Bltâfi6

iffîsi&g!

ra@B

BIBLIOTEKA SŁOWNA

r* ESS3^

nw.

æ!M

«<

tm.

müm

ai

mm

si

MM

wschafi^i»

m^zzĘk?

*àâlS^l£&£Si

&ÉL

MĘm,

wiś

kN

I»

**&

S:

»;

•2

13

rj

rą

gj

5a

Hj

*3

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

r.

*£j

ir?

100000298698

r

g

?

B

g

Ç]

g]

0

h

g;

g?

g3

ja

g

§3

S

!Se

I

0

>2

Ej

s

S

Ü

s

s

i

i

►>

/

- V ::

*j

Æj

S

0

S

/

i

■

V -

i

I

' ‘r'f . '

I

Gefamtanordnung und Gliederung des „Handbuches der Architektur" (zugleich Verzeichnis der bereits erfchienenen Bände, bezw. Hefte) find am Schluffe des vorliegenden Heftes zu finden.

Jeder Band, bezw. Halbband und jedes Heft des „Handbuches der Architektur" bildet ein für fich abgefchloffenes Buch und ift einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR.

Unter Mitwirkung von

Gehei nierat

Profeffor Dr. Jofef Durm

in Karlsruhe

und

Geh. Regierungs- und Baurat Profeffor Dr. Hermann Ende in Berlin

herausgegeben von

Geheimer Baurat

Profeffor Dr. Eduard Schmitt

in Darmftadt.

Vierter Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

6. Halbband :

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

Heft 2, b :

Hochfchulen,

zugehörige und verwandte wiffenfchaftliche Inftitute.

II.

Medizinifche Lehranftalten der Univerfitäten. Technifche Laboratorien und Verfuchsanftalten. Sternwarten und andere Obfervatorien.

ZWEITE AUFLAGE.

ALFRED KRONER VERLAG IN STUTTGART

ENTWERFEN,

ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER TEIL.

6. Halbband:

Gebäude für Erziehung¹, Wlffenfchaft und Kunft.

Heft 2, b:

Hochfchulen,

zugehörige und verwandte wiffenfchaftliche Inftitute.

II.

Medizinifche Lehranftalten der Univerfitäten. Technifche Laboratorien und Verfuchsanftalten. Sternwarten und andere Obfervatorien.

Von

Paul Müffigbrodt,

Landbauinfpektor und Profeffor an der Technifchen Hochfchule in Berlin-Charlottenburg,

Dr. Eduard Schmitt,

Geheimer Baurat und Profeffor an der Technifchen Hochfchule in Darmftadt

und f Dr. Paul Spieker,

Oberbaudirektor in Berlin.

ZWEITE AUFLAGE.

Mit 376 in den Text eingedruckten Abbildungen, fowie 13 in den Text eingehefteten Tafeln.

—=3<§>C=-

STUTTGART

ALFRED KRÖNER VERLAG

CWÄ

Das Recht der Überfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

BIBLIOTEKA PGUTE'GHKLGZNÄ

KRAKÓW

IR

in Leipzig-,

KÎ

Druck von Bär & Herm.

A':c. Nr.

3 Pi£'J 3A/ibty}>r

Handbuch der Architektur.

IV. Teil.

Entwerfen, Anlage und Einrichtung

der Gebäude.

6. Halbband, Heft 2, b.

(Zweite Auflage.)

INHALTSVERZEICHNIS.

Sechfte Abteilung.

Gebäude für Erziehung, Wiffenfchaft und Kunft.

2. Abfehnitt.

Hochfchulen

zugehörige und verwandte wiffenfchaftliche Inftitute.

Seite

C. Medizinifche Lehranftalten der Univerfitäten 9. Kap. Allgemeines.........

Literatur über »Medizinifche Lehranftalten im allgemeinen“

10. Kap. Medizinifch-naturwiffenfchaftliche Inftitute........

a) Anatomiegebäude.....................

1)    Räume für die gröbere (makroikopifche) Anatomie ....

2)    Räume für die mikrofkopifche Anatomie........

3)    Räume für chirurgifche (akiurgifche) Operationsübungen .

4)    Gefamtanlage und Beifpiele..............

Sechs Beifpiele.................

Literatur über »Anatomiegebäude''..........

10

24

27

28

29

38

b) Phyfiologifche Inftitute..........

1)    Räume für Vorträge und Demonftrationen

2)    Arbeitsräume der Studierenden.....

3)    Räume zur Aufnahme der Lehrmittel . .

4)    Sonftige Räumlichkeiten........

5)    Gefamtanlage und Beifpiele......

Sieben Beifpiele.........

Literatur über »Phyfiologifche Inftitute"

39

39

44

47

48

49

49

u. Kap. Anftalten zum theoretifchen Studium der Krankheitserfcheinungen

a) Pathologifche Inftitute.......................

1)    Beftandteile und Einrichtung.................

2)    Gefamtanlage und Beifpiele..................

. Sieben Beifpiele....................

Literatur über „Pathologifche Inftitute"...........

b) Pharmakologifche Inftitute.................

1) . Räume für Vorlefungen................

2)    Räume für die chemifchen Arbeiten der Studierenden . .

3)    Räume für die experimentellen Arbeiten der Studierenden

4)    Sonftige Räume...................

5)    Gefamtanlage und Beifpiele..............

Fünf Beifpiele.................

Literatur über „Pharmakologifche Inftitute“......

c) Hygienifche Inftitute ...................

1)    Allgemeines................... . .

2)    Befondere Einrichtungen...............

3)    Gefamtanlage und Beifpiele..............

Fünf Beifpiele ................

Literatur über „Hygienifche Inftitute“........

12. Kap. Anftalten zum praktifchen Studium der Medizin (Kliniken)

a) Chirurgifche Kliniken...................

1)    Hauptgebäude....................

2)    Kranken-Heilanftalt..................

3)    Gefamtanlage und Beifpiele..............

Fünf Beifpiele ................

Literatur über. „Chirurgifche Kliniken“.......

b) Frauenkliniken............

1)    Lehrabteilung ..........

2)    Krankenabteilungen........

3)    Gefamtanlage und Beifpiele . . . .

Vier Beifpiele.......

Literatur über „Frauenkliniken“

c) Innere Kliniken ................................

1)    Lehranftalt................................

2)    Krankenanftalt..............................

3)    Gefamtanlage und Beifpiele........................

Fünf Beifpiele . ...........................

Literatur über „Innere Kliniken“, einfchl. der „Kliniken für Haut- und Gefchlechts-krankheiten (dermatologifchen Kliniken)“...............

d) Augen- und Ohrenkliniken..........

1)    Lehrabteilung...............

2)    Krankenabteilungert............

3)    Gefamtanlage und Beifpiele........

Fünf Beifpiele ..........

Literatur über „Augen- und Ohrenkliniken“

e) Kinderkliniken...........

1)    Allgemeines...........

2)    Gefamtanlage und Beifpiele . . .

Drei Beifpiele......

Literatur über „Kinderkliniken“

f) Nerven- und Irrenkliniken...........

1)    Allgemeines................

2)    Gefamtanlage und Beifpiele........

Vier Beifpiele...........

Literatur über „Nerven- und Irrenkliniken“

Seite

57

ÊÈiiââ §,,£<§<§ 5 § a-ggl:« s s gssgs? s?    2 a g<sra a

D. Technifche Laboratorien und Verfuchsanftalten .....

13.    Kap. Technifche Laboratorien im allgemeinen . . .

14.    Kap. Material-Prüfungsanftalten.........

Acht Beifpiele...........

Literatur über „Material-Priifungsanftalten“

Seite

184

184

188

193

201

15. Kap. Mafchinenlaboratorien

202

Elf Beifpiele ..........

Literatur über „Mafchinenlaboratorien“

205

215

16.    Kap. Hydrotechnifche Laboratorien..........

Neun Beifpiele............

Literatur über „Hydrotechnifche Laboratorien“

17.    Kap. Elektrotechnifche Laboratorien, Verfuchsftationen und Prüfungsanftalten .... 223

a)    Anlage und Einrichtung ..................

b)    Ausführungen.......................

1)    Elektrotechnifche Inftitute der Hochfchulen.......

Acht Beifpiele .................

2)    Elektrotechnifche Verfuchsftationen und Prüfungsanftalten .

Fünf Beifpiele .................

Literatur über „Elektrotechnifche Inftitute, Verfuchsftationen und Prüfungsanftalten“ 245

18.    Kap. Technifche Laboratorien für mehrfache Zwecke.......

Acht Beifpiele ..................

Literatur über „Technifche Laboratorien für mehrfache Zwecke“

216

21Q

223

. 224

228

228

228

241

241

246

to ro

• 253

E. Sternwarten und andere Obfervatorien.................

19.    Kap. Allgemeines........................

a)    Zweck und Verfchiedenheit der Obfervatorien .........

b)    Eigenart des Entwurfes und der Ausführung..........

20.    Kap. Beftandteile und Einrichtung................

a)    Wichtigere aftronomifche Inftrumente.............

1)    Durchgangsinftrumente..................

2)    Äquatorial aufgeftellte Inftrumente.............

b)    Grundbedingungen der baulichen Anordnung und Konftruktion .

1)    Erfchütterungsfreiheit....................

2)    Temperaturausgleich....................

3)    Temperaturkonftanz....................

c)    Konftruktion der Feftpfeiler und verwandter Anlagen......

1)    Pfeileranordnungen für Fernbeobachtungen.........

2)    Pfeileranordnungen für Nahbeobachtungen.........

d)    Anordnung und Ausgeftaltung der Beobachtungsräume.....

1)    Räume für Fernbeobachtungen...............

a) Räume für Durchgangsinftrumente (Meridianfäle und Oftweft-Vertikal-Säle) 27g ß) Räume für äquatorial aufgeftellte Inftrumente

2)    Räume für Nahbeobachtungen.........

e)    Spaltverfchlüffe für Drehdächer ..........

1)    Spaltverfchlüffe................

2)    Drehdächer und Drehtürme..........

21.    Kap. Gefamtanlage und Beifpiele..........

a) Sternwarten....................

253

253

256

258

258

• 258 . 261

265

266

269

. 271 . 272 . 272 • 275

279

• 279

281

286

. 287

287

. 292

297

297

Siebenundzwanzig Beifpiele...........

b)    Aftro-phyfikalifche Obfervatorien............

Vier Beifpiele . . ..............

c)    Meteorologifche und magnetifche Obfervatorien.....

Vierzehn Beifpiele...............

Literatur über „Sternwarten und andere Obfervatorien“

298

325

325

337

341

Zu Seite

//

//

;;

//

Verzeichnis

der in den Text eingehefteten Tafeln.

tt

tt

ft

ff

tf

tf

ff

tf

>f

tf

ft

rt

ft

tt

7: Medizinifche Lehranftalten der Univerfität zu Breslau.

129: Frauenklinik der Univerfität zu Berlin.

143: Poliklinifches Inftitut für innere Medizin der Univerfität zu Berlin. Abteilung für Hydrotherapie. — Abfonderungshaus der inneren Klinik der Univerfität zu Göttingen. — Abfonderungsbaracke der inneren Klinik der Univerfität zu Breslau.

182: Pfychialrifche und Nervenklinik der Univerfität zu Kiel.

205: Ingenieurlaboratorium der Technifchen Hochfchule zu Hannover.

209: Mafchinenlaboratorium der Technifchen Hochfchule zu Berlin.

219: Flußbau-Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Dresden.

220: Flußbau-Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe.

221 : Rehbock's Entwurf für ein Flußbau-Laboratorium.

228: Elektrotechnifches Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Hannover.

2301 Phyfikalifches und Elektrotechnifches Inftitut der Technifchen Hochfchule zu J ' Darmftadt.

250: Mechanifch-technologifches Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Budapeft.

231

C. Medizinifche Lehranstalten der Univerfitäten.

Unter Mitwirkung von Dr. Thür bearbeitet von P. MÜSSIGBRODT.

(In der 1. Auflage bearbeitet von L. v. TIEDEMANN.)

9. Kapitel.

Allgemeines.

Gefchicht-

liches.

Die zur Erteilung medizinifchen Unterrichtes beftimmten Gebäude haben fich je nach den Bedingungen, welchen fie ihren Urfprung verdanken, in der ver-fchiedenartigften Weife entwickelt. In Deutfchland und Öfterreich-Ungarn hat der Staat fait ausfchließlich die Fürforge für die Univerfitäten übernommen; an diefen nimmt die medizinifche Wiffenfchaft den Rang einer felbftändigen Fakultät ein, und diefem glücklichen Umftande ift es zu danken, daß die medizinifchen Lehr-anftalten fich in den genannten Ländern in vollkommenftem Maße zu Pflanzftätten der Wiffenfchaft, fowohl in der Richtung der felbftändigen Forfchung, wie der Unterrichtserteilung, herausgebildet haben. Wo dagegen die Gemeinden die Univerfitäten unterhalten, wie in Frankreich, zum Teile auch in England und Amerika, liegt es nahe, die wiffenfchaftliche Lehranftalt mit der den Gemeinden gleichfalls obliegenden Krankenpflege in den großen öffentlichen Krankenheilanftalten zu vereinigen. Die aus diefer Verbindung hervorgegangenen Medizinfchulen üben namentlich auf die praktifche Ausbildung der jungen Mediziner den vorteilhafteren Einfluß aus, indem die Heilanftalten letzteren ein reichhaltiges Krankenmaterial zur Verfügung ftellen, an dem fie die Krankheiten ftudieren und die verfchiedenen Behandlungsweifen erlernen können. In baulicher Hinficht haben die ausländifchen Medizinfchulen ein von den deutfchen Lehranftalten völlig abweichendes Gepräge; denn während an diefen für die einzelnen Zweige des wiffenfchaftlichen Unterrichts befondere Gebäude errichtet zu werden pflegen, werden gewöhnlich bei jenen fämtliche medizinifche Unterrichtsanftalten in einem einzigen Gebäude vereinigt, vielfach fogar in demfelben mit anderen Fakultäten zufammen untergebracht. Als großartigftes Beifpiel einer derartigen Anlage ift die zur Sorbonne gehörige medizinifche Schule in Paris¹) anzufehen. Die deutfche Klinik wird in Frankreich durch die öffentlichen Krankenhäufer vertreten, denen die unentbehrlichen Räume für Abhaltung des Unterrichtes hinzugefügt find.

Die räumlich befchränkteften Einrichtungen finden fich in Amerika, wo die Univerfitäten, und befonders die Medizinfchulen, nicht einmal immer durch die Gemeinden, fondera zuweilen fogar durch Privatfpekulation, alfo zum Zwecke des Gelderwerbes, in das Leben gerufen werden. Dort muß das ganze Gebiet

*) Ein nicht mehr ganz zutreffender Grundriß ift veröffentlicht in: Croquis d’architecture. Intime club. 1883, No. X, f 6 u. No. XI, f 1, 2.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)    1

der medizinifchen Wiffenfchaften zuweilen in unanfehnlichen Gebäuden von wenigen hundert Quadratmetern Grundfläche gelehrt werden. Andererfeits ift nicht zu verkennen, daß diefer völlig freien Entwickelung einige Lehranftalten für be-fondere Zweiggebiete ihren Urfprung verdanken, die an deutfchen Univerfitäten bisher nicht oder nur in geringem Umfange vertreten find. So befitzt Amerika z. B. befondere Heilanftalten für die Lehre der Homöopathie, eine achtbare Menge von Hochfchulen für Zahnheilkunde und von Anhalten zur Ausbildung der Apotheker.

Es fehlt indeffen auch dort nicht an großartigen medizinifchen Lehranftalten, die dann durch Privatftiftungen in das Leben gerufen wurden, z. B. das John Hopkins-Hofpital in Baltimore, die Vanderbilt-Stiitung in New York u. a. Diefe mit einem Aufwande von vielen Millionen errichteten Anhalten find indeffen in erher Reihe Krankenhäufer, mit denen der medizinifche Unterricht mehr neben-fächlich verbunden ift.

Eine befondere Lürforge genießt die Ausbildung zum medizinifchen Berufe im Britifchen Königreiche, in welchem nicht nur medizinifche Lakultäten an faft allen Univerfitäten vertreten, fondern auch die großen Hofpitäler zur Ausbildung von Ärzten eingerichtet und zu diefem Zweck mit regulären Medizinfchulen verbunden find. Nach Whitaker's ,,Almanak“ reihen fich an die alten Univerfitäten von Oxford und Cambridge noch 11 neuere an, an denen medizinifche Vor-lefungen gehalten werden, und von den Medizinfchulen an Hofpitälern find in London allein 11 und in den Provinzialftädten 9 vorhanden.

Als die befuchtefte medizinifche Fakultät gilt die der Viktoria-Univerfität in Manchefter-Liverpool-Leedt, während von den Hofpitalfchulen diejenige des St. Bartholemew's Hofpital and College den Ruf der größten Beliebtheit genießt.

Für die Aufnahme in die Hofpitalfchulen ift eine leichte, etwa den Anforderungen unterer mittleren Gymnafialklaffen entfprechende Prüfung in den humaniftifchen Wiffenfchaften {Arts) vorgefchrieben. Sie haben einen fünfjährigen Kurfus, befitzen jedoch nicht die Berechtigung, die medizinifchen Grade — M. B. (Medicinae baccalaureus) und AI. D. {Medicinae doctor) — zu verleihen, die nur auf den Univerfitäten erworben werden können. Um das Studium an den Hofpitälern abzukürzen, ift auf den mittleren, unteren deutfchen Gymnafien entfprechenden Schulen jetzt vielfach ein zweijähriger Selektakurfus, der für das medizinifche Studium am Hofpital vorbereitet, eingerichtet worden. Letzteres wird dann auf 3 Jahre eingefchränkt.

Welche Bedeutung der Erziehung in den Hofpitälern beigemeffen wird, geht daraus hervor, daß die auf den Univerfitäten gefchulten jungen Ärzte nach Ablauf ihrer Studienzeit gewöhnlich noch 1 bis 2 Jahre zur Erweiterung ihrer prak-tifchen Kenntniffe ein Hofpital aufzufuchen pflegen. Durch die Ausbildung auf einer der neueren Univerfitäten erhalten die Studierenden etwa die gleiche Lebens-ftellung wie die auf unteren deutfchen Hochfchulen Gebildeten, während mit dem Befuche der alten Univerfitäten Oxford und Cambridge die Vorftellung des ge-fellfchaftlichen Vorrechtes für das ganze fpätere Leben verbunden ift.

In Deutfchland hat der Bau medizinifcher Lehranftalten erft in den letzten drei Jahrzehnten einen merklichen Auffchwung genommen. Nur wenige Univerfitäten befaßen im XVIII. Jahrhundert für diefen Zweck errichtete eigene Gebäude, meiftens nur Anatomien; felbft Gelehrte von hohem Ruf ließen in ihren Privatwohnungen die Räume zur Abhaltung ihrer Vorlefungen und Kurfe her-richten. Als ein wefentlicher Fortfehritt wurde es fchon empfunden, als in der erften Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Staat den Univerfitäten verfügbare alte Gebäude zu medizinifchen Unterrichtszwecken nebft den notwendigen Mitteln zu ihrer baulichen Inftandfetzung überwies. Zur Errichtung neuer Baulichkeiten

eigens für diefen Zweck fchritt man größtenteils erft vor etwa 50 Jahren. Aber auch diefe Gebäude, welche dem damaligen Stande der Wiffenfchaft in voll-kommenftem Maße entfprachen, werden jetzt, nach der rafchen Entwickelung der medizinifchen Wiffenfchaften, vielfach als derart veraltet und unzulänglich ange-fehen, daß fie nicht mehr durch Um- und Erweiterungsbauten zweckentfprechend umgeftaltet werden können, fondern durch Neubauten erfetzt werden müffen. Wer wollte es vorherfehen, in wie ferner Zeit ein gleiches Schickfal den wiffen-fchaftlichen Lehranftalten bevorfteht, die jetzt der Stolz unferer medizinifchen Fakultäten find?

Bauliche

Bedürfniffe.

In Deutfchland zerfällt das Studium der Medizin in zwei Hauptabfchnitte, von denen der erftere fich vorzugsweife mit den vorbereitenden Naturwiffen-fchaften befchäftigt und im Tentamen phyficutn feinen Abfchluß findet. Die Studierenden der Medizin lernen in den erften Semeftern die Anatomie des menfchlichen Körpers und die Formenbildung aller feiner Organe kennen; fie werden ferner vertraut gemacht mit den Grundzügen der Phyfiologie, d. h. der Lehre von der Tätigkeit der einzelnen Organe, ihrer Zweckbeftimmung, dem Wefen und den Grundbedingungen des Lebens und der Lebenserfcheinungen.

Nach Ablegung des Tentamen phyficutn bekräftigen fich die „Kandidaten der Medizin" mit den krankhaften Erfcheinungen im menfchlichen Körper, die fie in theoretifchen Vorlefungen und durch Sektion der Leichen, fowie durch Anfchauung und chemifche Unterfuchung der erkrankten Organe im „patho-logifchen Inftitut" kennen lernen, während im „pharmakologifchen Inftitut" die Wirkung und die Zufammenfetzung der Arzneimittel und der Einfluß der Nahrungsmittel auf den Stoffwechfel erforfcht und gelehrt wird. In neuerer Zeit reiht fich an diefe Klaffe wiffenfchaftlicher Lehranftalten noch das „hygie-nifche- Inftitut", welches beftimmt ift, die Grundbedingungen der Gefundheits-pflege, die Urfachen der Krankheitsentftehungen und die Mittel, diefen vorzubeugen, feftzuftellen.

Die Mittel, welche zur Heilung der verfchiedenen Krankheitserfcheinungen anzuwenden find, werden in den „Kliniken" fowohl theoretifch gelehrt, als auch bei der Behandlung der Kranken praktifch geübt, weshalb in diefen Gebäuden Räume für den theoretifchen Unterricht und wiffenfchaftliche Unterfuchungen, fowie auch für die Behandlung und Pflege der Kranken vorzufehen find. Große Kliniken pflegen daher neben einem Krankenhaufe oder einzelnen, in felbftändigen Gebäuden untergebrachten Krankenabteilungen noch ein befonderes Lehrgebäude zu erhalten. Die auf allen Gebieten der Wiffenfchaft bei dem wachfenden Umfang des Stoffes notwendig werdende Teilung der Arbeit, welche ein um fo tieferes Eindringen in die Zweigwiffenfchaften bezweckt, hat die Kliniken, welche zu einer gut ausgerüfteten Univerfität gehören, zu einer ziemlich anfehnlichen Zahl anwachfen laffen. So wurden früher nur äußere Verletzungen oder äußerlich fichtbare Krankheitserfcheinungen auf operativem Wege geheilt, und die „chirurgifche Klinik" pflegte bloß eine Unterabteilung der allgemeinen Klinik zu fein. Nachdem fich die Chirurgie aber Schritt für Schritt auch die meiften inneren Organe des menfchlichen Körpers erobert hat und auch eine große Zahl innerer krankhafter Erfcheinungen mit Erfolg durch das Meffer des Chirurgen bekämpft wird, ift die felbftändige chirurgifche Klinik nicht allein zu einer der größten und wichtigften Lehranftalten der Univerfität angewachfen; fondern fie hat fogar einige Zweigfächer, nämlich die Behandlung des Auges und des Ohres, als felbftändige Wiffenfchaften abgeben müffen. Auch das Gebiet der inneren Krankheiten ift

bereits zu umfangreich geworden, um von vielen Gelehrten vollkommen be-herrfcht zu werden, und man hat deshalb an einigen Univerfitäten für die Hautkrankheiten und Syphilis befondere Lehrftühle, felbftändige Gebäude, errichtet. Zur Behandlung der Gemütskrankheiten waren früher an den Univerfitäten nur Unterabteilungen der „inneren" oder „medizinifchen Klinik“ vorgefehen. Seitdem aber die Geifteskrankheiten in unterer aufreibenden, fchnell lebenden Zeit ftetig überhand genommen haben, konnte es nicht ausbleiben, daß felbftändige Lehrftühle für die Pfychiatrie gefchaffen und „pfychiatrifche und Nervenkliniken“ errichtet wurden, die nicht nur wie die Landes-Irrenanftalten der Pflege und Heilung der Kranken dienen, fondera auch die Heranbildung tüchtiger Spezialärzte bezwecken. Derartige Kliniken beftehen in Deutfchland bereits in Tübingen, Straßburg, Berlin (Charité), Halle und Kiel, während eine weitere in Greifswald im Bau begriffen und für Breslau in Ausficht genommen ift.

Die befondere Behandlung des weiblichen Körpers hat von jeher die Errichtung eigener Lehranftalten erfordert, die früher häufig mit den von den Gemeinden errichteten Gebärhäufern und Hebammenlehranftalten vereinigt waren. Neuere Lehrgebäude diefer Art haben neben der eigentlichen Entbindungsanftalt noch eine zur Behandlung befonderer Frauenkrankheiten beftimmte („gynäko-logifche“) Abteilung und pflegen dann mit dem Gefamtnamen „Frauenkliniken“ bezeichnet zu werden.

Einen befonderen Zweig der Medizin bildet die Tierarzneikunde, und wo er an einer Uni-verfität vertreten ift, bedarf es auch befonderer Baulichkeiten hierfür. Um den Umfang des vorliegenden Heftes nicht zu fehr zu fteigern, werden diefe Bauten in der Folge eine weitere Berück-fichtigung nicht finden.

Bauftellen

und

Wir haben hiermit in großen Umriffen die baulichen Bedürfniffe angedeutet, welche für die medizinifche Fakultät unterer Univerfitäten zu befriedigen find.

Gruppierung. Nach welchen Grundfätzen hierbei zu verfahren ift und bisher verfahren wurde, foll demnächft erörtert werden. Hierbei kommt zunächft die Auswahl geeigneter Bauteilen in Betracht. Der Wunfch, alle Univerfitäts-Lehranftalten auf einem ge-meinfchaftlichen Grundftücke zu vereinigen, wird fich nur in feltenen Fällen verwirklichen laffen, und in der Tat liegt hierfür auch nur in befchränktem Maße ein Bedürfnis vor. Eine engere Verwandtfchaft, die eine benachbarte Lage wün-fchenswert macht, befteht hauptfächlich zwifchen den naturwiffenfchaftlich-medi-zinifchen und den zur philofophifchen Fakultät gehörigen naturwiffenfchaftlichen Lehranftalten, namentlich dem zoologifch-zootomifchen und dem anatomifchen Inftitut. Die Zootomie oder vergleichende Anatomie fteht in fo engem Zufammen-hange mit der menfchlichen Anatomie, daß fie von jedem Studierenden der Medizin gehört werden muß und deshalb zuweilen fogar mit der Anatomie unter einem Dache vereinigt wird (z. B. in Gießen, Würzburg).

Selbft die wünfchenswerte Vereinigung aller medizinifchen Inftitute ftößt bei den meiften neuen Anlagen auf Schwierigkeiten, weil — in den größeren Uni-verfitätsftädten wenigftens — Bauplätze von genügender Größe in der Regel entweder gar nicht oder doch nur mit verhältnismäßig großen Koften zu haben find. Unter den preußifchen Univerfitäten find nur Kiel, Halle und Breslau als folche zu nennen, bei denen diefe Vereinigung hat verwirklicht werden können. Wenn eine Trennung in Gruppen notwendig wird, fo liegt der Gedanke nahe, diejenigen Anhalten zu einer Gruppe zu vereinigen, welche von Studenten gleicher Semefter befucht werden, d. h. die Anatomie und das phyfiologifche Inftitut in eine, die Kliniken, das pathologifche und pharmakologifche Inftitut in die andere Gruppe

zu verlegen. In der Tat findet fich diefe Einteilung wiederholt vor. Sie ift in Bonn zur Ausführung gekommen, wo man die beiden erftgenannten Anhalten in Vereinigung mit den naturwiffenfchaftlichen Lehranftalten für Botanik, Zoologie, Chemie und Mineralogie nach Poppelsdorf verlegt hat. Auch in Göttingen ift nach gleichen Grundfätzen verfahren worden.

Ganz einwandfrei ift diefe

Trennung indeffen nicht, weil die Anatomie in der Regel zugleich zu den fog. akiurgifchen Kurfen, d. h. Übungen der Studierenden im Operieren an Leichen und zum Studium der topographifchen Anatomie, d. i. der bei Operationen wichtigen örtlichen Beftimmung der inneren Organe des Körpers, alfo von den Studierenden fpäterer Semefter, benutzt wird.

Sehr wichtig ift aber die Vereinigung der Kliniken auf gemeinfamem Bauplatz, und zwar nicht allein im Intereffe einer vollkommenen Zeitausnutzung für den Unterricht, fondern auch wegen der praktifchen Vorteile, welche mit einer gemeinfchaftlichen Verwaltung und einer Sammelanlage des Koch- und Wafch-betriebes zu erreichen find. Das pathologifche Inftitut wird zweckmäßig in der Nähe der Kliniken errichtet, weil die Leichen der in letzteren Verftorbenen dort geöffnet und für den wiffenfchaftlichen Unterricht verwertet werden können. In ganz großen Städten, wie Berlin, ift auch eine Vereinigung aller Kliniken auf gemeinfchaftlichem Bauplatz nicht erreichbar, weil es hierzu an ausreichend großen Bauteilen überhaupt fehlt. Es muß in folchen Fällen genügen, wenn die Entfernung der einzelnen Anhalten voneinander keine allzugroße ift. Daß hierbei die gemeinfame klinifche Verwaltung aufgegeben werden muß, ift nur ein geringer Nachteil, weil in bedeutenden Univerfitäten der Umfang des Wirtfchafts-betriebes in der einzelnen Klinik fchon an und für fich fo groß ift, daß feine Vereinigung mit demjenigen anderer Anhalten minder notwendig erfcheint.

Gefamtanlage.

Beifpiel

Bei der Stellung der Gebäude auf dem Bauplatz ift felbftverftändlich darauf Rückficht zu nehmen, daß jede einzelne Anhalt einen möglichft unmittelbaren Ausgang nach einer öffentlichen Verkehrsftraße erhält. Die Erfüllung diefer Bedingung ift nicht allein bei den Kliniken wichtig, um das hinter den Gebäuden liegende Gartenland als Aufenthaltsort für die in der Genefung begriffenen Kranken gegen den äußeren Verkehr abzufchließen; fondern auch die rein wiffenfchaftlichen Anhalten können eines gewiffen Zubehörs an Höfen, Tierftallungen und anderen Nebengebäuden nicht entbehren, deren Lage an öffentlichen Verkehrswegen aus naheliegenden Gründen nicht ratfam ift Für die Kliniken ift die Lage an einer öffentlichen Straße auch deshalb befonders wünfchenswert, weil fie namentlich mit Rückficht auf die Annahme von Kranken während der Nachtzeit bequem zugänglich fein müffen. Eine Anordnung, welche ein größeres Grundftück nur an einer Stelle mit einem Zugang verlieht, um die Zugänge zu den einzelnen Gebäuden im Inneren des Bauplatzes zu verzweigen, würde an fich fehlerhaft fein und fich nur da rechtfertigen laffen, wo das Grundftück nicht genügende Straßenfronten befitzt, um jedes Gebäude mit einem unmittelbaren Zugang zu verfehen.

