen angebracht find, führe man diefe bis nahe an die Decke. Man mache fie aber auch fo breit als möglich, weil dadurch gleichfalls die Erhellung begünftigt wird; indes darf man die zwifchenliegenden Fenfterpfeiler nicht zu fchmal machen, weil darin meift Lüftungskanäle, wohl auch Abzugs- und Abdampfnifchen ufw., angebracht find, wodurch ohnedies eine Schwächung diefer Pfeiler eintritt.

Die Brüftungshöhe der Fenfter mache man niemals niedriger als die Höhe der Arbeitstifche (fiehe Art. 201, unter a).

Ift infolge der Grundrißanlage bei dem einen oder anderen Hauptlabora-

2a7) Nach : Robins, E. C. Technical fchool and college building etc. London 1887. PI. 30.

torium einfeitige Fenfterbeleuchtung nicht zu umgehen, fo nehme man Deckenlicht zu Hilfe.

Dies ift z. B. im chemifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Aachen, ebenfo im che-mifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin gefchehen.

Nach FroebeVs Mitteilungen 22s) find die Arbeitsfäle Roscoe’s am Owen College zu Manchefter nicht durch befondere Flachdecken, fondern durch die fichtbare Dachkonftruktion nach oben ab-gefchloffen; die feitlichen Fenfter find in die Höhe gerückt und die unteren Zonen der Decken, bezw. Dachflächen verglaft.

Erhellung

mittels

Deckenlicht.

Ausfchließliche Erhellung der Hauptlaboratorien mittels Deckenlicht ift in einigen Inftituten gleichfalls durchgeführt worden. Man hat lange Zeit gezögert, die Beleuchtung in folcher Weife zu bewirken, weil man das bei hohem Stande der Sonne ftark blendende Licht und die Verdunkelung bei Schneefall fürchtete. Indes hat die Erfahrung gezeigt, daß diefe Mißftände, bei zweckmäßiger Anordnung und Konftruktion des Deckenlichtes, auf ein fehr geringes Maß herabgemindert, andererfeits aber wefentliche Vorteile erzielt werden können. Zu letzteren gehört:

a) vollftändig ruhiges Licht, was für wiffenfchaftliche Arbeiten von hohem

Wert ift;

ß) man ift bei der Stellung der Arbeitstifche von der Lage der Fenfter völlig unabhängig, kann alfo den mit der Beleuchtung nicht zufammenhängenden Be-dürfniffen ausreichend Genüge leiften;

y) man kann die Langwände der Arbeitsfäle für die Aufhellung von Abzugs-, Abdampf- und Herdeinrichtungen, von Schränken, Fachgeftellen ufw. nach Belieben ausnutzen;

man kann alle kleineren Arbeitsräume, welche zum Hauptarbeitsfaal tun-lichft bequem gelegen fein follen (Wagezimmer, Vorratskammer ufw.), in gefchickter Weife um den letzteren herum gruppieren.

In einigen wenigen Fällen (z. B. im Laboratorium des Univerfity College zu London) hat man nur am Dachfaum eine breite Deckenlichtzone angeordnet; dagegen wurde z. B. im Laboratorium der Landwirtfchaftlichen Hochfchule zu Berlin der größte Teil der Deckenfläche aus Mouffelinglas hergeftellt; die Wandflächen übergehen in diefe mittels weit ausladender Vouten, und in etwa 3,00 m Abftand darüber find fägeförmig geftaltete, völlig verglafte Dächer angebracht.

Schließlich wäre noch zu bemerken, daß man Seitenlicht nicht ganz entbehren kann. Obwohl für Flüffigkeiten in offenen Gefäßen aus undurchsichtigem Stoffe die Farbenbeftimmung bei Erhellung durch Deckenlicht fchärfer als bei feitlicher Beleuchtung gefchehen kann, verhält fich dies gerade umgekehrt bei in Glasgefäßen befindlichen Flüffigkeiten von zarter Färbung. Deshalb follte min-deftens ein feitliches Fenfter ftets vorhanden- fein.

Vielfach wird auch während der Stunden der Dunkelheit in den Laboratorien

198.

gearbeitet. Bezüglich der erforderlichen Erhellung find Raumbeleuchtung und Erhellung! Beleuchtung der Arbeitsplätze auseinander zu halten.

Für erftere wurde früher nur Leuchtgas verwendet, und es gefchieht dies wohl auch gegenwärtig noch in den meiften Fällen; Deckenlampen, fowie feitliche Arme, die an Wänden, Säulen ufw. in geeigneter Weife angebracht werden, erhellen alsdann den Saal. In den neueren Laboratorien kommt in diefem Falle faft ausfchließlich Auer'fches Gasglühlicht zur Verwendung ⁷ 8). Gegenwärtig kommt auch elektrifches Licht (hauptfächlich Bogenlicht) für diefen Zweck in Anwendung. Mehrfach find beide Beleuchtungsarten zugleich eingeführt.

Für das Arbeiten genügt die Raumerhellung allein nicht; vielmehr muß jeder Arbeitstifch feine befondere Beleuchtungsgasflamme, bezw. Glühlichtlampe erhalten. Diefe wird in der Regel (in einer Höhe von etwa 80cra über der Tifchplatte) am Reagentienauffatz angebracht; doch hat man bisweilen (z. B. im Laboratorium der Bergakademie zu Berlin) auch Standleuchter auf der Tifchplatte befeftigt.

2) Wichtigere Einrichtungsgegenftände.

Manche Laboratorien der Neuzeit find in ihrer Ausrüftung mit Einrichtungs-gegenftänden, Apparaten ufw. ungemein reich ausgeftattet worden; andere hin-

199.

Ausrüftung der Hauptarbeitsräume. gegen haben eine fehr einfache Einrichtung erhalten. Erfteren hat man vielfach,

zum Teile wohl nicht ohne einige Berechtigung, den Vorwurf gemacht, daß fie zu viele Bequemlichkeiten bieten und demnach die jungen Chemiker bei ihrem fpäteren Übertritt in die meift einfacher gehaltenen Laboratorien der Fabriken, Hütten ufw. in manchen Dingen fich fchwer zu helfen wiffen. Andererfeits ift aber nicht zu vergeffen, daß neuere und vollkommenere Einrichtungen den Zweck haben, teils die für die chemifchen Arbeiten erforderliche Zeit abzukürzen, teils den Betrieb des ganzen Inftituts billiger zu gehalten, und daß ferner die Laboratorien der Hochfchulen Mufteranftalten fein müffen, welche möglichft viele als zweckmäßig anerkannte allgemeine Apparate zu enthalten haben.

Um diefen verfchiedenen Gefichtspunkten Rechnung zu tragen, empfiehlt Landolt, das große qualitative oder Anfängerlaboratorium in einfacher Weife aus-zuftatten und die vollkommeneren Vorrichtungen erft im quantitativen, namentlich aber im organifchen Arbeitsfaal hinzutreten zu laffen 23u).

Die wichtigften Einrichtungsgegenftände der Hauptarbeitsfäle bilden die Arbeitstifche der Praktikanten und nächft diefen die verfchiedenen Abzugs- und Abdampfeinrichtungen; ferner fehlen Spülvorrichtungen und Trockenfehränke, fowie Fachgeftelle und Schränke für folche Chemikalien, welche an den Arbeits-tifchen der Praktikanten feltener gebraucht werden, niemals. Meift find auch Luftpumpen vorhanden, und Gebläfetifche zum Glühen von Niederfchlägen, fowie zur Ausführung von Glasbläferarbeiten find gleichfalls nicht feiten zu finden.

Ein Bild für die Gefamtausrüftung eines großen chemifchen Arbeitsfaales gibt das „Laboratorium I“ im neuen chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München, wovon in Fig. 205 der Grundriß gegeben wurde und nebenftehend in Fig. 209 ²³¹) zwei Schnitte aufgenommen find. Wenig nachahmenswert ift die Stellung der die Decke des Erdgefchoffes tragenden Säulen inmitten der Gänge, welche ftets frei bleiben follten.

200.

Arbeitstifche.

Bezüglich der Abmeffungen und der Geftaltung der Arbeitstifche laffen fich beftimmte und allgemein gültige Regeln nicht aufftellen, weil die perfönliche Auf-faffung des betreffenden Laboratoriumsvorftandes in zu hohem Maße ausfchlag-gebend ift. Es wird fich demnach im folgenden hauptfächlich nur um eine Zu-fammenftellung des Vorhandenen und der bezüglichen Erfahrungen handeln können.

a) Von den ungemein verfchiedenen Längen- und Breitenabmeffungen der Arbeitstifche war bereits in Art. 195 (unter a und [5) die Rede; dem dort Getagten wäre hier nur hinzuzufügen, daß die nutzbare Tiefe eines folchen Tifches zwifchen 50 und 75cra fchwankt, daß indes im Durchfchnitt eine freie Tiefe (d. i. abzüglich des Reagentienauffatzes ufw.) von 60 bis 65cra als geeignetes Maß angefehen werden kann.

²³°) Siehe: Die chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftfälifchen technifchen Hochfchule zu Aachen.

Aachen 1879.

²³¹) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Baukde. 1880, Bl. 4.

Bei Bemeffung der Tifchhöhe ift zu berückfichtigen, daß an den Tifchen zumeift ftehend gearbeitet wird. Infolgedeffen wird es fich empfehlen, mit der Höhe nicht unter 0,95m herabzugehen; man findet indes noch größere Höhen — bis zu 1,02 m.

Die Tifche werden meift auf den Fußboden des Arbeitsfaales geftellt; doch wurden fie in einzelnen Fällen, fo z. B. im I. chemifchen Inftitut der Univerfität zu Berlin, auf einen Zementeftrich gefetzt, deffen Oberfläche etwa l¹/₂cm höher als der übrige Fußboden gelegen ift; dadurch foll vermieden werden, daß Flüffig-keiten unter den Tifch fließen.

ß) Die Arbeitstifche werden am beften aus Eichenholz hergeftellt; insbefondere empfiehlt fich diefes Material für die Tifchplatte, welche man vor dem Gebrauche *

Fig. 209.

ipS

■

! i-i

r.

TU;

--

■M

\m

11

Mi

.....

IE

im

mm

1:250

s-

?■

S--

□31 □ □310

Ml

ri

3    4

4-H-4-

>1

ttpa

mmmmmm

Vom chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München²³¹).

mit heißem Leinöl überftreicht. Nur folche Tifche, welche der Zerftörung durch Feuchtigkeit in befonders hohem Maße ausgefetzt find, erhalten Schieferplatten. Im Laboratorium der Univerfität zu Berlin find die Arbeitstifche aus Kienholz mit eichener

Platte hergeftellt.

einer 1

mm

Im neuen Laboratorium zu Gießen find die aus Tannenholz hergeftellten Tifchplatten mit dicken Bleiplatte belegt. Die Tifchplatte erhält vorn und an den Seiten eine niedrige Leifte, mittels deren die über fie hinweggehende Bleiplatte befeftigt wird; dadurch kann nach vorn und nach den Seiten nichts von den Tifchen abfließen. Die Reinigung der Platten gefchieht vorwiegend durch Abfchwemmen ; in der Mitte eines jeden Doppeltifches (unter dem Reagentienauffatz) ift eine Rinne mit Gefälle nach dem an der nächftgelegenen Stirnfeite angebrachten Ausgußbecken angeordnet.

Im Tifchunterfatz werden hauptfächlich Schubladen und Schränke mit Türen und Einlegeböden zur Aufbewahrung von Geräten, Materialien ufw. angeordnet

(Fig. 210 ²³²); eine der Schubladen laffe man durch die ganze Tiefe, bezw. Länge des Tifches hindurchreichen, um darin längere Glasröhren aufbewahren zu können. Es ift ferner zweckmäßig, an der Vorderfeite die Tifchplatte und die unmittelbar darunter gelegenen Schubladen vor dem übrigen Teil des Tifchunterfatzes um 10 bis 12

herantreten kann. Alle Schubladen und Schränke müffen verfchließbar fein, und es wird einer Einrichtung, bei der man durch einen einzigen Verfchluß alle Teile des Tifchunterfatzes unzugänglich machen kann, der Vorzug zu geben fein.

Im Leipziger Laboratorium hat jeder Arbeitsplatz unterhalb der Tifchplatte zwei Schubladen und unter diefen einen durch zwei Türen verfchließ-baren Schrank (Fig. 211²³³). Diefe beiden Türen und die beiden Schubladen befitzen einen einfachen Verfchluß mittels eines T-förmigen Meffingftückes, welches, fobald es um etwa 30 Grad gedreht wird, mit zweien feiner Arme die Schubladen und mit dem dritten Arm die Schlagleifte der beiden Türflügel fefthält. Durch Einhängen eines Schlößchens    __

in zwei Öfen, wovon eine an der einen Schublade Arbeitstifche im früheren chemifchen Inftitut und die andere am Meffingftück fitzt, ift alles auf    ^er Univerfität zu Berlin ²³²),

einmal zu fchließen.

Da es unzuläffig ift, in die Ausgußbecken gebrauchte Filterpapiere, Streichhölzer, ftarke Niederfchläge und andere fefte Auswurfftoffe zu verbringen, fo hat man hier und da im Tifchunterfatz einen Behälter zur Aufnahme jener Stoffe an-

cm

vorfpringen zu laffen, damit der Praktikant bequemer an den Tifch

Fig. 210.

U^Às-éssâ

ItüJ

auu

gebracht.

Wie aus Fig. 211 erfichtlich ift, ift in den Leipziger Arbeitstifchen zwifchen je zwei Arbeitsplätzen ein mittels fchmaler Tür verfchließbarer Behälter angeordnet; darin fteht ein irdener Topf zur Aufnahme der Auswurfftoffe. Über der Tür, zwifchen den beiderfeitigen Schubladen, befindet fich eine Öffnung, hinter welcher und unterhalb deren die Einrichtung fo getroffen ift, daß alles Hineingeworfene in den Topf fällt.

Fig. 211.

Um J

fr qi—jl

Im neuen Gießener Laboratorium gleiten die fraglichen Abwurfftoffe in der Mitte eines Doppeltifches auf einer mit Bleiplatte belegten fchiefen Ebene in einen gleichfalls mit Blei ausgefütterten Kaften, der wie eine Schublade herausgezogen werden kann.

Er'""¹'

■'rn

y) In den allermeiften Laboratorien werden an der Stelle, wo je zwei Arbeitstifche mit den Rückwänden aneinander ftoßen, Auffätze errichtet, in denen die am häufigften gebrauchten Reagentien, in Flafchen gefüllt, aufbewahrt werden. Die Tiefe diefer Auffätze fchwankt zwifchen 20 und 48cm; doch wird das Maß von 25 bis 30 in der Regel zweckentfprechend fein. Ungemein verfchieden find Länge und Höhe diefer Auffätze; die bezüglichen Abmeffungen find dort am geringften, wo

Arbeitstifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Leipzig²³³).

cm

²³²) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 61.

23S) Fakf.-Repr. nach: Robins, E. C. Technical fchool and college building etc. London 1887. PI. 46-

von feiten des Laboratoriumsvorftandes auf möglichft freie Uberficht über die Arbeitsplätze der Praktikanten großer Wert gelegt wird.

Die beiden in Fig. 210 u. 211 dargeftellten Arbeitstifche haben Reagentienauffätze, welche faft über die ganze Tifchlänge hinwegreichen, ebenfo die durch Fig. 213 ²³⁵) veranfchaulichten Tifche des Anfängerlaboratoriums an der Univerfität zu Wien. Im organifchen Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Berlin find bloß kurze Auffätze vorhanden. Auch jene im Laboratorium

Fig. 212.

fl

iOi

TT

IHHIFDHIêïIIŒlIIEIII

ITT

TT

Arbeitstifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz²³¹).

der Landwirtfchaftlichen Hochfchule dafelbft haben eine verhältnismäßig nur geringe Länge; in letzterem fteht auf jedem für je 4 Praktikanten beftimmten Arbeitstifch ein bloß 80cra langer Auf-fatz (20cra tief und 50cra hoch), worin fich für je 2 Arbeitsplätze 26 Flafchen mit Reagentien befinden.

Die Arbeitstifche des Budapefter Univerfitätslaboratoriums (Fig. 204) find ohne die gewöhnlichen Reagentienauffätze konftruiert; die Reagenzflafchen find in kleinen über den Tifchen fich

Fig. 213.

<9*

»0.

Arbeitstifche für Anfänger im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Wien²³⁵).

‘/so w. Gr.

befindenden Käftchen, die fich an die Seitenflächen eines in der Mitte des Tifches ftehenden Pfeilers lehnen, untergebracht.

Im Heidelberger Laboratorium find mehrere Arbeitstifche an den Fenfterwänden aufgeftellt, und es befteht die Länge eines Arbeitsplatzes aus der halben Fenfter-

und der halben Pfeilerbreite; der Reagentienauffatz nimmt die ganze Pfeilerbreite ein, ift in der Mitte abgeteilt, mit an Gegengewichten hängenden Schiebefenftern verfehen und für 2 Praktikanten beftimmt ²³°)

²³⁴) Nach: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. Taf. V.

²³⁶) Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1874, Bl. 60.

²³⁶) Siehe die Darftellung diefer Arbeitstifche in : Lang , H. Das chemifche Laboratorium an der Univerfität zu Heidelberg. Carlsruhe .1858. Taf. IV.

Bei Arbeitstifchen, die in den Fenfternifchen aufgeftellt find, fetzt man die Reagentienauffätze am beften in die Leibungen diefer Nifchen.

Die Reagentienauffätze find zum Teile offene Fachgeftelle (Fig. 210, 211, u 213 ²³⁵), zum Teile als verfchließbare Schränkchen (Fig. 212²³⁴) ausgeführt worden. Letztere haben den Vorteil, daß den Praktikanten die Reinheit ihrer Reagentien gefichert ift, fobald man dafür forgt, daß die mit Salzfäure, Salpeter-fäure, Ammoniak, Schwefelammonium ufw. gefüllten Flafchen darin nicht aufbewahrt werden; letztere Flüffigkeiten müffen ftets frei aufgeftellt werden, weil fonft durch die aus ihnen fich entwickelnden Dämpfe die übrigen im Schränkchen befindlichen Reagentien verunreinigen.

In den meiften Laboratorien find die Reagentienauffätze als offene Fachgeftelle konftruiert worden.

Wo fchrankartige Reagentienauffätze zur Anwendung gekommen find, ift der Verfchluß durch Glastüren (organifches Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Berlin) oder beffer durch Glasfchieber, feltener durch Rolljaloufien (Univerfitäts-laboratorium zu Budapeft) bewirkt; felbft für die offenftehenden Flafchen mit Salzfäure ufw. hat man, um Mißbrauch zu verhüten, in vereinzelten Fällen eine Art Verfchluß angebracht.

Fig. 214.

Reagentienauffatz

zum Arbeitstifch in Fig. 213 ²³⁷). Vss w. Or.

Bei den Arbeitstifchen des Grazer Univerfitätslabo-ratoriums (Fig. 212) find die Reagentienauffätze als verfchließbare Schränkchen konftruiert. Der in einer Nut auf Rollen laufende, verglafte Schieber wird, wenn die Reagentien benutzt werden follen, feitlich herausgezogen und durch den Spalt A hinter dem Schränkchen einge-fchoben. Im mittleren Teile des Auffatzes find die mit Salzfäure ufw. gefüllten Flafchen auf kleinen Konfolen aus glafiertem Ton aufgeftellt; die Sproffen C des Schiebers B hindern das Herausnehmen diefer Flafchen. Um letztere wegnehmen zu können, hebt man den Schieber B in die Höhe, bis die Sproffen C mit den Konfolen D in eine Ebene fallen. In Fig. 212 ift das Fach links gefchloffen, jenes rechts geöffnet. Wenn das Fenfter vor dem Schränkchen eingefchoben ift, fo fixiert ein am Fenfterrahmen be-feftigter Stift den Schieber B; fomit genügt ein einziger Verfchluß, um fämtliche Reagentien vor Unberufenen zu bewahren.

Der Boden der Reagentienauffätze im früheren Berliner Univerfitätslaboratorium (Fig. 210) war an beiden Seiten mit einer Reihe von Löchern verfehen, um Retortenhalter ufw. an jeder beliebigen Stelle ein-fchieben zu können. (Schon im alten Lieblichen Laboratorium zu Gießen war eine folche Einrichtung zum Einfchieben von Trichterhaltern vorhanden.)

B) An Rohrzuleitungen muß jeder Arbeitstifch mindeftens eine folche für Waffer und eine zweite für Heizgas erhalten; indes hat man in den verfchiedenen Laboratorien die Zahl der Zuleitungen wefentlich vermehrt. Insbefondere wurden die Tifche auch mit Schlauchanfätzen für Preßluft und für verdünnte Luft verfehen.

Für Heizgas bringt man in der Regel zwei Schlauchanfätze unmittelbar über der Tifchplatte an; um das Abziehen der Gummifchläuche (infolge von Unvor-fichtigkeit ufw.) tunlichft zu verhüten, ordne man diefe, fowie auch die Schlauchanfätze für verdünnte und Preßluft, in der Tifchmitte, namentlich am Reagentienauffatz, an.

In neuerer Zeit werden an einzelnen Arbeitstifchen auch Anfchlüffe für kleine Elektromotoren angebracht.

²”) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1867, Bl. 61.

Im Neubau des I. chemifchen Inftituts der Univerfität zu Berlin haben jeder Doppelarbeits-tifch und jeder allgemeine Arbeitstifch für einen Elektromotor von % Pferdeftärke.

Bezüglich der an den Tifchen anzubringenden Beleuchtungsflammen wurde bereits in Art. 199 (S. 203) das Erforderliche gefagt (fiehe Fig. 210 [S. 267] u-Fig. 215²³⁸).

Alle den Tifchen angehörigen Rohr-Zu- und -Ableitungen müffen fo untergebracht werden, daß man jederzeit dazu gelangen kann.

Im früheren Univerfitätslaboratorium zu Berlin war zwifchen den Rückflächen der Arbeits-

tifche, mit denen fie gegeneinander geftellt wurden, fo viel freier Raum gelaffen, daß dafelbft die Gas-, Waffer-Zu- und -Abflußrohre verlegt werden konnten. Die Platte und der darauf ftehende Reagentienauffatz überdeckten diefen Zwifchenraum (Fig. 210).

In den Laboratorien der Landwirtfchaftlichen Hochfchule und der Bergakademie zu Berlin find in ähnlicher Weife die beiden Hälften eines Doppeltifches gegen ein auf den Fußboden feft gefchraubtes hölzernes Lattengeftell gefchoben, an welchem alle Rohrleitungen befeftigt wurden

Fig. 215.

(Fig- 215)-

■oczx>(jXl

: j-

ÜJ

11 im LI

71

¹

) Siehe Fußnote 155 auf S. 167.

²

-²⁰) Siehe: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 6.

³

) Fakf.-Repr. nach : Hofmann, J. P. Das Chemifche Laboratorium der Ludwigs-Univerfität zu Gießen. Heidelberg 1872. — Von diefer Abbildung Tagt Liebig in feinem Vorworte zu der genannten Schrift: „. . . die Zugabe der . . . inneren Anficht des Haupt-Arbeitsraumes macht das Buch zu einem Denkmal der Erinnerung für alle die, welche hier gearbeitet haben ..."

⁴

Nach: Than, C. v. Das chemifche Laboratorium der k. ung. Univerfität in Peft. Wien 1872. Tat. II.

⁵

22j) Nach: Zeitfchr. f. Baukde. 1880, Bl. 2.

⁶

²² *) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 335.

⁷

) A. a. O.

⁸

²") Siehe hierüber: Praussnitz, W. Unterfuchungen über künftliche Beleuchtung mit Auerlicht. II. Ueber die Beleuchtung von Laboratorien. Journal f. Gasb. u. Wass. 1899, S. 196.

‘/so W. Gr.

D++

Arbeitstifche im quantitativen Laboratorium des chemifchen Inftituts der Bergakademie

zu Berlin ²³⁸).

In den Laboratorien der Akademie der Wiffenfchaften zu München erhebt fich über jeder Tifchplatte ein eifernes Geftell, an welchem die fraglichen Rohrleitungen befeftigt find, die aber auch die Reägentienauffätze tragen.

s) Für Ausguß- und Spülzwecke werden meiftens an einer, beffer an beiden Stirnflächen jeder Gruppe von Arbeitstifchen Ausgußbecken angebracht; nur in den englifchen und in einzelnen kontinentalen Laboratorien befinden fich diefe auch in der Mitte der Tifchplatten. Im 'Grundriß find letztere kreisförmig, erftere im allgemeinen halbkreisförmig geftaltet; in beiden Fällen genügt ein Kreisdurch-meffer von 35 bis 40cra, wiewohl noch größere Becken Vorkommen.

Ausgußbecken in den Tifchplatten felbft anzubringen, dürfte fich nur dann empfehlen, wenn bloß an einer Schmalfeite der betreffenden Tifchgruppe ein Ausgußbecken angeordnet ift, wie z. B. im Laboratorium für Vorgerücktere der Univerfität Wien (Fig. 2iö ²³⁰), oder wenn die Tifchgruppe aus einer großen Zahl von Arbeitsplätzen befteht, einzelne Praktikanten daher nach derr an den Stirnfeiten angebrachten Ausgußbecken fehr weite Wege zu machen hätten (Fig. 217 ²⁴°).

2is) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12a.

²³⁹) Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1874, Bl. 60.

²¹°) Nach : Robins, E. C. Technical fchool and college building etc. London 1887. PI. 36.

IN

Fig. 216.

fr

Arbeitstifche für Vorgerücktere im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Wien²³⁹).

‘/so W. Gr.

Jedes Ausgußbecken muß felbftredend mit einer Ableitung und diefe wieder mit einem geeigneten Geruchverfchluß verfehen fein. Letzterer foll eine tunlichft große Menge Waffer aufnehmen, damit etwa ausgegoffene, allzu konzentrierte Säuren ufw. zunächft durch diefes Waffer verdünnt werden und erft in folchem Zuftande in die metallenen Ableitungsrohre gelangen, letztere alfo nicht fo ftark angegriffen werden.

Am reinlichften find folche Ausgußbecken, die ganz'aus Porzellan hergeftellt find; zum mindeften verwende man einen Einfatz aus Porzellan, während das äußere Becken aus gebranntem Ton, aus Gußeifen ufw. beftehen kann.

Fig. 217.

~rf1i 1 iTTl 11111 illriTTf?

—|||i i 11 i ijji 11 ■ri-i-i'ill-|’j^

11

Arbeitstifche im Laboratorium der Mancheßer Qrammar School²¹⁰).

’/so w. Gr.

Die Ausgußbecken im Laboratorium der Bergakademie zu Berlin (Fig. 218 24t) beftehen aus Porzellan und find in der Königl. Porzellanmanufaktur dafelbft eigens angefertigt, und zwar mit Wafferverfchluß, welcher durch das Auffetzen eines glockenförmigen Deckels auf das mit Abflußlöchern verfehene Ableitungsrohr erreicht wird. Die gewählte Geftalt des Beckens macht, ungeachtet des vorhandenen ftarken Wafferdruckes, das Spritzen des Waffers unmöglich.

Im Budapefter Univerfitätslaboratoriuin beftehen die Ausgußbecken aus einem äußeren Tongefäße, in welchem ein leicht herauszunehmender Porzellantrichter von 60 Grad eingefügt ift; am unteren Teile des Tongefäßes befindet fich gleichfalls ein leicht abnehmbares Sieb aus gebranntem Ton und unter diefem der Geruchverfchluß, welcher etwa 2 kg Waffer enthält.

Die Ausgußbecken der in Fig. 210 dargeftellten Fig. 21g²⁴²). Arbeitstifche des früheren Berliner Univerfitätslabora-toriums beftand aus einem äußeren Becken von Guß-eifen, in welchem oben das eigentliche Porzellanausgußbecken (Fig. 219²⁴²) mit Abflußöffnung lag. Unter diefem befand fich eine durchbohrte Schieferplatte, welche alle feften Teile, die das Verftopfen des Abflußrohres bewirken könnten, zurückhielt. Unter der Platte war ein Wafferfack angeordnet, der die Verdünnung einge-goffener Säuren ermöglichte; das gußeiferne Becken war innen mit Blei ausgefüttert.

Im Leipziger Laboratorium liegt in einem äußeren Zementbecken lofe ein leicht abhebbares Porzellan-fiebbecken mit ziemlich hoch hinauf ragender Rückwand (Fig. 211). Das Zementbecken ift innen mit ftarkem Blei ausgefüttert und an der tiefften Stelle ein bleiernes Abflußrohr fo eingelötet, daß es noch 8cm in das Becken hineinragt; fonach wird von der abfließenden Flüffigkeit ftets ein Teil (von 8 cm Höhe) im Bleigefäße ftehen bleiben; durch diefe Einrichtung ift die zum Verdünnen von ausgegoffener Salpeterfäure ufw. notwendige Waffer-menge hergeftellt.

Das nach Liebermann's Angaben im chemifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg ausgeführte Ausgußbecken ift in Fig. 220²¹³) veranfchaulicht. Es hat im Grundriß eine nahezu rechteckige Form, ift 60cm lang, 30cm breit, 15cm tief und hat eine Wandftärke von 1,5 cm. Jm mittleren Teile feines Bodens ift eine abgerundete Vertiefung von 24 cm Länge, 20 cm Breite und 16 cm Tiefe angeordnet, welche das Umherfpritzen des aus den darüber angebrachten Waffer-hähnen ausfließenden Waffers zu verhüten hat und aus der die Abflußrohre ausmündet. Rings um diefe Vertiefung ift an drei Seiten ein ebener Flächen-ftreifen vorhanden, auf den man folche zu reinigende Glasgefäße aufftellen kann, an denen fich die darin enthaltenen Flüffigkeiten nicht feftfetzen follen; man verfchließt alsdann die Abflußrohre durch einen Stöpfel und füllt das Becken bis nahe an den Rand mit Waffer, fo daß die Gefäße vollftändig im Waffer ftehen.

Das Becken befitzt eine 10cm hohe Rückwand, mit der es an der Schmalfeite des Arbeitstifches feftgefchraubt ift; überdies wird es von zwei Trageifen getragen, welche gleichfalls am Tifchunterfatz mittels Schrauben befeftigt find. Schmale Filzftreifen, die zwifchen Trageifen und Becken gelegt find, führen dazu, daß fich beide innig berühren²¹³).

Über jedem Ausgußbecken muß mindeftens ein Waffer-zapfhahn angebracht werden; beffer ift es, doppelte Zapfhähne anzuwenden; im Laboratorium der Landwirtfchaftlichen Hochfchule zu Berlin find fogar dreifache Zapfhähne vorhanden, fo daß gleichzeitig nicht nur Waffer entnommen und gefpült, fondera auch folche Apparate mittels angefetzten Gummi-fchlauches verforgt werden können, welche ftändigen Wafferzufluß erfordern.

In vereinzelten Fällen (z. B. im Laboratorium der Akademie der Wiffen-

Fig. 218 24 4).

Ausgußbecken. */i5 w. Gr.

Fig. 220.

151771

Ausgußbecken an den Arbeitstifchen im chemifchen Inftitut der Techn. Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg 24s). V50 w. Gr.

su) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12a. ²¹²) Fakf.-Repr. nach ebendaf., 1867, Bl. 61. s43) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1888, S. 1.

EB

breit.

cm

fchaften zu München) befinden fich die Ausgußbecken, um das Befpritzen der Arbeitstifche zu vermeiden, an den Fenfterpfeilern.

In dem eben genannten Inftitut beftehen fie aus mit Wafferverfchluß verfehenen Bottichen von Eichenholz, 30cra hoch, unten 64cm lang und 38cm breit, oben 60cm lang und 35

Außer der mit den Ausgußbecken verbundenen Ableitung ift bisweilen auch noch für den Abfluß aus den etwa vorhandenen Kühlröhren, konftanten Waffer-bädern ufw. Sorge zu tragen.

An der Grenzlinie der mit den Rücken aneinander ftoßenden Arbeitstifche des organifchen Laboratoriums der Akademie der Wiffenfchaften zu München ift zu diefem Ende eine 10 «n breite und tiefe bleierne Rinne angeordnet, über welcher die Gas- und Wafferleitung an dem vorhin fchon

Fig. 221.

Kl'-;

< j’,4 j"t iMl

r_v

t”

j»

i'ir

...__

ja

JL

il

si

■$k

il

al

É=

c -, ..-Vil

1

t Li l

// .

fil

<d

»i

r°i

______- u_ '

î:n

§1

'J

ui

JJ

JJ

WMiMænm

Mp

fis

A¹-

Arbeitstifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft21J).

Vso w. Or.

erwähnten eifernen Geriift frei angebracht find; zum Ausgießen von unreinen Flüffigkeiten oder zum Spülen darf diefe Rinne nicht verwendet werden. Im unorganifchen Laboratorium desfelben Inftituts wurden, da die Erfahrung gelehrt hat, daß die für organifche Arbeiten fich trefflich eignenden Rinnentifche die Anfänger zu unfauberen Arbeiten verleiten, auf jedem Arbeitsplätze in der Tifchplatte ein kleines Loch ausgebohrt, in dem fich eine Meffinghülfe befindet, die mit einem bis in den Keller führenden, dünnen Bleirohr in Verbindung fteht; diefe Einrichtung dient fowohl zum Abfluß von Waffer für konftante Wafferbäder und Kühler, als auch als Abflußrohr für kleine gläferne Wafferluftpumpen, welche mittels eines Kautfchukftopfens in der Öffnung befeftigt werden (fiehe unter Ç).

ver-

V) Schließlich find noch einige Einrichtungen zu erwähnen, welche in einzelten Fällen zur Ausführung gekommen find.

²“) Fakf.-Repr nach: Than, C. v. Das chemifche Laboratorium der k. ung. Univerfität in Peft. Wien 1872. Taf. V.

Im alten chemifchen Laboratorium der Univerfität zu Berlin gehörten zu den Arbeitstifchen Schemel von Eichenholz, lehwer und folide mit feftem und vollem Sitzbrett hergeftellt; fie dienten, da an den Tifchen ftehend gearbeitet wird, weniger zum Sitzen als zum Daraufftehen, um hoch gelegene Flafchen ufw. herunterlangen zu können.

Da man faft allfeitig die Erfahrung gemacht hat, daß die Praktikanten (ins-befondere die Anfänger) die an den Fenftern und Wänden angebrachten Abzugsund Abdampfeinrichtungen häufig nicht benutzen, fobald ihr Arbeitsplatz einigermaßen davon entfernt liegt, auch wenn dies im Intereffe der Reinheit der Saalluft

Fig. 222.

Arbeitstifche

im chemifchen Laboratorium

der

Sandall Road SchoolUb).

' SB

-, TT

!»

Jte

KO

j: .

-^1

~T>

OK7 IE7J511

v ~ ^J- nr r-¹ " IPM-. m fl 1li

Vs0 W. Gr.

rj-n

4r';—

f--------

wünfchenswert wäre, fo hat man in einigen Arbeitsfälen unmittelbar an den Tifchen kleine Abzugsfchränkchen oder ähnliche Einrichtungen mit entfprechender Säuglüftung angeordnet.

Eine folche Einrichtung fcheint zuerft von v. Than im Univerfitätslaboratorium zu Budapeft getroffen worden zu fein (Fig. 221 ²⁴⁴). Die Abzugsnifche d ift dafelbft mit dem Arbeitstifch in unmittelbare Verbindung gebracht; ihr Boden liegt mit der Tifchplatte in gleicher Höhe, fo daß fie einen ergänzenden Teil derfelben bildet. Für die Anfänger find die Gasausläffe a für die Banfen’fchen Lampen nur in diefer Nifche angeordnet, fo daß fie fchon aus Bequemlichkeit genötigt find, alle Operationen, die Erwärmung bedingen, in der Nifche oder unmittelbar vor letzterer auszuführen. In dem durch Fig. 221 veranfchaulichten Arbeitstifch für 4 Praktikanten find ¹ 2

18

Auch in den Laboratorien der Technifchen Hochfchulen zu Aachen und Braunfchweig tragen die Platten der Arbeitstifche neben den Reagentienauffätzen kleine Abzugsfchränkchen, die mit einem Glasfchiebefenfter verfehen find.

g, g die Reagentienfchränkchen (fiehe unter y, S. 266), c das Entlüftungsrohr und / ein Schiebe-fenfter.

In englifchen Laboratorien fcheint die Anordnung kleiner Abzugsfchränkchen A (Fig. 217) über dem Arbeitsplätze felbft die Regel zu fein.

Sämtliche vorgeführte Einrichtungen fetzen eine befonders kräftige Säuglüftung nach unten voraus. Man hat aber in einigen englifchen Laboratorien die Entlüftung der Abzugsfchränkchen auch nach oben hin bewirkt.

Die in Fig. 2222l5) dargeftellten Arbeitstifche aus dem 1885 erbauten chemifchen Laboratorium der Sandall Road School zeigen eine folche Anordnung; in der Mitte, zwifchen den fich gabelnden Abzugsrohren, brennt eine Gasflamme, welche den nötigen Auftrieb hervorzubringen hat. Nahe an der Decke wird auch aus dem Arbeitsfaal die Luft angefaugt.

Fig. 223.

JU

Sil

ETt

il

V50 W. Or.

TfIIJ hli

i)

—Bi

ii;

Arbeitstifch

im organifchen Arbeitsfaal des Erweiterungsbaues am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen²⁴⁰).

‘ so w. Gr.

Fig. 224.

‘/s w. Gr.

An den Reagentienauffätzen der Arbeitstifche im Grazer Univerfitätslabora-torium hat v. Pebal beiderfeits je eine Wafferftrahl-Luftpumpe aus Glas (// in Fig. 212) und die zugehörigen Barometer (K) angebracht.

Um bei unvorfichtigem Gebrauch das Überfteigen von Waffer zum Barometer und umgekehrt das Herüberreißen von Queckfilber in die bleiernen Ablaufrohre zu verhindern, find zwifchen der Pumpe und dem Barometer kleine Apparate (J) eingefchaltet; letztere find durch Brettchen, die Barometer durch eingefchobene Glasftreifen und die Pumpen durch verfchließbare Türchen (in Fig. 212 weggelaffen) gedeckt. Zwei von diefen Luftpumpen haben die entfprechenden Schlauchanfätze (E) auf dem Tifche felbft, die zwei anderen, der Fenfterwand zugekehrt, an den benachbarten Fenfternifchen.

Diefe Einrichtung ift in vereinzelten Fällen nachgeahmt worden; doch ift es im allgemeinen zweckmäßiger, größere Luftpumpen in Anwendung zu bringen, welche man durch die ohnedies vorhandene Kraftmafchine in Tätigkeit fetzen kann.

Im neuen Laboratorium zu Gießen find an den gewöhnlichen Arbeitstifchen für Filtrierzwecke meffingene Wafferftrahl-Luftpumpen mit Rückfchlagventil ohne Manometer an dem einen der beiden Schlauchhähne, die fich an den Stirnfeiten der Doppeltifche befinden, durch eine übergreifende Schraube unmittelbar befeftigt und münden in die Ausgußbecken; fie laffen fich behufs Reinigung, Ausbefferung ufw. oder wenn man den betreffenden Schlauchhahn anderweitig verwenden will, leicht abfchrauben.

2,fl) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, Bl. 28.

Am Schluffe der Befprechung der Arbeitstifche feien noch zwei neuere Ausführungen diefer Art in Wort und Bild dargeftellt: zunächft die Arbeitstifche im organifchen Arbeitsfaal des neuen Erweiterungsbaues am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen (Fig. 223 u. 224 ²⁴⁶).

Solcher Tifche find 14 Stück, vollkommen freiftehend und fenkrecht zu den an beiden Langfeiten des Saales befindlichen Fenftern, in zwei Reihen angeordnet; fowohl in der Mitte des Saales, als auch an feinen beiden Langfeiten ift je ein Gang frei gehalten. Jeder Tifch zerfällt durch einen Auffatz, welcher zum Aufftellen der am meiften gebrauchten Reagentien dient, in zwei Hälften; ein derartiger Halbtifch wird für gewöhnlich jedem Praktikanten zur Verfügung ge-ftellt; indes erlaubt die Anordnung der Schränke und Schubladen allenfalls eine weitere Zweiteilung der Plätze. Sonach können in diefem Saale gleichzeitig 28 bis 56 Praktikanten befchäftigt werden.

Die Tifchplatte ift 2,80“ lang, 1,48“ breit und 4 cm dick ; fie ift aus zwei äußeren Eichenholzlagen und einer dazwifchen liegenden Lage Kiefernholz zufammengeleimt. Eine folche four-nierte Platte foll fich beffer als eine aus einem Stück angefertigte bewähren; auch foll Eichenholz als das." preiswiirdigfte Material befunden worden fein. An der Vorderkante der Tifchplatte find kleine Einfchnitte angebracht, in denen gekrümmte Gasfchlauchanfätze (Fig. 224) gelegen find; auf folche Weife find letztere leicht zugänglich, fpringen aber nicht vor, find alfo beim Arbeiten nicht hinderlich. In der Mitte der Tifchplatte find 4 Öffnungen angeordnet, welche die Ausmündungèn der Abflußrohren bilden. In der Längsachfe der Platte ift der fchon erwähnte Reagentienauffatz aufgeftellt.

Der kaftenförmige Tifchunterfatz ift in zwei Abteilungen zerlegt; die untere davon bildet einen niedrigen Schrank mit einem Zwifchenboden und befitzt 14 verfchließbare Türen, fowie zu beiden Seiten einen Einwurf in den Papierkaften ; die obere Abteilung fetzt fich aus 12 Schubladen zufammen; je 3 davon find zu einer Gruppe derart vereinigt, daß fie fich mittels einer wagrechten Stange gleichzeitig durch ein Schloß abfchließen laffen. Unterhalb der Tifchplatte können 4 kleine Schiebeplatten herausgezogen und zum Schreiben verwendet werden. Die Umfaffungs-wände des Tifchunterfatzes find aus Kiefernholz, feine inneren Teile aus Fichtenholz angefertigt. Die Tifchplatte ift bloß geölt, der Unterfatz in feinen fichtbaren Flächen hingegen naturlackiert.

lang, 26cm breit und 2 cm dick, find aus Steingut hergeftellt und

cm

An den beiden Stirnfeiten des Tifches find die Wafferhähne und die Ausgußbecken angebracht. Letztere find 43 haben für jedes Stück 24 Mark gekoftet. Über jedem Ausgußbecken ift ein großer Auslaufhahn mit Schlauchtülle angeordnet; ferner find dafelbft 2 kleine Auslaufhähne mit Schlauchtüllen an der Leitung des ftädtifchen Wafferwerkes, ein Auslaufhahn an der Regenwafferleitung und eine Abzweigung mit Hahn und Meffingbogen-Auslauf für das Wafferbad vorhanden.

Von einem Ausgußbecken zum anderen führt eine 5 cra weite Bleiabflußröhre, welche bis zur Rinne im Saalfußboden geleitet ift; an diefe Röhre find die erwähnten 4 Abflußöffnungen in der Tifchplatte angefchloffen. Damit das Blei nicht zu rafch zerftört wird, ift über jedem Arbeitstifch in fichtbarer Höhe eine Warnungstafel angebracht, welche folgende Auffchrift enthält: »Queckfilber, deffen Salze und Löfungen und fefte Körper dürfen niemals in die Ausgüffe entleert werden. Nach dem Ausgießen ätzender Flüffigkeiten ift fofort reichlich mit Waffer nachzufpülen."

Die Schreinerarbeit hat für jeden Arbeitstifch 312 Mark gekoftet²⁴⁷).

Ähnlich find die Arbeitstifche in den Arbeitsfälen der chemifchen Inftitute

am Polytechnikum zu Zürich (Fig. 225 ²⁴⁸) geftaltet.

Auch hier ftoßen je zwei folcher Tifche mit den Rückfeiten aneinander, fo daß dadurch zwei große oder vier kleine Arbeitsplätze entftehen (fiehe auch Fig. 242). Die Tifche find aus Tannenholz hergeftellt und haben eine eichene Platte erhalten; letztere ift 2,76“ lang und 0,75“ breit. In der Mitte befindet fich der zur Aufnahme von feften Abfällen (Glasfcherben, Papier, Korke ufw.) beftimmte und durch eine von felbft zufallende Klappe zugängliche Schmutzkaften, zu jeder feiner Seiten je ein zweitüriger Schrank mit Zwifchenboden und darüber je zwei Schubladen, von denen die eine in kleinere Abteilungen zerlegt ift; wird der Schrank abgefchloffen oder geöffnet, fo gefchieht ein Gleiches ohne weiteres auch mit den Schubladen. Durch beide Tifche hindurch geht eine Schublade für Glasröhren, Kühler ufw.; ferner ift unter der Tifchplatte ein herausziehbares Brett zum Auflegen von Büchern ufw. angebracht.

Das Gas wird von zwei Seitenröhren unter dem etwas vortretenden Rande der Tifchplatte zugeführt; an jedem Tifche find 4 Hähne angebracht, deren Schlüffel vom Tifchrande noch bedeckt

J47) Nach ebendaf., S. 575.

18*

a‘⁸) Fakt.-Repr. nach: Bluntschli ufw., a. a. O., S. 19.

find, fo daß man mit den Kleidern daran nicht hängen bleiben kann; jeder Hahn ift durch die Tifchplatte hindurch fortgefetzt und läuft in ein Verbindungsftück für Schläuche aus. Sämtliche Gasröhren find völlig frei und leicht zugänglich verlegt; fchadhafte Stellen ufw. laffen fich infolge-deffen leicht auffinden, ebenfo Ausbefferungen ufw. bequem ausführen, ohne den Tifch auseinandernehmen zu miiffen. An den äußeren Tifchecken find Vakuumhähne angebracht, welche mit einer Vakuumpumpe in Verbindung ftehen.

An den beiden Schmalfeiten der Doppeltifche befindet fich auch hier je ein aus Steingut angefertigtes Ausgußbecken, das durch lotrechte bleierne Abfallröhren, welche in die im Fußboden angeordneten, in Afphalt hergeftellten Ablaufrinnen ausmünden; die gröberen feften Abfallftoffe werden durch ein Sieb zurückgehalten, welches an der tiefften Stelle des Beckens fich vorfindet. Auf den Arbeitstifchen find befondere Rinnen oder Röhren zum Ableiten des Waffers aus Kühlern, Filterpumpen ufw. nicht angeordnet; alle diefe Flüffigkeiten werden gleichfalls durch die Ausgußbecken abgeführt. Über jedem folchen Becken befinden fich 3 Wafferhähne, worunter ein großer, nach unten deutender Spülhahn und zwei nach den beiden Seiten deutende Schlauchhähne für Kühler ufw. Unter jedem Ausgußbecken ift im Tifchunterfatz ein mit einer Tür verfchloffener Raum zugänglich, der die ganze Tifchhöhe einnimmt und zur Aufnahme von Stativen und anderen größeren Gegenftänden dient.

Fig. 225.

4—^

mm

Un

"L

-•

fr

Sir

.-u

i’f

u.

SUr

M-I I I H- I I-I - I

IÜOc,h    JO    o

Arbeitstifch im großen Arbeitsfaal des technifch-chemifchen Laboratoriums am Polytechnikum zu Zürich ²⁴⁸).

Über jedem Ausgußbecken erhebt Lieh ein zur Beleuchtung dienender Gasftänder mit Intenfivbrenner; durch einen eigenartig geformten Schirm, der aus Eifenblech angefertigt, innen weiß emailliert und außen mit Ölfarbe angeftrichen ift, wird das Licht auf die Arbeitsplätze geworfen. Durch Löfen zweier Schrauben kann man die Holzverkleidung, von welcher die Gas- und Wafferröhren verdeckt find, jederzeit entfernen.

In der Längsachfe der beiden vereinigten Arbeitstifche ift der Auffatz für die Reagenzflafchen aufgeftellt; diefer ift fo eingerichtet, daß im mittleren Teile die größeren Flafchen, welche die in beträchtlicheren Mengen benötigten Reagentien (wie Ammoniak, Säuren, Natronlauge) enthalten, an den beiden Seiten die kleineren Flafchen mit den fonft erforderlichen Reagentien Platz finden ²⁴⁹).

201.

Abzugs- und Abdampf-

Manche Subftanzen, insbefondere Flüffigkeiten, mit denen fich die Praktikanten bei ihren Arbeiten zu befchäftigen haben, find einer beftändigen Verflüch-einrichtungen. tigung, namentlich in offenen Gefäßen, unterworfen; die fich fo entwickelnden Dämpfe verunreinigen die Luft des Arbeitsraumes, find häufig gefundheitsfehäd-lich; ja fie wirken geradezu giftig auf den menfchlichen Organismus. Gleich fchädliche Dämpfe und Gafe entftehen bei manchen Operationen, die ohne Zuhilfenahme des Feuers vorgenommen werden, noch häufiger bei Arbeiten, welche das Kochen, bezw. das Abdampfen von Flüffigkeiten notwendig machen. Ebenfo entwickeln fich beim Verbrennen gewiffer Stoffe Gafe, die auf die menfchliche Gefundheit einen nachteiligen Einfluß ausüben.

Um nun einerfeits die Luft des Arbeitsraumes tunlichft rein zu erhalten, um andererfeits den eben angedeuteten Gefahren für die Praktikanten ufw. vorzubeugen, müffen in den beiden erftgedachten Fällen Einrichtungen vorhanden fein, welche einen möglichft rafchen Abzug jener Dämpfe und Gafe herbeiführen; in gleicher Weife find in den beiden anderen Fällen die Abdampf- und Verbrennungsapparate fo anzuordnen und zu konftruieren, daß die fich entwickelnden Gafe und Dämpfe entfernt werden, bevor fie die Luft in den Laboratorien verunreinigen können.

Die bezüglichen Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen find derart zu gehalten, daß der betreffende Chemiker den Gang der Arbeiten mit dem Auge zu verfolgen und die verfchiedenen Teile feines Apparates mit den Händen zu erreichen imftande ift, um daran die für das Fortfehreiten des Prozeffes notwendigen Veränderungen mit Leichtigkeit vornehmen zu können und ohne

dabei von den fich entwickelnden Gafen und Dämpfen beläftigt zu werden. Ferner ift darauf zu achten, daß die abzuführenden Gafe und Dämpfe vor dern Eintritt in die Abzugsrohre nicht mit allzuviel Luft ge-mifcht und dadurch unnötig abgekühlt werden.

Derartige Einrichtungen find namentlich in den Arbeitsräumen für Anfänger in großer Zahl vorzufehen, und fie find in folcher Weife

Fig. 226.

I'T-W-

CL

£*

If

anzubringen und zu konftruieren, daß die Praktikanten fchon durch die Bequemlichkeit veranlaßt werden, das Abdampfen ufw. nur an den Gegenftände aus Metall (Schutzbleche,

Offener Abzug im phyfiologifch-chemifchen Inftitut der Univerfiiät zu Tübingen²⁵⁰).

Vbo w. Gr.

dazu beftimmten Orten vorzunehmen.

Drahtnetze ufw.) gehen infolge der faueren Dämpfe rafch zugrunde, ebenfo die Gaslampen und ihre Unterfätze; deshalb find die in Rede ftehenden Einrichtungen auch noch fo zu gehalten, daß die Dämpfe mit den Metallen tunlichft wenig in Berührung kommen.

202.

Einfachfte

Einrichtungen.

Zu den einfachften Einrichtungen der fraglichen Art gehören die offenen Glasdachabzüge, welche im phyfiologifch-chemifchen Inftitut der Univerfität zu Tübingen in Anwendung gekommen und durch Fig. 226²⁵⁰) veranfchaulicht find.

Die zur Abführung der Gafe beftimmten tönernen und glafierten Abzugsrohre r münden einfach an der Wand des Arbeitsraumes aus, und unmittelbar über der Mündung ift eine fchräg abfallende Glastafel a an der Wand befeftigt; unter letzterer befinden fich die Kochgeftelle. Diefe Einrichtung foll fich gut bewährt haben, fo daß die aus Vorficht angebrachten Lockflammen nur feiten benutzt werden ²⁵⁰).

Eine ähnliche Einrichtung ift fchon früher, von Hempel herrührend, im chemifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Dresden angeordnet worden,

und die Umgebung der Rohrmündung und der Abdampfgeftelle wurde dort mit weißen Kacheln verkleidet.

Im Univerfitätslaboratorium zu Budapeft find Dunftfänge aus gebranntem Ton verfuchsweife zur Anwendung gekommen; in ihrer Mantelfläche ift eine Glasfcheibe angebracht, durch welche hindurch das darunter geheilte Abdampfgefäß beobachtet werden kann.

Nach FröbeVs Mitteilungen²⁵¹) find im Laboratorium des Owen College zu Manchefter Porzellantrichter verwendet worden, die nach Art der Lampenglocken geftaltet find; fie wurden an jeder Arbeitsftelle angebracht und dafelbft mit den Sauglüftungseinrichtungen in Verbindung gefetzt.

Wenn von feiten des arbeitenden Chemikers die nötige Vorficht gebraucht und die erforderliche Gefchicklichkeit entwickelt wird, fo können folche einfache Einrichtungen wohl genügen; für Anfänger indes und für größere Apparate müffen vollkommenere Einrichtungen vorgefehen werden.

203.

Abdampf

nifchen

und

-Schränke.

Diefe vollkommeneren Einrichtungen beftehen in der Bildung eines allfeitig gefchloffenen Gehäufes, für welches nicht feiten die eine Mauer des Arbeitsfaales nifchenartig ausgehöhlt, welches aber ebenfo häufig fchrankartig hergeftellt wird. Man fpricht im erfteren Falle von Abzugs- oder Abdampfnifchen, wohl auch von Abdampfkapellen, im letzteren Falle von Abzugs- oder Abdampf-fchränken, die, wenn fie größer find, Digeftorien genannt werden. Zur Bildung größerer Schränke diefer Art werden unter Umftänden auch die Fenfter-nifchen benutzt.

Ein folches Gehäufe bildet den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum, aus dem die fich entwickelnden Gafe und Dämpfe fofort abgeführt werden, welcher aber auch fo konftruiert fein muß, daß die in Art. 201 angegebenen Bedingungen erfüllt find.

Die kleinften Gehäufe der fraglichen Art find die in Art. 200 (unter Ç, S. 273) bereits vorgeführten Abzugsfchränkchen, die in manchen Laboratorien mit den Arbeitstifchen in unmittelbare Verbindung gebracht find; insbefondere ift die bezügliche Einrichtung des Budapefter Laboratoriums, welche in Fig. 221 (S. 272) veranfchaulicht ift, hier einzureihen.

Bei den felbftändigen Abdampfnifchen und -Schränken erhebt fich das pris-matifch geftaltete, im Grundriß meift rechteckig geformte Gehäufe über einer Arbeitsplatte, die entfprechend unterftützt ift. Da man an diefen Nifchen und Schränken immer ftehend arbeitet, wird ihre Platte ebenfo hoch wie jene der Ar-beitstifche angeordnet, alfo nicht unter 95cm hoch (fiehe Art. 200, unter a, S. 265).

Derlei Abdampfnifchen und -Schränke find gleichfalls Arbeitsplätze; man nennt die erfteren deshalb wohl auch Arbeitsnifchen. Man kann fonach die Arbeitsplätze in einem Laboratoriumsraum als offene und bedeckte unterfcheiden; die erfteren heißen kurzweg Arbeitstifche, während letztere fich durch einen über dem Arbeitsplätze erhebenden, allfeitig gefchloffenen Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum kennzeichnen.

cm

aber auch folche von 2,00m Länge

cm

Die wagrechten Abmeffungen des Abdampfraumes hängen von der Größe der darin aufzuftellenden Apparate und der Natur der darin vorzunehmenden Arbeiten ab. Die Tiefe ift nicht fehr verfchieden; fie beträgt feiten unter 50 und erreicht ebenfo feiten 90cm; die Länge hingegen ift fehr veränderlich. Es gibt kleine Abdampfnifchen von nur 70 und darüber.

Die Höhe des Abdampfraumes (über der Oberkante der Arbeitsplatte ge-meffen) bleibt in der Regel zwifchen 0,90 und l,2om.

Die Arbeitsplatte wird aus Eichenholz, aus Schiefer, aus Eifen, aus einem Belag mit weißen Kacheln ufw. hergeftellt. Da beim Kochen ufw. häufig ätzende Flüffigkeiten verfpritzt werden, find Eichenplatten hier weniger am Platze. Die früher mehrfach benutzten durchlöcherten Schieferplatten laffen fich fchwer rein halten und find nicht mehr im Gebrauche; hingegen werden ftarke, nicht durchbrochene Schieferplatten fehr häufig verwendet. Ein Belag mit weißen Kacheln ift fehr reinlich und vermehrt auch die Helligkeit im Gehäufe; bei gewiffen Ver-brennungsverfuchen werden indes die Kacheln durch die eifernen Füße der Muffelöfen leicht befchädigt, und das Bindemittel in den Fugen der Kacheln wird durch Säuren leicht angegriffen. Für diefen Zweck wurde deshalb im Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Berlin ein Belag mit ftarken Sollinger

II

Fig. 227.

EM

bi

-P-J

v/iï.

II

MM—■

Md

ml

BESSilSI

fiia

Ssti

'/so w. Gr.

'/so w. Gr.

Vom früheren Inftitut Univerfität

chemifchen

der

zu Berlin.

Abdampffchrank im Privatlaboratorium des Direktors2a2).

etwa V120 w. Gr.

Sandfteinplatten, die auf Wellblech ruhen, vorgezogen. Unter allen Verhältniffen könnten auch matt gefchliffene Rohglastafeln in Frage kommen.

cm

Im Univerfitätslaboratorium zu Graz liegt über einem Ziegelpflafter eine Tafel aus mäh-rifchem Schiefer. — Im Klaufenburger Laboratorium lagert auf einer ftarken Eifenplatte ein 5 dickes Brett aus weichem Holz und auf diefem eine 3 cm ftarke Schieferplatte; bei einigen Abzugs-nifchen ift ftatt der eifernen Platte nur ein ftarker Rahmen aus Eifenftäben verwendet. — Die Arbeitsplatten in den Laboratorien der Landwirtfchaftlichen Hochfchule und der Bergakademie zu Berlin find aus einem Kachelbelag in Eichenholz auf ftarkem Zinkfutter hergeftellt. — Im neuen Gießener Laboratorium wurde für die Arbeitsplatten der Abzugsfehränke (ebenfo wie für die Platten der Arbeitstifche) ein Bleibelag gewählt.

Es ift nicht unzweckmäßig, die Arbeitsplatte um 15 bis 20cm vor dem darüber ruhenden Gehäufe vorfpringen zu laffen; man kann alsdann vor dem Hoch-, bezw. Niederziehen der Vorderwand Gefäße ufw. auf diefem vorfpringenden Teile aufftellen.

Die Arbeitsplatte muß folid unterftützt werden; häufig wird fie deshalb mit dem rückwärtigen Teile eingemauert. Im übrigen gefchieht die Unterftützung in ziemlich verfchiedener Weife; feiten wird fie durch Konfolen gebildet (Fig. 227 ²⁵²); häufiger ftützen eiferne Säulen die Platte (fiehe Fig. 236), oder fie ruht auf einem fchrankartigen Unterfatze (fiehe Fig. 235), auf einer Untermauerung (fiehe Fig. 231) ufw. Bisweilen bildet die gemauerte Unterftützung einen Herd, ins-befondere für gewiffe Verbrennungsverfuche, bei Anordnung von Sandbädern ufw.

204.

Abdampf-,

bezw.

Der Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum foll im Intereffe der darin vorzunehmenden Arbeiten möglichft hell fein; deshalb ift das ihn ümfchließende Ge-verbrennungs- häufe tunlichft durchfichtig zu konftruieren, und feine undurchsichtigen Wan-

raum.    .    ⁰

düngen find fo zu verkleiden, daß die Helligkeit dadurch gefördert wird. Am vorteilhafteren ift fonach für diefe Umfchließung ein verglaftes Rahmenwerk, welches meift aus Eichenholz hergeftellt wird; nur die lotrechten Pfoften, welche beforiders kräftig auszubilden find, werden bisweilen aus anderem Material ausgeführt.

Die Vorderwand wird ftets als ver-

Fig. 228.

glaftes Rahmenwerk konftruiert; in der Regel find auch die Seitenwandungen oder mindeftens ihr vorderer Teil durchfichtig hergeftellt. Die rückwändige Wandung und bei den Abdampfnifchen wohl auch der rückwärtige Teil der Seitenwandungen find aus Mauerwerk gebildet; doch wird auch, um eine Rückwärtsbeleuchtung der Nifchen zu erzielen, die Rückwand nicht feiten verglaft.

ïrnrrifirrmr

Lffl <v gJT

1.®

ił

Die Helligkeit des Abdampf-, bezw. Verbrennungsraumes wird um fo bedeutender fein, je weniger Sproffen das ihn ümfchließende Rahmenwerk hat. Da fo-

Abdampffchrank im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin²¹⁵³).

Vbo w. Gr.

nach die Zahl der Sproffen möglichft zu verringern fein wird, hat man ftarkes Glas (Doppelglas) zur Anwendung zu bringen; insbefondere wird für die Vorderwand be-fonders ftarkes Glas zu nehmen fein.

über dem

cm

Um auf der Arbeitsplatte des Abdampf-, bezw. Verbrennungsraumes die erforderlichen Apparate aufftellen und die notwendigen Hantierungen vornehmen zu können, muß fich der untere Teil der Vorderwand öffnen laffen, und zwar auf folche Höhe, daß die Oberkante der freigelegten Öffnung 10 bis 20 Kopfe des davorftehenden Chemikers, alfo in etwa l,oom über der Arbeitsplatte, fich befindet.

Flügeltüren find, weil fie in den Laboratoriumsraum hineinragen, aus-gefchloffen; ebenfo kommen die früher verwendeten, nach der Seite verfchieb-baren Fenfter gegenwärtig kaum mehr vor; faft ausfchließlich werden Schiebe-fenfter, die fich mittels angehängter Gegengewichte auf- und abbewegen laffen, zur Ausführung gebracht. Bisweilen läßt fich die ganze Vorderwand in die Höhe fchieben (Fig. 22g²⁵⁴).

25S) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12a.

,54) Fakf.-Repr. nach: Robins, E. C, Technical fchool and college building etc. London 1897. PI. 52.

Diefe Schiebefenfter laufen in Nuten der lotrechten Gehäufepfoften, und die Gegengewichte bewegen fich im Hohlraum der letzteren auf und ab. Diefe Gegengewichte, die Rollen, über welche die Schnüre gelegt find ufw., müffen jederzeit zugänglich fein. Die Schnüre felbft werden entweder aus Hanf, aus Meffingdraht mit einer Hanffeele oder aus ftarken Darmfaiten hergeftellt. Nach FröbeVs Mitteilungen ²⁵⁵) follen fich gute, in Talg gefottene Hanffchnüre beftens bewährt haben; doch werden ftarke Darmfaiten gleichfalls gerühmt. Damit jegliches Klemmen ausgefchloffen ift, verwende man auf die Konftruktion und das Anbringen der Schnurrollen, fowie der Gegengewichte befondere Sorgfalt.

Bei den durch Fig. 228 dargeftellten Abdampffchränken des chemifchen Laboratoriums der Bergakademie zu Berlin find die Gegengewichte, welche fich in den hohlen Seitenpfoften auf- und abbewegen, aus Blei gegoffen, damit bei geringem Rauminhalt bei etwaigem Werfen des Holzes

Fig. 22g.

nachgearbeitet werden kann. Da fich das Blei breit fchlagen und an den Wänden des Pfoftenhohlraumes

* Pli.

Vs.

fr

''""iillRiiiiii'iiiiiiii,    hängen bleiben könnte'hat jedes

,iilii:^i!jlj',;ii    bleierne Gegengewicht einen eifer-

Ifplill nen ?,"uT lrhrfen- FeT “?

Räufln nen' *a s Ausbefferungen l“w-¹¹⁰^ 7    1 |ii| wendig werden, von den Seitenpfo-

ften einzelne Platten, welche der fr' mm    ^er Gegengewichte entfpre-

chen, losgefchraubt werden.

Im Budapefter Univerfitäts-laboratorium läßt fich das untere Drittel des

II

mâ

‘/so W. Or.

Schiebefenfters um eine wagrechte Achte nach oben aufklappen und in verschiedenen Lagen feft-ftellen (Fig. 221); hierdurch entfteht ein kleiner Herdmantel, unter dem das Abdampfen ufw. vor fich gehen kann. — Die kleineren Abdampfnifchen des Leipziger Laboratoriums befitzen außer dem nach oben verfchiebbaren Fenfter noch ein zweites Fenfter, welches unter die Arbeitsplatte ge-fchoben werden kann; durch diefe Einrichtung Abdampffchrank im chemifchen In- ift man jmftande, in jeder beliebigen Höhe eine ftitut der Sandall Road School- ). breitere oc}er fchmalere Öffnung für das Hantieren an den im Abdampfraume ftehenden Apparaten herzuftellen.

Der gemauerte Teil der Gehäufewandungen wird ebenfowohl im Intereffe tunlichfter Reinlichkeit, als auch behufs größerer Helligkeit mit weißen, glafierten Kacheln verkleidet.

Die Decke des Gehäufes wird, um möglichfte Helligkeit zu erzielen, gleichfalls, foweit als tunlich, durchfichtig konftruiert; jedenfalls muß fie den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum luftdicht abfchließen. Um die abzuführenden Gafe unmittelbar dem Abzugsrohr zuzuführen, läßt man die Decke meift von rückwärts nach vorn (etwa unter 45 Grad) abfallen. Die lotrechten Seitenpfoften werden bisweilen bei niedrigen Nifchen noch über die Vorderkante der Decke emporzuführen fein (Fig. 228, 229, 234 u. 235).

Im Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften zu München find die verglaften Teile der Abdampfkaften fo eingerichtet, daß fie vor der Reinigung (im Inneren) auseinander genommen werden können. So fehr auch letztere hierdurch erleichtert wird, fo dürfte wiederholtes Auseinandernehmen des Gehäufes feinen Beftand kaum fördern.

fc) Die Zuführung frifcher Luft von außen in das Innere des Abdampf-, . bezw. Verbrennungsraumes gefchieht in verfchiedener Weife. Am einfachften ift es, die Luft aus dem betreffenden Arbeitsfaal in diefen Raum eintreten zu laffen, was in der Regel durch Öffnen des Schiebefenfters auf eine beftimmte Höhe gefchieht.

205

Zu- und Ab

leitungen.

Ähnlich wie die offenen Arbeitstifche werden auch die bedeckten Arbeitsplätze, welche die Abdampfnifchen und -Schränke darbieten, mit einer bald geringeren, bald größeren Zahl von Zu- und Ableitungen verfehen.

a) Zuleitung von Heiz- und unter Umftänden auch Leuchtgas darf niemals fehlen; diefes ift ebenfo für das Abdampfen, Kochen ufw., wie auch häufig für die Beleuchtung des Abdampfraumes bei Dunkelheit notwendig; letzteres trifft felbftredend dann nicht zu, wenn elektrifche Glühlampen die Erhellung bewirken.

Sowohl die Gashähne, als auch die Hähne und Ventile für andere Zuleitungen werden ftets außerhalb des Abdampfraumes, am beften vorn unter der Arbeitsplatte, angebracht. Die Schlauchanfätze für Gas befinden [ich bisweilen auch unterhalb diefer Platte, fo daß die anzufchließenden Kautfchukfchläuche durch Löcher in der Platte in den Abdampfraum eingeführt werden. Beffer ift es indes, diefe Schlauchanfätze im Gehäufe felbft anzuordnen.

Man bringt fie dann entweder an der Rückwand an, oder man führt das Leitungsrohr, etwa viertelkreisförmig gebogen, an den unteren Ecken der Schiebefenfteröffnungen in den Abdampfraum ein; die Schiebefenfter fetzen fich beim Herablaffen mit entfprechenden Ausfchnitten der Rahmen auf die Anfätze auf.

Fig. 230.

Schiebervorrichtung am Abdarnpffchrank in Fig. 22825S).

W. Or,

ß) Wafferzuleitung ift in den Abdampfnifchen, bezw. -Schränken nicht immer vorhanden, obwohl dadurch manche Arbeiten wefentlich erleichtert werden.

y) Leitungen für Preßluft, verdünnte Luft und Wafferdampf werden in die Abdampfräume noch feltener eingeführt. Sind letztere mit Dampfbädern (fiehe Art. 210) verfehen, fo muß auch eine entfprechende Dampfzuleitung vorhanden fein.

Diefes Verfahren hat den Nachteil, daß durch den von unten eintretenden Luftftrom das Flackern der auf der Arbeitsplatte ftehenden Gasbrenner eintritt. Beffer ift in diefer Beziehung die bereits erwähnte Einrichtung im Leipziger Laboratorium mit einem hoch- und einem niedergehenden Schiebefenfter (fiehe Art. 204), weil man dadurch in den Stand gefetzt ift, in jeder beliebigen Höhe die Luft unmittelbar über dem Abdampfgefäße einzuleiten. Aus gleichem Grunde gefchieht bei den Abdampfkaften des Laboratoriums der Bergakademie zu Berlin (Fig. 228) der Luftzufluß über den Gasflammen, 28 cm über der Arbeitsplatte, durch Schiebervorrichtungen (Fig. 23026S), welche den Lüftungsfchiebern der Eifenbahnwagen ähnlich konftruiert find; es find nämlich zwei Glasplatten in Meffingführungen, welche gleichzeitig Fenfterfproffen bilden, aufeinander gelegt; diefe Platten find abwechfelnd mit 65«™ weiten Kreisöffnungen verfehen, und die äußere Glasplatte ift mittels kleiner, eingefetzter Knöpfe verfchiebbar; durch die Stellung diefer Außenplatte wird das Zuftrömen der Luft geregelt.

Man kann aber auch die in den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum einzuführende Luft von außen einleiten; man kann hierzu eine be-fondere Rohrleitung (vom Keller ufw. her) benutzen oder auch durch Öffnen eines kleinen Fenfterchens in der Rückwand diefes Raumes, durch einen in letzterer angeordneten Frifch-luftkanal (Fig. 231) ufw., den beabfichtigten Zweck erreichen.

j!

s) Die Abführung der Dämpfe und Qafe, welche den Arbeitenden fonft beläftigen . würden, bildet den Hauptzweck der in Rede [teilenden Einrichtungen. Sie wird in dreifacher Weife bewirkt.

‘/so W. Gr.

Abdampfnifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Bonn.

u) Im oberen Teile des Abdampf-, bezw. Verbrennungsraumes mündet ein Abzugsrohr aus, welches bis über das Dach hinausgeführt ift; an der Ausmündungsftelle brennt, zur Beförderung des Abfaugens, eine Lockflamme. Derlei Abzugsrohre werden faft ausfchließ-lich aus glafiertem Steinzeug hergeftellt und erhalten 15 bis 18cm lichte Weite, ln diefen Ton- oder Steingutrohren ift Vorforge zu treffen, daß herabfallender Schmutz oder abtropfendes Regen-, bezw. Schwitzwaffer nicht in die Abdampfgefäße fallen kann (Fig. 229). Ferner wird häufig an der Ausmündungsftelle eine Verfchluß-vorrichtung angebracht, welche einerfeits verhütet, daß kalte Luft durch das Abzugsrohr in den Abdampfraum hineinfällt, wenn erfteres nicht erwärmt wird; an-dererfeits ermöglicht es ein folcher Abfchluß, die Luftfäule nach dem Anzünden der Lockflamme auf die zum Eintreten der auffteigenden Zugrichtung erforderliche Temperatur zu bringen. Am einfachften ift es, an der Ausmündungsftelle einen Rahmen aus gebranntem und glafiertem Ton, in dem fich ein verglafter Hartgummifchieber bewegt, anzubringen.

Über Dach wird auf jedes Abluftrohr am beften ein gleichfalls aus glafiertem Steinzeug angefertigter Auffatz mit wagrechtem oberen Abfchluß aufgefetzt; wo zwei folche Rohre nebeneinander liegen, bringt man einen Doppelauffatz an. Fig. 232 u. 23325e) [teilen die im Neubau des I. chemifchen Inftituts der Univer-

Fig. 232.

Fig. 233.

fität zu Berlin verwendeten Auffätze dar.

Sir-

s ^ ti.........

Zu gewiffen Jahreszeiten find folche Abzugsrohre wenig wirkfam; auch haben fie bei Operationen, bei denen fich Dämpfe von Äther, Alkohol ufw. entwickeln, den Mißftand, daß die Gasflammen, zur Verhütung von Explofionen, ausgelöfcht werden müffen.

Auffätze auf den Abluftrohren der Abdampfkapellen in den Laboratorien des I. chemifchen Inftituts der Univerfität zu Berlin²⁴⁶)-V20 w. Gr.

b) Man fchließt den Abdampf-, bezw. Verbrennungsraum an die allgemeine Saug-, bezw. Drucklüftungsanlage an, welche für die Arbeitsräume überhaupt vorhanden ift. Hierauf, fowie überhaupt auf die gefamte Entlüf-

tung der Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen wird fpäter, bei Befprechung der Lüftungsanlagen der chemifchen Inftitute (unter f, 2), nochmals zurückzukommen fein.

c) In manchen Fällen find die beiden unter a und b vorgeführten Einrichtungen gleichzeitig zur Anwendung gekommen. Namentlich ift dies gefchehen, wenn der Abdampfraum an eine größere Sauglüftungsanlage angefchloffen ift; alsdann faugt die letztere bisweilen keine fo große Luftmenge an, um die im Abdampfraume enthaltene Luft hinreichend trocken zu erhalten und die Glas-fcheiben vor dem Befchlagen zu fchützen.

Die bereits mehrfach erwähnten Abdampfnifchen im Laboratorium der Bergakademie zu Berlin (Fig. 228) haben zwei folche Abzüge.

Der eine, von quadratifchem Querfchnitt, geht abwärts bis in die Abluftkanäle, welche unter der Kellerfohle fich allmählich zu einem größeren Kanale vereinigen, der nach dem Haupt-faugfchlot geleitet ift; der zweite Abzug ift ein über Dach geführtes Tonrohr mit Lockflamme.

Für kleinere Arbeiten und in den Anfängerlaboratorien werden die Ab-einrichtungen. ZUgS- und Abdampfeinrichtuugen in nur befcheidenen Abmeffungen aufge-ftellt; fie erhalten eine Tiefe von 40 bis 70

Fig. 234.

206.

Kleinere

Abdampf-

i«

und eine Länge von 60 bis 75cm. Sie werden entweder fchrank-

cm

artig ausgeführt, wie dies die Einrichtung in Fig. 229 (S. 281) zeigt, und dann häufig an die Fenfterpfeiler geheilt, oder fie werden in die letzteren zum Teile eingefetzt, fo daß vor eine Mauernifche noch ein Glaskaften mit Schiebefenfter zu ftehen kommt; letztere Anordnung ift durch die in Fig. 231 dargeftellte, nach v. Mo/mann’s Angaben konftruierte Abdampfnifche des Bonner Laboratoriums veranfchau-licht.

gg

207.

Abdampf

nifchen

mit

Außen

beleuchtung.

Die im Schatten der Fenfterpfeiler gelegenen Abdampfnifchen find nicht immer genügend beleuchtet.

Bei manchen Abdampfeinrichtungen wird, wie bereits angedeutet worden ift, auch die Rückwand des Abdampfraumes, ganz oder zum Teile, durchfichtig hergeftellt. Abdampfnifchen mit fog. Außen- oder Fiinterbeleuchtung wurden zuerft im Laboratorium der Univerfität Bonn, nach v. Hof mann’s Angaben, von Neumann ausgeführt, und fie werden deshalb auch Hofmann’loht Nifchen genannt. Diefe Nifchen find 4n den Fenfter-pfeilern angeordnet, und die Hinterbeleuchtung geftattet namentlich ein fehr fcharfes Erkennen zarter Farbentöne.

Die Bonner Nifchen haben 55x60

HofmanrCfche Nifche im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Wien ²⁵⁷).

‘/so w. Gr.

freier Grundfläche und find in den Seitenwandungen ganz aus Sandftein, auf welchen gewöhnliche Glasfcheiben aufgekittet find, konftruiert. Die den

cm

*”) Faki.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1874, Bl. 60.

Abzugstrichter tragende Decke befteht aus einer Rohglasplatte, und der flach trichterförmige Boden aus Sandftein ift mit einer in 3 Streifen zerlegten Spiegelglasplatte belegt.

Nach dem Mufter der Bonner Nifchen hat v. Hofmann auch im Univerfitäts-laboratorium zu Berlin ähnliche Einrichtungen zur Ausführung bringen laffen, und fpäter find im Univerfitätslaboratorium zu Wien, in den Laboratorien der Tech-nifchen Hochfchulen zu Aachen und Braunfchweig und im Laboratorium zu Straßburg, in neuerer Zeit auch im phyfiologifch-chemifchen Inftitut zu Tübingen, im chemifchen Inftitut zu Gießen und im neuen Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts an der Univerfität zu Göttingen gleiche Abdampfnifchen zur Anwendung gekommen. In Fig. 234²⁵') ift eine folche Nifche aus dem Wiener Univerfitätslaboratorium und in Fig. 235 ²⁵⁸) die einfchlägige Göttinger Nifche dargeftellt.

Fig- 235.

TTil—.fr. ./».--A* fA

ir

/[lip

zjI

Gas lind Wasserleitung

SH

- " o

- -

' ¹ Abflussrohr

!Ö

Abdampfnifche im neuen Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts an der Univerfiät zu Göttingen²⁵⁸).

’L w. Gr.

Für die Tifchplatten der letzteren wurde guter, fefter Sollinger Sandftein von 5cm Dicke genommen, der einmal mit reinem, ungekochten Leinöl angeftrichen wurde. Der fchrankartige Auf-fatz ift aus Kiefernholz angefertigt worden; das fonft vielfach verwendete Eichenholz macht die Schiebefenfter fchwer und bedingt größere Gegengewichte, welche wieder ihrerfeits viel Raum wegnehmen. Auch kommt ein Schrank aus Kiefernholz billiger zu ftehen als ein folcher aus Eichenholz; ein naturlackierter Anftrich gibt erfterem ein hübfehes, gefälliges Ausfehen. Die Nifche ift durch zwei Querwände in 3 Abteilungen zerlegt; die Querwände find mit Schiebefenftern und außerdem im oberen und unteren Teile mit Klappfenftern verfehen, fo daß man je zwei diefer Abteilungen für das Aufftellen längerer Apparate ufw. verwenden kann. Die gleichfalls verglaften Rückwände der Abzugsnifchen haben an der Südfeite des Arbeitsfaales mattes Glas erhalten.

Die Entlüftung der Abzugsnifchen gefchieht durch Abzugsrohren, welche durch Tonplatten geteilt find; letztere fallen auf der einen Seite in einen Abzugskanal, der zum Schornftein führt;

mÆÊÊËÊSËm

Abdampffchrank im organifchen Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg²⁶⁰).

V00 w. Gr,

andererfeits fteigen fie lotrecht nach oben zum Dach hinaus in das Freie. In der oberen Abzugsöffnung wurde eine Lockflamme angebracht; doch reicht die untere Abzugsöffnung in der Regel völlig aus. Zur Winterszeit ift die erftere ganz entbehrlich und wird durch eine hölzerne Klappe abgefchloffen.

Unterhalb der Tifchplatte find die Schlauchanfätze für Gas und Waffer angeordnet; die Unterftützung der Gas- und Wafferröhren gefchieht durch Holzleiften, welche in den Pfeilern eingemauert find. An der Wand ift auch die Regenwafferzuleitung, welche zu den in der Abdampf-nifche vorhandenen Wafferbädern führt, angebracht²⁵⁹).

Eine weitergehende Benutzung der Außenbeleuchtung wird dann erzielt, wenn man die Ab-dampfkaften in einzelnen Fenfternifchen des Arbeitsfaales anordnet; dies muß naturgemäß in folcher Weife ge-fchehen, daß dadurch die Erhellung des Arbeitsfaales nicht beeinträchtigt wird. Da die Fenfter der Laboratorien ftets möglich ft hoch geführt werden und die Abdampfge-häufe verhältnismäßig nur niedrig find, fo wird nicht leicht eine

Fig. 236.

mm

I«

WÄ

l!

II

J.

! il

li

Verdunkelung eintre-

ten.

I vniulim iiiiTïïiïïii'!

Ein folcher Ab-dampfkaften, deffen fämtliche Umfaffungs- U wände verglaft find, wird entweder ganz unabhängig vom Fenfter konftruiert und in die Nifche desfelben eingefetzt, oder das Fenfter wird felbft als Rückwand des dampfgehäufes benutzt.

Bei dem in Fig. 236²⁶⁰) dargeftellten Abdampfkaften fchließt fich das verglafte Gehäufe an ein tief unten fitzendes Losholz des Fenfters an.

Die Arbeitsplatte des letztgenannten Kaftens befteht aus Schiefer; die Seitenwände und die Rückwand der Nifche bis zur Höhe der Fenfterwand find mit glafierten Fliefen bekleidet. In der Arbeitsplatte und in der Seitenwandung befinden fich Schieber vor den dafelbft ausmündenden Abzugsrohren; die erforderlichen Gasrohre und Gashähne find an der Rückwand der Nifche angebracht.

Die Verbrennungsnifchen im Univerfitätslaboratorium zu Berlin werden durch ein nach dem Saale zu vorgebautes Doppelfenfter gebildet und liegen zwifchen diefem und dem äußeren Fenfter.

259) Nach ębendaf., S. 576.

²⁹°) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 336.

Im organifchen Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften zu München find von den 10 Fenfternifchen die beiden mittleren frei gelaffen, um leicht ein Fenfter öffnen zu können; in den 8 anderen find Abdampfkaften angebracht, welche den ganzen Raum der Nifchen ausfüllen. Diefe beftehen aus einem 95cm hohen, 60cm tiefen und 2,iom langen Tifch mit eichener Platte; auf letzterem fteht das Glasgehäufe, deffen 1,30 m hohe Rückwand etwas vom Fenfter abfteht.

Die ähnlich angeordneten Abdampfnifchen im technifch-chemifchen Laboratorium zu Zürich find durch Fig. 237²⁶¹) veranfchaulicht.

Jede folche Nif che nimmt den größten Teil des Fenfters ein, in welches fie eingefetzt ift. Für die Tifchplatten wurde Ragazer Schiefer genommen, der mit Keßler's Magnefiumfluofilikat ge-

Fig. 237.

m

1

ëII

-O-

^CTCA

llPeio:

‘lPct<&cr

.............

............^

TT

Pi

iu

Abzugsnifche im technifch-chemifchen Laboratorium des Polytechnikums zu Zürich²⁶¹).

Vso W. Or.

tränkt und dadurch vollftändig widerftandsfähig (fogar gegen konzentrierte Säuren) gemacht wurde. Jede Platte weift mehrere 3 cm weite Durchbohrungen auf, durch welche einerfeits die Gas- und Wafferfehläuche geführt find; andererfeits laffen fie etwas Luft in die Nifche eintreten, wenn die vorderen Fenfter herabgelaffen find.

Der aus hartem Holz hergeftellte, fchrankartige Auffatz ift 2,12 m breit, 0,63 m tief und an der Vorderfeite 1,65 m hoch; feine Decke fteigt nach rückwärts an, fo daß die Auffatzhöhe dort 2,05 m beträgt. Die verglafte Vorderwand läßt fich in zwei Hälften auf- und abfchieben; durch Gegengewichte ift der hierzu notwendige Kraftaufwand ein geringer, und die Rahmen bleiben in jeder Stellung ftehen. Die Gegengewichte, die zugehörigen Leinen und Rollen befinden fich in dicht gefchloffenen Gehäufen. Durch eine gleichfalls verglafte Querwand find in der Nifche

2 Abteilungen gebildet, die man indes miteinander vereinigt benutzen kann, fobald man den unteren Teil jener Querwand hoch fchiebt. Die in der Mauer gelegenen Teile der Seitenwände find mit glafierten Tonkacheln verkleidet, ihre vorfpringenden Teile verglaft.

Um die Hähne vor den Säuredämpfen zu fchützen, find fie fämtlich außerhalb des Schrankes angeordnet; man kann fie infolgedeffen auch bei gefchloffenem Vorderfenfter handhaben. Jede Abteilung der Abzugsnifche hat zwei Gashähne, einen Wafferhahn, einen Vakuumhahn und eine lotrechte Abfallröhre für Flüffigkeiten erhalten.

Für die Entlüftung ift an jeder Seite der Abzugsnifche in der Mauer ein Tonrohr von 17x26 cm Querfchnitt angeordnet; von der Sohle der Nifche führt ein flach trichterförmiges Stück emaillierten Eifenguffes, von deffen tieffter Stelle eine &o-förmig gekrümmte Bleiröhre die ficli kondenfierende Flüffigkeit in das Abfallrohr leitet, in das tönerne Abzugsrohr. In jeder Abteilung der Abzugsnifche ift fowohl im unteren, als auch im oberen Teile eine 12 cm weite Abzugsöffnung vorhanden, von denen die untere durch einen Tondeckel (mit 2 cm weiter Öffnung) lofe verfchloffen werden kann, die obere ftets geöffnet bleibt. Von der letzteren führt ein fchräg anfteigender Kanal in das tönerne Abzugsrohr, in welchem die Lockflamme angebracht ift; meiftens braucht die Gasflamme gar nicht angezündet zu werden²⁶'²).

Die Entlüftungsrohre derartiger Abdampfkaften münden in einer’Seitenwand (Fenfterleibung) aus und find in den Fenfterpfeilern angeordnet. Bisweilen wird der Abdampfraum durch eine Glaswand in zwei Abteilungen getrennt; im ebengenannten Münchener Laboratorium läßt fich diefe Wand entfernen.

208.

Größere

Abdampf

fchränke.

Die größeren Abdampf-, bezw. Verbrennungsfehränke werden faft immer an einer Saalwand aufgeftellt und unterfcheiden fich von den feither vorgeführten Nifcheneinrichtungen hauptfächlich nur durch die beträchtlicheren Längenabmef-fungen und durch ihre Unterteilung in eine größere Zahl von Arbeitsplätzen, deren jeder mit den entfprechenden Zu- und Ableitungen zu verfehen ift. Die Trennung gefchieht in der Regel durch Glasquerwände, welche wohl auch zum Emporfchieben eingerichtet find, damit man bei Bedarf einen großen Abdampfraum herzuftellen imftande ift.

Um das Überfpritzen der Subftanzen aus einem Abdampfgefäße in die benachbarten zu verhüten, bringt man zwifchen den einzelnen Abdampfftellen niedrige Zwifchenwände an, wodurch kleine Nifchen oder Zellen von im allgemeinen A- oder fl-förmiger Grundrißgeftalt entftehen.

In den Abdampffchränken des Grazer Univerfitätslaboratoriums find diefe Zellen aus weiß-glafiertem Ton hergeftellt; fie haben rückwärts einen lotrechten Spalt, durch welchen die Dämpfe zum Teile in einen dahinter befindlichen wagrechten Kanal, zum Teile durch die nahe an der Decke des Abdampfraumes angebrachten Abzugsrohre abziehen.

Im Klaufenburger Laboratorium enthalten die Abdampffchränke eine aus je 4 lotrecht gesellten Tonplatten zufammengefetzte Reihe von Zellen, deren lichte Weite 20cm beträgt und in deren Abfchlußwinkel (von 60 Grad) lotrechte Spaltöffnungen fich befinden, die in einen Luftkanal einmünden.

209.

Schutz

gegen

Für fehr viele Operationen muß man Vorkehrungen treffen, durch welche die Abdampf- und Kochgefäße vor der unmittelbaren Einwirkung der heißen Flammenhitze. Gasflamme bewahrt werden und die Wärme auch gleichmäßig verteilt wird.

Dazu dienen fog. Flammenkühler, die meift in Schutzblechen, Drahtnetzen, Afbeft-platten und -Schälchen ufw. beftehen, und die im nächften Artikel vorzuführenden Bäder. In einzelnen Laboratorien find auch anderweitige Einrichtungen zur Anwendung gekommen.

Im Univerfitätslaboratorium zu Graz hat v. Pebal als Schutzvorrichtungen tönerne Glocken angewendet, unter welche die Gaslampen geftellt werden; die Verbrennungsgafe der letzteren fchlagen an eine lofe, eingefetzte, nach unten konkave Tonplatte und gelangen, mit kalter Luft ver-mifcht, durch die in der darüber befindlichen Tonplatte angebrachte runde Öffnung an die U nter-fläche des aufgefetzten Abdampf- oder Kochgefäßes²⁶³).

²⁶³) Nach ebendaf., S. 21.

*⁶³) Näheres über diefe Einrichtung (mit Abb.) in: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 19.

Der Zweck der fog. Bäder wurde foeben angegeben. Die älteften Einrichtungen diefer Art find flache Sandbäder, die urfprünglich durch eine Herdfeuerung, welche im gemauerten Unterfatze des Abdampffchrankes angebracht war, erhitzt wurden. Später wurde die Erwärmung mittels Leuchtgas bewirkt, was indes fehr teuer kommt. In Inftituten, wo man Wafferdampf ftets zur Verfügung hat, ift es deshalb vorteilhafter, die Sandbäder, wie dies im Aachener Laboratorium gefchehen ift, durch Dampffchlangen zu erwärmen.

Befonders empfehlenswert find die v. Babo'fchen Bleche, die in verfchiedenen Größen zn haben find, ftarke Ausnutzung der Wärme, rafches Anheizen und Erreichung hoher Temperaturen geftatten.

210.

Bäder.

Große, flache Sandbäder für gemeinfchaftlichen Gebrauch haben den Nachteil, daß fich ihre Temperatur fchwer regeln läßt, daß aus den Abdampf- und Kochgefäßen Subftanzen in die benachbarten überfpritzen und daß größeren Gefäßen mit konvexem Boden nur eine geringe wärmeabgebende Oberfläche geboten wird; auch ift der Wärmeverluft bedeutend. Man hat deshalb mehrfach Waffer-, insbefondere aber Dampfbäder in Anwendung gebracht.

It

Fig. 238.

V“

ff

njjfflS

Webe

LL i. I I

EOŁ

sa

J-l

il

mm

LF

mm

’mmwÄ

___H

r.r.y'N’©

Abdampffchran k mit Bädern und Trockeneinrichtung im Privatlaboratorium des Profeffors am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Greifswald*⁴⁸).

Vioo w. Gr.

Im Aachener Inftitut fpeift im quantitativen und im organifchen Laboratorium die vorhandene Dampfleitung eine Anzahl geräumiger, in Abzugsnifchen befindlicher Bäder, welche zum Erhitzen größerer und kleinerer Schalen dienen und fo eingerichtet find, daß ein kräftiger durch-ftreichender Luftftrom das Verdampfen der Flüffigkeiten befchleunigt.

Im Grazer Univerfitätslaboratorium find Schalen aus glafiertem Ton mit Einfatzringen aus emailliertem Eifenblech im Gebrauche; die Schalen haben feitlich tangentiell angebrachte Rohr-anfätze, in welche kurze Meffingröhrchen mit Zinn eingegoffen find. Durch darübergezogene Kautfchukfchläuche werden letztere mit den Dampfzuleitungsrohren verbunden; das kondenfierte Waffer fließt durch Bleirohre ab.

Häufig werden Abdampffchränke fo eingerichtet, daß in verfchiedenen Abteilungen verfchiedene Arten von Bädern angeordnet find, fo daß man, je nach der Natur der vorzunehmenden Operation, bald das eine, bald das andere Bad in Gebrauch nehmen kann. Ein älteres Beifpiel diefer Art bildet der durch Fig. 238²⁴⁸) veranfchaulichte Äbdampffchrank aus dem Privatlaboratorium des Profeffors im chemifchen Inftitut zu Greifswald.

In diefem Schranke befinden fich 3 durch Glaswände getrennte Abteilungen, und zwar je eine mit Wafferbad, Sandbad und Steintifch. Die Abteilung 5 enthält ein kupfernes Waffergefäß mit Wafferftandsglas und Abflußhahn, welches mit einem eifernen Deckel dicht gefchloffen ift; im Deckel find größere oder kleinere, innen verzinnte Dampftrichter mit Bajonettverfchluß eingefetzt,

19

²⁶⁴) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1864, Bl. 41a. Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

auf welche die Schalen mit den abzudampfenden Flüffigkeiten geftellt werden und bei denen der vom Wafferbade aus den Trichtern ausftrömende Dampf durch die im Fuße der Trichter befindlichen Hähne abgefperrt werden kann. Ein ähnlicher Dampftrichter befindet fich auch in der Abteilung 4; diefem wird der Dampf durch ein Zinnrohr zugeleitet, welches durch die Sandbadabteilung 3 geht.

□DO

' -T

'In w. Gr.

Das Sandbad der letzteren ift aus Kupferblech angefertigt. Die Abteilung 4 ift mit einer Schieferplatte belegt und wird benutzt, 11m durch eingezogene Gasflammen Verbrennungs- oder Ab-dampfprozeffe darin vorzunehmen. Damit das zum Kühlen erforderliche Waffer ftets zur Hand fei, ift in der Kachelverkleidung der Rückwand in einer kleinen Nifche ein Wafferhahn mit Abfluß darunter angebracht. Der aus ftarkem Gußeifen hergeftellte Sicherheitskaften 6 hat den Zweck, Dampf-, Sand- und Luftbad im chemifchen darin folche Gegenftände zu erhitzen, welche leicht Inftitut der Bergakademie zu Berlins«*), detonieren. Für die Erhitzung wird Gas angewendet. Der als Herd ausgeführte Unterfatz ift aus Mauerfteinen hergeftellt; die Feuerungen find mit Schamottefteinen ausgefetzt und haben einen Stabroft.

Fig. 240.

CT

O ~o

ZL

i I

J&'

\\\\ 11/////

\WW\\U'/7

Sand- und Wafferbad im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Wien²⁸⁶).

_ '/so w. Gr.

2<w) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 12a. a66) Fakf.-Repr. nach : Allg. Bauz. 1874, Bl. 60.

Neuere einfchlägige Beifpiele geben die in Fig. 23g²⁶⁵) u. 240²⁶⁶) dargeftellten Einrichtungen.

Zum Trocknen von Filtern und anderen kleineren Gegenftänden find Einrichtungen notwendig, welche nicht feiten in Schrankform ausgeführt werden. Die Erwärmung gefchieht in den allermeiften Fällen mittels Wafferdampf, und häufig wird der kondenfierte Dampf zur Gewinnung deftillierten Waffers verwendet; auch wird die Heizung durch Leuchtgas bewirkt; doch ift erfteres Verfahren vorzuziehen.

Im chemifchen Laboratorium der Bergakademie zu Berlin wird der Trockenfchrank mit Gas geheizt, weil diefem Inftitut kein Dampfkeffel zur Verfügung fteht.

Bei der in Fig. 238 dargeftellten Einrichtung des Greifswalder Laboratoriums ziehen vom Wafferbade 5 die fich entwickelnden Dämpfe durch ein Zinnrohr nach dem an der Wand auf Konfolen ruhenden Trockenfchrank 7. Letzterer ift aus Kupferblech angefertigt und enthält fünf Abteilungen: eine größere und vier kleinere. Seine fämtlichen Wände find doppelt und werden in den Hohlräumen vom Wafferdampf durchftrichen, welcher feine Wärme an die einzelnen Abteilungen abgibt und in ihrem Inneren eine Temperatur von etwa 90 Grad hervorbringt. Das fich kondenfierende Waffer kann durch einen am Boden des Trockenfehrankes befindlichen Hahn ab-

gelaffen werden; der iiberfchüffige Wafferdampf geht durch ein zinnernes Schlangenrohr in das mit kaltem Waffer gefüllte metallene Kühlfaß 8.

Fig. 241.

Im Budapefter Univerfitätslaboratorium für Anfänger befitzt der kupferne Trockenfchrank 15 Abteilungen. — I11 den kupfernen Trockenfehränken des Laboratoriums zu Aachen wird durch Anwendung ki'inftlichen Luftzuges das fehr rafche Trocknen der Niederfchläge herbeigefüht.

00

Dampftrockenfehrank im chemifchen Inftitut der Uni-verfität zu Graz²⁰⁷).

V» w. Gr.

Die Dampftrockenfehränke des Univerfitätslaborato-riums zu Graz find durch Fig. 241 ²⁶⁷) veranfehaulicht. Der vordere Glasverfchluß ift doppelt, um eine zu große Abkühlung zu vermeiden. Der aus dem Schrank austretende Dampf wird im bimförmigen Gefäße A durch kaltes, aus einer Braufe fließendes Waffer kondenfiert, indes nicht zur Gewinnung von deftilliertem Waffer verwendet, weil der aus den großen Keffeln ftammende Dampf zu fehr verunreinigt ift.

Solche Trockenfehränke kommen ganz oder zum Teile in Wegfall, wenn andere Trockeneinrichtungen, unter denen die Victor Meyer'lchen Toluol-Sieder als befonders zweckmäßig hervorzuheben find, vorgefehen werden.

Zum Schluffe fei noch in Fig. 2422ßS) die Innenanficht eines der beiden großen Arbeitsfäle 26y) im chemifchen Inftitut des Polytechnikums zu Zürich gebracht, aus der die Ausftattung folcher Räume deutlich erfichtlich ift.

In diefem Saale befinden fich 16 doppelte Arbeitstifche, alfo 64 kleine Plätze (an je einem halben Tifche) oder 32 große Plätze; Anfänger erhalten halbe, Vorgefchrittenere ganze Arbeitsplätze. Weiters find in diefem Saale 16 große Abdampffchränke aufgeftellt, von denen jeder nach Belieben geteilt werden kann, fo daß jeder Praktikant in unmittelbarer Nähe einen Dunftabzug befitzt, um darin abzudampfen, zu deftillieren, zu filtrieren ufw. Diefer Raum enthält ferner an allgemeinen Einrichtungsgegenftänden: 6 Geftelle für allgemeine Reagentien (zum Teile als verglafte Schränke), 4 Tifche zum Abwägen von Präparaten ufw., 1 Blastifch, 1 Stinkbrunnen (ein großer, mit Dunftabzug verfehener Steinbrunnen, in den alle übelriechenden Flüffigkeiten gegoffen werden),

1    Dufche für Verbrennungsfälle, 1 Dampftrockenfehrank mit 24 Fächern, 1 mit Dampf geheiztes Wafferbad mit vielen größeren und kleineren Öffnungen und mit Glashaube als Dunftabzug und

2    Gasregulatoren; endlich ift ein großer Balkon vorhanden, der namentlich in den kälteren Jahreszeiten zu Kriftallifationen ufw. dient²⁷⁰).

²⁰³) Nach: Pebal, a. a. O., Taf. V.

26s) Fakf.-Repr. nach: Bluntschli ufw., a. a. O., Taf. II.

²⁰⁹) Im Grundriß des I. Obergefchoffes diefes Inftituts in Fig. 319 find diefe beiden Säle mit 55 u. 57 bezeichnet. 2,°) Nach ebendaf., S. 18.

19*

21X.

Trocken-

fchränke.

212.

Gefamt-

anordnung.

i

I.'

N

Fig. 242.

' ' ^

Sä

*@*sL »r~ <■"

'«Er ----—tT

'/=* .

BK

/ i

31

,1

, !

3j

■i'

?

1-4041

4 1

ii

,

*

■* :

1

4

4

I

... - -yĘ^

■l f

U

Lii

*- .»j

L.;u:<

E3

Z3

1

i

■

m

Jii

pMPH

■mpl mm

**T<

El

i;

r-j

I

r

mSSsÊSm ■

:r

!

Ji    itf>rUniif ftlàwii

Großer Arbeitsfaal im technifch-chemifchen Laboratorium des Polytechnikums zu Zürich²⁶*).

Fig. 243.

■T

KäSS

11 i i iii¹

»

i

i; i

1 H

i

' W';’ śS*..

i 1 ii

fej

- 1

vK -

«

nac

, »r ■

ii.yk'. i i

■Ęł

a i

4

i

mJ

5*ip|

r

li

L.

i

: ;

r 'i

i

%

a .

fi

li

A,

-

8*2«

LÿÏB-^j

>.

W

BP

Qualitatives Laboratorium der Cornell-Univerfität zu Ithaca²⁷¹).

Diefer Saal enthält in 6 doppelten Tifchreihen 88 Arbeitsplätze, die indes nur von der einen Langfeite her beleuchtet werden; in den Stirnwänden des Saales find gleichfalls Fenfter angebracht. An der der Fenfterwand gegenüberliegenden Längswand find die Abdampffchränke, auch einige Fachgeftelle für Reagentien ufw. aufgeftellt. Die Ausgußbecken find in die Tifchplatten eingelaffen.

Etwas abweichend von deutfchen Anordnungen ift der Arbeitsfaal im che-mifchen Inftitut der Cornell-Univerfität zu Ithaca (Fig. 243²⁷¹) geftaltet.

c) Kleinere Arbeitsräume.

Von den in Art. 182 (S. 240) angeführten kleineren Arbeitsräumen follen im folgenden die wichtigeren einer kurzen Befchreibung unterzogen werden.

Nur in größeren chemifchen Inftituten ift ein befonderer Raum für Maß-analyfe (volumetrifche oder titrimetrifche Analyfe) vorhanden. Diefer enthält Fenftertifche zur Aufhellung von graduierten Röhren (Büretten) und eine Einrichtung, welche fämtliche bei der Maßanalyfe oder Titriermethode vorkommenden Operationen vorzunehmen ermöglicht.

Die im Raum für Gasanalyfe (gasvolumetrifche oder eudiometrifche Analyfe) auszuführenden Arbeiten erfordern in erfter Reihe eine möglichft konftante Temperatur. Man lege deshalb diefen Raum in das Sockelgefchoß und an die Nordfeite; man fördere die Gleichmäßigkeit der Wärme durch Doppelfenfter, durch geeignete Anordnung und Konftruktion der Wände, der Decke ufw., wie dies bereits bei den phyfikalifchen Inftituten befchrieben worden ift.

Im fraglichen Raume find Queckfilberluftpumpen, Kathetometer, Funkeninduktoren, Eudiometer aller Art, Barometer ufw. anzubringen und ein Tifch auf-zuftellen, der eine nach der Mitte zu ausgehöhlte Platte trägt und mit einer Auf-fangevorrichtung für Arbeiten mit Queckfilber ufw. verfehen ift. Da bei den letztgenannten Arbeiten nicht feiten Queckfilber verfchüttet wird, fo muß der Fußboden des Zimmers für Gasanalyfe queckfilberdicht konftruiert werden. Wird ein hölzerner Fußboden gewünfcht, fo kann nur ein in den Fugen fehr dicht fchließender Parkettboden in Frage kommen; gewöhnlicher Bretterboden muß mit Wachstuch, beffer mit Linoleum belegt werden. Vorteilhafter find Fußböden ohne jede Fuge, alfo Zement- und Afphaltbelag, noch zweckentfprechender Terrazzofußboden. Im vorhergehenden Kapitel (fiehe Art. 138, S. 179) ift auch über die befonderen Vorkehrungen, welche in Räumen für Queckfilberarbeiten zu treffen find, die Rede gewefen.

Im Leipziger chemifchen Inftitut hat das nach Norden gelegene, zu eudiometrifchen Ver-fuchen eingerichtete Zimmer einen fchwach geneigten und mit Wachstuch belegten Fußboden, auf welchem verfprengtes oder übergegoffenes Queckfilber an der tiefften Stelle fich fammelt. In den Fenfternifchen find zwei hölzerne Tifche mit Queckfilberwannen, dazwifchen eine galvanifche Batterie und über diefer ein Induktionsapparat, von welchem ausgehend längs der Wände ifolierte Kupferdrähte hinlaufen, mittels deren man zum Explodieren von fauerftoffhaltigen Gemifchen in den Eudiometern an jeder Stelle leicht elektrifche Funken erzeugen kann. Ferner befindet fich in diefem Zimmer noch eine Vorrichtung, welche es ermöglicht, bei ftarker Kälte im geheizten Raume mit rafch wechfelnder Temperatur, in kaltem Waffer den Stand der Queekfilberfäule im Eudiometer und das Gasvolum (auch gleich nach der Explofion) abzulefen.

Das Zimmer für Gasanalyfen im Aachener Inftitut enthält 2 Fenftertifche für Bunfen’fche Queckfilberwannen; ferner fanden ein Frankland'fcher Gasanalyfenapparat, fowie eine Anzahl anderer Inftrumente Unterkunft.

Der Raum für Gasanalyfe im neuen Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts an der Uni-verfität zu Göttingen hat einen mit Gefälle verlegten Fußboden erhalten, fo daß die geneigten Flächen des letzteren in einer kleinen Rille zufammenlaufen, in der fich etwa verfchüttetes Queckfilber fammelt; die Rille endet in einem Sammelloch.

213. Raum für Maßanalyfe.

214. Raum für Gasanalyfe.

In diefem Raume find aufgeftellt: i Steintifch, beftehend aus einer Platte von Sollinger Sandftein (5,40 m lang und 0,75m breit) und zwei ⁴/₂ Stein ftarken Pfeilern, auf denen die Platte ruht; 1 gußeifernes, emailliertes Ausgußbecken und 1 Glasfchrank aus Fichtenholz mit einigen Einfatzböden (1,40 m breit, 0,45m tief und 2,00 m hoch). Ferner find 8 Gasfchlauchanfätze und 4 Wafferhähne vorhanden; die Abendbeleuchtung gefchieht durch einen Deckendoppelarm²⁷ *).

Der Fußboden im gleichnamigen Raume im neuen phyfiologifchen Inftitut der Univerfität zu Marburg hat gleichfalls Gefälle nach dem Queckfilberfammler erhalten; letzterer, der in Fig. 244²⁷⁴) dargeftellt ift, liegt genau in der Fläche des anfchließenden Terrazźofubbodens und ift in feinem Sandftein hergeftellt worden.

Der Tifch (Fig. 245²⁷⁴) wurde hier aus Holz, allerdings befonders feft, angefertigt.

Um das verfchiittete Queckfilber fammeln zu können, ift feine Platte mit einem niedrigen Rand und mit Rinnen verfehen, welch letztere fich in der Mitte vereinigen; das dort zufammen-fließende Queckfilber wird in einem untergeftellten Gefäß aufgefangen. Da der Fußboden aus geneigten Ebenen befteht, wurden die Tifchbeine mit Tellerfchrauben verfehen, mittels deren man die Tifchplatte wagrecht ftellen kann²⁷⁴).

Im Neubau für das I. chemifche Inftitut der Univerfität zu Berlin ftehen in der Mitte des Raumes für Gas- und Maßanalyfe 3 Doppelarbeitstifche, 2,25m lang, l,G0m breit, für 4 Perfonen eingerichtet und an der Seite mit einem kleinen Spülbottich verfehen. An der nördlichen Fenfter-feite befindet fich ein durchgehender Tifch von 12,20 m Fänge, und darunter ftehen in den Fenfter-brüftungen 4 Doppelfchränke mit Schubladen; an der Weft-feite fteht noch ein gewöhnlicher Fenfterarbeitsplatz mit Schränken und Schubladen; an der Oftfeite find 5 Wandkapellen (l,oo x 0,75 m) angeordnet. Außerdem enthält der Raum einen kleinen Dampftrockenfehrank und einen großen Präparatenfchrank.

In jedem chemifchen Inftitute find ein, bef-fer mehrere Räume für optifche, photometrifche ~he und fonftige phyfikalifch-chemifche Arbeiten, fo-wie für fpektral-analytifche Unterfuchungen vor-zufehen. Es muß dafür geforgt werden, daß man diefe Räume erforderlichenfalls vollftändig verdunkeln kann; ebenfo muß es in den meiften folcher Zimmer möglich fein, mittels eines im Fenfter angebrachten Helioftaten unmittelbares Sonnenlicht einzuführen. Häufig wird auch, namentlich für fpektral-analytifche Arbeiten, ein queckfilberdichter Fußboden gewünfeht.

Für photo-chemifche Arbeiten ift ein möglichft heller, mit großen Fenftern verfehener Raum notwendig, der mindeftens einen halben Tag lang unmittelbares Sonnenlicht hat; das Dachgefchoß bietet häufig paffende Gelegenheit zum Unterbringen diefes Zimmers. Anfchließend an diefes ift ein kleines Dunkelzimmer erforderlich.

Fig. 244.

Fig. 245.

215.

Räume

für

i.

Deckal.

Tifch

Queckfilberfammler im Raum für Gasanalyfe des neuen phyfiologifchen Inftituts an der Univerfität zu Marburg²⁷⁴).

V50 W. Gr.

In den Räumen für photometrifche und fpektral-analytifche Arbeiten, fowie in fonftigen Dunkelzimmern werden Wände und Decke mit fchwarzem oder ftahl-grauem Anftrich verfehen. (Siehe auch Art. 139, S. 180 u. Art. 146, S. 195.)

Im chemifchen Inftitut zu Aachen enthält der Raum für phyfikalifch-chemifche Unterfuchungen außer mehreren verftellbaren Arbeitstifchen und Schränken für die nötigen Apparate einen Steinpfeiler zur Aufteilung eines Kathetometers.

Das chemifche Inftitut der Univerfität zu Graz befitzt ein phyfikalifches Faboratorium, aus zwei Räumen beftehend. Der eine dient wefentlich zu Gasmeffungen, der zweite zu thermo- und elektro-chemifchen Unterfuchungen; beide haben Zementfußböden und ftehen untereinander durch eine große, mit Spiegeltafeln verfchließbare Nifche und durch eine fchmale Tür in Verbindung.

²⁷²)    Nach: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. Taf. V.

²⁷³)    Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, S. 571. iu) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1892, S. 26 u. Bl. 16, 17,

Neben der Nifche ift in dem an zweiter Stelle genannten Raume an der Wand ein kleiner Waffer-motor angebracht, welcher Rührvorrichtungen bewegt, um in Flüffigkeiten eine gleichmäßige Temperatur herzuftellen. In einer Ecke ift unter einem Glasmantel die elektrifche Batterie aufgeftellt. — Überdies ift im Dachraum ein mit großen Fenftern verfehenes Fenfter für photo-chemifche Arbeiten vorgefehen, neben dem fich ein kleines Dunkelzimmer befindet.

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Budapeft find für die in Rede Behenden Zwecke im I. Obergefchoß 3 Räume vorgefehen: einer für Unterfuchungen über Gasfpektren und für elektrolytifche Verfuche, der zweite für thermo-chemifche Unterfuchungen und der dritte für Arbeiten bei höheren Temperaturen, für Dampfdichtebeftimmungen ufw. Alle diefe Räume haben einen Fußboden von queckfilberdichtem Terrazzo und haben zum Teile Fenfter, die mit großen Spiegelplatten ohne Sproffen verglaft find. Zu Beobachtungen über die chemifche Natur des Tageslichtes, fowie zur Vergleichung der Spektren der Himmelskörper mit denjenigen der irdifchen Körper ift auf dem höchften Punkte des Gebäudes ein Tifch aufgeftellt; auf diefem können die Apparate zur Beobachtung bequem aufgeftellt werden.

Der Raum für Spektralanalyfe im Klaufenburger Inftitut ift fchwarz angeftrichen und leicht zu verfinftern. Ein im Fenfter angebrachter Helioftat ermöglicht die unmittelbare Vergleichung mit dem Sonnenlicht von morgens bis mittags. Ein Steinheiï[eher großer Spektralapparat, der fich unter einem entfprechenden Herdmantel befindet, ein Spektrometer und ein Bunfen'iches Rotometer find in diefem Zimmer aufgeftellt.

In dem Raum des neuen Erweiterungsbaues am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen, welcher für phyfikalifche Arbeiten beftimmt ift, haben folgende Gegenftände Aufftellung gefunden:

1    große Abzugsnifche (l,som lang, 1,75m tief und 3,nm hoch), unten mit Klappen, oben mit Schiebefenftern aus Kiefernholz, verglaft und naturlackiert; 1 Arbeitstifch für 2 Praktikanten (2,00 m lang, 1,50 m breit und 0,9om hoch), mit 8 Schubladen, 8 Türen, 4 Schreibtafeln und 2 Papierkaften, die fichtbaren Flächen naturlackiert, die Tifchplatte geölt. Ferner zur Aufbewahrung von phyfika-lifchen Inftrumenten: 1 freiftehender Glasfchrank (4,00m lang, 0,80 m tief und 2,50m hoch), von

2    Langfeiten zugänglich, aus Kiefernholz; ein ebenfolcher Glasfchrank (2,50m lang, 0,4om tief und 2,50m hoch); 1 Glasfchrank (5,70m lang, 0,55m tief und 2,som hoch), an der Wand ftehend, ohne Holzrückwand. Endlich find vorhanden: 2 Flammen zur Beleuchtung, 8 Gasfchlauchanfätze und 12 Wafferhähne27B).

Das optifche Zimmer im Neubau des I. chemifchen Inftituts der Univerfität zu Berlin hat eine Doppeltür, welche als Luftfchleufe dient, fo daß man vom Flurgang bequem eintreten kann, ohne Licht in den Raum zu laffen. Die Fenfter find mit einer Verdunkelungsvorrichtung für Handbetrieb verfehen; der Fußboden hat Linoleumbelag erhalten; Wände, Decken und Türen find mit dunkel-ftahlgrauer Farbe angeftrichen. Das Zimmer dient für Polarimetrie, Spektralanalyfe, Beftimmungen des Brechungsindex ufw. An der einen Längswand ftehen 2 hölzerne Tifche, 0,67 m breit, 0,80 m hoch und zufammen 4,95 m lang; darüber befinden fich zur Beleuchtung 2 elektrifche Glühlampen, ferner für optifche Arbeiten 2 elektrifche Anfchlüffe für 20 Ampère und 6 Gasausläffe zu 1 Flamme. An der entgegengefetzten Längswand fteht zunächft in der Ecke ein kleiner Tifch mit Sandfteinplatte, 0,70 m lang, 0,50m breit mit Gasauslaß für 10 und 1 Flamme. In der Höhe von 0,60m über der Steinplatte ift ein eifernes Abluftrohr angebracht, welches zu dem an der Wand liegenden tönernen Abluftrohr führt; das Ganze hat den Zweck, Natriumlicht durch Verdampfen von Bronmatrium zu erzeugen und die hierbei entftehenden Dämpfe von Bromwafferftoff abzuführen. An derfelben Wand ftehen noch 2 bewegliche Tifche zum Aufftellen von Polarimetern; einer davon ift 1,50m lang, l,oom breit, 0,som hoch und der andere l,oom lang, l,oom breit, 0,90ra hoch. Ferner find an der Wand angebracht: 4 Gasausläffe zu 1 Flamme, 1 Wafferauslaß, 1 Wafferabfluß, x elektrifche Glühlampe und 1 Wafchbecken.

¹

) Fakf.-Repr. nach: Robins, E. C. Technical Jchool and college building etc. London 1887. PI. 52.

²

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

216.

Verbrennungs

raum.

In größeren chemifchen Inftituten ift ein befonderer Verbrennungsraum vorhanden, in welchem die organifchen Elementaranalyfen vorgenommen werden.

Diefer Raum erhält meift an den Wänden hinlaufende fteinerne Bänke oder Tifche, auf welche die Verbrennungsöfen geheilt werden; über den letzteren befinden fich Herdmäntel, welche die heißen Verbrennungsgafe empfangen und nach den Abzugskanälen leiten. Die Verbrennungstifche wurden in einigen neueren Inftituten aus einem Eifengerüft mit Wellblechplatte, die mit Kacheln abgedeckt ift, gebildet; doch hat fich diefe Konftruktion nicht bewährt. Infolge der

Fig. 246.

großen, von den Verbrennungsöfen ausgehenden Hitze dehnt fich das Wellblech ftark aus, und zwifchen den einzelnen Kacheln entftehen Fugenriffe, durch welche vergoffene Flüffigkeiten eindringen und fchließlich das Wellblech zerftören. Dazu kommt noch, daß durch die eifernen Füße der Verbrennungsöfen die Glafur der Kacheln leicht befchädigt wird, wodurch letztere ein wenig angenehmes Ausfehen erhalten. Deshalb find Tifchplatten aus geeignetem natürlichem Steinmaterial einer folchen Ausführung vorzuziehen. Dies gefchah u. a. bei den bezüglichen Einrichtungen des eben genannten Göttinger Inftitutsbaues (Fig.

246 ²⁷⁶).

Die fteinernen Tifche, welche rings um die Wände des betreffenden Raumes laufen, haben eine Gefamtlänge von 15,84« und find 0,75« breit; letztere Abmeffung dürfte fich etwas herabmindern laffen. Für die Platten, die auf gemauerten Pfeilern ruhen, wurde Sollinger Sandftein gewählt. Das 11,74« lange eiferne Schutzdach ift aus 2 Lagen »/4 den Tifchen find die Wände auf 60 drehbarer Klappen verfchließbar. Zum Anfehreiben find 8 Tafeln angebracht; an den Tifchen entlang ift eine Sauerftoffleitung geführt, welche von einem im Erdgefchoß aufgeftellten Gafometer ausgeht. Gleichzeitig können 7 bis 8 Elementaranalyfen ausgeführt werden ²⁷⁷).

Auch die Verbrennungstifche im chemifchen Inftitut der Technifchen Hoch-fchule zu Berlin-Charlottenburg (Fig. 247²⁷⁸) haben Sollinger Sandfteinplatten er-

FF

Ei

Verbrennungsofen im neuen Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts an der Univerfität zu Göttingen²⁷⁶).

Vs0 w. Gr.

ftarken Bleches hergeftellt; über c« Fiöhe mit Kacheln verkleidet; die Abzugsrohren find mittels

mm

halten.

Die 7 c« ftarken Platten ruhen auf einem Unterbau von Verblend-fteinen. Der 80c« lange und 1,05 ra breite Teil der Platten enthält ein 75 c« langes, 45 tiefes Becken, welches, mit Zement geputzt, in der Mitte mit Wafferab-fluß verfehen ift und zum Aufftellen eines kleinen Gafometers dient; darüber ift an der Wand ein Wafferhahn

Fig. 247.

Rauchmantel.

cm

breites und 20 c«

M

CI

Tja --T⁷

TT

fir

angeordnet.

Die Verbrennungsöfen werden auf dem übrigen, 2,55« langen und nur 70 cm tiefen Teile der Tifchplatten aufgeftellt; über letzteren läuft an der Wand eine Gasleitung mit 3 Gas-fchlauchhähnen von 1,50 « Durch-meffer; diefe ift am Tifchende nach unten gebogen und befitzt dafelbft einen weiteren Gasfchlauchhahn. Die

É.

I-

!'

entwickelte ftarke Wärme wird durch einen Rauchmantel abgefangen, der

0.80

sro -»

2,33

S. 403.

,e) Fakf.-Repr. nach ebendaf., bi. 28. Verbrennungstifch im chemifchen Inftitut der^ Technifchen

Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg²⁷⁸).

»/so w. Gr.

²⁷⁷) Nach ebendaf., S. 578.

²⁷⁸) Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1888,

von Eifenwellblech hergeftellt und außen und innen mit Asbeftpappe bekleidet ift, damit der ganze Raum nicht zu fehr erwärmt wird. Die Abzugsrohren, welche mit Tonfchiebern verfchließbar find, münden unter dem Rauchmantel aus ²⁷⁸).

217.

Schmelz-

bezw.

Zur Ausführung metallurgifcher Arbeiten, wie überhaupt für alle gröberen Feuerarbeiten, dient der Schmelzraum, hier und da auch Feuerlaboratorium genannt. Seiner Feuergefährlichkeit wegen wird er am beften im Sockelgefchoß py.roJct!emifcher angeordnet.

Die Schmelzöfen werden meift auf einen größeren Feuerherd geftellt, deffen obere Platte aus Gußeifen befteht; es empfiehlt fich, diefe Öfen mit einem be-fonderen Gebläfe zu verfehen. Über ihnen ift ein Herdmantel zur Aufnahme und Abführung der fich entwickelnden Dämpfe angelegt. Einen Schmelzofen zeigt Fig. 248 ¹ 2) in zwei Anfichten und einem Schnitt.

Diefer Ofen ift aus Hartbrandfteinen

hergeftellt, in den Anfichtsflächen mit gelblichen Steinen verblendet und mit einer 8 ftarken Sandfteinplatte abgedeckt. Er hat zwei Feuertöpfe und diefen entfprechend zwei Feuerungen; der größere Topf ift 65cra und der kleinere 45 cm tief; beide find mit Schamottefteinen ausgemauert und mit Stabroften verfehen. Der größere Feuertopf ift von einem gemauerten Topf für die Luftzuführung umgeben 28ü).

In Fig. 249³) ift ein Abzugsfehrank dargeftellt, wie ein folcher in Schmelzräumen gleichfalls notwendig wird.

Fig. 248.

cm

É>

--0.65-

Ülx_L-.

pT~

1Ł1

j.

Schmelzofen im Erweiterungsbau am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen ²⁷⁸).

‘/»o w. Gr.

auf 8,5

cm

Seine vordere Glaswand ift dreiteilig; um viel freien Raum zu gewinnen, die Wand alfo möglichft weit öffnen zu können, find die beiden mittleren Pfoften nur im Gewölbe feft eingemauert, hängen fonft frei und hören l,oom über dem Fußboden auf; aus gleichem Grunde wurde ihre Querfchnittsabmeffung herabgemindert. In den beiden feitlichen Feldern der Glaswand ift der untere Teil mit verfchließbaren Holzklappen verfehen; in der Mitte ift eine verftellbare Klappe, im oberen Teile find drei Schiebefenfter vorhanden. Die feitlichen Wände haben gleichfalls Schiebefenfter erhalten.

Es ift zweckmäßig, im Verbrennungsraum einen Behälter mit Sauerftoffgas und einen folchen für Luft, bezw. mehrere Paare derartiger Behälter aufzuftellen.

Der Verbrennungsraum des chemifchen Inftituts zu Aachen ift mit 2 Herden zum Aufftellen von 4 Verbrennungsöfen mit Gasfeuerung und einem Sauerftoffgafometer ausgeftattet.

Im Verbrennungsraum des Univerfitätsinftituts zu Graz ftehen die Verbrennungsöfen auf Bänken aus Schieferplatten unter Herdmänteln aus Zinkblech. Zum Erhitzen der Tiegel dienen 2 gemauerte Öfchen; eine Perrot’fche Gaslampe gibt die nötige Hitze. Zwei Gafometer, einer für Sauerftoff und der andere für Luft, ftehen auf einem Blechunterfatz mit Wafferablauf; unmittelbar über den Gafometern ift an der Wand der Druckbehälter befeftigt, in welchem der Zufluß aus der Wafferleitung durch einen Schwimmhahn geregelt wird. Von den Gafometern aus laufen an den Wänden Eifenrohre zu den verfchiedenen Trockeneinrichtungen. Ein Glasblafetifch mit Waffer-ftrahlgebläfe, Exfikkatoren und Trockenfehränke vervollftändigen die Einrichtung diefes Raumes.

Im Verbrennungsraum des chemifchen Inftituts der Bergakademie zu Berlin ift ein Tifch von 3,70 m Länge und 0,95 m Breite aufgeftellt. Er hat eine Schieferplatte und ift mit 4 großen

drehbaren Gashähnen und 2 gewöhnlichen Schlauchhähnen verfehen; über dem Tifch ift ein Rauchfang aus gewelltem Zinkblech angebracht und von feinem höchften Punkte nach einem 25 cm weiten Schornfteinrohr entlüftet. Hierdurch follen die Verbrennungsprodukte des Gafes und die durch die Verbrennungsöfen erhitzte Luft fortgeführt werden; tatfächlich vollzieht fich letzteres in nur fehr mangelhafter Weife.

Die organifche Abteilung des chemifchen Inftituts der Akademie der Wiffenfchaften zu München befitzt zwei Verbrennungsräume, einen kleineren und einen größeren. Der erftere dient zu Stickftoffbeftimmungen nach Dumas und ift außer einem für das Aufftellen des Verbrennungsapparates beftimmten Herde mit einem nach der Mitte zu geneigten, zum Auffammeln von ver-fchüttetem Queckfilber geeigneten Fußboden verfehen. An den Wänden des größeren Verbrennungsraumes befinden fich 3 fchmale gemauerte Herde (l,oom hoch und O,eom breit), an ihrem

Fig. 249.

- -Abxug xum\ chornstein

,----Gas

>—<■—-r

v-

ir

liompp'un-mirte LuftL— c

il

.H

SS

Vso W. Or.

2.8

CS

Abzugsfehrank im Schmelzraum des Erweiterungsbaues am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen²⁸¹).

Ende für die Aufnahme der Gafometer beftimmte Wafferbehälter (75cm lang, 74 «n breit und 20cm tief); in einem Abftande von l,oom über dem für das Aufftellen der Verbrennungsapparate beftimmten Herde ift der ganzen Länge nach ein Rauchfang angebracht, welcher an der unteren Öffnung 55 cm tief ift.

In neuerer Zeit wird es immer mehr üblich, die chemifchen Vorgänge auch bei fehr hohen Temperaturen zu unterfuchen, weil fie bei letzteren vielfach ganz anders verlaufen als unter den gewöhnlichen Bedingungen. Deshalb erweiterte man mehrfach den Schmelzraum zu einem pyro-chemifchen Arbeitsraum und gab ihm die entfprechende Einrichtung. Für pyro-chemifche Unterfuchungen find geeignete Kohlen- und Gasöfen, Gebläfe, Sauerftoffbehälter, Abzüge, Zuleitung von Preßluft ufw. erforderlich.

In den chemifchen Laboratorien des Polytechnikums zu Zürich ift ein pyro-

.

iL

"...... " "

Laboratorium

des

Polytechnikums

zu

Zürich ²⁸²).

J,

ff

a

RP.

IfT

.3.........(.1.....k:Wj

........r

I P « t .-■i'W ' P : ,A » .

I @ fl m

ftjj

cÄnlcuye de/r (Schmelz. • Oe^e-ri .

itli

j r. !

\hu

r Kj \    c^a

^ H ; . n., ; W !-O. ! M ;

£23 j; ça j U H !Lf2I

isja*js]ir»i

:

T

...

IE1

□

f

wsmm*

M

m

met

Fig. 250.

Pyro-chemifcher Arbeitsraum im technifch-’

chemifchen

chemifcher Arbeitsraum eingerichtet worden, deffen Anordnung aus Fig. 250 ²⁸³) hervorgeht.

218.

Kanonenraum.

In diefem Raume find zwei Reihen von Schmelzöfen verfchiedener Form aufgeftellt; letztere find für höhere Hitzegrade, alfo für Kokefeuerung vorgefehen. Durch die verfchiedenen kleinen, den Dampffchornftein umgebenden, 25,00m hohen Schlote, welche in Fig. 250 zu fehen find, erhalten diefe Öfen den erforderlichen Zug; für diejenigen Fälle, wo letzterer nicht ausreicht, ift ein Qebläfe vorhanden, von dem aus eine Luftleitung von 9 cra Weite unter die Kokeöfen geführt ift. Der große Sefftrömofen a und der kleine Kupolofen b werden von diefem Gebläfe gleichfalls ver-forgt. Ferner befinden fich in dem in Rede ftehenden Raume ein großer Kupferkeffel mit Steinkohlen- oder Kokefeuerung und eine kupferne Deftillierblafe von 2001 Inhalt mit zugehörigem kupfernem Röhrenkühler²⁸²).

Das Erhitzen verfchloffener Glasröhren gefchieht meiftens in fog. Kanonenoder Schießöfen, welche in dem hiernach benannten Kanonen- oder Schießofenraum auf fteinernen Tifchen Aufhellung finden. Da die Glasröhren während des Erhitzens nicht feiten vollftändig zertrümmert werden, fo muß entfprechende Vorkehrung gegen Befchädigungen und Verletzungen getroffen werden.

Fig. 251.

's

Bgjj

tirz—I

HÜ

Mnr¹

TT

ji

ti

£.1

Schießofentifch im Neubau des I. chemifchen Inftituts der Univerfität zu Berlin²⁸⁸).

Vso w. Gr.

Der Kanonenraum des chemifchen Inftituts der Akademie der Wiffenfchaften zu München enthält 6 zum Erhitzen in zugefchmolzenen Röhren beftimmte Luftbäder, welche parallel zueinander mit der Mündung nach der Wand auf einem Herde aufgeftellt find. Die Heizung der Bäder gefchieht durch ein Syftem von Brennern, welche in ähnlicher Weife wie bei den- Verbrennungsöfen angeordnet find. An der Wand befindet fich hinter jedem Luftbad ein hölzerner, nach vorn zu verengter Kaften, welcher das Umherfliegen von Glasfplittern bei eintretenden Explofionen verhindert. Über dem Herde befindet fich ein einfacher Rauchfang.

Im Neubau für das I. chemifche Inftitut der Univerfität zu Berlin beftehen die Schießofen-tifche (Fig. 251 28s) aus 6 bis 7 cm ftarken Platten von Sollinger Sandftein, welche auf eifernen, mit Füßen verfehenen Geftellen ruhen; ihre Breite und ihre Höhe über dem Fußboden betragen l,oom. Auf ihnen ftehen die Apparate in 50cm axialem Abftand; für jeden davon ift ein Heizgasauslaß für 10 Flammen vorgefehen. Die Schießöfen werden mittels Ketten an Haken an der Rückwand feftgelegt. Hinter jedem Apparat fteht an der Rückwand des Tifches ein hölzerner Fangkaften zur Aufnahme der Glasfcherben bei Explofionen.

Im chemifchen Inftitut zu Klaufenburg find Schmelz- und Kanonenraum vereinigt. In zwei

²⁹²) Nach: Bluntschli ufw., a. a. O., S. 26.

28S) Fakf.-Repr. nach: Fischer & Guth, a. a. O., S, 27.

fchaulicht.

Ecken diefes Raumes find Schmelzöfen aufgeftellt worden, und zwar ein gewöhnlicher und ein Perrot'fcher Gasofen; über den Öfen find Helme angebracht, die mit den Schornfteinen in Verbindung gefetzt und auf verfchiedener Höhe einftellbar find. Die gegenüberliegende Wand trägt zwifchen ftarken Mauervorfprüngen in 90cm Höhe eine 80cm breite und 2,40 m lange Steinplatte, auf welcher 2 Kanonenöfen ruhen; die Steinplatte ift durch eine ftarke Eifenplatte in 2 Hälften geteilt, und die fo gebildeten 2 Räume find durch eiferne Türen abfperrbar; in letzteren befinden fielt Einfchnitte und mit ftarkem Glas verfehene kleine Fenfterchen, um das Thermometer beobachten und den Gaszufluß regeln zu können.

Seit einiger Zeit benutzt man zum Erhitzen verfchloffener Röhren auf 103 Grad die fog. Wafferkanone, in welcher die konftante Temperatur durch den Dampf fiedenden Waffers hergeftellt wird.

In neueren chemifchen Inftituten werden i oder 2 Räume für elektrolytifche Analyfe eingerichtet. Hierzu ift vor allem eine Akkumulatorenbatterie von etwa io Zellen notwendig; alsdann ift eine bald größere, bald kleinere Anzahl von Arbeitsplätzen vorzufehen, die entfprechend auszurüften find. Ein Abzugsfehrank, Bäder, elektrifche Widerftände ufw. dürfen nicht fehlen.

Im Neubau für das I. chemifche Inftitut der Univerfität zu Berlin find die g Arbeitsplätze (l,oo m breit, 0,8om tief und l,oom hoch) untergebracht und dazu, an der Wand montiert, 3 Gasaus-läffe und 1 Wafferauslaß. Ferner find vorhanden: 1 Kapelle mit Kachelbelag, 3 kleine Luftbäder aus Aluminium., 1 Spülbottich und 1 große Schalttafel für Ladung und Entladung der Batterie nebft Ladewiderftand und Amperemeter; von diefer Tafel führen an jeder Längswand 2 Kupfer-fchienen den Strom nach den Arbeitsplätzen. Zu jedem der letzteren gehört eine Zufammenftellung von 13 Widerftänden aus Rheotan, womit der Strom bei einer Spannung von 2 bis 8 Volt von 0,5 bis 5 Ampère geändert werden kann.

Für gewiffe, insbefondere für organifche Arbeiten wird ein befonderes Deftillationszimmer vorgefehen. Der Feuergefährlichkeit wegen ordne man es im Sockelgefchoß an.

Diefer Raum muß geräumige Tifche, mit Gasleitung verfehen, und eine oder mehrere größere Abdampffchränke zur Aufhellung der größten Deftillierapparate enthalten.

Der in Rede ftehende Raum nimmt nicht feiten auch den zur Bereitung de-ftillierten Waffers dienenden Apparat auf.

Im Deftillierraum des Klaufenburger Inftituts find, außer dem zur Bereitung des deftillierten Waffers dienenden Apparat, ein großer Trockenfchrank und einige Vorrichtungen zum Abdampfen größerer Fliiffigkeitsmengen im luftverdünnten Raume aufgeftellt; die Erzeugung des letzteren ge-fchieht mittels einer in einem anftoßenden Zimmer vorhandenen /(oWmgTchen Strahlluftpumpe oder mittels einer auch für ähnliche Zwecke eingerichteten großen Luftpumpe, von der aus Bleirohre in den Deftillierraum führen.

Ein Wafferdeftillierapparat mit Trockenfchrank ift durch Fig. 252²⁸⁴) veran-

Er befteht aus drei Hauptteilen: dem Dampferzeuger, dem Trockenfchrank und dem Kon-denfationsapparat. Es ift nicht erforderlich, diefe 3 Teile in demfelben Raume aufzuftellen. Man kann z. B. den Trockenfchrank mit einem Behälter für warmes deftilliertes Waffer auf einem Flurgang anordnen, wo er allen Praktikanten leicht zugänglich ift; ebenfo wurde der Kondenfations-apparat wohl auch fchon nach dem Dienerzimmer verlegt, wo das warme Kühlwaffer zum Spülen benutzt werden kann.

Das chemifche Inftitut einer Hochfchule hat nicht die Aufgabe, eine chemifche Fabrik zu erfetzen, weder in bezug auf die zur Darftellung großer Mengen chemifcher Präparate notwendigen Vorrichtungen, noch in bezug auf die Erlernung der Fabrikationsmethoden. Indes kommt man einerfeits bei rein wiffen-fchaftlichen Unterfuchungen bisweilen in die Lage, mit größeren Mengen von

²⁸‘) Fakf.-Repr. nach: Beckmann, E. & Th. Paul. Das neu gegründete Laboratorium für angewandte Chemie an der Univerfität in Leipzig. Berlin 1899. S. 35.

219.

Zimmer

für

Elektrolyfe.

220.

Deftillierraum.

221.

Operations

räume.

Subftanzen operieren zu müffen; andererfeits ift es unumgänglich notwendig, daß angehende Chemiker, namentlich technifche Chemiker und Pharmazeuten, in der Darftellung von Präparaten, in der Zufammenftellung und Handhabung der gebräuchlicheren Apparate ufw. geübt werden. Hierzu find befondere Räume er-

Fig. 252.

Trocken sehr aft A

x:

Condensation s apparat

,—.    nach dem Spültisch

Dampferzeuger

fr«

Walser-’Vrireau und

'/OO ^

(tber-

/W

berrpl

Zäru/ytaTrunc /

Gar zu/iihrung

Pblass-ha/tn

L Ul

Z-2-Q. ⁰

//

m.

TroctcenschranJf,

Condensations-

apparat-

"lau./*

r-»~

ruzch- X' dem Spültisch

SSSSSQ

000000 1000

z<

heiss es desL Wasser

Gas-

Zuführung

bevegt

10t

Trockenschrank

ttürid-X _ -

flamme

Dampferzeuger

; Fussboden

Wafferdeftilliervorrichtung mit Trockenfchrank im Laboratorium für angewandte Chemie

der Univerfität zu Leipzig²⁸⁴).

orderlich, die bald Präparatenlaboratorien, bald Operationsräume, Fabrikräume oder allgemeine Experimentierfäle genannt werden.

Ein derartiger Arbeitsraum ift vor allem mit den erforderlichen Arbeitstifchen und Abdampffchränken auszurüften; ferner darf es an Trockenfehränken, Spülvorrichtungen und fonftigen zur Ausführung der beabfichtigten Arbeiten notwendigen Geräten ufw. nicht fehlen. Ausgedehnte Abdampffchränke find befon-ders dann notwendig, wenn in den Hauptarbeitsfälen nur kleinere Abdampfeinrichtungen aufgeftellt find, fonach die Arbeiten mit größeren Apparaten im Operationsraum vorgenommen werden müffen.

Das chemifche Inftitut der Univerfität zu Graz befitzt zwei Operationsräume, deren Wände ihrer ganzen Länge nach von Abdampf- und Trockenfehränken eingenommen find. In der Mitte diefer Gelaffe ftehen frei die Arbeitstifche, mit Waffer-, Gas- und Dampfhähnen verfehen; zum Glas-blafen und Auffchließen von Mineralien dient eine mit einem Wafferftrahlgebläfe verbundene, auf einem Tifch angebrachte Gebläfelampe. Der eine der Abdampffchränke ift für Operationen beftimmt, wobei ftärkeres Feuer in Anwendung kommt; in feiner Mitte befindet fich ein Raum ohne Arbeitsplatte, in welchem hohe Apparate auf dem Fußboden aufgeftellt werden können; an einem feiner Enden ift ein Schmelzofen für Kohlenfeuerung mit beweglichen Roftftäben angebracht. In einer anftoßenden Kammer befindet fich unter einer gut entlüfteten Abzugsnifche ein großer, mit Blei ausgefütterter Steintrog, welcher zum Fortgießen von Sinkenden Flüffigkeiten und zum Reinigen großer Gefäße beftimmt ift.

Das Präparatenlaboratorium des Klaufenburger Inftituts enthält in der Mitte einen großen Arbeitstifch und an der Weftwand einen großen Abdampffchrank, welcher durch eine Glaswand in zwei Abteilungen getrennt ift, wovon die eine zur Aufteilung umfangreicherer Apparate dient, die andere eine Zellenanordnung zum Abdampfen, Gaseinleiten ufw. befitzt. Außerdem find eine kleine Spülnifche, zwei Materialienfchränke, 6 Wafferluftpumpen und eine gewöhnliche Wage vorhanden.

ftarken Schieferplatte

mm

Die analytifche Abteilung des chemifchen Inftituts zu Hannover befitzt einen Operationsraum, in deffen Mitte ein mit Schränken unterbauter, mit einer 45 (2,83 x 1,35 m) überdeckter Arbeitstifch mit Gaseinrichtung, Waffer-Zu- und Abfluß aufgeftellt ift; an der weftlichen Querwand befindet fich ein Blastifch mit zugehörigem Waffertrommelgebläfe, ein Schrank zum Aufbewahren langer Glasröhren und ein Spültifch, ferner an der Fenfterwand ein gewöhnlicher Arbeitstifch, weiters an der örtlichen Querwand ein kupferner Deftillierapparat mit Kühler und Dampftifch nebft Zubehör, endlich an der Gangwand eine Platte auf Konfolen zur Aufteilung großer, mit deftilliertem Waffer gefüllten Gefäße.

Im Operationsraum des Aachener Inftituts befinden fich außer geräumigen Arbeitstifchen ein großer Deftillierapparat, ferner 2 Tiegelöfen mit Kohlenfeuerung, ein Muffelofen und ein Perrot'fcher Gasofen.

Im Operationsraum des chemifch-technifchen Laboratoriums am Polytechnikum zu Zürich fucht fich jeder Praktikant für die Zeit feiner Arbeit einen Platz, den er, fobald er fertig ift, fofort wieder zu räumen hat. Die Arbeitstifche haben fteinerne Platten (Ragazer Schieferplatten, mit Magnefium-Fluofilikat getränkt) erhalten; diejenigen Tifche, welche längs der beiden Fenfterwände aufgeftellt find, find durch Auffetzen von 3cm langen, eifernen Glasfchränken in Abzugsnifchen umgewandelt, fo daß felbft folche Operationen, welche einen fehr ausgedehnten Apparat bean-fpruchen, gefchützt gegen Einatmen fchädlicher Gafe ausgeführt werden können. Jede derartige Abzugsnifche ift durch unterhalb der Tifchplatten hinlaufende Röhrenleitungen mit vier Gashähnen, zwei Wafferhähnen und zwei Vakuumhähnen, fowie mit einer Lockflamme in der Abzugsrohre verfehen. Um das Abwaffer abzuleiten, ift an der rückwärtigen Langfeite der fteinernen Tifchplatte eine Rinne ausgehauen, deren Neigung nach einer Stelle gerichtet ift, an der eine lotrechte Abfallröhre ausmündet; letztere ift unten offen, und das durch diefe abfließende Waffer gelangt in die im Fußboden vorhandenen Rinnen. Die Tifche an der Nordfeite des Saales und in der Saalmitte haben Hähne für offene Dampfausftrömungen und diejenigen an der Südfeite des Saales einen Hahn für Preßluft erhalten.

von

Im fraglichen Raume ift weiter ein Dampftrockenfchrank mit 6 fehr großen Fächern aufgeftellt, mit Vorrichtung zum Anfammeln von heißem und kaltem deftilliertem Waffer; ferner eine kleine hydraulifche Preffe und ein fteinernes Ausgußbecken. Zwei der Abzugsnifchen werden Sandbädern eingenommen, gebildet durch Dampftifche mit aufftehenden Rändern; hier füllen hauptfächlich Abdampfungen, bei denen fich Säuren entwickeln, vorgenommen werden ²⁸⁶).

Der Fabrikraum im Neubau des I. chemifchen Inftituts an der Univerfität zu Berlin dient für größere Operationen, bei denen Flüffigkeitsmengen bis zu 100¹ in Anwendung kommen. Die Nähe des Keffelhaufes geftattet eine reichliche Verforgung mit Dampf, und außer dem fonft im Inftitut verwendeten Dampf von i Atmofphäre fteht hier auch noch folcher von 3 Atmofphären zur Verfügung; infolgedeffen ift es möglich, größere Flüffigkeitsmengen mit ftark überhitztem

Dampf einzukochen. In diefem Raum beftehen Türen, Fenfter und Kapellen aus Eifen und Glas, die Tifche aus Sandftein auf eifernen Stützen und der Fußboden aus Sandfteinplatten. Das im Fußboden gelegene Rinnenfyftem geftattet an jeder Stelle die Abführung von Waffer. Die künft-liche Erhellung erfolgt durch n Glühlampen; für Feuersgefahr find, abgefehen von dem auf dem Flurgang befindlichen Hydranten, noch über den beiden Türen zwei Braufen angebracht.

222.

Schwefel-

wafferftoff-

rauin.

Für eine nicht geringe Zahl von Arbeiten ift die Verwendung von Schwefel-wafferftoff unerläßlich. Benutzen die Laboranten diefes Gas an ihren Arbeits-

tifchen oder bereiten fie es gar (was allerdings fehr feiten Vorkommen dürfte) an diefen Stellen felbft, fo wird die Luft des Arbeitsfaales durch das übelriechende Gas in fehr beläftigender Weife verunreinigt. Kolbe hat deshalb zuerft beim Bau des chemifchen Inftituts zu Leipzig fowohl die Bereitung des Schwefel-wafferftoffes, als auch das Arbeiten damit in je einen befonderen Raum verlegt, und feit jener Zeit ift man beim Bau neuer Inftitute diefem Beifpiele größtenteils gefolgt.

Das Schwefelwafferftoffzimmer läßt man an die größeren Arbeitsfäle nicht unmittelbar anftoßen; namentlich follte dies niemals beim quantitativen Laboratorium gefchehen. Stets füllten entweder noch einige andere Zimmer zwifchen dem Schwefelwafferftoffraum und dem betreffenden Arbeitsfaal angeordnet werden, oder noch beffer, es follte diefer Raum an einem luftigen Flurgang gelegen und nur von diefem aus zugänglich fein.

Sehr bemerkenswert ift die Anordnung diefes Raumes im neuen chemifchen Inftitut zu Gießen; man gelangt dort in den Schwefelwafferftoffraum nur von einer offenen Terraffe aus, fo daß er nach dem Inneren des Haufes keine unmittelbare Verbindungstür hat.

Die Bereitung des Schwefelwafferftoffgafes gefchieht gegenwärtig ziemlich häufig in einem befonderen Raume des Sockel-, bezw. Kellergefchoffes, wo das dargeftellte Gas in großen Behältern (Gafometern) gefammelt und von da aus mittels Bleiröhren nach jenen Räumen, wo damit gearbeitet werden foll, geleitet wird; diefer Raum foll von den benachbarten Gelaffen tunlichft abgefchloffen, am beften mit einem befonderen Zugänge vom Hofe aus verfehen fein. Doch gefchieht die Schwefelwafferftoffbereitung nicht feiten im betreffenden Arbeitsraume felbft, mit Hilfe der von Kipp konftruierten oder anderweitiger Apparate, die zu allgemeinem Gebrauche im Schwefelwafferftoffraum aufgeftellt find.

Das Arbeiten mit Schwefelwafferftoff kann felbftredend nicht an offenen

Arbeitsplätzen gefchehen, fondern muß in gefchloffenen Abzugsfehränken vorgenommen werden, welche im allgemeinen die gleiche Einrichtung, wie die in Art. 203 bis 208 befchriebenen Schränke haben. Nach Kolbe's Vorgang wird häufig für die kleineren Fällungen auch hier in einem längeren Abzugsfehrank eine Reihe von kleineren Nifchen oder Zellen hergeftellt, in deren jede ein mit Glashahn verfehenes Rohr führt. Für Arbeiten von größerem Umfange find größere und ungeteilte Abzugsfehränke erforderlich. Alle diefe Abzugseinrichtungen, wie auch der ganze Schwefelwafferftoffraum überhaupt, bedürfen einer befonders kräftig wirkenden Lüftung.

Die von Kolbe angegebene Einrichtung des Abzugsfehrankes mit Schwefel-wafferftoffzellen ⁴) ift in Fig. 253 ⁵) dargeftellt.

Auf der Arbeitsplatte ftehen 8 kleine, hölzerne Schränkchen von je 60 cm Höhe, 25 cm Breite und 30cra Tiefe; jedes davon ift mit einer Glasflügeltür, deren untere Scheibe fich hoch fchieben läßt, verfehen; in Fig. 253 find 5 diefer Schränkchen gefchloffen, eines ift ganz, eines halb geöffnet, und bei einem dritten fieht man die untere Glasfcheibe halb gehoben. Wie namentlich die unten beigefügle kleine Grundrißpartie zeigt, nimmt die Breite diefer Schränkchen im rückwärtigen

Fig. 253.

i?

!i

Btf

51

ii

CSC*

l'l

!f

in*

Kolbe'fche Schwefelwafferftoffzellen im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Feipzig²⁸⁷).

Teile ab; fie enden in einem von oben nach unten reichenden Schlitz von 4cm lichter Weite. Sämtliche Schlitze münden in einen dahinter gelegenen wagrechten Abzugskanal, welcher nach dem Saugfchlot führt. Das oberhalb der Schränkchen gelegene Bleirohr leitet das Schwefelwafferftoffgas vom Gasbehälter durch je ein rechtwinkelig abzweigendes Rohr in die Schränkchen ein; jedes Zweigrohr ift mit einem befonderen Abfchlußhahn verfehen, vorn nach abwärts gebogen und ragt durch die Mitte der Decke in den Kalten hinein, fo daß über diefes Endftück ein Gummifchlauch gefchoben werden kann. Die Gefäße mit der Flüffigkeit, in welche Schwefelwafferftoff eingeleitet werden foll, werden in die Schränkchen geftellt; die das Gas einleitende Glasröhre wird mittels Gummifchlauch mit dem unter der Decke ausmündenden Schlauchanfatz verbunden und der Hahn geöffnet.

Neben den 8 kleinen Schränkchen befindet fich noch ein neunter größerer mit 2 Glasflügeltüren; diefer ift gleichfalls durch einen lotrechten Schlitz mit dem Abzugskanal und dem Saugfchlot verbunden. Diefer

Fig. 254.

il

Schrank dient teils zur Aufnahme größerer, in die kleineren Schränkchen nicht paffender Gefäße, teils zum Einleiten von Schwefelwafferftoff in fol-che Fltiffigkeiten, welche dabei erwärmt werden müffen.

Im chemifchen Infti-tut der Univerfität zu Graz hat v. Pebal dem Kplbe-fchen Schwefelwafferftoff-fchrank die durch Fig. 254 ²⁸⁸) veranfchaulichte Geftalt gegeben.

Schwefelwafferftoffzellen im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz ²⁸⁸).

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

aas) Nach ebenda!.

20

Die Abzugsfehränke mit Zellenanordnung haben fich nicht immer bewährt; für die Einzelzelle wirkt der gemeinfchaftliche wagrechte Abzugskanal nur dann völlig ausreichend, wenn alle übrigen Zellen luftdicht verfchloffen find; letzteres läßt fich nur fchwer erzielen. Man hat deshalb in einigen Fällen von diefer Einrichtung abgefehen und einen gewöhnlichen Abzugsfehrank, in welchem einige Kipp'fche Apparate aufgeftellt find,' angeordnet.

223.

Stinkraum

und

Stinkhalle.

Fig- 255-

Die eingefetzten Nifchen find hier aus glafiertem Ton hergeftellt; über jeder Nifche fteht ein kleiner Wafchapparat, hauptfächlich zu dem Zwecke, damit man aufmerkfam werde, wenn ein Schwefelwafferftoffhalm aus Verfehen offen geblieben ift. Da es bisweilen wünfchenswert ift, erwärmte Flüffigkeiten mit Schwefelwaffer-ftoff zu behandeln, fo hat der Boden jeder Nifche ein großes rundes Loch, in welches ein Flammenkühler eingefetzt ift; darüber liegt eine Tonplatte, welche durch eine unter der Arbeitsplatte befindliche Gaslampe erhitzt werden kann.

Fig. 255 zeigt'²⁸⁰) die g Schwefel-wafferftoffzellen im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin im Grundriß und in der Anficht.

Auch hier mündet der hinter den Zellen entlang laufende Abzugskanal in den Saug-fchlot. Im Schwefelwafferftoffraum befinden fich außerdem noch ein großer Entwickelungsapparat,

2 weitere Abdampffchränke, ein Tifcli für Filtrierarbeiten ufw. mit den nötigen Gasausläffen und einem Wafferhahn für die Luftpumpe, endlich ein Spültrog zum Reinigen der Geräte.

Endlich veranfchaulicht Fig. 256 ²⁹⁰) die Schwefelwafferftoffnifche im neuen phyfiologifchen Inftitut an der Univerfität zu Marburg in Anficht, Grundriß und lotrechtem Schnitt.

Pi

um

IT

iDc

*    _    .    ____j

.

mm

-T-

Schwefelwafferftoffzellen im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin ²⁸⁵¹).

¹ so w. Or.

Für Arbeiten mit anderen befonders übelriechenden Stoffen, bezw. für fon-ftige von der Entwickelung fchädlicher oder übelriechender Dämpfe begleitete Operationen (wie Ammoniak, Chlor, Unterfalpeterfäure ufw.) ift in vielen chemifchen Inftituten gleichfalls ein befonderer Raum, der fog. Stinkraum, vorhanden. Bisweilen vereinigt man ihn mit dem Schwefelwafferftoffraum, in manchen Fällen auch mit dem Operationsraum.

Man hat fich in manchen chemifchen Inftituten damit begnügt, daß man die Operationen mit den gedachten übelriechenden und beläftigenden Subftanzen in offene oder mit leicht zu öffnenden großen Fenftern verfehene Hallen, die fog. Stinkhallen, oder auf bedeckte, felbft unbedeckte Terraffen ufw. verwiefen hat. Allein die am beften gelüfteten Räume, ja felbft ganz offene Hallen gewähren nur fehr unvollkommenen Schutz gegen fchädliche Dämpfe und Gafe, wenn letztere nicht an der Stelle, wo fie in die Luft gelangen, fofort durch kräftig wirkende Abluftkanäle aus dem Raume entfernt werden. Deshalb fpielen in jedem Stinkraum, neben den erforderlichen Arbeitstifchen, gut entlüftete Abzugseinrichtungen die Hauptrolle.

Die offenen Terraffen oder auch Altane, bedeckt oder unbedeckt, erweifen fich im Winter als ziemlich unzweckmäßig; indes find fie für manche Arbeiten,

y/sk    für den

/ I Scbrefclwasserśtoj? \    Apparat.

.1,80

Fig. 256.

-Ä

fcr.

» , ä    ^JSMżrr

TütT"

)lieucKt-_ode: Ïeizgas-Lej

ei.

-- 0,61-

Schwefelwafferftoffnifche im phyfiologifchen Inftitut an der Univerfität zu Marburg²⁹⁰).

Vao w. Or.

namentlich folche, bei denen man unmittelbares Sonnenlicht benötigt, nicht unvorteilhaft.

Ziemlich weitgehend entwickelte und ausgerüftete Stinkräume find im neuen Erweiterungsbau am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen vorgefehen worden. Dort führt von der Mitte der Eidlichen Wand des organifchen Saales eine Treppe in einen Turmbau des neuen Erweiterungsbaues hinab; diefer Turmbau umfchließt einen fehr hohen Schornftein, durch den die Feuerungsgafe der Dampfkeffelanlage abgeleitet werden. Hierdurch wurde es möglich, die um den Schornftein gelegenen Räume mit einer kräftigen Lüftungseinrichtung zu verfehen, und es wurde infolgedeffen das kleine, turmartige, aus zwei Gefchoffen beftehende Bauwerk wefentlich für folche Arbeiten beftimmt, welche einen harken Luftzug wünfchenswert erfcheinen laffen.

Von den Ausrüftungsgegenftänden diefer Räume feien hier hervorgehoben:

l) Eine Abzugsnifche für Arbeiten mit explofiven Stoffen (Fig. 257²⁹¹).

Sie ift 1,15 m lang, 0,75® tief und 1,50® hoch und befteht aus einer Sandfteintifchplatte, die auf gemauerten Pfeilern ruht, und aus einem Auffatz, deffen Rück- und eine Seitenwand von den maffiven Mauern gebildet werden, während die andere Seitenwand aus Holz und die Vorder-

20*

GO

CG

Fig. 257.

Fig. 258.

Stinktrog

Abzugsnifche

im Stinkraum des Erweiterungsbaues am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen²⁹¹).

V₅o w. Or.

224. Raum für feuergefährliche Stoffe.

wand mit einer zweiflügeligen Blechtür gefchloffen find. Im Inneren des Auffatzes find die aus Mauerwerk gebildeten Wandflächen mit Kacheln bekleidet²⁹²).

2)    Ein Stinktrog (Fig. 25829î).

Diefer wurde aus Sollinger Sandftein hergeftellt, ift 1,20 m lang, 0,55 m breit, 0,20 m hoch, innen 0,i5m tief und hat 5cm ftarke Wandungen, die auf gemauerten Pfeilern ruhen, erhalten. Darauf ift ein aus Glaswänden mit Schiebefenftern beftehender Abzugsfehrank aufgefetzt, deffen Rückwand mit Kacheln bekleidet ift; darin find eine Abzugsrohre und zwei Gashähne nebft einem Wafferhahn angebracht ²⁸⁷).

3)    Eine Dampftrockeneinrichtung (Fig. 25g²⁰¹).

Fiat, wie dies in neuerer Zeit faft ftets der Fall ift, der Inftitutsbau eine Drucklüftungseinrichtung erhalten, dann empfiehlt es fich, den Stinkraum, wegen der Gefahr des Rücktrittes von übelriechenden Gafen nicht an die allgemeine Anlage anzufchließen, vielmehr für die Luftzuführung eine befondere Einrichtung vorzufehen.

Auch für die Operationen mit feuergefährlichen und mit leicht ex-plofibeln Subftanzen wird nicht feiten ein befonderer Raum vorgefehen. Das Arbeiten mit Gasflammen oder fon-ftigem Feuer ift hier völlig ausge-fchloffen; das Abdampfen, Deftillieren ufw. gefchieht am beften in geeignet konftruierten Dampfbädern, welche teils in Abdampffchränken, teils auf dem Arbeitstifch angebracht fein können. Ift eine künftliche Erhellung diefes Raumes erforderlich, fo wird diefe mittels elektrifchen Lichtes bewirkt.

Fig. 259.

•5

; g . ,c, c c. -.l • 8 • 9 IUtO *11

OOP Dgg LftâlIâÊâ °QO gi

T~

²⁹¹ ) Nach ebenda!., S. 573A574.

Dampftrockeneinrichtung im Stinkraum des Erweiterungsbaues am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen²⁹¹).

’L w. Gr.

Bisweilen hat man die in Rede ftehenden Arbeiten gleichfalls in offene Hallen, auf Terraffen, felbft in Höfe verlegt; doch gilt das im vorhergehenden Artikel in diefer Beziehung Gefagte auch hier.

In der unmittelbaren Nähe der größeren Arbeitsfäle ift der Raum mit den feineren Wagen anzuordnen. Da die in diefen Sälen fich entwickelnden faueren Dämpfe die Metallteile der Wagen angreifen, darf das Wagezimmer mit dem betreffenden Arbeitsfaal nicht unmittelbar durch eine Tür verbunden fein.

Am beften ift es, die Wagen auf ftandficheren Tifchen aufzuftellen, die man durch Mauerung von Pfeilern auf folider Unterlage gewinnen kann. Doch zieht man es vor, an den Wänden Tifchplatten auf eingemauerten Konfolen zu lagern und die Wagen auf diefe zu ftellen; alsdann müffen diefe Wände tunlichft frei von Erfchütterungen gehalten, bei Anordnung gewiffer Räume in dem darunter gelegenen Gefchoß fonach hierauf Rückficht genommen werden. Auch das Anbringen von Türen in folchen Wänden ift aus gleichem Grunde unzuläffig.

Fig. 260.

Bisweilen werden auch andere feinere Inftrumente, die für die in den großen Arbeitsfälen auszuführenden Operationen notwendig werden können, im Wagezimmer auf bewahrt.

In größeren Inftituten genügt ein Wagezimmer nicht; in der Nähe jedes bedeutenderen Arbeitsraumes wird auch ein Gelaß für

o _/ Wagen vorgefehen.

Als Beifpiel fei das Wagezimmer im mehrfach erwähnten neueren Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts zu Göttingen befchrieben.

Wandtifch

cm

im

Wagezimmer ebendaf.²⁹¹).

In der Mitte diefes Zimmers, fowie ringsherum an feinen Wänden find Tifche angebracht, welche aus 2,5 cra ftarken, gefchliffenen und geölten Sehieferplatten mit abgerundeten Kanten beftehen. Der Tifch in der Mitte des Zimmers ift 2,20»» lang und 1,50m breit, befteht aus 2 Schieferplatten und ruht auf 6 gemauerten Pfeilern; damit er keine Erfchütterungen erfährt, find diefe Pfeiler nicht auf den Fußboden, fondera unmittelbar auf das darunter befindliche Gewölbe gefetzt. Die an den Wänden angebrachten Tifchplatten, die auf 17 eifernen Konfolen ruhen, haben 60 Breite, wovon 10cra in das Mauerwerk greifen (Fig. 261 ²⁹³).

Auf diefen Tifchen befinden fich die Wagen, welche nach dem Bunge’fchen kurzarmigen Syftem gebaut find; jede Wage ruht mit ihren 3 Einftellfchrauben auf je einem befonderen Metallunterfatz.

Zur Gasbeleuchtung find über den Wagetifchen an den Wänden entlang in 60 c»¹» Höhe Wandarme mit doppelter Bewegung angebracht. Mehrfache Verfuche hatten nämlich ergeben, daß feitliche Beleuchtung blendend wirkt, während die Erhellung von oben bei mäßiger Höhe am vor-teilhafteften war. Über dem in der Mitte ftehenden Wagetifch befinden fich doppelarmige Schiebe-larrlpen, deren Höhenlage fich beliebig ftellen läßt²“²).

Im neuen phyfiologifchen Inftitut an der Univerfität zu Marburg find die Tifche zum Aufftellen der Wagen aus ftarkem Eichenholz mit hochkantig ein-gefchobenen Leihen auf fchmiedeeifernen Konfolen hergeftellt. Steinerne Platten wurden nicht gewünfcht, weil es fich auf folchen wenig angenehm arbeiten und ihre Härte die beim Arbeiten gebrauchten Glasfachen gefährden foll.

Im Neubau für das I. chemifche Inftitut der Univerfität zu Berlin find im Wagezimmer durchgehende Eichenholzplatten von 60cm Tiefe und ß¹/*cm Stärke angebracht, welche durch eiferne Konfolen in 82cm Höhe über dem Fußboden an der Wand befeftigt find (Fig. 261 ²⁹³).

Cm

225.

Wagezimmer.

Für jede Wage ift ein Platz von 1,00“ Breite vorgefehen. Zwifchen je zwei Plätzen fteht unterhalb der Platte ein Schränkchen mit je 6 Fächern zum Aufbewahren von Gewiehtsfätzen ufw.; zwifchen diefen Schränkchen bleibt für die Füße der vor der Wage fitzenden Perfon ein 62 breiter Raum frei. Sie find nur 75cm hoch, fo daß zwifchen ihrer Oberkante und der Tifchplatte

226.

Privat-

laboratorium

des

Profeffors.

verbleibt, wodurch verhindert werden foll, daß Erfchütterungen der Schränk

cm

Schieferplatte belegt ift, auf der kleinere Feuerarbeiten und Deftillationen vorgenommen werden können. An der Mittelwand befindet

Das Privatlaboratorium des Profeffors

■7,

rC¹

mi

Wägetifch im I. chemifchen Inftitut der Univerfität zu Berlin

'/so w. Or.

1)    einen Arbeitstifch, genau fo eingerichtet, wie der in Fig. 223 (S. 274) dargeftellte;

2)    drei Abzugsnifchen, in gleicher Weife angeordnet und konftruiert, wie die durch Fig. 235 (S. 285) veranfchaulichten;

3)    einen Steintifch für einen Verbrennungsofen (Fig. 263 ²⁸⁴), welcher aus einer 5 cm ftarken

ein Raum von 3¹/* chen auf die Wägetifche übertragen werden.

Das Privatlaboratorium des Inftitutsvorftandes ift mit allen Einrichtungs-gegenftänden auszurüften, deren er für feine Arbeiten bedarf. Hierzu wird vor allem ein großer, tunlichft vollkommen ausgeftatteter Arbeitstifch gehören; ferner wird ein Abdampffchrank mit mehreren Abteilungen, deren jede in befonderer Weife eingerichtet ift, nicht fehlen dürfen. Spül- und Ausgußbecken, Bücher-, Materialien- und Reagentienfchränke ufw., fowie alle diejenigen Einrichtungs-gegenftände und Apparate, welche für die Sonderrichtung der bezüglichen wiflen-fchaftlichen Unterfuchungen notwendig find, vervollftändigen die Ausrüftung.

Im chemifchen Inftitut zu Greifswald enthält das Privatlaboratorium des Profeffors zunächft an der Fenfterwand einen großen Arbeitstifch mit Eichenplatte und 3 in letztere eingelaffene Spülbecken von Porzellan; in der Mitte des Zimmers fteht ein größerer Tifch, welcher mit einer ftarken

Fig. 261.

fich der in Fig. 238 (S. 289) bereits darge-ftellte und in Art. 210 (S. 289) befehriebene Abdampffchrank mit 3 Abteilungen und einem damit zufammenhängenden Trockenfchrank (liehe Art. 211, S. 291). In der Ecke, neben der Tür, ift ein Spül- und Abwafchtifch angeordnet, darüber ein Ablaufbrett; ein kleiner Tifch dient zur Aufnahme einer Luft-pumpe; daran fchließt fich ein Tifch mit eichener Platte zur Aufnahme von Inftrumen-

teil; die chemifche Wage ruht auf einer Kon-foleplatte.

für analytifche Chemie an der Teehnifchen Hochfchule zu Hannover enthält unter den

Fenftern einen mit Gas und Waffer verforg-ten Arbeitstifch, an der Rückwand zwei (auch für Schwefelwafferftoffarbeiten eingerichtete)

Abdampffchränke, welche mittels eines zwi-fchen ihnen angebrachten Schiebefenfters vereinigt werden können, und eine von beiden Seiten zugängliche Nifche für Elementar-analyfen. Vor dem Laboratorium liegen zwei kleine Nebenräume, als Wagezimmer und Spülraum dienend; in letzterem hat auch ein Waffertrommelgebläfe Platz gefunden.

Im chemifchen Inftitut der Bergakademie zu Berlin hat der Dirigent einen zweifenftrigen Raum, welcher fich einerfeits an das Wagezimmer anfchließt, auf der anderen Seite aber in ein Arbeits- oder Sprechzimmer führt; letzteres ift auch vom Eingangsflur unmittelbar zugänglich. Im Privatlaboratorium ftehen 2 Arbeitstifche, 3,20« lang und 1,20 ™ breit, reichlich mit Waffer- und Gashähnen ausgeftattet; die Abdampfnifchen von 1,50 und 2,00 m Länge find fo eingerichtet, daß die Schiebefenfter ohne Zwifchenpfoften fich ineinander fchieben und nach dem Öffnen die ganze Öffnung frei laffen. Im übrigen find in diefem Laboratorium für alle vorkommenden Arbeiten entfprechende Einrichtungen getroffen.

Endlich fei noch des Laboratoriums gedacht, welches dem Vorftande des wiederholt erwähnten chemifchen Inftituts zu Göttingen zugewiefen ift. Diefes enthält an Ausrüftungsgegen-ftänden :

4)    ein kleines Schränkchen neben dem Verbrennungsofen (Fig. 263);

Platte aus Sollinger Sandftein, die auf gemauerten Pfeilern ruht, befteht; darüber erhebt fich ein eifernes Schutzdach (Rauchfang), aus einer doppelten Lage von Eifenblech gebildet. Die Rückwand hinter dem Tifch ift mit Kacheln verkleidet, und die Abzugsöffnung läßt fich durch eine Klappe abfchließen;

5)    zwei kaftenartige Tifche (Fig. 262²⁹⁴), der eine 1,70 m lang, 0,76 m breit, 0,90 m hoch und mit 4 Schubladen, der andere 2,59m lang, 0,76m breit, 0,90m hoch und mit 11 Schubladen; die Tifch-platten find aus Eichenholz, die Unterfätze aus Kiefernholz hergeftellt;

6)    einen Glasfchrank (Fig. 262), 1,48 m breit, 2,50“ hoch und 0,30 m tief, mit Zwifchenböden und 4 Türflügeln;

Fig. 262V

Y:

'PH

f[

Fig. 263.

II

ILr

nn

ID

Vom Privatlaboratorium des Vorftandes des chemifchen Inftituts an der Univerfität

zu Göttingen ²⁹‘).

¹/₅₀ w. Or.

7)    ein Fachgeftell zum Aufftellen von Flafchen (Fig. 262), 2,50ra lang und 0,20 m tief;

8)    ein Ausgußbecken (Fig. 262) aus emailliertem Gußeifen;

9)    ein Ablaufbrett aus Eichenholz (Fig. 263), 1,20m lang und 0,40m breit;

10)    zwei Tifche aus Eichenholz, je l,4om lang, 0,90m breit, mit Zarge und einfachen Füßen;

11)    einen Glasfchrank für übelriechende Chemikalien, 0,90ra breit, 0,40 m tief und 2,oom hoch, mit 2 Türflügeln; er wird durch eine gemauerte Abzugsrohre entlüftet.

Zur Beleuchtung diefes Laboratoriumsraumes dienen 4 Wandarme, 1 zweiarmige Deckenlampe und 1 Doppelarm am Arbeitstifch. Für chemifche Zwecke find vorhanden: 23 kleine und 3 große Gasfchlanchanfätze, 16 Hähne für Waffer, 4 Durchgangshähne der Regenwafferleitung mit zugehörigen Meffingbogen, nach den Wafferbädern führend ²⁹⁵).

895) Nach ebenda!⁻., S. 570.

■CO

ts>

227.

Vorratsräume.

e) Sonftige Räume und Dienftwohnungen.

Von den Vorrats- und Lagerräumen, fowie vom Verkaufsraum war in Art. 182 (S. 241) nur allgemein die Rede; an diefer Stelle fei die Einrichtung zweier bezüglicher Räume im neuen Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts zu Göttingen vorgeführt.