Dies ift beifpielsweife in Bonn²) gefchehen, weil dort die Theaterftraße bei überdies noch unbequemen Steigungsverhältniffen zu kurz war, um die drei großen klinifchen Inftitute nebeneinander anordnen zu können.

Bei den klinifchen Anftalten in Halle (Fig. 1) konnten an die Magdeburger Straße zwei der Kliniken und das Ökonomie- und Verwaltungsgebäude verlegt werden; die Anatomie erhielt einen Zugang von der Straße vor dem Steintor, und zur Gewinnung weiterer Zugänge fah man fich genötigt, das Innere des Baugeländes durch Privatftraßen aufzufchließen, weil der Franzofen-

Un

p-

CO

sa

liÂ«Ær

^©ü

SKll

t?

r©i

lis]

L€

Kes

Arch. : v. Tiedemann.

Medizinifche Lehranftalten der Univerfität zu Halle.

10 5 o 10

WtHü—4-

î-!-1-1_r . j .

tu Cifc 001 CS C8    o L    09    03    0> OS 02

OOOZ-l

S t r a s .s

SfilÂlîfæ!

SSÜ

il

- Gji ~b d e.

IfŒ

BS

fcs <&

sa

A. n

■■H

■mi

mm

SS

;;ś

J

Ijï]

Si

L©]

ES

....... JJ

i!S5s!

la

@    g**    <r>

mi

il

nis-

«K

Üli

^PŁysi olo gis elles Ji

nst.

3,

s.*

S Tl 'P V S D UTU9T U 0 S 0 V

Fig. i.

Paitioiogisch.es «Inst,

BBS

Jf

■^S.

■

1

V*

y*

•p

*■

♦*V<

vy

4J

TO

S3

An ato

JBTh

^ireTToF-

<c;

S.

P a t h o 1 d g. Jn 5 t.l

Wirts ch aft s g e h

lo

- i -,

C5

=S5

Oft

03

«S

ci

ra i/e

<Ss

' «J

<0

J;

t*

n.

•Inst,

CO

ÉL.‘S

É§l\

o-

yfi

C3

CO

ftf

chmm

wm

AbsonWerungs^E! Vb arache

Ki nder- Klinik

C7

Jjjps/A

oui

m

■■

Chirurg.

Klinik

ipjilll»

JqdI

n

>c=

Il T

U cke

Ti er garten

D00

nn

10

80    30    40

On 70    80    90

100 110m

Medizinifche Lehranftalten yer Univerfität zu Breslau.

J>

,

.

"M

r

weg, der dasfelbe an der Weftfeite begrenzt, als Fußweg mit fteilen Steigungsverhältniffen für diefen Zweck nicht genügte.

Eine diefer Privatftraßen fchafft Zugänge für die medizinifche und Augenklinik, fowie für das pathologifche Inftitut, die andere für das phyfiologifche Inftitut. Die letztere Straße hat in ihrer Verlängerung gleichzeitig den Verkehr nach der Beerdigungskapelle am pathologifchen Inftitut zu vermitteln. Diefer Weg wird durch fteile Böfchungen dem Anblick von den Kliniken, mit Ausnahme der Augenklinik, entzogen. Ein Nachteil der Anlage ergibt fich aus der Notwendigkeit, daß zur Aufrechterhaltung der Ordnung im klinifchen Gelände des Nachts die Privatftraßen nach den angrenzenden, öffentlichen Straßen hin gefchloffen werden müffen, wodurch die Zugänglichkeit der medizinifchen Klinik, zu der allein der Weg über die Privatftraße führt, erfchwert wird.

Der im vorftehenden angeführte Mangel ift bei der Anlage des klinifchen Geländes der Uni-verfität Breslau (fiehe die nebenftehende Tafel) vermieden worden. Hier liegen fämtliche Kliniken an öffentlichen Straßen, die medizinifche Klinik am Hobrecht-Ufer, die chirurgifche und die erft neuerdings erbaute Kinderklinik an der Tiergartenftraße und die dermatologifche, die Frauen- und Augenklinik an der Maxftraße, welch letzterer auch das hygienifche, das phyfiologifche und pharma-kologifche Inftitut zugekehrt find. Das pathologifche Inftitut ift in der Nähe der Kliniken zwifchen der Maxftraße und dem Hobrecht-Ufer fo angeordnet worden, daß die von der darin befindlichen Beerdigungskapelle ausgehenden Leichenzüge das klinifche Gelände nicht zu berühren brauchen, während das anatomifche Inftitut, durch eine breite Zufahrt von der Maxftraße aus zugänglich, feinen Platz hinter dem phyfiologifchen und pharmakologifchen Inftitut gefunden hat. Neben letzterem führt von der Auenftraße au^ein zweiter Weg zur Anatomie, den Zugang zu der darin untergebrachten Leichenfchauhalle vermittelnd.

Durch die unmittelbare Lage der Kliniken an öffentlichen Straßen wird die Anordnung be-fonderer Zugänge zu den Polikliniken erleichtert. Bei den in der erften Hälfte des vorigen Jahrzehnts erbauten, älteren Kliniken find folche noch nicht vorgefehen worden, während die neueren Kliniken, die Augen- und Kinderklinik von vornherein eigene Zugänge zu den Polikliniken erhalten haben. In dem zwifchen der Frauen-, der medizinifchen und chirurgifchen Klinik angelegten, geräumigen Garten liegt das Wirtfchaftsgebäude, in welchem für 500 Kranke gekocht und gewafchen wird. Speifen und Wäfche werden von hier aus auf kleinen Wagen nach den einzelnen Kranken-häufern befördert.

Ein weiteres beachtenswertes Beifpiel für eine zweckmäßige Anlage klinifcher Gebäude liefert Heidelberg³). Die Trennung des Verkehres der poliklinifchen Kranken und der Studenten von den Kranken der Klinik ift hier mit Sorgfalt durchgeführt. Man hat dies errreicht durch Verlegung der gefamten Poliklinik für innere Krankheiten und Chirurgie in ein befonderes Gebäude, das fog. Verwaltungsgebäude, das unter gefchickter Verwertung einer tief in das Grundftück einfehneidenden Ecke im Mittelpunkt der ganzen Gebäudegruppe und doch an einer öffentlichen Verkehrsftraße gelegen ift. An drei verfchiedenen Stellen im Haufe wird von zwei Profefforen der inneren Medizin und einem Wundarzt die Poliklinik abgehalten und unterrichtlich verwertet; die Krankenhäufer werden vom Publikum gar nicht und von den Studenten nur unter Führung der Profefforen betreten. Bloß die Augenklinik, deren Poliklinik weniger zahlreich ift, und die Klinik für Syphilis, welche eine Abfonderung erfordert, liegen getrennt und unmittelbar an den öffentlichen Straßen. Der Operationsfaal der chirurgifchen Klinik ift nicht im Verwaltungsgebäude, fondern in einem Einzelbau der chirurgifchen Abteilung untergebracht. Das pathologifche Inftitut liegt auch hier unmittelbar an der Straße, von den anderen Anftalten abgewendet. Die medizinifch-chirurgifchen Gebäude und die Augenklinik find untereinander, fowie mit den Wirtfchaftsgebäuden durch bedeckte, aber beiclerfeits offene Gänge verbunden.

6.

Beifpiel

II.

7.

Beifpiel

III.

Literatur

über „Medizinifche Lehranftalten im allgemeinen".

Pascal, J. L. Les bibliothèques et les facultés de médecine en Angleterre. Revue gén. de l'arch. 1884, S. 53, 97, 155, 207, 260 u. PI. 18, 19.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XIXme fiècle. Paris 1845—5°-

2e vol, PL 24Q, 250: Hôpital à Paris [clinique de la faculté) de médecine.

Leeds fchool of medicine. Builder, Bd. 23, S. 465.

Faculté de médecine à Paris. La Jemaine des conft. 1878—79, S. 427, 438.

Knauff, F. Das neue academifche Krankenhaus in Heidelberg. München 1879.

Mannkopff, E. Ueber das Programm zum Neubau der medicinifchen Klinik zu Marburg. Marburg 1879.

Tiedemann, v. Die medicinifchen Lehrinftitute der Univerfität in Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 150, 158, 166, 176, 208, 218, 226. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1882.

Bergmann. Die Univerfitäts-Inftitute in Halle a. S. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1881, S. 310.

Hofpital, adapted to the fite of univerfity college hofpital, London. Building news, Bd. 41, S. 104.

Die klinifchen Univerfitäts-Anftalten in der Ziegelftraße zu Berlin. Deutfche Bauz. 1882, S. 219.

Reinicke, E. Die klinifchen Neubauten der Univerfität Bonn. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 313. — Centralbl. f. allg. Gefundh. 1883, S. 354. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1883.

Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer-Wilhelms-Univerfität Straßburg. Straßburg 1884.

Froebel, H. Klinifche Neubauten der Univerfität in Budapeft. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 74.

Bericht über die Allgemeine deutfche Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungs-wefens. Berlin 1882—83. Herausg. von P. Boerner. Band II. Breslau 1885. S. 131: Die Univerfitäts-Kliniken.

Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. — Die naturwiffenfchaft-lichen und medicinifchen Inftitute und die naturhiftorifchen Sammlungen der Stadt Straßburg.

Guttstadt, A. Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Staatsanftalten Berlins. Feftfchrift zur 59. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Berlin 1886.

The univerfity of Durham college of medicine, Newcaftle-on-Tyne. Building news, Bd. 54, S. 106.

Hauptmann, E. G. Die medicinifchen Fakultäten des Deutfchen Reichs, Deutfch-Oefterreichs, der deutfchen Schweiz und der ruffifchen Oftfee-Provinzen, fowie die mit ihnen verbundenen klinifchen Anftalten, medicinifchen und naturwiffenfchaftlichen Inftitute und Sammlungen. Leipzig 1888.

Meyer, G. Die außerdeutfchen medicinifchen Facultäten, fowie die mit ihnen verbundenen klinifchen Anftalten, medicinifchen und naturwiffenfchaftlichen Inftitute und Sammlungen. Leipzig 1888.

Lorenz. Ueber zweckmäßige Einrichtungen von Kliniken. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 311, 320, 367. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1890.

PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preußen. Berlin 1890.

Medicinifche Lehranftalten in Halle a. S.: Staude, Hüllmann & v. Fritsch. Die Stadt Halle a/S. im Jahr 1891. Feftfchrift für die Mitglieder und Theilnehmer der 64. Verfammlung der Ge-fellfchaft deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Halle 1891. S. 229.

Die neuen Kliniken der Kaiferlichen Univerfität Moskau. Rigafche Ind.-Ztg. 1891, S. 137.

Horstig, R. v. Die Anftalten der Univerfität Würzburg. Würzburg 1892.

Ville de Lyon. — Faculté de médecine et de pharmacie et faculté des fciences. La femaine des conft., Jahrg. 17, S. 115.

Waldhausen. Die neuen klinifchen Anftalten der Univerfität in Breslau. Zeitfchr. f. Bauw. 1893,

' S. 219.

Yorkfhire college: Leeds fchool of medicine. Builder, Bd. 65, S. 30.

Medicinifche Lehranftalten der Univerfität zu Straßburg: Straßburg und feine Bauten. Straßburg 1894. S. 486.

La conftruction moderne, Jahrg. 9,

Braunseis, J. Die neuen Gebäude für die medicinifche Facultät der k. k. Univerfität in Lemberg. Oeft. Monatfchr. f. d. öff. Baudienft 1895, S. 113.

Kliniken zu Bern: Die naturwiffenfchaftlichen und medicinifchen Inftitute der Univerfität Bern 1896. Bern 1896. S. 34.

La faculté de médecine et de pharmacie de Lille.

S. 256, 267.

: Un hôpital des cliniques.

Medieinifche Kliniken in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 269.

Die neuen medicinifchen Inftitute der Univerfität Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1901, S, 509. La nouvelle académie de médecine, Paris. L'architecture 1902, S. 82.

Croquis d'architecture. Intime club. Paris.

1872, No. II, f. 3: Une école de médecine.

1874, No. II, f. 5: Une académie de médecine.

1877, No. V, f. 5: Ecole de médecine exécutée à Genève.

1878 TVo" ^IV,’f. '4    ; faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux.

1882,    No. XI, f. 1—3: Projet d’académie de médecine.

1883,    No. X, f. 6 No. XI, f. 1, 2

1886, No. 2, / 5, 61 _ acaciémie de médecine pour Paris.

10. Kapitel.

Medizinifch-naturwiffenfchaftliche Inftitute.

a) Anatomiegebäude.

Die Aufgaben des Anatomen haben wir bereits kurz erwähnt; es wird an diefer Stelle jedoch noch notwendig fein, die Grenzlinie zwifchen den anato-mifchen und den nächftverwandten Wiffenfchaften zu ziehen. Vornehmlich kommt 'hier die Zoologie und die Phyfiologie in Betracht.

Kölliker¹) weift der Anatomie alle Vorträge zu, die fich auf den Menfchen beziehen: gröbere Anatomie, Anthropologie oder Lehre von den natürlichen Verhältniffen des Menfchen, Gewebelehre und Entwickelungsgefchichte des Menfchen, ferner von vergleichend anatomifchen Lehrzweigen alles, was auf die höheren Gefchöpfe Bezug hat und für die Begründung einer wiffen-fchaftlichen Anatomie und Phyfiologie unumgänglich nötig ift: alfo vergleichende Anatomie und Phyfiologie der Wirbeltiere, fowie vergleichende Embryologie und Hiftologie derfelben. Als Gebiet des Zoologen bezeichnet er dagegen die Darftellung der äußeren Charaktere und der Organifation des gefamten Tierreiches (Zoologie), Entwickelungsgefchichte des gefamten Tierreiches, einfchließlich der vorweltlichen Gefchöpfe (Defzendenzlehre), vergleichende Anatomie und Entwickelungsgefchichte vor allem der Wirbellofen²), befondere Vorlefungen über Parafiten ufw. Diefer Einteilung des Lehrftoffes füllen fich auch die Sammlungen anpaffen. Der Unterfchied zwifchen Anatomie und Phyfiologie wird von demfelben Fachmann etwa folgendermaßen gekennzeichnet. Die Anatomie ift die Lehre von den Formen und den Lebenserfcheinungen, die bei der Formbildung und Ge-ftaltung der Organismen ftattfinden, Phyfiologie die Wiffenfchaft von den Funktionen der gebildeten Formteile, mögen diefelben ganz entwickelte fein oder nicht.

Es ift leicht begreiflich, daß bei einer Wiffenfchaft, welche fich mit dem Bau des menfchlichen Körpers bis in feine kleinften Teile zu befaffen hat, der An-fchauungsunterricht (Demonftration) eine wichtige Rolle fpielt und daß diefen Zwecken die Grundrißgeftaltung, die innere Einrichtung und vor allem die Beleuchtung der Anatomiegebäude forgfältig angepaßt werden muß. Die Anatomie zerfällt in zwei Hauptabteilungen, die gröbere und die mikrofkopifche Anatomie. Die Arbeiten nach beiden Richtungen greifen vielfach ineinander, weil diefelben

8.

Umfang

des

anatomifchen

Studiums.

9-

Erforderniffe.

10.

Raum

bedürfnis.

Organe ihrer äußeren Form nach mit bloßem Auge erkennbar find, dagegen ihr feinerer Bau nur unter dem Mikrofkop beobachtet werden kann. Die Errichtung ■ getrennter Lehrftühle für beide Forfchungsgebiete wird deshalb nur feiten Vorkommen (Halle); dagegen müffen die Anatomiegebäude'mit den der Eigenart des Unterrichtes auf beiden Gebieten entfprechenden Einrichtungen ausgeftattet werden. Eine dritte Gruppe von Räumlichkeiten ift in größeren Anatomiegebäuden für die Zwecke der topographifchen oder chirurgifchen Anatomie beftimmt, in welcher die einzelnen Regionen und Höhlen des Körpers mit Rückficht auf die gegen-feitige Lage der Organe und Syfteme behandelt werden.

1) Räume für die gröbere (makrofkopifche) Anatomie.

Der Unterricht der gröberen Anatomie wird einesteils durch den Vortrag des Lehrers, anderenteils durch praktifche Übungen der Studierenden erteilt. Für erfteren find die wichtigften Räume der Hörfaal und der Demonftrationsfaal; dem letzteren Zwecke dient der Präparierfaal. Dazu kommen die Räume zur Bergung der Lehrmittel, die anatomifchen Sammlungen und die Leichenkeller. Diefen Haupträumen fchließen fich mehr oder weniger zahlreiche Nebenräume, namentlich die Vorbereitungszimmer, Arbeitsräume für die Dozenten, die Werkftätte des Konfervators der Sammlungen, die anatomifchen Küchen und dergl. an.

Der Hör- und Demonftrationsfaal dienen dem Anfchauungsunterrichte, foweit derfelbe ohne Zuhilfenahme des Mikrofkops betrieben werden kann. Der Vortrag des Dozenten wird von Demonftrationen an der Leiche und ihren Teilen begleitet oder durch zeichnerifche Darftellungen an der Tafel erläutert. Daraus ergab fich für den Hörfaal als Bedingung fowohl die Anordnung einer Tafelwand, als auch die Anlage einer Demonftrationsbühne in der ungefähren Mitte des Raumes, welche die anfteigenden Sitzreihen der Studierenden eng umfchließen. Man gelangte hierdurch zu der Form eines mehr oder weniger gefchloffenen Ringtheaters, welches dem Hörfaale in der Anatomie den Namen „anatomifches Theater" ver-fchafft hat. Diefe noch vor kurzer Zeit allgemein gebräuchliche Anordnung hat jedoch den großen Übelftand, daß nur die in unmittelbarer Nähe des Leichentuches fitzenden Studierenden die Einzelteile der Leiche gut erkennen können, während die entfernter Sitzenden von den Demonftrationen wenig oder gar keinen Nutzen haben. Die Anatomen begnügen fich daher neuerdings immer mehr damit, ihren Vortrag im Hörfaale durch Zeichnungen an der Wandtafel zu erläutern, und befchränken den Anfchauungsunterricht an der Leiche auf den Demonftrationsfaal, einen gut beleuchteten, faalartigen Raum, in welchem die Demon-ftrationsgegenftände, auf einzelnen Tifchen ausgelegt, von den Studierenden aus nachher Nähe betrachtet und ftudiert werden können. Für den anatomifchen Hörfaal fällt hiermit die Bedingung fort, die vordem zur Anlage des Ringtheaters geführt hat, fo daß er die für Hörfäle allgemein übliche, rechteckige Grundform mit parallelen oder fanft gerundeten, anfteigenden Sitzreihen erhalten kann.

Hinfichtlich der Raumbemeffung der Ringtheater fei das Folgende hervorgehoben. Um bei der Anordnung des Geftühls für die Zuhörer tunlichft an Erhellung. Raum zu fparen und die Sitzreihen in möglichfter Nähe der Demonftrationsbühne anzuordnen, hat man auf bequeme, zum Schreiben eingerichtete Pulte vor den Sitzplätzen verzichtet und fich mit etwa 20cm breiten Buchbrettern begnügt. Für die Tiefe der Sitzreihen ergiebt fich hierdurch ein Maß von 70 bis 80 die Breite des Platzes mit 50

ii.

Sitzreihen

und

cm

cm

während

bemeffen zu werden pflegt. In Königsberg hat

man fogar beim Umbau des Ringtheaters unter Anwendung von Klappfitzen ein Tiefenmaß von 63

für ausreichend erachtet. Da der größte Wert darauf zu

cm

legen ift, daß die Studierenden von allen Plätzen die Gegenftände auf dem Leichentifche gut fehen können, empfiehlt es fich, nicht mehr als 5, höchftens 6 Sitzreihen hintereinander anzuordnen. Hierbei laffen fich, wenn dem Ringtheater der Halbkreis zugrunde gelegt wird, höchftens 120 Plätze gewinnen. Wo diefe Platzzahl nicht genügt, pflegt man an den Halbkreis, bezw. das halbe Achteck des Ringtheaters gerade Seitenfchenkel anzufchließen. Dies ift zweckmäßiger als die Herftellung einer größeren Anzahl von Sitzreihen, bei der die Hinterften vom Demonftrationstifche zu weit abliegen. Durch diefe Anlage gelangt man zur Form des mehr oder minder langgeftreckten Hufeifens (Würzburg [fiehe Fig. 21 u. 22], Bonn, Freiburg i. B. [fiehe Fig. 18] u. a.), die bei fehr langen Schenkeln dazu geführt hat, den Demonftrationstifch auf Gleifen verfchiebbar her-zuftellen, damit er an jede Stelle der Demonftrationsbühne leicht heranbewegt werden kann. Statt der geraden Schenkel findet fich die Fortfetzung des Halb-

Fig- 3-

Fig. 2.

t*.

'V

~L_

k .0.75    ü.?5...4c-.0,75...-4£.......1,25

gerader Linie.

Anfteigende Sitzreihen in Ringtheatern nach gekrümmter Linie.

kreifes bis zu ³ji des Vollkreifes in den Anatomien zu Königsberg und Göttingen, fowie im topographifch-anatomifchen Hörfaal zu Würzburg.

Die Linie, nach welcher die Sitzreihen anfteigen, wird zweckmäßig keine gerade. Es würde zwar bei Anwendung der nötigen Steilheit auch durch gerade anfteigende Sitze der freie Blick auf das Objekt den entfernter Sitzenden gefichert fein (Fig. 3); aber je fteiler die Sitze anfteigen, um fo mehr wächft die Entfernung. Man ordnet deshalb die unterfte Sitzreihe zu ebener Erde an und zieht nach Fig. 2 die Sehlinie für die hinteren Sitzreihen über die Köpfe der vorderen hinweg.

Die Sitzreihen laffen fich nun im Hörfaale fo anordnen, daß fich ihr Kreis nach dem Gebäude oder nach der Fenfterwand hin öffnet. Von ihrer Lage ift ihr Zugang und die Beleuchtung des Saales abhängig. Ift die offene Seite des Hufeifens der Außenwand des Hörfaales zugekehrt, fo werden, da die Lichtquelle in letzterer anzulegen ift, die in der Rundung des Hufeifens fitzenden Studierenden gegen das Fenfter fehen müffen und leicht geblendet werden. Gegen diefe im früheren Hörfaal der Anatomie zu Kiel gewählte Anordnung fpricht noch der weitere Grund, daß erfahrungsgemäß das Erkennen der vorgeführten körperlichen Form fehr erfchwert wird, wenn man nur ihre Schattenfeiten fehen kann, während

12.

Zugänglichkeit

der

Sitzreihen.

cm

13.

Leichentifch.

das Zukehren der Lichtfeite oder wenigftens das gleichzeitige Sehen von Licht und Schatten die Geftaltung der Körperteile am deutlichften erkennen läßt. Es ift daher für die Beleuchtung der Demonftrationsbühne ungleich vorteilhafter, wenn die Lichtquellen hinter den Sitzreihen angebracht werden, fo daß die Studierenden mit dem Rücken gegen die Fenfterwand fitzen, d. h. wenn fich die Kreisform des Amphitheaters nach dem Gebäude hin öffnet (vergl. die Anatomien in Leipzig [Fig. 19 u. 20], Freiburg [Fig. 18], Würzburg [Fig. 21 u. 22], Wien [Fig. 23 u. 24] und Breslau [Fig. 25 u. 26]) und die Fenfter über der oberften Sitzreihe liegen.

Da die Beleuchtung von Norden her wegen des gleichmäßigen Lichteinfalles am meiften beliebt ift, würde, wenn für die Säle eine einzige Lichtquelle ausreichte, ein Nordfenfter am zweckentfprechendften fein. Bei ihrer Größe und eigenartigen Grundrißgeftaltung wird aber eine mehrfeitige Beleuchtung erforderlich, weshalb fie gewöhnlich mit der Mittelachfe nach Norden gerichtet werden und Fenfter an der Nord-, Oft- und Weftfeite erhalten. Meißens wird das Seitenlicht noch durch ein Deckenlicht unterftützt und vielfach zu örtlicher Beleuchtung innerer Leichenteile elektrifches Licht zu Hilfe genommen.

In den älteren Anatomien betreten die Studierenden den Hörfaal bei der Demonftrationsbühne und fteigen von dort zum Amphitheater hinauf. Diefe Anordnung hat jedoch den Nachteil, daß bei Beginn und am Ende der Vorlefungen am Leichentifch großes Gedränge entfteht, und daß zu fpät Kommende den Dozenten bei feinem Vortrage ftören. Diefer Übelftand wird vermieden, wenn behändere Treppen, ohne die Demonftrationsbühne zu berühren, bis zur oberften Sitzreihe des Amphitheaters hinaufführen, von wo die Studierenden dann zu den tieferliegenden Plätzen hinabfteigen. Um nicht die Außenwände (wie bei der Anatomie in Leipzig [Fig. ig u. 20] für die Anlage von Fenftern zu verlieren, ift es am zweckmäßigften, diefe Treppen außerhalb des Hörfaales in der Nähe der Tafelwand anzuordnen (vergl. die Anatomie in Breslau [Fig. 25]). Mit Vorteil ift in den Inftituten zu Wien (Fig. 23 u. 24) und Halle, bei denen die anatomifchen Hörfäle unmittelbar an der Haupttreppe liegen, der Umgang hinter der oberften Sitzreihe von einem Ruheplatz der Treppe aus zugänglich gemacht worden.

Bedeutend erleichtert wird die Aufgabe für den Architekten, wenn der ana-tomifche Hörfaal nur für Tafelunterricht eingerichtet werden und die Vorführungen an der Leiche auf den eigentlichen Demonftrationsfaal befchränkt bleiben follen.

In diefem Falle können die Sitzreihen nach hinten anfteigend wie in jedem anderen Hörfaale, parallel oder in fanft gefchwungenen, konzentrifchen Linien angeordnet, die Fenfter in den Seitenwänden und in der Außenwand hinter den Sitzplätzen angelegt werden, und an letztere kann fich die Zugangstreppe für die Studierenden anlehnen (Anatomie in Marburg, Fig. 6 u. 27 bis 29.)

Für die Sitzplätze werden neuerdings gern fiyan’lche Klappfitze von 55 Breite und 80 bis 85cm Tiefe verwendet.

Zu den wichtigeren Einrichtungsgegenftänden des anatomifchen Hörfaales gehört der Leichentifch. Die Platte desfelben ift in der Regel rechteckig geftaltet, nur feiten rund, und dann bloß mit geringerem Durchmeffer, etwa l,20m, her-geftellt. Rechteckigen Platten gibt man 75 bis 85cm Breite und 1,60 bis 2,oom Länge. Die Tifchhöhe beträgt etwa 75 bis 85cm. Die Platte muß um eine lotrechte Achfe drehbar fein. Sind die Schenkel des Ringtheaters geradlinig verlängert, fo ift außerdem eine wagrechte Verfchiebung des Tifches auf Gleifen notwendig.

Bei der Konftruktion des Leichentifches hat man darauf zu achten, daß fowohl die Drehung, wie auch die Verfchiebung nicht gar zu leicht infolge von unwillkürlichen Berührungen vor fich geht, daß fie aber doch keine befonders

große Kraftanftrengung erfordern. Die richtige Mitte wird man treffen, wenn man den Tifch aus fchweren Bauftoffen, aber mit möglichft geringen Reibungswiderftänden herftellt. Damit wird zugleich die Standfeftigkeit bei etwaiger fchiefer Beladung gefichert.

Als Beifpiel einfachfter Art, das obigen Anforderungen nicht durchweg entfpricht, mag hier der Tifch T der Anatomie in Straßburg vorgeführt werden (Fig. 4°). Auf einem hölzernen Untergeftell, deffen Tifchplatte 62 cm im Quadrat mißt, befindet fich eine zweite, um einen Mittelzapfen drehbare Holzplatte, auf der eine an den Kanten durch Winkeleifen gehaltene Eifenblechplatte befeftigt ift. Ein mäßiges Gefälle führt etwa abfließende Flilffigkeiten nach einem Abflußloch am Fußende, wofelbft die-felben von einem untergehängten Gefäß aufgefammelt werden. Weitergehenden Anfprüchen dient u. a. der im neuen Marburger anato-mifchen Inftitut benutzte, von Friedr. Gimzeltnann in Erlangen bezogene, paten-

Fig. 5.

Fig. 4.

iVH---------;

!i f

.......62.

\;\i

L......2t .

Bk

/K

Al

lc.

■180 ■

Leichentifch im anatomifchen Hörfaal zu Straßburg⁰). V25 w. Gr.

\/£

Fm

~F-

//

090

V-.

FL

Ml]³

ET

1;

Sezier- und Demonftrationstifch im anatomifchen Inftitut zu Marburg⁷). __ V» w. Gr.

⁶)    Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Regierungs-Baumeifters Bleich in Straßburg.

⁷)    Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Baurats Zölffel in Marburg.

14.

Wandtafeln.

15-

Demonftrations

faal.

tierte Sezier- und Demonftrationstifch, der in Fig. 5⁷) dargeftellt ift. Derfelbe ift fahrbar und mit einer dreh- und kippbaren Tifchplatte verfehen.

In den zu Demonftrationen beftimmten Räumen ift felbftverftändlich für bequem und praktifch angelegte Wafchvorrichtungen Sorge zu tragen.

Zur weiteren Unterftützung des Vortrages durch zeichnerifche Darftellungen, die den Zuhörern als Vorbilder für ihre Aufzeichnungen dienen, werden große Tafeln erfordert, welche vom Vortragenden teils nur zum Anheften vorhandener Abbildungen, teils zum eigenen Anfertigen fkizzenhafter Darftellungen benutzt werden. Es find alfo gut beleuchtete und an allen Sitzplätzen gut fichtbare Wandflächen erforderlich. Wo diefe fehlen, dienen Staffeleien zur Aufnahme der Tafeln.

Die meiften Anatomen bedienen fich bei ihren Zeichnungen farbiger Stifte, mit denen fie im-ftande find, auf matt gefchliffenem weißem Glafe die verfchiedenen Organe, Nerven, Bänder, Blutgefäße, Knochen ufw. in verfchiedenen Farben zu kennzeichnen. Befonders geeignet ift hierzu die fog. Lucaéfche Tafel. Sie befteht aus zwei Hälften, deren eine, an der Wand befeftigte, mit einem Polfter zum Anheften der Zeichnungen verfehen ift. Wird dann der durch Gelenkbänder mit dem feften Teile verbundene, die Glasplatte einfaffende Rahmen niedergeklappt, fo tritt auf der Platte die unterliegende Zeichnung in matten Linien hervor und erleichtert dem Vortragenden die Vorführung richtig gezeichneter Bilder, die er nach den durchfcheinenden Grundlinien mit farbigen Stiften nachzieht.