1. Der Chemikalienraum, der zugleich als Verkaufsraum dient, befitzt nachftehende Einrichtungsgegenftände :

Fig. 264.

Fig. 265.

Fig. 266.

■i

um

Lu/VtariaJ j '

|g

Durchsehni

Flaschen

lu fh

Fachgerüft

Giftfehrank

Schiebkaftenfchrank

im Chemikalienraum des chemifchen Inftituts an der Univerfität zu Göttingen ²⁰⁶).

J/₅₀ w. Gr.

«) ein Fachgerüft (Fig. 264 ²⁹⁶), 5,7om lang, 2,80m hoch und 0,60cm tief; es ift aus Fichtenholz hergeftellt, befitzt 3 cm ftarke lotrechte Wände und 5 wagrechte, 2 cm ftarke Zwifchenböden;

ß) ein gleich konftruiertes Fachgerüft, jedoch nur 2,70m lang;

y) ein Fachgerüft (Fig. 2Ó5²⁹⁶), 0,90 m lang, 2,00® hoch und 0,40 m tief, welches gleichfalls aus Fichtenholz konftruiert ift;

8) ein Schiebkaftenfchrank (Fig. 265), 2,-13m lang, 0,63m tief und 0,oom hoch, mit 12 großen Schiebkaften; dazu gehört ein Pultauffatz, 0,85 m lang und 0,65 m breit, der eine bewegliche Klappe mit Verfchluß befitzt; fämtliche Teile find in Kiefernholz ausgeführt;

e) ein kaftenartiger Tifch (Fig. 266 ²⁹°) mit Zwifchenböden, 2,15m lang, 0,oom hoch und 0,6om tief; er hat eine 3 cm dicke Tifchplatte und ift aus Fichtenholz hergeftellt;

Ç) ein Giftfehrank (Fig. 266), der auf dem eben erwähnten Tifche fteht, zur Aufbewahrung giftiger Chemikalien dient, 0,70 m breit, 0,som tief und l,oom hoch ift; er enthält 3 Zwifchenböden und ift aus Fichtenholz konftruiert;

y;) ein Abzugsfehrank (Fig. 26729ß), ähnlich wie der durch Fig. 235 (S. 285) erläuterte eingerichtet 0,oom breit, 0,som tief und 3,oora hoch; er fteht auf einer Sandfteinplatte, die auf gemauerten Pfeilern ruht. Der Hohlraum unter der Platte ift nach vorn

Fig. 267.

UZ

zu durch eine Tür abgefchloffen, wodurch ein ' Schränkchen entfteht, welches zur Aufbewahrung übelriechender Chemikalien dient;

0) ein gußeifernes, emailliertes Ausgußbecken

(Fig. 267);

Abzugsfehrank ebendaf. ²⁹⁶). ‘/so w. Gr.

1) ein Drehfchemel;

y.) ein Tifch zum Abwägen der Chemikalien, 1,50m lang und l,oom breit; er ift aus Kiefernholz hergeftellt ²⁹⁷).

2. Im Lagerraum für Säuren find folgende Einrichtungsgegenftände aufgeftellt:

²⁹⁸) Fakf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 26. •w) Nach ebendaf., S. 570 u. 572.

Fig. 268.

a) fünf Kippftellvorrichtungen für große gläferne Ballons (Fig. 269 ²⁹⁶), aus Schmiedeeifen;

ß) fünf derartige Vorrichtungen für fog. halbe Ballons;

y) ein Glasfchrank zur Aufbewahrung übelriechender Säuren, 1,40 m lang, 0,45 m tief und 2,oom hoch; er befitzt 4 Zwifchenböden; feine Rückwand ift mit Kacheln ausgefetzt, und feine Türen find verfchließbar;

8) ein Fachgerüft, 4,30 m lang, 2,70 m hoch und 0,52 m tief; es ift mit zwei lotrechten Seiten, zwei Mittelwänden und vier wagrechten Zwifchenböden verfehen.

Die Kleiderablagen fpielen in chemifchen Inftituten infofern eine andere Rolle als in manchen fonftigen wiffenfchaftlichen Anhalten, weil die Laboranten vor dem Betreten der Arbeitsräume nicht nur die Oberkleider ablegen, fondern fich darin in der Regel ganz umzukleiden pflegen. Hiernach muß ihre Lage im Oebäude und ihre Einrichtung vorgefehen werden. Häufig werden Kleiderfchränke, die in eine ent-fprechende Anzahl von verfchließbaren Abteilungen getrennt find, angeordnet.

Faft in allen Teilen eines chemifchen Inftituts entwickeln fich Dämpfe und Gafe, welche auf den menfchlichen Organismus be-läftigend, in vielen Fällen fchädigend einwirken. Deshalb ift bei der Anordnung der Dienftwohnungen überhaupt, insbefondere bei der Anordnung der Familienwohnung des Inftitutsvorftandes, große Vorficht zu beobachten.

Über die Notwendigkeit einer Dienftwohnung für den Leiter eines chemifchen Inftituts ift fchon an früheren Stellen diefes Heftes gefprochen worden, und es gibt nur fehr wenige Anlagen diefer Art (z. B. chemifche Inftitute der Technifchen Hochfchulen zu Berlin-Charlottenburg und zu Darmftadt), bei denen eine folche Wohnung fehlt. Soll letztere ihrem Zwecke völlig ent-fprechen, fo muß fie mit den Inftitutsräumen in tunlichft nahe Verbindung gebracht werden; andererfeits ift fie aber, in Rückficht auf die Gefundheit der Wohnungsinhaber, von jenen Räumen möglichft zu ifolieren; insbefondere wird darauf zu fehen fein, daß die herr-fchenden Winde die gefundheitsfchädlichen Gafe nicht unmittelbar in die Wohnräume führen. Endlich muß der Zugang zur Wohnung des Vorftandes von den Zugängen zum Inftitut vollftändig getrennt fein.

Man kann bei den ausgeführten Anlagen im wefentlichen dreierlei Anordnungen unterfcheiden:

1) Die Vorftandswohnung ift im Obergefchoß ^ des Inftituts-baues gelegen, wie z. B. in den chemifchen Inftituten der Univer-fität zu Kiel, der Technifchen Hochfchulen zu Aachen und Dresden, der Technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz ufw.

Eine folche Anordnung follte nur dort in Frage kommen, wo die Vortrags- und Arbeitsräume des Inftituts im wefentlichen bloß in einem Sockel- und Erdgefchoß untergebracht find; alsdann werden in das Obergefchoß nur einige wenige und auch nur folche Räume zu verlegen fein, in denen eine Entwickelung von fchädlichen Gafen nicht ftattfindet. Zur Wohnung des Direktors muß in diefem Falle nicht nur ein befonderer Eingangsflur, fondern auch eine eigene Treppe führen; ferner muß dafür Sorge getragen werden, daß durch geeignete und mehrmalige Abfchlüffe das Eindringen von Gafen ufw. überall dort verhütet wird, wo eine Verbindung mit den Inftitutsräumen gewünfcht wurde oder unvermeidlich war.

2) Das Inftitutsgebäude ift im Grundriß derart angeordnet, daß fich an einen

228.

Kleider

ablagen.

Fachgerüft ebendaf.29e). V100 W. Gr.

229.

Wohnung

des

Vorftandes,

Fig. 269.

/%

Kippftell-vorrichtung für Säureballons29B).

‘/so w. Gr.

230.

Andere

Dozenten

wohnungen.

231.

Wohnungen

für

Diener ufw.

232.

Fußböden.

langgeftreckten Vorderbau mehrere Flügelbauten anfchließen; die Wohnung des Vorftandes wird alsdann in einen diefer Gebäudeflügel verlegt, wie dies u. a. in den chemifchen Inftituten der Univerfitäten zu Graz und Leipzig, zum Teile auch zu Bonn gefchehen ift.

Man wird in einem folchen Falle naturgemäß einen äußeren Gebäudeflügel wählen, und zwar denjenigen, dem die gefundheitsfchädliche Abluft der Laboratorien durch die herrfchende Windrichtung nicht zugeführt wird. Getrennte Zugänge und Treppenanlagen find bei einer derartigen Anordnung fehr leicht zu erzielen, ebenfo eine Verbindung mit den Inftitutsräumen, welche dem Vorhände den Verkehr tunlichft erleichtert, einen nachteiligen Einfluß von den Laboratorien her aber ausfchließt. In diefes Syftem find auch diejenigen Anlagen einzureihen, bei denen an den in gefchloffener Grundform ausgeführten Inftitutsbau die Wohnung des Direktors an der Rückfeite angefügt ift, wie folches beim chemifchen Inftitut der Univerfität zu Wien zu finden ift.

3) Die im allgemeinen zweckmäßigfte, in den meiften Fällen aber auch teuerfte Anordnung befteht in der Erbauung eines vom Inftitut zwar völlig getrennten, ihm aber doch nahe gelegenen Vorftandswohnhaufes, welches mit dem erfteren durch einen gefchützten Gang verbunden ift. Bei den Inftituten der Univerfität zu Straßburg und der Akademie der Wiffenfchaften zu München, beim Neubau des I. chemifchen Inftituts der Univerfität zu Berlin ift u. a. in folcher Weife verfahren worden. In Freiburg liegt das Wohnhaus des Direktors dem In-ftitute unmittelbar gegenüber.

Die Vorteile einer völlig gefonderten Direktorwohnung find an anderen Stellen des vorliegenden Halbbandes bereits zur Genüge erörtert worden, fo daß fie hier nicht zu wiederholen find; gerade diefe Vorzüge laffen aber die in Rede ftehende Anordnung als die vorteilhaftefte erfcheinen.

Auch für den zweiten Profeffor der Chemie, jedenfalls für einen oder zwei Affiftenten find Wohnungen vorzufehen. Letztere beftehen in der Regel aus nur je zwei Stuben und find bald mit der Wohnung des Vorftandes unter einem Dache, bald an folchen Stellen des Inftitutsgebäudes gelegen, wo die Gefundheit ihrer Inhaber nicht gefährdet ift. Bei der zweiten Profefforwohnung find die gleichen Rückfichten zu beobachten wie bei der Wohnung des Vorftandes, weshalb man diefe beiden Wohnungen in dasfelbe Obergefchoß, bezw. in den gleichen Gebäudeflügel, in dasfelbe abgefonderte Wohnhaus verlegen wird; doch empfiehlt es fich, die zwei Wohnungen durch eigene Eingänge und Treppen voneinander zu trennen.

Die Dienftwohnungen für den Mechaniker, die Diener, den Heizer, den Hauswart ufw. werden in der Regel in das Sockelgefchoß verlegt und, wenn möglich, nicht zu entfernt von ihren Arbeitsftätten angeordnet.

Im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München hat man für die Affiftenten und die Bedienfteten ein befonderes Wohnhaus unmittelbar an die Laboratorien angebaut.

Im übrigen muß bezüglich der Anordnung aller im vorftehenden be-fprochenen Dienftwohnungen auf die unter g vorzuführenden Beifpiele von Inftitutsbauten verwiefen werden.

f) Innerer Ausbau.

1) Fußböden, Wände und Decken.

In Rücklicht auf die faueren und ätzenden Flüffigkeiten, welche in den ver-fchiedenen Arbeitsräumen eines chemifchen Inftituts vielfach verfchüttet und ver-fpritzt werden, und in Anbetracht der vielen fonftigen Verunreinigungen erfcheint Gußafphalt als der geeignetfte Fußbodenbelag. Sein unfreundliches und wenig reinliches Ausfehen war indes mehrfach Anlaß, daß man die Anwendung von Afphaltfußböden tunlich ft einfchränkte oder ganz vermied.

So hat man in manchen Inftituten nur in jenen Arbeitsräumen, wo Ver-fchütten von ätzenden Flüffigkeiten und Verunreinigungen befonders häufig Vorkommen, Afphalteftrich ausgeführt, im übrigen aber kieferne oder eichene Riemenböden zur Anwendung gebracht; doch wurden im letzteren Falle hier und da Schutzvorkehrungen gegen mögliche Schwammbildung ufw. getroffen.

In mehreren Arbeitsräumen des chemifchen Inftituts der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurden, je nach der mehr oder weniger ftarken Benutzung, eichene oder kieferne Stabfußböden verlegt; zum Schutze gegen Schwammbildung wurden fowohl der Erdboden des Erdgefchoffes, als auch die Oberfläche fämtlicher Gewölbe afphaltiert und die Fußböden hohl auf Lagerhölzern befeftigt.

In vielen Laboratorien find ausfchließlich hölzerne Riemen- oder Stabfußböden zur Ausführung gekommen; man hat fie wohl auch in Afphalt gelegt, wie z. B. im Neubau des I. chemifchen Inl'tituts der Univerfität zu Berlin. In einigen Fällen wurde an befonders gefährdeten Stellen eine Sicherung getroffen.

In den Arbeitsfälen der organifchen Abteilung des chemifchen Inftituts der Akademie der Wiffenfchaften zu München befindet fich ringsum an den Wänden ein l,oo«» breiter Afphaltftreifen, auf dem die Spül- und die Abdampfeinrichtungen ftehen; in diefem Streifen ift auch eine Afphalt-rinne für den Ablauf von Waffer ufw. angeordnet.

In den übrigen Räumlichkeiten eines chemifchen Inftituts werden faft ausfchließlich hölzerne Fußböden verwendet. Einiger befonderer Fußboden-konftruktionen, welche gewiffe Räume erfordern, gefchah bereits im vorhergehenden Erwähnung.

Die Wände, welche der vielen darin notwendigen Kanäle und fonftigen Durchhöhlungen wegen wohl niemals in Bruchftein-, fondern ftets in Backftein-mauerwerk auszuführen fein werden, find in den Arbeitsräumen mit einem An-ftrich zu verfehen, der durch die in jenen Räumen fich entwickelnden Gafe und Dämpfe tunlichft wenig beeinflußt wird; insbefondere werden alle bleihaltigen Farben zu vermeiden fein.

Es empfiehlt fich, die Wände, zum mindeften in ihrem unteren Teile, glatt zu fchleifen und dann mit Ölfarbe, beffer mit Wachsfarbe, anzuftreichen.

* Bezüglich des Ölfarbenanftriches der Fenfter, Türen ufw. gilt das Gleiche; auch hier find bleihaltige ufw. Stoffe auszufchließen. In den Fenftern richtet man einzelne Flügel, bezw. Scheiben zum Öffnen ein, fei es, daß man fie herausklappt oder nach Art der gewöhnlichen Luftflügel ausbildet; finden plötzliche Gasentwickelungen ftatt, fo kann man durch Öffnen diefer beweglichen Fenfterteile die Entlüftung des Raumes wefentlich befchleunigen.

Die Sockelgefchoßräume werden wohl ftets überwölbt; doch empfiehlt fich eine gleiche Konftruktion auch für die meiften Arbeitsräume, weil in ihnen faft durchweg mit offenen Flammen hantiert wird und die Feuersgefahr eine nicht unbedeutende ift.

Wie in Art. 194 (S. 261) gezeigt worden ift, erhalten die größeren Arbeitsräume in der Regel Tiefen von 10,00 bis 12,oom; läßt fich ihre Decke nicht an die Dachkonftruktion aufhängen, fo werden fie wohl auch durch eiferne Säulen ge-ftiitzt. Diefe Stützen füllten niemals in den Gängen zwifchen den Arbeitstifch-gruppen ftehen, fondern innerhalb letzterer angeordnet werden.

233.

Wände, Fenfter und Türen.

234.

Decken

und

Deckenlichter.

Die ftützenden Eifenfäulen, fonftige Eifenteile der Deckenkonftruktion, eiferne Befchläge ufw. fchütze man durch einen gut deckenden Anftrich gegen die Einwirkung fauerer Dämpfe und anderer Gafe, die ihre allmähliche Zerftörung herbeiführen würden. In neuerer Zeit wird vielfach ein Anftrich mit Zonkafarbe

gewählt.

Dienen Deckenlichter zur Erhellung der Arbeitsräume, fo verwende man dafür am beften Mouffelinglas.

Schließlich fei noch bezüglich der Fußböden, Wände, Decken ufw. auf das bei den phyfikalifchen Inftituten (Art. 138 u. 13g, S. 17g u. 180) hierüber Gefagte verwiefen.

2) Heizung und Lüftung.

235-

Heizung.

Die eigenartigen Verhältniffe, welche in den chemifchen Inftituten infolge der Aufgabe, die fie zu erfüllen haben, obwalten, bedingen in der Art und Weife, wie zur kalten Jahreszeit ihre Räume erwärmt werden, gleichfalls eigenartige Einrichtungen. Das Gleiche, vielleicht in noch höherem Grade, gilt von den Lüftungseinrichtungen folcher Anhalten, und fie find, in ihrem Zufammen-hange mit den Heizungsanlagen, von großer Wichtigkeit und Bedeutung.

Die Bedingungen, welche für eine vollkommene Heizeinrichtung eines chemifchen Inftituts (nach Intze2ö8) gehellt werden müffen, Iahen fich in folgender Weife zufammenftellen:

a) gleichmäßige und händige Erwärmung der benutzten Räume auf etwa 18 Grad C. bei den verfchiedenften äußeren Temperaturen und Windrichtungen im Winter, und

ß) Abkühlung der Räume im Sommer auf mindeftens 20 Grad C., damit die Praktikanten während der Sommermonate durch die Hitze nicht vertrieben

werden;

Y) fchnelle Erwärmung, bezw. Abkühlung aller Räume, befonders derjenigen, welche nur während einer kurzen Zeit des Tages benutzt werden, um keine Wärme zu verfchwenden und um die rechtzeitige Erwärmung vollhändig in der Hand zu haben;

'S) Vereinigung fämtlicher Einzeleinrichtungen an einer Stelle in der Weife, daß der Heizer in jedem Augenblicke weiß, ob in den zu heizenden Räumen der geforderte Wärmegrad herrfcht, um hiernach durch Stellung von Re-giftern ufw. eine fchnelle Änderung eintreten zu laffen.

Alle diefe Bedingungen find kaum in einem einzigen Inftitute in ausreichender Weife erfüllt worden.

Für das chemifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurde als Heizbedürfnis feftgeftellt, daß

a) die Flure und Vorräume auf 10 Grad C,

ß) die Hörfäle und Arbeitsräume auf 20 Grad C. und

y) die Sammlungs- und Nebenräume nach Erfordernis auf 15 bis 20 Grad C. bei einer Außentemperatur von —20 Grad C. zu erwärmen feien.

236.

Ofenheizung

Nur in älteren Inftituten und in einigen kleineren Anlagen aus neuerer Zeit ift für die Erwärmung der Räume die gewöhnliche Ofenheizung in Anwendung gekommen.

Dies war im alten Inftitut der Univerfität zu Gießen und in jenem zu Heidelberg der Fall. Ebenfo wird im Inftitut zu Greifswald die Heizung, mit Ausnahme des großen Hörfaales, durch

erwärmt.

Kachelöfen bewirkt; in letzterem, der meift nur für kurze Zeit benutzt wird, find eiferne Ofen aufgeftellt; bei ftrengerer Kälte wird diefer Hörfaal, fowie auch der große Arbeitsraum durch einen im Sockelgefchoß untergebrachten Luftheizofen erwärmt.

Auch das chemifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu München und das ältere Aachener Inftitut. haben Ofenheizung erhalten. Ebenfo ift in den chemifchen Inftituten der Uni-verfität zu Kiel und der Akademie zu Münfter Ofenheizung eingerichtet worden.

In den meiften Anftalten ift eine Fernheizungsanlage eingerichtet, und es find fowohl Feuerluftheizung, als auch Waffer- und Dampfheizung zur Ausführung gekommen.

In einigen älteren und in wenigen neueren chemifchen Inftituten hat man fich für Feuerluftheizung entfchieden, in den neueren Anftalten wohl deshalb, weil bei diefem Syftem mit der Heizung die Lüftung fich fehr leicht vereinigen läßt.

Wie eben erwähnt wurde, werden im Greifswalder Inftitut bei ftrengerer Kälte die beiden* größten Räume mittels Feuerluftheizung erwärmt.

Im Inftitut der Bergakademie zu Berlin ift diefes Heizungsfyftem durchwegs zur Anwendung gekommen. Die Erwärmung gefchieht mittels zweier im Sockelgefchoß aufgeftellter Luftheizungsöfen, denen die frifche Luft durch 2 unter dem Fußboden gelegene Kanäle zugeführt wird; von den Ofenkammern fteigen die Warmluftkanäle lotrecht nach den zu heizenden Räumen empor. Die beiden großen Laboratorienräume find mit elektrifch fignalifierenden Queckfilberthermometern verfehen, deren Leitungen nach den an den Feuerftellen im Sockelgefchoß angebrachten Druckknöpfen führen; jedes Thermometer hat zwei folcher Knöpfe, welche beim Niederdrücken die Überfchreitung, bezw. Unterfchrei'tung der Normaltemperatur unter Angabe der Saalmtmmer durch Klingeln anzeigen.

Die Feuerluftheizung im chemifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Dresden ift nach dem gleichen Syftem wie im Hauptgebäude (fiehe Art. 165, S. 127) durchgeführt.

Im neuen Gießener Inftitut werden die zwei großen Arbeitsfäle mittels Feuerluftheizung

Verhältnismäßig fehr feiten kam in chemifchen Inftituten die Wafferheizung zur Ausführung, und felbft in den wenigen Fällen hauptfächlich aus dem Grunde, weil die Anlage einer Dampfheizung nicht erreichbar war.

Dies trifft beifpielsweife beim Klaufenburger Inftitut zu, wo von einer Dampfheizung der großen Koftfpieligkeit wegen abgefehen werden mußte und eine Heißwafferheizung in Anwendung gekommen ift. Eine kurze Befchreibung diefer Anlage ift in der unten genannten Schrift⁶") zu finden.

Die in den neueren Inftituten am häufigften ausgeführten Einrichtungen gehören dem Syftem der Dampfheizung, und zwar fowohl der unmittelbaren, als auch der Dampfwaffer- und Dampfluftheizung, an. In der Tat empfiehlt fich in den allermeiften Fällen für den fraglichen Zweck die Verwendung des Waffer-dampfes; denn:

a) In einem chemifchen Inftitute ift für Bäder, Trockeneinrichtungen, Deftil-lationsapparate und manche andere Laboratoriumszwecke vielfach Wafferdampf notwendig; in manchen neueren Laboratorien ift es geradezu Bedingung, daß dem Chemiker jederzeit Wafferdampf zur Verfügung ftehen folle; diefer Umftand allein weift fchon auf die Anlage einer Dampfheizung hin, weil es fich fonft nicht lohnen würde, lediglich für den zumeift geringen Bedarf zu chemifchen Arbeiten einen Dampfkeffel ununterbrochen zu heizen.

(3) Verfchiedene Verfuche und fonftige chemifche Arbeiten, ebenfo Luftpumpen ufw. bedürfen einer Triebkraft, und ebenfo ift für die immer mehr fich verbreitende elektrifche Beleuchtung eine Dynamomafchine notwendig, die gleich-

237.

Feuer-

hiftheizung.

238.

Wafferheizung

239.

Dampfheizung.

falls durch eine motorifche Kraft in Tätigkeit zu fetzen ift; eine Dampfmafchine kann allen diefen Zwecken dienen.

y) Es wird noch fpäter gezeigt werden, daß eine allen Anforderungen ent-fprechende Lüftungsanlage des mafchinellen Betriebes nicht entbehren kann, fo daß ein vorhandener Dampfmotor auch für diefen Zweck Anwendung finden kann.

B) Eine Dampfheizung geftattet am beften die Vereinigung der gefamten Heizeinrichtungen an einer einzigen Sammelftelle; ja man kann die letztere fogar in ein befonderes kleines Nebengebäude (Keffelhaus) verlegen, wie dies u. a. in den Inftituten der Technifchen Hochfchulen zu Braunfchweig und Aachen ge-fchehen ift.

Im chemifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg wurde eine Dampfheizung, unter Benutzung der für das Hauptgebäude vorgefehenen Wärmequelle (fiehe Art. 105, S. 128), vorgefehen, die in ganz ähnlicher Weife wirkt wie im Hauptgebäude. Die Vorwärmung der Zuluft findet in der Achfe des Haufes in Heizkammern ftatt, welche unter dem großen Hörfaal für anorganifche Chemie liegen; von da aus wird fie bis zu den Nutzräumen fortgeführt, in denen fie hinter den Dampfheizkörpern ausftrömt und, dafelbft kreifend, durch die Heizkörper weiter auf den erforderlichen Wärmegrad gebracht wird. (Siehe auch Art. 247.)

Auch im chemifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Braunfchweig (fiehe Art. 105, S. 128) erfolgt die Heizung durch Dampfröhrenöfen, welche durch fog. Ventilftücke vom Sockel-gefchoß aus geregelt werden können.

In dem 1891—93 ausgeführten Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts an der Univerfität Halle wurde eine Käuffer'fche Dampf-Niederdruckheizung eingerichtet; ebenfo ift der neue Erweiterungsbau des chemifchen Inftituts an der Univerfität zu Göttingen mit einer Dampf-Niederdruckheizung verfehen, und auch im neuen chemifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt ift eine folche durchgeführt.

Das neue chemifche Inftitut in Würzburg wird eine Dampf-Mitteldruckheizung erhalten, und im chemifchen Inftitut des Polytechnikums zu Zürich ift eine von Gebr. Sulzer ausgeführte Dampf-Mitteldruckheizung, die mit 1 bis IV2 Atmofphären Dampffpannung arbeitet, ausgeführt worden. Die zwei Dampfkeffel in Zürich haben je 67 am Heizfläche. Die Dampfverteilung in wagrechter Richtung befindet fich im Kellergefchoß und ift derart angeordnet, daß die betreffenden Röhrenleitungen zur Erwärmung der den Räumen zuzuführenden Frifchluft beitragen. Der Mafchinift ift imftande, von einer ihm bequem zugänglichen Stelle aus die Dampfzuftrömung zu jedem der zwei großen Hörfäle, zu den Wohnungen, zu den übrigen Räumen und zu den beiden Heizkammern für die Zuluft zu öffnen oder abzufperren; durch elektrifche Thermometeranlagen ift es ihm möglich, von derfelben Stelle aus die Temperatur in den beiden großen Hörfälen und in den großen Arbeitsfälen zu erkennen, ohne daß er diefe ziemlich weit von ihm entfernten Räume zu betreten braucht. Es werden erwärmt: die beiden großen Hörfäle mittels zweier unter dem anfteigenden Geftühl gelegenen Rohrfpiralen, die Wohn- und Profefforenzimmer mittels zylindrifcher Dampf-wafferöfen, verfchiedene untergeordnete Räume mittels fäulenartiger, unabfchließbarer Dampfröhren und die übrigen Räume mittels gußeiferner Rippenheizkörper, die in eifernen, einfach verzierten Verfchalungen gegen Wärmeausftrahlung ifoliert find ³⁰°).

Auch der Neubau des I. chemifchen Inftituts der Univerfität zu Berlin erhielt — mit Ausnahme des Direktorwohnhaufes, welches mit einer Warmwaffer-heizung ausgerüftet ift — eine Niederdruck-Dampfheizung.

Bei einer Außentemperatur von — 20 Grad C. und einer Innentemperatur von + 15 Grad C. in den Treppenhäufern, Fluren, Kleiderablagen und Aborten, bezw. +20 Grad C. in den Hörfälen und Arbeitsräumen beträgt die ftündliche Wärmezufuhr rund 600 000 Wärmeeinheiten; der Gefamtwärmebedarf für die Heizung, einfchl. der Vorwärmung der Zuluft für die Lüftung, beträgt 1300 000 Wärmeeinheiten. Hierfür find 3 Zweiflammrohrkeffel von je 48 am Heizfläche vorgefehen; der Dampfdruck darin beträgt 3 Atmofphären und wird an 3 Stellen des Kellergefchoffes auf 0,2 Atmofphären reduziert. Zur Wärmeabgabe find in den Räumen 170 regelbare glatte Radiatoren aufgefteilt; diefe ftehen, foweit die Fenfter nicht zu Arbeitsplätzen ausgenutzt find, in den Fenfter-nifchen, fonft an den Innenwänden der Räume.

Die Dampfwafferheizung ift zuerft im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Leipzig eingeführt worden.

240.

Dampfwaffer

heizung.

Jeder der 4 großen Arbeitsfäle des Leipziger Inftituts wird durch 4 runde, eiferne Dampf-wafferöfen geheizt; das an der Decke hinlaufende eiferne Rohr leitet den Wafferdampf aus dem Dampfkeffel zu den Öfen ; das in letzteren kondenfierte Waffer fließt durch eine befondere Leitung in den Keffel zurück. Auch die Heizung des großen Hörfaales gefchieht mittels Wafferdampf, welcher zahlreiche und verzweigte, unter dem Fußboden gelegene Rohrleitungen durchftrömt; die erwärmte Luft dringt unter den Sitzplätzen durch Öffnungen in den Saal, eine Anordnung, die keineswegs nachahmenswert ift. Der Dampfkeffel ift im Sockelgefchoß, ziemlich in der Mitte des Haufes gelegen, aufgeftellt.

Nach dem Beifpiel der Leipziger Anftalt wurde auch für das chemifche Inftitut der Univerfität zu Budapeft Dampfwafferheizung vorgefeilen. Sie wird mittels zweier ungleich großer Dampfkeffel bewirkt, welche alle Dampfwafferöfen des Haufes (auch die Dampfapparate im Sockelgefchoß und verfchiedene Arbeitsfteilen) mit Dampf verfehen. Die Dampfwafferöfen beftehen aus einem Doppelzylinder, in deffen Zwifchenraum das Waffer enthalten ift, zu dem der Dampf geleitet wird. Im großen Hörfaal, der nur von Zeit zu Zeit geheizt wird, find ftatt der Wafferöfen einfache, fchlangenförmig gewundene Dampfrohre als Heizkörper verwendet, welche in Nifchen aufgeftellt find; letztere können, je nach der Stellung der unten angebrachten Schieber und Klappen, mit der Saalluft oder mit der äußeren Luft in Verbindung gebracht werden.

Im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München beftehen die Heizkörper teils aus Dampfwafferöfen, teils aus Dampfrohrfpiralen. Der Dampf wird in 2 großen Keffeln, welche fich in dem im Haupthofe gelegenen Keffelhaufe befinden, erzeugt und gelangt in freiliegenden, umwickelten Rohren nach allen Teilen des Gebäudes. Die Hörfäle werden durch Spiralen geheizt; im großen Hörfaal find außerdem noch 2 kleine Öfen aufgeftellt. In den Arbeits-fälen find je 4 Öfen angeordnet und nebftbei noch 2 kleine Spiralen, welche als Referveheizkörper dienen.

Die Anwendung der Dampfwafferheizung empfiehlt fich nur dann, bezw. nur für diejenigen Räume eines chemifchen Inftituts, bei denen eine möglichft gleichförmige Temperatur erwünfcht ift und welche befonders kräftig wirkender Lüf-tungseinrichtungen nicht bedürfen.

So z. B. wird in derartigen kleineren Räumen des Inftituts der Landwirtfchaftlichen Hoch-fchule zu Berlin die frifche Zuluft an den Heizkörpern, welche an den Außenmauern aufgeftellt find, vorgewärmt, während die verdorbene Abluft durch bis über das Dach geführte Rohre abzieht.

241.

Dampf

luftheizung.

Weit häufiger ift die Dampfluftheizung in Anwendung gekommen; fie verdient auch vor der unmittelbaren Dampfheizung und der Dampfwafferheizung den Vorzug, weil erftere eine fehr rafche Erwärmung geftattet und fich mit ihr in leichter und einfacher Weife eine kräftige Lüftung vereinigen läßt.

Im chemifchen Inftitut zu Aachen gelangt die frifche Zuluft durch einen unter dem Heizergange liegenden unterirdifchen Kanal in die Heizkammer, wo die Luft durch Dampfheizrohre von etwa 3000m Gefamtlänge erwärmt wird; der Dampf hierzu wird zum geringen Teile durch die Dampfmafchine, zum größten Teile unmittelbar durch einen größeren Dampfkeffel vom Keffelhaus her geliefert. Die erwärmte Luft wird von der Heizkammer aus durch gemauerte und forgfältig geputzte Kanäle den einzelnen Räumen zugeführt; von der Heizkammer gehen 10 getrennte, nahezu wagrechte Hauptkanäle für warme Luft nach den verfchiedenen Räumen im Erd-gefchoß; außerdem find noch 4 lotrechte kleinere Kanäle nach den unmittelbar über der Heizkammer gelegenen Räumen des Erdgefchoffes geführt. (Siehe auch Art. 247 ⁷).

242.

Gemilchte

Heizung.

, Je nach der Beftimmung der verfchiedenen Räume eines Inftituts wird wohl auch ihre Erwärmung in verfchiedener Weife bewirkt. Vor allem pflegt dies bezüglich der Dienftwohnungen zuzutreffen, welche fehr häufig durch Kachel- und ähnliche Öfen geheizt werden. Allein auch bei den Vortrags- und Arbeitsräumen find, wie dies fchon bei mehreren der vorgeführten Beifpiele gezeigt wurde, verfchiedene Heizfyfteme zugleich in Anwendung gekommen.

ver-

243-

Abkühlung.

244.

Lüftung.

245.

Raumlüftung.

Was im vorliegenden Falle als Raumlüftung bezeichnet wird, deckt fich mit dem, was man unter Lüftung im gewöhnlichen Sinne zu verftehen pflegt. In Rückficht auf die ftarke Luftverunreinigung muß in chemifchen Inftituten, namentlich in den großen Arbeitsfälen und einigen anderen kleineren Arbeitsräumen ein ungewöhnlich großes Maß der Lufterneuerung zugrunde gelegt werden.

Im Inftitut der Univerfität zu Graz wurden die eine rafche Erwärmung und Lufterneuerung erheifchenden Hör- und Arbeitsfäle mit Dampfluftheizung, unter Benutzung eines Gebläfes, fehen; von den übrigen Räumen wurden jene, bei denen es weniger auf ftarke Lüftung, als auf möglichft gleichförmige Temperatur ankommt, mit Dampfwafferöfen, jene, welche nur bei ftarker Kälte mäßig erwärmt zu werden brauchen (große Treppe, Vorzimmer des großen Hörfaales, 2 Arbeitsräume im Sockelgefchoß ufw.), mit Dampfröhrenöfen verfehen.

Im chemifchen Inftitut der Landwirtfchaftlichen Hochfchule zu Berlin ift fowohl Dampfluft-, als auch Dampfwafferheizung, im chemifchen Inftitut zu Freiburg Feuerluft- und Dampfheizung eingerichtet worden.

Es ift bereits in Art. 235 (S. 316) gefagt worden, daß bei hohen Sommertemperaturen eine Abkühlung der Luft in den Arbeitsfälen ftattfinden follte; leider find bezügliche Einrichtungen nur in äußerft geringem Maße zur Ausführung gekommen.

Bei der fchon in Art. 241 befchriebenen Heizanlage des Inftituts zu Aachen war die Abkühlung der Luft während des Sommers in der Heizkammer beabfichtigt; fie follte teils durch Abkühlung mittels der bedeutenden Verbrauchswaffermenge, teils durch Benutzung der mittels Dampf getriebenen Eismafchine, indem von letzterer Kühlrohre in die Heizkammer geführt werden, bewirkt werden.

Zu denjenigen Gebäuden, in denen die Luft in befonders ftarker Weife verunreinigt wird und die deshalb auch einer befonders rafchen Lufterneuerung bedürfen, gehören unzweifelhaft auch die chemifchen Inftitute. Eine nicht geringe Zahl von zum Teile unerfahrenen Chemikern arbeiten ununterbrochen in den Räumen einer folchen Anftalt und erfüllen, ungeachtet aller Vorfichtsmaßregeln, die Luft mit übelriechenden und fchädlichen Dämpfen und Gafen; felbft die Geübteren und Erfahreneren können es nicht immer vermeiden, die Luft ihrer Arbeitsfäle in folcher Weife zu verderben.

Für die Lüftungsanlage eines chemifchen Inftituts hat man zu unterfcheiden: a) die Einrichtungen, welche den Vortrags- und Arbeitsräumen frifche Luft zuführen und die verdorbene Luft abführen, alfo ftets in Wirkfamkeit und von der Vornahme befonderer Arbeiten unabhängig find; man faßt diefe Anlagen wohl auch unter der Bezeichnung „Raumlüftung" zufammen;

ß) die Anlagen, welche aus den Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen die Gafe abzuführen haben;

Y) die Einrichtungen, mittels deren die Schwefelwafferftoffräume und Stinkzimmer entlüftet werden;

B) die Einrichtungen, mittels deren vom Experimentiertifch des Vortrags-faales (fiehe Art. 187, S. 252, unter Ç) und — wenn folche vorhanden find — aus den Abzugsfchränkchen der Arbeitstifche in den Laboratorien (fiehe Art. 200, S. 272, unter Ç) die Dämpfe und Gafe abgefaugt werden; die Anlagen unter ß bis B werden bisweilen unter der Bezeichnung „chemifche Lüftung“ zufammen-gefaßt.

Nach Intze's Verfuchen (im alten chemifchen Inftitut zu Aachen) erzielt man in den großen, vollbefetzten Arbeitsräumen eine reine Luft, wenn für einen Praktikanten in der Stunde 100cbm Luft zugeführt werden. Diefe Luftmenge dürfte fich nur dann etwas vermindern, wenn man die erzeugten fchädlichen Gafe und Dämpfe möglichft dort entfernt, wo fie entwickelt werden, d. i. bevor fie in den

Raum gedrungen find; die foeben erwähnte Einrichtung der Arbeitsuche, bei der fie mit kleinen Abzugsfchränkchen verfehen find, ift in diefer Richtung als vorteilhaft zu bezeichnen.

Für das chemifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg hat Intze bezüglich der Lüftung das folgende Bedürfnis zugrunde gelegt:

a) die Flure und Vorräume find ftündlich mit etwa dem bis lfachen ihres Rauminhaltes

zu lüften;

ß) Hörfäle erhalten eine Luftzuführung für den Kopf und die Stunde von 20 cbm am Tage und 60cbm am Abend;

y) die Laboratorien erhalten eine Luftzuführung gleich dem 2¹/₂- bis 3 fachen des Rauminhaltes. Hiernach ergab fich eine zuzuführende Luftmenge von 32 000 cbm in der Stunde.

Beim Bau des Grazer Inftituts forderte v. Pebal wenigftens eine 3 malige Erneuerung der Luft in der Stunde, was für das vollbefetzte analytifche Laboratorium einer ftündlichen Luftmenge von etwa 70 cbm für den Kopf entfpricht.

Im quantitativen Laboratorium des chemifchen Inftituts der Bergakademie zu Berlin beträgt der Gefamtquerfchnitt der an den Umfaffungswänden liegenden Abzugsöffnungen für die verdorbene Luft 1,05 qm ; bei Inbetriebfetzung der Lüftungsanlage wurde eine mittlere Abzugs-gefchwindigkeit von 1,05 m in der Stunde gemeffen; die aus dem Raume abgefaugte Luftmenge

3960

betrug hiernach 1,05 • 1,05 • 3600 = 3969 cbm in der Stunde oder bei 60 Praktikanten —= 66 cbm für die Stunde und den Kopf. Im Saal für qualitative Analyfe, welcher einer ftärkeren Lüftung bedarf, beträgt der Querfchnitt der Abzugsöffnungen 0,8 q«, die gemeffene Gefchwindigkeit dagegen l,iom; daher ift die ftündlich abziehende Luftmenge 1,10 • 0,8 • 3600 = 3168 cbm oder bei 24 Praktikanten = 132 cbm für die Stunde und den Kopf.

Die Frage, ob die Lüftung von der Heizung zu trennen fei, ift, wie zum Teile fchon aus den für die Heizung vorgeführten Beifpielen hervorgeht, meift in verneinendem Sinne beantwortet worden. Nur in fehr wenigen Fällen (in den Inftituten der Univerfität zu Leipzig und der Technifchen Hochfchule zu Braun-fchweig) hat man fich für eine folche Trennung entfchieden; in den meiften Inftituten durchftreicht zur Winterszeit die zugeführte frifche Luft die zur Erwärmung der Räume dienenden Heizkörper.

Zur Durchführung der Lufterneuerung in chemifchen Inftituten find Lock-fchornfteine und mechanifche Einrichtungen, bisweilen auch beide vereinigt, zur Ausführung gekommen; nur im eben erwähnten Leipziger Inftitut hat man von folchen Einrichtungen abgefehen.

In diefer Anftalt befindet fich an einer Ecke des zu lüftenden Raumes ein lotrechter Zuluftkanal, der bis auf die Kellerfohle hinabreicht und in einer Höhe von etwa 60 cm unter der Decke des betreffenden Raumes in letzteren offen einmündet. Diefer Kanal faugt unten, in Hofhöhe, mittels einer feitlich angebrachten weiten Öffnung aus dem Freien frifche Luft auf und führt fie, im Winter durch darin ftehende, langgeftreckte Dampföfen erwärmt, dem Raume zu. In gleicher Weife find lotrechte Abluftkanäle zur Abführung der verdorbenen Luft vorhanden, die gleichfalls heizbar find; doch foll die Notwendigkeit, diefe Heizung in Tätigkeit zu fetzen, nur fehr feiten eintreten ³⁰²).

246.

Lüftung'

mittels

Lock-

fchornfteinen

In einer großen Anzahl von chemifchen Inftituten ift eine Sauglüftungsanlage zur Ausführung gebracht und die faugende Wirkung durch Lockfchornfteine, in der Regel unter Benutzung des der Heizungsanlage angehörigen Rauchfchorn-fteines, hervorgerufen worden.

Wie fchon in Art. 237 (S. 317) gezeigt wurde, wird das chemifche Inftitut der Bergakademie zu Berlin durch eine Feuerluftheizung erwärmt. Die warme Zuluft tritt ziemlich nahe an der Decke in die einzelnen Räume ein; im quantitativen Laboratorium find die Warmluftkanäle fogar bis zum höchften Punkte der Decke geführt, weil hierdurch vermieden werden konnte, daß die eintretende warme Luft bei weiterem Aufwärtsfteigen fich fofort an der Deckenlichtkonftruktion ab-

21

30S) Nach: Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 3 (1871), S. 28. Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

CO

to

to

kühlt, bevor fie den unteren Raum erfüllt und zu den Abfaugeöffnungen zurückftrömt. Zum Ab-faugen der verdorbenen Luft dient ein etwa 25,oom hoher Saugfchlot von 1,50x1,20 m Querfchnitt, welcher während der kalten Jahreszeit durch das in ihm auffteigende Rauchrohr der Luftheizungsöfen erwärmt, in den Sommermonaten dagegen durch eine an feinem Fuße angebrachte Lock-feuerung auf die zur Sicherung des Abzuges der verdorbenen Luft erforderliche Temperatur geheizt wird. Während der warmen Jahreszeit ift die Richtung der Lüftung in den großen Arbeitsräumen, um Luftftrömungen zu vermeiden, eine der Winterlüftung gerade entgegengefetzte. Die frifche kalte Luft tritt zu diefer Zeit nahe am Fußboden in die Säle ein, und die warme wird oben, unter der Decke, abgefaugt; durch Stellung einer an den Heizkammern befindlichen Klappe werden die unter der Kellerfohle liegenden Abluftkanäle vom Lockfchornftein abgefperrt und gleichzeitig mit den Kanälen, welche den Heizkammern frifche Luft zuführen, in Verbindung gefetzt; ebenfo werden die Warmluftöffnungen von den Heizkammern abgefchloffen und durch Schieberöffnung mit dem Lockfchornftein in Verbindung gebracht. Im Lockfchornftein ift ein elektrifches Anemometer angebracht, um die Über- oder Unterfchreitung der Normalgefchwindig-keit der Luft im Schlot anzuzeigen ³⁰³).

Der innere Zylinder der im Univerfitätsinftitut zu Budapeft aufgeftellten Warmwafferöfen (fiehe Art. 240, S. 319) fteht mittels eines im Fußboden des betreffenden Raumes angebrachten Kanals mit der äußeren Lnft in Verbindung. Sind die dazu gehörigen Luftklappen geöffnet, fo kann frifche und erwärmte Luft in die Räume eingeführt werden; man kann aber auch das Zu-ftrömen der äußeren Luft abfchließen, und alsdann kreift im inneren Zylinder des Ofens die Zimmerluft. Bei diefer Anordnung wird der Fußboden durch die von außen her zugeführte kalte Luft ftark abgekühlt; durch zweckmäßigere Zuleitung der letzteren läßt fich diefem Übelftande begegnen. — Die Abführung der verdorbenen Luft gefchieht durch einen im Mittelpunkt des Hanfes errichteten Lüftungsfchlot von 1 qm lichtem Querfchnitt; in diefen ift ein gnßeifernes, G3 cm weites Rauchrohr eingefetzt, welches den Rauch aus der Dampfkeffelfeuerung abführt. Von diefem Lockfchornftein gehen unterirdifche, mit Zement glatt geputzte, große Kanäle ab, von denen aus zu jedem Raume des Gebäudes lotrechte Abluftkanäle abzweigen, welche in jedem Saale zwei mit Türen und Klappen luftdicht verfchließbare Öffnungen haben; die untere Öffnung dient zur Winterlüftung, wobei die Wärme nicht abgeführt wird, während die obere, an der Decke befindliche Öffnung für die Sommerlüftung beftimmt ift. Für die Sommerlüftung der Laboratorien ift der große Saugfchlot mit einem Lockfeuer verfehen 30i).

¹

) Fakf.-Repr. nach : Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, Bl. 25.

²

²⁸°) Nach ebenda!*., S. 569.

³

2Sl) Fakf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 26.

⁴

) Zuerft veröffentlicht in: Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 3 (1871), S. 35.

⁵

ni) Fakf.-Repr. nach : Robins, E. C. Technical fehool and college building etc. PI. 46.

⁶

") Fabinyi, R. Das neue chemifche Inftitut der königl. ungarifchen Franz-Jofefs - Univerfität zu Klaufenburg. Budapeft 18S2. S. 29.

⁷

) Nach : Die Chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftfälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 187g. S. 15.

Zu beftimmten Jahreszeiten wirkt eine folche Lüftungseinrichtung ganz gut; allein im Frühjahr und Herbft, wo die Temperaturunterfchiede fehr geringe find, ift fie ziemlich unzuverläffig. Sie erweift fich alsdann um fo unzweckmäßiger, weil gerade in diefen Jahreszeiten vom Dienftperfonal eine ungewöhnlich große Aufmerkfamkeit und befonderes Verftändnis in der Handhabung der Lüftungseinrichtungen gefordert werden muß. Auch ift zu berückfichtigen, daß offene Lockfeuer, bezw. Lockflammen gelöfcht werden müffen, wenn man Arbeiten ausführen will, bei denen fich explofible Gafe (Ätherdämpfe ufw.) entwickeln.

247.

Lüftung

mittels

Die Ausdehnung der Räume eines chemifchen Inftituts ift in der Regel in wagrechter Richtung eine fo beträchtliche, die Menge der zu- und abzuführenden mechanifcher Luft eine fo bedeutende, dabei die zuläffige Temperatur der Zuluft Verhältnis-

Einrichtungen.    .    '    °    ¹

mäßig fo gering zu halten, daß eine völlig ausreichende Lüftung diefer Räume bloß durch mechanifche Einrichtungen erzielt werden kann. Nur bei Anwendung folcher gelangt man zu einer vollftändig zuverläffigen Lüftungsanlage und ift gänzlich unabhängig von den Unterfchieden zwifchen der Temperatur außerhalb und innerhalb des Haufes. Im übrigen haben vergleichende Kostenberechnungen, welche für beftimmte Fälle angeftellt worden find, gezeigt, daß die Luftabfaugung mittels eines Lockfchornfteines von bedeutenden Querfchnittsabmeffungen teuerer wird als mafchineller Betrieb.

30ä) Die vorftehenden und die fchon früher gegebenen Notizen über die Heizungs- und Lüftungs-Einrichtungen des in Rede ftehenden Inftituts find entnommen aus: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 154.

³⁰¹) Die hier und an früheren Stellen gemachten Angaben über die Heizungs- und Lüftungs-Anlage des in Rede ftehenden Inftituts find entnommen aus: Than, C. v. Das chemifche Laboratorium der k. ung. Univerfität in Peft. Wien 1872. S. 12.

In den verfchiedenen Inftituten find fowohl Sauger, als auch Bläfer in Anwendung gekommen. Eine mafchinelle Säuglüftung findet man nur feiten, fo z. B. im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Klaufenburg.

In diefer Anftalt gefchieht die Zuführung frifcher Luft durch Zuluftkanäle, welche durch die Heizkörper der Heißwafferheizung (fiehe Art. 238, S. 317) gezogen find. Sämtliche Abluftkanäle münden in einen Sammelraum von 2,50 m Querfchnittsabmeffung, welcher fich auf dem Dachboden befindet und von dem aus oben zwei kurze Seitenarme in zwei Schlote führen. Durch die Mitte

des einen geht das Rauchrohr der Heißwafferheizung; der andere enthält einen Sauger von l,oom Durchmeffer, der von einem Gasmotor in Betrieb gefetzt wird. Je nach Bedarf wird die Abführung der verdorbenen Luft bald durch den Lockfchornftein, bald durch den Sauger vollzogen ³⁰⁵).

Tatfächlich verdient auch die mechanifche Drucklüftung, alfo das Einpreffen der frifchen Luft mittels einer Gebläfevorrichtung, den Vorzug. Eine folche Anlage gewährt allein die Sicherheit, daß die gewünfchte Zuluftmenge tatfächlich an geeigneter Stelle entnommen und den Räumen wirklich zugeführt wird; durch das Einpreffen wird in letzteren die Luft verdichtet und dadurch gezwungen, durch die verfchiedenen Abluftkanäle zu entweichen.

Durch eine folche Anlage ift es auch allein möglich, zu verhüten, daß in den von den Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen abgehenden Abzugsrohren keine Gegenftrömung eintritt, und ebenfo werden die kleinen Abzugs-fchränkchen, die man hier und da auf den Arbeitstifchen der Praktikanten angebracht hat (fiehe Art. 200, S. 272, unter Ç) nur dann mit Sicherheit wirken können, wenn die Zuluft eingepreßt wird.

Das Einpreffen der frifchen Zuluft mittels Gebläfe findet im chemifchen Inftitut der Tech-nifchen Hochfchule zu Braunfchweig ftatt. So lange die Zuluft im Winter die Temperatur von 20 Grad C. nicht erreicht, wird fie durch die Kondenfationsleitungen und durch befondere Dampfheizrohre erwärmt. Die verdorbene Luft entweicht durch über Dach geführte Rohre.

Ebenfo wird im chemifchen Inftitut zu Dresden die frifche Zuluft mittels eines durch eine kleine Dampfmafchine bewegten Bläfers eingepreßt, während die Abluft durch zahlreiche Abzugskanäle entweicht.

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz find für die Zwecke der Frifchluft-Zuführung Gebläfe (Pulfionsventilatoren) zur Anwendung gekommen. Die mit Dampfluftheizung verfehenen Räume diefer Anftalt (fiehe Art. 241, S. 318) erhalten erwärmte, bezw. frifche kalte Zuluft von

5    gemauerten Heizkammern, welche einen Gefamtluftraum von 5154cbm befitzen; jede Kammer ift mit Klappen verfehen, damit man den Luftzutritt regeln und nach Bedarf kalte Luft mit der erwärmten mifchen kann. Aus den Heizkammern gelangt die Luft durch lotrechte Kanäle nach

6    Laboratoriumsräumen; aus letzteren läßt man fie, wenn eine fehr rafche Lufterneuerung notwendig ift, unmittelbar durch weite Abluftkanäle, gewöhnlich aber durch die zahlreichen Abzugsrohre der Abdampfeinrichtungen ufw. entweichen. Die Gebläfe werden durch eine liegende Dampfmafchine von etwa 5V₂ Pferdeftärken getrieben 30C).

In Halle wird die kalte Luft mittels eines Ventilators in die Heißluftkammer getrieben, hier an einem eifernen Heizofen erwärmt und durch Kanäle in die beiden Hörfäle und in die Hauptarbeitsräume gedrückt; der Ventilator wird durch eine zweipferdige Gaskraftmafchine getrieben. Letztere dient gleichzeitig zur Erzeugung von elektrifchem Strom, der zum Betriebe eines zweiten Ventilators für Entlüftungszwecke und zu verfchiedenen Arbeitszwecken verwendet wird.

In Zürich arbeitet ein Schraubenventilator, der ftündlich etwa 40 000cbra frifche Luft in das Gebäude fördert; die dazu gehörige Dampfmafchine ift im Keffelhaus aufgefteilt. Die frifche Luft tritt unter der Freitreppe des Haupteinganges in das Gebäude, paffiert in erfter Reihe eine Klappe, welche fich von der Ventilkammer aus handhaben läßt, hierauf eine Luftwafcheinrichtung tind endlich eine Rohrfpirale, die entweder mit dem Abdampf des Motors oder auch mit direktem Dampf erwärmt und auf diefe Weife zum Vorwärmen der Zuluft benutzt werden kann; zur heißen Jahreszeit wird durch diefe Spirale kaltes Waffer geleitet, wodurch die Luft abgekühlt wird.

3°⁵) Nach (ier ;n Fußnote 299 (S. 317) genannten Schrift (S. 30).

so°) Eine ausführliche Darftellung diefer Heizungs- und Lüftungsanlagen ift zu finden in: Pebal, L. v. Das che-mifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 10.

21*

Zwifchen der Spirale und dem Ventilator ift eine Vorrichtung zum Befeuchten der Luft angeordnet. Durch den Ventilator wird die frifche Luft in Kanäle von 3,oo x 2,50ra Querfchnitt und diefen in zwei Heizkammern getrieben, wo fie auf 18 Grad C. erwärmt wird; von hier aus fteigt fie in lotrechten, in der Mauer gelegenen Röhren nach den zu erwärmenden Räumen. Die verdorbene Luft wird aus den letzteren unter dem Drucke der frifchen Zuluft nach dem Freien befördert, und zwar in den Arbeitsfälen teils durch die Abzugsnifchen, bezw. -Schränke, teils durch befondere Abzugsrohren, in den Hörfälen an ihren Rückwänden durch je 4 Abzugs

aus

röhren 30:).

Im Neubau des I. chemifchen Inftituts der Univerfität zu Berlin befördert die Pulfions-

einrichtung ftündlich 55 000cbm Luft in das Gebäude, fo daß in allen für chemifche Arbeiten be-ftimmten Räumen ein 3- bis 5 maliger Luftwechfel erreicht werden kann. Die frifche Zuluft wird auf der Nordfeite des Hautes in 12,00 m Entfernung vom Gebäude auf den Rafenplätzen des Gartens entnommen, durch begehbare Kanäle in das Gebäude geleitet, dort durch Tücher filtriert und dann durch 2 Ventilatoren, deren jeder mit einem Elektromotor von 4 Pferdeftärken verbunden ift, in die Druckkammer gepreßt. Letztere ift durch eine wagrechte Zwifchendecke in zwei Räume ge-fchieden; die Luft tritt zuerft in den unteren Raum ein, geht dann durch eine Öffnung in der Zwifchendecke in den oberen Raum und verteilt fich von hier aus gleichzeitig in die drei Syfteme des Weftflügels, des Oftflügels und des Mittelbaues. In den Heizkammern wird fie im Winter an Rippenheizkörpern erwärmt und geht dann durch ein Syftem von gemauerten Kanälen nach allen Räumen des Gebäudes. Durch neben den Heizkammern vorhandene Umlaufkanäle kann in den dahinter gelegenen Mifchkammern kalte Luft der warmen zugeführt und fo jederzeit die erwünfchte Temperatur erzielt werden. Aus den Kanälen tritt die Zuluft durch rechteckige Öffnungen, welche mit Jaloufieklappen verfehen und etwa 30cm unter den Decken angebracht find, in die Inftituts-räume. Die verdorbene Luft entweicht in den für chemifche Arbeiten beftimmten Räumen durch die Abzugsrohre der Kapellen; wo letztere nicht ausreichen oder gänzlich fehlen, find befondere Abluftkanäle angeordnet.

Für den großen Hörfaal dient eine befondere Anlage gleicher Art, welche durch einen Motor von ²/₃ Pferdeftärken betrieben wird und einen 4 maligen Luftwechfel in der Stunde geftattet. Die frifche Zuluft tritt unter den Sitzen der Zuhörer in den Saal ein; die verdorbene Luft wird an der Holzdecke durch zahlreiche runde Löcher in Sammelkanäle und durch diefe über Dach geführt.

Bei den hier vorgeführten Beifpielen ift davon abgefehen worden, die Abführung der verdorbenen Luft durch irgendwelche Saugvorrichtung zu fördern. Indes ift folches fchon mehrfach gefchehen, und wenn man eine tunlichft vollkommene Lüftungsanlage ausführen will, fo ift dies auch zu empfehlen. Man kann auch in diefem Falle Lockfchornfteine in Anwendung bringen; indes ift es am vorteilhafteren, zwei Ventilatoren anzuordnen: einen für die Zuführung der warmen, bezw. kalten Luft (Bläfer) und einen für die Ableitung der verdorbenen Luft (Sauger); nur in diefem Falle hat man die Heizung und Lüftung vollftändig in der Hand.

In folcher Weife ift bei der von Intze entworfenen Anlage im neuen Aachener Inftitut verfahren worden. Für die Zuführung frifcher, bezw. im Winter erwärmter Luft (fiehe Art. 241, S. 219) ift ein Bläfer und für die Fortfchaffung der verbrauchten Luft, bezw. für. die Abfaugung der fchäd-lichen Gafe find 2 Sauger angeordnet, welche durch eine im Keffelhaufe aufgeftellte Dampfmafchine, von einer Betriebswelle aus, durch Riemenübertragung geräufchlos getrieben werden. Die ab-gefaugten Gafe werden in 2 Schlote geblafen, welche 20,00 m hoch find und die Gafe über die höchften Teile des Inftituts hinwegführen. Damit den veränderlichen Wärmebedürfniffen der ver-fchiedenen Räume bei ftändig bleibender Lüftung völlig Rechnung getragen werden kann, ift es möglich gemacht, jedem Warmluftkanal unmittelbar vom Bläfer eingepreßte kalte Luft zuzuführen, fo daß die Temperatur der Luft in jedem Warmluftkanal beliebig abgeändert werden kann. Durch Dampf kann die Luft in jedem Warmluftkanal nach Bedürfnis befeuchtet werden. — In jedem Warmluftkanal befindet fich ein ftatifches Anemometer zum Anzeigen der Gefchwindigkeit der Luft, ferner ein Thermometer und ein Prozent-Hygrometer, welche fämtlich vom Heizergange aus beobachtet werden können. Da die Hebel für die Warm- und Kaltluftklappen, fowie die Hähne für die Dampfbefeuchtung in unmittelbarer Nähe der eben genannten Kontrollevorrichtungen fich

ao3) Nach der in Fußnote 300 (S. 318) genannten Schrift (S. 13).

3°8) Nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, S. 567.

befinden, fo kann der Heizer jede Veränderung in der Temperatur, in den Luftmengen und in der Feuchtigkeit leicht bewirken und beobachten. Für die Überwachung des Ergebniffes in den zu heizenden Räumen find 6 Metallthermometer mit elektrifchen Leitungen angelegt, welche auf 2 Tafeln dem Heizer anzeigen, ob die Temperatur in den Räumen fich zwifchen den als zuläffig erachteten Grenzen (etwa -j-17 und -R19 Grad C.) hält. — Die Fortfchaffung der vielen in den Laboratorien entwickelten fchädlichen Gafe gefchieht durch ein weitverzweigtes Netz von Saugkanälen, welche mit den 2 Saugern und Saugfchloten in Verbindung ftehen; unter den Decken fämtlicher Arbeitsräume find Abfaugeöffnungen angebracht. Diefe Abfaugung erftreckt fich auch auf alle Abortanlagen. — Bei vollem Betriebe und voller Benutzung aller Räume liefert der Bläfer 22 000 bis 35 000cbm Luft in der Stunde; die Sauger faugen 18 000 bis 25 000cbm Luft in der Stunde ab, fo daß ein erwünfchter Überfchuß der zugeführten frifchen Luft vorhanden ift ³⁰⁹).

Wie fchon in Art. 245 (S. 321) gefagt worden ift, mußte im chemifchen Inftitut der Tech-nifchen Hochfchule zu Berlin eine zuzuführende Luftmenge von 32 000 cbm in der Stunde angeftrebt werden. Zu ihrer Einführung in das Gebäude ift ein Gebläfe angewendet, und zur Ableitung der Luft dienen Sauger. Der Luftzuführungskanal hat feinen Zufluß in einem an der Hinterfeite des Gebäudes gelegenen Luftfchacht, durchfchneidet die Grundmauern des rückwärtigen Langbaues und führt unter dem Pflafter des weftlichen Hofes hin bis in die Heizkammer unter dem großen Hörfaal (fiehe Art. 23g, S. 318), vor welcher ein kräftiger Sauger liegt. Aus der Heizkammer ftrömt die Luft in einen unterirdifchen Kanal, welcher, unter den Flurgängen des Gebäudes liegend, mit fämtlichen in den Mauern anzulegenden fteigenden Kanälen verbunden ift.

248.

einrichtungen fich entwickelnden Gafe und Dämpfe war fchon in Art. 205 (S. 283, der Abzugs-, unter s) die Rede, und es wurde bereits an jener Stelle angedeutet, daß einfache ve?b™ingSd Abzugsrohre mit Lockflamme nicht zuverläffig find; diefe verfagen bisweilen, einrichtungen. namentlich bei großer Kälte, den Dienft; dies tritt befonders dann ein, wenn der betreffende Raum durch eine niederwärts gehende Säuglüftung gereinigt wird; alsdann ftrömt durch das Abzugsrohr die kalte Luft herunter und ift für den Praktikanten ftörend. Vorteilhafter ift es deshalb, die Abführung der in Rede ftehenden Gafe und Dämpfe an die allgemeine Raumlüftungseinrichtung des betreffenden Arbeitsfaales anzufchließen.

Von der Fortfchaffung der in Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungs-

Wie fchon im vorhergehenden Artikel gefagt wurde, wird aus den Arbeitsräumen des neuen Aachener Inftituts die verdorbene Luft mittels zweier Sauger abgefaugt; das weitverzweigte Netz von Saugkanälen erftreckt fich auch auf die mit den Arbeitstifchen verbundenen Abzugsfchränkchen, auf alle Sandbäder, Herde ufw. — Desgleichen münden im Klaufenburger Inftitut (fiehe Art. 247, S. 323) die von den Abdampfeinrichtungen ausgehenden glafierten Tonrohre mit den übrigen Abluftkanälen in den auf dem Dachboden befindlichen, der Raumlüftung dienenden Sammelraum.

Durch-

cm

In den Laboratorien des chemifchen Inftituts der Technifchen Hochfchule zu Berlin führen von fämtlichen Abdampffchränken (fiehe Art. 207, S. 286) Tonrohre von mindeftens 16 meffer, in den Außen- und Scheidemauern gelegen, nach unten, bis unter den Fußboden des Erd-gefchoffes. Dafelbft find fie je nach Bedarf in weitere Rohre und Kanäle vereinigt, welche fchließ-lich mit einem Querfchnitt von 1,60 bis 1,70 m unterirdifch jeden der beiden Höfe kreuzen und dann in neben dem großen Hörfaal anfteigende Schlote (von 29,00 m Höhe und 1,50 m Weite) münden; an jeder Einmündung ift ein Sauger angelegt. Diefe beiden und der fchon im vorhergehenden Artikel erwähnte dritte Sauger werden durch eine ispferdige Dampfmafchine, welche unter dem großen Hörfaal im Zwifchenbau Aufteilung gefunden hat, getrieben S1°).

In vereinzelten Fällen, wie z. B. im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München, werden die Arbeitsräume mit Hilfe der Abzugs- und Abdampfeinrichtungen gelüftet, ein Verfahren, deffen Nachahmung kaum empfohlen werden kann.

In der genannten Anftalt befinden fich in jedem großen Arbeitsfaal 16 Abdampfeinrichtungen, und es foll dafelbft diefe Art der Raumlüftung fogar in den Sälen der unorganifchen Abteilung, in welcher 60 Praktikanten zu gleicher Zeit arbeiten, völlig ausreichen, vorausgefetzt, daß

809) Nach: Die Chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftfälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1889. S. 15.    •

s‘°) Die vorftehenden und die im vorhergehenden gegebenen Notizen über die Heizungs- und Lüftungsanlagen des in Rede ftehenden Inftituts find entnommen aus : Centralbl. d. Bauverw. 18S4, S. 275.

alle übelriechenden Operationen in den Abdampffchränken ausgeführt werden. Da letztere durch Abfaugen der verdorbenen Luft gelüftet werden, muß für Zufuhr von frifcher, erwärmter Luft ge-forgt werden; dies gefchieht durch kurze Kanäle, welche die äußere Luft in den Raum unter die 4 Dampfwafferöfen (fiehe Art. 240, S. 319) führen. Die Abdampffchränke find mit innen glafierten, 18cm weiten Tonrohren, welche in den Fenfterpfeilern lotrecht bis zum Dachbodenraum hinaufgeführt find, verbunden; in letzterem münden fie in wagrechte Kanäle, welche in eine Vorkammer zufammenlaufen; diefe fteht mittels einer runden Öffnung mit einem Raume in Verbindung, welcher den großen Schornftein ringförmig umfchließt; der Schornftein ift innerhalb jenes Raumes mit lotrechten Schlitzen verfehen. Da der große Schornftein als Abzug für die von der Keffelfeuerung herrührenden Gafe dient, fo genügt der dadurch hervorgebrachte Zug im Winter vollftändig zur Lüftung der Dampfeinrichtungen; im Sommer muß dagegen durch eine kleine im Sockelgefchoß befindliche Dampfmafchine ein Sauger bewegt werden. Außer den 64 Abdampfeinrichtungen der Arbeitsfäle werden auch noch in gleicher Weife diejenigen des Schwefelwaffer-ftoff- und des Stinkzimmers gelüftet3U).

In der chemifchen Abteilung des Bernoullianums zu Bafel ift in ähnlicher Weife verfahren worden.

Die Lüftung des Hauptlaboratoriums dafelbft findet — abgefehen von den oberen Fenfter-flügeln, welche im Sommer meift offen bleiben — ftets durch die Abdampffchränke ftatt, und zwar in zweifacher Weife: entweder durch einen jedem Abdampffchrank eigenen, bis über das Dach reichenden Kanal, in welchem der Auftrieb mittels einer Gasflamme gefördert wird, oder durch einen gemeinfchaftlichen Lockfchornftein, mit dem die 5 Hauptabdampffchränke in Verbindung ftehen und welcher durch einen im Sockelgefchoß befindlichen Kokeofen in Tätigkeit gefetzt wird ³¹²).

24g.

Dachanlage.

250.

Uberficht.

Die für die Heizung, vor allem aber die für die Luft-Zu- und -Abführung notwendigen Rohre und fonftigen Kanäle eines chemifchen Inftituts find ungemein zahlreich; fehr viele davon müffen über Dach geführt werden, und nicht wenige davon liegen in den Außenmauern. Soll nun die Zugkraft der letzteren nicht beeinträchtigt fein, fo muß man für ein möglichft flaches Dach Sorge tragen; aus diefem Grunde find über chemifchen Inftituten fehr häufig Holzzementdächer zur Ausführung gekommen.

3) Leitungen.

Außer den den eben befprochenen Heizungs- und Lüftungsanlagen zugehörigen Kanälen, Schloten und Rohrleitungen ift in den chemifchen Inftituten noch eine große Zahl anderweitiger Leitungen erforderlich. Hauptfächlich dienen diefe zur Verforgung der verfchiedenen Gebäudeteile mit Leucht- und Heizgas, Waffer, Wafferdampf und Preßluft, zur Ableitung der Abwaffer, als Sprachrohre, Telegraphen-, Telephon- und andere elektrifche Leitungen, zur Übertragung von Triebkraft ufw.

Die Anlage und die Ausführung aller diefer Leitungen, insbefondere aber derjenigen für Waffer-Zu- und -Abführung, fowie der Gas- und Dampfrohre muß mit befonderer Sorgfalt gefchehen; im weiteren foll die Anordnung fo vorgefehen werden, daß fämtliche Leitungen, wenn tunlich ganz frei, mindeftens aber fo liegen, daß fie leicht zugänglich find.

Leitungen, die im Fußboden hinlaufen, legt man am beften in Rinnen, welche abgedeckt und mit Längsgefälle verfehen find. Solche Rinnen beftehen aus Guß-eifen mit Deckeln aus gleichem Material, werden aber auch gemauert, mit Zement geputzt und mit Holztafeln abgedeckt; bisweilen wurden diefe Rinnen in Afphalt gemauert und mit dem gleichen Material geputzt. Auch find Afphaltrohre, bezw. -Rinnen zur Anwendung gekommen, die indes zur Aufnahme von Dampfleitungen niemals benutzt werden füllten.

3U) Diefe und die früheren Notizen über die Heizungs- und Lüftungseinrichtungen des fraglichen Münchener Inftituts find entnommen aus: Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 9.

³¹³) Nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik ufw., Bd. 16 S. 168.

ro

04

Sehr vorteilhaft foli fich nach Froebel'61z) die Anordnung im chemifchen Inftitut der Landwirtfchaftlichen Hochfchule zu Berlin bewährt haben, wo [amtliche Rohre für Leuchtgas, Preßluft, Wafferdampf, Waffer-Zu- und -Abfluß durch den Fußboden unmittelbar nach dem Sockelgefchoß geleitet und dort am Deckengewölbe aufgehängt, auch zur belferen Unterfcheidung durch verfchiedenfarbige Ringe gekennzeichnet find. Letzteres Verfahren, bezw. ein verfchiedenfarbiger Anftrich der einzelnen Leitungen empfiehlt fich felbftredend auch bei anderweitiger Anordnung diefer Leitungen.

Schließlich fei auch noch auf das in Art. 129 (S. 173) bezüglich der verwandten Leitungen phyfikalifcher Inftitute Gefagte verwiefen.

Fig. 2703U).

Über Anlage und Konftruktion der für die Heizung und Lüftung erforderlichen Kanäle ift aus Teil III, Band 4 diefes „Handbuches“ (Abfchn. 4, B: Heizung und Lüftung der Räume) das Erforderliche zu entnehmen; auch enthalten die Ausführungen unter 2 noch manche Anhaltspunkte für einige hier vorliegende Befonderheiten. Zu letzteren gehört auch, daß man die aus den Abzugs-, Abdampf- und Verbrennungseinrichtungen abgehenden Abzugsrohre aus glafierten Tonrohren, die auch durch ebenfolche Steingutrohre erfetzt werden können, her-zuftellen pflegt. Infolge des ziemlich großen Durchmeffers folcher Rohre bedingen fie ziemlich beträchtliche Mauerftärken; um dies zu umgehen, hat man im Mar-burger Inftitut in den Mauern nach vorn zu offene Schlitze von rechteckigem Querfchnitt hergeftellt, diefe geputzt und afphaltiert, fchließlich nach vorn durch Schieferplatten mit Afphaltdichtung gefchloffen und dann 'gP wie die vollen Wandflächen und mit diefen bündig überputzt (Fig. 270¹ 2 3).

Das in Art. 130 (S. 174) über die Gasleitungseinrichtungen phyfikalifcher Inftitute Ausgeführte hat auch hier feine Gültigkeit. Die dort angegebenen Vorfichtsmaßregeln haben für chemifche Inftitute eine um fo größere Bedeutung, als das bezügliche Leitungsnetz in letzteren ein noch viel ausgedehnteres und verzweigteres ift wie in den erftgenannten Anhalten.

251.

Heizungs

und

Liiftungs-

kanäle.

252.

Verforgung

mit

Leucht- und Heizgas.

Die Zahl der Gashähne ift in chemifchen Inftituten eine ungemein große, und es läßt fich ungeachtet aller Vorficht und Aufmerkfamkeit kaum vermeiden, daß von Zeit zu Zeit einzelne Hähne, insbefondere Schlauchhähne, offen bleiben. Die Gefahren und die Verlufte, welche durch Offenlaffen von Gashähnen, namentlich während der Nacht, entftehen können, find fehr bedeutend. Viele Ausftrö-mungsöffnungen befinden fich in Abdampfnifchen und -Schränken, ja in Abzugsrohren ufw. Hier macht fich ausftrömendes Gas durch feinen Geruch nicht bemerkbar, und es kann fomit gefchehen, daß Gashähne lange Zeit offen ftehen bleiben, ohne daß es bemerkt wird.

Erwägt man nun weiter, daß nicht feiten Reparaturen, Erweiterungsarbeiten ufw. an den Gasleitungen vorzunehmen find, fo erfcheint es hinreichend begründet, daß man das ganze Leitungsnetz in beftimmte Bezirke, bezw. die verfchiedenen mit Leucht- und Heizgas zu verforgenden Räume in Gruppen zu fcheiden hat und den Hauptrohrftrang, der einen folchen Bezirk, bezw. eine folche Gruppe mit Gas verlieht, mittels befonderen Abfperrhahnes abfchließbar einrichtet.

Nach FroebeVs Mitteilungen S15) find im chemifchen Inftitut der Landwirtfchaftlichen Hoch-

253.

Waffer

verforgung

254.

Waffer-

ableitung.

fchule zu Berlin die bezüglichen Abfperrhähne an den Ausgangstüren angeordnet, und zwar in der Weife, daß fie durch Kurbeln mit Stichbogen, die auf kleinen Tifchen angebracht werden, beweglich find; an diefer Stelle wird am Schluffe der Arbeitszeit durch den Diener die Zuftrömung für die fämtlichen Gashähne einer Raumgruppe gefperrt.

Im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Graz hat v. Pebal behufs möglichft fcharfer Kontrolle hinter jedem Abfperrhahn ein Waffermanometer angeordnet. Ift die Gasleitung an fich dicht, fo genügt es, um zu kontrollieren, ob fämtliche Hähne eines Bezirkes gefchloffen find, den Abfperrhahn zu fchließen und kurze Zeit das Manometer zu beobachten. Sinkt der Gasdruck rafch, fo ift ein Hahn offen, der fich leicht auffinden läßt. Zur Kontrolle des Dieners, der die Manometerbeobachtungen vorzunehmen hat, find im Laboratorium des Profeffors 3 Manometer angebracht, welche in einfacher Weife die Überwachung des Dieners geftatten ³¹⁰).

Da Heizgas billiger befchafft werden kann als Leuchtgas, fo find bisweilen zwei verfchiedene und getrennte Leitungsfyfteme angeordnet worden.

Um in den Wohnräumen, im Privatlaboratorium des Profeffors, in Räumen, wo Subftanzen unausgefetzt durch lange Zeit erhitzt werden follen ufw., auch außer der Laboratoriumsarbeitszeit Gas brennen zu können, muß man folche Räume aus den eben gedachten Gruppen ausfcheiden und fie mit gehinderten Zuleitungen verfehen.

Bezüglich der Wafferverforgung chemifcher Inftitute muß gleichfalls auf das in derfelben Sache bei den phyfikalifchen Inftituten (fiehe Art. 131, S. 175) Erörterte verwiefen werden; indes ift auch hier das betreffende Leitungsnetz viel weitverzweigter als in phyfikalifchen Anhalten; die Zahl der Zapfftellen ift eine wefent-lich größere. Deshalb hat man in gleicher Weife wie bei der Gaszuleitungsanlage eine nicht zu geringe Zahl von Abfperrhähnen vorzufehen.

In Rückficht auf die ziemlich große Feuersgefahr muß man in der Anordnung der Feuerhähne und der zugehörigen Schläuche wefentlich weiter gehen als bei fonftigen Gebäuden ähnlicher Art; um für den Fall eines Brandes völlig gefichert zu fein, wird man gut tun, die Feuerhydrantenanlage mit einer befon-deren Zuleitung zu verforgen. In den chemifchen Inftituten der Akademie der Wiffenfchaften zu München und der Univerfität zu Klaufenburg ift auch noch über jeder Tür eine Braufevorrichtung angebracht, welche durch einen Zug in Tätigkeit gefetzt werden kann.

Die Ableitung der Abwaffer ift in chemifchen Inftituten eine wefentlich fchwierigere wie in phyfikalifchen Anhalten (fiehe Art. 132, S. 176), weil einerfeits die Menge des verbrauchten Waffers und die Zahl der Ablaufftellen eine fehr beträchtliche ift, andererfeits die Abwaffer faft immer mit Säuren und anderen ätzenden Stoffen gefchwängert find. Gerade in Rückficht auf letzteren Umftand bilden Afphaltrohre das geeignetfte Material für die in Rede ftehenden Ableitungen; diefe find gegen die ätzenden Abwaffer in hohem Grade widerftandsfähig und laffen fich auch genügend einfach und ficher dichten. In einer ganzen Reihe neuerer Inftitute find tatfächlich folche Leitungen zur Anwendung gekommen.

Den Afphaltrohren zunächft ftehen die glafierten Tonrohre, insbefondere die Steingutrohre, indem auch diefe von den faueren Flüffigkeiten nicht angegriffen werden; leider ftößt man bei ihrer Dichtung auf Schwierigkeiten. Eiferne Rohre find vom Gebrauche ausgefchloffen, und auch bleierne Leitungen füllten nur dann benutzt werden, wenn der Abfluß der Ausgußbecken fo eingerichtet ift, daß ein-gegoffene Säuren ftark verdünnt werden, bevor fie in die Ableitung gelangen (fiehe Art. S. 26g, unter s).

3le) Uber die Einzelheiten diefer Anordnung fiehe: Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880. S. 15-17.

Man hat in den liegenden Leitungen mehrfach darauf verzichtet, gefchloffene Rohre in Anwendung zu bringen und fie durch im Fußboden angeordnete, mit Gefälle verfehene Rinnen erfetzt; um diefe nachfehen, bezw. reinigen zu können, um andererfeits zu verhüten, daß Schmutz, Staub ufw. von oben in fie gelangt, bedeckt man fie mit leicht abhebbaren Holztafeln.

Der bezüglichen Einrichtung in der organifchen Abteilung des chemifchen Inftituts der Akademie der Wiffenfchaften zu München gefchah bereits in Art. 232 (S. 315) Erwähnung. In der unorganifchen Abteilung diefer Anftalt und im Leipziger Inftitut hat man zwar gefchloffene Afphalt-rohre verwendet, allein in nicht zu großen Abhanden in der oberen Wandung Ausfchnitte angebracht und diefe mit abhebbaren Deckeln verfchloffen.

255.

Verforgung

mit

Elektrizität.

Da Auer'fches Gaslicht meift wefentlich billiger zu ftehen kommt als elek-trifches Glühlicht, fo wird häufig erfterem der Vorzug gegeben. Indes empfiehlt fich die elektrifche Beleuchtung ganz befonders in folgenden Fällen:

a) wenn die Lampen nur vorübergehend benutzt werden;

ß) wenn wegen Feuersgefahr das Brennen einer Flamme ausgefchloffen ift;

Y) wenn die Lampen zum Herumtragen eingerichtet fein müffen, oder

B) wenn befonders ftarke Lichtquellen erforderlich find.

Deshalb empfiehlt es fich, in allen Räumen und Flurgängen je eine Glühlampe zur Benutzung bei vorübergehendem Aufenthalt anzubringen und dabei die Schaltvorrichtung ftets in unmittelbarer Nähe der Tür anzuordnen. In folcher Weife kann man auch in vielen Räumen, die nicht ununterbrochen benutzt werden, aber immer zur Benutzung bereit ftehen müffen, wie z. B. Wagezimmer, Schwefelwafferftoffzimmer, Vorratsräume ufw. vorgehen, wodurch dann ihre beftändige Beleuchtung fortfällt.

Die Hörfäle und die daneben gelegenen Vorbereitungszimmer werden in neueren Inftituten wohl ftets ausfchließlich durch elektrifches Licht erhellt.

Viele elektrifche Zentralen geben die elektrifche Energie, je nachdem fie zu Beleuchtungs- oder zu motorifchen Zwecken dient, zu verfchiedenen Preifen. Wo dies der Fall ift, find für Lichtelektrizität und für Werkelektrizität getrennte Leitungen anzuordnen; auch kann noch eine dritte Leitung für niedrige Spannung notwendig werden, welche von einer Batterie gefpeift wird.

Will man den für Motoren geltenden niedrigeren Preis auch für den Licht-ftrom genießen, fo muß man Akkumulatorenbatterien anlegen. Andere folche Batterien dienen für die Elektrolyfe ufw.

Die Werkelektrizität findet zum Treiben kleinerer und größerer Motoren, zu Heiz- und Lüftungszwecken und Schmelzoperationen im elektrifchen Ofen Verwendung. Kleine Motoren laffen fich mit Vorteil zum Treiben von Rührwerken, Schüttelmafchinen, Vakuumpumpen, Ventilatoren, Zentrifugen ufw., für die Erzeugung von flüffiger Luft und von Preßluft, für die Verdunkelungsvorrichtungen der Hörfäle benutzen; ihr Betrieb ift in der Regel billiger als der mit Druck-waffer.

Die Leitungen find in gleicher Weife wie in phyfikalifchen Inftituten auszu

führen.

256.

Verforgung

mit

So weit Dampfleitungen für Heizzwecke anzulegen find, ift das für deren Anordnung und Konftruktion Maßgebende aus dem am Eingang von 'Art. 251 (S. 327) angeführten Bande diefes »Handbuches“ zu erfehen. Der Wafferdampf, wafferdampf. der für chemifche Arbeiten verwendet, alfo für Bäder, Trockenfehränke, Warm-wafferbereiter ufw. benutzt wird, ift den betreffenden Verbrauchsftellen am beften in befonderer Leitung, der fog. chemifchen Dampfleitung, zuzuführen. In der Heizdampfleitung ift die Spannung für die chemifchen Zwecke meift eine zu große, und die Benutzung der Heizrohre würde auch wegen ihrer beträchtlichen

Weite mit unverhältnismäßig großen Wärmeverluften verbunden fein, fobald die Heizvorrichtungen außer Betrieb ftehen.

Indem auch auf Art. 133 (S. 177) verwiefen werden mag, fei noch bemerkt, daß von der chemifchen Dampfleitung meift ein Zweigrohr nach dem Experi-mentiertifch im großen Vortragsfaal, häufig auch eines zu dem zur Bereitung des deftillierten Waffers dienenden Apparat führt. In mehreren neueren Laboratorien find an einzelnen Stellen befondere Dampfhähne angeordnet, von denen aus mittels Kautfchukfchlauch der Dampf an jeden Arbeitsplatz geleitet werden kann.

Häufig ift die Anordnung fo getroffen, daß man Dampf von höherer und von niederer Spannung entnehmen kann. Wenn z. B. die Keffelfpannung 3 Atmo-fphären beträgt, fo bringt man am Beginne der Dampfleitung oberhalb des Keffels ein Reduzierventil an, welches die Keffelfpannung derart herabmindert, daß man an den Verbrauchsftellen Dampf von nur 1 Atmofphäre Spannung bezieht.

Die Dampfleitungen find ftets an den tiefften Punkten mit Wafferabfcheidern nebft Kondenstöpfen, fowie mit Anfchlüffen an die Kondenswafferleitung zu verfehlen. Die Ausläffe an den Arbeitsftellen erhalten Ableitungen für Kondenswaffer in Geftalt von Probierhähnen, fo daß nach Benutzung der letzteren nur trockener Dampf den Ausläffen entftrömt.

257-

Vakmim-

leitungen.

258.

Fernfprech

einrichtungen.

An geeigneter Stelle, meift im Sockel-, bezw. Kellergefchoß, wird eine Luftpumpe aufgeftellt, die durch einen paffenden Motor (in neuerer Zeit meift Elektromotor) betrieben und mit einer Kühlvorrichtung verfehen wird. Die Vakuumleitung verzweigt fich nach allen Räumen, in denen chemifche Arbeiten ausgeführt werden, und endigt in einer großen Zahl von Konushähnen von etwa 3mm lichter Öffnung, welche als Ausläffe dienen. Die wagrechten Leitungen im Sockel-, bezw. Kellergefchoß werden aus Gußeifen, die Leitungen der übrigen Gefchoffe aus Blei hergeftellt; fämtliche Leitungen find mit Gefälle in der Saugrichtung zu verlegen. In der Nähe der Pumpe wird in der Hauptleitung ein Windkeffel angebracht, durch den zu ftarke Schwankungen des Vakuums in der Leitung vermieden werden.

Schon Inftitute mittleren Umfanges haben meift eine fo beträchtliche Ausdehnung, daß die darin zurückzulegenden Wege ziemlich lange find; in den großen Anhalten ift dies felbftredend in gefteigertem Maße der Fall. Um nun eine rafche und tunlichft mühelofe Verftändigung zwifchen entfernten Räumenl bezw. Raumgruppen zu ermöglichen, werden Sprachrohre, pneumatifche und elektrifche Zimmertelegraphen und Telephoneinrichtungen angeordnet. Diefe Anlagen kommen aber auch wefentlich für das Herbeirufen des Dienftperfonals ufw. zur Anwendung.

In Teil III, Band 3, Heft 2 diefes „Handbuches“ ift der konftruktive Teil und die Anlage folcher Fernfprecheinrichtungen eingehend behandelt, und das Erforderliche ift dort zu erfehen.

Zum Schluffe ift noch der elektrifchen Drahtleitungen und der zur Über-

259.

Leitungen, tragung von lebendiger Kraft dienenden Anlagen Erwähnung zu tun. Bezüglich diefer Einrichtungen kann auf Art. 134 bis 136 (S. 177 u. 178) verwiefen werden.

Zur leichteren Unterfcheidung der mannigfaltigen Leitungsnetze verfehe man fie mit verfchiedenen Farbenanftrichen.

Im Neubau für das I. chemifche Inftitut der Univerfität zu Berlin find folgende Farben zur Anwendung gekommen : Rohre der Arbeitsdampf-Zuleitungen dunkelgrün, Rohre der Arbeitsdampf-Kondensleitungen hellgrün, Rohre der Heizdampf-Zuleitungen und Kondensleitungen weiß, Rohre

für gewöhnliches Heizgas gelb, Rohre für Dauerheizgas braun, Rohre für gewöhnliches Leuchtgas rot, Rohre für Dauerleuchtgas violett, Rohre für gewöhnliches Waffer hellblau, Rohre für unmittelbar an Hauptftränge angefchloffenes Waffer der Wafferluftpumpen ufw. dunkelblau, Rohre der Vakuumleitungen fchwarz und Entwäfferungsrohre weiß.

Um die verfchiedenen Auslaß- und Abfperrhähne, Ventile ufw. leicht auffinden zu können, empfiehlt es fich, ihre Bezeichnungen an den Wänden in einer Höhe von etwa 2¹/₂m über dem Fußboden lotrecht über den einzelnen Gegenwänden anzufchreiben.

g) Gefamtanlage und Beifpiele.

1) Einfachere Anlagen.

260.

Gymnafien

und

Realfchulen.

261.

Mittlere

technifche

Lehranftalten.

262.

Technifche

Hochfchulen.

Ähnlich, wie bei den Anlagen für phyfikalifchen Unterricht (fiehe Art. 150, S. 201), find auch die dem Unterricht in der Chemie dienenden Raumgruppen in den Gebäuden der höheren Lehranftalten verhältnismäßig am einfachften geftaltet, wie dies aus den im vorhergehenden Hefte des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 1, unter C) vorgeführten Beifpielen derartiger Schulhäufer hervorgeht und auch in Art. 181 (S. 238) bereits bemerkt worden ift.

An den humaniftifchen Gymnafien ift in der Regel ein ausfchließlich der Chemie gewidmeter Raum gar nicht vorhanden; äußerftenfalls-dienen die für den Unterricht in der Phyfik beftimmten Zimmer auch für jenen in der Chemie.

In den Schulhäufern der Realgymnafien, Realfchulen und höheren Bürger-fchulen hingegen fehlt es wohl niemals an befonderen Räumen für Chemie. Zum minderten ift ein mit anfteigendem Geftühl ausgeftatteter Lehrfaal und ein daran ftoßender Raum vorhanden, welch letzterer als Vorbereitungszimmer, als Kabinett für den betreffenden Lehrer, als Aufbewahrungsraum für Apparate und Präparate, als kleines Laboratorium u. dergl. zu dienen hat; doch ift in nicht feltenen Fällen dem chemifchen Unterricht eine größere Zahl von Zimmern zugewiefen; hier und da kommen fogar kleinere Schülerlaboratorien vor.

Über Einrichtung und Ausrüftung folcher Räume ift bereits in Kap. 3 des ebengenannten Heftes (Abfchn. 1, unter A) das Wiffenswertefte gefagt worden, fo daß, zu etwaiger Ergänzung des dort Ausgefprochenen, an diefer Stelle nur auf die noch folgenden Ausführungen verwiefen werden kann.

Bei vielen höheren Gewerbe- und in gleichem Range ftehenden Fachfchulen liegen die Verhältniffe ähnlich wie bei den eben gedachten höheren Lehranftalten. Wenn indes an jenen Schulen eine befondere Abteilung für gewerbliche, bezw. technifche Chemie befteht, fo ift das Raumbedürfnis, namentlich nach Arbeitsfälen für die Schüler, ein wefentlich größeres. Über diefen Fall ift bereits in Art. 181 (S. 238) das Erforderliche mitgeteilt und namentlich des völlig felbftändigen Laboratoriumsbaues, den die Technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz befitzen (fiehe auch unter 4), bereits gedacht worden.

Da die Technifchen Hochfchulen eine befondere Fachabteilung für chemifche Technik in fich einfchließen, fo ift das Bedürfnis an Räumen für chemifchen Unterricht und chemifche Forfchung ein fehr bedeutendes (fiehe Art. 182, S. 240). Ein folches größeres Inftitut wird, wie bereits in Art. 98 (S. 119) gefagt worden ift, am beften in ein vom Hauptgebäude völlig getrenntes, felbftändiges Gebäude verlegt; nicht allein, daß man in folcher Weife den eigenartigen Bedürfniffen einer derartigen wiffenfchaftlichen Anftalt am beften entfprechen kann; man entzieht auch das Hauptgebäude den beläftigenden und gefundheitsfchädlichen Einwirkungen der dem chemifchen Inftitute entftammenden Gafe und Dämpfe.

Einen Übergang zu den völlig felbltändigen Inftitutsbauten bilden die bezüglichen Anlagen zu Braunfchweig und München. Das Hauptgebäude der erftgenannten Hochfchule (fiehe Art. 108, S. 132) hat eine U-förmige Grundrißgeftalt, und der vom Vorderbau und den beiden Flügelbauten eingefchloffene große Hof wird nach rückwärts durch den langgeftreckten Laboratoriumsbau (der ein Ge-fchoß weniger als das Hauptgebäude befitzt) abgefchloffen (fiehe die Pläne in Fig. 98 u. 99, S. 132 u. 133). In der Technifchen Hochfchule zu München nimmt das chemifche Inftitut das an der Südfeite (gegen die Gabelsberger-Straße) gelegene Nebengebäude ein und hängt mit dem Hauptbau bloß durch den füdlichen Übergangsbau zufammen (fiehe die Grundriffe in Fig. 101 bis 103, S. 137). In beiden Fällen ift bloß ein unmittelbarer Anfchluß des chemifchen Inftituts an das Hauptgebäude erzielt worden, fo daß die Studierenden zwifchen beiden in gedeckten Flurgängen verkehren können; im übrigen ift eine völlige Trennung beobachtet worden, die namentlich in München eine fehr fcharfe ift; deshalb wird von diefen beiden Inftituten erft fpäter (unter 3) eingehender gefprochen werden. Der hierbei erreichte Vorteil ift unter Umftänden fo geringfügig gegenüber den möglicherweife aus der zu großen Nähe des Laboratoriums entftehenden Mißftänden, daß die Nachahmung nur unter befonders zwingenden örtlichen Verhältniffen empfohlen werden kann. Wo irgend durchführbar, ift die bei den Neubauten zu Aachen, Dresden, Berlin-Charlottenburg, Zürich, Lemberg ufw. durchgeführte vollftändige Abfonderung des chemifchen Inftituts in erfter Reihe in Ausficht zu nehmen.

In den meiften älteren Baulichkeiten für Technifche Hochfchulen wurden, wie in Art. 181 (S. 238) bereits erwähnt, die Räume des chemifchen Inftituts im Hauptgebäude untergebracht; bei manchen Hochfchulen, welche gegenwärtig noch die ihnen urfprünglich zugewiefenen Gebäude benutzen, ift dies zur Zeit noch der Fall (wie z. B. zu Wien, Prag ufw.). Bei den neueren Anlagen der fraglichen Art wurde nur beim Umbau des fog. Welfenfchloffes zu Hannover für die Technifche Hochfchule dafelbft das chemifche Inftitut in das Hauptgebäude verlegt.

Die Räume der analytifchen und der technifchen Chemie liegen im vorderen Teile des Oftflügels und in der örtlichen’ Hälfte des Vorderbaues, und zwar find fie im Keller-, Sockel-, Erd-und Obergefchoß verteilt. Für die analytifche Chemie befinden fich im Kellergefchoß Räume zur Bergung größerer Glasvorräte aller Art; im Sockelgefchoß: das Privatlaboratorium des Pro-feffors mit Wagezimmer und Spülraum (fiehe Art. 226, S. 310), ein Umkleideraum für die Praktikanten mit Wafchtifcheinrichtung, ein Vorratsraum, der Raum für Feuerarbeiter; im Erdgefchoß: der Hörfaal, der große Arbeitsfaal für die Studierenden, der Operationsraum (fiehe Art. 221, S. 303), der Saal für die vorgefchritteneren Praktikanten, das Bibliothek- und Wagezimmer, das Inftrumenten-zimmer und der Raum für Gasanalyfen. Die Räume für die technifche Chemie (Privatlaboratorium und Arbeitszimmer des Profeffors, Inftrumentenzimmer, Sammlungsräume, großer Hörfaal mit Vorbereitungszimmer, kleiner Hörfaal mit Vorbereitungszimmer, Werkftätte, Zimmer des Faboranten) find in das Obergefchoß verlegt. Die Wohnung des Profeffors für reine und analytifche Chemie ift der Hauptfache nach im Sockelgefchoß, einige wenige Nebenräume find im Kellergefchoß untergebracht³¹⁷).

2) Inftitute für reine und analytifche Chemie.

263.

Selbftändige

Bauten.

Die meiften chemifchen Inftitute der Univerfitäten, viele derartige Anhalten der Technifchen Hochfchulen und einige chemifche Laboratorien, die zu höheren Gewerbe- und in gleichem Range ftehenden Fachfchulen gehören, find, wie bereits mehrfach erwähnt, als felbftändige, vom Kollegienhaufe, bezw. Hauptgebäude völlig getrennte Bauwerke ausgeführt worden. Nunmehr foll in erfter Reihe von der

>17) Einzelheiten nebft Grundriffen find zu entnehmen aus: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1879, Bl. 781-783; 1880, S. 30 u. Bl. 798.

Gefamtanlage jener Inftitutsbauten die Rede fein, die im wefentlichen nur der reinen und analytifchen Chemie zu dienen haben, wie fie alfo hauptfächlich an Uni-verfitäten Vorkommen und wie ein folches auch für die Technifche Hochfchule zu Aachen erbaut worden ift.

Das Raumbedürfnis für ein folches Inftitut ift bereits unter a (in Art. 182, S. 240) mitgeteilt worden. Unter b bis d wurde an verfchiedenen Stellen das Hauptfächlichfte über den Zufammenhang, in dem gewiffe Gruppen von Inftituts-räumen zu ftehen haben, fowie über den Ort, wo beftimmte Räume, bezw. Raumgruppen im Gebäude ihren Platz finden follen, gefagt, fo daß in diefer Beziehung auf früheres verwiefen werden muß.

264.

Bauftelle

und

Erweiterungsfähigkeit. kn

265.

Zahl

der

Oefchoffe.

So verhältnismäßig leicht es nun ift, eine zweckmäßige Anordnung der Räume einer einzelnen Inftitutsabteilung zu entwerfen, fo fchwierig ift es, die Abteilungen untereinander und mit den gemeinfam zu benutzenden Räumen in zweck-entfprechende Lage und Verbindung zu bringen. Das einfachfte Mittel zur Erzielung kurzer Entfernungen wäre, die Räume möglichft dicht neben und übereinander zu legen; allein man ftößt hierbei vor allem auf die Schwierigkeit, den Räumen das nötige Licht zuzuführen. Bei größeren Inftituten entfpricht man deshalb dem Bedürfnis nach kurzen Wegen und gut beleuchteten Räumen in der Regel durch deren Anordnung um gefchloffene, fog. Binnenhöfe, nötigenfalls wenn die Flächenausdehnung keine zu große fein foll, durch gleichzeitige Verteilung derfelben in mehreren Gefchoffen.

Bei der Wahl der Bauftelle für ein chemifches Inftitut pflegen folche befondere Schwierigkeiten wie bei phyfikalifchen Inftituten (fiehe Art. 160, S. 205) in der Regel nicht vorzuliegen. Wenn man als befondere Forderung berückfichtigt, daß die Umgebung des chemifchen Inftituts von den ihm entftrömenden Gafen und Dämpfen nicht beläftigt werden foll, fo find im übrigen bei der Wahl des Bauplatzes zumeift nur folche Bedingungen zu erfüllen, wie fie bei jeder dem Unterricht und der wiffenfchaftlichen Forfchung dienenden Anftalt geftellt werden müffen:

Wenn auch beim Bau jedes derartigen wiffenfchaftlichen Inftituts von vornherein die Möglichkeit einer fpäteren Erweiterung in das Auge gefaßt werden muß, fo ift diefer Umftand bei chemifchen Inftituten doch befonders zu berück-fichtigen. Nicht allein die Steigerung der Frequenz in den Laboratorien, fondern vor allem die fortfehreitende Entwickelung der Wiffenfchaft felbft fordern auch eine nicht unbedeutende Entwickelungsfähigkeit der baulichen Anlage, wie dies zum Teile bereits in Art. 181 (S. 238) ausgeführt worden ift. Deshalb wird man fchon den Bauplatz derart zu wählen, aber auch beim Entwurf darauf zu fehen haben, daß fpäter eine Erweiterung des Inftituts ohne Schwierigkeiten möglich ift; zum mindeften darf dem Auffetzen eines weiteren (Ober-) Gefchoffes nichts im Wege ftehen.

Wie die Erörterungen unter b, c, d gezeigt haben, ift es in vielfacher Beziehung erwünfeht, daß der große Hörfaal, die Hauptlaboratorien und einige der kleineren Arbeitsräume im Erdgefchoß gelegen feien. Manche der übrigen kleineren Arbeitsräume find am beften im Sockelgefchoß anzuordnen, und um letzteres tunlichft auszunutzen, wird man noch eine Reihe anderer Gelaffe, Wohnungen für Diener ufw., Heizungs- und Lüftungsanlagen ufw. dahin verlegen. Hiernach werden im allgemeinen und auch vorteilhafterweife Sockel- und Erdgefchoß genügen, um die Räume eines chemifchen Inftituts unterzubringen; für ein Ober-gefchoß werden in der Regel bloß wenige, meift auch weniger wichtige Räum-

lichkeiten, wie Vorratszimmer ufw., übrig bleiben; es kann nur noch die Wohnung des Inftitutsvorftandes in Frage kommen.

Tatfächlich find chemifche Inftitute erbaut worden, die bloß aus Sockel- und Erdgefchoß beftehen; bei manchen ift noch ein untergeordnetes Obergefchoß hinzugefügt, oder im Obergefchoß ift die Dienftwohnung des Inftitutsvorftandes gelegen.

Das chemifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Braunfchweig befteht nur aus Sockelund Erdgefchoß. — Im chemifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Aachen find die auf den Vorderbau aufgefetzten Obergefchoffe für zwei Profefforenwohnungen verwendet ; im rückwärtigen Trakt find noch zwei kleinere Aufbauten vorhanden, worin zwei Dienerwolmungen, zwei Vorratsräume und das Glaslager fich befinden (fiehe die Pläne in Fig. 295 u. 296). — Das neue chemifche Inftitut der Univerfität zu Königsberg (fiehe den Grundriß in Fig. 286) hat nur im kurzen Weftflügel ein Obergefchoß erhalten, und diefes dient nur zu Wohnungszwecken.

Auch unter den Inftituten, die nicht nur der reinen und analytifchen Chemie, fondern noch anderen Zweigen diefer Wiffenfchaft zu dienen haben, kommen Anlagen vor, die nur aus Sockelund Erdgefchoß beftehen; fo z. B. das chemifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Femberg (fiehe die Grundriffe in Fig. 305 u. 306) ufw.

Wenn man durch örtliche Verhältniffe gezwungen oder, um die Flächenausdehnung des Gebäudes tunlichft einzufchränken, veranlaßt ift, außer Sockelund Erdgefchoß noch ein voll ausgebildetes Obergefchoß auszuführen, fo muß man darauf verzichten, im Erdgefchoß alle diejenigen Räume anzuordnen, welche zweckmäßigerweife darin liegen follten. Man verlegt alsdann entweder die Hör-fäle mit Vorbereitungszimmer, Sammlung ufw. in das Obergefchoß, bezw. Erdgefchoß, oder man verteilt die Arbeitsfäle in das Erd- und Obergefchoß.

Erfteres ift im Straßburger Inftitut gefchehen; dort liegen fämtliche Arbeitsräume im Erdgefchoß, die beiden Hörfäle mit zugehörigen Vorbereitungs- und Dozentenzimmern, fowie die ziemlich ausgedehnten Sammlungsräume im I. Obergefchoß. — Das Gleiche ift in den Inftituten der Univerfität zu Freiburg, des Univerfity College zu Fiverpool ufw. der Fall. — Im früheren Inftitut der Berliner Univerfität war der Hörfaal mit Zubehör im Erdgefchoß, alle wichtigeren Arbeits--räume waren im Obergefchoß angeordnet.

Hingegen find z. B. im chemifchen Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München die Arbeitsräume der organifchen Abteilung im Erdgefchoß, jene der unorganifchen Abteilung im Obergefchoß untergebracht. — In den Univerfitätsinftituten zu Wien, Budapeft und Graz find die Faboratorien im Erd- und Obergefchoß verteilt; beim letztgenannten Inftitut find die Arbeitsräume für Anfänger im Erdgefchoß, jene für Geübtere im Obergefchoß gelegen.

Sehr feiten kommt ein zweites Obergefchoß vor; wo ein folches notwendig war, wurden in der Regel nur Dienftwohnungen, Vorratsräume ufw. dahin verlegt.

266.

Qrundriß-

bildung.

Beim Entwurf für ein chemifches Inftitut ift des weiteren darauf zu fehen, daß die in Art. 182 (S. 240) genannten drei Gruppen von Räumen; die Gruppe der für die Vorlefungen beftimmten Räume, die Gruppe der Arbeitsräume und die Gruppe der Dienftwohnungen, tunlichft fcharf voneinander getrennt find, in jeder der Gruppen indes der entfprechende Zufammenhang ihrer Teile gewahrt ift. Über die gegenfeitige Lage der der erften Gruppe angehörigen Gelaffe ift in Art. 190 (S. 254) das Erforderliche fchon gefagt worden. Auch bezüglich des Zu-fammenhanges in der zweiten Raumgruppe enthält Art. 191 (S. 255) verfchiedene Anhaltspunkte, denen hier noch hinzugefügt werden mag, daß die verfchiedenen Arbeitsräume derart anzuordnen find, damit:

a) die praktifchen Arbeiten durch die zu großen Entfernungen nicht erfchwert werden, wie dies in einigen neueren Inftituten fühlbar geworden ift; insbefondere follen die Praktikanten alle für fpezielle Verfuche erforderliche Nebenräume mög-lichft nahe bei ihren eigentlichen Arbeitsplätzen haben;

ß) damit die Überficht und Leitung der praktifchen Arbeiten in leichter Weife erreicht werden könne;

y) damit die HauptarbeitsLäle fo wenig wie möglich als Durchgänge benutzt werden, und

B) damit fich in den weit verzweigten Rohrleitungsanlagen tunlichfte Erfpar-niffe erzielen laffen.

In Rückficht auf die hervorragende Bedeutung, welche der große Hörfaal eines chemifchen Inftituts hat, wird man ihm im Grundriß eine folche Lage zu geben haben, welche jene Bedeutung zum Ausdruck bringt. Man ordnet ihn deshalb häufig in der Hauptachfe des Inftitutsgebäudes an, und man hat wohl auch fchon eine befonders charakteriftifche und gelungene Grundrißlöfung dadurch erzielt, daß man die Inftitutsräume nach zwei zueinander fenkrechten Achfen anordnete und den großen Hörfaal in den Kreuzungspunkt die-fer beiden Achfen legte.

Bei Inftituten mit zwei gleichwertigen Hörfälen, wie dies bei den unter 3 zu befprechenden Anlagen vorkommt, ordne man diefe fymmetrifch zur Hauptachfe des Gebäudes an; ift eine Hauptquerachfe vorhanden, fo laffe man, wenn möglich, die Achfen der beiden Hörfäle mit der letzteren zufammenfallen.

Bezüglich der architektonifchen Geftaltung des Äußeren gilt das in Art. 159 (S. 205) für phyfikalifche In-ftitute Gefagte auch hier.

Die einfachfte Grundform für das Gebäude eines chemifchen Inftituts ift auch hier die rechteckige; in ökono-mifcher Beziehung fowohl, als auch in Rückficht auf tunlichft kurze Wege wird alsdann diejenige Anlage die vorteilhaftefte fein, welche fich dem Quadrat möglichft nähert.

• In folcher Rückficht verdient das chemifche Inftitut des Univerfity College zu Dundee (Fig. 271³¹⁸) hier als Beifpiel vorgeführt zu werden.

Diefes Inftitut wird als eine der gelungenften Anhalten diefer Art in England bezeichnet. Es befteht nur aus Sockel- und Erdgefchoß; die Anordnung der Räume in letzterem zeigt der Plan in Fig. 271 ; im Sockelgefchoß find noch verfchiedene Arbeitsräume, Mafchinenraum, Werkftätte ufw. gelegen. Der große Hörfaal faßt 170 Zuhörer; die beiden Hauptlaboratorien ftoßen mit der einen

Qualitative s

Lato-

Fig. 271.

G-r.Hors aal

| Verlier:

Iä

Sammln.

¹

■Hors aal

’rofessor

Quantitatives

t at orium¹-

[Wag en

!•

'eu er am

lAn alys e

Assist

ascntiscn

räthE

^Lat orat 1 ä.Prof.

Chemifches Inftitut des Univerfity College zu Dundee³¹⁸).

1:500

10    987654321 0

1¹    h I ■ i¹11+4¹1¹ bl ' 1

Fig. 272.

Jrenu

Isjreciizim

Flur

15

20™

267.

Chemifches Inftitut zu Dundee.

L ai 0 r a to rium

fl

Chemifches Inftitut des Eton College³¹'*).

Arch. : Wilkinfon.

³¹⁸)    Nach: Robins, E. C. Technical Jchool and college building etc. London 1887. PI. 41.

³¹⁹)    Nach: Builder, Bd. 28, S. 164.

268.

Chemifches

Inftitut

des

Eton College.

Langwand aneinander; das quantitative Laboratorium enthält 32 Arbeitsplätze und wird durch Deckenlicht erhellt.

Weit häufiger als quadratifche kommen langgeftreckte Grundformen vor. Als Beifpiel einer kleineren einfchlägigen Anlage kann das von Wilkinfoti erbaute chemifche Inftitut des Eton College (Fig. 272³¹⁹) dienen.

Die Raumverteilung im Erdgefchoß diefes Gebäudes zeigt der umftehende Grundriß. Um im Hörfaal an beiden Langfeiten Fenfter anbringen zu können, ift der Eingangsflur nur niedrig gehalten und mit einem Pultdach abgedeckt; über letzterem, in der Hochwand des Saales, ift ein dreiteiliges Fenfter angeordnet; außerdem wird der Hörfaal durch Deckenlicht erhellt. Nur der mittlere Teil des Gebäudes (unter dem Hörfaal) ift unterkellert; die fo gewonnenen gewölbten Räume enthalten hauptfächlich die Heizanlage. Im Dachgefchoß find einige untergeordnete Räume gelegen. Die Baukoften haben nahezu 40000 Mark (= £ 2000) betragen.

Fig. 273.

Fig. 274.

a.

•b

■H"F

Mi

Erdgefchoß.

10

1:1000

20

30

40

Obergefchoß.

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Marburg³²⁰).

a. Direktorwohnung.

b.    Zimmer für feinere Apparate.

c.    Privatlaboratorium des Direktors.

d.    Arbeitsfaal für Fortgefchrittene.

e.    Operationsfaal.

/. Verbrennungszimmer.

g.    Wagezimmer.

h.    Schwefelwafferftoffzimmer.

i.    Arbeitsfaal für Anfänger. k. Reagentienraum.

/. Eingang. m. Terraffe.

b.    Sammlungsraum.

c.    Großer Hörfaal.

d.    Vorbereitungszimmer.

e.    Kleiner Hörfaal.

^ j- Affiftentenwohnungen.

h.    Bibliothek.

i.    Kleiderablage.

26g.

Chemifches

Inftitut

zu

Marburg.

Eine größere hier einzureihende Anlage ift das 1879-80 erbaute chemifche Inftitut der Univerfität zu Marburg (Fig. 273 bis 275³²⁰).

Diefes Gebäude befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß; die lichte Stockwerkshöhe beträgt im Erdgefchoß 4,00 und im Obergefchoß 4,20 m. Die Direktorwohnung ift an der einen Stirnfeite des Inftituts angebaut und tritt gegen feine Hauptfront etwas zurück; fie hat einen befonderen Eingang und eine eigene Treppe.

Im Sockelgefchoß befinden fich: Raum für gerichtliche Analyfe, Vorrats- und Mafchinenraum, Feuerlaboratorium,

Heizkammern, Spektralzimmer, Gaszimmer, Refervelaborato-rium, Verkaufszimmer und Wirtfchaftskeller; die im Erd- und Obergefchoß gelegenen Räume und ihre Verteilung find aus den obenftehenden Grundrißfkizzen zu entnehmen.

Die Unterrichtsräume werden durch Feuerluftheizung erwärmt; die Lüftung der Abdampfeinrichtungen erfolgt nach unten, und zwar durch Abfaugung; doch ift auch eine aus-hilfsweife Abführung nach oben unter Verwendung einer Gasflamme vorgefehen. Das Gebäude ift, der Örtlichkeit ent- jj fprechend, in einfachen gotifchen Formen mit ausgebildeten -:

Fig. 275.

K-.

ÏÏ

' . J-

Schnitt nach xy in Fig. 273 ³²°).

3,°) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1881, Bl. 61.

Vs00 W. Gr.

Giebeln in Backfteinrohbau, mit Gefimfen, Fenftereinfaffungen und Giebelabdecknngen aus Mar-burger rotem Sandftein ausgeführt.

Die Baukoften, einfchl. der inneren Einrichtung, waren auf 220000 Mark (273 Mark für 1 qm) veranfchlagt³'²¹)-

Die hier gewählte Grundrißanordnung zeigt zwar in vielen Punkten eine-fehr zweckmäßige Raumgruppierung und vor allem eine weitgehende ökonomifche Raumausnutzung; allein der Mangel an Verkehrsräumen macht lieh fühlbar; die großen Arbeitsfäle dienen als Durchgangsräume.

In größeren Inftituten ift man deshalb bei der in Rede behenden Grundriß-geftalt genötigt, einen mittleren Flurgang anzuordnen, der das Gebäude der Länge nach durchzieht. Räume von größerer Tiefe, die von zwei Seiten Tageslicht erhalten müffen, legt man alsdann an die Enden des langgeftreckten Baues; den großen Hörfaal, der auch hierzu gehört, in die Hauptachfe des Gebäudes zu ver-

270.

Chemifches

Inftitut

zu

Klaufenburg.

VortererrJ

lKleiJer-

All

0 asmoior

A ssisunt

tor

fi U A U

Fig. 276.

at-

fu alorStarira

Billi 0 tLeK

Obergeich oß.

Kanzlei

0§‘

W oll-

wass.

6 as -    —

.nalysee =

al0 r an t

’hysikal I aTi or.

IIHU-

Fig. 277.

Analyt Laboratoriur

Erd-

Organisches

gefchoß.

) j en er

"laloratoriuin

erlremmngs;

Zim.

SHEclral-

Ar.iLysi i

lAssistent

Bi*-

f=i

1:500

io

15

20m

iO 987654321 0

J¹ 01¹1¹1¹1¹1¹1¹1¹1 » I Chemifches Inftitut der Univerfität zu Klaufenburg⁴ 5).

Arch. : Kßlbetiheyer.

legen (wie dies in Art. 266, S. 334 empfohlen wurde), ift nur dann durchführbar, wenn man ihn im Obergefchoß aufbaut.

Als eine in diefem Sinne wohlgelungene Grundrißanlage ift das chemifche Inftitut der Univerfität zu Klaufenburg (Fig. 276 u. 277⁵) zu erachten, welches, 1880 begonnen, nach den wiffenfchaftlichen Angaben Fabinyi's und den auf diefer Grundlage angefertigten Plänen Kolbenheyer's erbaut worden ift.

Diefes Inftitut liegt etwas außerhalb des Weichbildes der Stadt Klaufenburg auf einer hohen Terraffe gegenüber dem zoologifchen Inftitut; es bildet ein 49,00 “ langes und 15,50“ tiefes, aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß beftehendes Gebäude, deffen Hauptfront gegen die Stadt (nach Nord-Nordweft) gerichtet ift. Das Inftitut verfügt über ein für 40 Praktikanten eingerichtetes und mit den notwendigen Nebenräumen verfehenes Laboratorium, welches in erfter Linie qualitativen und quantitativen analytifchen Arbeiten zu dienen beftimmt ift, deffen Einrichtung es aber er-

22

möglicht, daß darin auch andere Arbeiten leicht und bequem durchgeführt werden können. Ein zweites für organifche Arbeiten eingerichtetes Laboratorium enthält 8 bequeme Arbeitsplätze.

Wie die beiden Grundriffe in Fig. 276 u. 277 zeigen, befitzt das Gebäude 3 Eingänge mit je einem zugehörigen Treppenhaufe. Der Haupteingang an der Langfront führt zu den im Erdgefchoß gelegenen Laboratoriumsräumen, das große analytifche Laboratorium ausgenommen; über die mittlere Treppe gelangt man zu denjenigen Räumen des Obergefchoffes, die hauptfächlich vom Direktor und feinem Affiftenten benutzt werden. Gegen diefen mittleren Gebäudeteil fpringen die an den Enden gelegenen Gebäudepartien um je 50 cm vor, wovon die in den Plänen rechts gelegene die Direktorwohnung und die linksfeitige im Erdgefchoß das große analytifche Laboratorium, darüber im Obergefchoß den 200 Zuhörer faffenden Hörfaal enthält; an jeden diefer Gebäudeteile fchließt fich ein befonderes Treppenhaus mit Eingang von je einer Stirnfeite an. Der Hörfaal wird allerdings durch die Direktorwohnung, welche in eine Anzahl kleinerer und niedrigerer Räume geteilt ift, nicht aufgewogen und kann auch äußerlich als wichtigfter Raum nicht zur Er-fcheinung kommen.

A j) jj a r a t e

Vorherei tun g s-Ra umiPräparate

Gas-Zimmer| Wohn - h R. à u m e

Fig. 278.

I. Obergefchoß.

S11I

für

Fig. 279.

Offene

Hille

|Spectral-

Analyse

24

Praktikanten

Grosser Hörsaal

Kl ei n e r i ■ HorsaaIldes As

Wohnung] i s l e n t e n|

des Dirlectors

\T

Geübtere P Organ.

Praktika. ntennAnalys e

Destillation

L ab ęj ątorium

des Directors

Waage. | Physikal-

Zim.

Z i m.

Bibliothek

Wohn-

Räume

...... ,

Erdgefchoß.

Ivorräthel des Dire cflt o r

1:500

10 98765*321 O

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Kiel.

15

20ra

Im Sockelgefchoß find der Schmelz- und der Kanonenraum (fiehe Art. 218, S. 300), das Prä-paratenlaboratorium, der Deftilationsraum, das Material- und Reagentienlager, der Raum für feuergefährliche Subftanzen, Werkftätte und Gafometerraum, das Hauptmagazin für Glas-, Porzellan-und Metallgegenftände, die Anlagen für die Heißwafferheizung, das Holz- und Kohlenmagazin, Räume für den Diener, den Laboranten ufw., Wirtfchaftskeller ufw. gelegen. Die Raumverteilung im Erd- und Obergefchoß ift aus Fig. 276 u. 277 erfichtlich.

Die Laboratorien mit ihren Nebenräumen find in Gruppen zufammengefaßt und tunlichft vom Hörfaal, fowie von den Wohnungen entfernt angeordnet. Von der Einrichtung der Arbeits-tifche, der Abdampffchränke ufw. war bereits unter c, 2, von einigen befonderen Einrichtungen des Hörfaales und des Vorbereitungsraumes unter b, 1 die Rede; die Heizungs- und Lüftungseinrichtungen wurden in Art. 238 u. 247 (S. 317 u. 322) befchrieben.

Die Baukoften haben 300000 bis 320000 Mark (= 150000 bis 160000 Gulden) betragen, worin auch die Koften der inneren Einrichtung enthalten find. Bei rund 785 qm überbauter Grundfläche berechnet fich 1 qm zu rund 400 Mark und bei 11000 cbm Rauminhalt (von Sockelgefchoß-fußboden bis Hauptgefimsoberkante gemeffen) 1 cbm zu rund 28 Mark.

271.

Chemifches Inftitut zu Kiel.

Eine verwandte Grundrißanordnung zeigt das 1877—78 von Gropius & Schmieden erbaute chemifche Inftitut der Univerfität zu Kiel (Fig. 278 bis 280); doch ift die Gefamtanlage keine fo klare, die Verbindung und Zugänglichkeit der einzelnen Räume keine fo gelungene wie bei der eben befchriebenen Anftalt.

MM

illaaa

fgapl

gc-in!

tZJfl

OH

Ü¹

li

ai

nu

nm

\-m

a\! i

-j

ĘB|

EL

II

:|

s-

;b

ËHinii

li

Fig. 2S0.

»

Ba,

IfBŁlm li i! Ili

:■

__

ZIE

IB

ifPf f

J.

ÜFTT

LC

I-

Ł

r3

ni:-

10 11

4-t-H

1:250

6    7 S S

+-H ¹ I ¹ I ¹ I

<ó M £    2 l

Chemifches Inftitut der Umverfität zu Kiel.

Längenfchnitt.

IHF^T

BÈÈ

I-

OJ

272.

Chemifches

Inftitut

zu

Münfter.

273.

Chemifches

Inftitut

zu

Ithaka.

Auch hier find an einem Ende des langgeftreckten, aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß be-ftehenden Gebäudes die Direktor-, die Affiftenten- und die Dienerwohnung mit befonderem Treppenhaus und Zugang von der betreffenden Stirnfeite aus angeordnet, und am anderen Ende ift das große, für 24 Praktikanten beftimmte analytifche Laboratorium (im Erdgefchoß) gelegen; doch ift letzteres nicht überbaut. Die beiden Hörfäle befinden fich zwar auch im Obergefchoß, aber in dem an den Laboratoriumsanbau ftoßenden Gebäudeteile.

Außer dem analytifchen Laboratorium find im Erdgefchoß noch ein organifches und 2 kleinere Laboratorien mit je 4 Arbeitsplätzen vorhanden; fämtliche Laboratorien haben 322 qm Grundfläche und bieten Raum für 28 Praktikanten. Der große Hörfaal hat 80 qm Grundfläche.

Das Gebäude ift aus Ziegeln, die Faffaden in Backfteinrohbau mit einfachen Formfteinen, die Dachdeckung in der Hauptfache aus englifchem Schiefer und über dem Laboratorinmsanbau in Holzzement ausgeführt. Die Räume des Sockelgefchoffes und das Haupttreppenhaus find gewölbt, im übrigen Balkendecken verwendet; die Treppen beftehen aus Granit; fämtliche Räume werden mittels Ofenheizung erwärmt.

Die Höhen des Sockel-, Erd- und Obergefchoffes betragen bezw. 4,00, 4,60 und 4,40 m; der nur erdgefchoffige Laboratoriumsbau hat eine Stockwerkshöhe von 5,oom. Letzterer hat 211,2qm, das übrige Gebäude 505,5 qm Grundfläche, fonach erfterer 1900,8 cbm und letzteres 7026,5 cbm Rauminhalt. Die Ge-famtbaukoften haben 216300 Mark betragen, fo daß auf 1 qm 302 Mark, auf lcbm 24,20 Mark und auf 1 Prakti-kanten 7725 Mark entfallen 32S).

Zu den nach rechteckigem Grundriß ge- | bildeten Inftitutsgebäuden kann auch dasjenige der Akademie zu Münfter (Fig. 281) eingereiht werden. Es wurde 1878 — 81 nach den Ent- ü» würfen von Gropius & Schmieden von Hertel ausgeführt.    i

A s s i sit e n l

Diefes Gebäude befteht aus Keller-, Erd- und Obergefchoß. Im Kellergefchoß find untergebracht: Wohnung des Dieners, Vorratsräume für Glaswaren, Säuren und Spiritus, Keller für Brennftoff ufw. Das Erdgefchoß enthält die aus Fig. 281 erfichtlichen Räume; daß der große Arbeitsfaal für Anfänger und der große Hörfaal bei je 6,24 m Tiefe nur durch Fenfter an der einen Langfeite erhellt werden, erfcheint wenig günftig. Im Obergefchoß wurde nach rückwärts die Wohnung des Inftitutsvorftehers angeordnet; daran fchließen fich einerfeits das Arbeitszimmer und das Privatlaboratorium

Fig. 281.

il

r e =@=

Waage

und'

Lesezim,

m\u

Ivorbereitungsz.

Arb eit s s aal

für

Grosser H 5 r s a a 1

Anfänger

Chemifches Inftitut der Akademie zu Münfter.

Vs00 W. Gr.

Arch. : Gropius & Schmieden.

des letzteren nebft einem Nebenraum, andererfeits der

kleine Hörfaal und 2 Sammlungszimmer. Im Dachgefchoß find noch 2 Zimmer für den Vorftand und eines für Laboratoriumszwecke hergerichtet worden.

Das Gebäude wurde in Backfteinrohbau hergeftellt; die Dachdeckung befteht aus deutfchem Schiefer auf Schalung. Haupttreppe und Freitreppe find in Sandftein, die übrigen Treppen in Holz ausgeführt; die Flure haben einen Sandfteinplattenbelag, alle übrigen Räume Fußböden aus Eichenholz erhalten; die Heizung gefchieht durch Kachel- und eiferne Öfen.

Die Baukoften betrugen 130055 Mark, was bei 494 qm überbauter Grundfläche 186,30 Mark für lqm und bei 6924cbm umbauten Raumes 13,30 Mark für lcbm ausmacht; da das Inftitut im ganzen 32 Praktikanten aufnehmen kann, entfallen für jeden davon 2877,40 Mark an Baukoften.

Ebenfo wird das nach den Plänen Osborne's ausgeführte chemifche Inftitut der Cornell-Univerfität zu Ithaca (Fig. 282 u. 283³²⁴) zu den nach rechteckigem Grundriß hergeftellten Gebäuden diefer Art zu zählen fein.

Es enthält Sockel-, Erd- und Obergefchoß. Die in den beiden erftgenannten Stockwerken vorgefehenen Räume können aus Fig. 282 u. 283 entnommen werden. Im Obergefchoß befindet fich über dem quantitativen Laboratorium der Arbeitsfaal für Anfänger und im anderen vor-

8S3) Nach: Statiftifche Nach weif ungen, betreffend die in den Jahren 1871 bis einfchl. 1880 vollendeten und abgerechneten preußifchen Staatsbauten ufw. Abt. I. Berlin 1883. S. 152 u. 153.

³²⁴) Nach : Scientific American, Bd. 65, S. 262.

fpringenden Bauteil (über dem Hörfaal) ufw. ein großer Hörfaal mit 352 Sitzplätzen, zu dem von außen eine befondere Treppe führt. Im mittleren, weniger tiefen Gebäudeteil find Vorbereitungszimmer, Sammlungsfaal, Raum für Vorräte ufw. untergebracht³'²⁴).

Die am meiften langgeftreckte Grundform hat das chemifche Inftitut der Univerfität zu Straßburg (Fig. 284 u. 285 ³²⁵); die Länge diefes Gebäudes beträgt mehr als das lofache feiner mittleren Tiefe.

274.

Chemifches

Inftitut

zu

Straßburg.

Fig. 282.

llji-MÜÜl

I—II—HH—II—HH

HHmwH

e ] aj la

i!

F=Ej)

t i m t i t i t;

HH-HI-HH-IH

■I

wagen

rTSftfe :G

ie i

opïleT.

z[t_Jm.

LS.

r-

HhHHHH □

L a T> o t a t .

H HH HH H-H R

^full

G-e sun i

ti e

11.

Ve i w.

-1

s e JL

•h

Erdgefchoß.

Fig. 283.

=5

i> ni i m u im

E "|VoirŁtle

#2 W .as i) nti • c Chemie.

U FFRF

L a. "b o t a t .

FRF

ïÜÜIlë

0 r g an. L a 1) o r at

Pł.otogr.l

Privat-

> liii

lat).

El •<

Verw.

Sockelgefchoß.

1:500

10

13

20**

10987 6 5 4 3 2 1 O

I » M ■ 1¹1¹1¹H » H HE Chemifches Inftitut der Cornell-Univerfität zu Ithaca³'²⁴).

Arch. : Osborne.

Diefes Inftitut ift für 100 Praktikanten eingerichtet; es befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchoß. Sämtliche Arbeitsräume für die Studierenden befinden fielt im Erdgefchoß (Fig. 285) und in dem durch 5 Treppen damit verbundenen Sockelgefchoß; die anorganifche Abteilung ift in dem weftlich, die organifche Abteilung in dem öftlich vom Mittelbau liegenden Teile untergebracht. Der Mittelbau, welcher zugleich den Eingang in das Inftitut bildet, enthält diejenigen Räume, welche von beiden Abteilungen gemeinfchaftlich benutzt werden. Jede der beiden Abteilungen befteht aus zwei großen Arbeitsfälen, einem für Anfänger in den betreffenden

ci:

•JOOBT

j.-

|C=ls

Privat-

Ispreclz.

T!

■s-

îlii!

lO

Kl. Hörsaal

gzi GDf

leu czf

P⁵

I a dorât.

10 987654321 0

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg³²⁵).

Erdgefchoß.

1:500

10

H-

vOZ

kauf.

ïimjintJtan

0    0 0

0 0 0 à □

- S 8 A n B 1 n y Tt fl T-i'JVoT'ld

Halle

Sprechz.

Zim.

Sammlung

Vor

•jej

eit:

ver-

Kl ei S. e r Ail.

stoffz

Scnwefel-

__

IV

t—

Klei 1er All.

Fig. 285.

Quind

Luft-

11

B itiliotîi.

I. Obergefchoß.

Sam m •

Fig. 284.

L a“b oratorium

m:

F*

,a g

joisni

6 TT U 1-

Sammlung

An al.

Ar“b eil s s a al

h-*

en

Halle

S p r e c H. z .

:tai|

r*³

t-*

CP

*\

i\i

□ ° cm« fcmlczx

r*

f=i

wagen

hm

m

cr_-

«ün'T'T"

teu

iojątji

riva

S pre cli

ro

4-

•TO

Arbeiten und einem für die Vorgefchritteneren, und zwifchen diefen Sälen befinden fich wieder die von den Praktikanten der beiden Säle gemeinfam benutzten Räume. Jenfeits des weftlichen Treppenhaufes, zu dem ein Nebeneingang führt, fchließen fich das Privatlaboratorium und das Sprechzimmer des außerordentlichen Profeffors, unter deffen befonderer Leitung die anorganifche Abteilung fteht, an. Ebenfo liegen jenfeits des örtlichen Treppenhaufes, welches gleichfalls einen befonderen Zugang von außen hat, Privatlaboratorium und Sprechzimmer des Inftitutsdirektors.

Das Sockelgefchoß enthält Räume für Glüharbeiten, Darftellung von Präparaten, Kriftalli-fationsverfuche ufw., ferner Räume für Säuren und größere Vorräte von Präparaten, eine Werk-ftätte, die Luftheizungsöfen, zwei Dampfkeffel zur Heizung der in den beiden allgemeinen Arbeits-fälen aufgeftellten großen Dampfbäder und Trockeneinrichtungen, fowie zur Gewinnung von deftilliertem Waffer.

Die Räume im I. Obergefchoß (Fig. 284) dienen, abgefehen von den im weftlichen und örtlichen Pavillon befindlichen Wohnungen für 3 Diener und 3 Affiftenten, ausfchließlich zu Vor-lefungszwecken. Der Hörfaal im örtlichen Flügel, von dem Fig. 8 (S. 9) den Grundriß und Fig. 195 (S. 246) den Längenfchnitt darftellt, faßt 150, jener im weftlichen Flügel 80 Zuhörer; beide Hörfäle, fowie auch die Räume des Mittelbaues, reichen durch das I. und II. Obergefchoß.

Die Räume, welche im wefentlich niedrigeren II. Obergefchoß über den Sammlungsfälen gelegen find, enthalten die Vorräte an Glasapparaten und fonftigen Geräten für das Inftitut ; zu ihnen führen 2 feitliche Treppen vom großen Treppenhaus des Mittelbaues.

An den örtlichen Pavillon fchließt fich das Wohnhaus des Direktors an, welches durch einen Flurgang, der zugleich als Bibliothek dient, mit dem Sprechzimmer in Verbindung fteht.

Von den an der Entftehung der in Rede ftehenden Inftitutspläne Beteiligten werden als Vorteile einer derart langgeftreckten Anlage angegeben:

a) daß die [amtlichen Arbeitsfäle die erforderliche Beleuchtung von zwei Seiten erhalten, ohne daß, wie bei anderen chemifchen Inftituten, mehr oder weniger eingefchloffene Höfe erforderlich find, und

(3) daß das ganze Gebäude von allen Seiten vom Winde umfpült wird und dadurch alle übelriechenden und fchädlichen Dämpfe und Gafe fofort weggeführt werden.

Wenn auch zugegeben werden muß, daß diefe Vorteile vorhanden find, fo kann doch der Mißftand einer mangelhaften Verbindung innerhalb des Gebäudes felbft und der darin zurückzulegenden langen Wege³²⁶) nicht geleugnet werden. Alle größeren Arbeitsräume müffen als Durchgänge benutzt werden, wenn man das Erdgefchoß der Länge nach durchfchreiten will; im I. Obergefchoß ift ein unmittelbarer Verkehr zwifchen dem weftlichen und dem öftlichen Pavillon eigentlich gar nicht möglich. Das Vorhandenfein fo vieler Treppen zeugt u. a. fchon dafür, daß es fchwierig war, die entfprechenden Verbindungen zu erzielen.

Da nun andererfeits die Anlage eines mittlereren Flurganges gleichfalls nicht ohne Nachteile ift, fo wird man bei großen Inftituten von der langgeftreckten rechteckigen Grundrißgeftalt, die überdies auf manchen Bauftellen gar nicht durchführbar ift, abzugehen haben.

Der rechteckigen Grundform ftehen die L- und I-förmigen am nächften. In L-förmiger Grundrißgeftalt wurde in neuerer Zeit (in der Mitte der achtziger Jahre) ein großes chemifches Inftitut, nämlich dasjenige der Univerfität zu Cambridge, erbaut; die Pläne dazu ³²⁷) wurden nach Angaben von Liveing und Dewar von Stevenfon entworfen.

Diefes Gebäude hat ein Sockel- und ein Erdgefchoß und über dem die Ecke bildenden Teile auch noch ein Obergefchoß. Das Sockelgefchoß enthält Vorratsräume, Mafchinenräume ufw. und 2 kleinere Laboratorien. Im Erdgefchoß find an den Enden der beiden Gebäudeflügel die-

32e) Der Vorftand hat einen Weg von mehr als 90 m zurückzulegen, um aus feinem Sprechzimmer in das quantitative Laboratorium zu gelangen.

S2i) Sie find veröffentlicht in: Scientific American, Bd. 53, S. 119 — ferner in: Building news, Bd. 48, S. 1004 — endlich in : Robins, E. C. Technical fchool and college building etc. London 1887. PI. 34.

275.

Chemifches

Inftitut

zu

Cambridge.

276.

Chemifches

Inftitut

zu

Heidelberg.

277.

Chemifches

Inftitut

zu

Königsberg.

jenigen 2 Säle angeordnet, welche Erhellung von beiden Seiten erfordern: der große Hörfaal und das große Schülerlaboratorium; letzteres befitzt, einfchl. der kleineren im Erdgefchoß gelegenen Arbeitsräume, 150 Arbeitsplätze; die Laboratorien des Obergefchoffes gewähren weiteren 75 Praktikanten Platz zum Arbeiten. Im Erdgefchoß fchließen fich an den großen Hörfaal das Vorbereitungs-, das Sammlungs- und das Wagezimmer und weiter gegen die Ecke zu 2 kleinere Hörfäle an. Im Obergefchoß find Sprechzimmer und Privatlaboratorium des Profeffors, fowie ein Wagezimmer gelegen.

So viele Vorzüge die Raumanordnung in diefem Inftitute auch hat, fo leidet auch fie an dem Mißftande, daß Flurgänge, welche den Verkehr zwifchen den einzelnen Räumen vermitteln füllten, faft gänzlich fehlen; wichtige Arbeitsfäle dienen als Durchgangsräume.

Schon das alte Liebig’fche Inftitut zu Gießen (fiehe den Grundriß in Fig. 190,

S. 237) war in diefer Beziehung beffer geftaltet; abgefehen von den im langen

Gebäudeflügel angeordneten Flurgängen ermöglichten mehrere Eingänge von

außen den Zutritt in verfchiedene Räume ohne daß man andere Säle zu durch-

;

fchreiten brauchte; immerhin war auch in diefem Gebäude der Verkehr ein unvollkommener.

Wefentlich zweckmäßiger von diefem Standpunkte aus ift das von Lang 1854 — 55 erbaute chemifche Inftitut der Univerfität zu Heidelberg, das gleichfalls die L-förmige Grundrißgeftalt erhielt, angelegt, obwohl auch in diefer Anhalt die Verbindung der Räume untereinander als keine völlig entfprechende bezeichnet werden kann. Diefes Gebäude befteht in feiner urfprünglichen Form nicht mehr; es hat vor einigen Jahren einen Anbau von ziemlich beträchtlichem Umfang erhalten und ift teilweife auch umgebaut worden ⁶).

Eine völlig entfprechende Raumanordnung dürfte fich bei der L-förmigen Grundrißgeftalt nur dann erzielen laffen, wenn man in beiden Gebäudeflügeln mittlere Flurgänge anlegt, welche fie der Länge nach durchziehen; an den Enden der beiden Flügel laffen fich zwei Säle mit Fenftern an beiden Langfeiten anbringen. In hiermit nahezu übereinftimmender Weife ift das neue chemifche Inftitut der Univerfität zu Königsberg (Fig. 286 32<J) 1885—87 ausgeführt worden; die Pläne dazu wurden nach Maßgabe der im preußifchen Minifterium der öffentlichen Arbeiten entworfenen Skizzen zunächft von Küttig und nach deffen Tode von Hein ausgearbeitet.

Der längere, dem Ober-Rollberg zugewendete (Eidliche) Flügel enthält die eigentlichen Inftitutsräume, befteht bloß aus Sockel- und Erdgefchoß und ift mit Holzzement eingedeckt. Der kürzere Flügel an der Drunnnftraße ift der Wohnungsbau, hat noch ein Obergefchoß erhalten und ift mit Schieferdach verfehen. Die wichtigften und am meiften befuchten Räume des Inftituts find in die Nähe der beiden Eingänge (an der Drummftraße und am Ober-Rollberg) gelegt. Der kleinere Hörfaal am Drummftraßeneingang gewährt Raum für 85 Zuhörer. Vom Eingang am Ober-Rollberg gelangt man zu den drei größten Räumen des Inftituts: zum großen Hörfaal, zum großen Laboratorium an der Oftfeite und zu dem unter letzterem im Sockelgefchoß hegenden Raume für gröbere Arbeiten; das anfteigende Geftühl des Hörfaales befitzt 98 Sitzplätze (90x60cm); die beiden Arbeitsfäle gewähren Raum für 40 bis 50 Praktikanten. Sämtliche Räume des niedrigeren Gebäudeflügels find, mit Ausnahme des durch Deckenlicht erhellten großen Hörfaales, mit Gewölben überfpannt, welche mittels einer zellenförmigen Übermauerung das Holzzementdach tragen.

Im Obergefchoß des Weftfliigels befindet fich, vom Giebeleingange mittels befonderer, ab-gefchloffener Treppe erreichbar, die Wohnung des Direktors. Diefer Flügel hat Balkendecken erhalten.

Die Gefchoßhöhen find wie folgt bemeffen: Kellergefchoß 3,40m; Erdgefchoß im Weftflügel

329) Nach ; Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 201 u. 202.

5,oo m, im Südflügel 5,4om; Obergefchoß 4,oom; Dachgefchoß des Weftflügels l,som. Der große Hörfaal hat eine lichte Höhe von 6,80m erhalten.

Die Wohnungen werden durch Kachelöfen geheizt; die Inftitutsräume hingegen haben eine Heizung erhalten, bei welcher ein Fuftofen und eine Niederdruck-Dampfleitung gleichzeitig die Erwärmung und Entlüftung bewirken. Die an der Südfeite eintretende, durch Luftfilter gereinigte Frifchluft fteigt, nachdem fie an einem Fuftofen vorgewärmt ift, durch lotrechte Kanäle in den mittleren Flurgang des Erdgefchoffes, den fie auf 12 Grad C. erwärmt, und gelangt von hier aus nach Beftreichung der in Wandnifchen aufgeftellten Dampf-Rippenheizkörper in die zu erwärmenden Räume; Stellklappen, welche die Heiznifchen nach dem Zimmer oder dem Gange öffnen, bezw. abfchließen, laffen das Maß von Umluft- oder Frifehluftheizung beliebig regeln. Die Abluft wird durch Kanäle, welche unter dem Fußboden des Ganges oberhalb des Kellergewölbes liegen, dem großen Abzugsfchlot zugeführt, in deffen Mitte der eiferne Schornftein der Keffelfeuerungen auf-geftellt ift; die Abdampfeinrichtungen find außerdem durch befondere glafierte Tonrohre entlüftet, in denen die Luft durch Bunfen’[c\\e Brenner erwärmt wird.

¹

) A. a. o.

²

3U) Nach: Zeitfchr. f. Bamv. 1881, S. 473.

³

) A. a. O.

⁴

)    Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 465; 1880, S. 473.

⁵

322)    Nach: Fabinyi, R. Das neue chemifche Inftitut der Königl. Ungarifchen Franz-Jofefs-Univerfität zu Klaufenburg ufw. Budapeft 1882.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

⁶

) Eine eingehende Befchreibung diefes Inftitutsbaues, einfchl. der wichtigeren Ausrüftungsgegenftände, mit zahlreichen Abbildungen gibt die Sonderfchrift: Lang, H. Das chemifche Laboratorium an der Univerfität in Heidelberg. Carlsruhe 1858.

Fig. 286.

cd

ui III a 1 fr

Assis

Bilil.

dp

Jj

-J

Ks s i s t eUnt e Ji

JP li y s i le r

f>

...

CÜ>

il—-—

-----'f

Gas-Anal

L a~b o

r at

r~* e

i0 r o an I Anal.

Oper

ali o

:;=» &

as-ZU «a w

.1) o w<a i oX i u

3t=l

*1=1

P==5~

Cö

F-i

0 "b e T

• tb

wir uni

B erg

1:500

13

10 987654321 0

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Königsberg.

Erdgefchoß³²⁹).

Arch. : Küttig & Hein.

Die Baukoften belaufen fich auf 196500 Mark; für Pflafterung, Bürgerfteige, Zäune und Bodenabirag waren 10900 Mark ausgeworfen, und für die innere Ausftattung ftanden ferner 41600 Mark zur Verfügung; der Einheitspreis des Gebäudes ftellt fich bei 1094 qm überbauter Fläche für lqm auf 179,55 Mark und für 1 cbm Baumaffe auf 15,97 Mark³²⁹).

An die L-Form des Grundriffes fchließen fich die 1-, lj - und « -Formen an.

Den I-förmigen Grundriß zeigen: das neue chemifche Inftitut der Univerfität zu Jena, der neue Erweiterungsbau am chemifchen Inftitut der Univerfität zu Göttingen, 1887—88 von Breymann erbaut ³³⁰), das chemifche Inftitut der Thompfon Laboratories am Williams College zu Williamstown (Arch.: Allen33 J) und die chemifche Abteilung des Central inftitution of the city and guilds of London technical inftitute⁸³²).

In Hufeifenform ift das alte chemifche Inftitut der Univerfität zu Göttingen³³³)

278.

Chemifches

Inftitut

zu

Würzburg.

3S0) Siehe: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, S. 561.

³³¹)    Siehe: American architect, Bd. 42, S. 128.

³³²)    Siehe : Engng., Bd. 46, S. 596.

³³³)    Siehe: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, Bl. 23.

erbaut, und die w-Form zeigt das neue chemifche Inftitut der Univerfität zu Würzburg (Arch.: v. Horftig), deffen Bau 1892 begonnen wurde (Fig. 287 ³⁸⁴).

Die Dienftwohnungen find in einem befonderen Gebäude an der Straße untergebracht, während die Laboratorien mit den nötigen Hilfsräumen und die Hörfäle mit Zubehör im Hauptbau gelegen find, deffen Erdgefchoß in Fig. 287 dargeftellt ift. Ein größeres Keffelhaus mit einem Dampffchornftein und dem um den letzteren herum gelegten Raum für große und übelriechende

Fig. 287.

Gr. S tinta¹ au

Terrasse!

■M

D& Aj) f k^e

mitKamin

□!

I Holz i! und Kohlen

E i n g JITT

1 E—

I Privatlalioratorium !

B des I Vorstandes

jWaagezimnier^ j j £ nf fjj J ts ₀C:P [\* m|

w ■ mim

| qj | LU I !    |

H-

cd

Heizerg ang

fanon en

Waagenl

zimmerl

„m.

il

im

bi

Phy s i k a.1 i s pTi e I

i| Arbeiten.

Sjiilr aum.

Elas-ïSjülr

auüilKteid :i ■

HAssistent !

Miwroioiuiii s ■ ms

i jo r! g a jn i Ss c h e ;s lahiori&tjoTiiutm ! j « |ni^iüa^|p

Raum

cb

iKano n en.

jwaagenz immer;

Ti

Assistent

1*1

Sammlung

Eros 5 tr

1:500

10 98765*321 0

I ■ I ■ I ■ 1¹M ' 1¹1 H-> M~

io

15

279.

Chemifches

Inftitut

zu

Liverpool.

Neues chemifches Inftitut der Univerfilät zu Würzburg. Erdgefchoß ¹).

Arbeiten find in einem dritten Gebäude vereinigt. Alle diefe Abteilungen find durch Gänge miteinander verbunden 3IU).

Die Raumeinteilung ift im wefentlichen nach dem Mufter des Züricher Inftituts gefchehen. Vier größere Arbeitsfäle mit zufammen etwa 148 Plätzen und ein großer Hörfaal, der 220 Zuhörer faßt, find vorhanden.

Eine weitere, wenn auch nicht häufig angewendete Grundform ift diejenige, welche eine gefchloffene Baumaffe mit einem Binnenhofe bildet. Als erftes Bei-fpiel, bei dem allerdings diefer Hof fehr geringe Abmeffungen hat und eine unter-

geordnete Rolle fpielt, fei hier das chemifche Inftitut des Univerfity College zu Liverpool (Fig. 288 ³³⁵), welches nach wiffenfchaftlichen Angaben Brown's von Waterhoufe erbaut worden ift, vorgeführt.

Wie der untenftehende Plan zeigt, dient das Obergefchoß im wefentlichen bloß zu Vorlefungszwecken; außer den hierfür notwendigen Hörfälen, Vorbereitungs- und Sammlungszimmern ufw. ift nur noch das Privatlaboratorium des Vorftandes hier zu finden.* Der große Hörfaal faßt 212 Zuhörer.

Das darunter gelegene Erdgefchoß enthält die größeren und kleineren Arbeitsräume, die Vorratszimmer, die Heizanlagen, Kohlenkeller ufw. Bemerkenswert ift der große Arbeitsfaal für 52 Praktikanten, welcher fich unter dem großen Hörfaal befindet und in Fig. 208 (S. 262) bereits dargeftellt worden ift.

Diefes Inftitut, deffen Baukoften 320000 Mark (= £ 16000) betragen haben, zeichnet fich von den fchon vorgeführten und manchen anderen englifchen Anhalten diefer Art dadurch aus, daß geräumige Flurgänge vorhanden find, welche in ausreichender Weife den Verkehr im Inneren des Gebäudes ermöglichen; keiner der Räume hat als Durchgang zu dienen.

a r a t e etc

Fig. 288.

iXi

[Sammlung

P

1 a cz1 £

IvdtI erTTt-zU

Obergefchoß ³³⁵).

Privat-

»| l¹    .    *8

ab oratorium    ö TI lll l n j^|—₁—y

I ■TFriïTessors    M

!l ;

Arch. : Waterhoufe.

ocenten

1:500

10

20¹*

10 987654321 O

Chemifches Inftitut des Univerfity College zu Liverpool ³³⁵).

1-5

Als charakteriftifches Beifpiel einer gefchloffenen Anlage mit größerem Binnenhof kann vor allem das cheinifche Inftitut der Univerfität zu Freiburg (Fig. 289 u. 290), 1880—82 von Durm erbaut, gelten.

Das Erdgefchoß diefes Gebäudes (Fig. 290) dient ausfchließlich Laboratoriumszwecken, und es ift hier die bereits in Art. 191 -(S. 257) erwähnte, ebenfo eigenartige, wie vorteilhafte Anordnung der 3 großen Arbeitsfäle an den 3 Seiten des Binnenhofes durchgeführt. Das Sockelgefchoß enthält noch einige Arbeitsräume, die am beften in diefes Stockwerk verlegt werden, ferner Zimmer für Vorräte ufw.

Nur über dem vorderen Langbau ift ein Obergefchoß (Fig. 289) aufgefetzt, und diefes dient wieder ausfchließlich Vorlefungszwecken (fiehe auch Art. 183, S. 242); dabei erhebt fich der große Hörfaal über die benachbarten Räume (er hat 6,90 m lichte Höhe), und das anfteigende Geftühl ift vom Ruheplatz der an letztere ftoßenden Treppe zugänglich. Daß diejenigen Studierenden, welche nur die Hörfäle zu betreten, in den Laboratoriumsräumen aber nichts zu tun haben, mit diefen nicht in Berührung kommen, zeigen die beiden beigefügten Grundriffe.

Bemerkenswert find die an 3 Seiten des Hofes herumgeführten niedrigen Abdampfhallen. Die Abdampfnifchen, welche in den gegen den Hof zu gerichteten Langwänden der Arbeitsfäle angeordnet find, können von den letzteren aus, aber auch von außen benutzt werden; fie dienen gleichfalls zum Durchfchieben und rafchen Entfernen übelriechender Präparate aus den Arbeitsfälen nach den Abdampfhallen. Diefe Einrichtung wurde nach den Angaben von Claus ausgeführt.

28O.

Chemifches

Inftitut

zu

Freiburg.

281.

Chemifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Budapeft. (jen JR

Verlängert man bei der eben vorgeführten Grundform den vorderen Langbau nach der einen Seite hin, fo erhält man die Q.-förmige Grundrißgeftalt, in der das chemifche Inftitut der Univerfität zu Budapeft (Fig. 291 u. 2923iS6) 1868 — 71 nach v. T/ian's Angaben von Wagner unter Mitwirkung ZaftraiCs erbaut wor-

Fig. 289.

XI.

H ö r s a a 1

s ammluug

Vorl er-Z.

Drosser

rler-lpity siul z. I C alinet

Sammlung

Obergefchoß.

Fig. 290.

[o|o

o|o

Wagen

D unltelzl

tas-z i m.

Wagen

Grosser Arl eit s s a al

Assist.

in

JTitrir-Zim

Ve

rlr z.

enn

rire

enny

l lia m Ip f lia 1 lie

G- 1 0 s s e T

Arleitssaal

Arltits saal

Rr/WIUliVNSS

■i

s s i s tl

o

s sistl-—

Professor

Bill. Ispmlzl

Kleiler

Eng.

Kleider

all.

all.

Bill. Ï I .

f. 1. ISpreclizl Bill. I Professor

Stoi. I

10 98765132

H-H-l U'HHUeH h l

rill

Erdgefchoß.

1:500

10

Tg

Chemifches Inftitut der Univerfilät zu Freiburg.

Arch. : Durm.

Der an den vorderen Langbau angefügte Teil ftellt hier die Gruppe der Dienftwohnungen dar; der mittlere Flügel dient Vorlefungszwecken, und der übrige Teil des Gebäudes bildet die Gruppe der Laboratorien. In (liefern Inftitut können 280 bis 300 Zuhörer die Vorlefungen über Experimentalchemie befu'chen und zugleich 70 Praktikanten, darunter etwa 20 vorgefchrittenere und felbftändige Arbeiter, fich mit den praktifchen Übungen befchäftigen.

Das in Rede flehende Inftitutsgebäude liegt in der Mitte des fog. alten botanifchen Gartens an der Landftraße und ift von diefer felbft 70,00 m weit entfernt. Es befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß ; doch ift letzteres nur über dem vorderen Langbau und dem Mittelflügel durchgeführt.

336) Nach: Than, C. v. Das chemifche Laboratorium der K. ungarifchen Univerfität in Peft. Wien 1872.

Die Raumverteilung im Erd- und Obergefchoß ift aus den unterteilenden Plänen zu erfehen. Die rechts vom Haupteingang gelegene Kleiderablage ift gleichzeitig Dienftzimmer des Hauswarts;

Fig. 291.

tiinir

äl

Op eT.Bev hält.Temp.

Tlurmo-c Ix 6 m » Messungen

DD

wagen

S ammlTiixg

j WiPn ui)

\ie sll EDP

|o r s|

G-as-Anal.

P *r i vi t-

Spectral-

Anal.

fl*¹

B il) 1 i

!“ - I

d fix e 1t

um]

Leseziml

A rl) eits

]□

l.Uir e clor

Ja

tra

j'

„I ,JL, [BIB]

Obergefchoß.

Fig. 292.

JOD

“S'il

Terrasse

Terrasse

Sammlung

wassersto

ffz*

Ar I) e i t sîi all e

"—IPBulmr

mi-

C Vor!)ereitrZ.

IPr of.

äs

tmn}

Anfang e r-

I 1101 Ql la oirill C-rosser Hörsaal

L ali 0 r atorium

dMH}

śś§§§

<1 m

Wagen

0]

I ù

|l e s e z

Feinere

o-

Jus

Feinere

trum.

|Jnstrum.|p

iririr! nrH pjnjn bnDnnMDDib

L all oratjg

kZ,M

J ° M

Ul alior at .jg

Spl «§ Lrtemr ||    |]    ^?l|l

'S yj n |H Kleiäer-B

su n U    == Abi. Eo

0 w 0 7l -

io

nun-Ilgen

Zira.

Erdgefchoß.

1:500

3 2 10

10

15

20™

10 9 8 7 6 5 4

Wł i⁺l⁴⁻MH“

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Budapeft³³⁸). Arch. : Wagner &■ Zaftrau.

eine gußeiferne Treppe führt unmittelbar in feine im Sockelgefchoß befindliche Wohnung. Im großen Anfängerlaboratorium, welches bereits in Fig. 204 (S. 258) dargeftellt und deffen eigenartige Einrichtung in Art. 195 (S. 261) befchrieben worden ift, find 50 Arbeitsplätze untergebracht. Den

Vorgefchritteneren und jenen, die fich mit felbftändigen Forfchungen befchäftigen, find in jedem der beiden genannten Gefchoffe je 3 kleinere Laboratorien mit je 4 bis 6 Arbeitsplätzen zugewiefen; zu je 2 folchen Laboratorien gehören ein Wagezimmer und ein kleinerer gemeinfchaftlicher Arbeitsraum für feinere Feuerarbeiten mit Verbrennungsnifchen ufw., fo daß in diefe.n kleinen Laboratorien die einzelnen Operationen bequem ausgeführt werden können.

Die Räume des Sockelgefchoffes find 3,16m hoch und, ebenfo wie die Erdgefchoßräume, zwifchen eifernen Trägern flach gewölbt. In diefem Stockwerk find untergebracht: in der Gruppe der Vorlefungsräume Lagergelaffe für Gerätfchaften, Sauerftoff-Gafometer, Batteriekammer, Operationsraum, Eis- und andere Keller; in der Gruppe der Arbeitsräume Materialkammer, Wohnung des [Heizers, Heizungs- und Lüftungsanlagen, Zimmer zu Kriftallbildungen, Reagentienzimmer,

Fig. 293.

Spül raumi.

U Jl 0 c Jl

Jar"--

:—B-r:

Öl

r¹-'

IjVorTjereit.-Zim. [1 ^ ii

|r”--

h"-*§5Hh§IËH,

' ■    i s-e li e si

a 1 y ];t

A Jl

1 al o t alit 0 r i u

m|i

[l&

Grosser Hörsaal

arten 3=

I Zitn.SS

f;

u u Jl Cj

meist eT

6 U Jl u: -

1T 0 Jl -

J°LJ ü ~

V 0 r z u.Kl e i 1 e r aM.

Assist

i Wagen

ipHB

Pharm.|! S au jnl.,!

ïDoceJiten-

.y

Sa

W flîinu

Gas-Anal.rt

Physik. I ah.

iFlurhaïïe: " jß Ma-garnis te n

A s s i -- ji a n -

stenten-- g e n

Erdgefchoß.

1:500

10 98765*321 O

H^ł¹1¹1 « 1¹1

15

20*»

Chemifches ïnftitut der

Raum zum Deftillieren feuergefährlicher Subftanzen mit Dampf, Raum mit Schmelzöfen und Dampfkeffel für deftilliertes Waffer, Raum für Darftellung von Präparaten, Zimmer zum Deftillieren und Abdampfen über freiem Feuer, Stoßkammer, Arbeitshalle und Kohlenlager; in der Gruppe der Wohnräume Wohnungen für 2 Diener, Materialkammer, Wafchküche und Wirtfchaftskeller.

Die Einrichtungen für Heizung und Lüftung des Inftituts find bereits in Art. 240 u. 246 (S. 319 u. 322) befchrieben worden. Das Treppenhaus ift mit Medaillons berühmter Chemiker und mit der Büfte v. Eötvös’ gefchmückt. — Die Baukoften dürften 520 000 bis 540 000 Mark (= 260 000 bis 270000 Gulden) betragen haben.

282.

Chemifches

Bei den Univerfitätsinftituten zu Graz und Leipzig ift an die Grundform des inftjtut der Budapefter Inftituts noch ein dritter Flügel angefügt worden, wodurch eine <u-förmige UZuGÏr Grundrißgeftalt entftanden ift.

Das Grazer Inftitut (Fig. 293 u. 294) wurde 1874 —79 auf Grund eines von v. Pebal aufgeftellten Programms durch Stattler erbaut.

Diefe Anftalt tollte auf einem an der Halbärthftraße gelegenen Gelände gemeinfchaftlich mit einem phyfikalifchen Inftitut und einem großen Kollegienhaufe nach einheitlichem Plane erbaut werden. Die 3 Gebäude füllten eine rechteckige Parkanlage «von 3 Seiten fo einfchließen, daß die beiden Inftitute an den Schmalfeiten des Rechteckes mit ihren Hauptfronten einander gegenüber zu ftehen kommen. Da der Bau des phyfikalifchen Inftituts (fiehe Art. 168, S. 216) fchon begonnen war, als die Ausarbeitung der Pläne für das chemifche Inftitut in Angriff genommen wurde, fo war für letzteres Länge und Form der Hauptfaffade bereits gegeben.

Fig. 294.

k—mm

X /B\    7

L a."b oVl-Ätoriuiih

TT

<■>

-4-

11

fri

|L at oratorium.

!'

jjjfv J

"t/f

\7

Laoorat.

Profe

lese

zim..

Werkstätte

: ! !! v

A,::.*-

J Organ.[f. Wagen !fElemenlVii i Anal. rf]

f - - t

I B i 1) 11 0 tlLBlC I J-.U.feine Jjistr. L!n

Arlîeitsz ü. Prof,

'ri

Obergeichoß.

Arch.: Stattler.

Univerfität zu Graz³³⁷).

Die für den neuen Inftitutsbau gewählte Gefamtanordnung hat mit der Budapefter Anlage viele Verwandtfchaft, zeigt aber die Trennung der Räume in die bekannten drei Gruppen in noch fchärferer Weife. Auch hier enthält der mittlere Flügel die den Vorlefungen dienenden Räume, der linksfeitige die Arbeitsräume und der rechtsfeitige die verfchiedenen Dienftwohnungen; dadurch, daß die für die Vorlefungen beftimmte Raumgruppe zwifchen die Laboratorien und die Wohn-räume gefchoben wurde, find die letzteren gegen die den Arbeitsräumen entftrömenden fchädlichen Gafe und Dämpfe tunlichft gefchützt. Die beiden Höfe find bis zur Sohle des Sockelgefchoffes herabgeführt, wodurch zwifchen ihnen eine Durchfahrt ermöglicht wurde.

Außer dem Sockelgefchoß find in allen 3 Abteilungen noch Erd- und Obergefchoß vorhanden. Die Räume des Sockelgefchoffes liegen etwa 1,90 m unter dem Erdboden; die Räume des

Sockel-, Erd- und Obergefchoffes find bezw. etwa 3,40, 5,40 und 4,oo™ hoch; der große Hörfaal hat eine Höhe von 9,10 m erhalten. Der linksfeitige Llügel enthält fowohl im Erdgefchoß (Lig. 293), als auch im Obergefchoß (Lig. 294) eine Gruppe zufammengehöriger Räume, welche je ein Labora-

Lig. 295.

KOHLEN

[ KESSELHAUS |

1!

I STUBE MASCHINE

H₄S- RAUM

[Ml

if/ORRATHS

RÄUME

pc=a

QUANTITATIVES

LABORATORIUM

■=T

■ operationsorganisches I

RAUM

.S-RAUM

LABORATORIUM

ELEMENT-ANAL

Wml

GROSSES

WAGE -ZIMŃIER 11

(QUALITATIVES

Il GASZ IMMER I

Il B

LABORATORIUM

X>

BIBLIOTHEK

PHYSIC LABORATOR

IF

ARBEITSZIMER

PROFESSORS

WW

Vf VORBEREITUNGS — RAUM

PRÄPARATEN-SÄMIG

11

APPARATEN-SAMLG

il

/0RZIM.S verwaltgs-zim.

vorbereitqs-zimI

GARDEROBE

GROSSES AUDITORIUM

PRIVAT

LABORATORIUM

VESTIBÜL

Erdgefchoß.

Arch. : Ewerbeck & lutze.

Chemifches Inftitut der Tech-

torium für fich bilden; die Arbeitsräume des Erdgefchoffes find hauptfächlich als Laboratorium für Anfänger, jene des Obergefchoffes als Laboratorium für Geübtere gedacht; die übereinanderliegenden Haupträume der beiden Laboratorien dienen gleichen Zwecken. Durch diefe Anordnung wurde eine fehr überfichtliche Anlage, namentlich der Rohrleitungen, erzielt.

Der kleine Hörfaal, welcher für Vorlefungen von Privatdozenten und für Kurfe von Affi-ftenten dient, ift links von der Flurhalle gelegen. Die Haupttreppe führt zu dem durch Decken-

Fig. 296.

Tf'

OIEN

WOHNUNG

S⁷

DIENELRW 1OHNUNQ

lUl

VOR RATHS-

GL IASLA

eit*

Al!

..HÀIÀIÀIÀIA

RAUMS

PROFE

OREN

[wohnümg n

PRO rcss<

WOHNUf

BEDIENUNG

TCNT n

AÎ iSlSTENT T

r~

I. Obergefchoß.

1:500

10 987654321 0

KH    -

nifchen Hochfchule zu Aachen ⁸³⁸).

licht erhellten Vorraum des großen Hörfaales, welcher zugleich als Kleiderablage dient und deffen Fußboden 2,84 m über jenem des Erdgefchoffes gelegen ift; in gleicher Höhe betritt man durch

10

15

23

338) Nach den von Herrn Profeffor f Ewerbeck zu Aachen freundlichft überlaffenen Zeichnungen. Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

283.

Chemifches

Inftitut

zu

Leipzig.

284.

Chemifches

Inftitut

zu

Aachen.

zwei Türen das Podium, auf welchem das anfteigende Geftühl aufgeftellt ift. Fig. 198 u. 199 (S. 248 u. 249) zeigen 2 Innenanfichten diefes 200 Zuhörer faffenden Saales.

Im Sockelgefchoß find außer Wafchkiichen und Wirtfchaftskeller, welche zu den Wohnungen gehören, fowie den Räumen für die Heizanlage und für verfchiedene Vorräte noch an Arbeitsräumen untergebracht: Deftillierraum für Apparate mit Dampfbetrieb, Deftillier- und Schmelzraum für Apparate mit direkter Feuerung, Räume für Abdampfen und Filtrieren, für grobe Arbeiten, für mechanifche Operationen, Oafometer und Batterie, Kriftallifierraum ufw.

In den 3 Gefchoffen ift für die Verbindung der Räume unter fich durch Flurgänge und 6 Treppen geforgt.

Die Anlagen für Heizung und Lüftung wurden bereits in Art. 242 u. 247 (S. 320 u. 322) befchrieben. Ferner wurden im vorhergehenden (insbefondere unter b, 1) verfchiedene Einzelheiten des in Rede Behenden Inftituts vorgeführt.

Das Gebäude ift aus Backfteinen hergeftellt und mit Schiefer auf Holzfchalung eingedeckt. Die Wände find mit Kalkmörtel geputzt, außen mit Ornamenten aus Zementguß, in den Flurgängen und im großen Hörfaal mit folchen aus Gips verziert; die Malerei diefes Saales und der Flurgänge ift einfach gehalten. Alle übrigen Räume haben glatte, mit matten Farben (ohne Mufter) geftrichene Wände.

Die Baukoften haben, einfchl. der auf 56 000 Mark fich beziffernden inneren Einrichtung, rund 600 000 Mark (= 330 575 Gulden) betragen ³³⁷).

Zu den Inftituten mit «D-förmiger Grundrißanlage gehört auch jenes der Univerfität zu Leipzig, welches 1867—68 unter Mitwirkung Kolbe's von Zocher erbaut worden ift. Die Gruppierung der Räume, fowie überhaupt die gefamte Raumanordnung ift keine fo klare und überfichtliche wie im Grazer Inftitut, zum großen Teile wohl infolge der Verhältniffe, deren bereits in Art. 181 (S. 239, insbefondere Fußnote 201) Erwähnung gefchah.

Das unten genannte Buch ³³⁹) enthält als Einleitung eine Befchreibung diefes Inftitutsbaues und als Beigabe 2 Grundriffe davon ; in einer zugehörigen Mappe find in photographifchen Abbildungen die äußere Anficht des Gebäudes, fowie die Innenanfichten des großen Hörfaales und des großen Arbeitsfaales enthalten. Verfchiedene Einzelheiten diefes Inftituts wurden im vorhergehenden gefchildert.

Nach Vorführung mehrerer Inftitutsgebäude, welche einen Binnenhof be-fitzen, und bevor an folche mit zwei Binnenhöfen herangetreten wird, fei bemerkt, daß derartige allfeitig umfchloffene Höfe von maßgebender Seite aus dem Grunde als unzweckmäßig bezeichnet werden, weil fie die Lüftung der nach diefen Höfen gelegenen Räume erfchweren. Daher konnte auch bei der Mehrzahl der be-fchriebenen Beifpiele beobachtet werden, daß die betreffenden Höfe nur im Erd-gefchoß an allen vier Seiten von Gebäudetrakten begrenzt waren; meift find fie in den Obergefchoffen zum mindeften nach einer Seite, in einigen Fällen auch nach zwei Seiten offen.

Von der eben befchriebenen Grundform gelangt man weitergehend zur ge-fchloffenen Anlage mit zwei Binnenhöfen, welche mehrfach zur Ausführung gekommen ift. Eines der hervorragendften Beifpiele diefer Art ift das nach Landolt's Angaben von Ewerbeck & Intze 1875—79 erbaute neue Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Aachen (Fig. 295 u. 296 ³³⁸).

Das urfprünglich für die Technifche Hochfchule zu Aachen errichtete chemifche Inftitut (fiehe Art. 107, S. 129), welches der reinen und der technifchen Chemie zu dienen hatte, erwies fich bald als räumlich unzureichend. Als im Jahre 1872 auch für die Hüttenkunde ein Laboratorium zu befchaffen war, erfchien ein Ap-, bezw. Neubau unabweisbar. Man entfchied fich dafür, das beftehende Gebäude der technifchen Chemie und der Hüttenkunde zuzuweifen und für die reine und analytifche Chemie den in Rede Behenden Neubau auszuführen.

Wie fchon in Art. 265 (S. 333) gefagt worden ift, find in diefem Inftitute die den Vor-lefungszwecken dienenden Räume und alle wichtigeren Arbeitsräume im Erdgel'choß (Fig. 295) untergebracht. Im darunter gelegenen Sockelgefchoß befinden fich zu Zwecken des Laboratoriums

Aachen 1879.

23*

noch: zwei Vorratsräume, ein Raum für den Schwefelwafferftoff-Gafometer, eine Säurekammer, ein Raum für grobe Arbeiten, 2 Deftillierräume, der Kriftallifierraum, der Kanonenraum, die Werk-ftätte und ein Raum für die Eismafchine; ferner find die Dienftwohnungen des Kaftellans und des Mafchiniften, fowie einige Wirtfchaftskeller vorhanden.

Das I. Obergefchoß (Fig. 296) enthält die Wohnungen für 2 Profefforen, 2 Affiftenten und 2 Diener, fowie 3 Vorratsräume. Über dem Mittelbau und den, beiden Eckpavillons ift noch ein II. Obergefchoß aufgefetzt, in welchem 2 Affiftentenwohnungen und einige zu den beiden Profefforenwohnungen gehörige Räume untergebracht find.

Sämtliche Räume des Erdgefchoffes find 5,3om₍ jene des Sockelgefchoffes 2,75, bezw. 3,20 m hoch. Der vordere Teil des Mittelbaues wurde bereits auf S. 244 dargeftellt und gewürdigt, ebenfo der große 10,4om hohe Hörfaal, feine Beleuchtungseinrichtungen ufw. bereits unter b, 1 befchrieben; auch gibt Fig. 196 (S. 246) einen Schnitt durch Flurhalle, Hörfaal ufw.

Die rückwärtigen Gebäudeteile und der Mittelbau des Vordergebäudes haben Zinkdeckung auf Holzfchalung erhalten; über jedem bewohnten oder fonftwie benutzten Raume und unter der Zinkdeckung befindet fich eine geputzte Schutzdecke, um fowohl Einwirkungen der Kälte und Wärme von außen her auf die Räume, als auch der Gafe von den Räumen her auf die Dachdeckungen möglichft zu verhindern. Die Zwifchenbauten und die Eckpavillons des Vordergebäudes find mit Abdeckungen von Holzzement verfehen worden; unter die Sparrenlagen der Zwifchenbauten und der Eckpavillons find wagrechte Putzdecken gehängt, und die Zwifchenräume zwifchen Putzdecke und Sparrenlage find durch kleine Ton- und Bleirohre gelüftet.