Um den anatomifchen Hörfaal zugleich für den mikrofkopifchen Anfchau-ungsunterricht nutzbar zu machen, pflegt man dem Standorte des Vortragenden gegenüber einen Projektionsapparat aufzuftellen, durch den mikrofkopifche Vergrößerungen gegen einen den Zuhörern fichtbaren Vorhang geworfen werden. Der Apparat kann auch in dem hinter der Tafelwand liegenden Nebenraume, dem fog. Vorbereitungszimmer angeordnet werden, wenn derfelbe ausreichend breit ift und die Tafelwand eine entfprechende Öffnung erhält. Gewöhnlich genügt für das Vorbereitungszimmer, in dem zugleich die notwendigften, für die Vorlefungen beftimmten Handfammlungen untergebracht werden, ein Raum von 20 bis 25 Bodenfläche; wird derfelbe jedoch zugleich zum Präparieren der Leiche für die Vorlefungen, zu den Sezierarbeiten des Profektors und der Affi-ftenten mitbenutzt, fo muß feine Größe entsprechend vermehrt werden. Er ift rings an den Wänden mit Fachbrettern, bezw. Glasfchränken auszurüften und enthält einige Arbeitsplätze für vorbereitende Arbeiten des Dozenten und feiner Gehilfen.

Die Anordnung eines Demonftrationsfaales neben dem Hörfaal hat den Zweck, den Studierenden nach der Vorlefung Gegenftände zu näherer Betrachtung vorzuftellen. Damit die auf dem Demonftrationstifch ausliegenden Gegenftände von einer größeren Anzahl Studierender gleichzeitig und unter Vermeidung von Gedränge in Augenfehein genommen werden können, ift es zweckmäßig, den Zugang zum Saale von feinem Ausgange zu trennen und vor dem Demonftrations-tifche eine Reihe ftaffeiförmiger Stehplätze vorzufehen (vergl. das anatomifche In-ftitut in Breslau [Fig. 25]). Am beften erhält der Demonftrationsfaal eine lang-geftreckte Grundrißform bei mäßiger Tiefe, um eine möglichft ergiebige Beleuchtung zu erzielen. Im neuen anatomifchen Inftitut in Marburg weift diefer Raum, von dem Fig. 6, b u. cs) Grundriß und Schnitt darftellt, eine Grundfläche von 7xlOm auf und ift nicht nur mit breiten und hohen Fenftern an den beiden langen Seiten, fondern auch in der Mitte mit einem Deckenlicht verfehen worden. Seine Geräumigkeit ermöglicht ebenfo das Auslegen einer großen Anzahl von Demon-

ftrationsgegen[fänden, welche die Studierenden, unmittelbar herantretend, genau befichtigen können, wie feine reichlichen Lichtquellen eine vortreffliche Beleuchtung aller Einzelheiten herbeiführen. Daß bei einer derartigen Einrichtung der Anfchauungsunterricht an der Leiche ungleich erfolgreicher erteilt werden kann als in einem anatomifchen Theater, in dem die entfernter Sitzenden die Demon-

Fig. 6.

Anatomifches Inftitut

der

b.

«S

Umverfität zu Marburg⁸).

1:250

12    3    15    6

I ' I ■ I ' I ' I '-I-

7    8    9    10    11    12    13 1t 15™

a.

w-

SSA -

Y-

r~i

! ni

"O

n_V

„-ffO

S °

•0.

■crerîrtro- e-o-e-o-e • —t O CFO O O O O O O O

•s

'S

X)

-6.

O C) O O O O O O Ó O

ćf°

"O,

dT°OÎ

"C

"O

0<0000000 O    ° 0>;

<ôr-l »-    _°

^ooooooiu^^ noo ooouooSo

c.

t:

SP °

u c?

VI

V™

Hörfaal.

t —v°—a

•S®

Démon ftrationsfaal.

ftrationsgegenftände fchlechter fehen, liegt auf der Hand. Es ift daher auch erklärlich, daß der Demonftrationsfaal immer mehr an Bedeutung gewinnt, auf die Anlage einer Demonftrationsbühne mit ringförmigen Sitzreihen im anatomifchen Hörfaal weniger Wert gelegt und letzterer nur mit Wandtafeln und einem Projektionsapparat ausgeftattet wird. Erwähnt fei noch, daß vielfach beim fteil anzeigenden Ringtheater der Raum unter den oberen Sitzreihen in zweckmäßiger Weife zur Anlage einer ringförmigen Demonftrations- oder Mikrofkopiergalerie

16.

Kleiderablage.

17.

Präparierfaal.

ló

ausgenutzt worden ift, die, mit dem Fußboden der Demonftrationsbühne gleich hoch liegend, einen vom Hörfaale ausgehenden und in denfelben zurückkehrenden Umgang bildet (Würzburg [Fig. 22], Breslau [Fig. 25], Berlin u. a. m.).

Die Kleiderablage der Studierenden muß auf dem Wege der letzteren unmittelbar vor dem Hörfaal liegen. In kleineren Anatomien begnügt man fich mit einem etwas erweiterten Flurgang; in größeren pflegt man aber hierfür befondere, meift mit einer Abortanlage verbundene Räume einzurichten, an denen die Zugangstreppe zum Hörfaal vorbeiführt. So ift die Kleiderablage in Marburg (Fig. 27) in dem unter dem Hörfaal liegenden Stockwerke, in Breslau in einem Vorraume in der Höhe der oberften Sitzreihe des Amphitheaters angeordnet und in Leipzig (Fig. ig) unter den anzeigenden Stufen desfelben eingebaut worden.

Unter dem anatomifchen Präparieren verfteht man das Freilegen der einzelnen Organe des menfchlichen Körpers, ihre Trennung voneinander, fo daß fie nach Form und Lage deutlich erkannt werden können. Die Präparierübungen werden in der Regel unter Anleitung des Direktors, deffen erfter Affiftent für die Präparierübungen der Protektor ift, von den Studierenden ausgeführt. In Frankreich leitet der Profektor die Übungen felbftändig.

Obwohl die Präparierübungen nur in den Wintermonaten abgehalten zu werden pflegen, find die Säle doch ftändig von dem unangenehmen, füßlichen Leichengeruche durchdrungen, der fich auch auf die daneben und darüber liegenden Räumlichkeiten überträgt. Die Präparierfäle werden daher am zweck-mäßigften in befonderen, nicht überbauten Gebäudeteilen angelegt, die vom In-ftitut aus bequem zugänglich find und mit dem Leichenkeller in guter Verbindung ftehen. Auch erfcheint der in Amerika ausgeführte Ausbau der Säle im Dachgefchoß nicht fehlerhaft, fobald letztere durch Fahrftühle mit dem Leichenkeller verbunden werden.

Zu Präparierfälen eignen fich langgeftreckte Räume von 7,50 bis 10,oom Tiefe mit beiderfeitiger oder 5,00 m tiefe Zimmer mit einfeitiger Beleuchtung. Eine zweifeitige Fenfterlage verdient fchon deshalb den Vorzug, weil fie eine gründliche Durchlüftung des Saales geftattet, was bei der ftarken Entwickelung des Leichengeruches wünfchenswert ift. Für eine künftliche Beleuchtung, die während der Wintermonate in unterem Himmelsftrich unentbehrlich wird, ift elektrifches Glühlicht oder indirektes, von der Decke zurückgeworfenes Bogenlicht am meiften zu empfehlen. Gaslicht eignet fich hierfür weniger, weil es eine zu trockene Hitze verbreitet, welche die Präparate austrocknet.

Die Fußböden der Präparierfäle werden, um das gründliche Abwafchen zu ermöglichen, am beften maffiv aus Terrazzo (Kiel) oder einem Tonplattenbelag hergeftellt. Im Marburger Inftitut ift verfuchsweife ein Xylolithfußboden zur Ausführung gekommen, der fich bis jetzt gut gehalten haben foll. Auch dauerhafter Holzfußboden (Eichenriemen in Afphalt) hat in Präparierfälen Verwendung gefunden; doch erfcheint er nur in kleinen Anatomien am Platze, in denen für Aufrechterhaltung der Ordnung foweit geforgt werden kann, daß das Befchmutzen der Fußböden, Vergießen übelriechender Flüffigkeiten und dergl. vermieden wird; in größeren Inftituten dagegen, in denen Hunderte von Studierenden an den Präparierübungen teilnehmen und die Fußböden der Säle häufig abgewafchen werden müffen, find hölzerne nicht brauchbar. Wenig empfehlenswert ift Afphalteftrich da er leicht Eindrücke durch Möbel erhält, die längere Zeit auf derfelben Stelle ftehen bleiben.

Die Wände und Decken der Präparierfäle werden in Öl- oder Zonkafarbe geftrichen. Eine Wandbekleidung mit Kacheln ift der Sauberkeit wegen fehr zu empfehlen; doch wird fie gewöhnlich aus Sparfamkeitsrückfichten unterlaffen.

In den Präparierfälen oder einem Nebenraume find ausreichende, an die Be-und Entwäfferungsleitung angefchloffene Wählvorrichtungen vorzufehen. Damit die Zapfhähne nicht mit unfauberen Fingern angefaßt zu werden brauchen, werden für den Wafferzufluß zweckmäßig Durchlaufhähne mit langen, hebelartigen Griffen benutzt, die mit dem Ellenbogen geöffnet und gefchloffen werden können. Außer dem beim Präparieren verwendeten kalten Waffer wird zu gründlichem Wafchen nach Beendigung der Arbeit auch warmes Waffer gebraucht.

Die Präparierarbeiten werden gewöhnlich an Tifchen von etwa 0,70m Breite und 1,80m Länge oder an Fenfterplätzen ausgeführt, die man durch Verbreiterung

Fig. 7.

Wafch-

vorrichtungen.

2000

y 00

le

Präpari ertifch

im

anatomifchen Inftitut

00/.

zu Breslau⁹).

Vas W. Or.

der Fenfterbretter gewinnt. Die erftgenannten Tifche werden winkelrecht zur Fenfterwand aufgeftellt und bieten, da die dem Fenfter zugekehrte Seite unbefetzt bleibt, für 5 oder höchftens 7 Studierende Platz. Sie pflegen in Präparierfälen von langgeftrecktem Grundriß in der Nähe der Fenfterwand in Abhanden von etwa 2,20m derart angeordnet zu werden, daß in der Mitte des Saales ein 1,50 bis 2,oora breiter Mittelgang für den Verkehr der Leichenkarren verbleibt. Das Auf-ftellen der Präpariertifche in den Fenfterachfen ift unnötig und verbietet fich mit Rückficht auf die Raumausnutzung fchon deshalb, weil die Fenfterachfen größer find als die erforderlichen Abftände der Tifche. Die Anordnung langer Präpariertifche, die parallel den Fenfterwänden aufgeftellt werden und nur mit einer Reihe von Arbeitern befetzt werden können, ift weniger gebräuchlich (fiehe Freiburg in Fi g. 18).

⁸) Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Kreisbauinfpektors Buchwald in Breslau. Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

19.

Präpariertifche.

OO !

Einfache Präpariertifche find von jedem anderen Arbeitstifch nur durch die Oberfläche der Tifchplatte unterfchieden. Diefe wird von Eichenholz her-geftellt, erhält nach der Mitte zu ein mäßiges Gefälle, ift am tiefften Punkte durchbohrt und mit einem gewöhnlich aus Blei hergeftellten Abflußrohr für die Flüffigkeiten verfehen, welche von einem untergeftellten oder angehängten Eimer aufgefangen werden. Strahlenförmig nach dem Abflußrohr zufammenlaufende Rinnen befördern den Abfluß. (Vergl. den in Fig. 7°) dargeftellten Präpariertifch aus dem anatomifchen Inftitut zu Breslau.) Große Waffermengen werden bei den Präparierübungen nicht verbraucht, und deshalb wird diefe einfache Entwäfferung in den meiften Fällen für ausreichend gehalten. Die Eimer werden nach Beendigung der Übungen vom Diener entleert, nachdem ihr Inhalt desinfiziert ift. Das zu den Präparierübungen erforderliche Waffer wird entweder den oben angeführten Wafchvorrichtungen oder einzelnen Zapfhähnen entnommen, die mit einfachen Wandbecken an den Fenfterpfeilern angebracht werden.

Fig. 8.

ET

rar

GE

PU2LX1.

Präpariertifch

im

anatomifchen Hörfaal

zu Leipzig¹⁰).

V25 w. Gr.

Wird die Forderung geftellt, jeden Präpariertifch mit unmittelbarem Waffer-Zu- und Abfluß zu verfehen, fo ift die erfte nachteilige Folge, daß alle Tifche unverrückbar feft an ihren Standort gebunden und nachträgliche Umftellungen behufs vorteilhafterer Raumausnutzung nicht mehr möglich find. Die Aufgabe wird noch erfchwert, wenn, wie in Feipzig und Straßburg, zugleich eine Drehbarkeit des Tifches verlangt wird. Die Waffer-Zuleitung kann man zwar durch einen von der Decke herabhängenden Gummifchlauch vermitteln; doch ift diefer wieder in feiner Fage dicht über der Deiche den Präparanten läftig.

Fig. 8¹⁰) zeigt, wie der Präpariertifch in Leipzig, der fodann in Straßburg nachgebildet wurde, geftaltet ift. Die Waffer-Ableitung wird durch ein Rohr mit Auffangefchale vermittelt, das in dem hohlen gußeifernen Fuß fteht. Der bewegliche Teil des Zuleitungsrohres ift mit dem feft-ftehenden Teile desfelben durch eine Stopfbüchfe verbunden.

Eine Eigentümlichkeit diefer Tifche befteht darin, daß die obere Holzplatte, die nach unten einen vorfpringenden Rand befitzt, nur lofe aufgelegt ift und leicht abgehoben werden kann. Dazu liegt öfter Veranlaffung vor, wenn an

Leichen befondere, zur Vorführung im Hörfaal geeignete Erfcheinungen aufgefunden werden. Da diefe Tifche in der Anfchaffung koftfpielig find, werden fie zu allgemeinem Gebrauch fchwerlich eingeführt werden; dagegen bewähren fie fich fehr als Sektionstifche der Dozenten.

Als Sitzplätze dienen den Praktikanten am beften runde Schemel ohne Rücklehnen von befonders ftarker Konftruktion. Zum Ablegen von Inftrumenten, Zigarren u. a. m. werden im Breslauer Inftitut kleine Holztifchchen mit 40cm großen, quadratifchen Platten benutzt, von denen 4 an jedem Präpariertifche ftehen.

Zur Verbindung mit dem Leichenkeller find Aufzüge erforderlich, die in einem Nebenraume des Präparierfaales oder in einer Wandnifche unterzubringen find. Die Aufzüge find fo groß herzuftellen, daß der Diener gleichzeitig mit dem Leichenkarren auf- und niederfteigen kann. Der Fahrfchacht ift in feinem oberften Teile mit einem genügend weiten Lüftungsrohr zu verfehen, welches über Dach in einem Luftfauger endigt. Zur Überführung von Leichen und Leichenteilen vom Aufzuge zum Präparier-, Hör-, bezw. Demonftrationsfaale und zurück bedient fich der Anatomiediener des Leichenkarrens ¹¹), eines fahrbaren Tifches von der Größe und Höhe der Präpariertifche, der auf drei mit Gummi überzogenen Rädern geht.

Für den Unterricht ift es von großem Werte, wenn im Präparierfaale eine Anzahl von Sammlungsftücken vorrätig gehalten wird, an welchen den Studierenden Vorbilder und Anleitungen für ihre Arbeiten gegeben werden. Derartige Einrichtungen find namentlich in fchottifchen Uni-verfitäten mit einer gewiffen Vollkommenheit durchgebildet. In Aberdeen befindet fich in halber Gefchoßhöhe des Präparierfaales ein Laufgang, deffen leichte eiferne Brüftung Schaukaften mit anatomifchen Präparaten trägt.

Außer dem großen Präparierfaal wird häufig noch ein kleiner Saal für gleiche oder ähnliche Zwecke gefordert, in dem die vorgefchritteneren Schüler felbftändige Arbeiten ausführen, die Dozenten Leichen für die Vorlefungen vorbereiten ufw. In feiner Einrichtung entfpricht diefer den foeben befchriebenen Sälen. Wegen der notwendigen Verbindung mit dem Leichenkeller muß er neben dem Aufzug liegen; zweckmäßig ift auch feine bequeme Verbindung mit dem Hörfaal, bezw. dem Vorbereitungszimmer.

Wichtig ift die Anlage der zum Präparierfaal gehörigen Kleiderkammern. Diefelben follen während der Präparierübungen die Kopfbedeckungen, Überzieher und Röcke der Studierenden aufnehmen, vor und nach denfelben die aus Wachstuch angefertigten Arbeitsanzüge. Bei Beginn des Unterrichtes findet der Wechfel der Anzüge ftatt. Da fich der Leichengeruch den Kleidern leicht mitteilt, müffen die Kleidungsftücke und die Arbeitsanzüge in getrennten Räumen aufbewahrt werden, zwifchen denen zweckmäßig noch ein gut gelüfteter Raum beiaffen wird-In letzterem würde auch eine Wafchvorrichtung zweckmäßig ihren Platz finden, falls im Präparierfaal dafür nicht geforgt fein follte, damit die Studierenden, nachdem fie den Arbeitsanzug abgelegt haben, fich reinigen können, ehe fie wieder ihren Straßenanzug anlegen.

Wenn nicht im Präparierfaal, fo muß in der Kleiderkammer noch Fürforge für die fichere Unterbringung der Sezierbeftecke der Studierenden getroffen werden. Dies gefchieht durch Schränke mit zahlreichen kleinen Schubfächern, deren jedes durch einen anderen Schlüffel gefchloffen wird.

Der Gruppe der Präparierfäle fchließen fich in weiterer Folge die Zimmer derjenigen Dozenten an, welchen die Leitung der Präparierübungen obliegt, d. h. des Protektors und der Affiftenten, demnächft des Direktors der Abteilung für

20.

Leichenkarren

und

-Aufzüge.

21.

Kleiner

Präparierraum.

22.

Kleider

kammern.

23-

Dozenten

zimmer.

ll) Siehe: Zeitlohn f. Bauw. 1866, Bl. 8, Fig. 14, 15.

24;

Anatomifche

Sammlungen.

25-

Räume

des

Konfervators.

gröbere Anatomie. Einrichtungen von befonderer Eigentümlichkeit pflegen diefe Zimmer nicht zu erhalten. Die Lage nach Norden oder Nordolten ift hier, wie für die meiften anatomifchen Arbeitszimmer, die vorteilhaftefte. Die Ausrüftung mit beweglichen Einrichtungsgegenftänden an Tifchen, Schränken, Wandfachbrettern ufw. pflegt, je nach der Neigung der Benutzer, verfchieden zu fein. Wafferleitung und Gasbeleuchtung werden hier in der Regel überall gefordert.

Die zur gröberen Anatomie gehörigen Sammlungen zerfallen in die Abteilung der menfchlichen und der vergleichenden Anatomie. Die letztere, auch wohl zootomifche Sammlung genannt, ift häufig mit den zoologifchen Inftituten vereinigt (fiehe das vorhergehende Heft diefes «Handbuches“), und die gemein-fchaftliche Benutzung derfelben durch den Anatomen und Zoologen hat in einzelnen Fällen Veranlaffung gegeben, die beiden Anhalten in einem Gebäude zu vereinigen oder doch nahe beieinander unterzubringen. Die in den Sammlungen aufbewahrten Präparate find teils trocken, z. B. Skelette, Nachbildungen in Wachs und anderen Stoffen, oder fie werden in Spiritusgläfern aufgehoben. Die überwiegende Mehrzahl aller Präparate wird in Glasfchränken¹²) untergebracht, die teils mit dem Rücken gegen die Wand gelehnt find, teils frei im Raume ftehen. In der Regel wird man die Aufhellung nach der Tiefe wählen, fo daß zu beiden Seiten eines Mittelganges die Schränke rechtwinkelig zur Gebäudefront in zwei Reihen gehellt werden. Beläßt man zwifchen Schrank und Frontwand noch einen Zwifchenraum von etwa 50 bis 65cm, fo ift man mit der Aufhellung der Schränke an die Achfenteilung des Gebäudes nicht unbedingt gebunden, wenngleich die Schönheit der Anordnung leidet, fobald die Achfen der Schränke mit denen des Gebäudes nicht übereinftimmen.

Die anatomifchen Sammlungen leiden unter der direkten Einwirkung der Sonnenftrahlen und der Berührung mit Staub. Um fie gegen erftere zu fchützen, find in Halle außer Fenftervorhängen matt gefchliffene Fenfterfcheiben in Anwendung gekommen, welche zugleich den Anblick der Sammlungsgegenftände den auf der Straße Vorübergehenden entziehen. Zur Erzielung einer größeren Staubdichtigkeit werden die Schränke in Eifen konftruiert, welches nicht, wie das Holz, durch nachträgliches Verziehen und Austrocknen Fugen in den Türver-fchlüffen bildet. Die Dichtigkeit des Türverfchluffes wird entweder durch Baum-wollenfchnüre oder durch Filzftreifen erreicht, die in Falze eingelegt und zur Verhinderung des Mottenfraßes vergiftet werden.

Die Schränke erhalten eine Höhe von etwa 2,50m, freiftehend eine Tiefe von 0,80 bis l,oom, gegen eine Wand gelehnt von 0,50m bis 0,60m.

Für Gefrierfchnitte und kleinere Gegenftände find kleinere Schränke mit Schaukaften und kleine Schränke vorteilhaft verwertbar.

Skelette größerer Tiere können nicht in Schränken untergebracht werden. Man ftellt diefelben gern auf erhöhte Tritte, welche, mit leichter Einfriedigung umgeben, rings einen Umgang gewähren.

Es ift zweckmäßig, zwifchen den Sammlungsfälen an geeigneter Stelle kleinere Arbeitsräume zur Vornahme von Ausbefferungen an Sammlungsgegen-ftänden und Unterfuchungen an den Präparaten einzufchalten.

Zur Anfertigung neuer Präparate dient das Arbeitszimmer des Konfervators, verbunden mit einer mechanifchen Werkftätte, deren Lage in unmittelbarer Nähe der Sammlungen nicht erforderlich ift. Häufig werden fie in das Sockelgefchoß

¹²) Siehe; Tiede, A. Einige Beifpiele von Sammlungsfchränken. Zeitfchr. f. Bauw. 1882, S. xi u. Bl. 15, 16.

verlegt. Die Werkftätte ift mit Drehbank, Hobelban

Dg- 34-

Querfchnitt des Obduktionshaufes nach AB.

Für die Deckenlichter find möglichft durchfichtige

die angemeffene Anordnung der Zugänge zum Operatio

verfchiedene Krankenhausformen in diefer Anftalt v

betrieb find außer der Wafchküche Räume für die An

@@ r.DWtÆ ~

Mafchinenlaboratorium der Technifchen Hochfchule z

5) Ebenfo fei der Ingenieurlaboratorien am Polytec

b) Ausführungen.

II

IT*

=W17'

G-rosser y

Kuppelbau für die photographifche Aufnahme des Sternenhimmels im aftro-phyfikalifchen Obfervatorium bei Potsdam.

beftimmt. Da eine größere Zahl von Inftrumenten un

¹

) In: Kölliker, A. Die Aufgaben der anatomifchen Inftitute. Wiirzburg 1884.

²

⁶) Diefe Anficht Kölliker’s wird nicht allfeitig geteilt; in der Regel wird auch die vergleichende Anatomie und Entwickelungsgefchichte der Wirbeltiere der Zoologie zugewiefen. Die Anthropologie wird vorausfichtlich in nicht zu ferner Zeit von der Anatomie getrennt werden und einen eigenen Lehrftuhl erhalten müffen.

Fig. 9.

verlegt. Die Werkftätte ift mit Drehbank, Hobelbank und allen zur Bearbeitung von Metall, Holz und Knochen erforderlichen Werkzeugen auszurüften.

In diefe Gruppe von Räumen gehört ferner die Mazerationsküche. Unter Mazerieren verfteht man die Befreiung der Knochen von den Fleifchteilen. Man bewirkt diefelbe durch Beförderung eines Fäulnisprozeffes, indem man die betreffenden Leichenteile in durch frifchen Zufluß fich ftets erneuerndes lauwarmes Waffer legt. Soll der Aufenthalt in der Mazerationsküche ein erträglicher fein, fo müffen die fauligen Gafe unmittelbar von ihrer Entftehungsftelle durch ein Rohr nach einem kräftig wirkenden Saugfchlot abgeleitet werden. Außer dem Mazerationsapparat findet in der Mazerationsküche der Apparat zum Entfetten der Knochen Aufhellung. Die weitere Behandlung der Knochen vor deren Zufammen-fügen zum Skelett erfordert, daß fie im Sonnenfehein gebleicht werden. Hierzu ift entweder ein der Sonne ausgefetzter kleiner Hof oder ein flaches Dach ohne weitere fonftige Vorrichtungen geeignet. Man hat hierbei felbftverftändlich darauf

zu achten, daß alle diefe Vorgänge dem Anblick von öffentlichen Straßen oder Nachbargebäuden entzogen werden.

Die Mazerationsküche liegt vorteilhaft im Sockelgefchoß im Anfchluß an den Leichenkeller und deffen Nebenräume. Der Leichenkeller foll den größten Teil des zur Verarbeitung in den Präparierfälen und zur Anfertigung von Sammlungspräparaten be-ftimmten Rohmaterials aufnehmen. Während der Zeit zwifchen den Präparierübungen werden auch die unfertigen Arbeiten der Praktikanten im Leichenkeller untergebracht.

• Die Aufgabe des Architekten befteht hiernach darin, einen Raum zu fchaffen, welcher der fortfehreitenden Verwefung der Querfchnitt nach AB in Fig. 10 u. 11«). Leichen möglichft wenig Vorfchub leihet.

In den meiften Fällen hat man fich damit begnügt, gewölbte Keller mit Luft-Ifolierfchicht in den bis zum Gewölbekämpfer mit Erde befchütteten Umfaffungswänden anzulegen, deren wenige Fenfter nach Norden gerichtet find und mit hölzernen Läden verfchloffen werden. Im Mar-burger Inftitut, in dem der Leichenkeller nicht in die Erde eingebettet ift, fondern mit feinem Fußboden über dem Gelände liegt, find hinter den Frontmauern durch Einbau von Wänden aus Glasbaufteinen ifolierende Lufträume gebildet worden, die die Keller kühl halten. Erhellt werden letztere durch zweiteilige Fenfter von je 0,60 x 1,60m Fläche in 3,oom Achsweite, die reichliches Licht durch die Glasbauwände hindurchwerfen. Außer dem eigentlichen Leichenvorratsraume ift hier noch ein gleich großer Raum zur Aufbewahrung der Leichen vorgefehen, an deren Präparierung gearbeitet wird. Maffive Leichenkaften haben hier Aufhellung gefunden. Grundriffe der Leichenkeller und der darüber liegenden Präparierfäle, fowie ein Querfchnitt durch beide find in Fig. 9 bis 11¹³) dargeftellt. Die Leichen werden in den Vorratsräumen auf Brettern rings an den Wänden unmittelbar auf

26.

Leichenkeller.

LUF

S*>

X.

-OSĆ-

dem Steinfußboden oder auf niedrigen Pritfchen gelagert. Für gute Lüftung und große Reinlichkeit ift felbftverftändlich zu forgen.

Fig. io.

«I

*.

x>.

_u

i.

/«.

i.

i n ri n n n i n n n n m

i.

i u fi h ~n □ li n u u □ üi

Lé.

~lr

m ■■■

-A5 99

Jr

c.

u n n rm^i n n n'n n

A.

m—a—a m

*5>!

Präparierfäle.

’/sbo w. Gr

SR',

Fig. li.

3s2,o£icYWXWvS

Æ.\

Cetc-Len Âax £UXeLt.

<OiAAA

S-&idh. cm •'Va rroik&.

-13ZÙ-

iim u i

t-

US-I

“fl

h».Hf

](E

Xld

■if

*- H 33

JE

Q>'

a.    Wafchvorrichtungen.

b.    Mikrofkopiertifche.

c.    Leichenkaften.

d.    Spültrog.

e. Leichenaufzüge. f. Schiebetüren der Aufzüge.

Leichenkeller.

Vom anatomifchen Inftitut der Univerfität zu Marburg¹³).

Da eine niedrige Temperatur das befte Mittel zur Verhinderung der Fäulnis ift, Jo hat man wiederholt den Verfuch gemacht, diefe dadurch tief zu halten, daß man neben den Leichenkeller einen Eiskeller legte, um dadurch eine befonders kalte Wand zu gewinnen. Die Kälteabgabe an einen großen luftigen Raum verzehrt aber fchnell die Eisvorräte, für deren Anfchaffung weniger reich ausgeftattete

X a m. mer

■y

y-'.

:" WHIF

wah

Si

g|

1:100

Univerfitäten kaum die Mittel verfügbar haben, und deshalb ift man auf den Gedanken gekommen, kleine nifchenartige Kammern (Fig. 12) in den Eiskeller einzubauen, geiade fo groß, daß in jede derfelben eine Leiche auf ihrem Brett hineingefchoben werden kann; ein doppelter Türverfchluß fchließt die Nifchen gegen den Leichenkeller ab. Auf diefe Weife wird die Zugänglichkeit des Eiskellers von dem Haufe her ganz entbehrlich; es genügt, wenn derfelbe außerhalb

des Haufes liegt und fich nur an eine Außenmauer des Leichenkellers anlehnt. Derfelbe braucht überhaupt im Laufe des Sommers kaum je geöffnet zu werden, und der Verbrauch an Eis wird ein äußerft geringer. Selbftverftändlich find die Gewölbe der kleinen Ni-

Fig. 12.

smu.

BE

mm

fchen gegen das Durchdringen von Schmelzwaffer durch Eindeckung

Kühlkammern zur Aufbewahrung von Leichen.

mit Afphalt oder Ifolierpappe forgfältig zu fichern.

In den in Fig. 13¹⁴) mitgeteilten Leichenkammern, die man in Würzburg für das patho-logifche und anatomifche Inftitut erbaut hat, liegt die Eiskammer über der Leichenkammer, in der die Leichen in zwei Lagen übereinander gefchichtet werden. Die Kälte wird hier in vollkommener Weife der Kühlung der Leichen zugute kommen, wenn auch der Eisverbrauch gewiß nicht gering ausfallen wird.

Zur Erhaltung der Leichen auf lange Dauer wird die Injektion mit fäulnishindernden Stoffen, Karbol und arfenikhaltenden Flüffigkeiten, mit beftem Erfolg

Hg. 13.

L.

■Il

W a g e n - K a u m.

jSÊÊjîk

wm

Schnitt durch die Leichenkammern des Anatomiegebäudes zu Würzburg¹⁴).

angewendet. Die zur Erzielung niedriger Temperaturen erforderliche Weiträumigkeit der Leichenkeller wird damit entbehrlich. Diefes Verfahren ift aber da nicht anwendbar, wo es fich um Aufbewahrung gerichtlicher Leichen handelt, weil bei diefen die Behandlung mit giftigen Stoffen nicht ftatthaft ift.

Die den Leichenkeller mit dem Präparierfaal verbindenden Aufzüge liegen

27.

Spirituskaften.

28.

Anatornifche

Küchen.

29.

Hörfaal.

30.

Mikrofkopier-

faal.

beffer in einem Nebenraume als im Leichenkeller felbft. Befinden fie fich aber in letzterem, fo müffen fie mit gut fchließenden Türen verfehen werden.

Da die Präparierübungen in der Regel nur im Winterhalbjahr ftattfinden, überall aber längere Unterbrechungen erleiden, während das Leichenmaterial den Anatomien annähernd das ganze Jahr gleichmäßig zugeht, fo tritt das Bedürfnis, Leichen und Leichenteile auf mehrere Monate unverweft zu erhalten, in Anatomien häufig hervor. Man legt zu diefem Zwecke das Rohmaterial in Spiritus. Die Aufhellung der Spirituskaften erfordert einen befonderen, gewöhnlich in der Nähe des Leichenkellers gelegenen Raum. Da das Verdunften des Spiritus nicht unbedeutende Verlufte herbeiführt, fo kommt es darauf an, die Kaften kühl aufzu-ftellen und möglichft luftdicht zu verfchließen.

Holzkaften mit Zinkblech ausgefchlagen find häufig angewendet, aber nicht befonders zweckmäßig, weil das Zink in Berührung mit Spiritus ftark angegriffen wird. Eifen mit Eifenlack überzogen, foll fich bewähren. In Halle find die Spirituskaften aus Schieferplatten zufammengefetzt; nur die Deckel beftehen aus Eifenblech; fie haben am Rande einen mit Filz ausgelegten Falz erhalten, mit dem fie fich auf den glatt gehobelten Rand der Schieferplatten auflegen und fo einen genügend dichten Schluß erzielen.

Zur weiteren Vorbereitung der Verarbeitung von Leichen und Leichenteilen find noch in der Nähe des Leichenkellers einige Räume erforderlich, die man gemeinhin mit dem Namen «anatomifche Küchen" bezeichnet. Diefe Räume werden nur von den Beamten des Haufes benutzt. Darin wird die Reinigung der Leichen, die Zerlegung derfelben und die fog. Injektion, d. h. die Ausfüllung der Oefäße mit gefärbtem Wachs, vorgenommen. Diefe letztere Arbeit erfordert eine vorherige Erwärmung der Leichen mittels eines warmen Bades. Der Injektionsraum muß alfo mit einer mindeftens 2,oom langen Badewanne und den nötigen Einrichtungen zur Bereitung warmen Waffers ausgerüftet fein.

2) Räume für die mikrofkopifche Anatomie.

Die wichtigften zur mikrofkopifch-anatomifchen Abteilung gehörigen Räume find der Hörfaal, die Räume für mikrofkopifche Arbeiten und Demonftration und die Sammlungen. Auch hier fchließen fich an die Haupträume einige Nebenräume an.

In der mikrofkopifch-anatomifchen Abteilung tritt das Bedürfnis, den An-fchauungsunterricht vom eigentlichen Vortrage mehr oder weniger zu trennen, fchärfer hervor als bei der gröberen Anatomie, wegen der Schwierigkeit, einer größeren Zuhörerzahl in der kurzen verfügbaren Zeit denfelben Gegenftand unter dem Mikrofkop vorzuführen. Deshalb unterfcheidet fich der Hörfaal der erfteren Abteilung nicht wefentlich von jedem anderen Hörfaal. Das Geftühl wird mit Tifchen zum bequemen Nachfchreiben der Vorträge verfehen und dem Vortragenden durch Anbringen von Wandtafeln Gelegenheit gegeben, feinen Vortrag durch Skizzen zu erläutern. Staffeleien neben dem Katheder dienen zur Ausheilung von Zeichnungen mikrofkopifcher Vergrößerungen. Wo der Einblick in Mikrofkope zum Verftändnis des Vortrages nicht entbehrt werden kann, müffen an den Fenftern hierzu geeignete Tifche aufgeftellt werden.

Um von den feineren Organismen des Körpers eine Anfchauung zu erhalten, dient als wichtigftes Unterrichtsmittel die eigene Arbeit der Studierenden am Mikrofkop. In der Anatomie erhält der junge Mediziner die erfte Unterweifung in der Einrichtung und der Handhabung des Mikrofkopes. Seine Arbeit wird alfo unter der fteten Aufficht und Anleitung des Dozenten und feiner Affiftenten ausgeführt. Deshalb müffen fich an die Arbeiten am Mikrofkop verfchiedentlich

Vorträge anfchließen, bei denen fich die Blicke vom Mikrofkop nach dem Vortragenden und den von diefem an die Tafel gezeichneten Figuren richten. Daß hierbei die Studierenden nicht bewegungslos auf ihren Sitzen bleiben können, fondern eine Körperwendung vornehmen müffen, ift unvermeidlich; denn wollte man dem Dozenten feinen Standort an der Fenfterwand anweifen, fo würde mit dem Blick gegen das Licht niemand die Skizzen an der überdies fchlecht beleuchteten Tafel erkennen können. Die Sitze der Studierenden werden deshalb als runde Schemel ohne Rücklehnen geftaltet, auf denen die Studierenden fich leicht nach der entgegengefetzten Seite umwenden können.

Die Aufhellung des Mikrofkopes erfordert volle feitliche Beleuchtung, in der Regel jedoch mit Ausfchluß des Sonnenlichtes. Die Anfichten der Gelehrten über die den mikrofkopifchen Arbeiten günftigfte Fiimmelsrichtung gehen fo weit auseinander, daß es kaum eine Richtung gibt, die nicht bereits ihren Verteidiger gefunden hätte. Die Nordfeite dürfte wohl die zahlreichften, die Südfeite (Bonn) die wenigften Anhänger haben; jedoch wird es nicht immer möglich fein, diefe Himmelsrichtung für mikrofkopifche Arbeiten ausfchließlich zu verwenden; fondern zur Gewinnung der nötigen Arbeitsplätze ift man häufig genötigt, an mehr als einer Wand desfelben Raumes Fenfter anzulegen.

Die Stellung des Mikrofkopes in Entfernung von 0,8o bis l,oom von den Fenftern ift die günftigfte; aber auch tiefer im Inneren der Zimmer reicht die Beleuchtung für mikrofkopifche Arbeiten noch aus, foweit das vom Fenfterfturz unter 45 bis 30 Grad einfallende Licht die Mikrofkope noch trifft. Die Nutzbarkeit eines Mikrofkopierfaales wächft deshalb mit der Höhe der Fenfter. Bei der meift üblichen Gefchoßhöhe von 4,50 bis 4,80m im Lichten liegt der Fenfterfturz etwa 4,oo bis 4,30m über dem Fußboden. Die Mikrofkopiertifche erhalten eine Höhe von nicht über 75 bis 80cm. Daraus ergeben fich in der Regel zwei, höch-ftens drei Tifchreihen. Die Tifchbreite ift etwa zu 50 bis 80cm anzunehmen. Um bei mehreren Tifchreihen hintereinander zu verhindern, daß der Schlagfchatten der vorn Sitzenden das Licht auf dem zweiten Tifche beeinträchtigt, werden die von den Fenftern entfernteren Tifchreihen ftufenförmig bis zu 50cm erhöht (Kiel). Der einzelne Arbeitsplatz erfordert eine Tifchlänge von 80 bis 90cm. Da der Dozent zu den einzelnen Plätzen leicht gelangen muß, fo vermeidet man lange, ununterbrochene Tifchreihen, vereinigt je 3 bis 5 Plätze an einem Tifch und läßt etwa 50cm Zwifchenraum zwifchen je 2 Tifchen, den man jedoch bei fehr be-fchränkten Räumlichkeiten mit einer Klappe fchließen kann.

Für das Arbeiten am Mikrofkop ift es befonders bequem, niedrige Tifche zu haben. Dies erfchwert das Anbringen von Schubkaften, die indes znr Aufbewahrung von Präparaten und Geräten aller Art nicht entbehrt werden können. Man begnügt fich daher vielfach damit, fchmale Schubkaften zwifchen den einzelnen Sitzplätzen der Studierenden anzubringen. In der Anatomie in Marburg, in der die Mikrofkopiertifche eine Länge von 6,00“ erhalten haben, find unter den Tifchplatten in Entfernung von etwa 2,50 m kleine Schränkchen angeordnet, die zur Aufbewahrung von mikrofkopifchen Präparaten, Gläfern, Mikrofkopen u. a. m. dienen. Sie find nach drei verfchiedenen Muftern, die durch Fig. 14 u. 15¹⁵) näher erläutert werden, zur Ausführung gekommen. Die zu unter-fuchenden Präparate werden von den Studierenden am Mikrofkopiertifch felbft unter Zuhilfenahme der Lupe hergerichtet. Für diefe Arbeit ift der niedrige Tifch unbequem. Man gibt daher jedem Arbeiter ein etwa 20cm hohes Auffatztifchchen, deffen Glasplatte zur Hälfte eine fchwarze, zur Hälfte eine weiße Unterlage hat. Fefte Konftruktion der Mikrofkopiertifche, die Erfchütterungen möglichft ausfchließt, mit eichener Platte ift überall zu fordern.

Für die Mikrofkope, die in ihren Kaften aufgehoben werden, find an geeigneter Stelle Schränke aufzuftellen oder konfolenartig an den Wänden zu befeftigen,

31-

Dozenten-

zimmer.

in denen jedem Studierenden ein mit befonderem Schlüffel verfchließbares Fach zugewiefen wird. Der Raum für einen Mikrofkopkaften muß mindeftens 35 breit, 22cm lang und 15cm hoch fein.

Ein kleineres Zimmer mit ähnlicher Einrichtung, jedoch für den einzelnen Arbeiter mit reichlicherer Raumbemeffung, wird gewöhnlich für die Arbeiten vor-gefchrittener Schüler, bezw. folcher, die fich zur Prüfung vorbereiten und Prü-

cm

1/25 W. Gr.

Mikrofkopiertifch im anatomifchen Inftitut zu Marburg¹⁵).

?/<*■

-H

Querfchnitte.

•s

♦?s-

3 SS"

t.

3~

?S~

o SS

Fig. 15.

Vorderanficht.

Fig. 14.

>9S--

?*■

■j

<3

fungsarbeiten ausführen, beftimmt. Hieran fchließen fich weiter die Zimmer der Dozenten, des Direktors und feiner Affiftenten. Diefe Zimmer haben ähnlichen Anforderungen zu genügen; auch hier handelt es fich überwiegend um Arbeiten am Mikrofkop. Die Zimmer erhalten alfo die Fenfter am beften an der Nordfeite. Daneben kommen aber auch chemifche Arbeiten vor zur Unter-fuchung der ftofflichen Zufammenfetzung der Körperteile. Kleinere Arbeiten

Chemifches

diefer Art werden von den Profefforen in ihren Arbeitszimmern ausgeführt, die zu diefem Zweck mit kleinen Abdampfnifchen ausgerüftet werden.

Zur Vornahme größerer chemifcher Arbeiten wird diefen Zimmern ein be-fonderes chemifches Arbeitszimmer angereiht, das, weil in der Regel nur für Arbeiten der Dozenten und einzelner vorgefchrittener Schüler beftimmt, nur mit einigen wenigen Arbeitsplätzen ausgerüftet wird. Die Einrichtung diefes Raumes unterfcheidet fich nicht wefentlich von den im vorhergehenden Heft diefes «Handbuches“ vorgeführten chemifchen Laboratorien.

Die Sammlungen der mikrofkopifchen Anatomie find gewöhnlich ungleich

Arbeits

zimmer.

33-

weniger umfangreich als diejenigen der gröberen Anatomie. Auch hier find Sammlungen! menfchliche von den vergleichenden Sammlungen, letztere vornehmlich aus dem Gebiete der Weichtiere, zu unterfcheiden. Die Sammlungsgegenftände werden in Spiritusgläfern aufbewahrt, die in Glasfchränken mit entfprechend weiter Fachteilung aufgeftellt werden.

34.

Tierftallungen

Zu den wiffenfchaftlichen Forfchungen der Dozenten ift die Haltung lebender Verfuchstiere unentbehrlich, weil eine große Zahl von Präparaten nur ganz frifchen Leichen entnommen werden kann, wie fie nie zur Verfügung ftehen würden, wenn man fich auf Menfchen befchränken wollte.

Für diefe find im Kellergefchoß des Anatomiegebäudes oder in einem behänderen Nebengebäude die nötigen Stallungen vorzufehen. Für die Stallungen der Warmblüter (Hunde, Kaninchen, Meerfchweinchen ufw.) genügen bei be-fchränkten Räumlichkeiten Käfige, von Eifenftangen oder Drahtgeflecht hergeftellt. Eine längere Erhaltung und Beobachtung lebender Tiere wird durch die Zwecke des Anatomen in der Regel nicht gefordert; deshalb genügen hier diefe einfachen Stalleinrichtungen. Diefelben müffen mäßig geheizt, ftark gelüftet und gut beleuchtet fein.

■ Zur Erhaltung von Kaltblütern, meiftens Fröfchen, find Aquarien anzulegen, d. h. Wafferbecken mit beftändigem Kaltwafferzufluß. Die Tiere halten fich um fo gefunder, je kälter das Waffer ift. Die Wafferbehälter werden entweder im Fußboden gemauert und erhalten dann an einer oder mehreren Seiten abgeflachte' Ufer, um den Fröfchen das Herausklettern aus dem Waffer zu ermöglichen, oder fie werden als kleinere Kaften aus Holz mit Zinkblech ausgefchlagen, aus Schieferplatten, Steingut, emailliertem Gußeifen etc. in längerer Reihe an den Wänden angebracht und mit Deckeln von Drahtgeflecht gefchloffen.

Fröfche, die nur für wenige Tage lebend erhalten werden follen, werden in Sandfteinbehältern aufbewahrt. Letztere find mit Drahtdeckeln verfchloffen und werden während des Gebrauches mäßig feucht gehalten.

3) Räume für chirurgifche (akiurgifche) Operationsübungen.

35.

Übungen

im

36.

Die praktifchen Übungen vorgefchrittener Studierenden im Operieren an Leichen werden in der Regel in der Anatomie, feltener im pathologifchen Inftitut vorgenommen. Gewöhnlich werden dazu die Präparierfäle benutzt. Da fie hell PraPanerlaal-und geräumig, während der Sommermonate meift verfügbar find und mit dem Leichenkeller in Verbindung ftehen, eignen fie fich ohne weiteres für die Operationsübungen.

Vielfach werden aber auch für die akiurgifchen Übungen befondere Operations- Operations_ fäle gebaut (Leipzig, Breslau). Bei diefen kommen dann andere Grundfätze zur übungsfaai. Geltung als in den Operationsfälen der chirurgifchen Kliniken; denn eine Trennung zwifchen operierenden Ärzten und Zufchauern findet hier nicht in dem

Maße wie dort ftatt; fondern die Zufchauer follen bei der Operation größtenteils felbft mitwirken; fie beftehen fogar häufig aus Ärzten, namentlich Militärärzten, welche die Operationsmethoden berühmter Wundärzte unter deren perfönlicher Leitung kennen lernen wollen. Als zweckmäßige Formen diefer Säle dürften die in Leipzig und Breslau ausgeführten (fiehe Fig. 19 u. 26) anzufehen fein.

In Marburg ift für diefen Zweck in der Nähe des anatomifchen Inftituts ein befonderes, teilweife unterkellertes, eingefchoffiges Gebäude (Fig. 161G) errichtet worden, das außer dem zweifeitig beleuchteten Operationsfaal einen Raum für gerichtliche Obduktionen, ein Zimmer für den Profeffor und eine Kleiderablage nebft Abort enthält.

Zur Abhaltung der medizinifchen Prüfungen find endlich in den Anatomiegebäuden noch ein oder mehrere Kurfiftenzimmer mit nur einem Ausgang nach dem Flurgang vorzufehen.

V250 w. Gr.

sPt

faf

Fig. 16.

Professor

Operation saal

a. Aufzug.

37.

Gefamtanlage.

Kleider-ab I

Gericht],

Obduktionen

Operationsbaracke des anatomifchen Inftituts zu Marburg¹⁰).

4) Gefamtanlage und Beifpiele.

Da in den Anatomien viel in Verwefung begriffene Stoffe verarbeitet werden, fo ift für eine ausgiebige Lüftung derfelben derart Sorge zu tragen, daß fchon die Bauart des Gebäudes ohne künftliche Vorrichtungen eine gründliche Durchlüftung der Räume ermöglicht. Rings gefchloffene, von hohen Gebäuden umgebene Höfe find tunlichft ganz zu vermeiden. Da aber Höfe überhaupt nicht entbehrt werden können, weil Räume im Freien für die Knochenbleiche, Laufräume für Verfuchs-tiere etc. gebraucht werden und in dicht bebauten Stadtgegenden die Verrichtungen auf den Anatomiehöfen für den öffentlichen Anblick wenig geeignet find, fo muß mindeftens an einer Seite eines rings umbauten Hofes der betreffende Gebäudeteil eingefchoffig beiaffen werden (Leipzig und Würzburg).

Gänge werden der Beleuchtung und Lüftung wegen am beften einfeitig angelegt und erhalten eine Breite von etwa 2,50m. Wo fich Mittelgänge nicht vermeiden ließen, find fie durch Fenfter an den Kopfenden, Lichtflure und anftoßende Treppenhäufer erhellt worden.

Die Gruppierung der einzelnen Räume und ihre Lage zueinander ift durch die obige Einteilung ziemlich beftimmt vorgefchrieben. Die Abteilung für gröbere Anatomie wird zweckmäßig in das Erdgefchoß verlegt, um zwifchen dem Prä-parierfaal und dem Leichenkeller eine möglichft bequeme Verbindung zu haben.

Die Lage des anatomifchen Theaters in unmittelbarer Nähe des Leichenkellers ift weniger erforderlich, weil in erfteren Raum nur vereinzelte Leichen, und auch diefe nicht unmittelbar, gebracht werden. Sie werden ftets vorher, und gewöhnlich im kleinen Präparierfaal oder einem Vorbereitungsraum, für die Vor-lefung zugerichtet.

Das Verlegen der mikrofkopifchen Abteilung in das obere Gefchoß bietet den Vorteil der mit der freieren Lage verbundenen befferen Beleuchtung und ift deshalb nicht unzweckmäßig, wenn auch nicht erforderlich. Andererfeits dient es zur Erleichterung des Verkehres, wenn alle Räume, welche von den Studierenden befucht werden, im Erdgefchoß gelegen find.

Die Sammlungen nehmen in der Regel die oberen Stockwerke ein, fchon aus dem Grunde, weil dort durch Auffetzen weiterer Gefchoffe die bequemfte Erweiterungsfähigkeit gegeben ift.

Bei allen älteren Anatomiegebäuden begegnen wir der Erfcheinung, daß die Abteilung für mikrofkopifche Anatomie und Gewebelehre mit unzureichenden

Räumlichkeiten oder gar nicht bedacht wurden, weil zur Zeit ihrer Erbauung diefe Wiffen-fchaft noch nicht genügend entwickelt war. Aus diefem Grunde haben die älteren Infti-tute mehrfach Erweiterungen erfahren; in Berlin ift fogar ein zweites anatomifches Inftitut, das fpeziell hiftologifchen Arbeiten dient, ins Leben getreten. Wenn im folgenden trotzdem auch einige Beifpiele aus älterer Zeit mitgeteilt werden, fo gefchieht dies wegen ihrer einfachen, klaren Planbildung und weil fie für die Entwickelung der anatomifchen Inftitute wichtige Typen bilden.

Mit den befcheidenften Mitteln ift f. Z. die Anatomie zu Kiel von Gropius & Schmieden erbaut worden, von der Fig. 17 den Grundriß darftellt.

Sämtliche Räume liegen in einem Gefchoß, von einer in der Mitte gelegenen und mit Deckenlicht beleuchteten Halle zugänglich. Jede Abteilung ift nur durch einen Arbeitsraum vertreten, die gröbere Anatomie durch den Präparierfaal, die mikrofkopifche durch das Mikrofkopier-zimmer. Für Vorlefungen aus beiden Gebieten ift nur ein Hörfaal vorhanden. Diefer zeigt zwar in der Anordnung der Sitze die Form des Ringtheaters; aber der Leichentifch erhält fein Licht hauptfächlich von einem großen Seitenfenfter, eine Anordnung, die in chirurgifchen Operations-fälen häufiger vorkommt, in anatomifchen Hörfälen aber fich nur für kleine Verhältniffe eignet. Die Zweckmäßigkeit diefer Grundrißanordnung, die bequeme Verbindung der einzelnen Räume untereinander und die fparfame Raumausnutzung find augenfällig. Infolge des gefteigerten Be-fuches der medizinifchen Fakultät ift diefer Bau im Laufe der Jahre wiederholt durch Um- und Anbauten verändert worden, fo daß er die in der untengenannten Zeitfchrift¹⁷) veröffentlichte Ge-ftalt angenommen hat. Bei der zuletzt in den Jahren 1901—02 ausgeführten Erweiterung wurde der im Erdgefchoß liegende Sammlungsraum vergrößert, ein Hörfaal für 133 Sitzplätze nebft Vorbereitungszimmer angebaut und das alte Gebäude um ein Stockwerk erhöht, in dem ein kleiner Hörfaal, ein geräumiger Mikrofkopierfaal und verfchiedene Arbeitszimmer gewonnen worden find.

Fig. 18¹⁸) zeigt den Erdgefchoßgrundriß der Anatomie in Freiburg i. Br.

Die Präparierfäle find geräumiger als im vorigen Beifpiele, aber noch überbaut. Der Hörfaal vertritt diejenige Form des anatomifchen Theaters, bei der die Sitzreihen die Demonftrations-

Fig. 17.

zwar

38.

Ausführungen.

]°

H 0 1 s aal

o -o

^■jhFräjianr-Sa?!

Flur

ö|E

A s s inst ent en-w 0 hin urj

□ Oo [ lire c 10 r - z[T]ni

Anatomiegebäude der Univerfität zu Kiel. Vsoo w. Qr.

Arch. : Gropius & Schmieden.

¥ikro&j

39-

Anatomie

zu

Kiel.

40.

Anatomie

zu

Freiburg i. Br.

”) Centralbl. d. Bauverw. 1903, S. 427.

¹⁸) Nach früherer Mitteilung des Herrn Bezirks-Bauinfpektors Knoderer in Freiburg i. Br.

41.

Anatomie

zu

Leipzig.

42.

Anatomie

zu

Würzburg.

bühne hufeifenförmig umfchließen. Er faßt in 7 Reihen die bedeutende Zahl von 250 Hörern und entfpricht daher den neueren Anfchauungen fehr wenig. Da die Sitzreihen nur flach anfteigen, konnte der Raum zwifchen ihnen und dem Saalfußboden in rationeller Weife nicht ausgenutzt werden.

Einen wefentlichen Fortfehritt in der Entwickelung der anatomifchen Infti-tute bildet die Anatomie zu Leipzig (Arch.: Müller), welche, wie der in Fig. 19¹⁹) mitgeteilte Grundriß des Erdgefchoffes zeigt, faft alle Lehrräume in diefem Stockwerk vereinigt.

Die Präparierfäle find nicht überbaut und ftehen mit dem mit einem Obergefchoß verfehenen Hauptbau durch Flure in Verbindung. Der gut beleuchtete Hörfaal zeigt ein anatomifches Theater mit Sitzreihen in Halbkreisform, zu deren oberfter Reihe befondere Treppen führen. Der Raum unter den Sitzreihen ift zur Kleiderablage verwendet worden. Die Grundrißbildung ift, veranlaßt durch die fchiefwinkelige Geftaltung des Bauplatzes, nicht ganz regelmäßig. Zwei Hauptflügel find durch einen Querbau und einen Gang derart verbunden, daß ein nahezu quadratifcher Hof von

Fig. 18.

CZ3

cm

Dire

c top

Professor

D le

rn 0 r

1:500

Anat

Zeiohensaal

Assist

15

20™

10 987654321 0

H'H'I'I'I'H'+H-

Anatomiegebäude der Univerfität zu Freiburg i. Br.¹⁸).

Erdgefchoß.

etwa 27,oom Seitenlange eingefchloffen wird. Der nördliche Flügel nimmt die Präparierfäle nebft den nötigen Nebenräumen auf. Der Querbau wird in feiner ganzen Fängenausdehnung von einem Saal für Demonftrationen eingenommen. Die beiden Hörfäle, die mikrofkopifchen Arbeitszimmer und die Arbeitszimmer der Dozenten liegen in dem mit einem Mittelgange verfehenen fiidlichen Flügel, deffen Obergefchoß (Fig. 20) Sammlungs- und Arbeitsräume birgt. Ein kleiner Aufbau über dem öftlichen Verbindungsbau enthält eine photograpifche Werkftätte zur Anfertigung photogra-phifcher Vergrößerungen. Die Erzeugniffe diefer Räume erfreuen fich einer gewiffen Berühmtheit in der Gelehrtenwelt.

Den fchwächften Punkt der fonft vortrefflichen Anlage bildet unftreitig der kaum notdürftig beleuchtete und gelüftete Mittelgang des Südflügels.

Die 1880 vollendete Anatomie zu Würzburg, deren Grundriffe in Fig. 21 u. 22²⁰) mitgeteilt werden, fteht mit dem pathologifchen Inftitut durch einen Gang in Verbindung, neben dem die für beide Anftalten gemeinfchaftlichen Leichenkeller liegen, deren eigentümliche Einrichtung wir in Art. 26 (S. 23) erwähnten.

¹⁹)    Nach: Zeitfchr. f. Anatomie und Entwickelungsgefchichte, Bd. II, Taf. XVIII, XIX.

²⁰)    Nach: Horstiq, v., a. a. O.

"ojectiöns

Lauform,

H d r s i al

itrliothek

t or

i re c

Lpp a rate

Fi

Fi

llasTtamtnei

ui

ur n?

ir

Flg. 20.

Phot

M e c h -TATerhs t.

Chenus ehr

lat.

f f ein e

kamt ata fl

S atnuil.

Obergefchoß.

mitel

um

.rh-Z.

Photo

g r a p Ui e

Leipzig¹⁹).

1:500

10 987654321 0

10

15

20m

Pr o s e ctor

GencthtSäTZt

rainaisiss-yf

ßunui(Ojv\.

Pförtner

H ox s a al

oio eifëmz

£S1 VH —1°

|D^D

[t=J -

fî

IZZ]*[ZZJ

czhhzzi *cu

Ci

ouIcuj I .=

o Inning

il

p-l

6h

Fig. io.

-D e mon s trations-Saal

i:

II

F-*

Ma s cJiinenliaiis

ir

Kesselhaus

Erdgefchoß.

Anatomiegebäude der Univerfität zu

Arch.: Müller.

Kl einer

Präparir - s aal

1!

Ar 1) ei t s-

cu

Zimmer

G- r o s s e r

P r ä'jj arir-S aal

Operatious-

□ □ 0 □ lüg I 0 D 0;

Cuts.

V ergi.

j .5 a m jn -

Vergl

8 a m in 1 u n q ! !

■A

ł|r=J

md

i ■—=—J

ii

ii

Emhryoloij.

8 arnrnlu ng |H ii

Zimmer

If.Vorräthel

Fig. 21.

\o

|P=3

ii

i:

mische

Miiroscopir-Saa]

Z imme r

II

f Vorräthe

H ö r s a a 1 A i ('

Anat o m i

Obergefchoß.

Fig. 22.

li

Gesctóftszfl

Säle

(Präparator! I

(Präparate

ii

“ł

Ringtheater

I:

Vorz.

(Prosector i]

i der vergl Anat U

laboratorium I Ifür mikroscop.n

j Vergl anat akoratoriumj

ULa

Chemisches:

[laloratoriuml

j A u f z

j (Handsammlung

r

JDi e n e r (|

Tofcf

II

j (Prüfungsz.

Arbeiten

■r2“_ri pr—_~i] P—jnr:5 t ~n[i

m

ii

Lesezimmer

d Stud

|'b i bl i otheküI

i---i

i:::«

Vorplatz

Vorstand

fi

lah oratorium

i. Vorst.

j^Mikroscopl

USammlungU

Assis-I tent

diejr

Ana-itomie

e^Fuir en dlejr

Ana-« tomie

Pros

Professer

Pfûrln

Chirurgischer Chirurgie jj Operations - Saal

T opogr anal Ajrsaalf

der

Erdgefchoß.

1:500

10

15

20t

10 8 8 1

H+H

Anatomiegebäude der Univerfität zu Würzburg²⁰).

l:zr:«rrr:.i

P r äp a r i r -

Saal

Prosector

>!

KleideraHagefl

ly

ËSSSS'Â.

fonds anunlung

ii=

ES

Fig. 23.

Hör

saal

Il!l 1

T

s t ht i tte n « H Z w e i ter P|r ofessor IIBit 1 i q tlveklj Ersterl

Obergefchoß.

Fig. 24.

Präparir-

Saal

Pros e c 10 r|

Handsammlung

■Kleiderablag

Pi

11

TH"

~ V 0 r g e sjj c h r

t t tu 1

AZ.

AZ.

I!

Pr ä p a r ii-

P r-ä p a r 1 r-

Silo

Säle

ml s ammlu j

lÄz

Pt 0 sectoT

Prosector

"l

jffleideraWagep

Handsammlun

91

ifnnfmfr

[HanisammLung

!!

Kleiderablage]

■■■■■

■ -----

M

i r 1 eit s-Saal

Gäste

Diener

llener

Gäste

ID e m onstrat

Arbeits-Saal

Erdgefchoß.

1: 500

10 38765*321    0

l H '1¹1¹1 ' I¹1 ' 1¹ H t|-

Anatomiegebäude der Univerfität zu Wien¹).

Arch. : Avanzo & Lange.

10

15

20¹*

Das Gebäude umfchließt einen rechteckigen Hof, deffen eine Langfeite durch einen zweifeitig beleuchteten eingefchoffigen Bau, die Präparierfäie enthaltend, gefchloffen wird. An der entgegengefetzten Langfeite liegt in der Mittelachfe der Haupteingang. Rechts von diefem gelangt man in eine Reihe von Räumen, die größtenteils für Zwecke der gröberen menfchlichen Anatomie beftimmt find. Außer einem Zimmer für chirurgifche Operationsübungen an Leichen ift dort ein Hörfaal

Rg- 25.

Samml.

Samml.

Experiment

u.mikroskop.

Arbeiten

jünstrum.

Samml.

darunt Dunkeln.

Samml,

Samml.

Student. -Bücherei

Vorsteher

[o]

A.

Vorr.

Kleid- Abi.

fl

Modelle

Unten

Oben

Hör-SUM

j-.i Handsamml,

Lehrfamml.

KI.Horsaal

?! 0

■SS

DMikroskopir-S.

I. Obergefchoß.

Flg. 20.

j.;—S,50 «Ttö;

SMikroskp:D\/ |TFräparite|/\

iiiiiiiininl

llilinmilil

Operations

iiniiiiiiiiii

immmmii

])Waschr.(j JZeugen | Protocolil

!sections-| I

S.

20

30 m

Ärbeitsz.

i

ï- f. ,

Vorgeschritl.j

—6,20

z. Ja.

CD

CD'

CD

| Assist. I

F \

JKä~5rS0—j

I J-Assistlf

IJ . I

J ^-Bücherei 3 JArbeitsz. |

h ä.