Für die äußere Erfcheinung war die Architektur des benachbarten Hauptgebäudes der Tech-nifchen Hochfchule im allgemeinen maßgebend: Quaderbau mit Rundbogenfenftern, kräftigem Hauptgefimfe und Attika; der Mittelbau wurde durch eine reiche Säulenftellung mit Giebelfeld über dem Hauptportal ausgezeichnet. Die Hauptfaffade ift mit Tuffftein von Weibern verblendet; nur das Portal und die Säulenhalle find aus Kyllburger Sandftein, der Sockel aus Niedermendiger Bafaltlava hergeftellt. Als dekorativen und zugleich fymbolifchen Schmuck erhielt die Faffade an den Eckpavillons'16 weibliche Halbfiguren, an die Pilafter unter dem Hauptgefimfe fich anlehnend, mit verfchiedenartigen auf die Chemie bezüglichen Emblemen, während der Mittelbau in feinem Giebelfelde 2 liegende Figuren, Rheinland und Weftfalen darftellend, und darüber eine fitzende Koloffalftatue der Chemie mit 2 Kinderfiguren erhalten hat; unter dem Hauptgefimfe des Mittelbaues find ferner noch eine Reihe von Sgraffitofeldern angeordnet. Die Architektur der Seiten-und Hinterfronten, fowie der beiden Höfe ift durchweg einfach gehalten und in Backfteinmauer-werk mit Zementputz ausgeführt. Die architektonifche Ausbildung des Inneren ift, je nach der Bedeutung und dem Zweck der Räume, fehr verfchiedenartig geftaltet.

In einiger Entfernung von den rückwärtigen, bloß erdgefchoffigen Gebäudeteilen ift ein be-fonderes Keffel- und Mafchinenhaus für die Zwecke der Heizung und Lüftung, fowie des Mafchinen-betriebes errichtet; die Heizungs- und Lüftungseinrichtungen felbft wurden bereits in Art. 24111. 247 (S. 319 u. 324) befchrieben. Das Keffelhaus enthält 2 Dampfkeffel und eine Dampfmafchine von etwa 10 Pferdeftärken.

Sämtliche Gebäudeteile bedecken eine Grundfläche von rund 2663 qm (einfchl. der beiden Höfe 3090 qm) ₍ davon 1312 qm bloß erdgefchoffig, 571 qm zwei-und 780 qm dreigefchoffig; die Baukoften haben, einfchl. der inneren Einrichtung, der Gartenanlagen und der Einfriedigung, aber ohne Bauplatz und Keffelhaus, rund 543109 Mark betragen; das letztere, welches 135qm Grundfläche in Anfpruch nimmt, koftete 17000 Mark und der Grunderwerb 320000 Mark³¹⁰). Vom Inftitutsbau koftete 1 qm überbauter Grundfläche 203,00 Mark, vom Keffelhaus 125,70 Mark; bei 29 039,5 cbm Rauminhalt berechnet fich 1 cbm des erfteren zu 18,70 Mark, und unter Zugrundelegung von 104 Praktikanten entfallen auf einen davon 5222 Mark.

Das von Warth erbaute chemifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe, welches 1899 eröffnet wurde hat gleichfalls zwei Binnenhöfe erhalten, welche der für 250 Zuhörer bemeffene große Hörfaal (14,oox 14,oom) voneinander trennt.

Außer diefem Hörfaal find noch zwei kleinere vorhanden: einer für etwa 90 und einer für 50 Zuhörer. An Unterrichtslaboratorien find vier von je 24,ooxl0,som Grundflächen vorgefehen; fie nehmen den größten Teil des I. und II. Obergefchoffes der beiden Seitenflügel ein ³⁴¹).

³*°) Nach: Die Chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftfälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen.

³⁴¹) Näheres fiehe in: Die OroßherzoglicheTechnifche Hochfchule Karlsruhe. Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten im Mai 1899. S. 61 u. 65.

285.

Neues

Chemifches

Inftitut

zu

Karlsruhe.

286.

Chemifches

Inftitut

der

Univerfität

zu

Wien.

Auch das chemifche Inftitut der Univerfität zu Wien (Fig. 297 u. 2g8 ³⁴²) läßt fich unter die Anlagen mit zwei Binnenhöfen einreihen; denn die an den rückwärtigen Langbau angefügten 3 Gebäudetrakte, welche einen dritten Hof ein-fchließen, enthalten nur Dienftwohnungen. Diefes Inftitut wurde 1869 — 72 nach einem von Redtenbacher aufgeftellten Bauprogramm von v. Ferftel erbaut.

Fig. 297.

D U TI

II

-H-

e u - w 0 ii

ln

œ:i

ij

s 0 i\

-r

ii

'A'-‘

p-

fH

Li

P t 0 f e s|

■sk

ii.

“T

Präparate ; i

j^Fäpaifsüiii|nn.pl IVor^le r e i

LIS

ïi. ad

:xxxxxxTj

, ^    , Privat# ;

3 <3 r.UaWtatiji|jï|n idi Ptro

—.al I ■ I I \

'privât*'"'

^WalTO⁻

! CZ)

jjj

Vort^rêTmïïjsJatimj

Klemer HöTsaal

iss

ixnxn

V'

nxDxi

mm

mR

ïü

cd

rmxî!

jf.i

____A

J AlXilALt-Ji-Ali

's

a g e z .[

\ Laboratorium

vf\

----—

/\

......lüXf^.

^jpO^jLa^,

Aijimkui.AssijsteriU—, pj/ fli

ßäar"

tor.

Erdgefchoß.

1:500

10 9 e 7 6 5 fl

H+W

10

15

20™

Chemifches Inftitut der

Der durch die obenftehenden Pläne veranfchaulichte Inftitutsbau ift für einen Lehrftuhl, alfo für die Bedürfniffe eines einzigen Profeffors, entworfen worden. Die ebenerwähnte Sonderung zwifchen eigentlichem Inftitut und dem Wohnhaufe markiert fich durch das nach rückwärts (gegen

³⁴²) Nach: Allg. Bauz. 1874, S. 44 u. Bl. 52, 53.

die IPh/ö-Gaffe zu) ftark abfallende Grundftüek, indem das Obergefchoß des Wohnhaufes mit dem Erdgefchoß des Inftitutsbaues zufammenfällt. Der letztere befitzt über einem durchaus für Laboratoriumszwecke eingerichteten, gut beleuchteten Sockelgefchoß ein Erd- und ein Obergefchoß, der Wohnhausbau über einem unterkellerten Erdgefchoß, deffen Fußboden mit jenem des Inftituts-Sockelgefchoffes in gleicher Höhe gelegen ift und welcher die Wohnungen für das Hilfsperfonal enthält, ein Obergefchoß für die Profefforswohnung.

Fig. 298.

ii

!;

ii

'[Assistent;, s sis tent!

i;

Priva t|-|L a Ti ol r alt o r i jujm i .Irr«

t

|A4j u nki I i

unkt

b;b

KXXXXXXXXX>0

r-

8&§

[|e;e I e-e |

ki

Grosser Hörsa aliBKX

xxx»<

e.e

§°s

X<

rf Ba

Wv\

S“S i

-I8A88A

:::

e-e i

XX

K aum

pKIlXjjXRXi

yXilx ü .xji    iix.iL = .

c6

Iii

Ïlo 5 yiał

L_J

i E3

E3 z,

_L

fzîff,

jjl a li o Sia^r¹ AjL, i^rąparatejj £

.l.UES.

Obergefchoß, Arch. : v. Ferftel.

Univerfität zu Wien³⁴'²).

Die Mitte des Inftitutsbaues nimmt der große Hörfaal ein, welcher von der an der Währinger Straße gelegenen Flurhalle und vom erften Abfatze der Haupttreppe zugänglich ift (fiehe Art. 183, S. 242 und Fig. 194, S. 245); er ift für 400 Zuhörer berechnet, hat eine quadratifche Grundform von rund 180 qm Fläche und ift 8,53 m hoch. Parallel mit dem Hörfaal und von diefem durch die beiden Haupthöfe getrennt, liegen die großen Schülerlaboratorien, deren in beiden Gefchoffen 4,

287.

Chemifches

Inftitut

zu

Bonn.

288.

Chetnifches

Inftitut

der

Akademie

zu

München.

jedes für 40 Praktikanten berechnet, angelegt find. Die übrigen Laboratoriumsräume gruppierten fich in entfprechender Weife an die großen Arbeitsfäle, und an der Währinger Straße (links von der Flurhalle) wurde noch ein kleinerer Hörfaal angeordnet. Vom vorderen Flurgang zugänglich liegen, zu beiden Seiten der Haupttreppe, nach den zwei Höfen Hallen für Verbrennungen im Freien; eine ähnliche offene Halle bildet die Mitte des rückwärtigen Flurganges, welche ebenfo für die Zwecke der Benutzung durch den Profeffor beftimmt war, als fie ein wirkungsvolles archi-tektonifches Motiv im Wohnhaushofe bilden follte; bei der fpäteren Einteilung wurde diefe Halle verfchloffen.

Als Redtenbacher, nach deffen Anforderungen diefe Raumeinteilung gemacht wurde, 1870 ftarb, mußten in diefem einheitlichen Plan, infolge der Errichtung zweier Lehrftühle der Chemie, einfehneidende Umgeftaltungen der urfprünglich klar und einfach entwickelten Anlage vorgenommen werden, wodurch auch die technifche Durchführung erfchwert und die Baukoften wefentlich erhöht wurden. Die neue Raumverteilung ift aus den beiden umftehenden Grundriffen zu entnehmen, woraus erfichtlich, daß die Teilung des Gebäudes für die beiden Lehrftühle der Hauptfache nach gefchoßweife erfolgte. Eines der großen Laboratorien im Erdgefchoß mußte zu einem größeren Hörfaal umgewandelt werden, und das Sockelgefchoß wurde beiden Lehrftühlen zugewiefen. Auch im Wohnhausbau wurden durch Anlage einer zweiten Treppe nunmehr zwei Profefforenwohnungen untergebracht.

Für die architektonifche Geftaltung der Außenfaffaden wurde Backfteinrohbau gewählt; in den 3 Höfen kam Sgraffitodekoration zur Anwendung. Für den Innenbau ergab nur die Flurhalle im Zufammenhang mit der Haupttreppe und dem großen Hörfaal Anlaß zu weitergehender archi-tektonifcher Behandlung; alle anderen Räumlichkeiten gehen nicht über das ftrenge Bedürfnis hinaus. Die fämtlichen Räume des Erdgefchoffes find überwölbt, während im Obergefchoß Holzdecken, nur gehobelt und gefirnißt, zur Ausführung gekommen find.

Die überbaute Grundfläche beträgt rund 2460 qm; die Gefamtkoften des Baues, einfchl. der Ebnung des umgebenden Geländes und der Einfriedigung, belaufen fich auf rund 1 110000 Mark (— 554 774 Gulden), jene der inneren Ausftattung auf rund 225000 Mark (— 112368 Gulden³*²).

Eine Anlage mit 4 allfeitig umfchloffenen Höfen bietet fich im chemifchen Inftitut der Univerfität zu Bonn (Fig. 299) dar, welches nach v. Hofmann’s Angaben 1865—68 von Dieckhoff & Neumann erbaut wurde.

Diefes Inftitut bildet ein zum größten Teile bloß erdgefchoffiges Bauwerk; nur in wenigen Teilen ift ein Obergefchoß aufgefetzt, und auch diefes enthält zumeift bloß Dienftwohnungen (für den Direktor ufw.).

Wie ein Blick auf den nebenftehenden Grundriß lehrt, nehmen die Praktikantenlaboratorien, d. i. die 3 Hauptarbeitsfäle und die zugehörigen kleineren Arbeitsräume, im wefentlichen nur die 5 um die rückwärtigen 2 Höfe herum angeordneten Gebäudetrakte ein; die übrigen 4 viel ausgedehnteren Trakte dienen Vorlefungszwecken, fowie als Privatlaboratorien, Sprech- und Arbeitszimmer ufw. Die Zahl der Flurgänge und fonftigen Verbindungsräume ift eine ungemein große.

Diefer Inftitutsbau nimmt eine lehr große, im Verhältnis zu den eigentlichen Nutzräumen viel zu bedeutende Grundfläche in Anfpruch. Durch die vielen, zum Teile fehr breiten Flurgänge, Durchgänge, Flurhallen ufw. leidet die Gefamtanlage an großer Weitläufigkeit, und der Mangel an Überfichtlichkeit fpringt fofort in die Augen. Es ift deshalb leicht erklärlich, daß das hier gegebene Beifpiel keine weitere Nachahmung gefunden hat.

Ungeachtet des ohnehin fchon großen Umfanges mußte 1874—76 an den rückwärtigen Langbau von Neumann noch ein zweigefchoffiger Anbau von 278 qm überbauter Grundfläche angefügt werden. Diefer enthält im Erdgefchoß noch ein Laboratorium, ein Reagentien-, ein Operationsund ein Queckfilberzimmer, im Obergefchoß ein Laboratorium, 2 Vorbereitungs- und ein Vorratszimmer.

Eine eigenartige, wenig* regelmäßige und ftark zerklüftete Grundform hat das gegenwärtige chemifche Inftitut der Akademie der Wiffenfchaften zu München. Es rührt dies daher, daß bei dem Ende der fiebenziger Jahre von Qeul bewirkten Um-, bezw. Erweiterungsbau des alten Liebig'lohtn Laboratoriums ³⁴³) der Koften-

U3) Siehe Art. 179 (S. 236) und die Schrift: Voit, A. v. & J. v. Liebio. Das chemifche Laboratorium der königlichen Akademie der Wiffenfchaften in München. Braunfchweig 1859.

Ojerations-SaalH 0 f f e n e Halle

r:

01 iiltzim

Wag e zim

Atï eitszim

i.

Directors

Sprertizim.il Directors I

P'r i v a t-L all orat.

Wage zim J

Gliihzim.l

Durchgang

ers

WohauiLQ U Haus- Imeisie

Kl.H'drsaal

F 1 u T-li a 11 e

Fig. 2çg.

T itrir zim.

lOperations] J Saal

ihl iftthel

eagentienn Offene Halle nOprations-Saal

I.

1.

El

P*

H=>

Kl e î 1

II

Eingangs

halle

îhysilcal. lai) Oratorium

tu ss u Hïisail

VorPereitungsz.l

S chranhzim.

Spiij ciiz.l

Oaszim.

G-as zim.

Physikal.

Privat,->al)oratoràra

Apparate

Ia rh Bits-I zim.

Durchf ahr t

orhereitgs

S ajn.mla.ng s

S äl e

V e rfiigl).

îlur halle

I0 987654321 0

1:500

10

15

20«

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Bonn.

Erdgerchoß.

Arch. : Dieckhoff Er Neumann.

289.

1. Chemifches Inftitut

der

Univerfität

zu

Berlin.

erfparnis wegen von den beftehenden Gebäuden fo viel als irgend möglich mitbenutzt werden füllte.

Im vorhergehenden ift mehrfach diefes Inftitutsbaues erwähnt worden; Fig. 192 (S. 244) gibt den Grundriß des großen Hörfaales, Fig. 205 (S. 258) und Fig. 209 (S. 265) veranfchaulichen die Laboratoriumsanlagen. Im übrigen fei auf den unten genannten Auffatz ³⁴⁴) verwiefen.

Eine gleichfalls ftark zerklüftete Grundrißform zeigt das nach Thiir's Plänen 1897 — 1900 erbaute erfte chemifche Inftitut der Univerfität zu Berlin. Abgefehen davon, daß durch folche Grundrißgeftalten die Luft-Zu- und -Abführung zu und von den einzelnen Gebäudeteilen, fowie die Tageserhellung der Räume in hervorragender Weife begünftigt wird, rührt fie im vorliegenden Falle zum Teile auch daher, daß das feit 1867 beftehende erfte chemifche Inftitut der Univerfität dem mehr als 100 Jahre älteren Laboratorium der Akademie der Wiffen-fchaften angegliedert ift. Das nach A. W. v. Hoffmann’s Angaben 1865—68 ausgeführte Inftitutsgebäude³⁴⁵) war allmählich veraltet und ift verlaffen worden.

Diefes Bauwerk ift in der Heffifchen Straße gelegen, und zwar in unmittelbarer Nähe des Mufeums für Naturkunde, der Landwirtfchaftlichen Hochfchule und der Charitéanftalten. Der Bauplatz ift ein Teil des alten Charité-Friedhofes und mißt 10 4001™, wovon 3060 a™ überbaut find. Die Grundrißanlage ift aus dem Grundriß des II. Obergefchoffes auf nebenftehender Tafel und aus dem Vogelfchaubild in Fig. 300³¹⁶) erfichtlich.

Das Direktorwohnhaus ift vom Hauptgebäude abgetrennt; letzteres ift mit feinen Längsfronten nach Norden und Süden orientiert. An den Mittelbau ftoßen nach Often und Weften zwei Zwifchen-bauten, welche die Arbeitsfäle enthalten; dann folgen zwei Querflügel für die Nebenräume und Privatlaboratorien. Im nördlichen Kopfbau des weftlichen Flügels befindet fich im I. Obergefchoß das Laboratorium des Direktors; diefes fteht durch eine allfeitig umbaute Brücke mit dem im Nordweften des Grundftückes gelegenen Direktorwohnhaus in unmittelbarer Verbindung. Im Süd-weften des Grundftückes fchließt fich an den weftlichen Flügel der Hörfaalbau an, welcher bis dicht an die Heffifche Straße herantritt. Direktorwohnhaus, Weftflügel und Hörfaalbau bilden einen 26,00 x 23,00 ™ großen Vorhof. Der Mittelbau ift nach Süden durch èinen Anbau erweitert, an den fich im Often das Keffelhaus anlehnt. Zwifchen diefem, dem örtlichen Zwifchenbau und dem nach Süden erweiterten Mittelbau liegt der Wirtfchaftshof. Vier durch Tore verfchließbare Wege vermitteln den Zugang zum Inftitut und zum Direktorwohnhaus; der Zutritt zum großen Hörfaal erfolgt unmittelbar von der Straße aus. Der Haupteingang befindet fich an der Nordfeite des Mittelbaues und kann von der Pförtnerwohnung aus überfehen werden.

Der Inftitutsbau befteht aus Keller-, Erd-, I. und II. Obergefchoß und hat eine Gefamthöhe von 15,60™ über Erdgleiche; die Stockwerkshöhen betragen bezw. 2,53, 3,73, 5,48 und 5,15™. Im oberften Stockwerk ift die anorganifche und im mittleren die organifche Chemie untergebracht; das Erdgefchoß enthält zahlreiche Räume für fpezielle chemifche Zwecke, ferner Mafchinen, Magazine, Werkftätten und Beamtenwohnungen. Der große und der mittlere Hörfaal nebft den Vorbereitungszimmern und der Sammlung find im Hörfaalbau angeordnet, fo daß der hier ftatt-findende ftarke Verkehr das Laboratorium fehr wenig berührt. Im Kellergefchoß befinden fich die mafchinellen Anlagen für die Heizung und Lüftung, die Akkumulatorenbatterie für die elektrifche Beleuchtung, die elektrifchen Meßinftrumente mit Kabelleitung, die Vakuumpumpe, die große Zentrifuge, die Gasmeffer, das ganze wagrechte Leitungsnetz, welches für die Zuführung von Gas, Waffer, Dampf und Elektrizität, fowie zur Fortfchaff,ung der Abwaffer dient. Ferner enthält diefes Stockwerk 3 Gelaffe zum Aufbewahren von Fahrrädern, Haushaltungskeller, den Brutraum und den nicht heizbaren Raum für konftante Temperatur.

Der große Hörfaal hat 500 Sitzplätze; die beiden anderen faffen 100, bezw. 34 Zuhörer. Die anorganifche Abteilung hat 144 und die organifche 96 Arbeitsplätze. Die Arbeitsplätze liegen in 5,-iom hohen Sälen von je 2701™ Bodenfläche; in jedem diefer Säle find 12 Doppelpfeile von 3,20™ Länge aufgeftellt. Für die Dozenten find 4 Laboratorien vorgefehen, außerdem find zahlreiche Nebenräume vorhanden. Jeder Arbeitstifch hat Anfchluß an die Waffer-, Gas-, Elektrizitäts- und

³⁴‘) Baeyer, A. & A. Geul. Das neue chemifche Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften in München. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 1 u. Bl. 1—5.

³⁴⁵) Siehe die 1. Auflage des vorliegenden Heftes, Art. 230 (S. 251).

³⁴⁰) Fakf.-Repr. nach: Fischer, E. & M. Guth. Der Neubau des Erften chemifchen Inftituts der Univerfität Berlin. Berlin 1901. S. 3.

£.

is>

tao

If

N-44-'

□ Œ“EB

⁹î

*01 \

tos

Ć,

UH \

2(2

2 CT?

10

MH

810

2«

UL

r~i

211»

Zu S. 360.

feEe J s«

lit.

K >-ff\

t1ô

ÎÎ6

|l: l, a c_ |

/ SÎT |

ta'

!îâ

£«

lj Ü jj

2;ta    ldi K-,

/ tsEWl- 1-4

221

il!

Um

»« 8t «> M |# U tî U 88 |° ^    38 |» M >«

Erftes chemifches Inftitut der Univerfität zu Berlin.

II. Obergefchoß.

Arch. : Dr. Thür.

210.    Empore im großen Hörfaal.

211.    Hörfaal II mit Kleiderablage. 2U a. Vorbereitungszimmer für den

Hörfaal II.

212.    Arbtitsfaal III.

213.    Stinkzimmer.

215. Ausgabe II.

200, 201. Laboratorium des I. Abteilungs-vorftehers.

202.    Optifches Zimmer II.

203.    Wägezimmer IV.

204.    Schießöfen V.

206.    Wägezimmer VI.

207.    Sprechzimmer der Dozenten.

216.    Raum für allgemeine Zwecke mit Abfchlag für den Diener.

217.    Kleiderablage.

2lg, 220. Elektrolyfe.

227. Hörfaal III.

223. Arbeitsfaal IV.

225. Gas- und Maßanalyfe.

226.    Spektralanalyfe.

227.    Gebläfe.

228.    Wägezimmer VI.

230, 231. Laboratorium des III. Abteilungs-vorftehers.

232. Präparate.

234. Prüfungsarbeiten.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

Fakf.-Repr. nach: Fischer, E. u. M. Guth. Der Neubau des erften chemifchen Inftituts der Univerfität Berlin. Berlin 1901. Taf. IV.

Vakuumleitung. Die Beleuchtung der allgemeinen Arbeitsräume gefchieht durch Gasglühlicht, diejenige der Hörlale und der feuergefährlichen Räume durch elektrifches Licht. Durch das ganze Haus führt eine Arbeitsdampfleitung; die elektrifche Kraft wird von den Berliner Elektrizitätswerken

Fig. 300 31(i).

¹

) Nach: Lehmann, K. B. & J. Röder. Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspfkge und Unterricht. Wiesbaden 1892. S. 307.

Bi

<1

fßl

mą

Ki

/Jr

('j ■ /JtnsKSi

inii¹

[i¹

re

■ff

r:*i

WJWy

S'

«Sgl*

JL

\ Ækl

n/.ÏKiL‘

jiO¹

■Ą

r>->

j*i

Mßy

iP,

v-

!<a

V/

fis

Süü

l’UI

m.

Mp?

4M

Sj.S';

kM

®!1 felJ

r.i

fei

11»®»

V.

-iff

JyM

ï- ’y v’^

ÜSM

IH

■ rÆâsÊm■

*2,

W/M

/ k i i!

miiiniii¹, l ■/.„/

ISB1I

l*»

es

15

geliefert. Zum Betriebe der Mafchinen und großen Apparate ftehen 10 Elektromotoren von zufammen 36 Pferdeftärken zur Verfügung; außerdem find noch etwa 100 elektrifche Anfchlüffe für kleine Motoren vorgefehen. Mittels Transformatoren können Ströme von 900 Ampère erzeugt werden. Elektrifche Ventilatoren erneuern allftündlich 3 bis 5 mal die Luft in den Hör- und Arbeitsfälen. Die Heizung ift eine Niederdruck-Dampfheizung (fiehe Art. 239, S. 318).

Die Decken beftehen durchwegs aus Kappengewölben zwifchen eifernen Trägern; nur der große Hörfaal hat eine kaffettierte Holzdecke mit kräftigen Unterzügen erhalten. In den großen (11,50 m breiten) Arbeitsfälen find eiferne Freiftützen zum Tragen der Decken angeordnet.

Für die Ausbildung der Gebäude im Äußeren und Inneren war lediglich die Befriedigung des praktifchen Bedürfniffes maßgebend. Die Faffaden find in hellem Putz aus Förderftedter Kalk bei Verwendung hellgelber Ziegel für die Gefimfe, Fenfter- und Türleibungen, fowie für die Ecken der Gebäudeteile ausgeführt; Sandftein wurde nur zur Abdeckung des Hauptgebäudes und der Sohlbänke verwendet. Der vielen Abluftrohre wegen und weil keine Dachbodenräume notwendig waren, wurden die maffiv konftruierten Decken des II. Obergefchoffes als Unterlage für das Holzzementdach benutzt; nur über dem großen Hörfaal ergab fich durch die 18,oom freitragenden eifernen Binder ein 1,50 bis 1,95 m hoher Dachbodenraum, welcher hauptfächlich zum Aufftellen der Elektromotoren für die Verdunkelungsvorrichtung ausgenutzt wurde.

3) Inftitute für mehrere Zweige der Chemie.

290.

Überficht.

An den Technifchen Hochfchulen, ebenfo bei einzelnen höheren Gewerbe-und anderen in gleichem Range behenden Fachfchulen, hat das chemifche Inftitut nicht nur die für reine und analytifche, fondern auch die für technifche Chemie erforderlichen Räumlichkeiten zu umfaffen; an manchen Technifchen Hochfchulen kommen noch die für pharmazeutifche Chemie notwendigen Räume hinzu. Indem zunächft auf Art. g8 (S. 120) verwiefen wird, fei weiters bemerkt, daß die Abteilung für technifche Chemie, ebenfo die etwa vorhandene Abteilung für pharmazeutifche Chemie, in der Regel ausgedehnterer Sammlungsräume bedarf als diejenige für reine und analytifche Chemie.

In einigen neueren Inftitutsbauten waren auch noch für. andere Zweige der Chemie (metallurgifche, Photochemie ufw.) Räume zu befchaffen, wie dies am Schluffe an einigen Beifpielen gezeigt werden wird. Der bei weitem häufiger vorkommende Fall ift immerhin der, daß ein Bauwerk der analytifchen und der technifchen Chemie zu dienen hat, und deshalb wird von folchen Anlagen hauptfächlich und in erfter Reihe gefprochen werden.

Die einer der genannten Abteilungen zugehörigen Räumlichkeiten find, im Intereffe tunlichfter Klarheit und Überfichtlichkeit, von denjenigen der anderen Abteilung möglichft fcharf zu trennen; andererfeits ift jedoch auch zu berück-fichtigen, daß in der Regel vorgefchrittenere Studierende im gleichen Semefter fo-wohl im analytifchen, als auch im chemifch-technifchen Laboratorium befchäftigt find, weshalb, ungeachtet jener Trennung der Raumgruppen, doch auch ein leichter Verkehr zwifchen ihnen möglich fein muß.

Die fragliche Trennung ift bei den ausgeführten Anlagen in dreifacher Weife ausgeführt worden:

a) Man hat fich wefentlich von praktifchen Bedürfniffen leiten laffen und auf eine im Plane fofort erfichtliche Trennung der Abteilungen für analytifche und technifche Chemie verzichtet — eine Löfung, die den eben angedeuteten Forderungen nur wenig entfpricht.

ß) Man hat das Gebäude (nach der Hauptachfe) in zwei nahezu fymmetrifche Hälften geteilt und jeder der beiden Abteilungen eine Hälfte zugewiefen.

y) Man hat eine aus Erd- und Obergefchoß beftehende Anlage gewählt, und in jedem diefer beiden Gefchoffe eine der Abteilungen untergebracht.

291.

Chem. Inftitut zu Winterthur.

Als erftes Beifpiel des unter a angeführten Verfahrens, zugleich als Beifpiel einer kleinen, gefchloffenen Anlage, kann das zum Technikum zu Winterthur ge-

hörige, aus Erd- und Obergefchoß beftehende chemifche Inftitut (Fig. 301 u. 302S47) dienen, welches 1877 eröffnet wurde.

Indem bezüglich der Raumverteilung auf die beiden untenftehenden Grundriffe zu verweilen ift, mag noch der eigenartigen Heizungs- und Lüftungsanlage diefes Bauwerkes, welche zum Teile die Grundrißanordnung beeinflußt hat, gedacht werden. Es mangelte nämlich zu einer wirkfamen Lüftung die fonft als unumgänglich notwendig erachtete Höhe der Abluftkanäle, fo daß man genötigt war, diefe Höhe durch eine befondere Anordnung der Räume zu erfetzen, um fo mehr, da der Heizraum des Grundwaffers wegen nur wenig tiefer als der Erdgefchoß-Fußboden verlegt werden konnte. Zu diefem Ende wurden zwei aneinander ftoßende, ungleich hohe Gebäudeflügel angenommen, von denen der weftliche und niedrigere diejenigen Räume enthält, welche vor allem den Dämpfen nnd Gafen des Laboratoriums unzugänglich gemacht werden mußten, während im höheren örtlichen Flügel die Laboratorien und der Hörfaal untergebracht find. Infolge diefer Anordnung findet nun, befonders bei Weftwinden, unter Mitwirkung der Porenlüftung und des äußeren Winddruckes, eine beftändige Strömung der inneren Luft aus dem niedrigen Flügel nach dem höheren ftatt, während bei den vorherrfchend kälteren öftlichen und Nordwinden durch den Temperaturunterfchied zwifchen der äußeren und inneren Luft ein rafches Emporftreben der letzteren nach dem hohen Flügel entfteht.

Fig. 301.

~ö_

Fig. 302.

lrr

j|L ał or at orium ï

8.1

D estillir-

i s::

;jb

liż

ab o r atoriu

\v;!

Raum

é) rj—[.■ -|i~Ł

|H o r s a a II

<o>

4Ö _

rliMli

□

.Glas-Magaz..

VorliereitrZ

r zi

'Bureau |@Wiqsn|

□ J Ü

ïocenten-

[c5§

Zim.

IÏ

ŁjI

JL

=U~

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

1:500

10 387654321 O

H > M ' M¹1 ' I ' I ' M-

St

Chemifches Inftitut des Technikums zu Winterthur³¹⁷).

Zur Unterftützung diefer Luftbewegungen wurde auch die vorhandene Heizungs- und Lüftungsanlage für jeden der beiden Flügel anders behandelt, indes unter Anwendung nur eines Dampf-keffels durchgeführt. Es erhielt der Oftflügel eine Dampfluftheizung mit zweimaliger Lufterneuerung in der Stunde; die frifche Luft tritt an der langen Außenfeite diefes Flügels durch ein Erdgefchoß-fenfter ein, ftrömt durch einen mit Waffer gefüllten Heizkörper und gelangt fodann mit einer Ge-fchwindigkeit von etwa 70 cm in der Sekunde in die 4 zu erwärmenden Säle; unter dem erwähnten Heizkörper liegt ein durch einen Schmidt’tchen Waffermotor von Vs Pferdeftärke getriebener Bläfer, der ab und zu in Tätigkeit ift, um befonders fchwere Gafe (wie Schwefelwafferftoff ufw.) auf die rafchefte Weife zu entfernen, ln jedem Zimmer des niedrigeren Weftflügels wurde ein Dampf-wafferofen aufgefteilt, welcher mit der äußeren Luft durch einen befonderen Zuluftkanal in Verbindung fteht, fo daß die einzelnen Räumlichkeiten unabhängig voneinander mit erwärmter frifcher Luft gefpeift werden; die Lufterneuernng gefchieht hier nur einmal in der Stunde. Sämtliche Räume des ganzen Gebäudes enthalten Abluftkanäle, die nach dem Dachboden führen, und zwar münden die Kanäle des Weftflügels vorerft auf dem niedrigeren Dachboden aus, von wo die Gafe durch die früher erwähnte natürliche Bewegung auf den höheren Boden befördert werden ; der letztere ift mit einem einfachen Giebeldach bedeckt, deffen Firftrichtung genau nord-füdlich ift; in jedem Giebel befindet fich ein beftändig offenes Dachfenfter. Infolge der nord-füdlichen Lage und des dadurch, befonders auch während des Sommers, bedingten Temperaturunterfchiedes findet eine ftändige, lebhafte Luftftrönmng ftatt, welche auf die ausmündenden Luftkanäle taugend wirkt.

292.

Chemifches

Inftitut

der

Technifchen

Hochfchule

zu

München.

293.

Älteres

chemifches

Inftitut

zu

Aachen.

294.

Chemifches

Inftitut

zu

Dresden.

Auch das chemifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu München (fiehe Art. 109, S. 134) gehört zu denjenigen Anlagen, bei denen keine augenfällige Trennung der beiden Abteilungen für analytifche und technifche Chemie durchgeführt ift; die Gefamtanordnung wird im vorliegenden Falle eine noch befonders unklare, weil in diefes Bauwerk auch die Wohnung des Profeffors der Phyfik verlegt worden ift.

Deshalb wird darauf verzichtet, die Pläne diefes Inftituts hier wiederzugeben und in dierer Richtung auf die untengenannte Quelle³¹⁸) verwiefen. Wie bereits in Art. 10g (S. 134) erwähnt, bildet diefes Inftitut das füdliche Nebengebäude des gefamten, die Technifche Hochfchule bildenden Bauwerkes; die erforderlichen Räume find im Sockel-, Erd- und Obergefchoß verteilt. Der Inftitutsbau hat eine rechteckige Grundform, die im Sockel- und Erdgefchoß keinerlei Höfe enthält; zwei in letzterem Stockwerk gelegene Arbeitsräume haben verglafte Decken, über denen fich zwei das Obergefchoß durchfetzende Lichthöfe erheben.

Unter denjenigen Inftitutsbauten, bei denen die Trennung der beiden in Rede ftehenden Abteilungen durch Verteilung der betreffenden Räume in zwei mehr oder weniger fymmetrifche Gebäudehälften vollzogen wird (fiehe Art. 290, unter ß), ift wohl das urfprüngliche chemifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Aachen (fiehe Art. 107, S. 129) das erfte feiner Art gewefen.

Es befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß, und die öftliche Hälfte wurde von der reinen und analytifchen, die weftliche Hälfte von der technifchen Chemie eingenommen. Wie bereits in Art. 284 (S. 354) gefagt wurde, dient diefes Gebäude gegenwärtig, nach Errichtung des neuen In-ftitutsbaues, der technifchen Chemie und der Hüttenkunde; da fonach der urfprüngliche Bef fand nicht mehr vorhanden ift, wird von einer Wiedergabe der betreffenden Grundriffe hier abgefehen und auf die unten namhaft gemachte Quelle³¹⁰) hingewiefen. Über die derzeitige Geftaltung diefes Bauwerkes ift aus der untengenannten Schrift³⁵⁰) das Erforderliche zu entnehmen.

Im chemifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Dresden (Fig. 303 u. 304³⁵¹), welches mit dem Hauptgebäude derfelben (fiehe Art. 110, S. 138) 1872—75 von Heyn erbaut worden ift, wurde die Trennung der beiden chemifchen Abteilungen gleichfalls der Höhe nach, und zwar noch fchärfer als im vorhergegangenen Beifpiel durchgeführt.

Wie der Lageplan in Fig. 105 (S. 13g) zeigt, ift diefer Inftitutsbau rückwärts vom Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule, an der Schnorr-Straße, gelegen; der Zugang findet von dem zwifchen beiden gelegenen, gartenähnlich geftalteten großen Hofraume ftatt. Sämtliche Räume gruppieren fich teils unmittelbar, teils mit ihren Vorplätzen um einen 10,gox 6,30 m großen Lichthof; letzterer ift im Sockelgefchoß zu einem mit Glasdach überdeckten Keffelhaus verwendet, in welchem der für Laboratoriumszwecke und der für die Heizung erforderliche Dampf erzeugt wird. Die zunächft um den Lichthof herum gelegenen Räumlichkeiten bilden einen 24,oora tiefen Mittelbau mit einem an jeder Langfeite um 2,92 m vorfpringenden Mittelrifalit; diefer Mittelbau befteht im wefentliehen aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß; die beiden Rifalite jedoch erheben fich um etwa 3,00 m über die beiden anderen Teile des Mittelbaues, wodurch nach der SrA/20/r-Straße* zu eine Vermehrung der Höhe des im Obergefchoß gelegenen Hörfales bis auf 8,00 m und nach dem Hofe zu die Einrichtung von zwei Affiftentenwohnungen ermöglicht wurde. An den Mittelbau ftoßen an beiden Stirnfeiten nur eingefchoffige, flach gedeckte Flügelbauten an, deren Stirnfeiten die halbrunden Ausbauten für Spektralanalyfen bilden.

Der links vom Eingang gelegene Teil diefes Gebäudes ift für technifche, der andere für reine und analytifche Chemie beftimmt. Zwifchen beiden Abteilungen liegt im Erdgefchoß nach der Schnorr-Straße zu ein gemeinfchaftliches Laboratorium für größere Arbeiten mit einer Halle zum Arbeiten im Freien. In den darüber befindlichen großen Hörfaal erfolgt der Eintritt feitens der Studierenden in Höhe des Podiums der oberften Sitzreihe (2,eom über Fußbodenhöhe des Ober-gefchoffes) von einer Kleiderablage aus, die von einem Seitengange mittels befonderer Treppe zugänglich ift.

³¹⁸) Allg. Bauz. 1872, Bl. 5 u. 6.

S49) Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 16 u. Bl. 10.

350)    £)ie Chemifchen Laboratorien der königl. rheinifch-weftfäl. Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1879. S. 27.

³⁵¹)    Nach den in Fußnote 136 (S. 141) genannten Schriften.

Im Sockelgefchoß befinden fich Vorratsräume, 2 Räume für Schwefelwafferftoffarbeiten, die Wohnung des einen Laboratoriumsdieners, ein Zimmer für einen zweiten Diener, Kohlenräume ufw.

Die Heizung und Lüftung ift in ähnlicher Weife, wie im Hauptgebäude (fiehe Art. 105, S. 127) eingerichtet; auch hier wird die frifche Luft mittels eines befonderen, durch eine kleine Dampf-

Fig. 303-

S 8,1 11.

G- T -

ruino

l"b er.-Z.

ms Ł m

|J ,-,M 11L

Pv o r "b e r - Z.

"1

Woh

pi

K 1 .

H o T s a al

les-

[QU

Pr 0 -

Obergefchoß.

Fig. 304.

B cHnorr-StrasSB

Halle

I aX 0 r at.

PXo-t 0 m.

Al 1 g .

X aXoTatoiium

V 0 r -t a t, A

1 il iru.

Vül-r a t X

Aiulyt.

I aX orator.

XaX oiato riia

Priv.-lPriv. X a X . ü Z .

Wage

G- a s - Z .

e T X r.l

Wagen

? T i Y.

I aX,

Erdgefchoß.

1:500

10 98765*321    0

I » t » l ■ l¹M¹1 ' 1 » h h \-

10

15

Chemifches Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Dresden³⁵¹).

Arch. : Heyn.

mafchine bewegten Bläfers eingepreßt, während die verdorbene Luft durch zahlreiche Abluftkanäle entweicht.

Bezüglich der architektonifchen Geftaltung fchließt fich das chemifche Inftitut dem Hauptgebäude im wefentliehen an³⁵¹).

aborat.jjti des ; P r o fe ss i

Fig. 306.