[IDirect, j lui Vorz. feirlct. II

kleid.AWn^>

Demonstrat

r *•

«—5,29—J

5-

ezr

Präparir-S.

IKIeidrAbl.

jPriifgSr

,80->

—12—-

CD

—3,80 j

|Conser*. j f ?vator hjäölstudent.

44-.20->lotokJ^-4.30—13.G0—«IGeräthe ! i ! i !■ ! •

II

z.

mû;

Chemiealien

CD

CD

CD

CD

CD

“Zeichner

Prosector

CD

CD

1-5

Erdgefchoß.

Anatomifches Inftitut der Univerfität zu Breslau²³).

Vooo w. Or.

für topographifche Anatomie vorgefehen, der in feiner Einrichtung den pathologifchen Sektions-fälen, die wir in Kap. n (unter a, i) kennen lernen werden, vollkommen gleicht. Statt der Sitzreihen find hier ftaffelförmig anfteigende Standreihen von nur 40 ™ Tiefe in faft gefchloffenem Kreife angeordnet. Durch 4 Fenfter wird der Saal ausreichend erhellt. Bei dem das Ende diefes Flügels einnehmenden anatomifchen Theater verdient befondere Erwähnung die unter den Sitzreihen ¹ 2

angebrachte Galerie für mikrofkopifche Demonftrationen, welche den Hörfaal auch für hiftologifche Vorlefungen geeignet macht. Das anatomifche Theater ift durch 5 große gekuppelte Fenfter im Rücken der Zuhörer beleuchtet; ein Deckenlicht ift nicht vorhanden. Der linke Flügel des Gebäudes ift vornehmlich für hiftologifch-mikrofkopifche, fowie für vergleichende Anatomie beftimmt. Im Obergefchoß nimmt der große Mikrofkopierfaal den Mittelrifalit ein; er hat eigentümlicherweife an zwei einander gegenüberliegenden Seiten Fenfter erhalten. Vor dem Mittelfenfter der Vorderfront fteht ein Katheder, davor ein halbkreisförmiger Demonftrationstifch, welche beide die Verbindung von Vorträgen mit den mikrofkopifchen Übungen bezwecken. Zu beiden Seiten des großen Mikrofkopierfaales und von diefem durch zwei Vorrätezimmer getrennt, liegen zwei Hörfäle

Fig. 27.

W a s ch

K 1 eiier-

ah I.

raum.

1 eichen

Keil er

Pfört-

nsr

Al ort

ii eichen- I

-Anfuhr

,Fr auen-

Ab.

Jnjehtion

Säure

1:500

10 987654321 0

PI¹1¹1¹1 ' 1¹1¹1¹1¹ Hb

10

15

J20™

Entfettung

Heilung

D-Iiener- - ¥oh

Pförtner

Verkstatt

Glas

Gefrier schnitt- | Eiskasteit| S a m m l g.

raum.

Untergefchoß zu Fig. 28 u. 29.

gewöhnlicher Einrichtung, an welche lieh einerfeits die embryologifche und vergleichend-anatomifche, andererfeits die menfchlich-anatomifche Sammlung anfchließt.

Die Anatomie zu Wien ift von Avanzo & Lange 1886 vollendet. Die großartige Bauanlage, deren Grundriffe wir in Fig. 23 u. 24²¹) mitteilen, ift als Mittelpunkt einer größeren Baugruppe geplant.

Die Anatomie ift, wie die Grundriffe erkennen laffen, für zwei getrennte Lehrftühle eingerichtet; wir finden die Präparierfäle, die Arbeitszimmer für Anfänger und Vorgefchrittene, fowie für Dozenten in vollkommen fymmetrifcher Anordnung doppelt; felbft zwei anatomifche Theater von ungewöhnlicher Ausdehnung liegen übereinander und reichen durch je 2 Gefchoffe. Diefe Räume haben halbkreisförmige Sitzreihen, die fich in 10 bis 11 Stufen übereinander erheben und

43.

Anatomie

zu

Wien.

Hauptgefchoß.

44.

Anatomie

zu

Breslau.

gegen 300 Sitzplätze gewähren. Unter den Sitzreihen und zu beiden Seiten der Säle find die für die Vorlefungen in Bereitfchaft gehaltenen Handfammlungen untergebracht. Das Gebäude ift mit Anfchluß der Präparierfäle mit einem II. Obergefchoß überbaut, das im Vordergebäude die ana-tomifchen Sammlungen, in den beiden Flügeln Wohnungen von je 4 Zimmern für je einen Pro-fektor enthält.

Das in den Jahren 1895—97 erbaute anatomifche Inftitut der Univerfität Breslau, von dem die Grundriffe des Erdgefchoffes und I. Obergefchoffes in Fig. 25 u. 26a2) dargeftellt find, enthält im Hauptgebäude außer den dem anato-

big. 28.

-C2L.

ut

HS r s a a1

«Eli

Si tusraum

5 al e

v_

Vorï er.-

Z.

Si tusraum

D eiRonstrat:

G alerie

Kleiner

Hörsaal

Anatom. 1 aï.

Chem.Lab.

'v

lI.Assist.

TAssist. iProsEktorllPro sektor

Dir eh -ter

Exam.EE- Zeichner

Z.

Lese¹}.

Billi.

Anatomifches Inftitut der

mifchen Unterricht dienenden Räumen eine Leichenfchauftätte, eine gerichtliche Sektionsftelle und den fchon in Art. 36 (S. 28) erwähnten Operationsfaal für chirurgifche (akiurgifche) Übungen.

Daś Gebäude befteht aus einem Sockelgefchoß von 3,50 m Höhe, deffen Fußboden wenig unter dem Gelände liegt, aus einem 5,00 m hohen Erdgefchoß und einem Obergefchoß von 4,70 m Höhe. Im Sockelgefchoß befinden fich Dienftwohnungen für den Hauswart und den erften Diener, die Leichenkeller, eine Injektionsküche, die Mazerieranftalt, Vorratsräume, die für die Fernheizungsund Lüftungsanlage erforderlichen Räumlichkeiten, fowie die Leichenfchauftätte. Letztere befteht aus einem kapellenartig ausgebildeten Raum, von dem aus der Befucher die in den Schauzellen

hinter doppelten Glaswänden ausgeftellten Leichen berichtigen kann, und aus einigen für die Em-fargung beftimmten Kammern. Die Einteilung und Benutzungsart der beiden oberen Gefchoffe find aus den mitgeteilten Grundriffen erfichtlich. Der Dachboden ift zur Aufnahme von Sammlungen und von Räumen für photographifche Arbeiten zum größten Teil ausgebaut worden.

Das anatomifche Inftitut zu Marburg, von dem die Grundriffe der 3 Stockwerke in Fig. 27 bis 2g²³) mitgeteilt find, ift 1901 fertig geftellt worden und entfpricht in feiner Gefamtanlage und feinen Einrichtungen von allen angeführten Beifpielen den gegenwärtigen Anfchauungen am meiften.

Anatomie

zu

Marburg.

Fig. 29.

H ii r 5 a a 1

ELU

j§

1:500

10 987654321 O

i, l. 11 !. | ■ i ■ l. > i-h f+j-

10

1T

S a m m 1 g.

Sammlung

Präparator

Pb o to gr - Z

S ami g.

Obergefchoß.

Univerfität zu Marburg²³).

Ein anatomifches Theater ift nicht vorhanden; ftatt deffen ift für den Anfchauungsunterricht an der Leiche und deren Teilen ein geräumiger Demonftrationsfaal vorgefehen worden, während der Hörfaal lediglich für Tafelunterricht und mikrofkopifche Projektionen beftimmt ift. Die Studierenden gelangen zu ihm vom Freien aus auf einer befonderen Treppe, die an der Kleiderablage und einem Wafchraum vorbeiführt. Die Präparierfäle find nicht überbaut und liegen über den Leichenkellern, mit denen fie durch vier Aufzüge in Verbindung ftehen, in dem von der Ver-kehrsftraße am meiften abgelegenen Bauteile. Die Anlage eines Mikrofkopierfaales wurde nicht für erforderlich erachtet, da der Demonftrationsfaal und während der Sommermonate auch die Präparierfäle für den Unterricht im Mikrofkopieren zur Verfügung ftehen.

aJ) Nach freundlichen Angaben des Herrn Baurats Zölffel in Marburg.

Die drei fich rechtwinkelig aneinanderfügenden Gebäudeflügel des Inftituts umgeben mit einer fich anfchließenden hohen Mauer einen Hofraum, in dem die Tierftallungen und das in Fig. 16 (S. 28) mitgeteilte kleine Operationsgebäude für akiurgifche Übungen liegt. Der an der vorbeiführenden Straße gelegene Gebäudeteil des Inftituts ift dreigefchoffig, während die beiden anderen Gebäudeflügel nur ein Sockel- und ein Erdgefchoß aufweifen. Dadurch wurde es ermöglicht, daß die im Erdgefchoß diefer Bauteile liegenden Präparierfäle und die Demonftrationsgalerie außer Seitenfenftern in den langen Frontwänden noch Deckenlicht erhalten konnten. Die Lage und Geftaltung der einzelnen Räume geht aus den Grundriffen hervor. Bemerkt fei nur noch, daß das Erdgefchoß alle dem Unterricht dienenden Räume und die wiffenfchaftlichen Arbeitszimmer vereinigt, das Obergefchoß die Sammlungen enthält.

Literatur

über „Anatomiegebäude".

Müller, G. Das Anatomiegebäude zu Greifswald. Zeitfchr. f. Bauw. 1861, S. 133, 1866, S. 161. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1866.

Cremer, A. Das neue Anatomie-Gebäude zu Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1866, S. 161. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1866.

Das neue Anatomie-Gebäude in der Oranienburger-Straße zu Berlin. Romberg's Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1866, S. 47.

Müller. Ueber die Ventilations- und Heizanlagen des neuen Anatomie-Gebäudes der Univerfität Leipzig. Deutfche Bauz. 1875, S. 308.

Lenhossék, J. v. & G. Mihalkovics. Das anatomifche Inftitut der I<ön. ung. Univerfität zu Buda-peft etc. Berlin 1882.

Kortüm. Anatomie-Qebäude in Göttingen. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 18g.

Vallin, E. La désinfection des amphitéâtres d'anatomie. Revue d'hygi'ene 1882, S. 639.

Kölliker, A. Die Aufgaben der anatomifchen Inftitute. Würzburg 1884.

Ueber die Heiz- und Ventilations-Einrichtung im neuen Wiener k. k. anatomifchen Inftitut. Wochfchr. d. oft. Ing- u. Arch.-Ver. 1886, S. 332.

Aranzo & Lange. Das k. k. anatomifche Inftitut in Wien. Allg. Bauz. 1889, S. 35.

Anatomiegebäude zu Hamburg: Hamburg und feine Bauten, unter Berückfichtigung der Nachbar-ftädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 107.

Erftes Anatomifches Inftitut zu Berlin: Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 89.

Anatomifches Inftitut zu Halle: Ebendaf., S. 283.

Anatomifches Inftitut in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 184.

Anatomifche Anftalten der Univerfität zu Würzburg: Würzburg insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 243.

Das zweite Anatomifche Inftitut der Univerfität Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 102.

Räuber, A. Ueber die Einrichtung von Studienfälen in anatomifchen Inftituten. Leipzig 1895.

Das anatomifche Inftitut der Univerfität Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 245.

Anatomifches Inftitut zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898. S. 504.

Strasser, H. Das neue anatomifche Inftitut in Bern. Wiesbaden 1900.

Um- und Erweiterungsbau des anatomifchen Inftituts der Univerfität Kiel. Zentralbl. d. Bauverw. 1903, S. 427.

Croquis d’architecture. Intime Club. Paris.

1876, No. III, f. 3, 4: Inftitut d'anatomie normale et pathologique.

Ferner:

Archiv für mikrofkopifche Anatomie und Entwickelungsgefchichte. Herausg. v. O. Hertwig, v. la Valette St. George & W. Waldeyer. (Fortfetzung von M. M. Schultze’s Archiv für mikrofkopifche Anatomie.) Bonn. Erfcheint feit 1865.

Archiv f. Anatomie und Phyfiologie. (Fortfetzung des v. Reil, Reil & Autenrieth, J. F. Meckel,

J. Müller, Reichert & Du Bois-Reymond herausg. Archives.) Herausg. v. W. His . & Th. W. Engelmann. Leipzig. Erfcheint feit 1834.

Archiv für Anatomie und Entwickelungsgefchichte. (Zugleich Fortfetzung der Zeitfchrift für Anatomie und Entwickelungsgefchichte.) Herausg. v. W. His. Bonn. Erfcheint feit 1875.

Anatomifcher Anzeiger etc. Herausg. v. K. v. Bardeleben. Jena. Erfcheint feit 1862.

Anatomifche Hefte etc. Herausg. v. F. Merckel & R. Bonnet. Wiesbaden. Erfcheint feit 1862.

Jahresbericht über die Fortfehritte der Anatomie und Entwickelungsgefchichte. Herausg. v. Schwalbe. Jena. Erfcheint feit 1902.

b) Phyfiologifche Inftitute.

46.

Zweck

und

Die Aufgabe des Phyfiologen befteht darin, die Lebenserfcheinungen des menfchlichen Körpers und die Tätigkeit der Organe desfelben zu beobachten.

Von befonderer Wichtigkeit ift deshalb in der Phyfiologie oder Biologie der Erforderniffe-Vergleich mit den Lebenserfcheinungen im tierifchen Körper, weil es nur mit Hilfe des Öffnens lebender Tiere (Vivifektion) gelingt, Lebensvorgänge zu er-forfchen, über denen ohne Opferung des Tierlebens ein ewiges Dunkel verbreitet bliebe. Wir finden demnach im phyfiologifchen Inftitut die Hauptftätte des Tier-verfuches.

Die Phyfiologie ift beftrebt, die Lebensvorgänge auf phyfikalifcbe und chemifche Gefetze zurückzuführen; daher greifen die Arbeiten auf dem Gebiete der Phyfik, namentlich der Elektrizität, des Magnetismus, der Lehre vom Schall, vom Licht und von der Wärme, fowie der Chemie in hervorragender Weife in die Arbeiten des Phyfiologen ein. Nicht allein die Entdeckungen auf diefem umfangreichen Gebiete mehren fich von Jahr zu Jahr, fondera es treten auch immer neue Forfchungsmethoden, ja fogar neue Gebiete der Wiffenfchaft hervor, denen fich die baulichen Einrichtungen der phyfiologifchen Inftitute anfchließen füllen. Bei der großen Verfchiedenheit in den Bauprogrammen diefer Gebäudeart kann man im folgenden nur verfuchen, die Anforderungen, welche an phyfiologifche Inftitute geftellt werden, in allgemeinen Umriffen anzudeuten.

Die Tätigkeit in den der Phyfiologie gewidmeten Anhalten befteht in:

1)    Vorträgen, verbunden mit Anfchauungsunterricht.

2)    Anleitung der Studierenden zum felbftändigen Forfchen, und zwar durch:

a) phyfiologifch-anatomifche Verfuche am lebenden Tier,

ß) phyfikalifche,

y) chemifche und

B) mikrofkopifche Unterfuchungen.

Das Gebäude muß außer den für diefe Zwecke beftimmten Räumen enthalten:

3)    Räume zur Aufnahme der Lehrmittel, und zwar:

a) die Tierftallungen,

ß) die Präparaten- und Inftrumentenfammlung und y) eine Bibliothek;

4)    die Arbeitszimmer der Dozenten und ihrer Gehilfen;

5)    die Dienftwohnung des Anftaltsvorftandes, möglichft auch diejenigen eines oder mehrerer Affiftenten und des Hausdieners.

1) Räume für Vorträge und Demonftrationen.

47.

Hörfaal.

Im phyfiologifchen Hörfaal follen die Ergebniffe phyfiologifcher Forfchung aus allen Gebieten der Wiffenfchaft den Zuhörern mitgeteilt werden. Da es fich hierbei überwiegend um Dinge handelt, die durch das bloße Wort nicht ver-ftändlich werden, fo kommt hier nicht allein der Anfchauungsunterricht in aus-gedehnteftem Maße in Anwendung; fondern es find im phyfiologifchen Hörfaal Verfuche von folcher Mannigfaltigkeit vorzuführen, daß an die baulichen Einrichtungen diefes Raumes die weiteftgehenden Anforderungen zu ftellen find.

Wenn auch von mancher Seite gegen die Verbindung der experimentellen Phyfiologie mit der theoretifchen in einem gemeinfamen Hörfaale das Bedenken geltend gemacht worden ift, daß es bei einem größeren Hörerkreife dem Einzelnen unmöglich fei, die vorgeführten Verfuche mit der nötigen wiffenfchaftlichen Schärfe zu erfaffen, fo haben doch andererfeits Phyfiologen von hervorragender wiffenfchaftlicher Bedeutung derartige Hilfsmittel beim Baue ihrer Lehranftalten nicht verfchmäht, indem fie dabei von der Anficht ausgingen, daß die Schauftellung im Hörfaal die Vertiefung des Einzelnen in den Gegenftand nicht erfetzen, fondern nur dazu dienen folle, den mündlichen Vortrag zu ergänzen und verftändlicher zu machen. Die Schwierigkeiten, welche fich

der Vorführung von Vorgängen aus dem Gebiete der Phyfiologie entgegenftellen, find ungleich größer als auf dem Gebiet der Phyfik und Chemie; doch haben fie, dank der mannigfachen zu Gebote ftehenden technifchen Hilfsmittel, einen hohen Grad von Vollkommenheit erlangt.

Der Erfte, welcher mit praktifchen Vorfchlägen nach diefer Richtung vorgegangen ift und diefelben verwirklicht hat, war J. N. Czerniak zu Leipzig. Die Einrichtungen feines im Jahre 1870 von Müller erbauten Privatlaboratoriums, das nach feinem Tode der Univerfität überwiefen wurde und jetzt anderen Zwecken dient, find zwar heut als veraltet anzufehen; doch haben fie mindeftens ein gefchichtliches Intereffe²⁴).

Das Gebäude, deffen Grundriß in Fig. 30 dargeftellt ift, enthält außer dem Hörfaale Räume für wiffenfchaftliche Unterfuchungen und Vorbereitungen zu den Vorlefungen, eine Bibliothek, Zimmer für In-ftrumente und Apparate, fowie Wohnungen für den Affiftenten und Diener. Für den Hörfaal wählte Czermak das hufeifenförmige Ringtheater mit geradlinig verlängerten Schenkeln, das fich nach dem Haufe zu öffnet. Unter Verzicht auf Buchbretter ift es gelungen, in dem verhältnismäßig kleinen Raume 409 Sitzplätze von je 45 cm Breite und 70 cm Tiefe und etwa 100 Stehplätze, alfo im ganzen etwa 500 Zuhörer unterzubringen. An der Wand hinter dem Vortragstifch (vergl. den Schnitt in Fig. 31) befinden fich ein chemifcher Herd mit Tafel- und Glasverfchluß, Vorrichtungen zur Aufnahme von Projektionsbildern und zum Aufhängen von Zeichnungen. In der Mitte der oberften Sitzreihe ift eine Plattform abgegrenzt, die zur Aufhellung der mittels Drummond’fchen Kalklichtes projizierenden Kamera dient. Hinter der Plattform liegt ein kleines optifches Zimmer mit Helioftaten. Die Erleuchtung des Hörfaales wurde ausfchließlich durch Deckenlicht, in den Abendftunden durch Sonnenbrenner für Gaslicht bewirkt, die im Dachraume über dem inneren Deckenlicht angeordnet waren. Während der Vorführung von Lichtbildern wurde das Licht durch eine über dem Glasfenfter laufende, fchwarze Filztuchgardine abgeblendet. Zu befonders heller Be-

Fig. 30.

w /o7/rs~^aN i CFD

's_IE3ILU

lVorT er ei t- Z.

1'

Hörfaal in Czermak’s phyfiologifchem Inftitut zu Leipzig.

Vsoo w. Gr.

Arch. : Müller.

Fig. 30

Querfchnitt zu Fig. 30.

Va» W. Gr.

pq

G. Gashahn für die Deckenbeleuchtung.

K. Kleiderablage.

P. Projektionsfeld.

T. Räder zum Ingangfetzen der Turbine.

V. Projektionsvorhang und Bilderftange.

PP

nnn

ÜB

‘fit“'

If

I-_________J

leuchtung einzelner aufgehängter Bilder diente eine im optifchen Zimmer aufgeftellte Lichtquelle mit parabolifchem Hohlfpiegel oder auch der vorhandene Projektionsapparat. Zu allerlei mecha-nifchen Betrieben, wie z. B. zur Bewegung eines Blafebalges für künftliche Atmung, eines Re-

“) Siehe: Ueber das phyfiologifche Privat-Laboratorium an der Univerfität Leipzig. Rede, gehalten am 21. De-cember 1872, bei Gelegenheit der Eröffnung feines Amphitheaters von Dr. J. N. Czerniak. Leipzig 1873.

Grundform

und

Sitzplätze.

giftrierapparates, einer Zentrifuge ufw., wurde die mechanifche Kraft von einer Nagel & Kaemp’fchen Turbine mit Selbftregelung geliefert. Diefelbe Kraft wird auch zum Vorziehen und Wiederaufrollen des Vorhanges benutzt.

Die gleichen Bedürfniffe werden, wenn auch nicht immer mit denfelben Mitteln, in anderen phyfiologifchen Hörfälen zu erfüllen fein.. Jedoch ift in den neueren phyfiologifchen Inftituten die amphitheatralifche Grundform verlaffen und die Form des einfachen Rechteckes vorgezogen, indem die Sitzreihen parallel zur Demonftrationswand, zuweilen mit wenig gegen diefe geneigten Flügeln, angeordnet werden. (Vergl. die phyfiologifchen Inftitute zu Budapeft, Berlin, Marburg, Breslau [Fig. 36 bis 38, 40 u. 42].) Das fteile Anfteigen der Sitzreihen, und zwar nach den bei den anatomifchen Hörfälen (fiehe Fig. 3 u. 4, S. 11) erläuterten Grundfätzen, bildet die Regel. Buchbretter in der Breite von mindeftens 25 cra wird man nicht gern entbehren. Man mache die Tiefe der Sitze etwa 75 bis 80cm, die Platzbreite 55 bis 60cm; die vorderfte Sitzreihe bleibt etwa 3,00 bis 4,oom (in Berlin fogar 4,50m) von der Bildwand entfernt. Wie bereits bei den anatomifchen Inftituten erläutert wurde, ift es auch hier vorteilhaft, den Grundriß des Hörfaales fo anzuordnen, daß die Studierenden an der dem Vortragenden gegenüberliegenden Seite in den Saal eintreten, damit zu fpät kommende den Vortrag nicht ftören (fiehe Fig. 38 u. 43).

Die ausfchließlich durch Deckenlicht bewirkte Beleuchtung des Czerniak?fchen Saales ift ohne Nachahmung geblieben. Da Tagesvorlefungen die Regel bilden, fo ift die Anordnung breiter und hoher Seitenfenfter auch in den phyfiologifchen Hörfälen üblich geworden, während man Deckenlicht bisweilen nur zur Verftärkung herangezogen hat. Bei einer Breite bis zu 12,oom wird der Hörfaal in ergiebiger Weife durch Fenfter in den beiden neben der Tafel wand liegenden Seitenwänden erhellt, fo daß die Anlage weiterer Fenfter der Tafelwand gegenüber, wie fie in Halle, Königsberg und Marburg zur Ausführung gekommen ift, überflüffig er-fcheint. Das Anbringen von Lichtquellen an diefer Seite ift fogar wenig zu empfehlen, da der Vortragende durch fie leicht geblendet wird. Die Brüftungen der Seitenfenfter werden, bei nicht zu flacher Steigung der Sitzreihen gewöhnlich, letzterer entfprechend, ftaffelförmig angeordnet. Eine hohe Lage der Fenfter ge-ftattet, den Hörfaal an allen Seiten mit niedrigen Nebenräumen einzufchließen, die fich zur Vornahme verfchiedener mit den Vorträgen in Zufammenhang behender Arbeiten, namentlich zu mikrofkopifchen Demonftrationen, recht wertvoll er-weifen (Berlin und Greifswald).

Ein wichtiges Hilfsmittel für den Unterricht bildet die Erläuterung des Vortrages durch Lichtbilder, die mittels des Projektionsapparates in vergrößertem Maßftabe auf einen Schirm geworfen werden. Die vollkommenfte Einrichtung derartiger Vorrichtungen, für die gegenwärtig wohl ausfchließlich elektrifches Bogenlicht im Gebrauch ift, finden wir im Zeiß'fchen Epidiaskop²⁵), einem Apparat für Makro- wie Mikroprojektion, durch den ebenfo undurchfichtige Gegen-ftände (tierifche und menfchliche Organe, Abbildungen aus Büchern u. dergl.) wie durchfichtige (Diapofitives, mikrofkopifche Präparate) auf dem Projektionsfchirm zur Darftellung kommen. Der Apparat findet entweder im Hörfaale auf einer Plattform hinter oder zwifchen den Sitzplätzen der Studierenden oder in dem neben dem Hörfaale gelegenen Vorbereitungszimmer feine Aufhellung. Im erfteren Falle wird der Projektionsfchirm an der Tafel wand angebracht, in letzterem vor der zwifchen Hörfaal und Vorbereitungszimmer befindlichen Öffnung angeordnet. Die

49.

Erhellung.

50.

Lichtbilder.

Aufteilung des Apparates im Vorbereitungszimmer ift jedoch nur dann möglich, wenn dasfelbe, in der Achfe jener Öffnung gemeffen, fo lang ift, daß der Apparat von der Bildwand 6,00 bis 8,oom entfernt bleibt.

51-

Verdunkeiungs Die Benutzung der meiften Projektionsapparate erfordert eine vollftändige eindchtungen! Verdunkelung des Hörfaales und unter Umftänden auch des Vorbereitungszimmers.

Damit der Vortrag nicht unterbrochen zu werden braucht, muß diefelbe fchnell herbeigeführt werden können, weshalb auf eine möglichft einfache und leichte Handhabung der Verdunkelungsvorrichtung Wert zu legen ift. Rolljaloufien und Klappläden, die an fich einen lichtdichten Verfchluß bilden, find daher für dielen Zweck wenig gebräuchlich und vor allem nicht da zu empfehlen, wo es fich um den Verfchluß vieler Fenfter handelt.

Für kleine, einfeitig beleuchtete Hörfäle werden Vorhänge aus weichem, dichtem Stoff, die, bis zum Fußboden reichend, an beiden Fenfterfeiten lichtdicht befeftigt find und in der Mitte des Fenfters übereinander gezogen werden, mit Erfolg angewendet. Für größere Räume mit vielen, in mehreren Wänden liegenden Fenftern, wie es bei den großen Hörfälen der phyfiologifchen Inftitute der Fall ift, find zum Aufrollen eingerichtete Stoffvorhänge am zweckmäßigften. Die Vorhänge für eine ganze Fenfterwand werden an gemeinfamen Wellen auf- und abgerollt; das Schließen, bezw. das Öffnen erfolgt dadurch, daß die Wellen in eine Rechts- oder Linksdrehung verfetzt werden, die fich bei elektrifchem Betriebe felbfttätig ausrückt, fobald die Bewegung des Vorhanges beendet ift. Um den Lichtdurchgang an den Rändern zu verhindern, müffen diefe in der Holzumrahmung der Fenfter mit weit übergreifenden Falzen verfehen werden, während oben der Vorhang in den Rollkaften einläuft; der untere Rand des Vorhanges wird durch ein Flacheifen gefäumt, das fich gleichfalls in einen Falz hineinlegt.

Die Bewegung der Wellen wird durch Handkurbeln oder am beften durch elektrifche Kraft herbeigeführt, die vom Vortragenden felbft durch Berühren eines Druckknopfes in Tätigkeit gefetzt werden kann. Hydraulifche Bewegungsvorrichtungen, wie z. B. im phyfiologifchen Inftitut der Univerfität Marburg, find wegen ihrer langfamen Gangart nicht zu empfehlen. (Siehe auch das über den gleichen Gegenftand im vorhergehenden Hefte [bei den phyfikalifchen und che-mifchen Inftituten] diefes „Handbuches" Gefagte.

Erwähnt fei noch, daß neuerdings Projektionsapparate von äußerft intenfiver Lichtwirkung konftruiert werden, die fogar bei Tageslicht arbeiten. Sie erfordern nur eine Verdunkelung der in ihrer unmittelbaren Nähe gelegenen Fenfter, wozu einfache Zugvorhänge aus dichtem Stoff verwendet werden können, während der übrige Teil des Hörfaales erhellt bleibt. Der Dozent wird dadurch in die angenehme Lage verfetzt, zur Erläuterung feines Vortrages die Wandtafel und den Projektionsapparat gleichzeitig benutzen zu können.

Zur Aufhellung von Helioftaten werden an einer oder mehreren der Sonne ausgefetzten Wänden kleine Fenfter von etwa 50cm im Geviert angelegt, die außen konfolartige Steinplatten erhalten und innen mit Klappläden verfchloffen werden.

52.

Umgebung

des

Vortragenden.

Unter den Einrichtungen des phyfiologifchen Hörfaales ift auf die Umgebung des Vortragenden befondere Sorgfalt zu verwenden.

Die Mitte der Rückwand pflegt eine Öffnung einzunehmen, die nach dem Vorbereitungszimmer führt. Es ift zweckmäßig, diefelbe bei 3,oom Höhe etwa 1,50m breit zu machen. Der untere Teil diefer Öffnung ift häufig durch Mauerwerk gefchloffen. Will man aber hier Tifche mit Apparaten oder darauf be-feftigten Tieren einführen, fo wird auch die untere Brüftung nur durch niedrige Türflügel gefchloffen. Die obere Öffnung wird durch Tafeln verdeckt, deren man in der Regel mehrere übereinander (in Budapeft 4 Stück) anordnet. Die vorderen Tafeln find fchwarz und dienen zum Schreiben und Zeichnen mit Kreide. Sie find fämtlich mit Gegengewichten zu verfehen und fo einzurichten,

daß fie entweder wechfelfeitig oder gemeinfchaftlich auf- und niederbewegt werden können.

zur

fie werden fämtlich an der Rück-

Die hinteren Tafeln werden aus matt gefchliffenem weißem Glafe in Holzrahmen hergeftellt und dienen zum Auffangen von Lichtbildern und zum Zeichnen mit farbigen Stiften nach den mikrofkopifchen Projektionen oder untergelegten Zeichnungen. Oberhalb oder neben der Mittelöffnung wird eine wagrechte, ver-ftellbare Stange zum Anheften großer Abbildungen an Schnüren aufgehängt. Auch find an einer oder an beiden Seiten der Öffnung kleine Abdampfnifchen mit Dunftabzug vorzufehen, welche, wenn möglich, fowohl nach der Seite des Hör-faales, wie des Vorbereitungszimmers Schiebefenfter erhalten. Der Hahn Regelung der Gasbeleuchtung des Saales, bezw. die Hebel zur Handhabung der elektrifchen Beleuchtung, einige kleine Schränke für Reagentien und Handinftru-mente, die Mundftücke zu Sprachrohren nach der Batteriekammer, der Kraft-mafchine, dem Sauerftoffgafometer und dem Vorbereitungszimmer, endlich die Vorrichtungen zur Verdunkelung der Fenfter wand einen geeigneten Raum finden müffen.

Zu diefem Zwecke empfiehlt es fich, diefe mit einer Holztäfelung zu verfehlen, welche die vielen Rohrleitungen, Drähte ufw. verdeckt, die Wand felbft vor Befchädigungen fchiitzt und ihr ein einheitliches, architektonifch durchgebildetes Gepräge verleiht.

Zur erfchütterungsfreien Aufhellung feiner Apparate, namentlich des Galvanometers, ift das Anbringen eines Feftpfeilers, wie folche in phyfikalifchen Inftituten üblich find (fiehe das vorhergehende Heft diefes „Handbuches"), in der Nähe des Standortes des Vortragenden erwünfcht.

In Berlin wird ein folcher Feftpfeiler zur Aufhellung der Spiegelbouffole benutzt. Ein von einer elektrifchen Lampe ausgehender Lichtftrahl wird durch den Spiegel auf eine Gradteilung an der Wand geworfen und zeigt dort, den Zuhörern fichtbar, die feinften Ablenkungen bei tiermagnetifchen Verfuchen.

Vor fich hat der Vortragende den Verfuchstifch. Vielfach, und gerade bei befonders großen Anhalten (Berlin), finden wir nur einen einzigen langen Tifch, der nach Art der Verfuchstifche in phyfikalifchen und chemifchen Hörfälen mit Gas- und Wafferleitung, Ausgußbecken, Waffer- und Queckfilberbad, elektrifchem Strom, Sauerftoff-Zuleitung, Zta/z/ć/z-Saugern ufw. verfehen und übrigens als Schrank-tifch eingerichtet ift. Weitergehenden Anfprüchen genügt der große Experimentier-tifch im phyfiologifchen Inftitut zu Budapeft²⁶).

Er ift in zwei Hälften zerlegt, die auf Rollen und Schienengleifen voneinander gefchoben und wieder vereinigt werden können. Die Gas- und Waffer-Zuleitungsrohre liegen unter dem Fußboden und ftehen mit dem Tifch durch Gelenkrohre in Verbindung, die der Bewegung des letzteren einen gewiffen Spielraum laffen. An den äußeren Kopfenden der Tifche befinden fich Ausfchnitte aus der Platte von 27cm Seitenlange, die mittels Zahnftange und Kurbel in der Höhe verheilt werden können und zur Befehigung der verfchiedenen in der Vorlefung gebrauchten Apparate dienen. Die Tifche haben je 1,93 m Länge, 0,som Breite, 0,95 m Höhe und find als Schranktifche ausgebildet.

Zur Vorführung lebender Tiere genügt diefer Tifch nicht. Es ift wünfchens-wert, daß diefe, wenn man fie überhaupt in den Hörfaal bringen will, den Zuhörern möglichft nahe gebracht werden. Eine nach Ludwig’s Angaben in Leipzig zu diefem Zweck getroffene Einrichtung teilen wir in Fig. 32 mit.

Ein leichtes, auf 4 Rollen verl'chiebbares Eifengeftell von 0,91“ Höhe trägt eine eichene Tifchplatte, 0,62 m breit und 1,75 m lang, in welche eine Platte von gefchliffenem Spiegelglas ein-

2<)) Siehe darüber: Jendrassik, E. Das neue phyfiologifche Inftitut an der Univerfität zu Budapeft. Budapeft 1882. S. 19 u. Tat. VIII.

gelegt ift. Nahe dem Rande find an der Unterfeite der Tifchplatte an den Langfeiten je 4, an den kurzen Seiten je 2 meffingene Klemmfchrauben angebracht, welche zum Befeftigen der gefeffelt auf den Tifch gelegten Tiere dienen. Der Tifch wird während der Vorlefung dicht vor der vorderften Sitzreihe hin- und hergefahren.

Die Vorbereitung lebender Tiere, die im Hörfaal vorgeftellt werden follen, wird im Nebenraume vorgenommen. Das Tier wird hier auf dem Tifche gefeffelt und bereit gehalten, um auf ein Zeichen des Vortragenden fchnell in den Saal gebracht zu werden.

Fig. 32.

1,75

fT'j

O'

0,91

Demonftrationstnch im Hörfaal des phyfiologifchen Inftituts zu Leipzig.

53-

Demonftrations

raum,

Nicht mit Unrecht wird indeffen gegen diefe Art des Unterrichtes eingewendet, daß die beim Tierverfuch zu beobachtenden Erfcheinungen viel zu fein feien, um von einem größeren Zuhörerkreife noch einigermaßen im Hörfaale erkannt zu werden. Man verlegt dann, wie in Berlin gefchehen, die feinere De-monftration in einen neben dem Hörfaal gelegenen Demonftrationsraum. Die Vorführungen in diefem Raume erftrecken fich einerfeits auf geöffnete lebende Tiere, die jedem einzelnen aus nachher Nähe gezeigt werden, andererfeits auf Präparate unter dem Mikrofkop.

Erfteren Zweck hat man in Berlin (fiehe Fig. 38) dadurch erreicht, daß man an der Tür des daranftoßenden Vivifektionszimmers in einem durch eine Schranke abgefchloffenen, halbkreisförmigen Raum einen Demonftrationstifch aufgeftellt hat, an dem — wie im Demonftrationsraume des anatomifchen Inftituts zu Breslau — die Studierenden, vom Hörfaale aus eintretend, in zwei Reihen vorüberziehen. Die äußere Reihe ift gegen die innere um eine Stufe erhöht, fo daß das auf dem Tifche liegende Objekt von jedem genau in Augenfehein genommen werden kann. Für die mikrofkopifchen Beobachtungen wird in demfelben Zimmer eine größere Anzahl von Mikro-fkopen aufgeftellt. Der Einblick in diefelben wird ftehend genommen; die Tifche erhalten deshalb l,oom Höhe. Für Benutzung der Mikrofkope bei Abendlicht find inmitten des Zimmers Tifche aufgeftellt; an leichten Gerüften auf den Tifchen hängt eine Anzahl Glaskugeln mit Waffer gefüllt, welche als Sammellinfen wirken und bei gewöhnlicher Gasbeleuchtung die unter dem Mikrofkop befindlichen Präparate ausreichend hell beleuchten.

2) Arbeitsräume der Studierenden.

54.

Phyfiologifch-

anatomifcher

Unter den Arbeitsräumen, in denen die Studierenden zu felbftändiger For-fchung angeleitet werden, nimmt das Vivifektionszimmer oder der phyfiologifch-Arbeitsfaai. anatomifche Arbeitsfaal, der zu Verfuchen am lebenden Tier beftimmt ift, die

wichtigfte Stelle ein. Hier, wie bei den meiften Räumen, in denen feinere Arbeiten vorgenommen werden, ift die nördliche Fenfterlage die vorteilhaftefte. Die Plätze für kleinere Arbeiten werden mit dem Blick gegen das Licht angeordnet, alfo hauptfächlich an den Fenftern; demnächft aber werden im Inneren des Zimmers Tifche aufgeftellt für Arbeiten, zu deren Ausführung größere Apparate erfordert werden. In Budapeft hat man zweckmäßigerweife für diejenigen Arbeiten, welche von ungeübten Studenten ohne umfaffendere Hilfsmittel ausgeführt werden, und für diejenigen, welche größere Apparate erfordern, getrennte Arbeitsräume eingerichtet.

Unter den Hilfsmitteln, deren der Phyfiologe bei feinen Arbeiten bedarf, fpielt die mechanifche Kraft eine wichtige Rolle. Sie wird angewendet zum Betriebe von Blafebälgen, um durch künftliche Atmung die Lungen der betäubten Tiere in Bewegung und diefe dadurch längere Zeit am Leben zu erhalten, zum Betriebe von Zentrifugen, um aus dem Blut, der Milch und anderen Flüffigkeiten gewiffe Beftandteile durch die Schwerkraft auszufcheiden, von Kymographien, Refpi-rationsmafchinen, Regiftrierapparaten zur Verzeichnung von Muskelzuckungen ufw., fowie vielen anderen Apparaten. An der Fenfterwand muß zu diefem Zwecke über den Arbeitsplätzen, in der Regel unter der Decke, eine Triebwelle mit Seil-und Riemfeheiben angebracht und während der Arbeitsftunden in langfamem Gange erhalten werden. Ein geräufchlofer Gang der mechanifchen Betriebe ift erforderlich, und deshalb find bei den verfchiedenen Übertragungen der Bewegung Zahnräder zugunften von Riemen oder Schnüren möglichft zu vermeiden. Der Kraftverbrauch im phyfiologifchen Arbeitsfaal ift nur fehr gering. Schon ein Bruchteil einer Pferdeftärke würde für größere Anhalten genügen. Da man aber der — gewöhnlich im Keller aufzuftellenden — Kraftmafchine auch noch die Erzeugung des elektrifchen Stromes zumutet, fo wird man doch je nach der Größe der Anhalt 4 bis 6-pferdige Mafchinen in Anwendung bringen. Die durch eine . Dynamomafchine erzeugten kräftigen Ströme dienen hauptfächlich zur Erzeugung des elektrifchen Lichtes; fie find für feinere phyfiologifche Arbeiten nicht brauchbar. Für diefe müffen an verfchiedenen Stellen kleinere Batterien aufgeftellt werden, deren Leitungsdrähte über leichte Geftelle zu den Arbeitsplätzen herabhängen. Die Batterien werden in Wandnifchen oder Schränken an paffender Stelle untergebracht.

An den fenherlofen Wänden ih die Anordnung einiger kleiner, gut gelüfteter Räume, nach Art der Digeftorien in chemifchen Laboratorien (fiehe das vorhergehende Heft diefes „Handbuches"), hier, fowie in den übrigen Arbeitszimmern des phyfiologifchen Instituts erforderlich.

Unter den beweglichen Einrichtungsgegenftänden des Tierverfuchszimmers fei vor allen der Vivifektionstifch genannt.

Bei den Tierverfuchen foll das zu öffnende lebende Tier in einer demfelben nach Belieben zu gebenden Lage unverrückbar feftgehalten und durch künftliche Atmung möglichft lange am Leben erhalten werden. Außerdem ift für Blutabfluß zu forgen. Diefer letztere Zweck wird durch eine mäßige Neigung der Tifchplatte und durch ausgehobelte Rinnen erreicht, welche am tiefften Punkte zu einem Abflußloch zufammenlaufen, unter das ein Gefäß geftellt wird.

Die mittlere Tifchhöhe ift die gewöhnliche von etwa 80 cm. Rings am Tifchrande werden eiferne Haken, Öfen und Bügel befeftigt, zum Feftbinden der Schnüre oder Riemen, mit denen die Tiere gefeffelt find. Der Kopf des Tieres wird jedesmal durch einen befonderen Kopfhalter feftgehalten, der für jede Tiergattung befonders geformt ift und für den einzelnen Verfuch am Kopfende des Tifches angefchraubt wird.

Diefer einfachften Anordnung entfpricht der Vivifektionstifch in Straßburg, den wir in

Kleinere Tiere,

33“') niitteilen. Die Sicherheit der Feffelung wird vielfach noch dadurch vermehrt, daß die 1 i Ich platte mit zahlreichen Löchern durchbohrt ift, durch welche die Feffeln durchgezogen und die gefeffelten Glieder der Tiere gerade an der Stelle der Bohrung feftgehalten werden können. Die Bohrungen können nach Fig. 34 geftaltete Einfätze von hartem Holz erhalten.

z. B. Meeifchweinchen und Kaninchen, werden auf lofe Bretter gefpannt, welche fodann auf gewöhnliche Tifche aufgelegt werden.

big. 33-

wer-

T[

nrj

'0

vor

Die Erzeugung einer künftlichen Atmung erreicht man vielfach durch Blafebälge, welche durch Mafchinenkraft, wie oben erwähnt, in Betrieb gefetzt den. Statt derfelben kommen jedoch Bunjen' fche Wafferdruckpumpen (Berlin und Budapeft), die durch eine felbfttätige und beliebig zu regelnde Vorrichtung (von Kronecker in Berlin erfunden) ein der Atmung des betreffenden Tieres entfprechend regelmäßig unterbrochenes Luftgebläfe erzeugen. Diefes Gebläfe kann an einer Stelle erzeugt und durch fefte Rohrleitungen, bezw. Gummi-fchläuche nach den verfchiedenen Ar-beitsftellen geleitet werden.

von

Für die Sondereinrichtungen find Wünfche der Inftitutsdirektoren, die vielfach technifche Fähigkeiten befitzen, maßgebendem Einfluß.

.175

Xr

Vivifektionstifch im phyfiologifchen Inftitut der Univerfität zu Straßburg²⁷).

V25 w. Gr.

In engem Zufammenhange mit dem phyfiologifch-anatomifchen Arbeitsfaal fteht das Operationszimmer, in welchem vom Dozenten oder von feinen Affi-ftenten Operationen an Tieren vorgenommen werden, um die Wirkungen derfelben auf die betreffenden Organe zu beobachten. Die Operation findet in der Regel nur vor kleinem Zuhörerkreife ftatt; es genügt alfo ein gut beleuchtetes Zimmer mäßiger Abmeffungen, d. h. von etwa 35 bis 40 Grundfläche, in deffen Mitte der Operationstifch fteht, welcher in feiner Einrichtung dem in Fig. 33 vorgeführten Tifch ähnlich zu gehalten ift.

Phyfikaiifch- ^m aus ^em anatomifchen Bau des Körpers die Lebens-phyfioiogifches äußei ungen der verfchiedenften Art, Bewegung, Kraftentwickelung, Empfindung szimmer. Tätigkeit der Sinne ufw., zu erklären, find zahlreiche Vorgänge zu beobachten, die in das Bereich der Experimentalphyfik fallen. Für diefe Zwecke ift ein phyfika-lifches Arbeitszimmer herzuftellen, dem man vorteilhaft Südlage gibt, um das Sonnenlicht für gewiffe Beobachtungen zur Verfügung zu haben. Unter den in diefem Raume vorzunehmenden Verfuchen fpielt die Beobachtung des tierifchen

2I) Nach früheren Mitteilungen des Herrn Regierungs-Baumeifters Bleich in Straßburg.

Zu den Nebenräumen der j phyfiologifch - anatomifchen Ar-beitsfäle gehört ein Raum für Gas-analyfen, in dem tierifche Ausdünnungen, namentlich auch Atmungsprodukte, in ihre Beftand-teile zerlegt werden, ferner ein Injektionsraum zur Ausfüllung der Blutgefäße mit gefärbten Stoffen ufw.

¹

)    Nach freundlichen Mitteilungen der Herren Architekten Avanzo & Lange in Wien.

²

)    Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 245.

55-

Operations-

zimmer.

Dg- 34-

56.

Magnetismus eine hervorragende Rolle. Zu diefem Zwecke ift ein erfchütterungs-freier Feftpfeiler zur Aufhellung des Galvanometers erforderlich. Die fonftigen feinen Apparate zu neuromyologifchen Unterfuch ungen, Wagen ufw. werden auf Wand-konfolen aufgeftellt. Auch hier ift elektrifcher Strom durch Leitungsdrähte den Arbeitsplätzen zuzuführen. Im übrigen ift die Einrichtung diefes Zimmers von anderen phyfikalifchen Zimmern nicht unterfchieden, mit denen es auch das gemein hat, daß die Anwendung des Eifens bei der baulichen Konftruktion tunlichft zu vermeiden ift, um Beeinfluffungen der galvanifchen Beobachtungen auszufchließen.

Das optifche Zimmer dient zu Unterfuchungen über Farbenempfindung; es muß mindeftens eine dem Sonnenlicht längere Zeit ausgefetzte Fenfterwand haben. Die Verfinfterungseinrichtungen find den bereits befprochenen gleich; da es fich um eine verhältnismäßig geringe Zahl von Fenftern handelt, wird man mit einfachen Einrichtungen auskommen können, namentlich mechanifche oder elektrifche Kraft zur Bewegung von Rollvorhängen kaum in Anfpruch zu nehmen brauchen. Zur Aufhellung des Helioftaten müffen außerhalb des betreffenden Fenfters auf Konfolen aufruhende, wagrechte Steinplatten in Höhe der Briiftungen angebracht fein. Wenn neben dem Sonnenlicht auch elektrifches Licht verwendet werden foll, was zu empfehlen ift, weil erfterês nicht jederzeit zur Verfügung fteht, ift das Zimmer durch ftarke Leitungsdrähte mit der.elektrifchen Mafchine zu verbinden.

Die Zimmer für mikrofkopifche Arbeiten werden im Zufammenhange mit den vorigen nach denfelben Grundfätzen ausgeführt, die wir bei den gleichen Räumen in den Anatomien kennen lernten.

Die phyfiologifche Chemie, d. h. die Erforfchung der ftofflichen Zufammen-fetzung der Organe des Körpers und der an ihnen durch die verfchiedenen Lebensvorgänge bewirkten Veränderungen hat derart an Bedeutung gewonnen, daß die ihr gewidmeten Räume einen namhaften Teil der phyfiologifchen Inftitute ausmachen. Früher wurden (wie noch in Halle) ein bis zwei kleinere chemifche Laboratorien mit etwa 4 bis 6 Arbeitsplätzen und dem nötigen Zubehör an Di-geftorien, Wagezimmer ufw. lediglich zum Gebrauch der Dozenten vorgefehen; neuere phyfiologifche Inftitute haben dagegen felbft an mittelgroßen Univerfitäten Laboratorien (z. B. Marburg, Breslau) für 40 bis 50 Praktikantenplätze erhalten, in denen die Studierenden zu felbftändigen Arbeiten angeleitet werden. In Straßburg²⁸) und in Tübingen²⁹) find fogar felbftändige Gebäude von beträchtlichem Umfange für phyfiologifche Chemie neben einem Gebäude für experimentelle Phyfiologie erbaut worden.

Die Einrichtung der _ chemifchen Arbeitsräume ift von derjenigen in allen anderen chemifchen Laboratorien nicht verfchieden.

57.

Optifches

Zimmer.

58.

Mikrofkopier-

zimmer.

59-

Chemifche

Arbeitszimmer.

3) Räume zur Aufnahme der Lehrmittel.

Die Haltung von Verfuchstieren hat im phyfiologifchen Inftitut eine hervorragende Bedeutung. Soweit es nur auf Bereithaltung von Tieren ankommt, die Tierftaiiungen. den Verfuchen geopfert werden follen, find die Einrichtungen diefelben, wie die beim Bau der Anatomien bereits erwähnten; nur wird die Zahl und Ausdehnung der einzelnen Stallabteilungen hier verhältnismäßig größer als dort ausfallen. Die Verfuche erftrecken fich auf die mannigfaltigften Tierarten; außer den gewöhnlich

60.

²⁸) Siehe hierüber: Feftfchrift für die 58. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Ärzte. - Die naturwiffenfchaft-lichen und medizinifchen Inftitute und die naturhiftorifchen Sammlungen der Stadt Straßburg. S. 109.

²⁰) Siehe hierüber: Berner. Das neue phyfiologifch-chemifche Inftitut der Kgl. Württemberg. Landes-Univerfität Tübingen. Deutfche Bauz. 1887, S. 241.

vorkommenden Warmblütern (Hunden, Katzen, Kaninchen und Meerfchweinchen), die teils in Einzelkäfigen, teils in Stallverfchlägen, teils in befonderen Ställen gehalten werden, kommen Amphibien, namentlich Fröfche, in großer Menge, weiter aber auch Fifche, Krebfe und verfchiedene Weichtiere zur Unterfuchung. Neben den Stallungen finden wir alfo in den phyfiologifchen Inftituten ausgedehnte Aquarien mit Süß- und Salzwaffer.

nur dazu beftimmt ift, die Wirkung operativer

Fig- 35-

Von befonderer Wichtigkeit ift aber die dem phyfiologifchen Inftitut eigene Behandlung operierter Tiere, die fog. Tierklinik, die — nicht zu verwechfeln mit der pathologifchen Tierklinik Eingriffe auf die Tätigkeit einzelner Organe, namentlich der Nerven, zu beobachten. Eine beachtenswerte Anordnung liefert hier Straßburg (fiehe Fig. 39), das, im unmittelbaren Anfchluß an den Operationsfaal, im Erdgefchoß des Hautes zwei geräumige, helle und gut gelüftete Zimmer für Zwecke der Tierklinik enthält.

Die Käfige der Tiere werden auf fteinernen Bänken aufgeftellt; der Fußboden befteht aus fauber geglättetem Zement und wird mit der Wafferleitung ftets rein abgefpült.

fei

Er ift mit Gefälle verfehen und hat Abfluß nach dem Ent-wäfferungsrohrnetz.

61.

Sammlungen.

62.

Bibliothek.

63.

Zimmer für Kurfe.

Die Sammlungen der phyfiologifchen Inftitute an Präparaten find weder fehr umfangreich, noch raumbean-fpruchend. Einige wenige Glasfchränke pflegen zur Aufnahme derfelben zu genügen. Die Präparate find zum großen Teile für das Mikrofkop vorbereitet und werden dann in Form von Dünnfchnitten zwifchen je zwei Glasplättchen aufbewahrt. Daher ift für die Aufbewahrungsfehränke die Anordnung zahlreicher, aber fehr flacher Schubladen befonders zu empfehlen. Fig. 35 gibt die Abbildung eines in Kiel bewährt gefundenen und dort im Direktorzimmer ftehenden Sammlungsfchrankes.

Sammlungsfchrank im phyfiolog. Inftitut zu Kiel.

Um fo wichtiger ift es, daß die zahlreichen im Dienfte des Phyfiologen ftehenden, zum Teile fehr koftbaren Inftru-mente und Mafchinen, fobald fie außer Gebrauch geftellt werden, eine angemeffene Aufteilung finden, wo fie vor Befchädigungen gefchützt und doch als Lehrmittel zugänglich find. Die Apparate, deren Zahl alljährlich infolge neuer Erfindungen wächft, werden je nach Größe und Geftalt verfchieden aufgeftellt. Die meiften laffen fich in Glasfchränken unterbringen, die gegen die Wände des Saales geftellt werden. Größere Mafchinen aber ftellt man auf Tifche frei in den Raum unter Glaskaften, die den Anblick von allen Seiten geftatten. Die Ausdehnung diefer Säle kann ziemlich bedeutend werden. In Marburg beträgt diefelbe z. B. 104 ^m, in Straßburg 130 ufw.

Für die Bibliothek phyfiologifcher Schriften genügt in den meiften Fällen ein Zimmer mäßiger Größe, deffen Wände mit Büchergerüften befetzt werden. Die Bibliothek liegt zweckmäßig in der Nähe des Direktorzimmers.

4) Sonftige Räumlichkeiten.

In größeren phyfiologifchen Inftituten pflegen zeitweife befondere Kurfe abgehalten zu werden, für die, da die gewöhnlichen Arbeitszimmer von Studierenden

und Praktikanten benutzt werden, eigene Arbeitsräume vorgefehen werden müffen (Breslau).

Die Arbeitszimmer des Direktors und feiner Gehilfen follen fo gelegen fein, daß die Arbeiten der Studierenden von ihnen aus bequem überfehen werden können. Sie find fo einzurichten, daß fie eine Wiederholung deffen, was in den Arbeitsfälen von Studierenden erfordert wird, im kleineren Maßftabe geftatten. Es ift alfo wünfchenswert, die Wellenleitungen, elektrifchen Strom, Gas- und Wafferleitungen ufw. auch in diefe Zimmer einzuführen, fie mit Arbeitsplätzen für chemifche Verfuche, Abdampfnifchen ufw., fowie mit Schränken und Tifchen zum Aufbewahren und Benutzen von Mafchinen und Präparaten zu verfehen.

Um die Herftellung einfacher Hilfsmittel für wiffenfchaftliche Arbeiten im In-ftitut felbft zu ermöglichen, wird meiftens im Untergefchoß desfelben eine mecha-nifche Werkftätte eingerichtet, die mit Dreh- und Hobelbank, fowie mit Vorrichtungen zur Glasbläferei auszuftatten ift.

Das Bedürfnis einer Dienftwohnung des Direktors im Haufe oder in einem mit diefem in Verbindung ftehenden Anbau ift in phyfiologifchen Inftituten allgemein anerkannt, weil die wiffenfchaftlichen Arbeiten des Leiters derfelben häufig eine unausgefetzte Überwachung, zuweilen fogar bei Tag und Nacht, erfordern.

Bei preußifchen Staatsbauten wird der Umfang folcher Dienftwohnungen auf 7 bis 8 Zimmer nebft dem nötigen Zubehör an Wirtfchafts- und Dienftbotenräumen feftgefetzt. Befondere Wolin-häufer find für die Inftitutsdirektoren in Berlin, Marburg und Breslau vorgefehen.

Häufiger wird jedoch die Wohnung in das Obergefchoß des Hautes verlegt, während die Anftaltsräume das Erdgefchoß einnehmen. Das Zimmer des Direktors legt man dann gern über fein Dienftzimmer und verbindet beide durch eine kleine Hilfstreppe.

Die Affiftentenwohnungen erhalten je zwei Zimmer und die Wohnung des Anftaltsdieners 3 Stuben nebft Zubehör.

64,

Dozenien-

zinimer.

65.

Dienft

wohnungen.

5) Gefamtanlage und Beifpiele.

Die erften phyfiologifchen Inftitute, welche als Ausgangspunkte für die Ge-ftaltung diefer Gebäudeklaffe angefehen werden können, find diejenigen zu Leipzig und Tübingen; letzteres, von v. Schlierholz 1866—67 erbaut³⁰), das erftere nach den fpeziellen Angaben Ludwig's, des auf dem Gebiete phyfiologifcher Forfchung bahnbrechenden Gelehrten, errichtet. Die Bedeutung diefer Bauten beruht mehr in der erften Verkörperung aufgeftellter Programme und der dem einzelnen Raum verliehenen, wohl erft in der Benutzung fchärfer hervorgetretenen Zweckbeftimmung und Einrichtung, als einer dem Dienft der befonderen Wiffen-fchaft angepaßten und die Eigenart derfelben fcharf kennzeichnenden architek-tonifchen Geftaltung des Grundriffes.

Im phyfiologifchen Inftitut zu Leipzig finden wir bereits die drei Hauptgruppen von Arbeitsräumen für chemifche, für mikrofkopifche praktifche Arbeiten der Studierenden und für Vivi-fektionen vertreten. Die Räume lehnen fich an einfeitig beleuchtete Flure an, die von drei Seiten einen rechteckigen Hof umfchließen. In letzterem ift ein Hörfaal ohne weitere Nebenräume eingebaut.

66.

Phyfiologifche

Inftitute

zu

Leipzig und Tübingen.

Im Tübinger phyfiologifchen Inftitut find die betreffenden Arbeitszimmer zu beiden Seiten eines Mittelganges verteilt. Als bemerkenswerter Fortfehritt ift hier bereits die Anordnung eines mit Deckenlicht erhellten Demonftrationsfaales neben dem Hörfaal zu verzeichnen.

Welch bedeutenden Einfluß diefe anfpruchslofen Bauwerke auf die weitere Entwickelung des Bauprogramms phyfiologifcher Inftitute auszuüben berufen waren, geht daraus hervor, daß das zu Budapeft in den Jahren 1873 — 76 nach Plänen von Szkalnitzky erbaute phyfiologifche Inftitut, bei deffen Bearbeitung

67.

Phyfiologifches

Inftitut

zu

Budapeft.

³⁰) Siehe: Schittenhelm, F. Privat- und Gemeindebauten. Stuttgart 1876-78. Heft n, Bl. 3. Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß.. (2. Aufl.)

man lieh wefentlich auf das Leipziger Inftitut und die an diefem gefammelten Erfahrungen geftützt hat, zu den vollendetften Lehrgebäuden der Phyfiologie gehört.

Diefe Bauanlage, deren Erdgefchoß-Grundriß wir in Fig. 36³¹) mitteilen, nimmt einen Flächenraum von 45,60 x 47,20m ein und umfchließt zwei Binnenhöfe von je 31,oox7,5om. Die Arbeits-ftätten für Übungen auf dem Gebiete der phyfiologifchen Anatomie, Phyfik und Chemie find hier

Fig. 36.

0 pt. Z. <y o

Yivis e ct.

ä] °o

Mikro sk.

cd

iTnj ect.

EU

Neuromyoloq.

!□ □!

S amm-Q

f as-

czn;

s c tr

Art ff t

1 u u jD

CLD

ca

ira

T lii e t T 0 f

•o

CD

J ir s aal

r-, N

°Dü

<!

r«5

'O

Kl.

LH 0 x s a al

DO

Im

TüDP[[

□oiif

'ng.

dSMIIIIIII

Wage

]B Lbl.

10 g.-Mck eQ°

T. 0G Zj

o[|o

o

’förtner

Wokng. O¹.......■

des M Hclianilkers

h i e r ii ti e t D i t e c t 0 r-Woîinn n g..

Erdgefchoß³²).

1:500

10 987654321 0

H+H-HA-M-M'-H-'l-

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Budapeft. Arch: Szkalnitzky.

+■

10

15

20^

nicht mehr durch einzelne Zimmer, fondera durch größere Zimmergruppen vertreten. Der in einem Seitenrifalit der Nordweftfeite gelegene Haupteingang führt auf einen Gang, zu deffen Linken die phyfiologifch-chemifchen Arbeitsfäle liegen. Rechts erweitert fich der Gang zu einer geräumigen Vorhalle, durch welche man über eine Treppe zu dem den Mittelbau einnehmenden großen Hör-faal gelangt, während der Gang an feinem Ende zum kleinen Hörfaal führt. Beide Hörfäle find mit Vorbereitungszimmern verfehen. Dasjenige des großen Hörfaales hat eine eigenartige

f=i

Wohnhaus ä h s B-i r ec tors

5Ü

II

ji

Cf

Luftpumpen! G asti, Wagen

A naly s e

ef] m i

[°] -V

Physi

îpringkunner

rwat-Laloratjriiim

9ÿ für

!"

Fig. 37«

o

À;

V' $<

><T

Xj

x

³¹ s

pi

r-!

[leideri

Kill «Hl 3 ■ 'll'H '!!! ■

Logs

all.

xÂLiAÀ

M ikro sko_pis c!he Galerie

Spectrlal- scJxwe|feT] A.nalyfse

tvasserboffl

I. Obergefchoß.

Fig. 38.

□logie morleipitungsr tänäbilder

Zipi

Śprecltzim

S t aats-

riifung en

lAssistenten flWolingj

Vivis e c t o rium

iGriïïi

Brut

ofen

pije dienen

El

TT

TT

Grosser j Hörsaal

SimmBH Ranariumi

S|śikal.Physiologie |BL

Batterie -łą Kam. ■'/

D emoas tratious-Galeriei

fj

" .II'!! H

mtl.Geschä'isziiJjühemijiliesPriviLfior.

Vorz.JJ £

iJjMÊSLzÆ    Hb

Mxi>wmxm>Wm^Ë

u ariujn

nl

::

!!