* IIMI m &&I

^ IS chiil e r L aborat oriumy

Vo r b e -Ir eit ang s Labora-I torium

langen I

~~~

Ö1Ö

■łiluramnumB JL u.Hanâbibl. : ; S amm-I d.Prof. P

„4

für

'•

qZim m e r des Prof..

■JOiâR _ sap |

: j • i *e 2 o qr i

Assist.

S—0*2

£i|j HanćLhihliotlij!

S.!' no    i

a K1-

H ii r s a a ljj

S)

T e clinolog. S ammlung.

o ï <

°||I [ J

iivorzl |> <1

■    _ a

[Wagen

a -T irj -B af jj jo A

tera® H

Kleider-abl.

I eiclten-S a al

I Kleiler-l jo a "bl. I

"Vlntha^'J⁷

Hauptgefchoß.

-laboratorium.

-t

Flur

\ Wagen

S c Ji ü 1 ie fi

15

10

Arch. :

Zachariewicz.

1:500

!i

D epot

10Q3

(=1

.B-,

jan

^T3J 3 M.II 3 Spf*'- - - *■

i!

10 987654321 0

Ci

il

*=;

«A

■■i

rn

I !

lo

Fig- 305-

Ö1

i“; r“:"

x, y A

x|>

Oft:“! !

rf a xi y-

T

!

cf

, t in i

■H II u L

«p*

Untergefchoß.

A'

:n

S

ii

r.

ctir

A.

-~É

FTP

. Zimmer f.

gerichtliche

untersuch

•ci

Dépôt

lis LL- il *

KŁml

B

Fig. 307.

rt

HH!

■MM

ŒW

8ä&

ÄS

WM

IÄ1

|SIf|

p§8éé

«81

Ir

s—

S--

In ähnlicher Weife ift die Trennung der Räume der Techn-

. .r , T Hochfchule

im chemifchen In-ftitut der Techni-fchen Hochfchule zu Lemberg (Fig.

305 bis 307 ³⁵²) durchgeführt, nur mit dem Unter-fchiede, daß hier ^ die Anlage im we-S fentlichen bloß aus Unter- und Haupt-'g gefchoß befteht ^ und daß fie zwei Binnenhöfe um-n fchließt. Gleichwie jy das Hauptgebäude (fieheArt.i i2,S.i42)

^ wurde auch das o chemifche Inftitut £ 1873—77 von v.Za-n chariewicz erbaut.

295.

Chemifches

Inftitut

zu

Lemberg.

1:250

das

§1 §

M o

ii

81

1

rin

m

Ünp

₀    Während

tg Hauptgebäude mit fei-æ nem Vorplatz gegen qj die Sapieha-Gaffe ^ richtet ift, wurde das ^ chemifche Inftitut mit T3 der Front gegen den Si. Georgs-PYàiz 3 legt ; beide Gebäude ^g find mit den Rück-fronten gegeneinander er, gekehrt und auf eine ^ Achfe geftellt. Zwi-^ fchen diefen Gebäuden, H in organifcher Verbinde düng mit dem Inftituts-bau, follte das Wohnhaus für die beiden Profefforen der Chemie, fowie für den Sekretär der Hochfchule errichtet werden; doch unterblieb diefer Bau vorerft.

ge-

ver-

SB*?

J

* ®S1

Die in die gedachten zwei Gefchoffe verteilten Räumlichkei-

852) Nach ; Allg. Bauz. 1881. S. 95 u. Bl. 74, 76.

ten für analytifche und technifche Chemie find derart gruppiert, daß die durch den großen Hörfaal (Fig. 306) geführte Hauptachfe des Gebäudes die betreffenden beiden Abteilungen fcheidet. Unterhalb des großen Hörfaales find 2 Wohnungen für die beiden Laboranten eingerichtet, und unter diefen Wohnungen (im Kellergefchoß) befinden fich Vorratsräume für Holz und Steinkohlen (Fig. 305). Die beantragte Dampfwafferheizung konnte aus Sparfamkeitsriickfichten nicht ausgeführt werden; zur Erwärmung der Räume find Füllöfen in Verwendung gekommen³⁵²).

Fig. 308.

Jl

J'XicKL;

jl

räume.

jfanc

Privat-

kill

z.

aboratorium.

EI

0e

tâ

>aal

raume

Z.

abo: ’att nur l

Duxteßh^uffiJ

fürSpectral-

&e.

Lager

raum

ai

Copir-Halle

V

UH

/l—JU

nräume.

nfli

Copir-Halle.

VonpLÊËIrLum. ~~l IC l~~~

Lagprrk

um..

Hapsve

L ehr s aal £ anorgan. y-__Chemie. __rr

Photometer-Z.

Lagerraum.

Lagerraum

f5?l

Präparate j

Lftpr-

ftęrel*

raum.

r|.mke.

03ID)

Lehrsaal.

\/

\J

’J Das-

'Lei r-

forbereit

js|âjmi|î|ï|igsrQu

M Lehr-

• ICS3

a il.

ÜT

SB

Samm-äL

lurg3|

saal.

Erdgefchoß.

1:500

IO 9876 5*321 0

l ■ l ■ l ■ l » H M » l+t+H-

10

15

20ra

Chemifches Inftitut der Technifchen

296.

Chemifches Inftitut der Techn. Hochfchule zu Berlin-

Der Lemberger Anftalt in der Gefamtanordnung nahe verwandt ift das chemifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg (Fig. 308 u. 309³⁵³); denn auch bei letzterem find zwei rings umfchloffene Höfe vorhanden, und der große Hörfaal ift gleichfalls in der Hauptachfe des Gebäudes im mittleren chariottenburg. Flügelbau zwifchen den beiden Höfen gelegen. Allerdings ift das fragliche Inftitut

35S) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, Bl. 49.

viel umfangreicher; es ift überhaupt das größte der beftehenden chemifchen In-ftitute.

Diefe nach Rafchdorff s Plänen 1882 begonnene Anftalt umfaßt fünf Abteilungen, deren jeder ein Profeffor vorfteht, nämlich je eine für anorganifche Chemie (mit etwa 70 Arbeitsplätzen für Praktikanten), für organifche Chemie (desgl.

Fig. 309.

«gp»

aße:

prYÄi

fcnpfanc

I J Pjrivàt-

Z Laboratorium.

I feistei

fjîkHekH

[)| raum.

SS

"PieneET

Sttak-Salle._j

» -1 EriXJg F^l

R X xxftf°

^/FWaagffiaZ

vJfl

i nim ers-'-I

I Dlestfllati^ni

• yyJ 1-1 ct~i

Raum.

Œ}

TJ t_Ji-ir

■Waagen-Z.

Vçjÿereiturigfr- Z.

[) Lab formten. '[]

afïzjfl

t!

I Lehrsaal f. anorgan: Chemie.

Labbrattten.

3.-.{j(j: -•-    -k j||

T")\.....i!.......j;.....jf

w    7 il rs5®Bfliii

Wa^agen-Zl |TOT₃L^ttff,|j

J finnm.nl

i! !

[] Lafajjjrjsiaten. [)

‘M.

"CTjCT

iJjâss®^T

'■Gas-îjrmlyse/^

f ■—

H { Lag-erraum.

pism]

s>/f \Bemol

/M/i»

isiRtëijt. jjj

tma-z.

"Wadgśnl-Z.¹

453

"T

|j| ijlspitwnsianJ

^ssêrian^fj^g ‘ j' I j

;;

U LJ

I—r°i

ton.

Ml

aF=pr'

nu

sa/ LJ s U

XtlX

lZjTT?

Lkbdrą

3E

I. Obergefchoß.

Arch. : Rafchdorf.

Hochlchule zu Berlin-Charlottenburg³⁵³).

15 Plätze), für metallurgifche Chemie (desgl 15 Plätze) Und für Photochemie (desgl. 15 Plätze).

Für jede diefer Abteilungen waren das Arbeitszimmer und das Privatlaboratorium des Pro-feffors, das Arbeitszimmer und das Wohnzimmer für einen Affiftenten, ein Hörfaal, die erforderlichen Laboratorienräume für Studierende und die Wohnung eines Dieners zu befchaffen; Wohnungen für die Profefforen wurden als nicht erforderlich erachtet.

Der Inftitutsbau, welcher an der Oftfeite des Hauptgebäudes der Technifchen Hochfchule Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

gelegen ift (fiehe den Lageplan in Fig. 113, S. 145), ift im Grundriß nahezu quadratifch, und zwar ohne die nicht bedeutend vorfpringenden Rifalite 66,20 m lang und 60,42 m tief; jeder der beiden Höfe hat etwa 36,00 m Länge und 16,00 m größter Breite; letztere find mittels einer an der weftlichen Seitenfront dem Hauptgebäude gegenüberliegenden Durchfahrt zugänglich. Außer durch letztere kann das Gebäude noch durch den Haupteingang an der Berliner Straße (in der Mitte der Vorderfront) und vom Park aus durch die Tür im Mittelbau der Hinterfront betreten werden.

Während der vordere und der hintere Langbau, fowie der Zwifchenbau 3 Obergefchoffe enthalten, zeigen die beiden Seitenbauten im Äußeren nur 2 Obergefchoffe, befitzen aber im Dach-gefchoß, welches nach den Höfen zu etwas höher geführt ift, noch eine Anzahl zum Teile zu Dienerwohnungen benutzter Räume. Auch das Dachgefchoß des Mittelbaues der hinteren Langfront, fowie des rückwärtigen Teiles des zwifchen den beiden Höfen liegenden Flügels ift zu einer photographifchen Werkftätte nebft den dafür notwendigen Nebenräumen ausgebaut. Die Stockwerkshöhen (von Fußboden zu Fußboden gerechnet) betragen im Erdgefchoß 4,50 m₍ jm I. Obergefchoß 6,00 m und im II. Obergefchoß 5,75 m.

Das Erdgefchoß (Fig. 308) enthält hauptfächlich die Unterrichtsräume für metallurgifche und technifche Chemie, das I. Obergefchoß (Fig. 30g) nebft einem kleineren Teile des II. Oberund des Erdgefchoffes folche für anorganifche und organifche, das II. und III. Obergefchoß für Photochemie. Nur in äußerft befchränktem Maße und in unmittelbarem Anfchluß an verfchiedene kleinere Nebentreppen konnten einzelne Zimmer des Erdgefchoffes unterkellert werden, weil dies durch das höchft verwickelte Kanalnetz der Lüftungsanlage unmöglich gemacht wurde.

Für jede der 5 Abteilungen ift ein befonderer Hörfaal vorhanden, außerdem noch ein fechfter, der zur Benutzung feitens der Privatdozenten dient: der größte, im Zwifchenbau gelegene Hörfaal ift von einem Abfatz der Haupttreppe aus für die Studierenden zugänglich.

Die Heizung erfolgt, wie im Hauptgebäude (fiehe Art. 105, S. 128), durch Dampf, die Lüftung jedoch durch Zuführung und Abfaugung, welch letztere nicht nur dazu dient, den Räumen die verdorbene und mit Gafen gefchwängerte Luft, fondern befonders auch den Abdampfeinrichtungen die dort angefammelten Gafe und Dämpfe zu entziehen. Die Luftzuführung gefchieht durch einen, die Abfaugung durch zwei im Inneren des Gebäudes gelegene Ventilatoren, welche von einer 15-pferdigen, unter dem großen Hörfaal aufgeftellten Dampfmafchine in Bewegung gefetzt werden. (Siehe auch Art. 247, S. 325.)

Die Außenanfichten des Gebäudes find in einfachen Renaiffanceformen gehalten, mit äußerfter Einfchränkung ornamentalen Schmuckes. Auf einem Sockel von fächfifchem Granit erhebt fich das Erdgefchoß in kräftiger Ruftikaquaderung aus gelbem Poftaer Sandftein, darüber die beiden Obergefchoffe, mit grauem Obernkirchner Sandftein bekleidet. Die Hoffronten find über einem Sockel von fächfifchem Granit, unter Vermeidung aller Formfteine, in gelben Laubaner Backfteinen mit wagrechten roten Streifen von demfelben Material verblendet. Das Gefims bilden die über-ftehenden hölzernen Sparrenköpfe.

Bei der Haupttreppe ift für den unteren Teil fein geftockter Strehlener Granit, für den oberen ein ähnlich grauer Granit aus dem Fichtelgebirge, für die Nebentreppen Striegauer Granit verwendet worden. Flure und Treppenhäuf er, fowie fämtliche Räume des Erdgefchoffes find überwölbt; die übrigen Räume haben auf eifernen Trägern ruhende Balkendecken erhalten. Die Dächer find aus Holz konftruiert und mit Holzzement eingedeckt. Der Fußboden der Eingangshalle ift mit Solenhofer Fliefen, die der Flure jedoch mit Afphalt zwifchen Fliefen von Sinziger Platten belegt; alle Laboratorienräume erhielten Afphalteftrich, die übrigen dagegen, je nach der ftärkeren oder geringeren Benutzung, eichenen oder kiefernen Fußboden (fiehe Art. 232, S. 314³⁶⁴).

Diefer Inftitutsbau kann zugleich als Beifpiel für die in Art. 290, unter y angeführte Anordnung dienen; für die Zwecke der technifch-chemifchen Zweige ift das Erdgefchoß, für die reine und analytifche Chemie das I. Obergefchoß gewählt worden; die Trennung der betreffenden beiden Abteilungen ift fonach gefchoß-weife gefchehen.

Ein noch zutreffenderes Beifpiel für diefe Anordnung bildet das neue che-mifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Graz, zu Ende der achtziger Jahre von Wift erbaut; im Erdgefchoß ift der Lehrftuhl für allgemeine Chemie und im Hochfchule Obergefchoß derjenige für chemifche Technologie untergebracht (Fig. 310 u. 311 ³⁵⁵).

297.

Chemifches

Inftitut

der

Technifchen

zu

Graz.

*⁵⁴) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 333 - und: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 274. ⁸“) Nach: Mitt. d. Verb, ehern. Grazer Techniker. Bd. II, S. 9.

CO

Das Gebäude befitzt über 1005,eo <ini überbauter Grundfläche durchaus ein Keller- und ein Erdgefchoß, im größten Teile auch noch ein Obergefchoß; die Räume des Kellergefchoffes find für beide Lehrftühle gemeinfchaftlich. Die 4 Gebäudeflügel umfchließen einen Binnenhof

15,17 x 13,61 m Grundfläche, und die beiden Hauptfronten haben 38,58, bezw. 36,00m Länge. Es find nur zwei Dienerwohnungen, die eine im Kellergefchoß am Nebeneingang, die andere am Haupteingang im Erdgefchoß, ferner für zwei Affiftenten je ein Wohnzimmer vorgefehen.

Im Erdgefchoß hat das Schülerlabo-ratorium für Anfänger 24 Arbeitsplätze, welche von beiden Langfeiten des Saales erhellt werden. Der große Hörfaal ift für die Zuhörer vom erften Treppenlauf aus zugänglich ; diefer Saal ift nicht überbaut. Im Obergefchoß kann der Hörfaal unmittelbar vom Treppenvorplatz erreicht werden ³⁵⁴).

Anfchließend an die hier vorgeführten Anlagen fei des unter c bis f mehrfach erwähnten chemi-fchen Inftituts der Bergakademie zu Berlin gedacht.

Die Bergakademie ift mit der geolo-gifchen Landesanftalt (fiehe Kap. 6, unter b) in einem 1875—78 errichteten Neubau auf einem Teile des großen Grundftückes der ehemaligen Königl. Eifengießerei am Invalidenpark untergebracht. Die Räume der Bergakademie befinden fich der Hauptfache nach im Erdgefchoß; in einen behinderen Flügelbau ift das chemifche In-ftitut verlegt. Nur der Hörfaal ift im Nordwefteckbau des Hauptgebäudes verblieben; doch ift er durch einen doppelten Türabfchluß vom Hauptgebäude getrennt und mit dem unmittelbar von außen her angelegten Zugang und dem zugehörigen Vorflur in Verbindung gefetzt worden.

S c hül e 1-

L ah oxatorium.

lîhitometer

Präj naten Sammlung

VorbereUungs

Zimmer

H ö 1 s a. a. 1

'I i \

Schülerlall.I

Wage

Eig. 310.

von

Wage

A s si s t e Jitl

U 1 e ji e 1

S cliii lie rlah o jr at. I.

5 cliw sers

eie lw toff 0

g as.

D i e jl e r

Schüler-

Lal irit

Professor

L Łh or atu rium.

d.Profess

Materialien [ Verluejijuum

298.

Chemifches

Inftitut

der

Bergakademie zu Berlin.

Obergefchoß.

Fig. 311.

Profess. L ah 0r at.

Mat e r Lai

ss;s tent

r 0 f e s s or

|y|org.Verlij|

T0J1 JlUIl Q

Erdgefchoß.

1:500

10

‘ HLUITSUfl

P r äji a. r a. l e

Vorlerut Z inun er

|Q o o Q|

fl b r s a a 1

15

20«

Chemifches Inftitut

der Technifchen Hochfchule zu Graz³⁵⁵). Arch,: Wijt.

Pläne diefes Inftituts enthält die untengenannte Quelle³⁵⁰). Im Erdgefchoß befinden fich das Laboratorium für Mineral-analyfe und zwei Räume zu Bodenunter-fuchungen für die Flachlandsaufnahme; der Hauptarbeitsfaal für quantitative Un-terfuchungen nimmt die Siidoftecke ein, hat doppelte Gefchoßhöhe und wird teilweife von oben beleuchtet. Alle übrigen, diefen Saal im Weiten und Norden umgebenden Räume haben ein Obergefchoß über fich; in den Räumen des letzteren find das Probierlaboratorium und die Ver-fuchsftation für das Eifenhüttenwefen ge-

ssą) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 11 — 14.

24*

299.

Vereinigung

mit

Phyfik.

legen. Das Kellergefchoß enthält Vorratsräume ufw. und eine Wohnung für den Laboratoriums-diener.

Das Kellergefchoß und das Erdgefchoß, bis auf die Säle für quantitative und qualitative Analyfe, find überwölbt; diefe beiden Säle und alle Räume des Obergefchoffes haben Balkendecken erhalten. Der Saal für qualitative Analyfe ift 5,60m im Lichten hoch; die Gefchoßhöhe der Nebenräume im Erdgefchoß beträgt 4,96». Alle Räume im Erdgefchoß, mit Ausnahme des Verbrennungszimmers, und im I. Obergefchoß, mit Ausnahme des Feuerlaboratoriums, haben Holzfußboden erhalten. Der ganze Gebäudeflügel ift mit einem Holzzementdache bedeckt. Die Einrichtung für Heizung und Lüftung wurden bereits in Art. 246 (S. 321) befchrieben ³⁵⁷).

4) Inftitute für Chemie und andere Naturwiffenfchaften.

Man hat die für chemifchen Unterricht und chemifche Forfchung beftimmten Räume mehrfach mit Räumen, welche den Lehr- und Forfchungszwecken auf dem Gebiete anderer Naturwiffenfchaften zu dienen haben, in einem und denselben Gebäude vereinigt; insbefondere ift dies früher ziemlich häufig mit der Phyfik gefchehen und auch noch in neuerer Zeit einige Male durchgeführt worden. Wie das vorhergehende und das vorliegende Kapitel gezeigt haben, befitzen phy-fikalifche und chemifche Inftitute manches Verwandte, ja Gleichartige in der Ge-famtanlage, fowie in der Anordnung und Ausrüftung einzelner ihrer Räume, fo daß für kleinere Anhalten der Gedanke der fraglichen Vereinigung ziemlich nahe liegt.

300.

Bernoullianum

zu

Bafel.

Es wurde bereits in Art. 260 (S. 331) erwähnt, daß in manchen höheren Lehranftalten diefelben Räume dem phyfikalifchen und zugleich dem chemifchen Unterricht dienen. Bei höheren Gewerbe- und anderen im gleichen Range ftehenden Fachfchulen, welche befondere Abteilungen für chemifche Technik befitzen, ift indes eine Trennung der Räume für Chemie von denen für Phyfik unbedingt notwendig, hingegen eine Vereinigung beider in einem Inftitutsbau zu-läffig, wenn dadurch an Baukoften erfpart, vielleicht auch andere Vorteile erzielt, vor allem aber keinerlei Mißftände herbeigeführt werden. Wenn nämlich nicht Vorforge getroffen werden kann, daß die Apparate und feineren Inftrumente der phyfikalifchen Sammlung vor den ätzenden Dämpfen und Gafen, die den chemifchen Laboratorien entftammen, vollftändig gefichert find, fo wird ein frühzeitiger Verderb der erftgedachten Gegenftände herbeigeführt. Dies ift auch der Grund, weshalb man vielfach Bedenken gegen die in Rede ftehende Vereinigung gehabt und fie auch, obwohl eine Zeitlang beabfichtigt, unterlaffen hat.

Als erftes Beifpiel einer derart vereinigten Anhalt fei das Bernoullianum zu Bafel genannt.

Von diefer wiffenfchaftlichen Anftalt war bereits in Art. 164 (S. 207) die Rede; an gleicher Stelle find die Grundriffe des Sockel- und Erdgefchoffes wiedergegeben. Wie dafelbft bereits mitgeteilt wurde, ift der öftlich vom großen Hörfaal gelegene Teil des Gebäudes dem chemifchen' Inftitute zugewiefen. Im Erdgefchoß (Fig. 153) ift dem Eingangsflur zunächft ein kleinerer Hörfaal mit anfteigendem Geftühl für etwa 60 Zuhörer und mit anftoßendem Vorbereitungszimmer gelegen. Im analytifchen Laboratorium find 26 Arbeitstifche und 7 Abdampffchränke untergebracht; jeder der letzteren hat einen eigenen, bis zum Dach reichenden Abluftkanal, der durch eine Gasflamme erwärmt ift, und fteht ferner mit einem Lockfchornftein in Verbindung, welcher durch einen im Sockelgefchoß befindlichen Kokeofen in Tätigkeit gebracht wird.

Die im Sockelgefchoß angeordneten Räume find aus Fig. 152 zu erfehen. Im Obergefchoß an der Nordfront befinden fich noch ein Zimmer für gafometrifche Analyfen, ein Wohnzimmer für den Affiftenten und eine Kammer für den Diener. Der große Dachraum dient als Magazin für Glaswaren 35S).

35 7) Nach ebendaf., S. 153.

358) Nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik ufw., Bd. 16, S. 168.

5âfi

Sis

Ü

Y ori) er.-Zim

[Wagen

ß u u [ ui une g •fioiouą.a3łiitaTt.a

Fig- 3!3-

-six i lalont. * Ti.YoriieTrZ.

Vor^anm

A il alyt.L ahorat.lPr of e s s o r.

- iC Y i

• i UI Ml V s

gg

Obergefchoß.

T B C Ï131.

Professor

=ë

as ts s y U z-iaqiOA

|Ajial j c 1 e mi e

Wagen

«03

(r âS⁻Z .1

Tuutjoa'Bio u 1 a X i iB u y

6 TI Tl l

10

1:500

fi

Professor

jurez xs0JHW

Privat-L al) or

IProffessor s

Prof.

Vorpa<l]n

o r i e ri Technologie

10 987654321 0

1,111 ■ 1¹111¹1¹111¹ hf

Pavillon des /u/ć/s-Polytechnikums zu Budapeft³⁵⁹).

Arch. : Steindl.

Fig. 312.

P 1 y sikal .. S am m J .

cd

F-*

ĆL C O

C II 6    1 1 S C 11

Erdgefchoß.

Prof.

0 p t. Z =•

uâiioa'Bjoa

1 sil[ J

301.

„Pavillon"

der

Technifchen

Hochfchule

zu

Budapeft.

302.

Vereinigung mit anderen Natur-

wifl'enfchaften.

303-

Chemifches

Inftitut

zu

Qreifswald.

Eine zweite hier einzureihende Anlage ift der zum Jofefs-Polytechnikum zu Budapeft gehörige „Pavillon" (Fig. 312 u. 313 ³⁵⁹), von dem bereits in Art. 114 (S. 144) die Rede war und welcher die für allgemeine und technifche Chemie, fowie für allgemeine und technifche Phyfik notwendigen Laboratorien enthält.

Diefer Inftitutsbau befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß, und feine 4 Flügel um-fchließen einen Hof von 21,50 x 14,15 m Grundfläche. Der Fußboden des Sockelgefchoffes liegt mit dem Hof und der Straßenoberfläche in gleicher Höhe; von hier aus gemeffen befindet fich der Fußboden des Erdgefchoffes um 3,50 m höher; von da aus bis zum Obergefchoß-Fußboden und von letzterem bis zum Dachboden ergiebt fich eine Höhe von je 5,37m.

Der „Allgemeinen Chemie“ gehören an: im Sockelgefchoß ein Faboratoriumsraum (im links-feitigen Flügel gelegen); im Obergefchoß nach Fig. 313 ein großer Hörfaal mit Vorbereitungszimmer, 2 Faboratoriumsräume, Zimmer des Profeffors, Zimmer des Affiftenten, 2 Wagezimmer,

2 Sammlungsräume und Gaszimmer (fämtlich im Vorderbau und linksfeitigen Flügel gelegen). Für „Technifche Chemie“, bezw. „Chemifche Technologie“ find vorgefehen: im Sockelgefchoß ein großer Faboratoriumsraum (im Vorderbau gelegen); im Erdgefchoß Zimmer und Faboratorium des Affiftenten, 2 Faboratoriumsräume, Wagezimmer, Zimmer für 2 Profefforen (im Vorderbau gelegen), Profefforenlaboratorium, Zimmer für mikrofkopifche Unterfuchungen und Zimmer des Profeffors (im rechtsfeitigen Flügel gelegen); im Obergefchoß der zugleich für die Vorlefungen über technifche Phyfik zu benutzende große Hörfaal mit Vorbereitungs- und Sammlungsraum (gleichfalls im rechtsfeitigen Flügel gelegen); im Dachgefchoß das photographifche und lithographifche Faboratorium.

Der „Allgemeinen Phyfik“ find zugewiefen: im Sockelgefchoß ein großer Faboratoriumsraum und ein Zimmer für die Gramme'fche Mafchine (im rückwärtigen Fangbau gelegen); im Erdgefchoß der große Hörfaal mit Vorbereitungs- und Sammlungsraum, Profefforenzimmer, Zimmer für optifche Unterfuchungen (gleichfalls im rückwärtigen Fangbau gelegen) und 3 Faboratoriumsräume (im linksfeitigen Flügel gelegen). Die „Technifche Phyfik“ ift im Obergefchoß des rückwärtigen Fangbaues untergebracht, und ihr gehören, außer dem fchon erwähnten großen Hörfaal, ein Vorbereitungs- und ein Sammlungsraum, fowie das Zimmer für den Profeffor an.

Die zur Heizung und Fiiftung diefes Inftitutsbaues nötige Fuftmenge wird aus dem zwifchen ihm und dem Hauptgebäude liegenden Garten durch einen 2,00 m weiten, langfam arbeitenden Haag'lohen Ventilator, welcher 5 bis 6 Pferdeftärken benötigt, in 3 elliptifch geformte Kanäle und von hier aus in 3 im Sockelgefchoß angebrachte Heizkammern geleitet. Hier erwärmt fich die Luft an Luftheizungsöfen und gelangt in die Zuluftkanäle, von denen dann die zur Heizung und Lüftung der einzelnen Räume nötigen Rohre abzweigen.

In einigen Fällen hat man im Gebäude des chemifchen Inftituts auch noch Räume für andere Naturwiffenfchaften untergebracht, oder man hat nicht nur chemifches und phyfikalifches Inftitut in einem gemeinfchaftlichen Bau vereinigt, fondern auch noch Räume für eine andere Naturwiffenfchaft darin vorgefehen. Meift find es örtliche Verhältniffe, welche derartige Bauten hervorrufen, fo daß Regeln allgemeinen Charakters fich hier nicht entwickeln laffen und nur auf die nachfolgenden Beifpiele verwiefen werden mag.

Das zu Anfang der fechziger Jahre von Müller für das chemifche Inftitut der Univerfität zu Greifswald errichtete Gebäude hat auch die für den Lehrftuhl der Mineralogie notwendigen Räumlichkeiten aufgenommen.

Diefer Inftitutsbau hat eine nahezu quadratifche Grundform und befteht aus Sockel-, Erd-und Obergefchoß. Sockel- und Erdgefchoß dienen ausfchließlich den Zwecken des chemifchen Laboratoriums. Im Obergefchoß liegt nach rückwärts der große Hörfaal für Chemie mit daran-ftoßendem Vorbereitungs- und Sammlungsraum und der kleinere chemifche Hörfaal; der vordere Teil diefes Stockwerkes enthält die mineralogifche Sammlung, das Zimmer des Profeffors und den mineralogifchen Hörfaal. Der Mittelbau ift höher geführt als die beiden feitlichen Gebäudeteile, und in dem fo gebildeten Dachgefchoß find 2 Affiftentenwohnungen untergebracht.

Einzelner Einrichtungen diefes chemifchen Inftituts wurde bereits im vorhergehenden gedacht. Eine nähere Befchreibung des ganzen Bauwerkes unterbleibt an diefer Stelle, weil die bezüglichen neueren Anforderungen anderweitige Anlagen erheifchen und auch eine Vereinigung von

[5 reif

Fig. 3M-

Arbtits-

j:    Waagen.

1.4i-

'»»

P Jsjfra&sjîhj <?ajmjtowy

u h-

F.H;!

l!

Raum

□ il

Pi

T !!F

i;

V o r sclolI

ftr

[lT

Tj|

Hd

2V

Vtrbr d

313:

•a

fur :j den ?! Le

r-

t s r cul m

S chültr

•*

dar

tuer d ’

C hemie

II. Obergefchoß.

Fig. 315.

ArbciUraum

cm

den Lehrer

Sa

/u|

h; 41

Ph^sikaUsi^ie lia^iwiuntjea

fhysi.lc.

Sammlung

Arbw’taraum.

II

• i VV: v‘ r v 1

7*

•i; Zimmer f. Optik yj

für

tF

il

Auditoril

Schüler

ii JJ    Ar^ëïja- Zijwjier

“ JlJl

C:

lri

I. Obergefchoß.

—n⁼ ■

111111 It'itI f°>

Auditorium fdr.Phusü —__^ S R 1—■

1Ï1

[I! Xuditoriu» t>

Phi si

lri

Fig. 316.

1 lv'- :

Si

1

HÉ

Arbeiter aumt

; f.d'Lehrer\

Di trier

ri

::.1

Vorruthsraum,

ftîr aflg. Chemie

C » : • j*

.il:

|Ç

Raum (fSr C jRrttzißiTorwlAij&ttten.

000

Penddr

o.

/o

o L. o

o LJ ft*-⁷* LJ o

«

-lv

r i !d>' j®]

Bstl

■■'A :

ArbeiŁsrouam

für Zt

, vVJ

\Li

irfïT

.

■

ri'nli

Schüler

i-

yebtnlabortdoriam,

U m. chemie

11-vif

I ;•••    • g

Reserve-Auditorium

. Mineralogie

tmmlan

P'-1^ v

-i'- -

: Lehrerzimmer

HHB ij

fllineralogu

s m i

B,!¹

p

g»;

;i,L

__Ml

KM

Erdgefchoß.

1:500

10

10 98765*321 0

» Laboratorium" der Technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz³⁶⁰).

Arch. : Gottfchaldt.

16

17

■iiSSSäi'

14

18 1 19

20

13

Trri

3    2 1 2 '    2

Fig. 317.

14

15

15

II 0 f

21

20

15

10

10

22

10

10

10

llllplt]

smésjieàig 1

23

13

84If 4D

15

tę;

25

26

e?

11

29

HM

• ²⁸ I

Ikr—

30

I*

31

10

Rami s t r

Erdgefchoß.

17.    Abdampfraum.

18.    Dunkelzimmer.

1g. Ältere Leute und

gerichtliches Zimmer.

20.    Schmelzraum.

21.    Pyro-chemifcher Raum.

22.    Motorenraum,

23.    Färberei.

24.    Pharmazie.

25.    Photographie.

26.    Vorftand.

27.    Kontrolle.

28.    Überwachungsraum.

29.    Bureau.

30.    Keimraum.

31.    Sammlung.

[i. Flurhalle.

2.    Probieranftalt.

3.    Probierer.

4.    Materialien.

5.    Laboratorium.

6.    Verbrennungszimmer.

7.    Wafchzimmer und Abwart.

8.    Profeffor.

9.    Laboratorium des Profeffors.

10.    Verfügbar.

11.    Bureau und Probe.

12.    Wagezimmer.

13.    Ältere Leute.

14.    Gaszimmer.

15.    Arbeitsfaal.

16.    Deftillierraum.

!T

Chemifches Inftitut des Polytechnikums zu Zürich ³⁶⁴).

V700 W. Gr.

Arch. : Bluntfchli & Lafius.

ßr

Fig. 318.

74

66

75

71

70

67

68

70

71

76

74

74

72

74

65

72

69

65

69

77

76

73

70

77

77

70

73

76

77

65.    Flurhalle.

66.    Pharmazeutifehe Sammlung.

67.    Analytifche Sammlung.

68.    Kleinerer Hörfaal.

II. Obergefchoß.

6g. Große Hörfäle.

70.    Kabinette.

71.    Präparatenfammlung.

72.    Vorbereitungszimmer.

73.    Apparatenfammlungen. 74• 75, 76. Affiftenten. ! 77. Verfügbar.

Fig. 319.

64

59

58

63

îâ

44

42

40

39

38

37

35

34

cO

eO

41

OlOl

49

32

45

48

49

50

1FP

ts

cn ■

ti

¹¹ P

00 □

37

nn

ifflœffljiii a a œ a"® a ffl ffl

I. Obergefchoß.

47

32.    Flurhalle.

33.    Profeffor der Pharmazie.

34.    Kleinerer Hörfaal.

35.    Vorbereitungszimmer.

36.    Eifenkammer.

37.    Bibliothek.

38.    Phyfikalifches Laboratorium. 3g. Wagezimmer.

40.    Spülraum.

41.    Kleiderablage.

42.    Dunkelzimmer.

43.    Organ. Arbeitsfaal.

44.    Kanonenraum.

45.    Wagezimmer.

46.    Analytifcher Arbeitsfaal.

47.    Stinkzimmer.

48.    Glaswaren.

4g. Wagezimmer.

50. Laboratorium 5/. Arbeitszimmer

52.    Vorzimmer.

53.    Affiftent.

54.    Luftpumpe.

55.    Hauptarbeitsfaal II.

56.    Glasbläferei.

des

Profeffors.

47

57.    Hauptarbeitsfaal I.

58.    Optifches Zimmer.

5g. Magazin.

60.    Pharmazeutifehe Sammlung.

61.    Pharmazeutifches Laboratorium.

62.    Gedeckte Arbeitsräume.

63.    Verbindungsgänge.

64.    Verbrennungszimmer.

304-

„ Laboratorium"

zu

Chemnitz.

305-

Chemifches

Inftitut

zu

Zürich.

Chemie und Mineralogie in einem gemeinfchaftlichen Gebäude kaum mehr zur Ausführung gelangen wird ³⁰¹).

Zu dem bereits im vorhergehenden Hefte diefes Halbbandes (Abfchn. i, C, Kap. n) befchriebenen Hauptgebäude der Technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz gehört noch der an gleicher Stelle fchon erwähnte Laboratoriumsbau (Fig. 314 bis 3163C0), in welchem die Lehrfächer Chemie, Phyfik und Mineralogie untergebracht find und der gleichfalls 1874—77 nach Gottfchaldf s Plänen ausgeführt worden ift.

Diefer Bau ift hinter dem Hauptgebäude, in durchfchnittlich 18,00m Abftand, und mit diefem auf gleicher Achfe gelegen. Er ift 60,00 m lang, 16,50“ tief, bedeckt eine Fläche von 1132,5 0“ und befteht aus Sockel-, Erd-, I. und II. Obergefchoß; um die Apparate des phyfikalifchen Kabinetts vor jedem fchädlichen Einfluffe, welche die Dämpfe des chemifchen Laboratoriums auf fie ausüben könnten, zu fichern, wurden die chemifchen Vortragsräume, Laboratorien, Vorratszimmer ufw. auf der (in den Grundriffen) linken (nördlichen) Seite, dagegen die Räume für Phyfik und Mineralogie, fowie eine Lehrerwohnung auf der rechten (füdlichen) Seite angeordnet.

Da der Unterricht in den praktifch-chemifchen Arbeiten den Werkmeifterfchülern und den Gewerbefchiilern in getrennten Räumen zu erteilen ift und da es nicht rätlich fchien, die Schüler des I. Kurfes mit den fchon geübteren Schülern des II. und III. Kurfes zu vereinigen, fo waren eigentlich 3 völlig getrennte, mit dem nötigen Zubehör verfehene Laboratorien einzurichten, und die Raumverteilung in der nördlichen Gebäudehälfte wurde fo vorgenommen, daß das Erdgefchoß dem I. Kurfus der Gewerbefchule, das I. Obergefchoß der Werkmeifterfchule und das II. Ober-gefchoß dem II. und III. Kurfus der Gewerbefchule zugewiefen wurde. Der der Gewerbe- und der Werkmeifterfchule gemeinfchaftliche Vortragsfaal und das zugehörige Sammlungszimmer wurden im Erdgefchoß angeordnet. Das Sockelgefchoß enthält den Kanonenraum, mehrere Räume für Feuerarbeiten, die mechanifche Werkftätte, einen Deftillierraum, die Batteriekammer, mehrere Vorratsräume, die Dunkelkammer für photometrifche Verfuche, das Zimmer für Gasanalyfe, Wafch-küche, Wirtfchaftskeller ufw.

Die Erwärmung der Räume gefchieht durch eine Dampfheizung, welche von Gebrüder Sulzer in Winterthur eingerichtet worden ift; der Dampf wird in dem fchon bei Befchreibung des Hauptgebäudes erwähnten Keffelhaufe erzeugt. Die Lüftung wird dadurch bewirkt, daß der eiferne, 1,10“ weite Schornftein der Keffelfeuerungen von einem zweiten gemauerten Schornftein von 3,30“ Weite umgeben ift; in den ringförmigen Raum zwifchen den beiden Schloten mündet ein nach dem Laboratoriumsbau geführter unterirdifcher Kanal, welch letzterer fich im Sockelgefchoß mehrfach verzweigt; in diefe Zweigkanäle führen die Abluftkanäle der zu lüftenden Räume. Um die größeren chemifchen Arbeitsräume einer befonders kräftigen Lüftung unterwerfen zu können, find von diefen Räumen auch noch.auffteigende Abluftkanäle bis über das Dach geführt und in letzteren, zur Erzeugung des Auftriebes, Dampfleitungsrohre oder Gasbrenner angebracht. Die frifche Luft tritt von außen in einen lotrechten Kanal des Dampfheizkörpers ein, wird da erwärmt und gelangt alsdann in den betreffenden Raum; in gleicher Weife münden unter den mehrfach durchlöcherten Herdplatten der Abdampfeinrichtungen Kanäle, welche in das Freie führen, fo daß die entweichenden Gafe und Dämpfe durch die eindringende äußere Luft erfetzt werden.

Das Dach ift mit Holzzement gedeckt; die Baukoften haben, einfchl. der Dampfheizanlage, Gas- und Wafferleitung, 325 600 Mark betragen ³⁸²).

Für das Polytechnikum zu Zürich (fiehe Art. 111, S. 141) wurde 1884—86 von Bluntfchli & Lafius ein neues chemifches Inftitut erbaut, welches nicht nur die diefer Bezeichnung entfprechenden Räume für technifche und analytifche Chemie, fondern auch noch die Inftitute für Samenkontrolle und Düngeranalyfe, fowie die eidg. Probieranftalt enthält (Fig. 317 bis 31g³⁶³).

Diefes Gebäude liegt an der verlängerten Rämiftraße nördlich von der forft- und landwirt-fchaftlichen Schule, weftlich und unterhalb der Sternwarte. Dasfelbe hat im wefentlichen eine H-förmige Grundrißgeftalt erhalten; der 86,00“ lange und 20,oo“ tiefe, der Rämiftraße parallele Bau

u. Bl. 37-41 a.

SB1) Siehe: Möller, G. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Greifswald. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 32g

S8a) Nach: Allg. Bauz. 1887, S. 38 — und: Wunder, G. Die Vorbereitung für den Eintritt in die chemifche Technik ufw. 2. Aufl. Chemnitz 187g. S. 27.

863) Nach: Schweiz. Bauz., Bd. 3, S. 6g.

ift dreigefchoffig; an beiden Enden fchließen fich demfelben je 2 niedrigere Flügel von 30,oom Länge und 11,50m Breite an; nach rückwärts ift außerdem noch ein mittlerer Flügel angebaut, indes nur in der Mitte des niedrigen Erdgefchoffes.

Der für beide chemifche Abteilungen gemeinfchaftliche Haupteingang liegt in der Mittelachfe des Gebäudes; rechts davon ift die technifche, links die analytifche Abteilung angeordnet, und es befinden fich für beide, der Hauptfache nach fymmetrifch angeordnete Inftitute die Haupträume und Laboratorien im I. Obergefchoß, darunter im Erdgefchoß die zugehörigen kleineren Arbeitsund Nebenräume, die großen Hörfäle aber im II. Obergefchoß, welches diefer Säle wegen mit 8,00 m Höhe angenommen ift. Diefes Obergefchoß ift durchwegs, die beiden Hörfäle ausgenommen, in zwei Halbgefchoffe geteilt, wodurch der für Sammlungen, fowie für Wohnungen der Affiftenten und Abwarte notwendige Raum gewonnen wurde. Da das Erdgefchoß nur zum Teil für die che-mifchen Laboratorien.in Anfpruch genommen ift, fo verblieben in demfelben 2 für fich felbftändige, bequem zugängliche Flügelräume, von denen der eine der Düngeranalyfe, der andere der Samenkontrolle zugeteilt ift.

Das Gebäude ift ftellenweife und foweit es das Bedürfnis erfordert, unterkellert. In dem nach rückwärts gelegenen mittleren Flügel befindet fich das Keffelhaus für die Dampfheizung, den Motorenbetrieb und die Lüftung ³⁰⁴).

Die Faffaden find in Backfteinrohbau in Verbindung mit Hauftein ausgeführt. Der Fußboden des I. Obergefchoffes ift maffiv konftruiert; darunter befinden fich teils Gewölbe, teils eiferne Träger mit Gewölbeausmauerung. Die flachen Dächer find mit Holzzement gedeckt. Das analytifche Laboratorium enthält 100, das technifche 80 Arbeitsplätze. Die Baukoften find zu 1069600 Mark (= 1337000 Franken) veranfchlagt gewefen.

•i

Literatur

über »Chemifche Inftitute«. a) Anlage und Einrichtung.

Kolbe, H. Erprobte Laboratoriums-Einrichtungen. Journ. f. prakt. Chemie, Bd. 3 (1871), S. 28. — Auch enthalten in: Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. Braun-fchweig 1872. S. 441. — Ferner als Sonderabdruck erfchienen: Leipzig 1871.

Sixth report of the Royal commiffion on fcientific inftruction etc. prefented to both the houfes of Parliament etc. London 1875.

Bourrit. Rapport au confeil d'état de la république et du canton de Genève, concernant les édifices affectés à Venfeignement de la chimie en Allemagne. Genf 1876.

FRÖBEL, H. Bau und Einrichtung der chemifchen Laboratorien. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 141, 149, 161, 181, 185, 197.

Schödler, F. Das chemifche Laboratorium unferer Zeit. Westermann's Monatshefte, Bd. 38, S. 21.

Nansouty, M. de. Les laboratoires de chimie. Le génie civil, Bd. 2, S. 145, 217, 243, 433.

Rusell, T. H. The planning and fitting-up of Chemical and phyfical laboratories. London 1903.

ß) Ausführungen.

Hofmann, J. P. Das Chemifche Laboratorium der Ludewigs-Univerfität zu Gießen. Heidelberg 1842.

Laboratory for practical chemiftry, at univerfity college, London. Builder, Bd. 4, S. 138, 28g.

Heeren. Das chemifche Laboratorium der polytechnifchen Schule in Hannover. Zeitfchr. d. Arch.-u. Ing.-Ver. zu Hannover 1857, S. 54, 135.

Lano, H. Das chemifche Laboratorium an der Univerfität in Heidelberg. Carlsruhe 1858.

Voit, A. v. & J. v. Liebig. Das chemifche Laboratorium der königlichen Akademie der Wiffen-fchaften in München. Braunfchweig 1859.

Müller, G. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Greifswald. Zeitfchr. f. Bauw. 1864, S. 329. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1864.

Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Marburg und die feit 1859 darin ausgeführten chemifchen Unterfuchungen. Braunfchweig 1866.

Hofmann, A. W. The Chemical laboratories in courfe of érection in the univerfities of Bonn and Berlin. London 1866.

³⁰‘) Nach: Schweiz. Bauz., Bd. 2, S. 156; Bd. 3, S. 70. - Siehe auch: Bluntschli, F., G. Lasius & G. Lunqe. Die chemifchen Laboratorien des Eidgenöffifchen Polytechnikums in Zürich. Zürich 1889.

Kolbe, H. Das neue chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig. Leipzig 1868.

Cremer, A. Das neue chemifche Laboratorium zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1867, S. 3, 491. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1868.

The laboratory, Eton college. Builder, Bd. 28, S. 164.

Esser. Die polytechnifche Schule zu Aachen. B. Das chemifche Laboratorium. Zeitfchr. f. Bauw. 1871, S. 16.

Kolbe, H. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Leipzig etc. Braunfchweig 1872.

Kolbe, H. Photographifche Anfichten vom Laboratorium der Univerfität Leipzig. Braunfchweig 1872. Than, C. v. Das chemifche Laboratorium der K. ungarifchen Univerfität in Peft. Wien 1872. Fresenius, R. Gefchichte des chemifchen Laboratoriums zu Wiesbaden etc. Wiesbaden 1873. Chemifches Laboratorium der Univerfität zu Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 217.

Ferstel, R. v. Der Bau des chemifchen Inftitutes der Wiener Univerfität. Allg. Bauz. 1874, S. 44. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Wien 1874.

Laboratoriumsgebäude des Polytechnikums zu Dresden: Feftfchrift zur Einweihung des neuen K. S.

Polytechnikums zu Dresden. Dresden 1875. S. 30.

Ewerbeck & Intze. Project zum Neubau eines chemifchen Laboratoriums für das Polytechnicum zu Aachen. Notizbl. d. Arch.- u. Ing.-Ver. f. Niederrhein u. Weftf. 1875, S. 33, 36.

Das Laboratoriumgebäude des Polytechnikums in Dresden: Die Bauten, technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 197.

Die chemifchen Laboratorien der königlichen rheinifch-weftphälifchen Technifchen Hochfchule zu Aachen. Aachen 1879.

Programm der Technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz. Oftern 1879. S. 16: Das Laboratorium der technifchen Staatslehranftalten zu Chemnitz.

Wunder, G. Die Vorbereitung für den Eintritt in die chemifche Technik. Eine Schrift zur Orien-tirung für künftige Techniker nebft Befchreibung des neuen Laboratoriums der technifchen Staatslehranftalten in Chemnitz. Chemnitz 1879.

Bauten und Entwürfe. Herausgegeben vom Dresdener Architecten-Verein. Dresden 1879.

Bl. 62 u. 63: Chemifches Laboratorium vom Polytechnikum in Dresden; von Heyn.

Gohl, Th. Das Chemiegebäude in Winterthur. Eifenbahn, Bd. 10, S. 44.

Agaffiz' laboratory at Newport. The illuftr. carpenter and builder, Bd. 4 (1879).

Les gymnafes, univerfités, inftituts et écoles de VAllemagne. No. 6: Laboratoire de chimie de l'école polytechnique d’Aix-la-Chapelle; No. 7: Inftitut de chimie. Nouv. annales de la conft. 1879. S. 38 u. 39.

Calmettes. Le laboratoire de Carlsberg près Copenhague. Revue des ind. chimiques et agricoles. Bd. 1 u. 2.

Pebal, L. v. Das chemifche Inftitut der k. k. Univerfität Graz. Wien 1880.

Ueber das neue chemifche Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Aachen. Deutfche Bauz. 1880, S. 31.

Bernoullianum. Anftalt für Phyfik, Chemie und Aftronomie an der Univerfität Bafel. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 16 (1880), S. 158.

Baeyer, A. & A. Geul. Das neue chemifche Laboratorium der Akademie der Wiffenfchaften in München. Zeitfchr. f. Baukde. 1880, S. 1. — Auch als Sonder-Abdruck erfchienen : München 1880. Chemifches Laboratorium der Univerfität Marburg. Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 465; 1881, S. 473. Die königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1881. S. 32: Das chemifche Laboratorium.

Le laboratoire municipal de la ville de Paris. Le génie civil, Bd. 1, S. 289.

Fabinyi, R. Das neue chemifche Inftitut der Königl. ungarifchen Franz-Jofefs-Univerfität zu Klaufen-burg etc. Budapeft 1882.

Die Königliche geologifche Landes-Anftalt und Berg-Akademie zu Berlin. — B. Das chemifche Laboratorium der Berg-Akademie. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 153.

Das pharmakologifche, das II. chemifche Laboratorium und das technologifche Inftitut der Univerfität in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 140.

Bluntschli & Lasius. Neubau für die chemifchen Laboratorien des eidgenöffifchen Polytechnikums zu Zürich. Schweiz. Bauz. Bd. 2, S. 155; Bd. 3, S. 69, 71.

Narjoux, F. Paris. Monuments élevés par la ville 1850—1880. Paris 1883.

Bd. 2, S. 23: Chemifcher Hörfaal des Collège Chaptal.

Das chemifche Laboratorium der technifchen Hochfchule in Charlottenburg. Centralbl. der Bauverw. 1884, S. 274.

Chemifches Laboratorium des Iftitato tecnico a Santa Marta in Mailand: Milano tecnica dal 185g al 1884 etc. Mailand 1885. S. 316.

Chemical labo rato ry, Cambridge univerfity. Building news, Bd. 48, S. 1004, 1006.

Reading fchool laboratory. The Architect, Bd. 34, S. 193.

New Chemical laboratory, Cambridge univerfity. Scientific American, Bd. 53, S. 119.

Chemifches Laboratorium der technifchen Hochfchule in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 333.

Univerfity college, Dundee. — Chemical laboratory. Building news, Bd. 50, S. 256.

Berner. Das neue phyfiologifch-chemifche Inftitut der Kgl. Württemberg. Landes-Univerfität Tübingen. Deutfche Bauz. 1887, S. 241.

Chemifches Inftitut in Königsberg i. P. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 201.

Wist, J. Der Neubau der k. k. technifchen Hochfchule in Graz. Das chemifche Laboratorium: ' Mittheilungen des Verbandes ehemaliger Grazer Techniker. Bd. II. Graz 1888. S. 28.

Koch, H. Einrichtungsgegenftände neuerer Conftruction im chemifchen Laboratorium der technifchen Hochfchule in Charlottenburg. Centralbl. d. Banverw. 1888, S. 401.

Tunzelmann, G. W.. The Central Inftitution of the City and Guilds of London Technical Inftitute. — The Chemical départaient. Engng., Bd. 46, S. 596.

Bluntschli , F., G. Lasius & G. Lunge. Die chemifchen Laboratorien des Eidgenöffifchen Polytechnikums in Zürich. Zürich 1889.

Chemifches Inftitut I zu Berlin: Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefund-heitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 44.

Chemifches Inftitut II zu Berlin: Ebenda!., S. 60.

Chemifches Inftitut zu Bonn: Ebendaf., S. 177.

Chemifches Laboratorium zu Göttingen : Ebenda!., S. 254.

Breymann & Kirstein. Das chemifche Laboratorium der Univerfität Göttingen. Zeitfchr. d. Arch.-u. Ing.-Ver. zu Hannover 1890, S. 561.

Chemifches Inftitut in Halle a. S.: Staude, Hüllmann & v. Fritsch. Die Stadt Halle a. S. im Jahr 1891. Feftfchrift für die Mitglieder und Theilnehmer der 64. Verfammlung der Gefell-fchaft Deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Halle 1891. S. 203.

Inftitut chimique de la ville de Nancy. La conftruction moderne, Jahrg. 5, S. 426, 437.

The new Chemical laboratory of Cornell univerfity. Scientific American, Bd. 65, S. 262.

Chemifches Inftitut zu Würzburg: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 306.

Pavillon-laboratoire, avenue de Neuilly, à Paris. La femaine des conftr., Jahrg. 17, S. 404, 427.

The Thompfon laboratories for Wiliams college, Williamstown. American architect, Bd. 42, S. 128.

Das chemifche Inftitut der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 154.

Chemifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg: Straßburg und feine Bauten. Straßburg 1894. S. 456.

Das Chemiegebäude zu Zürich: Feftfchrift zur Feier des 25jährigen Beftehens der Gefellfchaft ehemaliger Studirender an der Eidgenöffifchen polytechnifchen Schule in Zürich. Zürich 1894. S. 74.

Neubauten der Technifchen Hochfchule zu Stuttgart. Deutfche Bauz. 1895, S. 127.

Chemifche Inftitute in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 263, 294.

Chemifches Laboratorium des Polytechnikums in Budapeft: Technifcher Führer von Budapeft. Budapeft 1896. S. 139.

Chemifches Laboratorium zu Bern: Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute der Univerfität Bern 1896. Bern 1896. S. 10.

Das Gebäude für phyfikalifche Chemie und Elektrochemie an der Univerfität Göttingen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1896, S. 179, 186.

Leobner, H. Das eidgenöffifche Polytechnikum in Zürich, d) Das eidgen. Chemiegebäude Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1896, S. 749.

Das chemifche Inftitut der Univerfität Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 244.

Ostwald, W. Das phyfikalifch-chemifche Inftitut der Univerfität Leipzig und die Feier feiner Eröffnung am 3. I. 1898. Leipzig 1898.

Chemifches Laboratorium zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre-Bauten. Freiburg 1898, S. 510.

Chemical laboratory for Smith college, Northhampton. Architecture and building, Bd. 29, S. 70.

Beckmann, E. &Th. Paul. Das neu begründete Laboratorium für angewandte Chemie an der Univerfität Leipzig. Leipzig 1899.

Die Großherzogliche Technifche Hochfchule Karlsruhe. Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten im Mai 1899. S. 61: Das cheinifch-technifche Inftitut. - S. 65: Das neue chemifche Inftitut,

Clowe. Treatife on practical chemiftry. London 189g.

Prausnitz, W. Unterfuchungen über künftliche Beleuchtung mit Auerlicht. II. lieber die Beleuchtung von Laboratorien. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1899, S. 196.

Fischer, E. Eröffnungs-Feier des neuen I. chemifchen Inftituts der Univerfität Berlin am 14. Juli 1900. Berlin 1900.

Der Neubau des I. chemifchen Inftitutes der Univerfität Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1900, S. 346. Deutfche Bauz. 1900, S. 35g.

Wist, J. Laboratoriumsbau der k. k. Berg-Akademie in Leoben. Allg. Bauz. 1900, S. 55.

Fischer, E. & M. Guth. Der Neubau des erften chemifchen Inftituts der Univerfität Berlin. Berlin 1901.

Der Neubau des chemifchen Laboratoriums der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe i. B. Deutfche Bauz. 1904, S. 297, 306.

6. Kapitel.

Mineralogifche und geologifche Inftitute.

Von Dr. Eduard Schmitt.

Unter obiger Überfchrift follen in erfter Reihe die zu den Hochfchulen gehörigen Inftitute für Mineralogie, Petrographie, Geologie und Paläontologie be-fprochen werden. Dem wiffenfchaftlichen Unterricht und der wiffenfchaftlichen Forfchung in diefen Disziplinen zu dienen, ift Aufgabe derartiger Anhalten.

Keine der beftehenden Hochfchulen ift derart ausgerüftet, daß fie für jeden der genannten Wiffenfchaftszweige ein befonderes Inftitut befäße. Selbft an den größten Hochfchulen findet man in der Regel deren nur zwei, und meift ift das petrographifche mit dem mineralogifchen und das paläontologifche mit dem geo-logifchen Inftitute vereinigt; doch find auch anderweitige Zufammenfaffungen zu finden. Es gibt aber auch nicht wenige Hochfchulen, an denen für die fämt-lichen eingangs angeführten Disziplinen bloß ein einziges Inftitut befteht.

Mit den geologifchen Inftituten verwandt, bisweilen fogar mit ihnen — in bald lockerer, bald innigerer Weife — vereinigt find die fog. geologifchen Landesanftalten, von denen im vorliegenden Kapitel gleichfalls die Rede fein foll. Zwar gehört der Unterricht in der Geologie nicht zu den Hauptaufgaben derartiger Anhalten; allein fie dienen, wie die geologifchen Inftitute, zur Förderung der geologifchen Wiffenfchaft: fie bezwecken die genauere geologifche Kenntnis eines Landes, bezw. eines größeren Ländergebietes.

a) Mineralogifche und geologifche Inftitute der Hochfchulen.

306.

In den Inftituten für Mineralogie, Petrographie, Geologie und Paläontologie Erfordemiffe. fjncj folgende Räumlichkeiten erforderlich:

1)    Hörfäle mit daran ftoßenden Vorbereitungszimmern;

2)    Räume für die verfchiedenen Praktika in den genannten Wiffenfchafts-

zweigen;

3)    Räume für die wiffenfchaftlichen Arbeiten der Profefforen und Affiftenten, Räume für felbftändig arbeitende Mineralogen, Petrographen, Geologen ufw.;

4)    Räume für die mineralogifchen, petrographifchen, geologifchen und palä-ontologifchen Sammlungen;

5)    Räume für Bücher und Kartenwerke;

6)    Räume mit Schneide- und Schleifmafchinen zur Anfertigung von Gefteins-Diinnfchliffen und optifchen Präparaten;

7)    Modellierwerkftätte, in welcher die für den Unterricht erforderlichen Kriftallmodelle hergeftellt werden;

8)    Präparierzimmer (zum Präparieren von Verfeinerungen);

q) einige andere kleinere Werkftätten, einen Kriftallifierraum, Räume für Schmelzöfen, für Vorräte ufw., Packräume ufw.;

10)    Dienftwohnungen für die Direktoren, Affiftenten, Diener ufw.;

11)    die erforderlichen Aborte und Piffoirs.

Keines der beftehenden Inftitute befitzt alle diefe Räumlichkeiten; vielmehr muß in der Regel der eine oder der andere Saal für verfchiedene Zwecke dienen. So z. B. werden in demfelben Hörfaal Vorlefungen verfchiedener Art gehalten, und im gleichen Raume wird nicht nur das mineralogifche und kriftallographifche, fondern auch das -petrographifche Praktikum abgehalten ufw. Selbft in dem wohl am reichften ausgeftatteten neuen mineralogifch-geologifchen Inftitut zu Straßburg find z. B. nur ein kleinerer und zwei größere Hörfäle vorhanden ufw.

307.

Hörfäle.

308.

Räume

für:

Unter Bezugnahme auf das in Art. 2 ff. (S. 4 ff.) über Hörfäle an Hoch-fchulen bereits Getagte ift für die in Rede ftehenden Inftitute zu bemerken, daß ihre größeren Hörfäle ftets mit anfteigenden Sitzreihen zu verfehen find, da die allgemeinen Vorlefungen mit Demonftrationen verbunden find und in der Regel von einer größeren Zahl von Zuhörern befucht werden. Kleinere Säle für be-ftimmte Sondervorlefungen, an denen ftets nur eine befchränkte Zahl von Studierenden teilzunehmen pflegt, bedürfen keines anfteigenden Geftühls.

Es empfiehlt fich, die Hörfäle, insbefondere die größeren, in das Erdgefchoß zu legen, einerfeits deshalb, weil diefe am meiften befucht werden, alfo auch am leichteften zugänglich fein follen; andererfeits aus dem Grunde, weil ein Hörfaal mit anfteigenden Sitzreihen meift eine größere Höhe erhalten muß als die ihn umgebenden Räume; den Fußboden des erfteren entfprechend tiefer zu legen, macht im Erdgefchoß in der Regel keine Schwierigkeiten.

In den Hörfälen darf ein entfprechend großer Vorlefungstifch (3,00 bis 4,oom lang) nicht fehlen; die unterfte Sitzreihe läßt man gern unmittelbar an diefen anftoßen, um die vorgezeigten Mineralien, Gefteine ufw. ohne weiteres herumreichen zu können. An der oberften Sitzreihe ift eine Abftelltafel anzuordnen, um darauf die in Umlauf gefetzten Gegenftände niederlegen zu können.

In den Hörfälen für Geologie find geeignete Vorkehrungen zum Aufhängen von geologifchen Karten, Profilen ufw. zu treffen; ein profpektartiges Aufhängen ift fehr beliebt. In den Hörfälen für Mineralogie und Petrographie ift es wohl auch üblich, gewiffe kleinere Demonftrationsgegenftände auf einer geeigneten Projektionsfläche in vergrößertem Lichtbilde vorzuführen; dies gefchieht in der bei den phyfikalifchen Hörfälen (fiehe Art. 142, S. 190) bereits gezeigten Weife. Der Saal felbft muß hierbei verdunkelt werden, was durch Vorhänge, Rolljaloufien oder Läden gefchehen kann; wünfchenswert ift eine Einrichtung, mittels deren man fämtliche Verdunkelungsvorrichtungen gleichzeitig fchließen, bezw. öffnen kann.

Je nach der Natur der verfchiedenen Praktika werden die für fie beftimmten Räumlichkeiten auch verfchieden anzuordnen und auszurüften fein. Vor allem ift die Art der darin vorzunehmenden Arbeiten und Unterfuchungen maßgebend.

i) Kriftallographifche Übungen. In dielen Übungen wird zunächft der Formlehre der Kriftalle näher getreten. Die Kriftallformen der Mineralien und der künftlichen chemifchen Verbindungen werden an Modellen aus Holz, Glas, Pappe oder Draht erläutert; es ift zweckmäßig, diefe Kriftallmodelle im Übungs-faale (in Glasfchränken) aufzultellen, damit fie die Studierenden ftets vor Augen haben. Ein wefentliches Förderungsmittel des Studiums der Kriftalle ift das Zeichnen der verfchiedenen Kriftallformen, was in der Regel mit Hilfe der fog. kriftallographifchen Projektion gefchieht; hierzu find geeignete und gut beleuchtete Tifche erforderlich.

309.

Kriftallo

graphifche

Übungen.

Eine weitere Arbeit bildet das Meffen der Winkel, in denen fich die Kriftall-flächen fchneiden, mittels des fog. Goniometers. Da die Hand- oder Anlege-Goniometer zu ungenaue Refultate ergeben, verwendet man meift Reflexions-Goniometer.

Fig. 320.

Bei diefen wird die Meffung durch zwei Fernrohre vermittelt, von denen das eine den Lichtftrahl eines naheftehenden Lichtes auf die Kriftallfläche leitet, das andere den von der Fläche reflektierten Lichtftrahl in das Auge des Beobachters führt.

Die Winkelmeffungen mit folchen Reflexions-Goniometern müffen in dunkeln Räumen vorgenommen werden. Hat fonach das betreffende Übungszimmer Fenfter, fo müffen diefe mit geeigneten Verdunkelungsvorrichtungen (am beften mit dicht fchließenden Läden) verfehen werden. Beffer ift es, fofern die räumlichen Verhältniffe dies geftatten, durch dünne, aber das Licht abfchließende Wände eine oder auch mehrere Kammern an der Rückfeite des Übungszimmers abzutrennen.

in :

11    1    1 1    1

Goniometer-Zimmer im mineralog.-geolog. Inftitut zu Straßburg. 7m w. Or.

Unter Umftänden genügt für Einzelarbeiter bereits eine Dunkelkammer von 3,5 Grundfläche; bequemere Kammern erhalten bis zum Doppelten diefer Grundfläche. Soll fich der Dozent mit einigen feiner Praktikanten im Dunkelzimmer aufhalten können, fo muß es naturgemäß noch größere Abmef-fungen erhalten (10 und darüber). Die Wände der Dunkelkammern find innerhalb der letzteren mit einem tief fchwarzen An-ftrich zu verfehen.

In Lig. 320 u. 321 find Arbeitsräume mit einer, bezw. mehreren abgetrennten Dunkelkammern dargeftellt, dem Straßburger Inftitut entnommen.

In Fig. 320 ift für das Goniometer durch Holzwände ein Verfchlag von 2,30 x 1,80 m Grundfläche hergeftellt, in welchem durch eine 70 x 70 cm große Steinplatte, welche unmittelbar auf das Gewölbe gefetzt und vom Fußboden ifoliert ift, ein fefter Pfeiler für den Apparat gebildet wird.

Der Raum in Fig. 321 ift in mehrere Kammern geteilt. In der Dunkelkammer A ift für das Goniometer durch eine auf vom Fußboden ifoliertem Balken ruhende Steinplatte von 70cm im Geviert ein fefter Pfeiler für das Goniometer gebildet. In der Achfe des letzteren befindet fich ein die Wand gegen den benachbarten Saal (für das Praktikum in Kriftallographie und Mineralogie) durchbrechender Schlitz, in, bezw. vor dem die Gasflamme brennt. In der Kammer B ift in gleicher Weife ein großes Goniometer; in den Kammern C, D, E find kleinere Apparate diefer Art aufgeftellt; alle Türen in der Richtung nach Süden haben in der einen Füllung (in der Achfe der Apparate) einen Helioftatenfchlitz; das in der Helioftatenachfe gelegene Fenfter des Nachbar-faales hat außen eine eiferne, abnehmbare Konfole zur Aufteilung des Helioftaten. In der Kammer F befindet fich ein Achfenwinkelapparat; der Raum G ift ein kleines Schleifzimmer,

und H ift ein Verbindungsgang mit 2 Tifchen in den Fenfternifchen. Die Kammerwände und aus Holz lichtdicht, aber gegen Fußboden und Decke nicht luftdicht hergeftellt; in den Goniometerkammern find fämtliche Wand-, Decken- und Fußbodenflächen fchwarz angeftrichen.

Fig. 321.

Â s s i s t e ji t

Auch diejenigen Winkel, welche die log. optifchen Achfen der Kriftalle miteinander einfchließen, werden der Meffung unterzogen; diefe Meffung gefchieht mit Hilfe fog. Achfenwinkelapparate gleichfalls in Dunkelkammern.

□ 1 ;;

Die Kammer F in Fig. 321, welche für die optifchen Arbeiten der vorgerückteren Praktikanten beftimmt ift, ift mit einem Achfenwinkelapparat ausgerüftet; zu diefem Ende ift an der einen Mauer eine 90 x 50 ™ große Steinplatte eingemauert, deren Oberkante ficli 92 cm über dem Fußboden befindet.

OD

Auch andere optifche Unterfuchungen der Kriftalle, fo z. B. diejenigen über die Doppelbrechung von nicht regulären (ani-fotropen) Kriftallen ufw., müffen im Dunkeln vorgenommen werden. Sind die Goniometerkammern groß genug, fo können fie für diefen Zweck mitbenutzt werden; fonft find hierfür befondere Dunkelkammern vorzufehen.

■0

■■

Die Goniometer, ebenfo die bei den optifchen Unterfuchungen gleichfalls zur Anwendung kommenden Polarifationsappa-rate, erhalten in ihren Dunkelräumen am beften eine fefte (unverrückbare) Aufhellung; für ganz befonders feine optifche Arbeiten müffen die Inftrumente auf ifo-lierte Steinpfeiler geheilt werden.

Dl

Bisweilen werden die kriftallographi-fchen Übungen noch weiter nach der Seite der Kriftallphyfik hin ausgedehnt. Insbe-fondere werden hierbei die Spaltbarkeit der Kriftalle, ihr optifches Verhalten bezüglich der Lichtbrechung, ihre Ausdehnung durch die Wärme nach den verfchie-denen Achfen, die magnetifchen, elektrifchen und thermo-elektrifchen Erfcheinungen an Kriftallen ufw. unterfucht. Hierzu ift ein Laboratorium notwendig, deffen Einrichtung und Ausrüftung derjenigen eines phy-Goniometer-Zimmer im mineralog.-geolog. fikalifchen Laboratoriums fehr nahe fteht.

Inftitut zu Straßburg.

J/i25 w. Or.

Für Unterfuchungen, die fich im we-fentlichen auf dem Gebiete der Kriftall-optik bewegen, genügt ein fog. optifches Zimmer. Für die Unterfuchungen mit dem Staurofkop, welches zur Beobachtung der Farbenringe (Interferenzfiguren) in Kriftallplatten beftimmt ift, find Dunkelkammern erforderlich, desgleichen für Arbeiten mit dem Totalreflektometer, welches zur Beftimmung der Brechungsexponenten von Mineralien und chemifchen Verbindungen dient.

25

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

310.

Mineralogifche

Übungen.

Fig. 322 ftellt ein fog. optifches Zimmer des neuen Straßburger Inftituts dar. Mittels hölzerner Wände find 4 Kammern oder Verfchläge gebildet, von denen J und K je einen Achfen-winkelapparat enthalten, während L und M mit Staurofkopen ausgerüftet find. Um letztere auf-ftellen zu können, ift je eine 90 x 50cra meffende Steinplatte in 92 cm Höhe (über dem Fußboden) auf Konfolen gelagert und eingemauert; Wände, Decken und Fußböden der Kammern find mit fchwarzem Anftrich verfehen; die Wände fchließen lichtdicht, aber nicht luftdicht an Decke und Fußboden.

2) Mineralogifche Übungen. Diefe beftehen hauptfächlich im Beftimmen von Mineralien, und zwar ebenfo nach ihren makrofkopifchen und mikrofkopifchen Merkmalen, wie auf dem Wege der chemifchen und fpektral-analytifchen Unter-fuchung.

Das Mikrofkopieren hat erft in neuerer Zeit den Mineralien gegenüber eine höhere Bedeutung gewonnen. Mittels des Mikrofkopes kann man ihre feineren anatomifchen Strukturverhältniffe fowohl im frifchen, wie im umgewandelten Zu-ftande unterfuchen und wertvolle Schlüffe über ihre Entftehung ableiten.

Für die mikrofkopifche Unterfuchung find fog.

Mikrofkopierzimmer, bezw. -Säle notwendig. Dies find Räume mit einer tunlichft großen Zahl gut beleuchteter Fenfter, vor welche die Mikrofkopiertifche geftellt werden. Durch Fig. 323 wird ein Mikrofkopierfaal des Straßburger Inftituts dargeftellt.

An den beiden Nordfenftern fteht je 1 Tifch von 80 Breite mit je einem Schemel; zwifchen ihnen ift ein Apparaten-fchrank, in der Nordoftecke ein weiterer Schrank aufgeftellt. Vor den 3 Fenftern der Oftfront find gleichfalls Tifche, jeder 80 breit und mit Schemel verfehen, angeordnet, zwifchen denen fich 2 Büchergeftelle befinden. An der Südfeite find 1 Schrank, 1 Fen-ftertifch von 80 cm Breite mit Schemel, ein Tifch mit Abzug darüber und eine Wafferzapfftelle angebracht. An der Rückwand ftehen Schränke, neben denen fich eine zweite Zapfftelle befindet; in der Mitte ift ein großer Tifch aufgeftellt.

Die makrofkopifchen Merkmale der Mineralien beziehen fich auf deren Ausfehen (Habitus), Bruch,

Härte, Spaltbarkeit, fpezififches Gewicht und Kriftall-form, auf ihre optifchen Eigenfchaften, als: Farbe,

Glanz,- Grad der Durchfichtigkeit ufw., ferner auf ihre thermifchen, thermo-elektrifchen magnetifchen Eigenfchaften ufw.

Das Erkennen, bezw. Prüfen diefer Eigenfchaften wird in einem gut beleuchteten Raume, in welchem einige Tifche mit den notwendigen Apparaten aufgeftellt find, vorgenommen. Nicht feiten dienen die zu mikrofkopifchen Unter-fuchungen beftimmten Räume zugleich auch für die eben gedachten Arbeiten.

Neben den phyfikalifchen Eigenfchaften ift in der Regel auch das chemifche Verhalten der Mineralien von großer Wichtigkeit; ohne chemifche Unterfuchung ift in vielen und gerade fchwierigen Fällen eine zuverläffige Beftimmung unmöglich. Die chemifchen Unterfuchungen werden auf naffem und auf trockenem Wege (d. h. in der Hitze) veranftaltet; befonders gibt der letztere — durch Verflüchtigung mancher Stoffe, durch das Schmelzen an und für fich oder mit Flußmitteln, durch Färbung der Flamme ufw. — oft fehr rafch die gewünfchte Aufklärung.

Fig. 322.

9 ■■

cm

cm

Optisches Z.

ob

elektrifchen und

Optifches Zimmer im mineralog.-geolog. Inftitut zu Straßburg.

V125 w. Gr.

Zur Vornahme der chemifchen Unterfuchungen dient ein kleines chemifches Laboratorium, deffen Einrichtung aus den Ausführungen des vorhergehenden

Fig- 323-

D S c li 1 e i fzim.

rr

l's’

-B

-------------------------1

Mikro s c 0 jj i r j-

X 1 e i le

A 1)    1

S et SL 1.

L>

P "T

Chem.

th'"'" I

ilJd> 2 i m —I

1:125

10    5 O

MMM-

Mikrofkopierfaal im mineralogifchen und geologifchen Inftitut zu Straßburg,

25*

.. .V

h

H Spectral -

B ap p •

t

1—t,-¹

⁰³ ts]

t« -

LO

Fig. 324.

Wag e - Z .

]□

Schlei fzi

s/

<0

C li e m

:a:

1 a t) 0 r a t.

Aa ii

1:125

10 s 0

—4

Fttftfmf

Chemifches Laboratorium und Zimmer mit Spektralapparaten im mineralog.-geolog. Inftitut zu Straßburg.

Kapitels ohne weiteres hervorgeht; ein anftoßendes Schwefelwafferftoffzimmer und ein Wagezimmer tollten niemals fehlen. Die Unterfuchung auf trockenem Wege erfordert Lötrohrvorrichtungen; unter Umftänden kann dazu ein Schmelzofen notwendig werden, den man am beften in einem befonderen Raume (fiehe Art. 306,

S. 382, unter g) aufftellt.

An die chemifch-analytifche Un-terfuchungsmethode fchließt fich die fpektral-analytifche unmittelbar an; diefe erfordert eine Dunkelkammer von 5 bis 6 Grundfläche, in welcher der Spektralapparat aufgeftellt und benutzt wird. (Siehe auch Art.215, S.294.)

Die zur chemifch- und fpektral-analytifchen Unterfuchung dienenden Räume im neuen mineralogifchen In-ftitut zu Straßburg werden durch Fig. 324 veranfchaulicht.

Das chemifche Laboratorium ift mit I    Arbeitstifchen, kleineren und größeren Ab-

1    dampffchränken, Spiilfteinen und Ausguß

becken, mit einem Verbrennungstifch, einem Trockenfchrank, einem Gebläfetifch ufw. aus-gerüftet; im Wagezimmer find 3 Wagen, die auf eingemauerten Steinplatten ftehen, untergebracht; das Schwefelwafferftoffzimmer enthält im Fenfter einen doppelten Abzug-fchrank, ferner 1 Ausgußbecken, zwei chemi-& fche Arbeitstifche ufw. Im Wagezimmer ift durch Holzwände eine Dunkelkammer für den Spektralapparat und das Total-Reflekto-meter abgetrennt.

3) Petrographifche Übungen. Im petrographifchen Praktikum werden den Praktikanten die wichtigeren Gefteinsarten auf dem Wege der De-monftration vorgeführt; ferner wird das Beftimmen der Gefteine, bezw. das Auffinden ihrer Beftandteile und der Art und Weife, wie die Mineral-aggregate verbunden find (Struktur), praktifch geübt.

Für das Vorführen, bezw. Demon-ftrieren der Gefteine dient am beften

Fig. 325-

U3

0-0000-0 u o o o u

OO

°o

0°/

O,

u Uehungssaa.1

Démonstrations-

311.

Petrographifche

Übungen.

"m    ein befonderer Saal mit zweckmäßig

Petrographifcher Demonftrations- und Übungsfaal geftaltetem Demonftrationstifch. Ein im mineralog.-geolog. Inftitut zu Straßburg.

Vm w. Gr.

etwa halbrunder Tifch, an deffen Außenfeite die Praktikanten fitzen und

in deffen Mitte der demonftrierende Dozent fich aufhält, ift empfehlenswert.

Im Demonftrations- und Übungsfaal des neuen Straßburger mineralogifchen und petrographifchen Inftituts (Fig. 325) ift in der Mitte ein halbringförmiger Tifch von l,oo,u Breite aufgeftellt, an deffen Außenfeite 31 Studierende (16 in der Vorderreihe auf Stühlen und 15 dahinter auf Schemeln) Platz finden. Im Schnittpunkt der Saalachfen fteht ein eifernes Geftell, auf Rollen

drehbar, welches 8 Schubladen (4 vorn und 4 rückwärts) aus den Normalfammlungsfchränken aufnehmen kann; an den beiden feitlichen Flächen trägt das Qeftell 2 Tafeln zum Schreiben. Sonft find im Saale noch Fenftertifche mit Schemeln, Schränke zur Aufnahme des Arbeitsmaterials und der Übungsfammlung, Büchergeftelle ufw. vorhanden.

Beim Beftimmen der Gefteine und ihrer Beftandteile kommen im allgemeinen diefelben Prüfungs- und Unterfuchungsmethoden zur Anwendung wie für das Beftimmen der Mineralien; doch fpielt im vorliegenden Falle das Mikrofkopieren eine hervorragendere, meift die Hauptrolle. Ift fchon die Benutzung des einfachen Mikrofkops von großer Wichtigkeit, fo ift namentlich die Verbindung desfelben mit Polarifationsapparaten, welche die optifchen Eigenfchaften der Gefteinsgemengteile klar und fcharf hervorheben, von ausfchlaggebender Bedeutung. Die Mikrofkopie ergiebt die Beftandteile der Gefteine zwar nicht immer fämtlich mit völliger Beftimmtheit, aber doch in vielen Fällen, und liefert ftets wichtige Anhaltspunkte für weitere Schlüffe.

Indes können, ähnlich wie beim Beftimmen von Mineralien, auch chemifche Unterfuchungen notwendig werden, zu denen hier im befonderen noch die che-mifch-mikrofkopifchen Prüfungen hinzukommen.

Neuerdings fpielen die mikro-chemifchen Unterfuchungen der Gefteinsdünn-fchliffe eine hervorragende Rolle; hierfür ift ein befonderer Apparat von che-mifchen Reagentien notwendig. Da im weiteren auch ftets quantitative Analyfen (fog. Baufchanalyfen) der Gefteine ausgeführt werden, fo befitzen die petro-graphifchen Inftitute in der Regel ein vollftändig eingerichtetes chemifches Laboratorium.

Hiernach find für die petrographifchen Übungen im allgemeinen die gleichen Räume erforderlich wie für das mineralogifche Praktikum; nur überwiegen die Mikrofkopierfäle, und das chemifche Mikrofkopierzimmer tritt hinzu. Nicht feiten werden beide Arten von Übungen in denfelben Räumen abgehalten; dies ift wohl immer der Fall, wenn mineralogifches und petrographifches Inftitut vereinigt find.

In einem chemifchen Mikrofkopierzimmer haben zwei oder noch mehrere Abdampffchränke, darunter einer für die elektrifche Batterie, Aufhellung zu finden, ferner einige Arbeitstifche ufw.; der gleichfalls notwendige Schleiftifch foll in einem befonderen Raum aufgeftellt werden, da das Schleifen der Gefteinsdünn-fchliffe viel Staub und Schmutz verurfacht.

312.

Geologifche

und

Im geologifchen Praktikum werden die Studierenden zunächft im Zeichnen von geologifchen Karten und Profilen, fowie in der Konftruktion von geologifchen pal übung?nfChe ^ro^^en Seübt; ferner wird darin die Kenntnisnahme von denjenigen Gefteinen (Sediment- und Eruptivgefteinen) und Verfteinerungen, welche für die einzelnen Perioden, Syfteme, Abteilungen, Stufen und Schichten der Erdformationen charak-teriftifch find (fog. Leitfoffilien), gefördert.

In räumlicher Beziehung ift hierzu ein Zimmer mit Zeichentifchen und einem großen Demonftrationstifch in der Art, wie er im vorhergehenden Artikel befchrieben wurde, erforderlich.

Für die Übungen im Beftimmen der charakteriftifchen Gefteine und der Leitfoffilien wird in der Regel eine eigens für diefen Zweck angeordnete Lehr-fammlung im Übungszimmer (in Schränken) aufgeftellt. Um die geologifchen Karten aufzuhängen, find Lattenftänder oder Lattengerüfte an den Wänden des Zimmers erforderlich. Die Gipsmodelle (von Gebirgen, Gletfchern, Vulkanen, geologifch-kolorierte Reliefkarten) find in Glasfchränken aufzuftellen.

Die paläontologifchen Übungen beftehen hauptfächlich in der Demonftration und Unterfuchung foffiler Tier- und Pflanzenrefte und in ihrer richtigen Beftim-mung in zoologifcher und botanifcher Beziehung.

Die Foffilien müffen aus dem Geftein, in welchem die Tier- und Pflanzenrefte eingebettet wurden, mit Sorgfalt herauspräpariert werden; fie find dann wie zoologifche oder botanifche Präparate zu behandeln und in ihre verfchiedenen Organe anatomifch zu zerlegen. Für die größeren Organismen genügt die makrofkopifche Unterfuchung; auch hier wird durch Anfchleifen und Her-ftellung von Sektionsfchliffen nachgeholfen. Für die kleinen Organismen (z. B. die in den Ge-fteinen eingefchloffenen Refte von Infufionstierchen) und die feineren Organe der Foffilien bedient man fich des Mikrofkops; die Paläontologie hat diefes Inftrument fchon weit früher verwendet als die Mineralogie und Petrographie.

Mannigfaltiger Art ift insbefondere die Unterfuchung der foffilen Refte von Pflanzen. Da letztere in fehr verfchiedener Weife teils verkohlt, teils verkiefelt oder in andere Gefteinsarten umgewandelt, teils auch nur als Abdrücke oder Steinkerne erhalten find, fo wird auch die Unter-fuchungsmethode eine verfchiedene fein müffen.

Sind bloß Abdrücke oder Steinkerne vorhanden, fo kann dabei nur die äußere Form in Betracht kommen. Bei verkohlten, befonders aber bei verkiefelten oder in ähnlicher Weife erhaltenen Reften läßt fich in den meiften Fällen auch die innere Struktur der foffilen Pflanzen unterfuchen, fei es durch Anwendung von ftark oxydierenden Mitteln (Kochen in einer Löfung von chlorfaurem Kali und Salpeterfäure) bei verkohlten Reften, fei es durch Anfertigen von Dünn-fchliffen durch die betreffenden Gefteinsteile bei verkiefelten oder ähnlich erhaltenen Foffilien; die Dünnfchliffe werden im Mikrofkop bei durchfallendem oder auffallendem Lichte unterflicht.

Sonach ift für das paläontologifche Praktikum ein Übungsfaal erforderlich, ausgeftattet mit den erforderlichen Tifchen, mit einem Mikrofkopiertifch und einer Lehrfammlung. Ein zweiter kleinerer Raum ift als Schleifzimmer einzurichten und mit einem oder mehreren Schleifmafchinen auszurüften; wegen des entgehenden Schmutzes können diefe Arbeiten nicht im Übungsfaal vorgenommen werden. Auch das erfte gröbere Präparieren und Ausmeißeln der Verfteinerungen, ebenfo wie das Anätzen der letzteren mit Säuren find nicht in diefem Saale, fon-dern beffer im Schleifzimmer auszuführen.

Als weitere Hilfsmittel für paläontologifche Übungen dienen die paläontologifchen Wandtafeln, welche in geeigneten Lattengeftellen aufzuhängen find, Abbildungen oder Modelle von Verfteinerungen ufw.

313-

Satnmlungen.

Die Sammlungen der mineralogifchen und geologifchen Inftitute haben in der Regel einen bedeutenden Umfang. Man hat die Schaufammlungen von den Unterrichtsfammlungen zu unterfcheiden, und bei den letzteren fondert fich die Sammlung der bei den Vorlefungen notwendigen Mineralien, Gefteine ufw. von derjenigen Sammlung, die in den Übungs- und Demonftrationsfälen aufgeftellt ift und während des Praktikums zu Vergleichungen, Härteunterfuchungen, zum Be-ftimmen der Foffilien ufw. dient.

Die Schaufammlungen find ftets beträchtlich größer als die beiden anderen gedachten Sammlungen. Sie pflegen nach der Richtung der Mineralien, Gefteine und Foffilien gefchieden zu werden.

Die mineralogifche Sammlung umfaßt gewöhnlich die nach einem be-ftimmten Syftem geordnete Zufammenftellung der verfchiedenen Mineralien, die Sammlung natürlicher Kriftalle, die Sammlung künftlicher Kriftalle, die Sammlung von optifchen Präparaten, die Sammlung von Dünnfchliffen ufw.

Die petrographifche Sammlung wird meift gebildet aus Handftücken der maffigen (Eruptiv-) Gefteine, der kriftallinifchen Schiefer und der Sedimentgerteine, fämtlich fyftematifch geordnet; ferner aus einzelnen geographifchen Suiten von Gefteinen, aus einer Sammlung von Meteoriten (Meteoreifen und Meteorfteinen) und aus der Sammlung von Gefteins-Dünnfchliffen.

314.

Bauliche

Anlage.

In der geologifch-paläontologifchen Sammlung werden in der Regel die geologifche, nach Syftemen geordnete Sammlung und die Sammlung von foffilen Tierreften (paläo -zoologifche Sammlung) und Pflanzenreften (phyto-paläontolo-gifche Sammlung) vereinigt.

Belfere und befonders zu Schauftücken geeignete Sammlungsgegenftände werden teils offen, teils unter Glas aufgeftellt; die übrigen Gegen-ftände werden in der Regel in den Schränken, die fich unter den Glasauffätzen befinden, in Schubladen aufbewahrt; die großen foffilen Tier-refte werden entweder frei im Raume aufgeftellt oder an feinen Wänden, bezw. an der Decke aufgehängt.

¹ 250 W. Gr.

Mineralog

Lenrsammlune.

E r z s tuf en

jLwtoObgjPlŁtin jold ^    g Thoinerdej. M

W    l*r ß    Ö Beijyï]

Is

ïïr

Saal

Form, Abmeffung und Einrichtung der hier in Frage kommenden Sammlungsfchränke und Schaukaften find diefelben wie in mineralogifch-geologifchen Mufeen, und deshalb fei in diefer Beziehung auf Heft 4 diefes Halbbandes (Abfchn. 4, A, Kap. 5: Mufeen für Natur- und Völkerkunde) verwiefen; an gleicher Stelle ift auch das Erforderliche über Bemeffung und Geftaltung der bezüglichen Sammlungsräume zu finden. Hier fei nur als einfchlägiges Beifpiel die in Fig. 326³⁶⁵) dar-geftellte Anordnung der mineralogifchen und geologifchen Sammlung der Technifchen Hoch-fchule zu Berlin-Charlottenburg vorgeführt.

Die bauliche Anordnung mineralogifcher und geologifcher Inftitute hat eine weitgehende Entwickelung noch nicht gefunden. Es beftehen verhältnismäßig nur wenige Inftitute diefer Art, die in für fie eigens errichteten Neubauten untergebracht find. Die meiften davon befinden fich entweder in Flügeln oder anderen Teilen der Kollegienhäufer (fiehe das mineralogifch-petro-graphifche, das geologifche und das paläontolo-gifche Inftitut der Univerfität zu Wien im bezüglichen Grundriß auf S. 91), in anderen In-ftitutsbauten (fiehe das in Art. 303, S. 374 über das chemifche Inftitut zu Greifswald Gefagte) oder in Gebäuden, die urfprünglich für andere Zwecke ausgeführt worden find.

Bei Neubauten ift das Gleiche zu berück-fichtigen, was bereits bei den phyfikalifchen und chemifchen Inftituten (in Art. 161 u. 181) bezüg-

Kupfjer Zinn £j|

i/>

Mini

logischer

gMj,rJesi» *)»lk

• -El

A;

Ti rar.

Il

Ta*‘ E,!":

Ma

C IkotyWai

* tfi i

ammnau seiner

Œt

-ta ;[

Sih

B" - _ :

I ^ VUmuth An t i mon «i ^ Metalloide At6eriH

WZ

F >ri

u ni

F(

,:i

..j!

Ü1

geordji.et

II Geologisch

aJ

(D

^■rHfTTTFTm.fw.r^TPLTTrnM'f nmrr’TnM

Eingang

7T Ts

Mineralogifche und geologifche Sammlung der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg³³⁵).

³⁶⁵) Fakf.-Repr. nach: Hirschwald, J. Das Mineralogifche Mu-feum der Königlichen Technifchen Hochfchule Berlin. Berlin 1885.

Fig. 326.

lieh des innigen Zufammenwirkens des betreffenden Gelehrten und des Architekten gefagt worden ift.

Bezüglich der Gefamtanlage und der Grundrißbildung der in Rede ftehenden Inftitute läßt fich im allgemeinen nur das Folgende fagen.

Das Inftitutsgebäude wird — aus ökonomifchen Gründen — in der Regel eine zweigefchoffige Anlage bilden. Im Erdgefchoß werden alle jene Räumlichkeiten

Fig. 327.

inf

'Aquariu m

_ S a m.

ł _

|n m 1 u

_______    ylü 5 a

u_n _₃ H d r Fk a ljj yj| X.    ,Kjii

n I _ rrrrrnrrn    * —

I ⁰»F^I;⁰D

..

m_jim. 1

Assist.

jjp—i

^ I Mikroskopii P r a k 1 i- I

7 1 m -k

Dire ctor

P r äj> arator

k a 31 t e a

i!

I. Obergefchoß.

Fig. 328.

P r o viRzial-

S ammliin g

nnn

ë□□□□□

□□□□

TTL

311

l!

tt

ji

tO

iO

LU

■ I-1 lID ™

: H or s a a 1 I *

CLD

|P

ilL

Bit1e tu f

Assist

m : m...

kanten

Assist

Ptaku-

Warte

kanten

ri

Erdgefchoß.

1:500

10

15

20m

I0 98765*321 0

D D I ■ D M ¹D M » h f-

Naturhiftorifches Inftitut der Univerfität zu Qöttingen!!fl0).

unterzubringen fein, welche am ftärkften benutzt, bezw. von den Studierenden am meiften befucht werden, wie: Hörfäle mit daranftoßendem Vorbereitungszimmer, die Unterrichtsfammlung, Arbeitsräume für die Anfänger in kriftallographifchen, mineralogifchen, petrographifchen, paläontologifchen und geologifchen Übungen ufw. Das⁻Obergefchoß hätte die Räume für die fonftigen Praktika und felbftän-digen wiffenfchaftlichen Arbeiten, die Bibliothek, die Schaufammlung, die Zimmer

366i Nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 481.

315.

Mineralogifches und paläonto-logifches Inftitut

zu

Güttingen.

316.

Mineralogifches

Inftitut

zu

Leipzig.

der Direktoren und Affiftenten, fowie die Dienftwohnungen der beiden letzteren aufzunehmen. Im Sockelgefchoß können Schleif- und Präparierzimmer, Werkftätten, Vorratsräume, Dienftwohnungen der Diener ufw. angeordnet werden. Größere Anlagen werden wohl auch dreigefchoffig erbaut.

Das „Naturhiftorifche Mufeum“ zu Göttingen, welches 1873 — 79 erbaut worden ift, enthält im Erdgefchoß das mineralogifche und paläontologifche Inftitut, während das I. und II. Obergefchoß vom zoologifchen Inftitut der Univerfität eingenommen wird; von letzterem wird noch in Kap. 8 (unter a) die Rede fein; den Grundriß des erfteren zeigt Fig. 328³⁶⁶).

Die der mineralogifchen Abteilung angehörigen Räume (Hörfaal, Sammlungs- und Arbeitsräume ufw.) find zur linken Seite der Flurhalle angeordnet, während die gleichen Räume der paläontologifchen Abteilung fich in der rechtsfeitigen Gebäudehälfte befinden; zu letzterer gehört auch die an das Treppenhaus angebaute provinzielle Sammlung. Die Verteilung und Gruppierung der einzelnen Säle ufw. ift aus dem Plane in Fig. 328 zu erfehen. Im Sockelgefchoß find Wohn-räume für die Inftitutswärter und chemifche Arbeitsräume untergebracht.

Weiters fei das mineralogifche Inftitut der Univerfität zu Leipzig vorgeführt, von welchem bereits in Art. 162 S. 206 die Rede war, da es mit dem phyfikalifchen Inftitut in einem nach den Plänen Müller's

Fig. 329.

Zim.f. ehern. Arbeiten

S'amml uag

errichteten Gebäude vereinigt und von letzterem durch das Treppenhaus getrennt ift. Fig. 329³⁰⁷) u. Fig. 148 (S. 206) zeigen die Grundrißanordnung im Erd- und I. Obergefchoß.

bthb

‘Professor

0 p t ,

Arh eiten

317.

Mineralogifches

Inftitut

zu

Kiel.

Im Kellergefchoß find Räume für praktifche und fynthetifche Arbeiten und Vorratsräume vorhanden. Im Erdgefchoß find der Hörfaal mit Vorbereitungszimmer, das Zimmer des Profeffors, 2 Arbeitsräume und ein Sammlungszimmer untergebracht. Das I. Obergefchoß enthält einen einzigen großen Sammlungsfaal, und im II. Obergefchoß ift eine Wohnung für den Profeffor vorgefehen, die indes zunächft für die Zwecke der geologifchen Landesanftalt und der Bodenunterfuchung benutzt wurde.

Ein felbftändiger Bau von rechteckiger Grundrißform mit dreireihiger Raumanordnung ift das mineralogifche Inftitut der Univerfität zu Kiel (Fig. 330 bis 332), deffen Pläne im preußifchen Minifterium der öffentlichen Arbeiten ausgearbeitet und mit deffen Bauausführung Friefe beauftragt war; letztere wurde 1892 vollendet.

Das Grundftück, auf dem der aus Keller-, Erd- und Obergefchoß beftehende Inftitutsbau errichtet ift, liegt in der Nähe der übrigen Univerfitätsgebäude, zwifchen Schwanenweg und Kirch-ftraße, und hat ziemlich ftarkes Gefälle. Infolge letzteren Umftandes erhebt fich an der Süd- und Weftfeite der Fußboden des Sockelgefchoffes bis zur Höhe des umgebenden Erdbodens, fo daß dafelbft 2 Nebeneingänge und die Wohnung des Dieners vorgefehen werden konnten. Unter den rückwärtigen 3 Sammlungsräumen des Erdgefchoffes (Fig. 331) liegen der Raum für die Gaskraft-und die Schneidemafchine, das Schleifzimmer, 1 Packraum und 1 Raum für photographifche Reproduktionen; an die Nebentreppe ftoßen im Sockelgefchoß der Schmelzraum und die Aborte; nach vorn zu befinden fich noch Kohlengelaß, Keffelraum und Dienerkeller.

Wie der Grundriß in Fig. 331 zeigt, ift das Erdgefchoß im wefentlichen zur Aufnahme der Sammlungen beftimmt; die betreffenden Räume find ringsum die Halle gelegt worden ; die letztere

1:500

10

15

20n

10 9876 54321 0

l'M’hhPH'HH-

Mineralogifches Inftitut der Univerfität zu Leipzig. Erdgefchoß³⁸⁷).

Arch. : Müller.

*⁸⁷) Nach: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 187.

ift vom Haupttreppenhaus durch eine Glaswand gefchieden. Im Mittelpunkt des Obergefchoffes (Fig. 332) befindet fich (über der Halle) das Vorbereitungszimmer, welches fein Licht von oben erhält (Fig. 330); im übrigen find in diefem Stockwerk der 50 Sitzplätze enthaltende Hörfaal und Arbeitsräume vorgefehen.

Fig. 330.

i-

11

Fig. 331-

Pal ä o n t o 1 o g. S a m ml.

D o u 1)1 e t lem

Docenił für PoläonioUlogie

USD

131181

isWeii

iSSÉS

ilBlBlpl!

'Â'

■

»11

i. «

ii

Querfchnitt.

1:250

1234    *    6780

I ■ 1 ■ 1 ■ I ' I ' I i t «-4-+-H

Petrograph.lftUneralog.

S a m m 1

Sam ml.

Hall e

Provinz. S a m m 1.

Geolog S a m m 1.

ii

14    15m

Fig. 332.

L ab o‘f at. fl.Direct.

Dunkel]

zim.

Director

S ti y s 1 k a. 1. | L a B .

OffeneU Chem. *HallelVorrâthe

Vorliereit. Z i m.

Hors a a 1

Ch.L ab orat L. Stu d.

Assistent]

(leiderAblj D unkelzim

M i k r 0 s c ..Z i m

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

1:500

10

10 987654321 0

Mineralogifches Inftitut der Univerfität zu Kiel.

2C"*

Die üefchoßhöhen, von und bis Fußboden-Unterkante gemeffen, betragen im Sockel-, Erd-und Obergefchoß bezw. 3,30, 4,59 und 4,35 m; doch reichen Hörfaal und Vorbereitungszimmer noch um 65cm in den Dachbodenraum hinein, fo daß für diefe Räume die Stockwerkshöhe 5,oo ra beträgt. Die Erwärmung der Unterrichts- und Arbeitsräume gefchieht durch Ofenheizung; die Sammlungsräume wurden urfprütiglich nicht geheizt; doch wurde für fpäter eine Niederdruck-Dampfheizung

vorgefehen. Das Äußere zeigt Backfteinrohbau mit zum Teile glafierten Bändern und Gefimfen, fowie mit Granitfockel ; das Dach befitzt Schieferdeckung auf Schalung und Pappe.

Der Bau war (ohne Nebenanlagen und innere Einrichtung) zu 123800 Mark veranfchlagt; bei 441 qm überbauter Grundfläche ergiebt dies 267 Mark für lqm; auf lcbm umbauten Raumes entfallen 19,16 Mark Baukoften.

318.

Mineralogifches

Inftitut

zu

Königsberg.

Zu den Anlagen mit rechteckiger Grundrißform ift auch das mineralogifche Inftitut der Univerfität zu Königsberg (Fig. 333 bis 336) zu zählen; es wurde 1890—91 nach den im preußifchen Minifterium der öffentlichen Arbeiten entworfenen Plänen von Knappe ausgeführt.

Fig- 333-

Fig- 334-

Paläontolo

Karte u

Assist.

Mineralog.

Haupt-

Ki ste n

geolog.

Diefes Gebäude befteht aus Kellergefchoß, 2 Obergefchoffen und Attikagefchoß, und die Raumverteilung ift derart getroffen, daß das Erdgefchoß (Fig. 335) alle für die Vorlefungen notwendigen Räume enthält, daß das I. Ober-gefchoß (Fig. 336) dem mineralogifchen Praktikum gewidmet ift und daß im II. Ober- und im Attikagefchoß (Fig. 333 u. 334) die Sammlungen untergebracht find; letzteres Stockwerk hat keinerlei feit-liche Fenfter; die Erhellung findet durch Decken-, bezw. Dachlicht ftatt. Im Kellergefchoß find die Wohnung des Dieners,

Petro graph Sammlung

S ammlung

Ostpreufs. S aal