^ lAssistlnten-Wohnungn ''/

Jnstr

ft

ente n-S a

lüjjmliin g

!B

biT\ /\ix\ /\i \

parderoljeB^ec]}. WerJcstätte ■||Bi@otjlje]{X-Lfjse^jii.

gj ■|t/ \ii/ \ij/ \IA<j

iten-Wohnung

Ctj

Ip

cd

p-i

Dorotheen-Strasse

Erdgefchoß.

- 1:500

IO 987654321    0

l » l » I ■ l¹1 » 1 » 1 ■ I ' H M-

10

15

-J⁰”

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Berlin.

Arch. : Spieker & Zaftrau.)

Einrichtung erhalten, welche es zu den Demonftrationen der mannigfachften Art geeignet macht. Daneben liegt ein zweites Zimmer für Vorbereitung von Demonftrationen aus dem Gebiete der phyfiologifchen Chemie.

Die Südecke des Gebäudes ift für die Gruppe der phyfiologifch-anatomifchen Arbeiten be-ftimmt, und zwar find für diefen Zweck vorhanden : ein Vivifektionszimmer, mit befonderen Apparaten verfehen, eine Injektionsküche, zwei Zimmer für Gasanalyfen und Refpirationsverfuche und ein Zimmer zur Übung der Studierenden in einfacheren Vivifektionen. In der weltlichen Ecke find die Zimmer für phyfiologifch-phyfikalifche Arbeiten, und zwar ein größeres Arbeitszimmer für neuro-myologifche, alfo vorwiegend elektrifche Arbeiten, ein optifches Zimmer mit achteckigem Erker und ein Sammlungszimmer zum Aufftellen der Apparate gelegen. Die Nordweftfeite endlich wird durch die mikrofkopifch-phyfiologifchen Arbeitsräume eingenommen.

Die Wohnung des Anftaltsdirektors erftreckt ficli über das Obergefchoß der ganzen Nord-oftfront und etwa ein Drittel der beiden Seitenflügel.

63.

Phyfiologifches

Inftitut

zu

t Berlin.

An den preußifchen Univerfitäten wurden im Jahre 1878 die phyfiologifchen Inftitute zu Königsberg, Kiel und Bonn³²) vollendet, deren Grundrißbildungen gegenüber dem vorigen Beifpiel nennenswerte Fortfehritte nicht aufweifen.

Das phyfiologifche Inftitut zu Berlin³³) wurde 1879 nach Plänen Spieker's durch Zaftraa vollendet. Die Grundriffe diefer bedeutenden Anlage find in Fig. 37 u. 38 mitgeteilt.

Der Eingang liegt an der Dorotheenftraße in der Mitte des Gebäudes, ihm gegenüber der große Hörfaal, zu deffen beiden Seiten geräumige Treppen angeordnet find. Der große Hörfaal ift im Obergefchoß an drei Seiten mit Laufgängen eingefaßt, durch welche hindurch hohes Seitenlicht in den Raum fällt, der außerdem durch ein großes Deckenlicht reichlich erhellt wird. Im Erdgefchoß ift er durch einen Gang eingefaßt, an den fich hinter dem Vortragenden an der Nordfeite ein Vorbereitungszimmer anfchließt. Weftlich desfelben folgen einige Räume für phyfikalifche Phyfiologie und die Privatlaboratorien für phyfikalifche und chemifche Arbeiten, fowie ein Ge-fchäftszimmer des Direktors. Die öftliche Seite diefes Mittelbaues wird vom Saal für Tierverfuche und von dem in Art. 53 (S. 44) bereits erwähnten langgeftreckten Raume für Demonftrationen nach der Vorlefung eingenommen. Die Arbeitsräume für phyfikalifche Phyfiologie und Tierverfuche find im Vergleich zu den fonft befonders großartigen Einrichtungen des Gebäudes auffallend knapp bemeffen und ermöglichen der Studentenfchaft keine wefentliche den dort Beteiligung an vorkommenden Arbeiten.

Das der Straße zugewendete Langhaus enthält im Erdgefchoß Affiftentenwohnungen, die Inftrumentenfammlung. mechanifche Werkftätte, Bibliothek und Kleiderablage, hoffeitig einen kleinen Hörfaal für Vorträge der Privatdozenten nebft Vorbereitungszimmer und das fehr fchön eingerichtete

Aquarium.

Die wichtigften Arbeitsräume der Studierenden liegen im I. Obergefchoß, wofelbft die chemifche Abte'lung etwas mehr als die ganze weftliche Hälfte des Langhaufes einnimmt, während für die mikrofkopifche Abteilung im Oftflügel eine nach Norden gelegene, 16,00m lange Galerie und ein Injektionsraum mit kleinem Nebenraum für Brutofen vorhanden ift, welche zur Forfchung im Gebiete der Entwickelungsgefchichte und zur Spaltpilzzüchtung benutzt werden.

Auch die chemifche Abteilung, die nur 24 Praktikantenplätze enthält, hat fich zu klein er-wiefen. Der Reihe nach von Weften nach Often dienen die chemifchen Arbeitszimmer den Ar

69.

zu

Straßburg.

beiten Geübterer, der organifchen Elementaranalyfe, den Arbeiten der Praktikanten, der chemifchen Sammlung, der Spektralanalyfe mit befonderem Dunkelraum und den Schwefelwafferftoffarbeiten. Es folgt weiter ein Zimmer für Staatsprüfungen und eine Affiftentenwohnung. An der Nordfeite des Ganges liegen noch zwei Zimmer für Wagen und Gasanalyfen. Einige Dienftwohnungen und Räume für das Anfertigen von Photographien und zu optifchen Verfuchen haben noch im II. Obergefchoß Unterkunft gefunden, während das Kellergefchoß die fehr ausgedehnten und vortrefflich eingerichteten Tierftallungen, Aquarien, Räume für gröbere chemifche Arbeiten, Batteriekammern, eine Pförtnerwohnung und die zur Heizung und Lüftung erforderlichen Räumlichkeiten enthält. Nach wefentlich kleinerem Programm ift das phyfiologifche Inftitut zu Straß-PhyinfttatCheS bürg erbaut, das bei Beginn des Winterhalbjahres 1884—85 der Benutzung übergeben wurde. Fig. 39³¹) ftellt den Erdgefchoß-Grundriß diefes Gebäudes dar.

**) Die Orundriffe diefer drei Inftitute find u. a. zu finden in: Zeitfchr. f. Bauw. 1878, Bi. 52a. ³¹) Nach ebendaf.

³¹) Nach der in Fußnote 28 (S. 47) genannten Feftfchrift.

Da in Straßburg ein befonderes Gebäude für phyfiologifche Chemie errichtet werden füllte, konnte hier von der Anordnung großer chemifcher Arbeitsräume abgefehen werden. Daher ift nur ein kleines Zimmer für die im Anfchluß an die Tierverfuche vorzunehmenden chemifchen Arbeiten eingerichtet worden.

Fig- 39-

a b. Triebwelle.

D. Abdampffchrank. O. Ofen.

•s.

•N

rH a f

Hunde-

Sil

SEpSI

K am»

ianin chen-

"m

Jt am m e r

HJpdratiojusO

¹ Liiîij ¹

- 'S

,v®

• ?> W‘

mm

wSà&î

wmÊBWmÈ.

|Tb

ü.

Assistentn

Photo gr.

P liy s iT al - Z.

El

Ixjj erimentir

|Physikal-2|

Saal

Dirtctor

Chem.-Untera

lAsśistłWoliJig

Erftgefchoß. li 500

10

15

10 987654321 0

KH ' I HKKKH-H-

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg³⁴).

Arch. : Salomon.

Ein phyrikalifches Zimmer mit zwei kleinen Nebenräumen für Apparate und zum Photographieren liegt an der Südweftecke des Gebäudes. Im übrigen ift auf die Anleitung der Studierenden zum Tierverfuch befonderer Wert gelegt und diefem Zweck der größere Teil des Erd-gefchoffes gewidmet.

to*

Ein größerer Experimentierfaal mit Beleuchtung durch 7 Fenfter ift für kleinere und einfachere Arbeiten der Studierenden an lebenden Tieren beftimmt. Zur Beauffichtigung diefer Arbeiten find zur Seite des Saales die Zimmer des Direktors und des Affiftenten angeordnet. Der Arbeitsfaal hat eine Wellenleitung an der langen Fenfterwand und überwiegend Fenfterarbeitsplätze. Diefem Saale fchließt fich ein Zimmer zur Ausführung größerer Operationen an, das durch 4 Fenfter und ein großes Deckenlicht fehr hell beleuchtet wird. Daneben befinden fich Räume zur Aufnahme und zur längeren Beobachtung von Hunden, bezw. Kaninchen, welche fchweren Operationen unterzogen wurden.

Die Räume zur Beobachtung und Haltung der Tiere fetzen fich in einem niedrigen Hofgebäude fort. Sie beginnen mit einem überdachten, gegen den Hof vergitterten Raum; alsdann folgen einzelne Stallungen in freiftehendem Gebäude zur Bergung der unverfehrten Tiere zur Nachtzeit und fchließlich einige vergitterte Hofabteilungen verfchiedener Größe. Diefe, fowie der große

Operations-Z.f

Fig. 40.

Fig-. 4i-

///////

\\\\\\\

|)—: M    JSammlg,

'S

Demonstralions-Saab

]jî vVcî    r

Zim

^a.niV

Wohnun g

I    |J n sjTJ- u jćje a jTjriu m

,    1    Bibliothek

ikrosKopir-Zj- |    |

Directon-

ïür

det!

Bi

Ober

gefchoß.

r e c tor

mwe

SS I

îfel

stoff

Bad

ol o g/- anat.£Wv 71 3.PsaaK/Tf<lfép

/T /\J ail

-%m

xirxirx:'ii:><{

i.

Wage

Küche

Anrichie

chi';

A Te

saal

i ii: :

Esszimmer

Zimmer

Erd-

gefchoß.

Zimmer i

i bąblraioriujrlli irectorsT ‘/ 'n.desAśSistenteri \ U

au Ci

1:500

10

20»

10 98765*321 O

H I ■ E'+H-i+H-'-111 ' 11 [

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Marburg. Arch.: v. Tiedemann & Wentzel.

Hof und der Garten bieten Gelegenheit, an den operierten Tieren die Wirkung operativer Eingriffe in das Nervenfyftem bei ihrer Bewegung im Freien zu beobachten. Im Garten ift ein Wafferbehälter für Waffertiere angelegt. Im Obergefchoß befinden fich der große Hörfaal nebft dem Vorbereitungszimmer, ein Bibliothekzimmer und mehrere Sammlungsräume.

Eine Direktorwohnung ift hier ausnahmsweife mit dem Gebäude nicht verbunden.

70.

Phyfiologifches

Inftitut

Das in den Jahren 1885—88 erbaute phyfiologifche Inftitut in Marburg, deffen hauptfächlichften Grundriffe in Fig. 40 u. 41 wiedergegeben find, zeigt eine zu Marburg. Anlage, bei der auf die forgfältige Durchbildung der chemifch - phyfiologifchen Abteilung ebenfo großer Wert gelegt wurde wie auf diejenige der rein phyfiologifchen Abteilung.

Die erftere umfaßt außer einem Zimmer für Arbeiten des Direktors und der Affiftenten einen großen Arbeitsfaal mit 41 Plätzen für Studierende, einen Wage- und Glühraum, einen Deftillier-

und Schmelzraum, ein Schwefelwafferftoffzimmer, fowie Räume für Kriftallifation, Gas- und Queck-filberarbeiten. Für die anatomifche Phyfiologie ift ein großer Arbeitsfaal mit 6o Plätzen für mikro-fkopifche Arbeiten vorgefehen. Der im Obergefchoß gelegene Hörfaal bietet für 100 Studierende Platz. Er fteht einerfeits mit dem Demonftrationsraume, andererreits mit dem Vorbereitungszimmer, an das fich das Operationszimmer anfchließt, in unmittelbarer Verbindung. Außer letzterem und

Fig. 42.

DLF-—jJLLggB

j Spehtros- I i kopie

Zim.

Zim.

Vo

GE3

and

r¹³]

Sp ül raum

I Wage

Assistent-

mer

Z i m.

Verbrenngen.

ne

C ..ta i si he

Arbeiten

Phy si □ 1 o g. Kurse

P h y s i o 1 o g. Kurse

E xp er. Histologie

Obergefchoß.

Dg- 43-

K.

b e r - Z i m.

Küche

Bücherei

i~rn

TÏÏTTTTi

P hy si k a 1. Versuche

Wohn 4 Z i m.

Direktor

Vo r v

Sii a 1 u n q

Vorstand

Assistent n Physiolog.Versuche

Erdgefchoß.

1:500

15

ID 3 8 1 654321 0

I ¹ I ¹ I ■ I t I ■ I ¹ I ¹ I ¹ I ¹ M"

Phyfiologifches Inftitnt der Univerfität zu Breslau¹ 2).

10

20«

dem bereits erwähnten Gas- und Queckfilberzimmer find für wiffenfchaftliche Arbeiten ein kleines, nach Norden gelegenes Mikrofkopierzimmer, ein optifches Zimmer auf der Südfeite und 2 Räume zum Züchten von Bakterien für pflanzenphyfiologifche Unterfuchungen vorhanden. Die im Ober-

71.

Phyfiologifches

Inftitut

zu

Breslau.

gefchoß in der Nähe des Hörfaales und des Demonftrationsraumes liegenden Sammlungsräume beftehen aus einem großen, gut erleuchteten Saale, worin die reichhaltige Inftrumentenfammlung aufgeftellt ift, und einem kleinen Raume für die chemifche Sammlung. Ebenda ift das Arbeitszimmer des Direktors zwifchen dem zugleich als Prüfungsraum dienenden Bibliothekzimmer und feiner in einem befonderen Anbau vorgefehenen Dienftwohnung angeordnet. Weitere Dienft-wohnungen find für den Inftitutsdiener und einen unverheirateten Affiftenten vorgefehen. Auch ift ein Zimmer vorhanden, in dem ein Kranker, der auf Stoffwechfel beobachtet wird, Unterkunft finden kann. Eine geräumige Werkftätte für den Mechaniker, ein Mazerationsraum, fowie die Räume für die Sammelheizung und die Tierftälle find im Untergefchoß angeordnet. Dafelbft haben auch die Mafchine für elektrifches Licht, die Zentrifuge und die Gaskraftmafchine Aufteilung gefunden. Vor den Tierftallungen ift zur Beobachtung operierter Tiere bei ihren Gehverfuchen ein kleiner Hof angelegt. Zum weiteren Unterbringen von Verfuchstieren dient ein aus Keller- und Erdgefchoß begehendes Nebengebäude, das auch einen kleinen Eiskeller enthält und zur Aufbewahrung von Kohlen, Futtervorräten und feuergefährlichen Gegenftänden, als Säure-, Äther- und Spiritusballons, benutzt wird. Für den Aufenthalt der Kaltblüter während des Sommers ift im Hofe ein geräumiger Frofchteich angelegt.

Das phyfiologifche Inftitut der Univerfität Breslau, deffen Erd- und Ober-gefchoßgrundriß in Fig. 42 u. 43³⁵) dargeftellt find, wurde in den Jahren 1897—99 nach einer Skizze Dr. Thür's unter Leitung Buchwalds erbaut. Es ift nach den neueften Anfchauungen eingerichtet und umfaßt, wie das Marburger Inftitut, die Abteilungen für Experimentalphyfiologie, für chemifche und mikro-fkopifche Phyfiologie.

Die Raumeinteilung im Inftitut ift die folgende. Das ebenerdig angelegte Untergefchoß enthält 2 Dienerwohnungen, die Werkftätte, Vorrats- und Nebenräume, ferner die Räume für die Sammelheizung und ein kleines, elektrifches Kraftwerk, das gleichzeitig die nahegelegenen Inftitute für Hygiene und Pharmakologie mit elektrifchem Strom verforgt. Im Erdgefchoß befinden fich, außer dem Amtszimmer des Direktors, die Bücherei, ein geräumiges Sammlungszimmer, die Arbeitsräume für Experimentalphyfiologie und der Hörfaal nebft angrenzendem, großen Vorbereitungszimmer, das zugleich als Demonftrationsraum benutzt wird. Das Obergefchoß enthält im linken Flügel die Abteilung für phyfiologifche Chemie, im rechten die Abteilung für mikrofkopifche Phyfiologie. Im Dachgefchoß haben ein photographifches Atelier mit 2 optifchen Zimmern und eine Wohnung für einen unverheirateten Affiftenten Platz gefunden. Das Untergefchoß ift 3,20m hoch, während Erd- und Obergefchoß eine Höhe von je 4,50 m, zwifchen den Fußböden gemeffen, erhalten haben. Wie in Marburg fchließt fich auch hier dem Inftitutsgebäude ein Wohnhaus für den Direktor unmittelbar an.

Literatur

über „Phyfiologifche Inftitute".

Czermak, J. Ueber das phyfiologifche Privat-Laboratorium an der Univerfität Leipzig. Rede, gehalten etc. Leipzig 1873.

Schittenhelm, F. Privat- und Gemeindebauten. Stuttgart 1876—78.

Heft II, Bl. 3: Phyfiologifches Lehrgebäude in Tübingen; von Schlierholz. '

Inftituts univerfitaires de Berlin. 2⁰ Inftitut de phyfiologie. Nouv. annales de la conft. 1879, S. 11. Inftitut phyfiologique de Bonn. Nouv. annales de la conft. 1879, S. 37.

Inftitut phyfiologique de Kpenigsberg et pavillon d’ifolement (clinique). Nouv. annales de la conft. 1879, S. 38.

Inftitut de chimie et de phyfiologie de l'univerfité de Kiel. Nouv. annales de la conft. 1879, S. 39. Szkalnitzky & Koch. Das phyfiologifche Inftitut an der Univerfität zu Budapeft. Allg. Bauz. 1880, S. 54.

Jendrassik, E. Das neue phyfiologifche Inftitut an der Univerfität zu Budapeft. Budapeft 1882. Lang. Das phyfiologifche Inftitut der Univerfität in Heidelberg. Allg. Bauz. 1883, S. 31.

Der Neubau des phyfiologifchen Inftitutes zu Greifswald. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 322. Berner. Das neue phyfiologifch-chemifche Inftitut der Kgl. württbg. Landes-Univerfität Tübingen. Deutfche Bauz. 1887, S. 241.

Neubau eines phyfiologifchen Inftitutes für die Univerfität Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 428.

Phyfiologifches Inftitut zu Berlin: Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Ge-fundheitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 72.

I’

Phyfiologifches Inftitut zu Greifswald: Ebendaf., S. 272.

Phyfiologifches Inftitut zu Halle: Ebenda!., S. 286.

ZÖLFFEL. Neubau des phyfiologifchen Inftituts der Univerfität Marburg. Zeitfchr. f. Bauw. 1800 S. 169, 281.    ’

Zölffel, B. Das neue phyfiologifche Inftitut in Marburg. Berlin 1892.

ZÖLFFEL. Die innere Einrichtung des neuen phyfiologifchen Inftituts in Marburg. Zeitfchr. f. Bauw. 1892, S. 23.

Phyfiologifches Inftitut zu Würzburg: Würzburg insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheits-_ pflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 256.

Phyfiologifches Privat-Laboratoriiun in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 182. Durm, J. Das phyficalifche und phyfiologifche Inftitut der Univerfität Freiburg. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 93.

Phyfiologifches Inftitut der Univerfität zu Budapeft: Technifcher Führer von Budapeft. Budapeft 1896. S. 134.

Phyfiologifches Inftitut zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898. S. 513.

Ferner:

Archiv für Anatomie und Phyfiologie. (Fortfetzung des von Reil, Reil & Autenrieth, J. F. Meckel, J. Müller, Reichert u. Du Bois-Reymond herausg. Archives.) Herausg. v. W. His & Th. W. Engelmann. Leipzig. Erfcheint feit 1834.

Centralblatt für Phyfiologie. Herausg. v. S. Fuchs & J. Munk. Wien. Erfcheint feit 1887. Archiv für die gefammte Phyfiologie der Menfchen und der Thiere. Herausg. v. E. F. W. Pflüger. Bonn. Erfcheint feit 1868.

Skandinavifches Archiv für Phyfiologie. Herausg. v. R. Tigerstedt. Leipzig. Erfcheint feit 188g. Internationale Monatsfchrift für Anatomie und Phyfiologie. Herausg. v. R. Anderson etc. Leipzig. Erfcheint feit 1883.

Virchow’s Archiv für pathologifche Anatomie und Physiologie etc. Herausg. v. J. Orth, red. v. O. Israel. Berlin. Erfcheint feit 1886.

Zeitfchrift für Pfychologie und Phyfiologie der Sinnesorgane. Herausg. v. H. Ebbinghaus & W. A. Nagel. Leipzig. Erfcheint feit 1872.

11. Kapitel.

Anftalten zum theoretifchen Studium der Krankheitserfcheinungen.

a) Pathologifche Inftitute.

1) Beftandteile und Einrichtung.

Die Pathologie befchäftigt fich damit, an den Leichen der Verftorbenen die Todesurfache feftzuftellen und die Krankheiten ihrem Wefen nach zu erforfchen. Das pathologifche Inftitut verfolgt neben dem Zwecke wiffenfchaftlicher Forfchung auch denjenigen des Unterrichtes. Für beide Fälle wird das erforderliche Material durch die Leichen geliefert, die in Gegenwart der Studierenden oder ohne deren Beifein geöffnet (feziert) werden. Die den Leichen entnommenen, mit krankhaften Erfcheinungen behafteten Organe werden mikrofkopifch und chemifch unterfucht und, foweit es wünfchenswert ift, zu Demonftrationen verwendet. Das pathologifche Inftitut muß daher enthalten:

a) einen klinifchen Sektionsfaal (Obduktionsfaal), in dem die Leichen vor den Studierenden geöffnet werden;

ß) einen oder mehrere Sezierräume zur Vornahme von Sektionen, zu denen gewöhnlich Studierende keinen Zutritt haben; y) einen theoretifchen Hörfaal;

B) einen Demonftrationsfaal;

e) einen Mikrofkopierfaal von der Größe, daß darin auch Kurie abgehalten werden können;

72.

Bedingungen

und

Erforderniffe,

Ç) bakteriologifche und chemifche Arbeitszimmer;

Yj) Arbeitsräume für den Profeffor und feine Affiftenten;

8') ein Bibliothekzimmer; t) Sammlungsräume;

x) Leichenkeller mit Nebenräumen, denen fich in größeren Inftituten eine Beerdigungskapelle anzufchließen pflegt, und 1) Dienerwohnungen.

Da der Erforfchung der Krankheiten auch die Erzeugung krankhafter Erfcheinungen am lebenden Tier durch Vergiftung oder Einführung von Spaltpilzen, fowie die Beobachtung durch den Tierverfuch (Vivifektion) dient, dürfen auch

p.) ein Zimmer für Tierverfuche und v) Tierftallungen nicht fehlen.

Die Zahl der Leichen, welche in den pathologifchen Inftituten geöffnet werden, ift fehr bedeutend; fie überfteigt häufig in einem Jahre 1000. Beim (Obduktions- Öffnen und allgemeinen Unterfuchen der inneren

faal).

73-

Klinifcher

Sektionsfaal

Teile vor einem größeren Zuhörerkreife muß der Dozent die nötige Bewegungsfreiheit behalten. Die Sektion wird von einem Vortrage begleitet; aber der Vortrag wird in der Regel nicht nachgefchrie-ben. Da es vorzugsweife darauf ankommt, daß alle Anwefenden gut fehen, müffen diefelben gedrängt und möglichft nahe dem Vortragenden ftehen, jedoch fo, daß fie ihn in feiner Tätigkeit nicht hindern. Der unmittelbare Zutritt zum Sektions-

Fig- 44-

(teichentiscii)

’tifch kann daher nur einer kleinen Zahl von Zu-fchauern geftattet werden. Man wählt deshalb meiftens für den Obduktionsfaal die Form des Ringtheaters, gibt demfelben aber am beften nicht die Hufeifenform, fondern diejenige eines Polygons oder faft gefchloffenen Kreifes, an deffen Vollendung nur foviel fehlt, daß die Leiche in die mittlere Bühne gebracht werden kann. Für Sitzreihen fehlt es an Raum; es werden alfo Standreihen von nur 50cra Tiefe, ftufenförmig fich um je etwa 50 cm übereinander erhebend, angeordnet und gegeneinander durch l,io bis 1,15m hohe Schranken abgegrenzt, die oben ein fchmales Brett zum Aufftützen der Arme tragen. Die Standreihen werden tunlichft von einem oberen Umgang her zugänglich gemacht, zu dem von außen Treppen führen, jedoch auch mit der Sektionsbühne durch Stufen in Verbindung gebracht. Der Durchmeffer diefer Bühne beträgt mindeftens 2,50 m.

Für die Beleuchtung werden zweckmäßig Fenfter im Rücken der Zuhörer angebracht, fo daß das Licht über die Köpfe der letzteren hinwegfällt; doch kann daneben reichliches Deckenlicht zur befonders hellen Beleuchtung der Leiche nicht entbehrt werden. Eine derartige Anordnung ftellt Fig. 44 dar.

Zu einer eigenartigen Ausbildung des Obduktionsfaales haben befondere Verhältniffe bei dem im Bau begriffenen Obduktionshaufe des neuen pathologifchen Inftituts in Berlin geführt. Um Störungen durch die in der Nähe befindliche Stadteifenbahn zu vermeiden, follen, wie aus Fig. 45⁸⁶) hervorgeht, nach

|A u f z u g|

Path01 ogifeher Obduktionsfaal.

V250 w. Gr.

W. Wafchbecken.

Fig- 45-

a"

LI

Obergefchoß.

Fig. 46.

a.    Saal für klinifche Sektionen. a‘. Beratungszimmer.

a“. Mäntel.

b.    Vorbereitungszimmer.

c.    Spiilzimmer.

d.    Sektionsraum.

e.    Abort.

/. Wafchraum.

g.    Chirurgifches Operations

zimmer.

h.    Kleiderablage.

mm

BI

et

a"

4L

Erdgefchoß.

1:250

1    2    3    4-

ł I I ■ I ' +

ft 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ra

l , l ■» I ■ I , j ■» l-H i I i-

Obduktionshaus des pathologifchen Inftituts der Univerfität zu Berlin³⁶).

74-

Sektionstifch.

75-

Zimmer für nichtklinifche Sektionen.

derfelben hin nur kleine, vorzugsweife zur Erhellung des Umganges hinter den Platzreihen dienende Fenfter angelegt werden, während die Beleuchtung der Sektionsbühne durch ein breites und hohes, nach Norden gerichtetes Seitenfenfter und durch Deckenlicht bewirkt wird. Die neben dem Fenfter befindliche, der Sektionsbühne gegenüberliegende, gefchloffene Wand des im Grundriß achteckigen Saales begünftigt das Anbringen von Tafeln. Über den Grundriß des in Erdgefchoßhöhe gelegenen unteren Teil des Saales und der anftoßenden Räumlichkeiten gibt Fig. 46 Auffchluß.

Das Fehlen einer gefchloffenen Wand hinter dem Vortragenden erfchwert das Anbringen einer Tafel, die wohl zur Erläuterung des Vortrages erwünfcht fein kann, obgleich viele Pathologen bei ihren Sektionen auf diefes Hilfsmittel verzichten. Wo fie gewünfcht wird, pflegt man fie in der Mittelachfe an der Wand vorzufehen und den Saaleingang daneben anzuordnen. Die Sektionsbühne wird in der Regel mit fteinernem Fußboden und Wafferabfluß verfehen.

Der Sektionstifch, der die Mitte der Bühne einnimmt, muß um feine Mittelachfe drehbar fein, jedoch fo konftruiert werden, daß er in jeder Lage feftgeftellt werden kann. Eine Verftellbarkeit der Tifchplatte in lotrechter Richtung wird nicht erforderlich; dagegen ift für bequeme und reichliche Wafferzuleitung und für Wafferabfluß zu forgen. Letzterer findet gewöhnlich durch die hohle Drehfäule des Tifches ftatt und wird am einfachften dadurch erreicht, daß man die Tifchplatte mit Rinnen verfieht, die fich nach einem in der Mitte oder am Fußende des Tifches befindlichen Loch vertiefen (Fig. 47). Wird der tieffte Punkt der Platte am Fußende angenommen, fo muß dasfelbe mit der mittleren Drehfäule durch ein Knierohr verbunden werden (Fig. 48). Um die Wafferzuleitung nach allen Teilen der Leiche hin in bequemer Weife zu ermöglichen, find die Wafferhähne mit langen Gummifchläuchen zu verfehen. In den gewöhnlichen Sezierräumen werden die Wafferleitungsrohre am einfachften über den Sezier-tifchen angebracht. Man läßt fie dort von der Decke foweit herabhängen, daß fie beim Sezieren nicht hindern, die Zapfhähne aber, an denen die Gummi-fchläuche befeftigt werden, mit der Hand bequem erreichbar find. Zur Aufnahme einzelner herausgenommener Organe dient ein kleiner Schemel, der brückenartig über die Leiche geftellt wird.

Fig. 47 ftellt den Querfchnitt durch den Sektionstifch des pathologifchen Inftituts zu Kiel dar.

Die gußeiferne Platte mit Randaufkantungen hat ein mäßiges, trichterförmiges Gefälle nach der Mitte; bei 2,00m Länge und 1,00 m Breite geftattet fie das gleichzeitige Auflegen zweier Leichen. Trotz ihres fehr bedeutenden Gewichtes wird die Platte leicht gedreht, weil fie auf 4 in flacher Rinne laufenden Stahlkugeln aufruht, die durch einen Ring mit 4 runden Ausfchnitten in gleichem Abftande voneinander geführt werden. Das mit der drehbaren Platte feft verbundene Abflußrohr reicht durch das feftftehende gußeiferne Fußgeftell hindurch und mündet in ein Bleirohr aus, das die Abfliiffe weiter führt und unterhalb des Fußbodens noch einen Geruchverfchluß hat. Die Wafferzuleitung erfolgt hier vermittels eines von der Decke herabhängenden Gummifchlauches.

In feiner Einrichtung vollkommen, aber nicht mehr ganz einfach ift der Sektionstifch zu Freiburg (Fig. 48), bei dem der Wafferzufluß in der oben be-fchriebenen Weife in den mit der Hausentwäfferung in Verbindung ftehenden, hohlen Tifchfuß geleitet wird. Die Tifchplatte befteht aus weißem Marmor.

In allen pathologifchen Inftituten kommen auch nichtklinifche Sektionen vor, zu deren Ausführung geeignete Räume gefchaffen werden müffen. Diefelben werden auch vielfach zu gerichtlichen Leichenöffnungen verwendet. Da fie in der Regel nur den beteiligten Ärzten und erforderlichenfalls gerichtlichen Beamten

und Angehörigen der Verftorbenen zum Aufenthalt dienen, genügen hierfür helle, gut gelüftete Zimmer von rechteckigem Grundriß und etwa 30 bis 50qm Grundfläche, die meiftens im Erdgefchoß angeordnet werden. Ausnahmsweife ift in Wien für nichtklinifche Sektionen ein Saal von der Größe des Obduktionsfaales hergeftellt worden, weil dort wohl die Abficht vorlag, die gerichtlichen Sektionen zugleich zu Vorlefungen über gerichtliche Medizin zu benutzen.