Kohlenvorratsräume, die Werkftätte und ein Raum für Gefteinanalyfe angeordnet.

II. Obergefchoß.

Attika-Gefchoß.

Fig- 335-

Fig. 336.

Die Stockwerkshöhe (von und bis Fußboden-Oberkante gemeffen) beträgt im Kellergefchoß 3,iom; im Erdgefchoß 4,30 m( im I. Obergefchoß 4,00 m und im II. Ober-gefchoß 3,60 m; die lichte Höhe der Räume im Attikagefchoß ift zu 3,00 m bemeffen.

- Analyse

rik ti k u 1

Mi n er al

|H an d-| Kl ei äer-Isammll abl.

Dunkel-

Kam.

Praktik u m

L e h r - S ml.

Packstube

Sämtliche Mauern find aus Back-fteinen aufgeführt; die Außenfeiten zeigen Backfteinrohbau, unter Anwendung von Verblend- und Formfteinen. Mit Ausnahme des Attikagefchoffes, welches mit Balkendecken überdeckt ift, find alle Räume überwölbt; das Dach ift mit Holzzement eingedeckt. Die Treppe befteht aus auf Wangen gefetzten Granitftufen. Die Heizung gefchieht teils durch eilerne, teils durch Kachelöfen.

I. Obergefchoß.

Erdgefchoß.

10 987654321 0

l'M'HT-H+HH-

1:500

15

Mineralogifches Inftitut der Univerfität zu Königsberg.

Die gefamten Baukoften haben 130240 Mark betragen, fo daß auf lqm überbauter Grundfläche 321,20 Mark und auf 1 cbm umbauten Rauminhaltes 17,50 Mark entfallen.

319.

Mineralogifches

und

zu

Eine der bedeutendften Anlagen der Gegenwart — und wohl ge<irtrtitutheS auc^ ^ nächfte Zukunft — ift das feit 1886—88 nach Ißleibef s Plänen erbaute mineralogifche und geologifche Inftitut der Univerfität zu Straßburg, unter straßburg. deffen Dache auch die geologifche Landesanftalt für Elfaß-Lothringen untergebracht ift. Die drei Grundriffe in Fig. 337 bis 339 veranfchaulichen die Raumverteilung in Erd-, I. und II. Obergefchoß.

Diefes Gebäude ift auf einem zwifchen der Univerfitätsftraße (gegen Norden) und dem Nikolausring (gegen Süden) gelegenen Grundftücke von 97,85 m Länge und 60,00 m Breite errichtet und hat, zwifchen den Rifaliten gemeffen, von Nord nach Süd eine Längenausdehnung von 54,80 m und von Oft nach Weft eine folche von 47,00 m erhalten ; dabei liegt der Mittelrifalit der Südfront in der Fluchtlinie des Nikolausringes. Die Stockwerkshöhen betragen (von und bis Fußboden-Oberkante gemeffen) im Sockelgefchoß 3,20mf im Erdgefchoß 4,70 m im I. und II. Obergefchoß je 4,som.

In der von Oft nach Weft gerichteten Hauptachfe des Gebäudes wird es im Erdgefchoß von einem Hauptflurgang durchfchnitten, an deffen beiden Enden die zwei Haupteingänge gelegen find; ein dritter Eingang für den Wirtfchaftsbetrieb führt von der Univerfitätsftraße unmittelbar in das Sockelgefchoß und zu den beiden nördlich und füdlich von der Hauptachfe gelegenen Binnenhöfen. In dem zwifchen letzteren befindlichen Zwifchenbau find die Haupttreppe und eine Nebentreppe angeordnet; eine kleine Wendeltreppe wurde an der Nordfront des Südflügels vorgefehen.

Der nach Weften gelegene (in Fig. 337 durch Schraffierung gekennzeichnete) Teil des Erd-gefchoffes wird von der geologifchen Landesanftalt eingenommen; von diefer wird noch unter b die Rede fein. Im übrigen (öftlichen) Teile des Erdgefchoffes und im I. Obergefchoß befindet fich

Fig- 337-

Strass

■&

■EH

■&

i!

ii

C tó m r i ajib o r.

II

'aliEoiuologlUnters

mjjm 1 ujjr g A n -

I!

i.geolog.Ianaes-- s t a 1 t

!!

io

„ Scltwefel-i Iwasserstofff

Ti

jiB nr e a u !

Mat.

ll

|i

Bitli-lg-otkek u jn! 4

Karte n.M- zim

'!

L&si'st

Cliem-§}Mikrosk.| p Btrogri Art. i

Zim.

■ z last L__.| App.

Gnmnm

lat s-Strasse

l!

njj m 1 ujj u g

l[

v o rli -

ii

"r"T

: jj H ö r sjla.a.1

=jj==jjrr=

ii

i|

"seit st. ari i dMineralooenl

ICJ3AIUA

s i-Ü stent.

"I

I

am. ;

Chem. Mikro sk

z.

ii

i!

op

-N

Erdgefchoß.

Mineralogifches und geologifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg³⁰⁸).

das mineralogifch-petrographifche Inftitut, während das geologifche Inftitut im II. Obergefchoß untergebracht ift.

Das Sockelgefchoß enthält im Südflügel: 3 Packräume für die beiden Inftitute und die geologifche Landesanftalt; im Weftflügel: die Wohnung des Dieners für das petrographifche Inftitut; im Nordflügel: 1 Raum für den Glühofen, 1 Kriftallifierraum, 1 Heizerzimmer und die Wohnung des Dieners für das mineralogifche Inftitut; im Oftflügel: 2 Räume für den Gasmotor und die Dynamomafchine und die Wohnung des Dieners für das geologifche Inftitut; im Zwifchenbau: die

388) verf. verdankt die Pläne und die vorftehenden Angaben dem gütigen Entgegenkommen des Kuratoriums der Univerfität zu Straßburg und des Herrn Architekten Ißleiber dafelbft.

rd

cd

(r 6 D 1    0

Saal

5 a. a. 1

I li i e i e

ij

Fig. 338-

•i

lü

•cfS

'Mater.

TF.

c!

A T - jj T) « 11 S

T

Z i m- : : mer

II. Ober-gefchoß.

cd

"i

liât.

cd

i|

I;

Ju i e a e T

pi

H ö t s a al

Bill. !

Dire c t o t

c li 1 b i f z.

aij

A s si s i.

V irliir! .

Pt a X tiX a Aten

il ö f.

SclllEifZ

C Itemiijscles -LatKffat.

Muer

Cî

Miner al o g.

S amml u n g

A s siii s t .

M o a e 11 i t -Werkst

Wage-| Z .

i==5

Jf Schweffel-! iwasserstoff

Mat

I Assist. !

IT ’

S, ii *2

n.-i

Fig- 339-

. " I........

LU. !

»I i

f

a H z*

P^t->

Ci

t-

2 ^

£ e t. t

AJJ

un

I. Ober-gefchoß.

PraXt

i '=

iij T al fjill

m i Ki

C oui

om

T

Vorlerl ,

Tjt

e Ji

omojjiit

ii

Hör s a a 1

C JieïïiT.!

z I

Bill.

lit.

leifler

AU

!■ I

ii

ojjn s t r aliti

ou s

P r a X t. i Xant e n (Krystall-o graphie u Mineralogje)

1:500

10

15

20™

10 98765*321 0

I ■ I * I ■ I ■ M ’ I H+-H-H-

Mineralogifches und geologifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg³⁶⁸).

Arch. : Ißleiber.

Aborte und den Keffelraum für die Fernheizung. Weiters befinden fich in diefem Gefchoß: Heizkammern, Räume für Brennftoff, Wirtfchaftskeller, Wafchküche und einige verfügbare Räume.

Die dem mineralogifchen Inftitute gehörigen Räume des Erdgefchoffes find aus Fig. 337 er-fichtlich; der im Oftflügel gelegene Hörfaal mit 85 Sitzplätzen ift für alle Inftitute gemeinfchaftlich; der Zutritt dazu findet vom Oftportal aus ftatt. Die übrigen Räume diefes Inftituts find im I. Obergefchoß in der aus Fig. 33g zu entnehmenden Anordnung verteilt.

Die im II. Obergefchoß befindlichen Räumlichkeiten des geologifchen Inftituts haben die im Grundriß (Fig. 338) dargeftellte gegenfeitige Lage erhalten.

Die Frontmauern find teils in Haufteinen, teils in Schichtfteinen ausgeführt; die wichtigeren Zwifchenmauern wurden, fofern fie mehr als 52cm Dicke haben, aus Bruchfteinmauerwerk, fonft aus Backfteinen hergeftellt; für die fchwächften Scheidewände (bis zu 13 cm Dicke), welche nicht belaftet find, kamen Rabitz'fche Wände in Anwendung.

Die Räume des Sockelgefchoffes haben Kappengewölbe erhalten; die Flurhallen und Gänge des Erd- und I. Obergefchoffes find mit Kloftergewölben zwifchen eifernen Trägern überdeckt; im übrigen wurden hölzerne Balkendecken mit halbem Windelboden ausgeführt. Alle Treppen find maffiv. Die Flurhallen und Gänge wurden mit einem Belag von Mettlacher Fliefen und die chemifchen Laboratorien mit Afphaltbelag verfehen ; im Demonftrationsfaal des mineralogifchen Inftituts kam Eichenftabfußboden in Afphalt und in den 3 Hörfälen eichener Riemenboden auf Blindboden zur Anwendung; alle übrigen Räume erhielten gefpundete Bretterfußböden.

Die Treppenhäufer, Flurhallen und Gänge werden im Winter nicht erwärmt. Die Samm-lungsfäle, welche nicht zum dauernden Aufenthalt von Menfchen dienen und auch nur zeitweife benutzt werden, werden durch eine Feuerluftheizung mit Umlauf auf -j- 12 Grad C. erwärmt; Vorkehrungen für künftliche Lüftung find nicht vorhanden. Abgefehen von den Wohnräumen, in denen gewöhnliche Öfen aufgeftellt find, werden alle übrigen Räumlichkeiten durch Niederdruck-Dampfheizung auf +20 Grad C. erwärmt; indes wird nur in den Hörfälen, den optifchen Zimmern, den chemifchen Laboratorien, den Schwefelwafferftoffzimmern ufw. die verdorbene Luft ab-und frifche Luft zugeführt. Hingegen ift in folchen Arbeitsräumen, in denen keine Anhäufung von Menfchen ftattfindet und keine luftverderbenden Arbeiten vorgenommen werden, für künftliche Lüftung nicht geforgt.

Die Architektur des in Rede ftehenden Inftitutsgebäudes ift in fchlichten Renaiffanceformen gehalten; die Faffadenflächen wurden in Vogefen-Sandftein, bis Oberkante Gurtgefims des Erdgefchoffes in rötlicher und von da ab in graugelber Farbe hergeftellt; die Hoffronten find geputzt ³⁹⁸).

b) Geologifche Landesanftalten.

Wie fchon in den einleitenden Worten zum vorliegenden Kapitel angedeutet worden ift, find geologifche Landesanftalten Inftitute, denen vom Staate die Aufgabe geftellt ift, die letzterem angehörigen Ländergebiete geologifch zu unter-fuchen und die gewonnenen Ergebniffe in folcher Weife zu bearbeiten und zur Darftellung zu bringen, daß fie der Wiffenfchaft, dem Bergbau, der Land- und Forftwirtfchaft, fowie den übrigen Zweigen technifcher Betriebfamkeit nutzbringend werden.

Im befonderen find die wefentlichen Aufgaben einer geologifchen Landesanftalt:

1)    Ausführung und Veröffentlichung geologifcher Karten und Profile des betreffenden Landes; diefe haben eine vollftändige Darftellung der geologifchen Verhältniffe, der Bodenbefchaffenheit und des Vorkommens nutzbarer Mineralien und Gefteine zu enthalten und werden in der Regel von einem erläuternden Texte begleitet.

2)    Bearbeitung monographifcher geologifcher Darftellungen einzelner Landesteile und Mine-ralvorkommniffe.

3)    Herausgabe von an die Kartenwerke fich anfchließenden Abhandlungen geologifch-palä-ontologifchen, montaniftifchen oder verwandten Inhaltes.

4)    Beobachtung der Erdbeben.

5)    Unterfuchung des Inhaltes und der Bewegung der fließenden Gewäffer.

6)    Sammlung und Aufbewahrung aller Belegftücke zu den Kartenwerken und fonftigen

Arbeiten.

320.

Zweck.

7) Sammlung und Aufbewahrung der im Lande gefundenen Gegenftände von geologifchem und paläontologifchem Intereffe und der auf folche bezüglichen Nachrichten.

321.

Erforderniffe.

322.

Laboratorien

ufw.

323-

Sammlungs

räume.

Um die einer geologifchen Landesanftalt geteilten Aufgaben zu erfüllen, find im wefentlichen folgende Räumlichkeiten erforderlich:

1)    Arbeits- und Gefchäftsräume, und zwar

a) Laboratorien und fonftige Arbeitsräume für die an der Anftalt befchäf-tigten Geologen, alfo Räume, in denen die mikrofkopifche und makro-fkopifche, phyfikalifche und chemifche ufw. Unterfuchung der gefundenen, bezw. eingelieferten Mineralien, Gefteine, Bodenarten, Verfeinerungen ufw. vorgenommen werden können;

ß) Arbeitsräume für der Anftalt nicht angehörige Geologen, welche den Inhalt der Sammlungen ausbeuten wollen;

y) Zeichenzimmer zum Entwerfen der geologifchen Karten und Profile;

B) Schleifzimmer, und

s) Gefchäftsräume für die Verwaltung der Anftalt;

2)    die Bibliothek und Kartenfammlung;

3)    die geologifche Landesfammlung, beftehend aus

a) der geologifchen und montaniftifchen Sammlung des betreffenden Landes und

ß) der wiffenfchaftlich geordneten Sammlung der in diefem Lande vorkommenden Erze, Mineralien und Verfeinerungen;

4)    verfchiedene Nebenräume, wie Pack-, Vorrats- und Materialienräume, Dienerzimmer, Aborte ufw.; nicht feiten find auch

5)    ein oder zwei Hörfäle für öffentliche Vorlefungen vorhanden; erwünfcht find endlich

6)    Dienftwohnungen für den Direktor, einige Unterbeamte und Diener.

Zahl und Größe der erforderlichen Laboratorien und anderer Arbeitsräume

für die an der Anftalt befchäftigten und für andere Geologen find je nach der Größe des betreffenden Landes, je nach dem Umfange der Anftalt und je nach örtlichen Verhältniffen verfchieden. Geftaltung und Ausrüftung diefer Räume find die gleichen wie bei den unter a befprochenen Inftituten, fo daß auf das dort Getagte verwiefen werden kann.

Die Sammlungen find in der Regel fehr umfangreich und fpielen in räumlicher Beziehung eine hervorragende Rolle.

Einen Teil der Sammlungen pflegt man gern fo anzuordnen, daß jeder einzelne Saal die Darftellung eines größeren Gebietes — fei es eines'beftimmten Landesteiles oder einer befonders verbreiteten Schichtengruppe — umfaßt und ein Bild desfelben durch Zufammenftellung der Gebirgsarten, der Verfeinerungen und der in den Gebirgsarten aufretenden nutzbaren Foffilien, fowie durch geologifche Spezialkarten und Profile gewährt.

Ein anderer Teil der Sammlungsräume hat die Erzeugniffe des Bergbaues, des Steinbruchbetriebes ufw. nach ihrer Ausnutzung und zugleich territorial geordnet aufzunehmen. Diefe beiden Teile geben alsdann ein vollftändiges Bild des Bodens des betreffenden Landes und der ihm entnommenen Urproduktion.

Ein dritter Teil endlich enthält die wiffenfchaftlich fyftematifch geordneten Sammlungen einerfeits von den Erzen und Mineralien, andererfeits von Verfeinerungen.

Bezüglich der Aufhellung der Sammlungsgegenftände und der Ausrüftung der Sammlungsräume gilt das unter a (Art. 313, S. 391) Gefagte; auch hier kommen großenteils Schubladenfchränke mit verglaften Auffätzen zur Anwendung.

In den oberen Teilen der Wände pflegt man geologifche Karten, Profile, Wandtafeln, Anfichten ufw. aufzuhängen. Auch muß mindeftens eine der Um-faffungsmauern fo kräftig konftruiert fein, damit man fchwere Gegenftände an ihr befeftigen kann.

Ähnlich wie bei den mineralogifchen und geologifchen Inftituten liegen auch bei den geologifchen Landesanftalten bezüglich ihrer baulichen Geftaltung keinerlei maßgebende Erfahrungen vor. Die meiften derartigen Anhalten befinden fich in Gebäuden, welche urfprünglich zu anderen Zwecken errichtet worden find, und man hat darin durch teilweifen Umbau, äußerftenfalls durch Anbau einiger weniger Räume, die Anhalten untergebracht, fo gut es eben ging.

Für Neubauten wird wohl als Regel feftzuhalten fein, daß Gefchäftsräume und andere Gelaffe, in welchen ein regelmäßiger Verkehr mit dem Publikum ftattfinden foll, im Erdgefchoß zu liegen haben, daß man hingegen die Zeichen-fäle ufw. im oberften Stockwerk (wenn möglich nach Norden) unterzubringen hat. Die Sammlungsräume find in einem gewiffen Zufammenhange anzuordnen, fo daß fie eine Art geologifchen Mufeums bilden; es wird fich deshalb empfehlen, fie nicht in verfchiedenen Gefchoffen, fondern, wenn möglich, in einem einzigen Stockwerke zu gruppieren. Ift jedoch eine Trennung nicht zu umgehen, fo bringe man fie in Einklang mit dem verfchiedenen Charakter der einzelnen Teile der Sammlung (fiehe den vorhergehenden Artikel).

Im nachftehenden find eine ziemlich kleine derartige Anhalt und eine folche von lehr beträchtlichem Umfange vorgeführt.

Die erftere, die geologifche Landesanftalt für Elfaß-Lothringen zu Straßburg, nimmt in dem von Ißleiber herrührenden, in Art. 31g (S. 396) bereits befchriebenen Neubau für das mineralogifche und geologifche Inftitut der Univerfität den weft-lichen Teil des Erdgefchoffes ein (fiehe den fchraffierten Teil in Fig. 337, S. 397), und es gehören noch einige im Sockelgefchoß gelegene Nebenräume mit Dienerwohnung ufw. dazu.

Wie der Plan in Fig. 337 zeigt, find die Sammlungsfäle im Süd- und Weftflügel des Gebäudes gelegen; im letzteren befinden fich auch 2 Arbeitsfäle für paläontologifche Unterfuchungen und zum Zeichnen der Karten, 1 Wagezimmer und 2 Dunkelkammern für Goniometer, bezw. Spektralapparate; ebenfo ift im Weftflügel der Zugang zur Anftalt (vom Weftportal des Hanfes aus) zu finden. Im Nordflügel find 1 Bibliothek- und Kartenzimmer, 1 zweiter Bibliothekraum, welcher zugleich als Konferenzzimmer für die Kommiffion dient, 1 chemifches Laboratorium mit daneben gelegenem Schwefelwafferftoffzimmer, 1 Zimmer für chemifeh-petrographifche Arbeiten, 1 Mikrofkopierzimmer für petrographifche Unterfuchungen und ein Dienerzimmer enthalten.

Die geologifche Landesanftalt zu Berlin ift mit der Bergakademie in einem Neubau untergebracht, der 1875 — 78 auf einem Teile des großen Grundftückes der ehemaligen Königlichen Eifengießerei am Invalidenpark ausgeführt worden ift. Die Räume des Erdgefchoffes find im wefentlichen für die Zwecke der Bergakademie eingerichtet (fiehe auch Art. 298, S. 371), während das I. und II. Ober-gefchoß (Fig. 340 u. 341 ³⁶⁹) der geologifchen Anftalt angehört.

Das Gebäude hat Frontlängen von 70,% und 54-,%m, und feine vier Seiten liegen faft genau den vier Himmelsrichtungen zugewendet; die nach Süden (dem Neuen Tor gegenüber) gerichtete ift die Hauptfront. Die vier Flügel umfchließen eine mittlere Halle, welche mit Glas bedeckt ift und das Mufeum für Berg- nnd Hüttenwefen enthält. Im nördlichen Langflügel find nur das Erdgefchoß und die Galerie des Lichthofes im I. Obergefchoß ausgebaut, während die beiden Ober-gefchoffe felbft unausgeführt geblieben find; an diefer Stelle kann daher das Gebäude in Zukunft eine willkommene Erweiterung erfahren.

324-

Bauliche

Anlage.

325.

Geologifche

Landesanftalt

zu

Straßburg.

326.

Geologifche

Landesanftalt

zu

Berlin.

³⁶⁹) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1882, Bl. 8. Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

Fig. 340.

ÜH

in

Arbeitszimer.

I*

Fala.eon.tolo g - j|j| Auditorium .

I#

F==5

e*

Mu;»eum fur & ererb au und

Mineralog',

Auditorium.

Arbeitszimer.

Raum für Vorrathaschrinke.

-TM'X. ~

Raum fur Vorraihs s chranke .

Arbeits -\l Sanvmhmgs-

Zimmer.

Ausser•

preufsiscties

Mineralog,

Euttenwe s en. Montanistischer Theil

Auf

■ palaeoniologi ]

V    I

jEsches Vergleichs! W Uatenal. I

zug |

SammJung,

Ober - u.

Nieder Schlesien!

Sale

des

lo-

sehe a

K» -

H arz u.

Thüringe r Wald.

Westphal, Becken u. Rheinische Trias u. Kreide

Rhein..- Westphal • Devon, u Steinkohlen-Oehirg’e u. Rhem, Emptrvge s te me

jl Rhein. Rothliegende s « j Zechstein u Trias U m Thüringen.,Kessen F

Nordwestdeutsches Flotzgebirge ( Jura u Kreide )

PF

PP-

Braunkohlen • Bildungen des ganzen Landes

Nord •

deutsches Flad

land-

!•

I. Obergefchoß.

Vboo W. Gr.

Geologifche Landesanftalt und

Im I. Obergefchoß (Fig. 340) find der ganze Südflügel und ein anftoßender Saal im Oftflügel für das geologifche Landesmufeum benutzt; im Weftflügel fchließen fich daran die mineralogifche Sammlung und der zugehörige Hörfaal nebft 2 Arbeitszimmern, im Oftflügel eine umfangreiche geologifch-paläontologifche Vergleichsfammlung ausländifcher Gebiete, ein Hörfaal für Geologie und Paläontologie, fowie 2 Arbeitszimmer. Auf der in allen 4 Flügeln umlaufenden Galerie der Mittelhalle ift der bergbauliche Teil des Mufeums für Bergbau und Hiittenwefen aufgeftellt.

Das II. Obergefchoß (Fig. 341) enthält die Arbeitsräume der Anftalt, die Kartenarchivfäle, die in der Mitte des Südflügels liegende Aula (Verfammlungsfaal für feftliche Gelegenheiten der Bergakademie und öffentliche Vorlefungen) und im Weftflügel die Dienftwohnung und das Gefchäfts-zimmer des erften Direktors. Für den Verkehr im Haufe dienen eine 2,50 m breite Doppeltreppe im Südflügel und 2 Nebentreppen im Oft- und Weftflügel; ein hydraulifcher Aufzug ermöglicht die Förderung fchwerer Gegenftände vom Kellergefchoß bis zum II. Obergefchoß.

Als Baumaterial diente rheinifcher Tuffftein (von Weibern) und fchlefifcher Sandftein aus den Rackwitzer Brüchen bei Bunzlau; auch im Inneren des Haufes find vaterländifche Gefteins-forten zu Baugliedern verwendet worden, um fie nicht allein im Mufeum als Teile der Sammlungen zu zeigen, fondera fie gleichzeitig auch in nutzbarer Verwendung für Bauzwecke vorzuführen.

Die Säle des I. Obergefchoffes haben Bogenwölbungen und Stichkappen; die Balkendecken des II. Obergefchoffes find durch Aufbringen eines Gipseftriches auf dem Dachfußboden gegen Feuersgefahr gefichert. Die Dächer find mit Wellenzink gedeckt; die mittlere Halle ift mit einer Eifenkonftruktion von 15,75 m lichter Weite, auf welcher die Glasdeckung mit rheinifchen, matt-gefchliffenen und verzierten Glastafeln im Inneren und Rohglastafeln im Äußeren verlegt ift, über-

Vmo W. Gr.

Fig- 341-

CrescLàfts zimmer des

Directors..

. Arbetts

IN

il

zlmmer •

Woh-

der

iruiLT

g-eologisdheiL

des

L ar.de s -

Aula..

Dir e c -

tors

S ammhmijssaal

Karten - Archiv,

, ArDeitszimer.

BohrproBeiL

SammLuiuj.

Anstalt.

II. Obergefchoß.

Bergakademie zu Berlin⁸⁶⁹).

dacht. Die Fußböden find in den Sammlungs- und Lehrräumen aus Holz und in den Flurgängen, Vorräumen etc. in italienifehern Terrazzo hergeftellt³⁷⁰).

Die Erwärmung des Hautes zur Winterszeit gefchieht durch eine Feuerluftheizung; für die Mittelhalle ift fie mit Umlauf eingerichtet; für die übrigen Räume werden die Luftheizungsöfen durch Zuführung frifcher Luft von außen gefpeift. Die Abführung der verdorbenen Luft aus den Sammlungsräumen ift durch Anlage von einfachen Lüftungsfchloten, welche bis über das Dach auffteigen, vorgefehen; für diejenigen Räume aber, in welchen fich, wie z. B. in den Hörfälen, wiederholt Menfchen in größerer Zahl aufhalten, ift eine Säuglüftung angelegt³⁷¹).

Literatur

über „Mineralogifche und geologifche Inftitute".

Die Königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1881. S. 28: Das mineralogifche Inftitut.

Die Königliche geologifche Landes-Anftalt und Berg-Akademie zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 7.

3,°) Nach: Die Königliche geologifche Landes-Anftalt und Berg-Akademie zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. 7 - und: Guttstadt, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medizinifchen Staatsanftalten Berlins. Berlin 1886. S. 435.

*⁷¹) Bei Abfaffung des vorliegenden Kapitels wurde Verf. von Herrn Mufeums-Infpektor Geh. Oberbergrat Pro-feffor Dr. Lepfius, Direktor der geologifchen Landesanftalt in Darmftadt, vielfach unterftützt, wofür ihm hiermit der Dank ausgefprochen wird.

Hirschwald, J. Das Mineralogifche Mufeum der Königlichen Technifchen Hochfchule zu Berlin. Berlin 1885.

Sammlungsfchränke des naturhiftorifchen Mufeums in Qöttingen. Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 481. Mineralogifçhes Inftitut in Halle a. S.: Staude, Hüllmann & v. Fritsch. Die Stadt Halle a. S. im Jahr 1891. Feftfchrift für die Mitglieder und Theilnehmer der 64. Verfammlung der Gefellfchaft deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Halle 1891. S. 212.

Das mineralogifche Mufeum der Univerfität Kiel. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 75.

Inftitute für Phyfik und Mineralogie: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 187. Mineralogifçhes Inftitut der Univerfität zu Straßburg: Straßburg und feine Bauten. Straßburg 1894. S. 477.

Geologifch-mineralogifches Inftitut zu Bern: Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute der Univerfität Bern 1896. Bern 1896. S. 27.

Wist, J. Der Laboratoriumsbau der k. k. Berg-Akademie in Leoben. Allg. Bauz. 1900, S. 55.

7. Kapitel.

Botanifche Inftitute.

Von Dr. Eduard Schmitt.

327.

Aufgabe

und

Botanifche Inftitute haben den doppelten Zweck, als botanifche Lehranftalt einerfeits und zur Förderung der wiffenfchaftlichen Kenntnis des Pflanzenreiches Entwickelung, andererfeits zu dienen. Für erfteren Zweck find nicht allein Hörfäle, fondern auch entfprechend ausgerüftete Laboratorien und andere Arbeitsräume erforderlich; letztere find aber auch für die wiffenfchaftliche Forfchung nicht zu entbehren. Für beide Zwecke find endlich reichhaltige Sammlungen von lebenden und kon-fervierten Pflanzen, bezw. Pflanzenteilen unbedingt notwendig.

Botanifche Inftitute im heutigen Sinne waren vor den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts kaum bekannt. Exkurfionen, Bilderbücher, Herbarien und botanifche Gärten waren bis dahin, neben den Vorlefungen, die einzigen Lehrmittel an den Hochfchulen. Erft v. Mohl, Schleiden und ihre Anhänger fingen an, im eigenen Studierzimmer oder in befcheidenen, znm Teile gemieteten Räumen befonders Strebfame unter ihren Schülern mit ihrem Gerät arbeiten zu laffen. Hierdurch wurde zu der Jahrhunderte lang beftehenden Unterrichtsmethode der befchrei-benden Pflanzenkunde der Keim einer neuen hinzugefügt, welche die Entwickelung der innerften Natur der Gewächfe fchon dem Lernenden als wichtigfte Aufgabe hinftellte und ihn perfönlich zur Löfung derfelben anleitete.

Auf diefe Weife entftanden die erften wiffenfchaftlichen botanifchen Arbeitsftätten. Bis zum vorhingenannten Zeitpunkte ift eine folche wohl kaum an irgend einer deutfchen Hochfchule auf Staatskoften errichtet worden; es beftanden nur folche Anftalten, die lediglich zum Sammeln trockener und fonft irgendwie konfervierter Pflanzenteile beftimmt waren; Mikrofkopier- und Experimentierräume für die Pflanzenkunde kannten die Hochfchulen damals noch nicht. Zu Breslau, München und Heidelberg fcheint man zuerft in den Kollegienhäufern der Univerfitäten einzelne Säle zur feineren Erforfchung des Pflanzenkörpers den Lehrern der Botanik übergeben, auch einige Mikrofkope, Meffer ufw. zur Verfügung geftellt zu haben ³⁷²).

De Bary, um den fich in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts die meiften jungen Forfcher zum Zwecke weiterer Belehrung fammelten, war der erfte, der mit der Gründung eines Inftituts begann: zuerft (1858) in Freiburg, in fehr befcheidener Weife; dann (Mitte der 60er Jahre) in Halle, auch noch mit einfachen Einrichtungen; endlich zu Anfang der 80er Jahre in Straßburg, mit einem fchönen Bau, welcher allen Anforderungen der wiffenfchaftlichen Forfchung gerecht wurde. Mit Beginn der 60 er Jahre entftanden auch die botanifchen Inftitute zu Breslau, München und Jena, denen nicht nur andere Univerfitäten, fondern auch andere höhere Lehranftalten folgten 37s).

3,a) Siehe: Hanstein, J. v. Über die Entwickelung des botanifchen Unterrichtes an den Univerfitäten. Bonn 1880. tn) Siehe: Deutfche Univerfitäten. Berlin 1893. VIII: Botanik.

4û5

Hauptteile.

Wenn ein botanifches Inftitut feinem Zwecke völlig entfprechen foll, fo muß es fich aus folgenden zwei Teilen zufammenfetzen:

1)    Aus einem Gebäude, worin die Vorlefungen, die wiffenfchaftlichen und praktifchen Arbeiten des Inftituts abgehalten werden und worin die nicht lebenden Sammlungen (trockene Pflanzen, Präparate, Wandtafeln ulw.) Aufbewahrung finden — an der Univerfität Straßburg Lehrgebäude genannt —, wohl auch im engeren Sinne als „botanifches Inftitut“ bezeichnet.

2)    Aus einem botänifchen Garten mit einem oder mehreren Pflanzen-häufern, mit Aquarien für die Kultur von Wafferpflanzen (und zwar offene Aquarien und Warmaquarien für tropifche Wafferpflanzen) und mit anderem Zubehör.

Die botänifchen Gärten, welche gegenwärtig einen notwendigen Teil der Univerfitäten, Technifchen Hochfchulen, Forft- und Landwirtfchaftlichen Akademien ufw. bilden, haben den Hauptzweck, für den akademifchen Unterricht und für wiffenfchaftliche Arbeiten lebendes Material zu halten und zu Kultur-verfuchen zu dienen. In zweiter Reihe laffen fie den Nebenzweck erreichen, dem größeren Publikum die Möglichkeit der Anfchauung der bei uns kultivierbaren Gewächfe zu verfchaffen.

Die Entftehung und Entwickelung der botänifchen Inftitiite fteht mit dem Urfprung und der allmählichen Geftaltung der botänifchen Gärten im innigften Zufammenhange. Die Anlage folcher Gärten war fchon dem Altertum nicht fremd. Unter den Griechen unterhielt bereits Theophraftos einen Pflanzengarten und vermachte ihn feiner Schule; Antonius Caftor befaß gleichfalls einen folchen, den Plinius der Ältere benutzte. Im Mittelalter wirkte Karl der Große für botanifches Wiffen, indem er die Anlage von Gärten in den kaiferlichen Pfalzen anordnete und felbft eine Menge Pflanzen beftimmte, welche darin gezogen werden füllten. Zu Anfang des XIV. Jahrhunderts legte Matthäus Sylvaticus zu Salerno den erften eigentlichen bota-nifchen Garten an; bald darauf (1333) ließ die Republik Venedig den erften öffentlichen medi-zinifch-botanifchen Garten einrichten. Allein die eigentliche Epoche für allgemeine Anlage botanifcher Gärten begann erft mit der Wiederherftellung der Wiffenfchaften. Die reichen Städte Italiens wetteiferten damals in deren Anlage; ihnen folgten die Univerfitäten Frankreichs und Spaniens nach; Herzog Alphons von Efte ging in Ferrara mit rühmlichem Beifpiel voraus, indem er Pflanzengärten anlegte. Mehrere reiche Einwohner von Ferrara taten es ihm nach, und Ferrara erlangte in Europa am früheften den Ruf, die Pflanzenkultur auf die höchfte Stufe der Vervollkommnung erhoben zu haben.

Der ältefte botanifche Garten in Frankreich ift der akademifche zu Montpellier, welcher zu Ende des XVI. Jahrhunderts von Belleval angelegt wurde. Die erfte Nachricht von einem bota-nifchen Garten zu Paris geht bis 1597 zurück, wo der triviale Zweck, den Stickerinnen der Hofkleider neue Blumenmufter zu liefern, zur Anlage eines folchen Veranlaffung gab. J. Robin war der Gründer des Parifer Gartens. Aber erft 1626 wurde auf den Vorfchlag des Leibarztes Guy de la Broffe der Garten für den großartigen wiffenfchaftlichen Zweck, fämtliche Pflanzen der Erde darin zu ziehen, umgewandelt. Man ftellte an diefem Garten, der fpäter den Namen Jardin des Plantes erhielt, 3 Profefforen an, die Botanik, Pharmakologie und Chemie zu lehren hatten.

In den Niederlanden entftand 1577 der akademifche Garten zu Leyden auf Bontius' Betreiben. Der botanifche Garten zu Amfterdam, einer der reichften in Europa, wurde 1646 gegründet.

In Deutfchland waren im XVI. Jahrhundert nur Privatgärten bekannt; als der berühmtefte galt der des J. Camerarius zu Nürnberg. Zu Ende diefes und während des folgenden Jahrhunderts entftanden viele akademifche Gärten, wie z. B. zu Leipzig 1580, zu Heidelberg 1597, zu Kiel 1699, zu Helmftädt 1683, zu Jena 1629 ufw. Zu Ende des XVIII. Jahrhunderts wurden fehr viele neue Gärten errichtet, und gegenwärtig entbehrt keine deutfche Univerfität einer folchen Anlage. Außer den Univerfitätsgärten erlangte vorzüglich der kaiferliche Garten zu Schönbrunn bei Wien unter J. v. Jacquin große Berühmtheit, wie überhaupt in diefer Beziehung in neuerer Zeit in den öfterreichifchen Staaten viel gefchehen ift.

In England wurde der königliche Garten in Kew von Elifabeth gegründet, und 1673 der Apothekergarten zu Chelfea von den Londoner Apothekern angelegt.

In Rußland entftanden botanifche Gärten in Petersburg (1725), Dorpat und Wilna. Der botanifche Garten zu Kopenhagen (unter Hornemann), der zu Upfala (unter Thunberg und Wahlenberg) und der zu Lund (unter Agardh) erlangten Berühmtheit3H).

329.

Erforderniffe.

Die Anlage der botanifchen Gärten gehört nicht in das Bereich des „Handbuches der Architektur“. Von der Anlage und Konftruktion der Pflanzenhäufer wird noch in Heft 4 des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 4, B, Kap. über „Pflanzenhäufer“) eingehend die Rede fein, fo daß im gegenwärtigen Kapitel nur das botanifche Inftitut im engeren Sinne oder das fog. Lehrgebäude zu betrachten fein wird.

In letzterem find, der zu erfüllenden Aufgabe entfprechend, erforderlich:

1)    zwei Hörfäle, ein größerer und ein kleinerer, mit den zugehörigen Vorbereitungszimmern; nur in älteren und in ganz kleinen Inftituten begnügt man fich mit einem Hörfaal;

2)    die Räume für das anatomifch-mikrofkopifche Praktikum der Studierenden;

3)    die Räume für das phyfiologifche Praktikum der Studierenden;

4)    ein oder mehrere Arbeitsräume für den Direktor, und zwar fowohl folche für die anatomifche, als auch folche für die phyfiologifche Forfchung;

5)    das Arbeitszimmer des Affiftenten;

6)    einige befondere kleinere Räume für beftimmte Arbeiten, wie ein Raum für chemifche Unterfuchungen (Laboratorium), ein Raum für konftante Temperatur, ein Raum für Helioftatarbeiten, ein Dunkelraum für phyfiologifche Verfuche, der auch für photographifche Arbeiten Verwendung finden kann, ufw.;

7)    ein kleines Verfuchs-Gewächshaus; bisweilen find deren zwei vorhanden, ein Warmhaus und ein Kalthaus;

8)    ein Pflanzenkeller, insbefondere für Wurzelgewächfe ufw.;

9)    Sammlungsräume für Herbarien und für folche Gegenftände, die nicht in Herbarienform aufbewahrt werden (Hölzer, Früchte, Weingeiftpräparate ufw.);

10)    die Bibliothek;

11)    kleinere Nebenräume für mechanifche Werkftätten ufw.;

12)    eine Kammer, worin das Vergiften der getrockneten Pflanzen vorgenommen wird;

13)    die Dienftwohnung für den Direktor;

14)    die Dienftwohnung für den Affiftenten;

15)    die Dienftwohnung für den Inftitutsdiener;

16)    bisweilen die Dienftwohnung für den Gärtner des botanifchen Gar

tens ufw.;

17) die notwendigen Aborte und Piffoirs.

In manchen Fällen, insbefondere an großen Univerfitäten, ift neben dem botanifchen Inftitut noch ein befonderes pflanzenphyfiologifches Inftitut errichtet worden. Alsdann werden gewiffe der eben als erforderlich bezeichneten Räumlichkeiten in jedem der beiden Inftitute Vorkommen müffen, wie: Hörfaal, Sammlungsräume, Bibliothek, Arbeitszimmer für den Direktor und Affiftenten ufw.; verfchieden dagegen find die Erforderniffe an Laboratorien und fonftigen Arbeitsräumen. Im botanifchen Inftitut werden in diefer Richtung verlangt: Mikrofkopier-räume für Anfänger und folche für vorgerücktere Praktikanten, eine Dunkelkammer und ein kleines phyfiologifches Laboratorium, ein kleines Gewächshaus zu Demon-ftrationen ufw. Hingegen werden im phyfiologifchen Inftitut gefordert: Arbeitszimmer für mikrofkopifche Übungen und zum Studium der Lehrfammlungen,

Zimmer für chemifche Arbeiten, Zimmer für vorgerücktere Praktikanten, ein für optifche Verfuche eingerichtetes Dunkelzimmer mit Dunkelfchränken, ein für andere phyfiologifche Unterfuchungen beftimmtes Zimmer mit Rotationsapparat, zwei kleine Gewächshäufer (um die für mikrofkopifche Arbeiten erforderlichen Objekte zu erziehen und für phyfiologifche Verfuche), ein kleiner Verfuchs-garten ufw.

330.

Hörfäle.

In Rückficht darauf, daß die Hörfäle, insbefondere der große botanifche Hör-faal, von einer wefentlich größeren Zuhörerzahl befucht werden als das Praktikum, empfiehlt es fich, fie in das Erdgefchoß zu legen. Unter Hinweis auf das in Art. 2 ff. (S. 4 ff.) über die Anordnung der Sitzreihen in Hörfälen im allgemeinen bereits Vorgeführte fei hier nur bemerkt, daß man den großen bota-nifchen Hörfaal mit anfteigenden Sitzreihen auszurüften hat. Für den Dozenten ift ein Demonftrationstifch anzuordnen, und nicht feiten werden zu feinen beiden

Fig. 342.

Seiten kleinere Tifche aufgeftellt, an welche die Zuhörer von Zeit zu Zeit heranzutreten haben, um die in Mikro-fkopen vorgezeigten Gegenftände zu betrachten.

Schnitt a — b.

Vielfach werden auch die zu demonftrierenden, bezw. vorzuzeigenden kleinen (mikrofkopifchen) Gegenftände in einem vergrößerten Lichtbild auf einer geeigneten Projektionsfläche den Zuhörern vorgeführt. Zu diefem Ende kann eine der Vorkehrungen, wie fie bereits für phyfika-lifche Hörfäle befchrieben worden find, getroffen werden.

Häufig ftellt man an den Fenftern des Hörfaales Mi-krofkopiertifche zum Gebrauche während des Vortrages auf.

Im botanifchen Hörfaal zu Leyden find die Fenfter zu diefem Zwecke mit einem Ladenverfehluß derart verfehen, daß das einfallende Licht während des Mikrofkopierens ausfchließlich auf das Mikrofkop befchränkt werden kann.

Grundrifs.

Im Hinblick auf die verfchiedenartigen Anforderungen, die hiernach an einen botanifchen Hörfaal geftellt werden, ift es wünfchenswert, ihn an beiden Langfeiten durch Fenfter zu erhellen, und zwar derart, daß das Licht von Nord und von Süd einfällt.

Botanifcher Hörfaal zu Edinburgh³⁷⁶).

Als Beifpiel eines einfchlägigen Hörfaales fei in Fig. 342³⁷⁵) die Skizze desjenigen zu Edinburgh beigefügt, der 600 Zuhörer zu faffen imftande ift.

Im botanifchen Garten von Edinburgh fteht das botanifche Unterrichtsgebäude, dem diefer Hörfaal angehört. Er ift im Grundriß achteckig geftaltet; die Wände find durchweg mit Holz verkleidet, und die dadurch erzielte Klangwirkung foll eine fehr gute fein. Die Sitzreihen fteigen ftufenweife an, und zwar nicht gleichmäßig, fondera nach einer fchwach gekrümmten, nach unten gewölbten Linie; letztere fällt vom Standpunkt des Vortragenden aus zuerft etwas und erhebt fich dann wieder allmählich. Diefer Saal wird mittels Klappen, die im Firft und in den Dachflächen angebracht find, gelüftet; eine Heizeinrichtung ift nicht vorgefehen, da er zur kalten Jahreszeit nicht benutzt wird.

Neben dem großen Hörfaal befindet fich, wie eben fchon angedeutet wurde, der Vorbereitungsraum. Da der erftere in der Regel eine beträchtliche Tiefe hat, fo nimmt man wohl auch eine Zwei-, felbft eine Dreiteilung des Vorbereitungsraumes vor. Jede der hierdurch entftehenden Abteilungen dient dann einem beftimmten Zwecke, als: Aufbewahrung der bei den Vorlefungen erforderlichen

Lehrmittel, Vorbereitung der vorzunehmenden phyfiologifchen, bezw. chemifchen Vorlefungsverfuche, Erzeugung der Projektionsbilder ufw.

331-Räume für das Praktikum.

Wie fchon in den vorhergehenden Artikeln angedeutet worden ift, ift das botanifche Praktikum zweifacher Art: das mikrofkopifche und das phyfiologifche Praktikum. Während fich das erftere hauptfächlich mit dem inneren Bau und der Entwickelungsgefchichte, alfo der Morphologie der Pflanzen befchäftigt, befteht letzteres wefentlich in der Durchführung von Verfuchen oder Experimenten, durch welche die phyfiologifchen Funktionen der Pflanzenorgane klargelegt werden.

Hg. 343-

Physika!

::.U

|FacTl gfelstellel

Tisch

III

[Schrank]

Für das mikrofkopifche Praktikum werden hiernach Arbeitsräume notwendig, die hauptfächlich zum Mikrofkopieren geeignet find — fog. Mikrofkopierräume. Im phyfiologifchen Praktikum können zwar Lupen und Mikrofkope gleichfalls nicht entbehrt werden; doch fpielen Laboratorien für Arbeiten phyfikalifcher und chemifcher Natur hier eine Hauptrolle. Hiernach wird fich eine Trennung der Arbeitsräume nach den beiden Hauptrichtungen, in welche das Praktikum zerfällt, empfehlen.

hchÇestelle]

a_>

%

'S

An letzteren

erd

-r Die Mikrofkopierräume lege man nach Norden und verfehe fie mit einer tunlichft großen Zahl von Fenftern.

00

E—

Ti s ch

T1 s ch

r-*

Tisch •%

oo

Mikrofkopierräume im botanifchen Inftitut zu Kiel.

'/« w. Or. •

hohes

cm

werden die Mikrofkopier-tifche angeordnet; diefe fowohl, als auch insbe-fondere die übrigen Aus-ftattungsftücke werden tunlichft beweglich aufge-ftellt, um eine möglichft vielfeitige Benutzung der Räume zu geftatten. In Fig. 343 find die Mikrofkopierräume des botani-fchen Inftituts zu Kiel mit den zugehörigen Einrichtungsgegenftänden dargeftellt; doch kann nur die Anordnung in den beiden Räumen II und III als eine zweck-entfprechende bezeichnet werden. Im großen Mikrofkopierraum / erhalten an jedem der beiden Tifche je 4 Arbeitsplätze das Licht von der Seite her, was nicht zweckmäßig ift. Vielmehr ift empfehlenswert, die Mikrofkopiertifche fo anzuordnen, daß fie fämtlich das Licht von vorn empfangen. Man ftelle hiernach, wie Fig. 344 zeigt, vor jedes Fenfter je einen Tifch mit der Langfeite nach der Fenfterwand gerichtet auf und fehe an jedem davon, je nach der Breite des Fenfters, 2 bis 3 Mikrofkopierplätze vor. Ift die Zahl der vorhandenen Fenfter für die Zahl der anzubringenden Plätze nicht ausreichend, fo kann man noch eine zweite Reihe von Mikrofkopiertifchen, parallel zur erften, aufftellen; doch fetze man letztere, des befferen Lichteinfalles wegen, auf ein durchlaufendes, 15 bis 20

Podium; auch forge man für eine ausreichende Fenfterhöhe. Im Mikrofkopier-faal des botanifchen Inftituts der Univerfität zu Bonn find fogar 3 Reihen von Mikrofkopiertifchen angeordnet, dabei die dritte Reihe wieder ftufenartig über der zweiten erhöht.

In größeren botanifchen Inftituten empfiehlt es fich, zunächft einen größeren Mikrofkopierfaal vorzufehen, worin die Anfänger die mikrofkopifchen Arbeiten vornehmen. Darin ift zweckmäßigerweife eine große, zum Schreiben und Zeichnen eingerichtete Tafel anzuordnen, fowie auch Vorrichtungen anzubringen find, um botanifche Wandtafeln aufhängen oder aufftellen zu können. Für vorgefchrittenere und felbftändig arbeitende Studierende find gefonderte kleinere Mikrofkopierräume einzurichten; nötigenfalls können vor den Fenftern der Sammlungsräume Mikro-fkopiertifche aufgeftellt werden.

In den phyfiologifchen Laboratorien follte die eine Fenfterwand nach Süden gelegen fein, weil für phyfiologifche Verfuche vielfach Sonnenlicht erforderlich ift. Im übrigen ift die Ausrüftung derjenigen in kleineren phyfikalifchen und

Fig. 344-

m.

T i s c li

Tisch

Tisch

Tisch

Botanifcher Mikrofkopierfaal.

chemifchen Laboratorien, wovon bereits in Kap. 4 u. 5 die Rede war, fehr ähnlich.

Für phyfiologifche Verfuche ift u. a. auch ein Zimmer, bezw. eine Kammer für konftante Temperatur erforderlich. Diefen Raum legt man am beften nach Norden, umgibt ihn mit fehr dicken Mauern und verfieht das einzige darin befindliche Fenfter mit einem ganz dichten Verfchluß. Die Umfaffungsmauern allein genügen bei noch fo großer Dicke nicht, um die Temperatur konftant zu erhalten; man muß, in einiger Entfernung davon, noch eine zweite Wandumfchließung, die nur aus Holz beftehen kann, anbringen; die zwifchen beiden Umfchließungen vorhandene Luftfchicht erfüllt den beabfichtigten Zweck.

In fämtlichen Arbeitsräumen, insbefondere in den Laboratorien, ebenfo in den Hörfälen ift für Zuleitung von Waffer und Gas in ausreichendem Maße Sorge zu tragen.

Das zu Kulturzwecken, bezw. für phyfiologifche Verfuche dienende kleine 332-Gewächshaus ift ftets nach Süden zu legen und wird entweder an das Gebäude gewächshäurer. des botanifchen Inftituts (an geeigneter Stelle) angebaut oder auch nur in einem ausgekragten Erker desfelben untergebracht. In älteren Inftituten find die kleinen Verfuchsgewächshäufer nachträglich eingebaut und infolgedeffen nicht immer zweckmäßig angeordnet. In manchen neueren Inftituten, z. B. in jenem zu Bafel,

hat man in der Verlängerung des mittleren Flurganges, der das Gebäude durchzieht, das Gewächshaus angebaut; dadurch wird die Erhellung diefes Ganges nicht beeinträchtigt.

Ausnahmsweife (wie z. B. in Heidelberg) wurde das Pflanzenhaus in lang-geftreckter Form an der Südfeite des Hörfales angefügt.

In einigen Fällen hat man auch auf einem Teile des Daches ein kleines Gewächshaus errichtet (z. B. über dem phyfiologifchen Inftitut zu Breslau).

Bisweilen hat man eines der großen Gewächshäufer des botanifchen Gartens an das Lehrgebäude angebaut; indes ift eine folche Anordnung unter allen Um-ftänden zu vermeiden, da die baulichen und auch andere technifche Bedingungen für ein Lehrgebäude von denjenigen für ein Gewächshaus zu fehr verfchieden find.

333.

Herbarien.

In den botanifchen Sammlungen werden die zu den vielfachen Unter-fuchungen und zum Unterricht in der Botanik nötigen verfchiedenartigen pflanzlichen Objekte, welche man nicht immer frifch zur Hand haben kann, aufbewahrt. Wie in jeder anderen Sammlung (vergl. Art. 6g, S. 72) müffen auch hier Anordnung und Einrichtung fo getroffen fein, daß der Inhalt überfichtlich aufge-ftellt und im erforderlichen Maße zu Studien- und Forfchungszwecken benutzt werden kann.

Die botanifchen Sammlungen find entweder:

1)    Herbarien, oder fie beftehen aus

2)    anderen getrockneten pflanzlichen Gegenftänden, die ficli in den Mappen der Herbarien nicht aufbewahren laßen, als: Früchte, Stammteile, größere Pilze ufw., oder

3) aus folchen Gegenftänden des Pflanzenreiches, welche durch Befonder-heiten der Struktur oder durch praktifche Anwendung ein allgemeines Intereffe gewähren — wie: Früchte und Samen, Hölzer, Wurzeln, Rinden, Fafern und fonftige Rohprodukte, auch ganze Pflanzen und Pflanzenteile ufw. — in Spiritus oder anderweitiger Konfervierung, fowie aus mikrofkopifchen und anderen Präparaten, aus Abbildungen, Modellen ufw.

Die an erfter Stelle genannten Herbarien find bekanntlich Sammlungen von getrockneten Pflanzen. Letztere werden im getrockneten Zuftande, zwifchen Papierbogen liegend und mit Auffchriftzetteln, welche die wiffenfchaftliche Benennung, den Fundort, die Zeit des Einfammelns und den Namen des Sammlers angeben, verfehen, aufbewahrt und müffen nach einem anerkannten Syftem geordnet fein.

Solche Herbarien nehmen oft eine große Ausdehnung an und bedürfen dem-entfprechend auch nicht feiten mehrerer und großer Räumlichkeiten zu ihrer Aufhellung.

Berühmte große Herbarien find das von Kew bei London, das des Britifchen Mufeums und der Linné'fchen Gefellfchaft zu London, die Herbarien De Candolle’s und Boiffier's in Genf, diejenigen zu Paris, Leyden, Berlin, Wien, Petersburg, Kopenhagen ufw.

Bei der Raumbemeffung der Herbarienfäle muß man von der Form und Größe der Schränke, bezw. Gefache, in denen die Pflanzenpakete oder -Faszikel aufbewahrt werden, ausgehen. Geftalt und Abmeffungen folcher Schränke und Geftelle find aber abhängig von den Abmeffungen der Pakete und von der Art und Weife, wie diefe gelagert werden.

Alle Bogen mit Pflanzenexemplaren, die zu einer und derfelben Spezies gehören, kommen in einen gemeinfchaftlichen ganzen Umfchlagbogen zu liegen, welcher außen an der einen (unteren) Ecke den Speziesnamen trägt. Sämtliche einer gleichen Gattung angehörigen Spezies werden wieder in einem Umfchlagbogen vereinigt, welcher den Gattungsnamen als Auffchrift zeigt. Die Gattungen werden nach einem anerkannten Pflanzenfyftem in Familien, bezw. Unterfamilien ufw. geordnet, und aus diefen nicht zu dicke Pakete gebildet, welche in geeigneten Fachgeftellen, beffer in Schränken aufgeftellt oder, beffer, eingelegt werden.

Bei der Konftruktion und Einrichtung der Schränke, bezw. Gefache kommt leichte Handhabung der Pakete und Schutz vor Staub hauptfächlich in Betracht. Deshalb empfiehlt es fich, die Pakete wagrecht in die Fächer zu legen und letztere nur fo breit und fo niedrig zu machen, daß ein Paket von mäßiger Dicke bequem hinein- und herausgefchoben werden kann. Kommen Gefache zur Verwendung, fo muß durch Vorhänge Schutz gegen den Staub erftrebt werden; doch follte man offene Gefache, fei es mit oder ohne Vorhänge, tunlichft vermeiden. Am beften ift es, wenn man die Faszikel in Schränken mit tunlichft dicht fchließenden Türen lagert.

Gefache und Schränke machen zur Bedingung, daß die Pakete in feften Pappmappen liegen und mit Bändern gebunden find oder daß fie zwifchen feften Pappdeckeln mittels einfacher Gurte und Klappenfchnalle zufammengehalten werden. Bringt man hingegen Schubkaften zur Anwendung, fo können die Bogen darin nur lofe aufeinander liegen. Im erfteren Falle muß auf der Außenfeite der Paketumhüllung, im letzteren außen am Schubkaften ein Schild angebracht werden, auf welchem der Inhalt nach Familie, bezw. Gattung angegeben ift. Schubkaften find im allgemeinen weniger zu empfehlen wie Gefache, weil das Herausnehmen der Pakete umftändlicher ift; das Einlegen neuer Pflanzen muß leicht und rafch vorgenommen werden können. In größeren Herbarien find jährlich viele Hunderte, ja Taufende von Pflanzenbogen an der richtigen Stelle einzufügen.

In jedem Fach follte nur ein Pflanzenpaket wagrecht liegen.

Für die Bemeffung und Anordnung der Herbarfchränke find einerfeits die Abmeffungen der Pflanzenpakete, andererfeits die Rückficht darauf maßgebend, daß Veränderungen, Umftellungen^ ufw. häufig Vorkommen. Deshalb ift für die Einrichtung von Herbarien das in Kew Gardens durchgeführte Syftem der Aufbewahrung der Faszikel befonders zu empfehlen. Dort werden letztere in kleinen, leicht verfetzbaren Holzfchränkchen von etwa 1,25m Höhe, 0,70m Breite und 0,50m Tiefe mit 2 Glastüren (durch Basküleverfchluß verfchließbar) aufbewahrt. Solche Schränkchen können famt ihrem Inhalt leicht bewegt, ebenfo neue bei Vergrößerung des Herbariums eingefchoben und auf die fchon ftehenden aufgefetzt werden ufw.; die Pakete können infolgedeffen nicht leicht in Unordnung geraten.

In folcher Weife wurde auch im botanifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Darm-ftadt verfahren. Die Herbarbogen meffen 26,5 x 42,5 cm,- die Schränkchen haben im Äußeren eine Breite von 69 eine Höhe von 125 cm und eine Tiefe von 49 cm erhalten. In der Achfe ift eine lotrechte Mittelwand angebracht, und jede der fo gebildeten Schrankhälften ift in 5 wagrechte Gefache geteilt; jedes der fo entftehenden 10 Gefache ift im Lichten 31cm breit und 19cm hoch. Die Schränkchen find außen ganz glatt (ohne jede Profilierung), können alfo dicht neben-, bezw. übereinander gefetzt werden.

Man kann folche Schränkchen auch größer gehalten, ihnen z. B. die doppelte Höhe geben, alfo etwa 70cra Breite, 50cra Tiefe und etwa 200cm Höhe. Das Ver-fetzen derfelben wird allerdings, wenn fie gefüllt find, fchwieriger fein; doch erreicht man den Vorteil, daß beim Gebrauche weniger Türen zu öffnen und zu fchließen find.

Das allgemeine Herbarium im botanifchen Inftitut des Polytechnikums zu Zürich beftand 1855 aus 420 Paketen von durchfchnittlich 20cm Dicke, die in Glaskaften aufgeftellt, bezw. gelegt find; die einzelnen Fächer, je für ein Paket beftimmt, haben eine Tiefe von 48 cm, eine Breite von 32 cm und eine Höhe von 28cm erhalten.

Im neuen botanifchen Mufeum zu Berlin (fiehe Fig. 359) nimmt das Herbarium das gefamte I. Obergefchoß ein. Die Schränke desfeiben, foweit fie nicht aus dem alten Inftitut übernommen

worden find, haben gleiches Format, nämlich eine Höhe von 2,72 ^ bei einer Tiefe von 52cm (Außenmaße); die Breite und danach die Zahl der Türen ift allerdings, je nach dem verfügbaren Raume, verfchieden. Die Schränke haben im oberen und im unteren Teile Türen, in der Mitte Zugbretter und find innen durch Lang- und Querwände in Fächer von 82 cm Breite und 24 cm Höhe (im Lichten) eingeteilt, in denen je ein Pflanzenpaket37(i) liegt. Sie haben durchweg Glastüren, Baskiilefchlöffer mit gemeinfamem Schlüffel, find aus Kiefernholz hergeftellt, innen holzbraun gebeizt und außen eichenartig angeftrichen ³⁷⁷).

Um nicht Leitern zum Hervorholen, bezw. Einlegen der in den oberften Fächern oder Schubkaften gelagerten Pakete benutzen zu mühen, empfiehlt es fich, die Qefamtfchränke nicht zu hoch — nicht über 2,70m — zu machen; alsdann genügt ein niedriger, mit einigen Stufen verfehener Tritt.

Die Gefache, bezw. Schränke werden in den Herbarienräumen in der Regel kuliffenartig angeordnet. Soweit als tunlich finden fie an den zu den Fenfter-fronten fenkrechten Wänden Platz; die übrigen werden zwifchen je zwei Fenftern und fenkrecht zu deren Flucht frei in den Raum geftellt, jedoch paarweife mit den Rücken gegeneinander. Auf folche Weife entftehen langgeftreckte Unterabteilungen des Raumes (Kompartimente), in welche man kleinere, indes zum Arbeiten hinlänglich bequeme Tifche mit Stühlen ufw. ftellt. Wenn

Fig. 345-

dies möglich fein foll, darf der freie Raum zwifchen je zwei Schrankreihen nicht kleiner als 2,oom, braucht aber auch nicht größer als 3,oo m zu fein. Legt man diefe Breitenmaße zugrunde und berückfichtigt man noch das Tiefenmaß der Schränke, bezw. Gefache, fo ift die Achfenweite der Fenfter in einem Herbarienfaale geben.

ge-

EH EE3

EE3 m

LU

Herbariumsräume im botanifchen Mufeum zu Berlin. (Siehe Fig. 35g³⁷⁸).

Vboo w. Gr.

Als Beifpiel für Anordnung und Einrichtung derartiger Räume diene der in Fig- 345³⁷⁸) dargeftellte Grundriß des bereits erwähnten Herbariums im neuen botanifchen Mufeum zu Berlin.

Die Wände, an welche die Herbarfchränke, bezw. -Gefache geftellt werden, ebenfo die betreffenden Räume felbft müffen vollftändig trocken fein.

Für die Herbarien ift die Gefahr der Zerftörung durch Infektenfraß ftets vorhanden; deshalb find geeignete Schutzvorkehrungen dagegen unerläßlich. Am üblichften ift es, die getrockneten Pflanzen vor dem Auflegen auf den Papierbogen mit Queckfilberfublimat zu vergiften. Dies wird am beften in einem behänderen Raume, in der fchon in Art. 329 (S. 406, unter 12) erwähnten Kammer vorgenommen ³⁷⁰).

3,e) Als Normalformat desfelben find 46 X 29 S7?) Nach: Eichler, A. W. Jahrbuch des Königlichen Botanifchen Gartens und des botanifchen Mufeums zu Berlin. Bd. 1. Berlin 1881. S. 168.

3,s) Nach ebendaf., S. 167.

³⁷⁹) Über Herbarien liehe Näheres in: Kreutzer, K. J. Das Her bar. Anweifung zum Sammeln, Trocknen und Aufbewahren der Gewächfe ufw. Wien 1864.

cm

angenommen.

Die dem Herbarium nicht angehörigen Sammlungen eines botanifchen In-ftituts werden in befonderen Räumen aufbewahrt. Zur Aufnahme der Samm-lungsgegenftände dienen, je nach ihrer Natur, teils aufrechte Glasfchränke, teils niedrige Schaukaften nach Art derjenigen, wie fie die Juweliere haben. Für die Hölzer dienen offene Fachgeftelle, für einige befondere Gegenftände auch befondere Einrichtungen. Bezüglich der einfchlägigen Einzelheiten fei auf Heft 4 des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 4, A, Kap. 5: Mufeen für Natur- und Völkerkunde) verwiefen und an diefer Stelle nur noch bemerkt, daß kein Schrank ufw. höher als 2,40ra (einfchl. Gefims) fein darf, wenn man alle Gegenftände bequem fehen will.

334-

Sonftige

Sammlungen.

Die Sammlungen eines botanifchen Inftituts haben in manchen Fällen eine folche Ausdehnung, daß fie den Charakter von Mufeen annehmen. Alsdann be-anfpruchen fie in dem betreffenden Gebäude den bei weitem größten Teil der Räume, fo daß es fich eigentlich nur als „botanifches Mufeum mit einigen Lehr-und Arbeitsräumen" darftellt. In den noch vorzuführenden Beifpielen find auch Anlagen diefer Art aufgenommen.

In einigen wenigen Fällen (z. B. in Berlin) find die Sammlungen von den Unterrichtsräumen ganz getrennt, fo daß erftere als in einem befonderen Gebäude untergebrachtes „Botanifches Mufeum" beftehen.

Nicht feiten ift am botanifchen Inftitut noch eine befondere Lehr- oder Unterrichtsfammlung vorhanden, insbefondere in feinem pflanzenphyfiologifchen Teile. Eine folche ift in tunlichfter Nähe des Hörfaales (fiehe Art. 330, S. 407) anzuordnen; fie enthält hauptfächlich die für die Vorlefungen notwendigen Präparate, Wandtafeln, andere Abbildungen und Demonftrationsobjekte ufw. Die Unterrichtsfammlung hat dann einen ungewöhnlich großen Umfang, wenn, wie eben erwähnt wurde, die übrigen Sammlungen in einem befonderen Gebäude fich befinden.

335-

Gefamtanlage.

In der Gefamtanlage und Planbildung der beftehenden botanifchen Inftitute zeigt fich eine ziemlich große Mannigfaltigkeit. Zum Teile mögen örtliche Ver-hältniffe, zum Teile aber auch die Sonderanfchauungen des betreffenden Inftituts-vorftandes, welcher das Bauprogramm aufgeftellt hat, hierzu beigetragen haben. Im übrigen entfprechen die meiften beftehenden botanifchen Inftitute (z. B. Königsberg, Marburg, Kiel, Breslau, Göttingen, Freiburg, Heidelberg ufw.) dem heutigen Standpunkte der Forfchung auf dem Gebiete der Pflanzenphyfiologie nur unvollkommen. Sie können deshalb nur dann als Anhaltspunkt für Neubauten fraglicher Art dienen, wenn für die Pflanzenphyfiologie ein befonderes Inftitut befteht oder erbaut werden foll; dies wird fich indes nur für ganz große Hochfchulen (z. B. Berlin) empfehlen.

Die meiften ausgeführten botanifchen Inftitute ftimmen darin überein, daß fie eine zweigefchoffige, bezw. eine Anlage bilden, welche, außer dem Kelleroder Sockelgefchoß, aus Erd- und Obergefchoß befteht. Der, bezw. die Hörfäle, die Arbeitsräume für die Studierenden und die Unterrichtsfammlung liegen am zweckmäßigften im Erdgefchoß, während man das große Herbarium und andere Sammlungen im Obergefchoß unterbringt. In letzterem befindet fich in der Regel auch die Wohnung des Direktors (mit befonderem Zugang von außen und be-fonderer Treppe); nur ausnahmsweife und nicht gerade zum Vorteil der Gefamtanlage ift diefe Wohnung in das Erdgefchoß verlegt worden.

Im .Keller-, bezw. Sockelgefchoß werden Kellerräume für gewiffe Pflanzen (Wurzelgewächfe ufw.), der Raum für konftante Temperatur, Werkftätten, Heiz-

336.

Typus

I.

und Vorratsräume, Dienftwohnungen für den Diener und andere Unterbeamte ufw. angeordnet.

Ungeachtet der nicht geringen Mannigfaltigkeit in der Grundrißanlage der beftehenden botanifchen Inftitute laffen fich doch vier ziemlich fcharf voneinander gefonderte Typen unterfcheiden.

Der erfte Typus entfteht durch einfache Aneinanderreihung der im Erdgefchoß erforderlichen Räume, wodurch in der Regel eine ziemlich langgeftreckte Anlage entfteht. Die Aneinanderreihung gefchieht felbftredend nach Maßgabe des Bedürfniffes, jedoch ohne einen Flurgang; eine Kommunikation innerhalb des Gebäudes befteht nicht; die Zugänglichkeit der einzelnen Räume wird durch eine größere Zahl von Hauseingängen und damit verbundenen Fluren erzielt.

In letzterem Umftande liegt auch das Mißliche einer folchen Grundrißanordnung; der Mangel eines im Inneren des Gebäudes gelegenen Flurganges

Äzi IL___J

Fig. 346.

Dire clor I ei Art s-Li

4ÏL4

[! M i kr o-f-s k o p it H-

S alon

Säle

s-

-S-

-2-

Wohnz. ySpeisez.

Schlafz.

Obergefchoß.

Küche

Kinderz.

cü

Fig. 347-

Her-

l anen

pTPhysiolog]

Ve.Z^oJ

Const.Iemp.|

\ CSiSe)

Kl.

on

Hörsaa¹" ^

<u

FS

rs

'itmr r

Erdgefchoß.

Diene®

1:500

3 2 10

T⁵

St

337-

Botanifches

Inftitut

zu

Heidelberg.

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Heidelberg³⁸⁰).

Arch. : Kerler.

erfchwert den Verkehr darin. Man follte deshalb dielen Typus nur dann zur Anwendung bringen, wenn örtliche Verhältniffe dazu zwingen.

Als Beifpiel diene das botanifche Inftitut zu Heidelberg (Fig. 346 u. 347⁸⁸⁰), welches, unter Benutzung zweier Überrefte der alten, jetzt niedergelegten Pflanzenhausanlage des verlaffenen botanifchen Gartens, von Kerler erbaut wurde.

Die langgeftreckte Grundrißform diefes zweigefchoffigen Baues ergab fich aus dem ebenerwähnten Umftande, daß die an feinen Enden gelegenen Flügelbauten dem früher an diefer Stelle befindlichen Pflanzenhaufe entftammen und ftehen bleiben follten. Wenn auch hierdurch für die Planbildung die eben angedeuteten Nachteile entftanden, fo ift andererfeits daraus der Vorteil erwachfen, daß eine große Anzahl nach Norden gelegener Fenfter zur Aufteilung der Mikro-fkopiertifche gewonnen wurde.

Das Erdgefchoß enthält die aus dem Grundriß in Fig. 347 erfichtlichen Unterrichts- und Sammlungsräume. Im großen Hörfaal find längs der Nordfenfter Mikrofkopiertifche aufgeftellt; an der Südfeite ift ein kleines Pflanzenhaus angebaut. In der Mauer zwifchen diefem Hörfaal und

dem öftlich daranftoßenden Raume für phyfiologifche Verfuche befindet fich eine Nifche für während der Vorlefungen vorzunehmende Verfuche.

Im Obergefchoß (Fig. 346) find nach Norden 3 Mikrofkopierfäle, nach Süden ein weiteres Arbeitszimmer und das Zimmer des Direktors gelegen ; den übrigen Teil diefes Stockwerkes nimmt die Direktorwohnung, durch eine befondere Treppe zugänglich, ein.

Das zur Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe gehörige botanifche Inftitut hat 1895—97 nach den Plänen Durnïs einen Neubau erhalten, der in gewiffem Sinne auch unter den Typus I einzureihen ift. Da indes die Lehrfammlungen und der für 100 Zuhörer beftimmte Hörfaal famt Vorbereitungszimmer und Kleiderablage in einem anderen älteren Gebäude (Gartengebäude) gelegen find, fo ftellt diefes Inftitut keinen einheitlichen Bau dar, und es wird davon abgefehen, feinen

Fig. 348.

338.

Botanifches

Inftitut

zu

Karlsruhe

;lt#'

%

? .Sm.

r    imr'

OŚ .

ü;

ft,;."

« ISST⁷'

Mikrofkopierfaal im botanifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe³⁸²).

Grundriß hier mitzuteilen; es fei für diefen und die zugehörige Befchreibung auf die unten genannte Schrift¹) verwiefen.

An diefer Stelle fei nur in Fig. 348 ³⁸²) die Innenanficht des großen Mikro-fkopierfaales wiedergegeben.

Diefer ift 16,00m lang und ca. 8,00 m tief und befitzt 7 hohe, 1,35 m breite, durch fchmale Pfeiler getrennte Nordfenfter, die als amerikanifche Schiebefenfter ausgeführt find und deren untere Hälfte jeweils aus einer einzigen Scheibe befteht. Als baulich fefte Einrichtungen befinden fich darin nur 1 Dampfabzug aus Olas und Eifen auf Steintifch und mit Ausguß an der weftlichen Wand, ein desgleichen mit feitlichem Steintifch an der füdlichen Wand, ein 3,60 x 1,80 m großer Laboratoriums-tifch mit zwei feitlichen Ausgüffen und ein Ausguß neben der Tür an der öftlichen Wand. Für

Obergefchoß.

Erdgefchoß.

w—

!■!

#E

;r

ht\

j?

itfm

,: :a_..

■i

S|

>!«Si

Fig- 349-

■

. 'r 4;

'Trf

Ifi

3;

tm

Ili

ffl§

pif

£Jt35~2Ł,_

-3-l===-L

-Hf

pF

Spill

TT

w\

Sil

ir* -i

ia

m-.

'im

J2S

’m

Xt

)L==A _zr4agLf

jtlSi

r4§2L

II

==

il

ittfiÉ

T^Sfl

T: 250

4-

9    10    11

12    13    11    15**

! -H

Seitenanficht.

Fig. 350.

G 1 a s II a

Fig- 351-

?-ïâ‘

Waq r - Z i m.

¹—ta-

Laboratorium

'brosser

V 0 r z.

forbereitungs Z.M

Kleiderabl.

Laboratorium.:

Assistenten

ßakter iol. Jnstrumente

Wohng.

1: 500

10 9876543210    5

M'MH'M'M'M--1—

10

15

20*

Inftitut für Boden- und Pflanzenlehre an der landwirtfchaftlichen Akademie

zu Poppelsdorf.

die Praktikanten find 7 Arbeitstifche, jeder zu 3 (im Notfall auch 5) Arbeitsplätzen aufgeftellt, die beiden Ecktifche parallel und die anderen fenkrecht zur Fenfterwand. Diefe Tifche find nach dem Wortmann’ïchtn Verfahren mit Anilinfchwarz echt fchwarz gefärbt und mit Leinöl eingerieben. An denfelben ftehen fchwere eichene Drehftühle. Gasleitungen mit den erforderlichen Beleuchtungskörpern und Schlauchanfätzen find in genügender Zahl vorhanden. Zu Demonftrationszeichnungen während des Praktikums dienen zwei fchwarze Wandtafeln aus Holz und ein großes Zeichengeftell mit einer 1,50® breiten Papierrolle³⁸²).

Bei Anlagen nach dem zweiten und dritten Typus durchzieht das Gebäude der Länge nach ein Mittelgang, von dem aus die zu feinen beiden Seiten gelegenen Inftitutsräume zugänglich find. Wenn auch für andere Lehranftalten im vorhergehenden und im vorliegenden Hefte diefes »Handbuches" die Anlage eines derartigen mittleren Flurganges als nicht empfehlenswert bezeichnet werden mußte, fo läßt fich bei den in Rede ftehenden Inftitutsbauten kaum ein Einwand dagegen erheben. Die Zahl der in einem folchen Gebäude verkehrenden Zu-. hörer ift ftets eine geringe und die Zeit welche fie darin zubringen, eine verhältnismäßig kurze; die Nachteile eines Mittelganges werden infolgedeffen wenig oder gar nicht fühlbar, vorausgefetzt daß er nicht zu fchmal (nicht unter 2,25m) ift und die daranftoßenden Räume ausreichend gelüftet find.

Typus II und III unterfcheiden fich durch die Lage des Hörfaales, bezw. wenn deren zwei vorhanden find, des großen Hörfaales. Die Tiefenabmeffung (in der Regel auch die Höhenabmeffung) des letzteren ift meift derart, daß fie die Tiefe der übrigen Räume beträchtlich überfteigt; um nun erftere erreichen zu können, verlegt man beim Typus II diefen Hörfaal an eine Stirnfeite des Gebäudes, bezw. an eine Ecke.

Ganz ausgeprägt zeigt diefen Typus das 1899—1901 erbaute Inftitut für Boden- und Pflanzenlehre an der landwirtfchaftlichen Akademie zu Poppelsdorf (Fig. 349 bis 351); der große Hörfaal nimmt dort die eine Hälfte der Grundrißfläche ein und ift an der Rückfeite des Gebäudes gelegen.

Er befindet fich im Obergefchoß (Fig. 351), wodurch es möglich war, ihm eine größere Höhe zu geben. Diefes Stockwerk enthält überdies das Vorbereitungszimmer, die Kleiderablage, die größere Affiftentenwohnung und den Raum für bakteriologifche Inftrumente; eine kleinere Affiftentenwohnung ift im Dachgefchoß (über dem mittleren Teil des Hörfaales) untergebracht. Die im Erdgefchoß vorhandenen Räumlichkeiten, ebenfo das an die Rückfeite angebaute Gewächshaus find aus Fig. 350 zu entnehmen. Im Kellergefchoß find vorgefehen: die Dunkelkammer, ein zweiter Feuerraum, ein Raum für Unterfuchungen, der Präparierraum, die Dienerwohnung, der Heiz- und Kohlenraum und Vorratsgelaffe.

Die Decken find zum größeren Teile Balken- und Kleine'lçhz Decken; einige wenige Räume find überwölbt. Zur kalten Jahreszeit gefchieht die Erwärmung mittels einer Niederdruckdampfheizung; fonft find die erforderlichen Gas-, elektrifchen, Waffer- und Entwäfferungsleitungen vorhanden.

T ypus

II.

340.

Pflanzen-

phyfiologifches

Inftitut

zu

Poppelsdorf.

Die Stockwerkshöhen (von und bis Fußbodenoberkante) betragen im Kellergefchoß 2,80, im Erd- und im Obergefchoß je 4,28m; der Hörfaal hat 6,03 m Höhe. Die überbaute Grundfläche beziffert fich mit 424qm und der umbaute Raum mit 4832cbm.

Der Mikrofkopierfaal für Anfänger und die Sammlungen befinden fich im alten Nebengebäude der Akademie. — Diefer Inftitutsbau hat in Nordamerika bereits mehrere Male als Vorbild gedient.

Das botanifche Inftitut der Univerfität zu Glasgow (Arch.: Scott & Burnet) (Fig- 35² u. 353³⁸³) zeigt eine verwandte Grundrißanlage.

Wie aus dem Grundriß des Erdgefchoffes in Fig. 353 hervorgeht, führt der Haupteingang in die 5,79 m hohe Hall, um welche herum der'Hörfaal (Lecture theater) und der Sammlungs- und der Herbariumsraum (.Mufeum und Herbarium), fowie die Arbeitszimmer des Profeffors und des Affi-ftenten angeordnet find. Der Hörfaal ift nach Süden gelegen, 15,85® lang, 10,97® breit, faßt

341.

Botanifches

Inftitut

zu

Glasgow.

³⁸³) Fakf.-Repr. nach : Ruilder, Bd. 78, S. 422, Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

27

213 Zuhörer und befitzt eine ftark vorgebaute Fenfternifche zur Aufhellung von Pflanzen; fie fteht mit dem auf dem Dache befindlichen Gewächshaus in Verbindung. Im Sammlungsraum find zwei Galerien, und im Herbarium ift eine folche vorhanden. Über den Zimmern des Profeffors und des Affiftenten ift ein Zwifchengefchoß mit den Wohnräumen des letzteren eingefchaltet.

Der Hörfaal reicht in das Obergefchoß hinein; im übrigen hat das letztere das Laboratorium für Anfänger, worin 100 Studenten gleichzeitig arbeiten können, und dasjenige für Vorgefchrittenere aufgenommen3S1)-

Fig. 352.

;jp®

ïy

Àgjk

JIMfc

^P»⁴* u r-’~~ljg=a

iT*

łS

3*1?

gPpl

«r

VBZ&

mm

|r|n

VS:

ft

II

Vif

-I

‘I

«R •

• îPB

s 'i~p-    *

f|SI

ILI i

-/

•C jw

₍₁    ^••'■iAwiaL ilÀ. Jfc-ATl

R-'

JSHET

BRKI

fâS^iE-

■®HiBf ®jte§ t:';'''ü-jjJP**

æwtes:«^ . ,

■A

;rh

-T^

JOTMI!!

Schaubild.

T Ht AT <? =

Fig- 353-

COURT

RCA*jC

I I

-U.D

Grundriß.

HALL

•me P~A -

*BA*.tun

rHo*»rî»soieî>

Ei.»nLrrTAjry, amo aovahclo uaooratoiuc«-ori rnt*T rcocm.

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Glasgow³⁸³). Arch. : Scott G- Burnet.

342.

Botanifches

Inftitut

zu

Königsberg.

Im botanifchen Inftitut zu Königsberg i. P. (Fig. 354 u. 355), welches 1879—80 von Heffe erbaut wurde, liegen beide Hörfäle an der weltlichen Stirnfeite des Erdgefchoffes.

Der große Hörfaal ift von Norden aus beleuchtet, an welcher Seite fich auch ein halbachteckiger Vorbau befindet, der wohl zum Aufftellen von Mikrofkopiertifchen dienen dürfte.

Außer den beiden Hörfälen enthält das Erdgefchoß zwei Arbeitszimmer für den Direktor und die Dienftwohnung des letzteren; das Obergefchoß wird von der Bibliothek, den Sammlungen

W⁵⁵⁵⁵

S ammlunś s

Sammlungs-R aum

B i tli 0 tliek

Räume

IlT

L a biojrator

Obergefchoß.

S'\

Fig. 355-

Grosser H d r s a a 1

Sp

Küche

M äcLch.

SchT

- af -

--fl

zim.

und den Laboratorien eingenommen. Die Arbeitsräume der Studierenden über die Wohnung des Direktors zu legen, kann nicht als zweckmäßig bezeichnet werden.

Im Kellergefchoß find die Wohnung des Dieners, zwei Keller für Wurzelgewächfe und Keller für Wirtfchaftszwecke gelegen.

Die Stockwerkshöhe beträgt im Kellergefchoß 3,30 im Erd- und Obergefchoß je 4,30 m. Das Gebäude ift in Ziegeln ausgeführt; die Faffaden find in Backfteinroh-bau, mit Formfteinen, gehalten; die Dachdeckung ift in englifchem Schiefer auf Schalung hergeftellt. Die Baukoften haben 125000 Mark betragen, was bei 590 qm überbauter Grundfläche 207,30 Mark für 1 qm gibt.

H r-

Di

-r e ctor

Vorz

Salon

Wo h n - Iz i m

Erdgefchoß.

1:500

Beim Typus III wird der große Hörfaal an die rückwärtige Front in die Hauptachfe des Gebäudes gelegt; dafelbft fpringt er rifalitartig vor. Darüber (im Obergefchoß) wird in der Regel der Hauptraum des Herbariums angeordnet. Es ift ganz gerechtfertigt, die geiftige Bedeutung des Hörfaales in folcher Weife her-

343-

Typus

III.

vorzuheben und zu betonen.

Zu diefem Grundrißtypus gehört das botanifche Inftitut der Uni-verfität zu Leipzig (Fig. 35638B), welches nach Müller's Plänen erbaut worden ift.

Das Gebäude befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß. Im Sockelgefchoß befinden fich Werkftätten und Vorratsräume, fowie die Wohnung des Mechanikers und Hausmanns; nach Norden ift

10

IO 987654321 O

1 ■ h M » M ' 1 »H-H-H-Botanifches Inftitut der Univerfität zu Königsberg.

15

Fig. 356-

s a, a 1

1 u. il

r-

Toil . Z.

Iii 1 t-

~'iz

Warme

Z i m.

M i X 1 0 s . CZ) d s a. a. 1

1:500

15

20”

1098741432 1

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Leipzig. Erdgefchoß³⁸®).

____    Arch. : Müller.

aas) Nach: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 192.

27*

345.

Botanifches

Mufeum

zu

Berlin.

Fig. 358.

ein Erdhaus für phyfiologifche Unterteilungen angebaut. Das Erdgefchoß enthält die aus Fig. 356 erfichtlichen Räume; der 150 Zuhörer faffende Hörfaal reicht durch zwei Stockwerke hindurch und wird durch hohes Seitenlicht, fowie durch Deckenlicht erhellt. Im Obergefchoß find Herbarien und die Wohnung des Direktors untergebracht.

Auch die Grundrißanlage des botanifchen Inftituts zu Kiel (Fig. 357 u. 358) entfpricht im allgemeinen diefem Typus.

An die Stelle eines durchgehenden mittleren Flurganges ift hier zweckmäßigerweife ein größerer Vorraum getreten, der hauptfächlich durch ein Deckenlicht erhellt wird. Wie im Erdgefchoß der Hörfaal, die Laboratorien und fonftigen Arbeitsräume, die*⁵ Unterrichtsfammlung und das Zimmer des Affiftenten, im Obergefchoß Sammlungsräume und die Wohnung des Direktors untergebracht find, ift aus Fig. 357 u. 358 zu erfehen; im Kellergefchoß befinden fich zwei Pflanzenkeller, ein Raum für Glasfachen, die Wohnung des Inftitutsdieners, Wafchküche und Wirt-fchaftskeller; das Helioftatenzimmer ift im Dachgefchoß, über dem Haupttreppenhaufe, gelegen.

Die Gefchoßhöhen betragen (von Fußboden zu Fußboden getneffen) im Kellergefchoß 3,00 ™, im Erdgefchoß 4,4o™ und im Obergefchoß 4,30 m. Im Erdgefchoß macht der Hörfaal eine Ausnahme, indem er um l,oo™ mehr Höhe als die übrigen Räume diefes Stockwerkes erhalten hat; infolgedeffen liegt der Fußboden des darüber befindlichen Herbariumsraumes gleichfalls um l,oom höher als die anderen Räumlichkeiten des Obergefchoffes, und es ift eine befondere kleine Treppe vorhanden, auf der man vom Vorraume nach dem Herbarium gelangt. In letzterem ift keine Decke angeordnet, fondera die Konftruktion des ziemlich flachen Pultdaches fichtbar'gelaffen.

Fig. 357-

.hemisches -

irs a a 1

■ :H

Eil) ar i im

ałoT atornnST

laumlung Itet!

ojmysikalO Zim. □

mi urd

■

!q

Erdgefchoß. 1

1:500

■f

Samen §

ł-

jvbrraumi

H=

ISpeise

Küche

pJirector

j_tJ

ÖO

Wohn - zimmer"^

Obergefchoß.

344.

Botanifches

Inftitut

zu

Kiel.

Î0 9876 ft 4321 0

i¹11 h I » h 1¹1¹1 > ) <■<■>I-

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Kiel.

Das Königlich Botanifche Mufeum in Berlin, welches diefe Bezeichnung erft 187g erhielt und gleichfalls nach dem in Rede ftehenden Typus angelegt ift, ift eigentlich nur ein Sammlungsgebäude mit einem Hörfaal und einigen Arbeitszimmern; es wurde 1878—80 nach Zaftrow's Entwürfen in der Südweftecke des botanifchen Gartens errichtet.

Diefes Gebäude (Fig. 345 u. 359³⁸°) ift im wefentlichen bloß zur Aufnahme der botanifchen Sammlungen der Berliner Univerfität beftimmt, dient alfo nicht gleichzeitig als Inftitut für anato-mifche und phyfiologifche Arbeiten, für welche in anderer Weife geforgt ift. Die Vorderfront des Gebäudes ift nahezu nach Süden gerichtet; es bedeckt eine Grundfläche von rund 850 om; feine Länge beträgt 50,oom, feine Tiefe im Mittelbau 26,00™ und feine Höhe bis zum Dachfußboden 19,oo ™, während die Flügelbauten eine Tiefe von 18,oo™ bei einer Höhe von 16,50 ™ haben. Es find Sockelgefchoß, Erdgefchoß und zwei Obergefchoffe vorhanden.

Das Kellergefchoß enthält 5 Heizkammern für die Feuerluftheizung, 1 Kohlenkeller, 1 Pförtner- und 1 Packzimmer, fowie 2 kleine Wohnungen für Unterbeamte. Die Raumanordnung im Erdgefchoß zeigt Fig. 359; die 7 Arbeitszimmer find für Beamte und Fremde beftimmt; in den beiden fog. Inferendenzimmern finden die einzuordnenden Pflanzen Platz. Die fämtlichen Räume

1⁵

20™

386) Nach: Eichler, A. W. Jahrbuch des Königlichen Botanifchen Gartens ufw. Band 1. Berlin 1881. S, 165 ff. — Siehe auch: Pistor, M. Feftfchrift zum X. Internationalen medizinifchen Kongreß. Berlin 1890.

H örs aal

Jnser-

Zim.

Arb-Ziin.

Kleider-

, PF!

Director

Jnser-

Zim.

eits-fl zim

eitslzimn Bibi.

des I. Obergefchoffes (Fig. 345) find zur Aufnahme des Herbariums be-ftimmt. Das II. Obergefchoß, worin fich das eigentliche Mufeum (die Sammlung der Früchte, Hölzer, Spiritusfachen ufw.) befindet, hat die gleichen Räume wie das I. Obergefchoß; nur find die beiden Säle im Mittelbau höher und mit Galerien verfehen, welche durch je 2 Wendeltreppen zugänglich find; die beiden Eckzimmer an der Hinterfront dienen als

Arbeits-, alle übrigen als Sammlungsräume.

Die Aufftellungsweife der Herbarfchränke und deren Ein

richtung wurde bereits in Art. 333 (S. 411) befchrieben. Die Haupttreppe wird durch ein großes Deckenlicht erhellt. Die Faffaden find mit Blendfteinen in verfchie-denen Farbentönen unter Anwendung von Terrakotten und Form-fteinen bekleidet, die Konfolen am Haupteingang von Sandftein, die Freitreppen und der Sockel des Gebäudes aus Granit hergeftellt; das Dach ift mit Zinkwellblech auf Schalung eingedeckt.

Sämtliche Decken find maffiv, aus poröfen Steinen zwifchen eifernen I-Trägern, eingewölbt. Die Fußböden find in allen 3 Gefchoffen aus Gipseftrich hergeftellt und mit Linoleum belegt; nur der Hörfaal und das anftoßende Vorbereitungszimmer haben Holzfußböden, die Eingänge und der Flurgang im Erdgefchoß glafierte, gemufterte Klinker erhalten. Die Haupttreppe ift aus Gußeifen mit Marmorbelag, die Nebentreppe aus Granitftufen hergeftellt. In den verfchiedenen Gefchoffen find 6 mit der Wafferleitung in Verbindung ftehende Feuerhähne angebracht. Zur Erwärmung des Gebäudes dient eine Feuerluftheizung.

Die Baukoften waren mit 324000 Mark, d. i. 386 Mark für lqni| die Koften des Inventars mit 98 000 Mark veranfchlagt.

Der vierte Typus der Grundrißanlage kennzeichnet fich im wefentlichen dadurch, daß man den Hörfaal, um einerfeits die für ihn erforderlichen und von den anderen Räumen abweichenden Abmeffungen zu erreichen, andererfeits die notwendige zweifeitige Beleuchtung zu erzielen, in einen befonderen Anbau, bezw-einen befonderen Gebäudeflügel verlegt.

10 98765432

1:500

15

20**

Botanifches Mufeum zu Berlin. Erdgefchoß (fiehe Fig. 345, S. 4123S<1). Arch. : Zaßrow.

346.

Typus

IV.

Fig. 360.

Fig. 361.

Tak or atoriir

Botin.

Sammlung

-lané

a riß örs aal

arma-

Samm-

ieschäftj

Z.

He rliaflriiim

Flur

ibljZim.

issis'

d.

.1

Direcit ors

Bo lear a u m

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

1: 500

15

CO*

10 99065*321 0

I ■*+• 1 -+M-H¹ M-i-M-H-

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Marburg. Arch. : Schäfer.

347-

Botanifches

Inftitut

zu

Marburg.

348.

Botanifches

Inftitut

zu

Straßburg.

Fig. 362.

fWo h-

Obergefchoß,

Pi

Dire ctoVa.

f ui

~n Bibliothek.

IZ3

S am m

ca ca | m'-'cD H

1 u n.

für

Special

arbeiten.

gen

Directo r.

Heliostaten-

Extraordinanaa

lüutïKel -I

::F;

Fig. 363-

I!

Erdgefchoß.

[cd

des

I fl

t

i Vorbe

Wenk-

CD

sUt.

KiRÉRrxi

-S-

itiker

o Jl njlu n g dos s s ils t e n t e n

’ S-K

r-Wt-'i

" mittel, j

1:500

15

10

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg³³⁷). Arch. : Eggert.

Als erftes hier einfchlägiges Beifpiel diene das botanifche Inftitut der Uni-verfität Marburg (Fig. 360 u. 361), welches nach Schäfer*s Plänen 1873—77 ausgeführt worden ift; es enthält keine Dienftwohnung für den Direktor; der Hörfaal mit 63 Sitzplätzen (83 im) befindet fich in einem behinderen Anbau.

Die beiden vorftehenden Grundriffe zeigen die Raumverteilung im Erd- und Oberge-fchoß. Das Hauptgebäude (2GOora überbaute Grundfläche) ift unterkellert ; der Anbau ( 95 om überbaute Grundfläche) hat nur einen Luftkeller. Die Stockwerkshöhe beträgt im Erdgefchoß 4,oo m, im Obergefchoß 3,90 m und im Hörfaalanbau 4,50m. Die Mauern find aus Ziegeln herge-ftellt und die Faffaden, für welche die gotifchen Bauformen gewählt wurden, mit weißen Sand-fteinquadern verkleidet; die ■Dachdeckung ift in deutfchem Schiefer auf Schalung ausgeführt.

Die Baukoften haben 56 360 Mark oder für 1 om überbauter Grundfläche im Hauptbau 155,80 Mark betragen.

Eine Anlage, bei welcher der Hörfaal in einem Flügelbau des Inftituts angeordnet wurde, ift das zu Beginn der achtziger Jahre von Eggert erbaute Lehrgebäude des botanifchen Inftituts zu Straßburg (Fig.

362 bis 365 ³⁸⁷).

Sowohl für den großen Hörfaal, als auch für einige Arbeitsräume wurde Nord- und Südlicht verlangt; deshalb wurden diefe Säle in einem von Weft yg nach Oft gerichteten Flügelbau angeordnet, in welchem fie durch die ganze Gebäudetiefe hindurchreichen. Infolgedeffen erhielt das Gebäude die l_-Form mit etwa 41,00 m Länge der Hauptfront und 35,oo m der Seitenfront bei 13,oo m, bezw. 14,00 m Tiefe der Flügelbauten. Es befteht aus einem 3,10m hohen Sockelgefchoß, welches für die Wohnung des Inftitutsdieners und des Pförtners für den botanifchen Garten, fowie für Werkftätten, Raum für konftante Temperatur ufw. ausgenutzt werden konnte, aus einem 4,65 m

r-i

ms

Lvrr.-ïur:    :::;: ]

I    ..........

!ü

Fig. 365-

12

!!ï:i

Si!

\grT

I;------Hi

_s

r"--VA

tewä-......*““«S j

TSSÄÄI r -I

j_a

>!:

Querl’chnitt.

'N,

It

ÄrZzSi«

DO

b.

teil

%■

ï-

a-

a-

IL

pTT.

1:250

8    9    10

Fig. 364.

iSPk

cci

|U'A

ik

mn

I II 1 1

Längenfchnitt.

Botanifches Inftitut der Univerfität Straßburg ³⁸⁷).

Arch. : Eggert.

r|J3r

pm

□CT]

I!

Si

aigl

I! ï: J

1E

Ok

il

: 7=!!

■SJ

oao

il

«m iteF

IF

-J-

hohen Erdgefchoß und einem 5,40 ™ hohen Obergefchoß. Die Verteilung der Räume in den beiden letztgenannten Stockwerken ift aus Fig. 362 u. 363 zu erfehen.

Fig. 366.

Horsaal

:;.l2

I.

US

•'-S.;:,

-00

.ö......

An der Weftfront liegen zwei Haupteingänge, wovon der eine zu den Inftitutsräumen, der andere zur Wohnung des Direktors führt; an der Oftfeite ift ferner ein Nebenausgang angeordnet, mittels deffen das Gebäude mit dem botanifchen Garten in unmittelbare Verbindung gefetzt ift. Der große und der kleine Hör-faal (erfterer für 100, letzterer für 20 Zuhörer) haben ihren Platz im Erdgefchoß gefunden, weil fie von zahlreichen Zuhörern befucht werden, welche fich an den fonftigen Arbeiten des In-ftituts nicht beteiligen. Die Arbeitsräume dagegen, in denen eine kleinere Zahl von Praktikanten unter der Leitung des Direktors und des Affiftenten während des ganzen Tages ihre Übungen und Unterfuchungen vorzunehmen haben, find im ruhigeren Obergefchoß untergebracht.

I. Obergefchoß.

Fig. 367.

cm

Für den großen Hörfaal würde die Höhe des Erdgefchof-fes von 4,65 m nicht genügt haben, das erforderliche Anfteigen des Geftühls zu erreichen, weshalb der Fußboden im vorderen Teile, wo der Demonftrations-tifch aufgeftellt ift, um 70 gegen die fonftige Fußbödenhöhe vertieft gelegt ift ( Fig.

>:

■Birëcîor»

Ârb-| JngGtv

WûKn ü- zïm j - nier

Z.

..il

s®

Erdgefchoß.

1:500

10 987654321 0

10

15

Pflanzenphyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Breslau*⁸⁰). Arch. : Knorr.

364); neben jenem Tifch find Mikrofkopiertifche aufgeftellt, an welche die Zuhörer häufig heranzutreten haben, um die in Mi-krofkopen vorgezeigten Gegen-ftände zu betrachten. An der Rückwand des Saales ift hinter dem Demonftrationstifch eine große, hinauffchiebbare Wandtafel angebracht, und hinter die-fer ift die Mauer mit einer weiten Öffnung durchbrochen, welche wiederum mit weißem Zeugftoff überfpannt ift, um eine durchläffige Bildfläche herzu-ftellen, auf welcher mittels eines im Vorbereitungsraum auf zurteilenden Skioptikons mikrofko-pifche Gegenftände in großem Lichtbilde vorgeführt werden können (Fig. 365).

Im Zimmer für den Helioftaten wird der letztere auf der Brüftung eines vorgebauten Balkons aufgeftellt, auf den man hinaustreten kann, indem nur ein kleiner Flügel der fonft gefchloffenen Tür geöffnet zu werden braucht. Das Verfuchsgewächshaus lehnt fich in Geftalt einer Viertelkugel, in der Höhe der Fenfterbrüftung des Obergefchoffes aufftehend, an die Südfront des Gebäudes an; feine Dachfläche ift mit vielen kleinen, um wagrechte Achfen drehbaren Klappen verfehen, und die Tabletten für die Pflanzen find beweglich hergeftellt, fo daß fie auf wagrecht liegenden

Das in L-Form errichtete Gebäude liegt mit feiner Südfeite an der Kleinen Domftraße und hat feinen Haupteingang vom botanifchen Garten aus, während ein zweiter Eingang von der Hof-

Schienen weit in das Freie hinausgefchoben und die Pflanzen demnach in beliebiger Weife mehr oder weniger der unmittelbaren Einwirkung der Luft und des Lichtes ausgefetzt werden können.

Das Verfuchsgewächshaus wird durch eine kleine Wafferheizung erwärmt, während die übrigen Inftitutsräume mit einer Feuerluftheizung verteilen find; die Wohnungen haben Öfen erhalten,s8).

Auch in dem an der füdweftlichen Ecke des botanifchen Gartens zu Breslau errichteten Inftitutsbau liegt der Hörfaal in einem gegen Norden gerichteten phyfiokSrches Flügel. Diefes nach den Entwürfen Knorrs 1886—88 ausgeführte Gebäude ift zur Aufnahme des pflanzenphyfiologifchen Inftituts der Univerfität Breslau und des

349.

Inftitut

zu

Breslau.

Fig. 368.

V [

ttgy

■yt - >•

n!

HB

E3ED

>J'

an

nolMMoi

1:

iin

IM

jftpl

m±Mm

|ii||ii||illïiiïïïïl

t®

Mw«

Ql

j:

■li

□3

'ä'4

fr

A

i

irmm

1:250

/+

/if-

i ■ T ■ T ■ -Î 4

10

12    13    14-    15m

«r-

Schnitt zu Fig. 366 u. 367.

fog. botanifchen Mufeums, unter welcher Bezeichnung die vereinigten Sammlungen der Univerfität und des botanifchen Gartens zufammengefaßt worden find, be-ftimmt; auch ift die Wohnung des Garteninfpektors darin untergebracht (Fig. 366 bis 368 ² 3).

350.

Botanifches

Inftitut

zu

Würzburg.

einfahrt bloß zur Wohnung des Qarteninfpektors führt; ein dritter, nur untergeordneter Zugang von der Kleinen Domftraße dient den im Sockelgefchoß befindlichen Wohnungen. Außer letzterem find noch Erdgefchoß und zwei Obergefchoffe vorhanden.

Im Erdgefchoß (Fig. 367) find die für den botanifchen Garten und Unterricht erforderlichen Räume und die Infpektorwohnung gelegen; die Herbarienräume dienen gleichzeitig als Mikrofkopier-zimmer, und das Inferendenzimmer ift zugleich Arbeitszimmer für den Herbariendiener. Das I. Obergefchoß (Fig. 366) enthält die Sammlungen des botanifchen Mufeums (nach Offen) und Gartens (im Südflügel), fowie einen Hörfaal mit zwei Vorbereitungszimmern; von letzteren dient das nördliche zu Wachstumsverfuchen, das . Eidliche für chemifche Verfuche. Das pflanzen-phyfiologifche Inftitut nimmt das ganze II. Obergefchoß ein. An der Südfeite des Hautes befindet fich ein Erker für Pflanzen, an denen Verfuche angeftellt werden füllen (Fig. 368), und auf dem Dache ein Gewächshaus, welches mit den Arbeitsräumen des phyfiologifchen Inftituts durch eine Wendeltreppe unmittelbar in Verbindung fteht.

Die Stockwerkshöhen betragen (von Fußboden zu Fußboden gemeffen) im Sockelgefchoß 3,oom, im Erdgefchoß 4,10 m, im I. Obergefchoß 4,70 m und im II. Obergefchoß 4,iom. Um für den großen, gegen Norden gelegenen Herbarienfaal eine größere Höhe zu gewinnen, ift der Fußboden dafelbft um 90cm tiefer gelegt; der Hörfaal, welcher mit ftark anfteigenden Sitzreihen eingerichtet ift, reicht durch zwei Stockwerke. Unter den hochgelegenen Sitzreihen ift ein Zwifchengefchoß zur Aufnahme von Aborten eingebaut.

Sämtliche Räume befitzen feuerfefte Decken; das flache Dach ift mit Holzzement gedeckt. Die Haupttreppe ift aus Granit, die Nebentreppe aus Schmiedeeifen herge-ftellt. Zur Erwärmung der Unterrichts- und Sammlungsräume dient eine Feuerluft-Heizanlage; die Wohnungen werden durch Öfen, das Gewächshaus durch eine Warmwaffer-heizung erwärmt. Für das Äußere ift eine einfache Back-fteinarchitektur mit Flachbogen unter fparfamer Verwendung von Formfteinen gewählt, und zwar find die Flächen mit gelben Steinen verblendet und mit roten Streifen, bezw.

Muftern verfehen; auch die Gefimfe und Wafferfchläge find von roten Ziegeln hergeftellt; das Hauptgefims befitzt in dem weitausladenden, flachen Dach mit einfach verzierten Sparrenköpfen und Streben einen wirkfamen Abfchluß.

Die getarnte überbaute Grundfläche diefes Hautes beträgt 724 qm₍ fo daß fich der anfchlagsmäßige Einheitspreis auf 218,90 Mark für 1 qm ftellt; bei einem Inhalt des Gebäudes von 13 291 cbm belaufen fich die Koften für 1cbm auf 11,90 Mark.

Nach dem Grundrißtypus IV ift auch das botanifche Inftitut der Univerfität zu Würzburg (Fig. 36g³⁹⁰) ausgeführt.

■ Es ift aus einem älteren Gebäude durch Auffetzen zweier Stockwerke im Jahre 1870 und durch Anbau eines Hörfaales im Jahre 1885 entftanden. Das Erdgefchoß enthält neben der Dienerwohnung das Herbarium, welches zugleich Gefchäftszimmer des botanifchen Gärtners ift, ferner die Kleiderablage und endlich im Anbau den Hörfaal, der noch in das I. Obergefchoß hinaufragt. Letzteres umfaßt die in Fig. 369 angegebenen Räume, von denen das zu Vegetations-verfuchen dienende Zimmer mit einer Wärmevorrichtung zur Kultur niederer Pilze verfehen ift. Im II. Obergefchoß find für praktifche Arbeiten junger Mediziner und Pharmazeuten ein großer Arbeitsfaal, Zimmer für experimentelle Unterfuchungen, ein Saal für Mikrofkopieriibungen, ein Zimmer zur Aufbewahrung größerer phyfiologifcher Apparate, ein kleines Dunkelzimmer und das Arbeitszimmer des Affiftenten untergebracht. Im Dachgefchoß befinden fich 2 Zimmer zum Photographieren, Zeichnerzimmer, Spülküche und Sammlungsräume für Spiritusexemplare, trockene Gegenftände und große Demonftrationstafeln.

Fig. 369.

r I

H Hi r ! u 1 H i

Grosses

“T⁰

IB i 11 ,|| Vorstand

¹

Pilz -

Züchtungen

Kleines 1alor.

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Würzburg. I. Obergefchoß³⁸¹)-V»00 w. Gr.

390) Nach: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht ufw. Wiesbaden

1892. S 296.

39t) Bei der Bearbeitung der 2. Auflage des vorliegenden Kapitels wurde Verf. vielfach durch Herrn Profeffor Dr. Schenck in Darmftadt unterftützt, wofür ihm hier der Dank ausgefprochen wird.

Zum gleichen Orundrißtypus gehört das 1887—8g nach den Plänen Kortiim's ausgeführte botanifche Inftitut der Univerfität zu Göttingen.

Der Grundriß ift im wefentlichen hufeifenförmig geftaltet, und der große Hörfaal nimmt den Flügel ein; im anderen Flügel befinden fich hauptfächlich die Sammlungen. Das Inftitut be-fteht aus Keller-, Erd- und Obergefchoß mit Stockwerkshöhen von bezw. 2,70, 4,50 und 4,oom; der große Flörfaal ift 5,87 m hoch.

Der Bau ift mit Ausnahme der Fundamente in Ziegeln ausgeführt; im Äußeren haben die Mauern Rapputz erhalten; nur die Architekturteile beftehen aus Sandftein. Sämtliche Räume find überwölbt; die Treppe befteht aus freitragenden Sandfteinftufen; in den Sammlungsräumen ift der Fußboden aus Gipseftrich gebildet; das Dach ift mit Holzzement eingedeckt. Die Heizung ge-fchieht mittels Lönhold’iohtv Regulierfüllöfen.

Die Baukoften beliefen fich auf 91843 Mark, wovon auf Ta™ überbauter Grundfläche 183,70 Mark und auf 1 cbm umbauten Raumes 14,10 Mark entfallen. In der Baufumme find die Koften der inneren Einrichtung (20681 Mark) mitinbegriffenSD1).

Literatur

über „Botanifche Inftitute".

Voit, v. Die Neubauten im Königl. botanifchen Garten in München. II. Das botanifche Mufeum. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 321.

Herbarium und botanifches Mufeum zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 441.

Die Königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1881. S. 20: Das botanifche Inftitut; S. 21: Das pflanzenphyfiologifche Inftitut; S. 23: Die vegetabilifche Abtheilung des Mufeums.

Eichler, A. W. Befchreibung des neuen Botanifchen Mufeums (zu Berlin). Jahrb. d. K. botan.

Gartens zu Berlin. Bd. 1 (1881), S. 165.

Strasburger, E. Das botanifche Practicum etc. Jena 1884. — 3. Aufl. 1897.

Will, F. Das zoologifche Inftitut in Erlangen 1743—1885 etc. Wiesbaden 1885.

Jäggi, J. Das botanifche Mufeum des fchweizerifchen Polytechnikums zu Zürich. Botan. Centralbl. 1885, S. 344; 1886, S. 26, 92.

Eggert, H. Kaifer-Wilhelms-Univerfität Straßburg. Das Lehrgebäude des botanifchen Inftitutes. Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 585.

Botanifches Mufeum und pflanzenphyfiologifches Inftitut in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 64. Das botanifche Mufeum der Univerfität Breslau. Breslau 1888.

Botanifches Mufeum zu Berlin: PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefund-heitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 13.

Botanifches Inftitut in Halle a. S.: Staude, Hüllmann & v. Fritsch. Die Stadt Halle a. S. im Jahr 1891. Feftfchrift für die Mitglieder und Theilnehmer der 64. Verfammlung der Gefell-fchaft deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Halle 1891. S. 210.

Botanifches Inftitut: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 192.

Botanifches Inftitut zu Würzburg: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 296.

Der botanifche Garten »’S Lands Plantentuin« zu Buitenzorg auf Java. Feftfchrift zur Feier feines 75jährigen Beftehens. Leipzig 1893.

Botanifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg: Straßburg und feine Bauten. Straßburg 1894. S. 465. Botanifches Inftitut und botanifcher Garten zu Bern : Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute der Univerfität Bern 1896. Bern 1896. S. 30.

Voigt, A. Die botanifchen Inftitute der freien und Hanfeftadt Hamburg. Hamburg 1897. Botanifches Inftitut zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898. S. 183, 509.

’S Lands Plantentain. Bulletin de Vinftitut botanique de Buitenzorg. No. I. Buitenzorg 1898. Die Großherzogliche Technifche Hochfchule Karlsruhe. Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten im Mai 1899. S. 71 : Das botanifche Inftitut.

Mattirolo, O. II laboratorio per Vanatomia e la fijiologia dei vegetali anneffo all’ orto botanico. Pubblicazioni del R. iftituto di ftudi Juperiori pratici di perfezionamento in Firenze, fezione di fcienze fifiche e naturali. Florenz 1899.

Botanical laboratories, Glasgow univerfity. Builder, Bd. 78, S. 422.

The laboratories. Journal of the New York botanical garden, Bd. I, S. 65.

351.

Botanifches

Inftitut

zu

Göttingen.

8. Kapitel.

Zoologifche Inftitute, zoologifche und biologifche Stationen.

Von Dr. Eduard Schmitt.

Den Ausführungen in Art. 118 (S. 161) gemäß haben die mit den Univerfi-täten verbundenen zoologifchen Inftitute dem Unterricht und der wiffenfchaftlichen Forfchung in der Zoologie zu dienen. Die letztere auf beftimmten Sondergebieten gleichfalls zu fördern, ift Aufgabe der zoologifchen und biologifchen Stationen, welche hierdurch in nahe Verwandtfchaft zu den erftgedachten zoologifchen In-ftituten treten.

Eine gewiffe Verwandtfchaft mit letzteren haben auch die zoologifchen Gärten, die Menagerien, die Aquarien und die Terrarien, feitdem man diefe Anhalten höheren Zwecken dienftbar gemacht hat. In letzterer Beziehung wurde ihnen die Beobachtung der Lebensfunktionen der betreffenden Tiere und ihre Akklimatifierung zur Aufgabe gemacht und diefe in den Vordergrund geftellt. Deffenungeachtet ift es geeigneter, die Baulichkeiten für zoologifche Gärten, Menagerien und Aquarien in das 4. Heft des vorliegenden Halbbandes (Abfchn. 4: Gebäude für Sammlungen und Ausheilungen) einzureihen, fo daß hier nur von den beiden erftgedachten Anhalten die Rede fein wird.

Das erfte zoologifche Laboratorium in Deutfchland wurde von Leukhardt

gegründet.

a) Zoologifche Inftitute der Hochfchulen.

352.

Erforderniffe.

An den meiften zoologifchen Inftituten diefer Art pflegen außer dem Direktor oder Leiter der Anhalt (Profeffor) noch ein Affiftent und ein Präparator, wohl auch Konfervator, Kuftos ufw. genannt, angehellt zu fein.

Der Affiftent hat den Direktor bei deffen Unterrichts- und wiffenfchaftlichen Forfchungs-arbeiten, insbefondere bei den Vorbereitungen zu den Vorlefungen, praktifchen Übungen und Experimenten, fowie bei diefen felbft zu unterftützen und im Falle der Verhinderung oder Abwefenheit des Direktors die Anleitung und Unterweifung der im Inftitute arbeitenden Praktikanten zu übernehmen, fowie die dafelbft begonnenen wiffenfchaftlichen Arbeiten fortzuführen. Der Präparator hat nach den Beftimmungen des Direktors die technifche Verwaltung zu führen' insbefondere das gefamte Inventar, die Bibliothek und die Sammlungen in Ordnung zu halten, die technifchen Arbeiten zu beforgen, Präparate für den Unterricht und für die Sammlungen anzufertigen.

Eine Verfchiedenheit in den räumlichen Anforderungen und auch in der Ge-famtanlage der zoologifchen Inftitute wird dadurch hervorgebracht, daß mit dem Lehrftuhl der Zoologie jener für vergleichende Anatomie vereinigt oder davon getrennt ift. Berückfichtigt man diefes und die erwähnte Doppelaufgabe eines folchen Inftituts, fo werden in einer entwickelteren Anhalt diefer Art folgende Räumlichkeiten erforderlich:

1)    ein Hörfaal mit Vorbereitungszimmer; bisweilen find auch zwei Hörfäle, ein größerer und ein kleinerer, vorhanden;

2)    Arbeitszimmer für die Praktika oder praktifchen Übungen (die fog. Kurfe) der Studierenden und für folche, welche felbftändig arbeiten;

3)    ein oder auch mehrere Arbeitsräume für den Direktor;

4)    ein Arbeitszimmer für den Affiftenten;

5)    für den Präparator

a) ein Zimmer, worin er fchriftliche, Zeichen- und ähnliche Arbeiten ausführen kann,

(3) Mazerierraum,

y) Raum zum Ausftopfen der Tiere, zum Montieren der Skelette und zu anderen Konfervierungsarbeiten,

B) Trockenraum für ausgeftopfte Tiere, s) Gerbekammer;

6)    Sammlungsräume;

7)    Bibliothek;

8)    Aquarien, und zwar Aquarienbehälter im Freien, als auch folche in ge-fchloffenen Räumen — Aquarienräume;

g) bisweilen auch Terrarien;

io) Behälter und Stallungen für lebende Verfuchstiere;

n) Raum für Vorräte;

12)    Raum für Luftpumpen und andere Apparate;

13)    Packraum;

14)    Dienftwohnungen für den Direktor, den Affiftenten, den Präparator und den Inftitutsdiener;

15)    die erforderlichen Aborte und Piffoirs.

Bei kleineren, weniger vollkommen ausgerüfteten Inftituten fehlen einzelne diefer Räume, oder es find deren mehrere zu einem vereinigt.

353.

Hörfäle.

Die Hörfäle der zoologifchen Inftitute find ziemlich verfchieden eingerichtet und ausgerüftet. Dies hängt einerfeits davon ab, daß nicht feiten ein bald größerer, bald kleinerer Teil des Anfchauungsunterrichtes aus dem Hörfaal in die Übungsräume verlegt wird; andererfeits find die befonderen Neigungen und An-fchauungen des betreffenden Inftitutsdirektors, auch feine befondere wiffenfchaft-liche Richtung, ausfchlaggebend.

¹

) Die Großherzogliche Technifche Hochfchule Karlsruhe. Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten im Mai 189g. S. 71 : Das botanifche Inftitut.

38J) Nach ebendaf., S. 79.

²

   Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1887, S. 585. — Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Straßburg 1884. S. 6g. — Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Ärzte. Die natur-wiffenfchaftlichen und medizinifchen Inftitute der Univerfität ufw. Straßhurg. S. 21.

Siehe auch: Eggert, H. Kaifer-Wilhelms-Univerfität zu Straßburg. Der Qarten des botanifcheu Inftituts. Zeitfchr. f. Bauw. 1888, S. 199.

³

   Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 64 u. 65.

So kommt es, daß man zoologifche Hörfäle findet, die fich von anderen Fakultätsauditorien nur wenig unterfcheiden, alfo ein gewöhnliches Geftühl haben, welches den Zuhörern das Nachfchreiben der Vorlefungen geftattet; außerdem ift für den Dozenten eine Tafel vorhanden, an der er feinen Vortrag durch Skizzen zu erläutern in der Lage ift; auch eine geeignete Vorkehrung zum Aufhängen von Wandtafeln darf nicht fehlen. Bisweilen werden noch an den Fenftern geeignete Tifche aufgeftellt, um durch Einblick in das Mikrofkop das Verftändnis des Vortrages unterftützen zu können. Beffer ift es, Vorkehrungen zu treffen, um in der fchon mehrfach erwähnten Weife die mikrofkopifchen Objekte mittels Skioptikon ufw. in vergrößertem Lichtbilde den Zuhörern vorzuführen.

In anderen Fällen hingegen, insbefondere wenn der Hörfaal auch den Vorlefungen über vergleichende Anatomie zu dienen hat, nähern fich feine Anordnung und Ausrüftung den anatomifchen Hörfälen (Theatern) der medizinifchen Fakultät. Näheres hierüber ift im nächftfolgenden Halbheft (unter C, Kap. 10, a, 1: Räume für die gröbere [makrofkopifche] Anatomie) diefes » Handbuchs" zu finden.

354. Räume für das Praktikum ufw.

Die für die praktifchen (zootomifchen) Übungen der Studierenden erforderlichen Räume müffen in Anordnung und Ausrüftung den darin vorzunehmenden Arbeiten angepaßt werden.

Diefe Übungen find im wefentlichen dreifacher Art:

a) Die Mikrofkopier- und Präparierübungen (mikrofkopifcher Kurfus) erftrecken fich auf die Unterfuchung gewiffer Tierarten. Dabei foll einerfeits Übung in der Unterfuchung lebender mikrofkopifcher Tiere erlangt, andererfeits die fchwierige mikrofkopifcli-zoologifche Technik mit ihren zahlreichen und zum Teile recht komplizierten Methoden (z. B. die Kunft, die Unterfuchungs-objekte zu lähmen, zu erhärten, zu tingieren, einzubetten, in Serien feinfter Schnitte zu zerlegen etc.), fowie auch das Zeichnen mikrofkopifcher Bilder foweit erlernt werden, daß die Fähigkeit zu felb-ftändigen wiffenfchaftlichen Arbeiten erreicht wird. Bei diefen Übungen werden Mikrofkope

Präparierlupen, Mikrotome etc. den Praktikanten zur Verfügung geftellt. Auf jedem Arbeitsplätze befindet fich ein vollftändig ausgeriifteter Reagentienkaften nebft den notwendigen Hilfsmitteln zur mikrofkopifch-zoologifchen Unterfuchung.

ß) In den makrofkopifchen Übungen (makrofkopifcher Kurfus) werden beftiinmte Tiere, nach einem kurzen Vortrage des Direktors über die wichtigften Verhältnifl'e, von allen Praktikanten zugleich unter beftändiger Überwachung von feiten des Direktors und des Affiftenten feziert.

y) Solchen Studierenden, bezw. Praktikanten, welche eine weitergehende Ausbildung zu erlangen wünfchen, wird in befonderen Räumen oder Laboratorien mit befonders vollftändig aus-gerüfteten Arbeitsplätzen Gelegenheit zu felbftändigen wiffenfchaftlichen Unterfuchungen und Forfchungsarbeiten gegeben. Es wird ihnen auch ein größerer Apparat von folchen Inftrnmenten, Reagentien und anderen Hilfsmitteln verfchiedener Art zur Verfügung geftellt.

Die Mikrofkopierzimmer werden am beften nach Norden gelegt, namentlich dann, wenn darin feinere mikrofkopifche Unterfuchungen vorgenommen werden füllen. Für andere Arbeiten ift auch Oft- und Weftlicht erwünfcht.

Fig. 370.

■ ■__

SB

S£

ft

J!

^;.t|ailsev/,-’Tna.g4k

fcP

!-vA

Großes Laboratorium des biologifchen Inftituts der John //<?/j£//zs-Univerfität³⁹²).

Bezüglich der Einrichtung und Ausrüftung der Mikrofkopierfäle und der Präparierräume muß auf das gleiche Halbheft diefes „Handbuches“ (C, Kap. 10, a, 1 u. 2: Räume für die gröbere [makrofkopifche] und für die mikrofkopifche Anatomie) verwiefen werden.

In den Laboratorien für die Vorgefchritteneren, für den Profeffor, den Affiftenten ufw. bilden die Arbeitstifche den wichtigften Einrichtungsgegenftand. Dies find kräftig konftruierte Tifche von 1,25 bis 1,50m Länge und l,oora Tiefe, mit Schubladen und einem Auffatz für Flafchen ufw., welche mit der einen Langfeite gegen ein Fenfter (am beften gegen Norden) gewendet find (Fig. 370³⁹²); das Holzwerk erhält keinen Anftrich, fondern wird nur geölt. Es empfiehlt fich, jeden einzelnen Tifch, um ihn vor Erfchütterungen durch die Nachbarn zu fchützen, ganz frei aufzuftellen; hierzu ift zwar kein großer Abftand von den Nachbartifchen erforderlich; allein in Rückficht auf die Reinigung wählt man ihn gern fo groß, daß die letztere leicht möglich ift. Waffer-Zu- und Abführung, ebenfo Gaszuleitung mit Gummifchlauch und Bunfen’ichtv Lampe dürfen niemals fehlen.

39ä) Fakf.-Repr. nach : Science, Bd. 3, S. 353.

Außer den Arbeitstifchen werden in den Laboratorien auch noch ein oder mehrere Tifche aufgeftellt für Inftrumente, die von Zeit zu Zeit gebraucht werden; ebenfo find Schränke vorhanden für die übrigen Inftrumente und Apparate, für Reagentien ufw.

Für gewiffe wiffenfchaftliche Arbeiten ift anfchließend an den Arbeitsraum noch ein kleineres Laboratorium zur Vornahme phyfikalifcher und chemifcher Ver-fuche erwünfcht.

355.

Sammlungs

räume.

Bei den Sammlungen eines zoologifchen Inftituts muß die große Hauptfamm-lung — wohl auch Schaufammlung oder Mufeum genannt — von der Lehrfammlung unterfchieden werden. Letztere enthält die bei den Vorlefungen zum Anfchauungs-unterricht dienenden Gegenftände, als: Wandtafeln, Modelle aus Gips, Wachs, Papiermache oder Glas, ferner mikrofkopifche Präparate, welche die wichtigften anatomifchen Organifationsverhältniffe der verfchiedenen Tiergruppen darftellen, weiters ausgeftopfte oder als Ganzes in Spiritus konfervierte Tiere (ausgefuchte Repräfentanten der verfchiedenen Gruppen für Demonftration der äußerlichen Unterfchiede), Skelette etc. Diefer Sammlungsraum ift dem Hörfaal tunlichft nahe, jedenfalls mit ihm in das gleiche Gefchoß zu legen; die Sammlungsgegenftände werden in einfachen Schränken aufbewahrt; doch füllen fie fämtlich bequem zugänglich und möglichft leicht beweglich fein. In manchen größeren Inftituten find kleine Wagen vorhanden, auf denen die größeren Demonftrationsgegenftände (größere ausgeftopfte Tiere, Skelette etc.) auf einer Schienenbahn oder auf Rollen aus der Lehrfammlung in den Hörfaal befördert werden³⁸³).

Die Hauptfammlung benötigt Räume für ausgeftopfte Tiere und Tierfkelette, die zum Teile auf Gefachen, zum Teile in Glasfchränken aufgeftellt, in manchen Fällen aufgehängt werden; ferner Räume für Infekten, insbefondere Käfer, folche für Würmer, für Konchylien etc.; endlich Räume für Wachsmodelle etc. Hierzu kommt noch unter Umftänden die Sammlung für vergleichende Anatomie.

Derartige Sammlungen haben meift eine große Ausdehnung; ihre Anordnung und Einrichtung ift die gleiche wie in den Sammlungsräumen der zoologifchen Mufeen, weshalb auf das über letztere in Heft 4 diefes »Halbbandes“ Vorzuführende (fiehe Abfchn. 4, A, Kap. 5: Mufeen für Natur- und Völkerkunde), zugleich aber auf Art. óg (S. 72) des vorliegenden Heftes verwiefen werden mag. Hier fei nur hervorgehoben, daß man bei der baulichen Geftaltung folcher Sammlungsräume vor allem die Schaffung ausgedehnter, trockener und hell beleuchteter Wandflächen zu erftreben hat; letztere müffen tunlichft gegen unmittelbare Witterungseinflüffe gefchützt fein.

356. Räume für lebende Tiere.

Zu diefen beiden Arten von Sammlungen kommt noch eine dritte — die Sammlung für die zoologifchen Arbeiten — hinzu; das Material derfelben wird auf fehr verfchiedene Weife konferviert; immer foll dies aber möglichft gut gefchehen. Soweit es angeht, wird diefe Sammlung fyftematifch geordnet; bisweilen ift dies indes in nur ziemlich oberflächlicher Weife, nach Hauptgruppen ufw., möglich; in manchen Fällen befchränkt man fich bloß auf einzelne Gruppen ufw. Das Aufheben, bezw. Aufbewahren diefer Sammlungsgegenftände gefchieht nach dem Magazinfyftem; die in Spiritus konfervierten Objekte werden am beften in Räumen des Sockelgefchoffes aufbewahrt. Der betreffende Sammlungsraum ift den Räumen für die zoologifchen Arbeiten tunlichft nahe zu legen.

Um das oft recht fchwer zu befchaffende Unterfuchungsmaterial zu den be-

ä9S) Uber die Einrichtung von Lehrfammlungen fiehe: Rlunzinqer, C. B, Die zoologifche Sammlung der Tech-nifchen Hochfchule in Stuttgart ufw. Stuttgart 1903.

ftimmten Übungsftunden und für andere wiffenfchaftliche Arbeiten ftets verfügbar zu haben, werden zahlreiche mikrofkopifche und andere Tiere in geeigneten Räumen und Behältern lebend vorrätig gehalten.

In diefer Beziehung find an erfter Stelle die Aquarien (Süß- und Seewaffer-aquarien) zu nennen, deren Behälter zum Teile feft, zum Teile beweglich find und die teils im Hofraum oder im Garten als offene Becken oder Teiche angeordnet werden, teils in gefchloffenen Aquarienräumen Aufhellung finden. Die feften Aquarienbehälter beftehen meift aus Zement mit eingefetzten Spiegelglasplatten; bewegliche find aus Eifen oder Holz mit eingekitteten Glasfcheiben oder auch nur aus Glas hergeftellt. Die kleineren Behälter werden nicht feiten in den Laboratorien aufgeftellt; doch ift es bei größeren Anlagen vorzuziehen, befondere Aquarienräume vorzufehen, in denen die Behälter am beften auf langen, etwas geneigten fteinernen Tifchen gelagert werden. Es ift erwünfcht, daß die Aquarienzimmer im Sommer kühl und im Winter froftfrei bleiben, weshalb ihre Anordnung im Sockelgefchoß beliebt ift.

Für alle größeren Aquarienbehälter ift Zirkulation des Waffers oder Durchlüftung des letzteren mittels eingetriebener Luft notwendig. Erfteres gefchieht durch Pumpwerke, welche das Waffer aus befonderen größeren Behältern emporheben und dann unter beftimmtem Drucke in die einzelnen Behälter einftrömen laffen. Für Süßwafferaquarien kann bisweilen die vorhandene ftädtifche Wafferleitung unmittelbar verwendet werden; doch wird diefe wohl auch in der Weife benutzt, daß man durch ihr Waffer eine kleine Wafferluftpumpe, welche in die Behälter Waffer einbläft, treiben läßt. Für Süßwafferaquarien kommt das fonft übliche Rohrmaterial für Zu- und Ableitung in Anwendung; für Seewaffer find Rohre aus Hartgummi zu empfehlen. Sonftige Einzelheiten über Einrichtung der Aquarien werden in Heft 4 diefes „Halbbandes“ (Abfchn. 4, B, Kap. über „Aquarien“) be-fprochen werden.

Allein auch eine Anzahl anderer Tiere, deren genauere Kenntnis von be-fonderer Wichtigkeit für die Studierenden ift oder welche für wiffenfchaftliche Unterfuchungen notwendig find, werden in Käfigen oder anderen geeigneten Behältern vorrätig gehalten und verpflegt. Die erforderlichen Tierftallungen können gleichfalls im Sockelgefchoß, aber auch in einem befonderen, im Hofe gelegenen Nebenbau angeordnet werden. Über die betreffenden Behälter und fonftigen Einzelheiten ift im nächftfolgenden Halbheft (unter C, Kap. 10, a, 2 u. b, 3) diefes „Handbuches“ das Erforderliche zu finden.

Eigentliche Terrarien in Verbindung mit den zoologifchen Inftituten anzulegen, wird wohl nur feiten durchführbar fein, in der Regel fchon aus dem Grunde nicht, weil das erforderliche Gelände nur feiten verfügbar und das etwa vorhandene meift nicht brauchbar ift, ausgenommen etwa für größere einheimifche Tiere. An die Stelle der Terrarien treten meift die eben erwähnten Käfige ver-fchiedenfter Art, die bisweilen heizbar eingerichtet, wohl auch mit Vorrichtungen zum Durchfeuchten der Luft ufw. verfehen werden müffen; für das Züchten gewiffer Tierarten find befondere Einrichtungen zu treffen.

357-

Einige

andere

Räume.

Die Inftitutsbibliothek lege man in die nächfte Nähe der Räume für die wiffenfchaftlichen Arbeiten, um fie hierbei möglichft bequem benutzen zu können.

Die Räume für das Ausftopfen der Tiere, jene für das Skelettieren und folche für andere Konfervierungsarbeiten müffen ausreichend hell fein. Im Ausftopf-zimmer ordne man in der Mitte auf dem Fußboden eine Drehfeheibe an, welche es zu ermöglichen hat, größere auszuftopfende Tiere bequem in jede Stellung zum

Licht bringen zu können; rings um diefe Scheibe muß noch ausreichender Raum für kleinere Arbeiten vorhanden fein. In neuerer Zeit fieht man bei zoologifchen Inftituten vielfach von einem Ausftopfraum ab, weil bei wohl ausgerüfteten Anhalten diefer Art das Demonftrationsmaterial fo reichhaltig ift, daß nur in fehr feltenen Fällen eine Ergänzung notwendig wird. Tritt der letztere Fall ein, fo kann das Ausftopfen außerhalb des Inftituts — in einem zoologifchen Schaumufeum, wo die geeigneten Räume und Vorkehrungen niemals fehlen dürfen — beforgt werden.

Nicht zu fern von diefen Konfervierungsräumen lege man den Packraum und den Mazerierraum mit Keffeln, Trögen und Entfettungsvorrichtungen; ferner die Gerbekammer und den heizbaren Trockenraum für die fertig gewordenen aus-geftopften Vögel und Säugetiere; endlich den Raum zur fyftematifch-überfichtlichen Aufbewahrung von Vorräten in Spiritus, welche noch der Bearbeitung für die Sammlungen harren.

In allen diefen Räumen ift für kräftig wirkende Lüftungseinrichtungen, eben-fo auch für ausreichende Waffer-Zuführung Sorge zu tragen. Die meiften tech-nifchen Arbeiten, wie Abwafchen von Häuten, Knochen, Korallen, Schwämmen ufw., insbefondere aber das Mazerieren von Skeletten und Schädeln erfordern fehr viel Waffer. Die entfprechenden Entwäfferungsanlagen dürfen felbftredend nicht fehlen.

358.

Gefamt-

anlage.

Gefamtanordnung und Planbildung der zoologifchen Inftitute ift noch in der Entwickelung begriffen. Nur für einige diefer Anhalten find feither felbftändige Neubauten errichtet worden; die meiften find in Gebäuden und Räumen untergebracht, die urfprünglich für andere Zwecke beftimmt waren. Infolgedeffen hat fich eine beftimmte bauliche Geftaltung nicht herausgebildet, und es dürfte auch in Zukunft, wenn eine größere Zahl folcher Inftitute in Neubauten untergebracht fein wird, nur ein geringes Maß von Einheitlichkeit zu erkennen fein, da die Sonder-anfchauungen der betreffenden Direktoren ziemlich weit auseinandergehen, dabei aber auf die Planbildung von großem Einfluß find. Auch hier muß auf Art. 122 u. 181 verwiefen werden; dasjenige, was dort über die Notwendigkeit des innigen Zufammenwirkens zwifchen dem betreffenden Gelehrten und dem Architekten getagt worden ift, hat auch hier feine volle Gültigkeit.

Nach den bisherigen Erfahrungen erfcheint für die vorliegende Aufgabe ein aus Sockelgefchoß, Erdgefchoß und Obergefchoß beftehendes Gebäude empfehlenswert. Alsdann find im Sockelgefchoß unterzubringen: die Aquarienräume (am betten gegen Nord und Oft tunlichft in die Erde einzubauen), die Stallungen und fonhigen Behälter für andere lebende Tiere, die Räume zum Ausftopfen der Tiere, zum Skelettieren und zu anderen Konfervierungsarbeiten, der Mazerierraum, der Gerberaum, der Trockenraum, der Packraum, der Raum für Vorräte, die Dienft-wohnungen für den Präparator und den Inftitutsdiener ufw.; im Erdgefchoß: der Hörfaal mit daranftoßendem Vorbereitungszimmer, erforderlichenfalls der zweite Hörfaal, die Arbeitszimmer für die Studierenden, den Direktor und die Affiftenten, die Lehrfammlung, die Bibliothek und die Dienftwohnung des Affiftenten; im Obergefchoß: die Hauptfammlung und die Dienftwohnung des Direktors. Letztere fowohl, als auch die Dienftwohnung des Affiftenten erhalten einen befonderen Zugang, fei es an einer Seiten- oder an der rückwärtigen Front des Gebäudes; ebenfo führt zur Direktorswohnung eine befondere Treppe.

Unter Umftänden wird man einen oder den anderen für das Erdgefchoß empfohlenen Raum (z. B. Bibliothek, Arbeitszimmer des Direktors, Wohnung des Affiftenten ufw.) in das Obergefchoß verlegen müffen; ebenfo wird man im Erd-

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

359-

Zoologifches

Inftitut

zu

Kiel.

Fig. 371.

gefchoß einen oder den anderen Raum unterbringen müffen, deffen Lage im Sockelgefchoß empfohlen wurde ufw.

Eine dem angeführten Schema fehr nahekommende Anordnung zeigt das zoologifche Inftitut der Univerfität zu Kiel (Fig. 371 bis 374³⁹⁴), 1878—80 von Gropius & Schmieden erbaut.

Das Gebäude hat eine Länge von rund 32 m und eine Tiefe von 20 m. Die Raumverteilung im Erd- und Obergefchoß ift aus den beiden Grundriffen in Fig. 371 u. 372 erfichtlich ; das Sockelgefchoß enthält: Arbeitszimmer des Präparators und feine Wohnung, die Dienerwohnung, einen großen Raum für See- und Süßwaffer-Aquarien, Mazerier-, Pack- und Trockenraum für ausgeftopfte Tiere, einen Raum für Vorräte in Spiritus und einen Raum für eine Luftpumpe; die Sammlungen find zum Teile auch im Dachgefchoß untergebracht. Der Hörfaal (51 qm groß) faßt 54 Zuhörer. Der große (19,oom lange und 9,50m breite) Sammlungsfaal im Obergefchoß, welcher die Mitte des Gebäudes einnimmt, erhebt fich mit dem Firft des die Decke bildenden Daches noch um 4,00m über die Seitendächer und hat im ganzen bis zum Firft der Decke eine lichte Höhe von 13,oom; er wird durch eine über den Seitendächern ringsum laufende, 2,20m hohe, aus Eifen konftruierte und ver-glafte Laterne erleuchtet. Zwei ringsum laufende Galerien vermitteln den Zugang zu den in den oberen Teilen an den Umfaffungswänden vorhandenen Sammlungsfchränken. Letztere find bis zu

Fig. 372.

A t 1)Z .

Bill.

Assist.

Ar -    1) eits-

z im •

Vögel - Sammlung

!!

S amm-:!‘L1]ir0CtorsÖ

I-

ss

Si t iS s'■nä

1 u u g pj für

Tlirlull e

H ör g aal

Jnsecten

ft « ssir

S ammlung s-S aal

Aua -I- tomie

■Assi-Istentenl Ü Woli-U H D n g j]

IST

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

1:500

18

15

10 38765*321 0

h I, I ■ I ' i i I-4-HH-1-M-Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Kiel³⁹⁴).

Arch. : Gropius & Schmieden.

20™

8,oom Höhe (vom Fußboden aus gemeffen) an den Wänden aufgeftellt und bilden 3 übereinander liegende Stockwerke; das unterfte davon hat man in bequemer Lichthöhe vor fich, wenn man auf dem Saalfußboden fteht; das mittlere und höhere Stockwerk betrachtet man von den Galerien aus, welche durch verdeckte eiferne Treppen hinter den Schränken der Schmalfeiten des Saales er-ftiegen werden; der Fußboden der Galerien befteht aus dicken Glasplatten. Der mittlere Teil des Saales dient zum Aufhängen großer Tiere. Die 4 Umfaffungswände diefes Sammlungsfaales liegen ganz im Inneren des Gebäudes, find alfo gegen unmittelbare Witterungseinflüffe gefchützt; fie find von keinem Fenfter durchbrochen.

In der Flurhalle des Erdgefchoffes (Fig. 371), welche mit Geweihen und Gehörnen gefchmückt ift, find Schränke zum Unterbringen der Wandtafeln und Kleiderftänder für die Befucher der Vor-lefungen aufgeftellt. Aus dem Hörfaal führt eine eiferne Wendeltreppe in das Aquarium hinab. Im großen Praktikantenraum, der an den Hörfaal ftößt und 9 Arbeitsplätze enthält, finden zugleich die mikrofkopifchen Demonftrationen nach den Vorlefungen ftatt. Das daneben befindliche kleinere Arbeitszimmer, welches nur 3 Arbeitsplätze hat, ift für junge Zoologen beftimmt, welche darin wiffenfchaftliche Unterfuchungen anftellen; dafelbft befinden fich auch in befonderen Schränken die mikrofkopifchen Präparate, die Vorräte an Chemikalien, Mikrofkopen und Glasfachen, Luftpumpe, Gebläfe ufw. Vom Arbeitszimmer des Direktors führt eine Tür in die untere Sammlung,

•:

:W/

!sU

v\ ■■

i—-"in

BU

MM

,....._

g¹

1Ü

NH

mEsssk

ssm

ra

EDO

r*

I!

1I&

EU

□i:

I 1P

■tepsf

gmjcT

Querfchnitt.

Fig- 374-

Ha

|g -—

a⁻

If

__

yjt=3 ■

fi

i >

• :    Fi

ID1 üöpöpoainpiaa

my

□n s

Bg3^CTalala]§

r.rr

SD

Ils _ □

Ï-V^.w •

il •

DD

H=i

V ' "•

'1

Ip

Längenfchnitt.

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Kiel.

Vwo w- Gr.

360.

Zoologifches

Inftitut

zu

Straßburg.

welche in erfter Linie für die Zwecke der Vorlefungen beftimmt ift; hier find von jeder Tierklaffe die für die Demonftration wichtigften Vertreter in vollftändigen Exemplaren und möglichft auch in zootomifchen Präparaten aufgeftellt; die trockenen Präparate find in Schaupulten, die Spirituspräparate in Wandfehränken hinter Glas untergebracht.

Auf dem Fußboden des großen, im Obergefchoß gelegenen Sammlungsfaales find 8 große Schränke, die oben und an den Seitenwänden verglaft find, aufgeftellt; Platz für weitere 4 Schränke ift vorhanden. Frei im Saal fteht das Skelett eines bei Sylt geftrandeten Wales; über diefem, etwa in der Höhe der zweiten Galerie, hängt an eifernen Stangen der Schädel eines fehr großen Exemplars von Balaena myfticetus Cuv. Die den Saal umgebenden kleineren Sammlungsräume find nicht fo hoch wie der erftere; doch ift über zweien derfelben noch je ein Raum mit Deckenlicht zum Unterbringen einerfeits der Reptilien und Amphibien, andererfeits der Fifche und der großen Skelette gefchaffen worden. Die An fichtsflächen der Sammlungsfchränke meffen im großen Saal 322 und in den Nebenräumen 197, zufammen 519qm.

Im Aquarium des Sockelgefchoffes ftehen auf 5 großen Tifchen etwa 20 größere und kleinere Becken, meift mit Seewaffer gefüllt; mittels eines Trommelgebläfes, welches mit der Wafferleitung in Verbindung fteht, wird durch ein Röhrenfyftem Luft in die Becken gepreßt; eine Einrichtung für Zu- und Abftrömen des Waffers ift nicht vorhanden. Aus diefem Stockwerk führt ein Fahr-ftuhl in alle Gefchoffe des Gebäudes. Durch zwei Türen gelangt man in den an der Weftfeite des Inftituts gelegenen Hof, auf dem ein großer, mit Glaswänden verfehener, eiferner Bleichfchrank und ein Mazerierkaften für große Skeletteile angebracht find.

Das Dach ift der Höhe nach in 3 Abteilungen getrennt; die Dachflächen der unterften und oberften Abteilung haben eine geringere Neigung als jene der mittleren Abteilung; erftere find mit Schiefer gedeckt, letztere in Eifen und Glas konftruiert.

Sämtliche Sammlungsfchränke find aus Schmiedeeifen mit gefchliffenen Glasplatten her-geftellt; ihre Verfchlüffe find durch Baumwollenftränge in den Nuten gedichtet. Die Brüftungen der Galerien beftehen aus Schaupulten. Aus dem Sockelgefchoß können fchwere Gegenftände durch einen Aufzug bequem in alle höheren Gefchoffe befördert werden.

In der Außenarchitektur des Gebäudes find die Mauern des Erdgefchoffes und des Ober-gefchoffes in Pfeiler aufgelöft, welche durch beide Gefchoffe gehen und durch Flachbogen mit profilierten Archivolten verbunden find. Ein wagrechter Brüftungsfries in der Deckenhöhe des Erdgefchoffes ftellt die Teilung in zwei Stockwerke wieder her; die dreiteiligen Fenfteröffnungen find durch Rundbogenmaßwerk aus Formfteinen gebildet.

Das Gebäude hat 206150 Mark gekoftet, fo daß auf 1 qm überbauter Grundfläche 325 Mark entfallen. Die Koften der inneren Einrichtung betrugen 48000 Mark¹ 2).

Ein weiteres Beifpiel einer Anlage, bei der die Sammlungen eine hervorragende Rolle fpielen, bietet fich im zoologifchen Inftitut der Univerfität zu Straßburg (Fig. 375 u. 376²) dar, welches nach dem von Ooette aufgeftellten Programm durch Warth erbaut worden ift. Die beiden Obergefchoffe und das Dachgefchoß dienen zum Unterbringen der Sammlungen, und nur das Erdgefchoß ift für den Unterricht und die wiffenfchaftliche Forfchung beftimmt.

Die Sammlung (das zoologifche Mufeum) gehört der Stadt Straßburg und ift dem Publikum zugänglich; für letzteres ift deshalb ein befonderer Eingang am Nikolausring vorgefehen, während die Unterrichtsräume von dem nächft der Univerfitätsftraße an der Gartenfeite befindlichen Eingang erreicht werden.

Links und rechts von letzterem find die beiden Hörfäle gelegen (Fig. 375) und anfchließend an diefe Vorbereitungszimmer und Räume für die Unterrichtsfammlung. An der Nordfeite befinden fich die Arbeitsräume des Direktors, des Zeichners, des Affiftenten und der Praktikanten, nach Offen die Laboratorien des Konfervators und feines Affiftenten, fowie ein Präparierzimmer, das Seminar und die Bibliothek. Im Binnenhof, den das Gebäude einfchließt, find an der Weft- und Nordfeite eine in Glas und Eifen hergeftellte Arbeitsgalerie und ein ebenfolches Terrarium angebaut.

Im Kellergefchoß find außer den Heiz-, Kohlen-, Pack- und fonftigen Nebenräumen ein Teil der Aquarien, die Mazerier- und Präparierräume, Räume für Skelette, Werkftätten und die Gelaffe für die Mafchinen zum elektrifchen Betriebe der Beleuchtung und Wafferverforgung untergebracht.

si

«J

en

Jl

TL

Tl

Fig. 376.

Is ammlung

I. u. II. Obergefchoß.

ur

20™

=i

Si

10

1:500

Laboratorium

WHIU

s emiaar

îr'âp ai axions Zimmer

ssisteua

t ab orator iw

Cens ervator

:::

Fig- 375-

, ab oratoriumnAssisteitt

[mil

Assisltenteii Wo influ a g

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg³⁹⁶).

Arch. : Warth.

Director NZeichiLB]

'errariea.

Erdgelchoß.

Sjiecli

Zim.

Extraor dinarius.

H ï T s a a. 1

Vorb er eituag s

Zimmer

Sammlung

CO

00-

Die Hörfäle und die Arbeitsräume haben Einrichtungen für Gasbeleuchtung und für elek-trifches Licht erhalten; die erfteren können verdunkelt werden. In den Sammlungsfälen find an geeigneten Stellen Stöpfel zum Anfchluß tragbarer elektrifcher Lampen angebracht. Lür die Spei-fung der Aquarienkaften ift im Inftitut ein Brunnen gebohrt, deffen Waffer auf elektrifchem Wege in einen 12 cbm faffenden Behälter gepumpt wird, der im Llurgang des Erdgefchoffes aufgeftellt ift; von diefem führt eine Verteilungsleitung das Waffer in die Aquarienkaften des Kellergefchoffes. Der Behälter für Seewaffer, 6cbm groß, befindet fich über den Aborten des Nordflügels und ift einerfeits durch Meffingröhren mit der unter dem Kellerfußboden gelegenen Zifterne, andererfeits durch Hartgummiröhren mit den Kaften der Aquariengalerie in Verbindung gebracht; eine an die Leitung gleichfalls angefchloffene inoxydierte Pumpe befördert das Seewaffer der Zifterne in den Behälter.

361.

Zoologifches

Inftitut

zu

Erlangen.

362.

Zoologifches

Inftitut

zu

Freiburg.

Die Anordnung der Mufeumsräume im I. und II. Obergefchoß ift aus big. 376 erfichtlich; nach dem Hofe zu find auch im Dachgefchoß Sammlungsräume vorgefehen worden. Der größte Teil der Ausftellungsgegenftände ift in Glasfchränken untergebracht.

Das ganze Gebäude ift mit einer Niederdruck-Dampfheizung verfehen; die Mufeumsräume werden auf -f- 10 Grad C. erwärmt. Vier mechanifche Aufzüge erleichtern die Beförderung der Sammlungsgegenftände von einem Gefchoß zum anderen.

Lür die Proteuszucht und die Beobachtung von Waffertieren verfchiedener Art find im Garten zwei Wafferbecken und ein Teich angeordnet, deffen Wafferfpiegel etwa 3,00 m über dem Grundwafferfpiegel gelegen ift. Das Waffer wird von dem im Inftitutsgebäude gebohrten Brunnen aus, teils in Röhren, teils in einem offenen Graben, dem Teiche zugeführt; letzterer faßt ca. 150cbra und ift, um die einzelnen Tierarten trennen zu können, in fünf Buchten gefchieden. Damit die hier beobachteten Tiere in ihrer Lebensweife keinerlei Einfchränkung zu erfahren haben, ift bei der Geftaltung des Teiches und feiner Umgebung auf die Exiftenzbedingungen diefer Tiere möglichfte Rückficht genommen worden.

Im Garten find auch ein kleines Stallgebäude mit Laufplätzen, ein Stand zur Beobachtung von Bienen und ein Raupenhaus aufgeführt.

Das Inftitutsgebäude felbft hat einen Baukoftenaufwand von 615000 Mark, d. i. 16,20 Mark für 1 cbm umbauten Raumes, verurfacht; die Koften der inneren Einrichtung betrugen 200000 Mark und jene für die Umwehrungen, Gartenanlagen und Tierftälle 30 000 Mark 3BÖ).

Auch das 1885 vollendete zoologifche Inftitut zu Erlangen zeigt eine ähnliche Raumverteilung.

Das Gebäude hat eine Länge von 43,oora und eine Tiefe von 18,00 m und ift im füdlichen Teile des Schloßgartens, mit der Hauptfront gegen die füdliche Schloßgartenallee gewendet, in weißem Sandftein errichtet. Dasfelbe befteht aus einem zweigefchoffigen Mittelbau und zwei daran-ftoßenden niedrigeren Llügelbauten.

Im Sockelgefchoß befinden fich Aquarien und Terrarien. Das Erdgefchoß enthält im Mittelbau einen von Säulen getragenen, großen Sammlungsfaal, der mit einer Galerie verfehen ift; im weftlichen Flügel befindet fich die Wohnung des Hausmeifters, im öftlichen Flügel ein kleinerer Hörfaal und eine Werkftätte; der große Hörfaal, mit befonderem Eingänge vom Garten her, ift in einem Anbau an der Rückfeite (Südfeite) des Gebäudes gelegen. Im Obergefchoß find nur Arbeitsräume, zwei große und fünf kleinere Zimmer, untergebracht.

An der Rückfeite des Gebäudes befinden fich auch ein großer Garten, in welchem heizbare Stallungen und Vogelhäufer, fowie ein Brunnen und größere Wafferbehälter angeordnet find³⁹⁷).

In dem 1886 vollendeten Neubau des zoologifchen Inftituts zu Freiburg i. B. ift die Verteilung der Räume infofern eine vom angeführten Schema nicht un-wefentlich abweichende, als der Hörfaal, die Räume für das Praktikum, die fon-ftigen Arbeitsräume, die Zimmer des Profeffors und des Affiftenten ufw. in einem fog. Hauptgebäude (Arch.: Ploch) untergebracht find, für die Sammlungen jedoch ein befonderes Gebäude (Arch.: Durni) errichtet ift.

Das Hauptgebäude (Fig. 377 u. 378) ift zweigefchoffig und befitzt ein ausgebautes Sockelgefchoß. In letzterem befinden fich die Dienerwohnung, die Werkftätte und ein Aquarium. Das Erdgefchoß enthält die aus Fig. 377 erfichtlichen Räume, während im Obergefchoß (Fig. 378) der große Hörfaal (für 140 Perfonen) und links und rechts davon zwei größere Sammlungsfäle für die zu den Vorlefungen nötigen Demonftrationsgegegenftände untergebracht find.

³⁹‘) Nach : Will, F. Das zoologifche Inftitut in Erlangen ufw. Wiesbaden 1885.

Das Sammlungsgebäude ift eingefchoffig und befteht aus einem großen, durch eine Längswand in zwei Hälften geteilten Saale mit einem Vor- und zwei Nebenräumen.

Eine noch andere Raumverteilung zeigt das zu Beginn der achtziger Jahre erbaute zoologifche Inftitut zu Jena (Fig. 379 u. 380). Diefelbe ift der Freiburger in gewiffem Sinne entgegengefetzt; denn Hörfaal und Sammlungen liegen hier im Erdgefchoß, die Laboratorien, die Bibliothek, die Arbeitszimmer des Direktors, des Affiftenten ufw. im Obergefchoß. Eine folche Planbildung ift, aus den fchon angegebenen Gründen, der vorhergehenden vorzuziehen.

Das Gebäude hat eine Länge von 28,00 m und eine Tiefe von 14,oom; die Anordnung der Räume des Erd- und Obergefchoffes im einzelnen ift aus den Grundriffen in Fig. 379 u. 380

363.

Zoologifches

Inftitut

zu

Jena.

Fig. 378.

Fig- 377-

Arb eit s"— S ä 1 e "Assist Professor

JLi «I

H ör s aal

[Sammlung

S ammlun g

Kl. Praktikum

Bibliotk.ExperimrZ

Kleider-

Abl.

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

Hauptgebäude des zoologifchen Inftituts der Univerfität zu Freiburg.

Arch. : Płoch.

Fig. 380.

Fig. 379-

ii

::

äidr

■i

. nrtr,Z Lssisjstud.' Archiv. S    S 1 a T) o r a -

an ‘,J

V o r 2 . ji

TT

I i r e c t o r iBilli.

L a|d orajtoriium.

ii

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Jena.

1:500

10 9 8 7 6 5 I

W+W+t-1-H

13 2

10

15

20™

Der Hörfaal (10,98 x 7,53 m) hat 80 Sitzplätze; unter ihm (im Sockelgefchoß) be-

erfichtlich.

findet fieh der Aquarienraum. Die Stockwerkshöhen betragen (von und bis Fußbodenoberkante gemeffen) im Sockelgefchoß 2,70m, im Erdgefchoß 4,00 und im Obergefchoß 3,80 «>; der Dachbodenraum ift als Attikagefchoß mit 2,40 m lichter Höhe ausgebildet und enthält im mittleren Teile eine aus Stube und Kammer beftehende Dienftwohnung.

An großen Inftituten haben die Sammlungen nicht feiten einen fehr beträchtlichen Umfang; auch wird mit Rückficht darauf, daß zwei Profefforen und mindeftens ebenfoviele Affiftenten an ihnen wirken, eine vermehrte Zahl von Dienftwohnungen erforderlich. Infolgedeffen ift man in folchen Fällen genötigt, außer dem Sockel- und Erdgefchoß noch zwei Obergefchoffe vorzufehen. Alsdann empfiehlt es fich, das Sockelgefchoß in gleicher Weife wie in den eben

364-

Zoologifches

Inftitut

zu

Leipzig.

vorgeführten Bauwerken auszunutzen, im Erdgefchoß die Hörfäle und die Arbeitsräume der Profefforen, der Affiftenten, des Konfervators, der Studierenden ufw. anzuordnen, das I. Obergefchoß für die Sammlungen zu verwenden und im II. Obergefchoß die Dienftwohnungen unterzubringen.

In folcher Weife ift bei dem 1878 — 81 von Müller erbauten zoologifchen Inftitut der Univerfität zu Leipzig verfahren worden. Die Grundriffe des Erd- und I. Obergefchoffes find in Fig. 381 u. 382S98) wiedergegeben.

OQ

00

00

cy

D-

CTQ

Cg

ja

ö

PP¹

<3 Q

CT3

"i*

___y

DaC3°

»litt'

,C3

■s-

V,

n

VTr-fri

ü

<i

Anatom.

C-G :

ui_1

f >

i=H ⁰³

Hausm aiu

Zoologifches Inftitut der

Das Gebäude bildet eine etwas fpitzwinkelige Ecke mit zwei langen Flügeln; in der durch die Halbierungslinie des Eckwinkels gegebenen Achte ift gegen den Hof zu der Hörfaalbau angefügt. Die beiden Flügel haben durchgehende Mittelgänge erhalten. Im Sockelgefchoß befinden fich Aquarien, Hundeftälle, Räume für das Mazerieren, Wohnung und Arbeitsraum des Hausmannes, unter dem Hörfaal die letzteren dienenden Luftheizungsöfen, ferner Wafchküche, Vorrats- und Wirtfchaftskeller. Das Erdgefchoß hat die aus Fig- 381 erfichtliche Raumanordnung erhalten. Der Haupteingang findet von der Ecke aus ftatt, wo auch die Haupttreppe untergebracht ift; in der gleichen Achfe find ein größerer Vorraum, von dem die Gänge der beiden Flügelbauten abzweigen, ein Lichthof, der Zugang zum Hörfaal und letzterer felbft gelegen. Der Hörfaal befitzt ein ftark anzeigendes Geftühl und reicht infolgedeffen noch in das Obergefchoß hinein ; die Fenfter befinden fich in den oberen Teilen der Langwände, und es ift überdies ein Deckenlicht vorhanden. Das I. Obergefchoß (Fig. 382) ift ausfchließlich für die Sammlungen verwendet, und im II. Obergefchoß find zwei Dienftwohnungen untergebracht.

ift völlig ausgebaut, das Dach fehr flach und mit Holzzement gedeckt.

Die Baukoften haben rund 274000 Mark betragen; dazu kommen 41 000 Mark für die innere Einrichtung (nur ein kleiner Teil der vorhandenen Einrichtungsgegenftände konnte verwendet werden), 1060 Mark für die Umfriedigung und 2080 Mark für Gartenanlagen.

Zwei Nebentreppen und ein Aufzug erleichtern den Verkehr im Gebäude; aus der anato-mifchen Sammlung führt noch eine befondere Lauftreppe in das I. Obergefchoß. Der Dachbodenraum

Fig. 382.

Obergefchoß.

:©t:

---@=

■f*

!! » 1—1 fin

1;--

lotf

io

Vo r z.

Univerfität zu Leipzig³⁹⁸).

Durch Fig. 383 u. 38 4 ³⁰⁹) wird die Raumanordnung in dem 1888 — 89 erbauten zoologifch-zootomifchen Inftitut der Univerfität zu Würzburg veranfchau-licht. Es unterfcheidet fich von den vorhergehenden Inftitutsbauten wefentlich dadurch, daß es mehr für den Unterricht und für wiffenfchaftliches Forfchen als für Sammlungen beftimmt ift.

Das Sockelgefchoß enthält: die Werkftätte des Präparators, in welcher fehr große Objekte montiert werden können; ferner 3 Aquariumsräume, welche die ganze Oftfeite in einer Gefamtlänge von 30,oo ra einnehmen und in denen auf durchlaufenden Wandfteintifchen zahlreiche kleinere

365-

Zoologifches

Inftitut

zu

Würzburg.

Becken und freiftehend eine Reihe.von größeren Zucht-Aquarien, fowie von Käfigen aufgeftellt find; weiters in einem niedrigen Anbau ein Warmhaus, worin ein ringsum laufender heizbarer Beton-kaften für Pflanzenzüchtungen und zum Aufftellen von Aquarien und Terrarien, fowie ein gleichfalls heizbares Wafferbecken vorhanden find und welches durch zahlreiche Tropenpflanzen und Bewäfferungseinrichtungen den Eindruck einer Tropenlandfchaft macht; endlich in einem zweiten Anbau Präparier- und Mazerierräume. Außerdem find in diefem Stockwerk Dienerwohnung und Vorratskeller untergebracht.

Im Erdgefchoß befinden fich, wie der Grundriß in Fig. 383 zeigt, mit Ausnahme des Pförtnerzimmers und eines Sammlungs-faales, Räume für wiffenfchaft-liche Arbeiten, zunächft jene der Dozenten, dann folche für vor-gefchrittenere Studierende, an die das Lefezimmer und das Bibliothekzimmer, welches zeitweife an felbftändig arbeitende Forfcher als Arbeitsraum abgetreten wird, fich anreihen.

'ZU3Q3N

IS

w o li nu u g

Assist.

Grosser

Hörs aal

™T)

EL

Fig. 384.

Kleiner

Hör s aal

Kurs

1:500

Obergefchoß.

fc-i-

Das Obergefchoß (Fig. 384) enthält die für den Unterricht be-ftimmten Räume. Der Saal für die Unterrichtsfammlung ift mit dem darunter gelegenen Samm- — lungsraum durch eine Lauftreppe verbunden ; der große Hörfaal faßt 120 Studierende und ift mit den beiden tiefergelegenen Stockwerken durch einen Aufzug (zum Befördern der Demon ftrationsgegen-ftände) verbunden; beide Säle haben eine größere Höhe, als die übrigen Räume des Oberge-fchoffes.

5 U TL I ui ui t S

J3U1J0J

Assistenten

jf

Im geräumigen Dachboden werden Gläfer und Materialien aufbewahrt ; auch befindet fich dafelbft ein Taubenfchlag. Für Tiere, welche fich in gefchloffe-nen oder befchränkten Räumen nicht züchten laffen, dient der an der Südfeite fich erftreckende Garten ; die Abwaffer zahlreicher Bek-ken und des Warmhaufes vereinigen fich in einem etwa 100 q™ meffenden Teiche, worin fich niedere Tiere aufhalten.

Die Gefamtkoften diefes Gebäudes haben, einfchl. der inneren Einrichtung, 177000 Mark betragen 3tf9).

Fig. 383-

I .=

Erdgefchoß.

Zoologifch-zootomifches Inftitut der Univerfität zu Würzburg³).

Fig. 386.

Fig. 388.

A n a t u m.

Vonatlie

Vorr aine

Attikagefchoß.

H erl arium

T 1 il r

Anatom, 'i il.

P 1 0 t 0 g r.

i ĆL 1) .

C s t e 0 1 0 g . Arleitsz.

B 0 t a 71. 1 al.

S a m ml. u. I al. f.iJnsecteJi

Z o o 1o g.Vorst.

Obergefchoß.

Arch. : Emerton & Haskell.

Z o o 1 o a lat.“

’[ 1 ui ï s

L a b f-

c 7i e m.

mx Où

15

und zoologifches Inftitut der Univerfität zu Lawrence⁴⁰¹).

CO

CD

G eolog.Yorst.i

.P 1 Tl T

Erdgefchoß.

fH

s - 'F,

cg

P*H

_u

f=^

Geolog. 1 a 1) .

HTrsïn

LJ.

Sockelgefchoß.

1:500

Cg

rQ

cn-

cD

15 i »1 o g. lai).

t 'B V S J! 0 H

,;ï U)

8-1

<d

Fig. 385-

Fig. 387.

366.

Zoologifches

Inftitut

zu

Göttingen.

367.

Naturwiffen-

fchaftliche

Inftitute

zu

Lawrence.

Für die Univerfität Göttingen wurde 1873 — 79 ein Neubau, das fog. „natur-hiftorifche Mufeum", errichtet, welcher zur Aufnahme des zoologifchen und des geologifchen Inftituts dient (fiehe Fig. 327 u. 328, S. 393). Das letztere befindet fich im Erdgefchoß, und in Art. 315 (S. 394) war bereits davon die Rede; das zoologifche Inftitut nimmt das I. und II. Obergefchoß ein.

Die im I. Obergefchoß enthaltenen Räumlichkeiten find aus dem Plane in Fig. 327 zu entnehmen; im II. Obergefchoß befinden fich über den Aquarien und dem Mikrofkopierzimmer Räume für die ethnologifche Sammlung; alle übrigen Lokalitäten werden von der zoologifchen Sammlung eingenommen. Die hier in Anwendung gekommenen Sammlungsfchränke find in der unten⁴⁰⁰) angegebenen Quelle befchrieben und bildlich dargeftellt.

Einen Schritt weiter als in Göttingen hat man im Staate Kanfas getan, als man 1886—87 für das geologifche, botanifche und zoologifche Inftitut der Univerfität zu Lawrence nach Emerton’s & Maskell's Plänen einen gemeinfchaftlichen Neubau (Fig. 385 bis 388i01) ausführte.

In diefem viergefchoffigen Gebäude ift das Attikagefchoß hauptfächlich für die anatomifche und das Erdgefchoß für die geologifche Abteilung beftimmt; im Sockel- und im Obergefchoß befinden fich die Räume des zoologifchen und des botanifchen Inftituts. Wie die 4 Grundriffe auf der vorhergehenden Seite zeigen, zerfällt diefer Bau in 2 Teile, wovon der rechtsfeitige je einen großen Sammlungsraum (im Erdgefchoß das botanifche Laboratorium) enthält; die drei Sammlungsräume find von 3 Seiten beleuchtet, und damit die dem Gebäudeinneren zugekehrte Langwand derfeiben ausgiebig erhellt werde, find die Fenfter in der gegenüberliegenden Außenmauer in befonders großen Abmeffungen ausgeführt worden.

Im linksfeitigen Teile find außer dem großen Hörfaal, welcher durch Sockel- und Erdgefchoß reicht, im wefentlichen Laboratorien und kleinere Sammlungsräume untergebracht.

368.

Aufgabe.

b) Zoologifche und biologifche Stationen.

Zoologifche Stationen find Inftitute, welche dem wiffenfchaftlichen Studium der Zoologie gewidmet find. In ihnen wird Unterfuchungsmaterial, namentlich Seetiere, für die Forfcher bereit gehalten und diefen die ungeftörte Verfolgung wiffenfchaftlicher Arbeiten (zum Teile aus Staatsmitteln) ermöglicht.

In demfelben Maße, als die Beftrebungen der wiffenfchaftlichen Zoologie fich auf das Studium der wirbellofen Seetiere richteten, machte fich auch das Bedürfnis geltend, am Ufer des Meeres felbft Anhalten zu befitzen, in denen den Forfchern alle Hilfsmittel geboten würden, deren fie zu ihren Unterfuchungen bedürfen. Bei der großartigen Entwickelung der Methoden war es nicht mehr möglich, daß die Einzelnen die technifchen Hilfsmittel, welche fie notwendig hatten, mit fich führten. Sowohl aus diefem Grunde, als auch weil es eingehender und längerer Studien bedarf, um zu wiffen, welche Tiere an gewiffen Orten zu finden find, wurden die Stimmen immer lauter und zahlreicher, welche die Einrichtung von zoologifchen Laboratorien am Meeresufer verlangten, die mit allen Hilfsmitteln der Unterfuchung ausgerüftet und fo eingerichtet fein füllten, daß die Forfcher längere Zeit dort fich aufhalten könnten.

Solche zoologifche Stationen erfüllen aber ihren Zweck nur dann im vollen Maße, wenn fie es auch ermöglichen, das Leben der Tiere bis in feine feinften Äußerungen zu verfolgen; mit anderen Worten, wenn fie zugleich »biologifche0 Stationen find. Es müffen Anhalten vorhanden fein, die jahraus jahrein, vom Wechfel der Witterung, vom Wechfel von Tag und Nacht unabhängig, die fortgefetzte Beobachtung der Lebewefen geftatten.

⁴⁰°) Zeitfchr. f. Bauw. 1886, S. 481.

⁴⁰¹) Nach: Building news, Bd. 44, S. 251, 252.

Dohm war der erfte, welcher die vorftehend ausgefprochenen Gedanken durch die 1872 nach Überwindung vieler Hinderniffe durchgefetzte Gründung der Stazione zoologica zu Neapel praktifch durchgeführt hat. Diefe großartige, 1874 eröffnete Mufteranftalt beruht auf internationaler Grundlage; fie befitzt ein großes Gebäude in der Villa Reale, des öffentlichen Parkes der Stadt, am Strand, in den unteren Räumen große, mit allen Arten von Meerbewohnern befetzte Aquarien, im Obergefchoß mit allen Hilfsmitteln verfehene Studienräume mit Bibliothek, in denen 50 Naturforfcher zu gleicher Zeit arbeiten können.

Entwickelung.

Dem Beifpiele Dohrn’s find verfchiedene Staaten und gelehrte Gefellfchaften gefolgt, fo daß gegenwärtig bereits mehr als 30 zoologifche und biologifche Stationen beftehen, die fich über alle Teile der Erde verbreiten und von denen 6 auf das Mittelländifche Meer allein entfallen, nämlich Trieft am Adriatifchen Meer, Villafranca, Cette, Marfeille und Banyuls an der franzöfifchen Küfte und eine in Algier an der afrikanifchen Küfte. An der fpanifchen Nordküfte liegt die Station von Santander.

Zunächft entftanden die zoologifchen Stationen zu Sebaftopol, Trieft, Sydney und Batavia. — Die Vereinigten Staaten befitzen eine große Zahl folcher Laboratorien (zu Beaufort, Newport, Woods Hall, Cottage City, Salem, Annisquam ufw.), deren jedes eine Sonderbeftimmung hat. — Holland hat ein verfetzbares Laboratorium diefer Art eingerichtet, welches an verfchiedenen Stellen benutzt werden kann. — In Frankreich hat Duthiers zu Roscoff (bei Morlaix) und zu Banyuls (an der Küfte von Rouffillon) zoologifche Stationen gegründet. Robin und Pouchet haben die alten Fifchweiher zu Cancarnot in eine kleine Sonderftation diefer Art umgewandelt. Die gelehrte Gefell-fchaft zu Arcachon hat ihr Aquarium den Gelehrten zur Verfügung geftellt. Zu Cette und Ville-franche wurden kleine Laboratorien für befondere Zwecke errichtet, und endlich wurden zu Endoume (bei Marfeille) ein großes maritimes Laboratorium und zu Montpellier eine biologifche Anftalt erbaut. — Zu Newport und Plymouth, ebenfo an der portugiefifchen Küfte, find zoologifche Stationen im Entftehen begriffen, und von der ruffifchen Regierung ift zu Archangel eine folche in das Leben gerufen worden. Im Jahre 1888 wurde in Algier, an der Spitze des Hafendammes, ein Aquarium für wiffenfchaftliche Unterfuchungen unter Viguier’s Leitung eröffnet. — Norwegen hat vor einigen Jahren eine Station in Bergen eröffnet, und eine zweite bei Chriftiania ift im Entftehen begriffen. — Schweden hat am Kattegat die Station von Chriftineberg und Dänemark in Jütland bei Hellebaeck. — Rußland befitzt fowohl im Weißen wie im Schwarzen Meere je eine Station, erftere im Klofter von Solowietzky, die andere in Sebaftopol. — In Japan befteht im Zufammenhange mit der Univerfität zu Tokio eine Station, und in Melbourne, Sydney und Neufeeland werden fortgefetzt Verfuche gemacht, zu einer anfehnlichen Anftalt diefer Art zu gelangen. — In den Vereinigten Staaten wurden zu Newhaven von Agaffiz, zu Woods Hall von Whitman und zu Cheafapeake von der John-Hopkins-\Jm\tń\idii Marine-Laboratorien gegründet; andere werden in New-Jerfey von der Pennfylvania-Univerfität, in Kalifornien und auf den Bahama-Infeln von einer Gruppe amerika-nifcher Zoologen angeftrebt. — Schließlich ift noch der 1892 (bald nachdem Helgoland deutfch geworden war) begründeten Kgl. Biologifchen Anftalt auf Helgoland zu gedenken.

ln neuerer Zeit fängt man auch an, in den Binnengewäffern ähnliche Stationen zu errichten, bezw. anzuftreben, um die fehr ungenügende Kenntnis der Ernährungs- und fonftigen Lebensbedingungen der Süßwafferfifche zu vermehren. So ift es den Bemühungen von Zacharias gelungen, 1891 eine biologifche Station am Großen Plöner See in das Leben zu rufen.

Ebenfo ift feit etwa einem Jahrzehnt daran gedacht worden, den zoologifchen und biologifchen Stationen neben ihren rein wiffenfchaftlichen Zwecken auch eine praktifche Aufgabe zuzuweifen. So z. B. kann eine folche Station einerfeits ein Meereslaboratorium, die angewandte Meeresbiologie kann aber auch der Hoch-feefifcherei ufw. förderlich werden. Die Kgl. Biologifche Anftalt auf Helgoland hat z. B. einem folchen Doppelzweck zu dienen; neben der Erforfchung der deutfchen Meere hat fie ihre wiffenfchaftlichen Arbeiten in den Dienft der deut-fchen Fifcherei, namentlich der Hochfeefifcherei, zu ftellen. Auch in der biolo-

Fig. 389.

Schaubild.

Jb

Jp*«’

ilPl®

Hl

",

fl

itè*

r --    ;    r_

|:.-5

-    , y®ü

*gpS|

.Sammlungen;

iis

iQ

Sq

i'

ls

Fig. 390.

La-

lj 0 r a-

tonen

-g

Fig. 391.

Vtoo W. Qr.

In

Obergefchoß.

Logg 1

Arch. : Paugoy.

(Wbraenhaus

kXxXXkXXxX

X - Aquarium a ^

su

^Terrasse

LI

ML

xXxXxxxxX^

nr

nimillü

□□□□□□□□□□

ört

PquaTmml

Qlquariinp

nni

yflFIur- 3 k-

Halle W

rec j

J 8SSH8 U

B 0 t a n Garten

RHHHHI

ÜU

Erdgefchoß.

Zoologifches Laboratorium zu Endoume ⁴⁰²).

gifchen Station zu Plön foll hinter den wiffenfchaftlichen Forfchungen das Studium von einfchlägigen Fragen, welche für die praktifche Fifcherei bedeutfam find, nicht hintangefetzt werden.

Endlich fei noch der wandernden zoologifchen Stationen gedacht, wie eine folche 1888 in Ditzum am Dollart (Nordfee) gegründet worden ift.

Über die bauliche Anlage der in Rede ftehenden zoologifchen und biolo-gifchen Stationen laffen fich allgemeine Anhaltspunkte kaum geben. Die ver-fchiedenen Inftitute diefer Art dienen, innerhalb der allgemeinen Aufgabe, aus der fie entftanden find, fo verfchiedenartigen Sonderzwecken, daß fchon aus diefem Grunde die bauliche Geftaltung fąft in jedem Falle eine andere fein wird. Dazu kommt, daß der Umfang der einzelnen Anhalten ein ungemein verfchiedener ift, und daß auch diejenigen Perfönlichkeiten und Korporationen, welche derartige Inftitute in das Leben rufen, von Sonderanfchauungen ausgehen, die einander nicht immer decken.

Infolgedeffen wird über die Planbildung folcher Baulichkeiten im allgemeinen fich nur fagen laffen, daß man die Aquarienräume in das Erdgefchoß der-felben, die Studien- und Arbeitsräume jedoch, die Bibliothek und etwaige andere Sammlungen in das Obergefchoß zu verlegen habe. Sind außer den Verfuchs-aquarien auch Schauaquarien, die dem größeren Publikum zugänglich find, vorhanden, fo werden letztere unter allen Umftänden im Erdgefchoß anzuordnen fein. Bezüglich der Ausführung ift eine fehr folide Konftruktion zu empfehlen, da folche Gebäude an der Meeresküfte Wind und Wetter in bedeutendem Maße ausgefetzt find. Bei der Auswahl der Bauftoffe achte man darauf, daß diefe die entfprechende Widerftandsfähigkeit gegen die Einwirkungen des Seewaffers befitzen müffen.

Einige Anhaltspunkte für die Grundrißanordnung der zoologifchen und bio-logifchen Stationen bieten noch die nachfolgenden drei Beifpiele.

Das maritime zoologifche Laboratorium zu Endoume (bei Marfeille) wurde nach den Angaben feines Direktors Marion von Paugoy erbaut (Fig. 389 bis 391 ⁴⁰²).

Diefe Anftalt -ift unmittelbar an der Meefesküfte, auf einem zwifchen zwei Buchten gelegenen Fels errichtet; die eine der beiden Buchten hat das Boot der Station aufzunehmen; die andere dient zur Aufbewahrung von Seetieren gewiffer Größe; in einer derfeiben ift, um die Aufternzucht ftudieren zu können, ein Aufternpark angelegt; für das Gebäude wurde die kreuzförmige Grundrißgeftalt gewählt, um durch die größere Faffadenentwickelung tunlichft viel Licht dem Inneren, insbefondere den Arbeitsräumen, zuführen zu können.

Das Gebäude befteht aus einem Sockelgefchoß, einem Erd- und 2 Obergefchoffen. Das Sockelgefchoß enthält einen in den Felfen gehauenen Saal mit einem Wafferbecken von 50 cbm Inhalt, worin, gefchützt vor Licht und Temperaturänderungen, niedere Seetiere aufbewahrt werden. Im Erdgefchoß befinden fich Arbeitszimmer für Studierende mit Aquarien, die Bibliothek, eine Kammer für photographifche Zwecke und die Wohnung des Hauswarts; im I. Obergefchoß find zur Aufnahme von 10 Forfchern fünf Arbeitszimmer, ferner ein Sammlungsraum, das Laboratorium des Direktors und eine Kammer für fpektrofkopifche Unterfuchungen untergebracht; das II. Obergefchoß bildet die Wohnung des Direktors. Ein hochgeführter Turm enthält die Haupttreppe und in feinem oberften Teile Behälter für Seewaffer, aus denen letzteres, um das Leben der niederen Seetiere zu fichern, unter Druck in den Wafferbehälter des Sockelgefchoffes fließt. Die Terraffen find zwifchen eifernen Walzbalken gewölbt.

Die Gefamtkoften waren zu 112000 Mark (140000 Franken) veranfchlagt.

Der von Dohrn in das Leben gerufenen zoologifchen Station zu Neapel ge-fchah bereits in Art. 369 (S. 445) an bevorzugter Stelle Erwähnung. In Fig. 392

370.

Bauliche

Anlage.

371.

Zoologifches

Laboratorium

zu

Endoume.

372.

Zoologifche

Station

zu

«°8) Nach. Wulliam & Farge. Le recueil d’architecture, Paris. 14e annłe, f. 32, 33, 43 - und : La con/truction moderne, Jahrg. 2, S. 88 u. PI. 14.

Neapel.

bis 394 find die Grundriffe von Keller-, Erd- und Obergefchoß diefes Gebäudes und in Fig. 395 ein Querfchnitt durch dasfelbe dargeftellt.

an-

Fig. 392.

abu

U Assis

ratonum

1 a

'TI-¹

■ Labora-S torium

j'ftirthscii

Lat oratorium.

jB ih 1 i 0 thek

gagagggs

lT

Vorz

Vorz,

OJ1

^atsspin

^ :3|'......j ~“j—jq^lAssisl..

L at or at’or

b

fl

LÜ

S--

ab ora-■tormm

Obergefchoß.

1:500

Fig. 393-F Sud

ÜHHü

msm

HlSilL a

Fjür Beschauer

B\

Im mittleren Teile des Kellergefchoffes (Fig. 394) find 3 große Behälter für Seewaffer geordnet, an der Nord- und Südfront je 1 kleinerer Vorratsbehälter. Unter dem Fußboden der Kellerräume befindet fich ein vielfach verzweigtes Syftem von Rohrleitungen, welches geftattet, die einzelnen Behälter miteinander in oder außer Verbindung zu fetzen und die Ableitungskanäle des Ge- , bäudes zu fpülen ; die Anordnung ift fo getroffen, daß an den Waf- ' ferbehältern und an der Rohrleitung Reparaturen vorgenommen werden können, ohne im gering-ften den Wafferumlauf zu ftören; hierdurch ift es möglich, den Wärmegrad, die Reinheit und die Klarheit des Seewaffers tunlichft unverändert zu erhalten. Das Rohr-fyftem fetzt die Wafferbehälter mit einem kleinen Behälter in Verbindung, welcher in dem an der Weftfeite vorhandenen, bloß unter-irdifchen Anbau gelegen ift; letzterer ift zur Aufnahme der Dampf-keffel, der Dampfmafchinen, einer Dampfluftpumpe aus Hartgummi und von 6 Wafferpumpen, gleichfalls aus Hartgummi, beftimmt.

E3

si

West

ImêauS

cdMi

arie

Fiiir Beschauer

bs Nord. Erdgefchoß.

Fig. 394.

hr

'Küche

,s

«J

Kohle

Kess

i,_Æ

Die zwei größten Pumpen forgen für den Wafferumlauf im großen Aquarium, zwei kleinere für die Füllung der Aquarien im Oberge- ^ fchoß, eine weitere für das Heben frifchen Seewaffers, wenn folches notwendig wird, und die kleinfte Pumpe für das Heben des See-und Süßwaffers in die Behälter unter dem Dach; diefe Pumpe ift verfetzbar und auch durch Men-fchenhand zu betreiben. Außer diefen Mafchinen und Pumpen enthält der Mafchinenraum noch einen Dampf-Deftillierapparat und entfprechende Kohlen- und Kokeräume. Im Kellergefchoß des Hauptgebäudes befinden fich auch noch eine Küche und einige kleinere Räume zur Aufbewahrung von Geräten, Aquarium-Glasfcheiben,

Fifchereivorrichtungen etc.

h ..

4L

f.

1 Fi

Kellergefchoß.

Zoologifche Station

Durch 2 Treppen fteht das gefamte Kellergefchoß mit dem Erdgefchoß (Fig. 393), welches im wefentlichen das dem Publikum zugängliche Schauaquarium enthält, in Verbindung; der Eingang in letzteres und damit auch der Haupteingang in das ganze Ge-

bäude ift an der Oftfeite gelegen. Das Publikum betritt zunächft einen kleinen Vorraum, der durch 2 Drehkreuze vom Aquariumfaal getrennt ift; links ift die Kaffe, rechts die nach dem Obergefchoß führende Haupttreppe und ein kleiner Privateingang in den Aquariumfaal für diejenigen, welche befondere Vergünftigung für den Befuch des letzteren genießen. Der Aquariumfaal ift an drei Seiten von größeren Behältern umgeben und enthält in der Mitte 2 Reihen kleinerer, von einem darüber gelegenen Lichthof beleuchteter Behälter. Der Raum, in welchem fich das Publikum bewegt, mißt 260 qm, ift von 19 runden, rot verglaften, hoch angebrachten Fenftern erleuchtet; alles übrige Licht fällt durch die Behälter hindurch, fo daß die Tiere darin bei weitem beffer beleuchtet find als der Zufchauerraum. Durch verfchiedene Türen fteht der Aquariumfaal mit den Behälterräumen in Verbindung, fo daß der durch die Bedienung der Behälter bedingte Verkehr leicht und wenig ftörend für das Publikum gefchieht. Ein kleines Zimmer an der Nordoftecke des Haufes bildet ein kleines Laboratorium mit 2 Arbeitstifchen und den entfprechenden Studienaquarien. An der Weftfeite befinden fich 2 Nebeneingänge für Fifcher und Dienftperfonal.

Die erwähnte Haupttreppe mündet in die Oftloggia des Obergefchoffes (Fig. 392) aus; außerdem find auch an der Weft- und Südfeite Loggien vorhanden, welche fowohl aus klimatifchen, wie dekorativen und konftruktiven Gründen angeordnet find. Die Loggia an der Weftfeite ift durch Fenfter gefchloffen, während an der Nordfeite das große Laboratorium gelegen ift, welches von der Sonne nicht getroffen wird; letzteres ift von dem dahinter gelegenen Bibliothekraum durch den Lichthof getrennt. Beide Säle reichen bis unter das flache Dach (Fig. 395); die Beftimmung der zu beiden Seiten derfeiben gelegenen kleineren Räume ift aus dem Plan in Fig. 392 erfichtlich.

Im großen Laboratoriumsfaal befinden fich, außer großen Schränken an der Oft-, Süd- und Weftfeite, die Arbeits- oder Studien-Aquarien, welche in 2 Stockwerken mit je 10 Abteilungen Raum genug bilden, um 20 Forfehern die Möglichkeit zur Aufbewahrung und Züchtung lebenden Unterfuchungsmaterials zu bieten; jeden Abend wird die gefamte Waffermenge diefer Behälter erneuert, während am Tage und in der Nacht das Waffer des oberen Stockwerkes diefer Behälter durch feine Rohre in das untere Stockwerk abfließt und dabei noch eine beliebige Zahl ganz kleiner beweglicher Behälter oder Glasgefäße durchftrömt, welche zur Ifolation von Eiern, Larven oder beftimmter Tiere den einzelnen Naturforfehern zur Verfügung ftehen; die Studien-Aquarien empfangen ihr Licht von beiden Seiten. An den 2 großen Fenftern der Nordfront ftehen 6 Arbeitstifche,

Fig. 395-

in um

wm

SP

Querfchnitt nach M N.

zu Neapel.

29

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. (2. Aufl.)

über denen eine auf eifernen Säulen ruhende und mittels zweier eiferner Treppen erreichbare Plattform (Fig. 395) angebracht ift; letztere trägt gleichfalls 6 Arbeitstifche, welche ihr Licht aus der Hälfte der 3 großen Saalfenfter erhalten. Von diefer Plattform führen einige Stufen auf die den Saal an drei Seiten umgebende Galerie, welche die Lokalfammlung des Golfes aufzunehmen be-ftimmt ift.

Der Fußboden der Galerie im großen Laboratorium ift auf gleicher Höhe mit dem Halb-gefchoß, welches über den im Obergefchoß an der Oft- und Weftfront befindlichen Räumen gelegen ift; in diefetn Gefchoß find 12 Zimmer und Kammern untergebracht, die teils zu Laboratorien mit Arbeitstifchen und Aquarien eingerichtet, teils als Wohnungen für Wärter oder als Vorratsräume dienen.

Die Koften diefes Gebäudes haben, einfchl. der Einrichtung der Aquarienbehälter, der Dampf-keffel und Mafchinen, der Ausrüftung der Laboratorien, der Gaseinrichtung, des Mobiliars, der Inftrumente, der Chemikalien, der Boote etc. rund 296000 Mark (= 370000 Franken) betragen⁴⁰³).

Fig. 396.

Fig. 397-

1° 0¹

rSor/ering’s rvm

Au6c rer fort er.

EeÜ

Vt-sMvL

Kn/ree.

/rm/res'i/re

FcTpI

A'

A/al for

Kt/mm er.

Kvmmer.

PFR]

r.

Pa 6c/‘a/c rter.

jV

Fô/i/Ci/ro

Erdgefchoß¹⁰¹).

etwa Vjso w- Or*

Obergefchoß¹⁰⁵).

373-

Biologifche

Meeresftation

zu

Bergen.

Biologifche Meeresftation zu Bergen.

Mitte der achtziger Jahre ift unmittelbar neben dem Gebäude der zoologifchen Station und im Anfchluß an diefes ein für Phyfiologie und phyfiologifche Chemie beftimmter Neubau in Angriff genommen und 1888 vollendet worden; die urfprüngliche Station gehört nach wie vor der morphologifchen Forfchung an.

Aus dem Jahre 1891 ftammt die biologifche Meeresftation zu Bergen (Fig. 396 ⁴⁰⁵), welche auf einem Felfen errichtet ift, der in einem feichten Baffin

bis 399

von etwa 800,00m Länge und 60,oom Breite gelegen ift. Diefes Baffin befindet fich vor dem Fjord, an dem Bergen liegt.

404 U.

4M) Nach: Erfter Jahresbericht der zoolog. Station in Neapel. Leipzig 1876. S. 1.

¹⁰¹) Fakf.-Repr. nach : Bkunchorst, A. Die biologifche Meeresftation in Bergen. Bergens Mufeums Aarborg 1890, Nr. 5, PL II, HI.

¹⁰⁵) Fakf.-Repr. nach : Brunchorst, J. Die Laboratorien und die Mafchineneinrichtung der biologifchen Station in Bergen. Bergens Mufeums Aarborg 1892, Nr. 5, PI. I, II.

Das für die Station errichtete Gebäude ift zweigefchoffig aus Holz gebaut; es ruht auf einer auf feftem Felfen aufgeführten Grundmauer, die 0,50“ über dem Hochwafferfpiegel emporragt.

Fig. 39⁸-

£>

r~

iü

Jsl®

- p=-=-

mm

mm

iii 1

i li¹'

3] >=:—i

fejjgT I

iiSńSU sak '

ml

S11SP1TO

• ' ÎT=

mm

'Xa^'

7j?.

thsIIÉ

p:

'"I

vTlfil p

-, .APT

ar ja

,L

w.

iii

T,¹ I

\l i

Innenanficht des Zufchauerraumes⁴⁰⁵).

Fig- 399-

A,

=^C

" ~*5ŁT

«êr,

r*J

"Ti- ^ n ' =4L i te

Sf^rnm

li Ihu

" _ h*

ś-

■v'

g.

üüü

»4, Ęj0rr

!^jp|! cfe

1.1 m m

nS

|gra>

nu

ri

1!»

, I ® I fe#L

Si. , - 7

Mdl

P\

Ty

Kjf

m,.-

£3

li

Éë

HI]

fciir

CMi

4^5-

■T--

'■ /

Vs

§5

> 4

-sOT*

-Æ vL?ä

Innenanficht des großen Laboratoriumsfaales⁴⁰⁵)

Biologifche Meeresftation zu Bergen.

Durch die in der einen Schmalfeite befindliche Haupteingangstür gelangt man in das Erd-gefchoß (Fig. 396), und zwar zunächft in den Zufchauerraum [Hal for Publikum \ Fig. 398). an

29

deffen beiden Langfeiten 8 Aquarienbehälter (Kummer) angeordnet; letztere find mit Felsftücken ausgemauert und nach vorn durch Spiegelfcheiben abgefchloffen; die Wafferhöhe beträgt l,iom. Das Licht empfangen diefe Behälter durch die aus Fig. 397 erfichtlichen Glasdächer, welche im Obergefchoß an den beiden Langfeiten des vorderen Laboratoriumsraumes angeordnet find.

An der Stirnwand des Zufchauerraumes find noch weitere 4 Aquarienbehälter A, B, C und D vorgefehen, wefentlich kleiner und ganz aus Glas hergeftellt. Zwifchen diefen führt eine Tür zum Mafchinenraum (Pumperum), worin die von der ftädtifchen Wafferleitung gefpeifte Turbine und die Pumpen Platz gefunden haben. Von diefem Raum aus hat das Bedienungsperfonal zur Rückfeite der Aquarienbehälter Zutritt, um die Tiere füttern zu können und dergl. Hinter dem Mafchinenraum ift der Spülraum (Sorteringsrum) gelegen; diefer ift für gröbere Arbeiten (vorläufige Durchmufterung des eingefammelten Materials, Ausbrütungsverfuche ufw.) beftimmt; durch einen kleinen Aufzug können Gefäße und dergl. nach dem Obergefchoß befördert werden. An diefen Raum ftößt das Treppenhaus mit dem Nebeneingang (Vejtibul).

Fig. 400.

¹

Nach: Zoolog. Anzeiger 1881, Nr. 100 - und: Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Ge-fundheitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 333.

²

so«) Nach: Straßburg und feine Bauten. Straßburg 1894. S 481 ff.

³

Nach: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Oefundheitspflege und Unterricht ufw. Wiesbaden

\\

fïM¹

IP

[rail

âr

Jj ;■!{

IISU

aÜMîl

11

Lnnajyi

PPl

ir

¹ 'Ä

Si

=£•-=*

Ôp

Oi - -

lu

j.

Pipüi

®€3

V/jJ,

T⁻

•T5

Zoologifche Station im Helderdeich⁴⁰⁸).

Die Treppe führt zum Obergefchoß (Fig. 397): zunächft durch das „Entree" in den kleineren und aus diefem in den größeren Laboratoriumsfaal (Laboratorier). Diefes Stockwerk ift der wiffen-fchaftlichen Aufgabe der Station Vorbehalten. Die beiden Säle find mit der (im Plane) linken Wand nach Nordoft gerichtet, und deshalb find dafelbft die Mikrofkopiertifche aufgefteilt; von den Fenfter-fchäften ragen 2,00 m hohe Scherwände 2,50 m weit in den Saal hinein, wodurch man im großen Saal 4, im kleinen 2 getrenrite Arbeitsplätze von 3,oox 2,50 m Grundfläche erhielt. Der noch übrigbleibende Raum fteht der gemeinfamen Benutzung aller an der Station arbeitenden Forfcher offen.

Der kleinere Saal ift vorzugsweife phyfiologifchen Arbeiten und etwa vorzunehmenden chemifchen Operationen Vorbehalten; deshalb ift er mit einem großen Laboratoriumstifch A (mit Schränken, Reagentienauffatz, Gasleitung ufw.) und mit einem chemifchen Herd B ausgeftattet; an einem Fenfter fteht ein erfchütterungsfreier Tifch C und neben dem Aufzug ein großer Ausguß D. Im großen Saal (Fig. 399) ift ein 7,50 m langer und 1,50 m breiter Tifch angeordnet, der die Aquarienbehälter H, G, È'und E trägt und an deffen Ende K das Waffer abfließt; jeder Behälter ift in der

4oe) Fakf.-Repr. nach: Eerfte Jaarverslag omtrent het Zoölogifch Station der Nederlandfche Dierkundige Vereeniging. ’s Gravenhage 1876.

~r

il

Hiî:Œ

&jfü

WÊÊBm

Längsachfe durch eine Wand geteilt, wodurch 8 Arbeitsplätze gefchaffen find. An der rechten Seite des großen Saales find 4 kleinere Mikrofkopiertifche L, M, N und O und zwifchen diefen Schränke vorgefehen⁴⁰⁵).

Hie und da beftehen auch bewegliche Bauwerke, welche in kleinerem Maßgabe die Aufgaben der zoologifchen Stationen zu fördern haben. Dies find meift eingefchoffige Holzbauten, als Laboratorium eingerichtet, die leicht auseinander genommen und an anderen Orten wieder aufgeftellt werden können (vergl. Fig. 400⁴"⁶) und das in Art. 369, S. 445 über Holland Gefagte.

Zum Schluffe fei noch in Fig. 401 ⁴⁰⁷) eine Anficht der bereits in Art. 369 (S. 445) erwähnten biologifchen Station am Großen Plöner See gegeben.

Wenn auch die Plöner Station vorläufig nicht fo reich ausgeftattet ift, um ihre Aufgabe in großem Umfange zu erfüllen, fo wird fie doch in der Lage fein, wertvolle Aufklärungen über die Lebensverhältniffe, die natürliche Fortpflanzung, die Züchtung der nutzbaren Süßwafferfifche, deren Parafiten, Krankheiten ufw. zu geben.

Bewegliche

Bauwerke.

375-

Biologifche

Station

am

Plöner See.

Fig. 401.

IVt

Zfiz

TMr£mï.

ajvftey

t.;

fS

V'

gr

g~g-=g

Biologifche Station am Großen Plöner See⁴⁰⁷).

Literatur

über „Zoologifche Inftitute, zoologifche und biologifche Stationen".

Martin, Ph. L. Dermoplaftik und Mufeologie etc. Weimar 1870.

Dohrn, A. Der gegenwärtige Stand der Zoologie und die Gründung zoologifcher Stationen. Preuß. Jahrb., Bd. 30 (1872), S. 137.

Befchreibung des Gebäudes und der Einrichtung der Zoologifchen Station (zu Neapel). Erfter Jahresbericht der zoolog. Station zu Neapel 1876, S. 1.

Befchrijving van het Zoölogifch Station. Eerjte Jaarverslag omtrent het Zoölogifch Station der Nederlandfche Dierkundige Vereeniging. ’s Gravenhage 1876. S. 18.

Zoologifches Inftitut zu Kiel. Zeitfchr. f. Bauw. 1879, S. 437.

Möbius, K. Das neue zoologifche Inftitut der Univerfität Kiel. Zoolog. Anzeiger 1881, No. 100.

Die Königliche landwirthfchaftliche Hochfchule zu Berlin. Berlin 1881. S. 25: Die zoologifche Sammlung; S. 27: Das thierphyfiologifche Laboratorium.

Möbius, K. Rathfchläge für den Bau und die innere Einrichtung zoologifcher Mufeen. Zoolog. Anzeiger 1884, S. 378. — Auszug daraus: Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 420.

The biological laboratory of the Johns Hopkins univerfity. Science, Bd. 3, S. 350.

Marine zoological laboratories. Nature, Bd. 29, S. 16.

Tarr, R. S. American Jummer zoological ftations. Nature, Bd. 31, S. 174.

Laboraioire de zoologie marine à Endoume. La conftruction moderne, Jahrg. 2, S. 88 u. PI 14.

Zoologifches Inftitut zu Kiel : PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheits-wefens in Preußen. Berlin 1890. S. 333.

Brunchorst, J. Die biologifche Meeresftation in Bergen. Bergens Mufeums Aarborg 1890, No. 5.

Die biologifche Station am großen Plöner See. Vom Fels zum Meer 1890—91, S. 376.

Arbeiten des zoologifch-zootomifchen Inftituts zu Würzburg. Bd. X: Das neue zoologifch-zootomifche Inftitut zu Würzburg. Von A. Schuberg. Wiesbaden 1891.

Zoologifches Inftitut in Halle a. S.: Staude, Hüllmann & v. Fritsch. Die Stadt Halle a/S. im Jahr 1891. Feftfchrift für die Mitglieder und Theilnehmer der 64. Verfammlung der Gefell-fchaft deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Halle 1891. S. 217.

Kleinwächter, F. Das Mufeum für Naturkunde der Univerfität Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1891, S. 1.

Zoologifches Inftitut in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 188.

Brunchorst, J. Die Laboratorien und die Mafchineneinrichtung der biologifchen Station in Bergen. Bergens Mufeums Aarborg 1892, No. 5.

Zoologifch-zootomifches Inftitut zu Würzburg: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Ge-fundheitspflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 298.

Brunchorst, J. Die biologifche Meeresftation in Bergen, Norwegen. Zool. Anzeiger 1893, Nr. 421.

Annual report of the curator of the mufeum of comparative zoology at Harvard college to the p ref ident and fel/ows of Harvard college for i8gi—92. Cambridge 1892.

The Thompfon laboratories for Williams college, Williamstown. American architect, Bd. 42, S. 128.

Zoologifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg: Straßburg und feine Bauten. Straßburg 1894. S. 485.

Zoologifches Inftitut zu Bern: Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute der Univerfität Bern 1896. Bern 1896. S. 23.

Zoologifches Inftitut zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898. S. 512.

Inftitut de biologie de Montpellier. La conftruction moderne, Jahrg. 12, S. 510, 518.

Möbius, K. Ueber den Umfang und die Einrichtung des zoologifchen Mufeums zu Berlin. Berlin 1898.

Warth, O. Das zoologifche Inftitut der Kaifer Wilhelms-Univerfität in Straßburg i. Elf. Deutfche Bauz. 1898, S. 310.

Klunzinger, C. B. Die zoologifche Sammlung der Technifchen Hochfchule in Stuttgart etc. Stuttgart 1903.

BIBLIOTEKA PÜLIÏEGHUIGZHJI

i\

I\ l\ ł~\

nr

i s. 6i 1

'N;

'V

k -a

y..

''S 7    ⁰ “ i. ^. ■ .    -

i^-

,.2&r~

é^Âyy|yste§w

®Vi4r

Ni-

Ni'

< fvsv

N>

NJ

/j\ ^v\ V N- > \;

- "~n£ xX VX ^ V

, '„^/t o •'N? ' /N Y\ yX

,4k-^ vvv^x

//%i' im

-, V; i

SJ

Ce

vVw-

v^'

C C<

wm

Và

^Cv.vuVs

v%x

1    .    ,,,.*• S.w'^^'^-'v -v .    '■'v v..—•

,u

'Vv^w x    nv vfo^uujy^yuu -, -

m<ma‘ ^ ' • : N'nn^a^H# ®SM -v ®u|| \^nNvVâ

:ÏWPg^• ' Vfl,...SVl f,

......

' *'

-' NNx?X''\x^x %w.vw^w.v^-r.\^ 2XNH Nïu ; N;N^;r;:; v^N' NXN'* •

p’ipP^W T; '’uj

_    js'ää^XX^ 3W%

.>/■:■;-, ;^;v , -’-v ,-';' -""V // VN?; -s-

;    V    r ^ :<    , VV^ V .

.vu,-......r».v;.îvkrVV'w

I XXMi n:

| [ ÛféUl ]JÛ i

■ v    /-/

JŁ

■ïï»-

<:c<

Ti

r » r

'■'r V v: v

/ '/ / / W

VVvVv

w\W

Nv'v

<ï><

'5

^MiféfMLyk jb -: " g: ^:' ' ^ i è ä . j

■ J v O' 'V C/ ^ V W V ^.; y .V'iiV } - ^ ft ’ Il A. ii

'i

'^4

ce

•N”

. \vhK . \fßO/f^

\ v v;N

^■v nVK^.V^K

à.x>

.!

VVV

W!

exe

<c

-c<l

-ce;:

K'

Fr

ß

*

D

a

Fr

>>

ra

y

F

h

ïy

fr

3

r

F

gy

r

►3

50

'2i

S

gs

0

y

rj

I]

M

»

0

ß

»

>1

«3

y

£

Ś4

an

L«

Z0Z -i

iŁ

L«i

i«

’ a.'¹

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

111-306465

ie

Tm

's«

#<

aasągg

IÜT

M*

22;-'

*v

gg

MWtśhi

KÜSI

ÉÜm

rr.

il

Pjgy

to

F5

«eSaf

gT

|N<

fU

X"

fvV

W?

>>

ff

Wh

te

Biblioteka Politechniki Krakowskie]

tta

100000298697