Die Verwertung der den Leichen entnommenen, von Krankheiten ergriffenen Teile für Zwecke des Unterrichtes erfolgt teils im Demonftrationsfaal, teils im mikrofkopifchen Kurszimmer.

Die Anfichten der Pathologen über die zweckmäßigfte Einrichtung des Saales für Anfchauungsunterricht gehen fo weit auseinander wie die Lehrmethoden, welche zur Anwendung kommen. Die zur Anfchauung gebrachten Gegenftände find teils mit unbewaffneten Auge erkennbar, teils erfordern fie die Zuhilfenahme des Mikrofkops. Zur Vorführung der erfteren dient der „makrofkopifche Demonftrationsfaal“, für den fich allmählich die oblonge Grundrißform mit feften, der

Fig. 48.

Vom pathologifchen Inftitut der Univerfität zu Frei bürgS7).

Sektionstifche.

Va5 w. Qr.

Tafelwand parallel gerichteten Tifchen eingebürgert hat (z. B. Breslau). Die zu befichtigenden Gegenftände werden darin auf Schütteln herumgereicht, die von Tifch zu Tifch weitergegeben werden. Um dies in bequemer Weife zu ermöglichen, werden die Sitzreihen gewöhnlich zu ebener Erde oder nur mit geringer Steigung nach rückwärts angelegt. Wie beim gewöhnlichen Hörfaale erfolgt die Beleuchtung diefes Saales durch breite und hohe, einfeitig angeordnete Seiten-fenfter, bisweilen auch noch durch Rückenlicht; dagegen wird Deckenlicht, da es fich meift um Säle von mäßigen Abmeffungen handelt, nicht erforderlich. Um auch die Befichtigung feiner Gegenftände zu ermöglichen, werden die Fenfter-bretter vielfach zur Aufhellung von Mikrofkopen benutzt; doch wird felbft in ganz kleinen Inftituten auf die Anlage eines befonderen Mikrofkopierfaales nicht gern verzichtet. Der Demonftrationsfaal ift mit Wandtafeln und Vorrichtungen zum Aufhängen von Abbildungen auszuftatten.

Unter den unter 2 vorzuführenden Gefamtbeifpielen zeigt der Demonftrationsfaal im pathologifchen Inftitut der Univerfität Halle (fiehe Fig. 56) die für klinifche Operationsfäle beliebte Form eines fchmalen Rechteckes mit einem fich

76.

Demonftrations

faal.

Fig- 47-

Vom pathologifchen Inftitut der Univerfität zu Kiel.

77.

Mikrofkopier

faal.

anlehnenden Halbkreife. Sie ift f. Z. gewählt worden, um im Halbkreife Platzreihen anzuordnen, die fich konzentrifch um den in der Mitte [teilenden Demon-ftrationstifch herumziehen, jedoch heute nicht mehr beliebt, da nur die in nachher Nähe des letzteren Befindlichen die ausgelegten Gegenftände gut fehen können. Auch ift der Verfuch gemacht worden, Säle herzuftellen, in denen der makrofko-pifche wie der mikrofkopifche Anfchauungsunterricht in gleicher Weife zu feinem Recht kommen foll. Doch haben diefe Verfuche zu keinem befriedigenden Er-gebniffe geführt, da beide Unterrichtszweige hinfichtlich der Beleuchtung zu ver-fchiedene Anforderungen ftellen. Die Anfchauung gröberer Gegenftände erfordert eben den Blick mit dem Lichte, die mikrofkopifche Beobachtung den Blick gegen das Licht.

Die übliche Form des Mikrofkopierfaales oder des mikrofkopifchen Kurszimmers ift diejenige eines langgeftreckten, nicht zu tiefen Rechteckes mit zahlreichen Fenftern an der langen Seite und gewöhnlich 2 bis 3 Tifchreihen hintereinander. Über die Lage des Saales gehen die Anfichten fehr auseinander. Am meiften wird für die Fenfterwand die Nordfeite bevorzugt; doch ift dafür auch jede andere Himmelsrichtung gewählt worden, wenn der mikrofkopifche Unterricht zu einer Zeit ftattfinden foll, in der die Sonne nicht in den Raum hineinfcheinen kann. Um die Säle in möglichft ergiebiger Weife zu beleuchten, hat man auch Fenfter an den fchmalen Seiten zu Hilfe genommen, die aber erforderlichenfalls gegen eindringendes Sonnenlicht zeitweife abgeblendet werden müffen. Bei der Anordnung von mehr als 3 Sitzreihen macht die Beleuchtung des Saales große Schwierigkeit, da die hinteren Plätze durch die vorn Sitzenden verdunkelt werden. Man hat daher im pathologifehen Inftitut zu Würzburg (fiehe Fig. 53), deffen Mikrofkopierfaal 16,oom Tiefe aufweift, zu dem Auskunftsmittel gegriffen, an feinen beiden Langfeiten Lichtquellen anzulegen. Daß hierbei nur die vorderen Reihen einwandfrei beleuchtet fein können und die hinteren Mikrofkope durch die Studierenden felbft befchattet werden müffen, liegt auf der Hand. Um felbft die fchwächfte Verdunkelung zu vermeiden und allen Mikrofkopen volles Tageslicht zuzuführen, wird beabfichtigt, im Mikrofkopierfaale des vorläufig er ft im Entwurf vorhandenen, neuen pathologifchen Inftituts der Univerfität Kiel, in dem 5 Reihen hintereinander aufgeftellt werden follen, die Fenfter nur an einer Langfeite vor-zufehen, diefelben aber möglichft breit und hoch anzulegen und die Tifchreihen ftufenförmig derart anzuordnen, daß die an den hinteren Tifchen Sitzenden über die Vorderen hinwegfehen können und durch ihre erhöhte Stellung volles, nicht verdunkeltes Licht erhalten. Fig. 4g u. 50 zeigen diefe Anordnung im Grundriß und Schnitt. Der Raum unter den Sitzreihen, deren oberfte einen Flur überbrückt, foll zur Anlage von Schränken ausgenutzt werden.

Soll der Mikrofkopierfaal auch für Tafelunterricht eingerichtet werden, fo werden die Tafeln gewöhnlich an einer fchmalen oder der der Fenfterwand gegenüberliegenden langen Wand angebracht. Die mit der Beobachtung unter dem Mikrofkop befchäftigten Studierenden müffen dann, um den Demonftrationen an der Tafel zu folgen, auf ihren Stühlen eine Körperwendung ausführen. Um diefe nicht unnötig zu erfchweren, werden als Sitzgelegenheit am beften Schemel mit kreisrunden Sitzen ohne Rücklehnen verwendet.

Die Anordnung der Tafel an der Fenfterwand (wie in Bonn, Fig. 57) findet fich nur feiten und ift auch nicht zu empfehlen, da hierdurch die nutzbare Fenfter-fläche verringert wird und die Studierenden beim Befchauen der Tafel den Blick gegen das Licht erheben müffen, wodurch fie geblendet werden. Auch muß über

der Tafel, um fie ausreichend zu beleuchten, ein Deckenlicht vorgefehen werden, das der Beleuchtung der Mikrofkope nicht zuftatten kommen kann.

Fig. 49.

Querfchnitt.

Fig. 50.

i-t

_hh

tfïiofoc/r.

7L.

Chemisches

Cokoraloriurrv'.

Chemi-

haJte/c.

l-r

S--

1:250

8 0 10 11

G rundriß.

D/ùikros ho/uensacd.

Neues pathologifches Inftitut der Univerfität zu Kiel³⁸).

Die chemifchen Arbeitszimmer in pathologifchen Inftituten erhalten zweckmäßig freiftehende Doppelarbeitstifche zu je 4 bis 6 Plätzen, die mit der üblichen Ausrüftung verfehen werden. Außerdem ift für die Anordnung von Fenfterplätzen und einigen Digeftorien zu forgen. Ein zweites Zimmer wird zweckmäßig mit dem Deftillierapparat und einem Trockenfchrank verlehen. Endlich ift ein wenn auch nur kleiner Raum zur Aufhellung der chemifchen Wagen erwünfcht. Hin-

78.

Chemifche

Arbeitszimmer.

79.

Zimmer

der

Dozenten.

80.

fichtlich der befonderen Einrichtung aller diefer Räume müffen wir auf das vorhergehende Heft (Kap. über „Chemifche Inftitute") diefes «Handbuches« Bezug nehmen.

Der Direktor der Anftalt und feine Affiftenten erhalten gefonderte Arbeitszimmer. Die hierin vorzunehmenden Arbeiten werden zum großen Teile am Mikrofkop ausgeführt. Gute Beleuchtung, womöglich von Norden her, ift deshalb erwünfcht. An den Wänden werden kleine Abdampfnifchen angebracht, um auch chemifche Arbeiten in kleinem Maßftabe ausführen zu können. Gas-

fchlauchhähne und Wafferzuleitung find erforderlich. Einige Wafferhähne bringt, man über einem Spültifch an und verfieht fie mit Gummifchläuchen. Auf den Spültifch werden Gläfer mit Präparaten geftellt und diefe durch beftändigen Wafferzufluß aus den Schläuchen ausgelaugt, um fie zu mikrofkopifchen und anderen Unterfuchungen vorzubereiten.

Bei den Sammlungen für pathologifche Inftitute muß mehr als bei denjenigen

Pathologifche

Sammlungen, anderer medizinifcher Lehranftalten auf ein ftetiges Wachstum Rückficht genommen werden; denn eine gewiffe Vollftändigkeit derfelben wird fchwer erreicht, weil die pathologifchen Erfcheinungen nie aufhören, in neuen Formen aufzutreten und lehrreichen Stoff für die Sammlungen zu liefern. Es ift deshalb wünfchenswert, daß felbft bei einem reichlich bemeffenen Neubau fchon die Frage der Erweiterungsfähigkeit der Sammlungen erwogen wird. Unter den vielen Mitteln, die hier zum Ziele führen können, fei befonders der Ausbau des Daches erwähnt. Es wird in den meiften Fällen nicht befonders fchwer halten, dem Dach des Haufes eine folche Form zu geben und den Dachftuhl fo zu gehalten, daß die angemeffene Aufhellung von Schränken bei ausreichender Beleuchtung noch möglich bleibt. Im übrigen find die baulichen Anforderungen an die pathologifchen Sammlungsräume die gleichen, wie wir fie in Art. 24 (S. 20) bei den anatomifchen Sammlungen kennen gelernt haben.

Die pathologifchen Sammlungsgegenftände werden gewöhnlich durch den Anftaltsdiener hergeftellt. In kleineren Anhalten ift der Diener zugleich Pförtner und man verlegt deshalb fein Arbeitszimmer gern neben den Haupteingang. Das Zimmer ift mit Drehbank, Hobelbank und einigen Fachbrettern an den Wänden zum vorläufigen Aufftellen von Präparaten auszuhatten. Das Bibliothekzimmer wird zweckmäßig als Vorraum zum Zimmer des Direktors benutzt.

Die Tierhaltung im pathologifchen Inftitut ift derjenigen im phyfiologifchen Inftitute gleich; hier wie dort werden Tiere, mit denen Verfuche angehellt wurden, zuweilen längere Zeit beobachtet, fo daß die Einrichtung einer Art Tierklinik erwünfcht ift.

81.

Tierftallungen,

82.

Leichenkeller.

Der Leichenkeller des pathologifchen Inftituts unterfcheidet fich von demjenigen der Anatomie dadurch, daß die Leichen darin nur kurze Zeit aufbewahrt zu werden brauchen, da die meiften derfelben frifch feziert werden, und auch die ihnen entnommenen erkrankten Organe foviel als möglich im Kurszimmer, Demon ftrationsfaal ufw. frifch zur Unterfuchung kommen; Vorrichtungen, die eine möglichft lange Verzögerung der Verwefung bezwecken, find daher hier weniger erforderlich; vielmehr genügen zur Aufbewahrung der Leichen hohe, gewölbte Keller, deren Fenfter nach Norden liegen und im Raume eine mäßige Helligkeit verbreiten. Dazu kommt ferner, daß das Leichenmaterial im pathologifchen Inftitut ein wefentlich anderes ift als in der Anatomie; denn während in letzterer die Leichen aufgefundener Selbftmörder und in den Strafanftalten verftorbener Verbrecher zur Verarbeitung kommen, werden dem pathologifchen Inftitut vor-

zugsweife die in den Kliniken und in öffentlichen Krankenhäufern Verftorbenen, zum Teil auch Perfonen aus belferen Ständen, zur Feftftellung der Todesurfache überwiefen. Da die Gewinnung vieler Leichen die Zwecke der Anftalt wefentlich fördert, fo muß für eine würdige, das Gefühl der Angehörigen nicht verletzende Behandlung der Leichen Sorge getragen werden.

Neben dem Leichenkeller ift deshalb ein Raum vorzufehen, in dem die Leichen gewafchen und bekleidet, womöglich ein zweiter, in dem fie eingefargt werden. Von dort kommen fie in einen kapellenartigen Raum, der zur Abhaltung einer gottesdienftlichen Feier geeignet ift. Vor den Stufen des Altars fteht ein Katafalk zum Aufbahren der Särge; ringsumher muß der nötige Raum für das Leichengefolge vorhanden fein. Der Vorplatz der Kapelle foll für die Anfahrt einer Anzahl von Trauerwagen geeignet und fo gelegen fein, daß das Leichengefolge in den inneren Betrieb der Anftalt keinen Einblick gewinnt.

Die Herftellung von Präparaten für die pathologifchen Sammlungen ge-fchieht, wie bereits erwähnt, meiftens durch den Anftaltsdiener. Außer dem Arbeitszimmer, das wir bereits in Art. 80 kennen lernten, ift auch hier, wie in der Anatomie, ein Mazerationsraum erforderlich, um krankhaft gebildete Knochen von den Fleifchteilen zu befreien. Die Einrichtung diefes Raumes ift derjenigen in der Anatomie gleich (fiehe Art. 25, S. 21).

Fig. 5i-

S e cir-S aal

83-

Mazerations

küche.

Fig. 52.

Arbeits-Z.

S e c i r -S a al

HD

Professor

f”

Arch. : Koch.

7ÏTI

Ir

Diener

iKleiderabiy

Arleits-Z

Vs00 W. Gr.

njj S ćl ni ®

LJ

Obergefchoß.

Erdgefchoß.

Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Tübingen³⁹).

2) Gefamtanlage und Beifpiele.

Die Grundrißbildung des pathologifchen Inltituts hat eine bemerkenswerte Entwickelung gehabt. Während die älteren Inftitute gefchloffene Anlagen aufweilen, in denen die für das Unterbringen und Unterfuchen ganzer Leichen be-ftimmten Räume mit den zu Unterrichtszwecken und zur Unterfuchung einzelner Leichenteile dienenden zufammenliegen, wird feit etwa 20 Jahren für den erfteren Zweck grundfätzlich ein befonderes Gebäude, das fog. Obduktionshaus, errichtet, das mit den übrigen im Lehrgebäude vereinigten Räumen mittels eines durch Türen abgefchloffenen Ganges in lofem Zufammenhange fteht. Hierdurch wird einesteils vermieden, daß der Leichengeruch in die Lehranftalt dringt und die Angehörigen der Sezierten mit dem Betriebe darin in Berührung kommen, anderenteils erreicht, daß vom Lehrgebäude ungefunde Luft ferngehalten wird und die Reinhaltung desfelben fich leichter durchführen läßt.

³⁹) Nach früheren Mitteilungen des Herrn Baurats Koch in Tübingen.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2• Aufl.)

84.

Gefamtanlage.

85.

Pafhologifches

Inftitut

zu

Tübingen.

Das ältefte unter den pathologifchen Inftituten an deutfchen Univerfitäten, welche hier vorgeführt zu werden verdienen, ift das 1872—74 von Koch erbaute pathologifche Inftitut zu Tübingen (Fig. 51 u. 52³⁹). Die Anlage war für kleine Verhältniffe beftimmt; man wird ihr aber das Verdienft einer klaren und wohlerwogenen Grundrißbildung nicht abfprechen können.

Fig. 53-

CZE

Ark eit s-Z. UL Z i mm e r 4.1. Assist

Physikal.

Arteits-

_ L e s e s aal

I T 1 ^ d.Prof,

iS.uKi. rîh

Y o r z i Bm mer

g¹ riH

leilerabl

i tp i T—T i fp__| I J

Mi k r » sł

|ii-S ia,l

dn

A r ti e i t s-Z

K1. H ö r s a al

r—I

rkrL

P @1

G-r

D. Abdampffchrank. P. Podium.

Pt. Pult.

R. Fachgeftell.

5. Schrank.

St. Ständer.

T. Tifch.

Tf Tafel.

1V. Wage.

Nel en-Z

St,

■F5=h

rFfiEh

Obergefchoß.

Fig. 54-

-, LU 2

g

Arkeits-Z. UArM.d.Dieners

See'tiop s - Saal

IT

[I? ^ TD

il

oo

ni

û. I A s si s t. pl d jener

JL

Net)en-Z rjlcH

^äjD arir-Z J_( J Jij e c t i ojis -Ver such e IA s s i s t. J

oE ‘ oT

Pr âpanr-Zimmer

îfz.

Ji

.s

Oläser

zis

B. Badewanne.

D.    Abdampffchrank.

E.    Erwärmungs

vorrichtung.

F.    Entfettungs

vorrichtung.

L. Leichentifch.

M. Mazeriervorrichtung.

R.    Fachgeftell.

S.    Schrank.

T.    Tifch.

W. Wafchtifch.

Erdgefchoß.

1:500

10

10 987654321 O l, l,

Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Würzburg⁴⁰).

Den Hauptraum bildet der durch zwei Gefchoffe reichende Sektionsfaal, der nach Art der anatomifchen Theater als halbes Achteck ausgebaut und mit Fenftern im Rücken der Zuhörer ver-fehen ift; die als Ringtheater anfteigenden Zufchauerreihen haben eine Tiefe von etwa 75 alfo für Sitzbänke ausreichend. Die Leichen werden mittels Aufzuges in ein Seitenzimmer gehoben und von dort in den Saal gebracht.

Das Erdgefchoß enthält ferner zwei Arbeitszimmer, einen Hörfaal, ein Dienerzimmer, ein Kleiderablagezimmer und einen Abort. Im Obergefchoß find ein gut beleuchteter Mikrofkopierfaal, ein Profefforenzimmer und zwei Sammlungsfäle gelegen.

i0) Nach: Horstig v., a. a. O.

15

Arch. : Lutz.

cm

find

Das pathologifche Inftitut zu Würzburg ift 1876-77 durch Lutz erbaut worden. Fig. 54 gibt den Grundriß des Erdgefchoffes und Fig. 53 jenen des Obergefchoffes⁴⁰) wieder.

Das Gebäude gehört zu einer größeren Gruppe medizinifch-wiffenfchaftlicher Anhalten und hängt durch einen Gang mit der neuerbauten Anatomie zufammen. Abweichend von anderen An. lagen ift die rechteckige Geftaltung des Sektionsfaales mit Fenftern an drei Seiten, die Lage der

Fig- 55-

Pathologifches

Inftitut

zu

Würzburg.

FFH

EEn

SS

□ □□□□

ly

Sammlungen

[Ô] Mikroskopi Saal

TTJ

? CB

s che

I Ajrbe^teji

F □□□□

r J cd □ □

CD CD CD

Obergefchoß.

Fig. 56.

Hand s a mml.

•v

Demünstrations-

N.

Saal'

Vinsektions-Z.l

P h 0 ta gr.-Zr

Kleider abl.

Kleider abl.

B akteri olo g.-Z.

Assistenten

|CD|

Mikroskop.-Lab.

TTTT

Kartem.

Pförtner

Assistent

M Direktor

Sektionssaal

Erdgefchoß.

1:500

■f

10

15

20»

10 987654321 0

I ' l ' I ■ I ' I ' I ' I ’-t+H-H-Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Halle a. S.

Sammlungen im Erdgefchoß und die Beleuchtung des Mikrofkopierfaales an zwei gegenüberliegenden Wänden. Für die Herftellung anatomifch-pathologifcher Präparate find umfaffende Vorrichtungen durch Anlage eines geräumigen Zimmers im Erdgefchoß neben den Sammlungen getroffen, das mit Mazerier-, Entfettungseinrichtungen ufw. verfehen ift.

Das 1878 — 79 von v. Tiedemann erbaute pathologifche Inftitut zu Halle⁴¹) enthält die wefentlichften Unterrichtsräume im Erdgefchoß (Fig. 56); nur das

87.

Pathologisches

Inftitut

⁴¹) Nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Kreisbauinfpektors Huber in Halle a. S. — Siehe auch: Tiedemann v. Die medizinifchen Lehrinftitute der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 219. (Sonderabdruck, S. 48.)

zu

Halle.

5*

mikrofkopifche Kurszimmer liegt im Obergefchoß (Fig. 55), wofelbft es den ganzen nördlichen Flügel einnimmt.

Der Sektionsfaal war urfprünglich an der Stelle des jetzigen Demonftrationsfaales und letzterer dort angeordnet, wo fich gegenwärtig die Handfammlung befindet. Bei der Erweiterung des Inftituts durch zweigefchoffige Anbauten an der Nord- und Südfeite wurde für den Sektionsfaal ein an der Nordfeite gelegener, reckteckiger Raum von 8,66 x 11,48 m gefchaffen. Er ift an 3 Seiten mit Fenftern verfehen und hat 6 Reihen Stehplätze erhalten, die fich in konzentrifchen Kreifen um einen Sektionstifch herumziehen. An einem Fenfter ift ein zweiter Sektionstifch aufgeftellt. Der Zugang zur oberften Platzreihe wird vom Flur aus durch eine befondere Treppe vermittelt. Auf die eigenartige Form des Demonfträtionsfaales wurde bereits in Art. 76 (S. 61) hingewiefen. Der Hörfaal hat feftftehende, fchmale Tifche auf eifernen Pfoften erhalten, zwifchen denen gewöhn-

Fig. 57-

S mli n

Sammlung

JVorsammlung u.Tafelraur

H o°r

01 . o e= ° ôl

M i k r o s k o_p i r-S a a 1 G~o °o o<j>~o^o o^—çr^o o^xr^ o<pT~&

,°J^n ,no^na o|r    O ^ j V 0 ^    ^¹¹9

oo

oo

POP OOP O O O I    I l«H~°l I l°-t~°1

oooooooo

i n i r

OOP

Pt-d°o cP-p-P) o°trcPo ©“oPd

0^0

-■

oLyo Jolcjo pljpUpUp

Obergefchoß.

Fig. 58.

qp IfO"

■BiUi.lli.tT.fe

Kleider

ôvi-

Conferenz-I

Waqe (AbdarnpIrauTnrKhem.Labofaiorium

L—Jo    nto n r

Abl

sDiensr

section

Zim-

’orterjcitung.

pas

0]

lim m g Ir d

Assisi

Zimmer

f. Geübtere

n Assist

i ' "I-1

,0b d

ÜK3SD

Erdgefchoß.

1:500

15

îo™

10 987554321 0

h l ' I ' I ' I ' I 'I ' I ' I H-i|-

Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Bonn⁴²).

liehe Stühle lofe geftellt werden. Damit wird bezweckt, dem Vortragenden Profeffor zu allen Sitzen leichten Zutritt und auch zwifchen den Tifchen Durchgang zu verfchaffen, um überall Präparate in nächfter Nähe vorzeigen und erklären zu können.

Die Erdabdachung, auf der das Gebäude errichtet wurde, ift im Sockelgefchoß benutzt worden, um an der Weftfeite über dem Erdboden liegende Räume zu gewinnen. Im Nordflügel hat die Beerdigungskapelle angemeffene Unterkunft gefunden; fie ift in romanifchen 'Stilformen erbaut und ihrem Zwecke entfprechend würdig ausgeftattet. Zwei Räume zum Einfargen und Reinigen der Leichen bilden den Übergang zu dem an der Nordoftecke gelegenen geräumigen Leichenkeller. Der füdliche Flügel enthält die Wohnungen der Anftaltsdiener und einige Tierftallungen. Die Räume des Mittelbaues find zu Mazerationsräumen, Frofchbehältern und Aborten der Studenten ausgenutzt.

Das pathologifche Inftitut zu Bonn, deffen Grundriffe wir in Fig. 57 u. 58⁴'²) mitteilen, ift in zwei Abfchnitten erbaut worden: das Obduktionshaus, welches den weftlichen Teil des Gebäudes bis zum Mittelrifalit einnimmt, ift nach Neumann's Plänen 1880—81 errichtet, während der übrige Teil erft 1886 von Reinike vollendet wurde.

Der in der Richtung von Often nach Weften langgeftreckte Bau hat einen Mittelgang erhalten. Es wird dadurch eine für alle pathologifchen Inftitute fehr vorteilhafte Längenentwickelung nach Norden gewonnen, die durch Verlegen aller zu mikrofkopifchen Arbeiten dienender Zimmer an diefe Seite ausgenutzt ift. Der Demonftrationsfaal wird vorzugsweife zum Mikrofkopieren verwendet, ift jedoch auch für Tafelunterricht nutzbar gemacht worden. Es find 3 Tafeln vorhanden, von denen 2 fich an den fchmalen Seiten neben den breiten Öffnungen befinden, die

Pathologifches

Inftitut

zu

Bonn.

Hg. 59-

hl m.

o I' saal

Obergefchoß.

MikroskoprCurs-2

AssisijjWuhnung

Mikroskopir-Saal

■AssistnGeäbmi'HjAssisi.nueübiepenDii'eciurf

Fig. 60.

OWO

oUo

Erdgefchoß.

OL

hem.-Arb 2

Oj

Ei

Wage

(KI Werkflstàtteiil.

ol

Sec Lions -Saar

IN

DJ

0o °

JÖ1

xjiernuenur-Z.

Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Heidelberg¹³).

’/soo W. Gr.

dritte dagegen vor dem mittleren Fenfter angebracht itt. Zu ihrer Beleuchtung ift ein Deckenlicht vorgefehen. Zum Mikrofkopieren ufw. dienen drei Reihen fchmaler Tifche; ein Vortragspodium ift hier nicht vorhanden. Die Südfeite des Gebäudes ift zu Sammlungen und folchen Arbeitsräumen verwendet worden, welche nicht auf Nordlicht angewiefen find, namentlich chemifchen Arbeitszimmern, Vivifektionszimmern ufw.

Von den Anhalten, bei denen der Gefichtspunkt einer klaren Trennung des Lehrgebäudes vom Obduktionshaufe zum Ausdruck gebracht ift, fei zunächft das pathologifche Inftitut des Akademifchen Krankenhaufes in Heidelberg angeführt.

Das Inftitut, von dem die Grundriffe des Erd- und Obergefchoffes in Fig. 59 u. 604S) dar-gefteilt find, befteht aus einem dreigefchoffigen Lehrgebäude und einem mit diefem durch einen kurzen Flur verbundenen zweigefchoffigen Obduktionshaufe. Letzteres enthält im Kellergefchoß die Leichenräume und im Erdgefchoß darüber den Sektionsfaal. Im Kellergefchoß des Lehrgebäudes

89.

Pathologifches

Inftitut

zu

Heidelberg.

90.

Pathologifches

Inftitut

zu

Göttingen.

befinden ficli u. a. die Tierftallungen und ein Raum für Tierverfuche. Die Beftimmung der Räume im Erdgefchoß und Obergefchoß ift aus den mitgeteilten Grundriffen erfichtlich. Die Beerdigungskapelle ift als befonderes Gebäude errichtet.

Das pathologifche Inftitut der Univerfität Göttingen wurde in den Jahren 1890—92 erbaut. Die Gliederung der Baumaffen entfpricht im wefentlichen derjenigen im vorigen Beifpiele; nur liegen die Untergefchoffe ebenerdig (Fig. 61 bis 63⁴⁴).

Das Untergefchoß im Lehrgebäude enthält eine Dienerwohnung, Räume für Verfuchstiere, Geräte und Präparate, die Wafchküche und die Sammelheizung. Beim Obduktionshaufe find in

Fig. 61.

Fig. 62.

Oirectorz. Biblioth

I Ibakte U rioloq. ‘ES Zim.

Varn.

bakte-lEr

rafi

'ufeS

amml.

raum

GericHłlJ

LelchenJ

fni

Sammlung

Suflg I l'₁Einsa'-

g er.

Hörsaal

her

Hilfs-I

Wärter

9*P,

eile

10

15

20

30m

Lehrgebäude. II. Obergefchoß.

Obduktionshaus.

Untergefchoß.

Fig. 63.

Chemisches,

Mikros

kopir-

Openationssaal

Vorberei-«\ Assist. tungsz.B/ Z.

)Äbert^B KleldertjJvorrJ

-j IUI £

abl.

tanonstrationssaall

Nebenr.l

!r

Sectioneil

Mikros-

Kopir-

If.Thier-

I AbortU

z.

< perimenw

Secinsaal

Lehrgebäude.

Obduktionshaus, f

I. Obergefchoß.

Pathologifches Inftitut der Univerfität, zu Göttmgen⁴⁴).

91.

Pathologifches

Inftitut

zu

Breslau.

diefem Gefchoffe außer den Leichenkellern die Begräbniskapelle, ein Einfargungsraum, fowie Räume für Mazeration und Entfettung vorgefehen (vergl. Fig. 62). Zur Verbindung mit dem darüberliegenden Erdgefchoß und Obergefchoß dienen eine Treppe und der Leichenaufzug. Über die Anordnung der Räume in den Obergefchoffen geben Fig. 61 u. 63 Auffchluß. Das Dach-gefchoß wird für Sammlungszwecke ausgenutzt.

Das in den Jahren 1889—91 erbaute pathologifche Inftitut der Univerfität Breslau⁴⁵), von dem Fig. 65 den Erdgefchoß-Grundriß und Fig. 64 einen Schnitt durch das Obduktionshaus zur Darftellung bringt, zeigt die gleiche Qefamt-

Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 104, 105. *⁵) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 306.

Wl

■L lub

lwi

Fig. 64.

ppi

nr

'///7/7/7////////W7/PÂ

^I

| '///////s///////////////1

vT!T7/77F/77777M

'"SSL

Yv7Ą

7/////////y//////,\//////\//////77/y//////77/.

'.V

; >ó’.‘

•• .-.V

.....■

2Qm

¹

) Nach freundlicher Angabe des Herrn Kreisbauinfpektors Buchwald in Breslau. - Vergl. auch: Centralbl. d.

²

Bauverw. 1901, S. 509.

Querfchnitt des Obduktionshaufes nach AB.

Fig. 65.

"T

Norden.

S_ Hdrsaal

cno

-2^0-

liener

£"«1

rfa/25-5

WssisO

—1-890-|-----;

Z. f. Geübtere

L—4>86--~>

l^ssist.1

liervers.f

y\

\/i

XDXDf

ss i s UE

14-----6,05-

I ^ Secir -

«-----6.05-•

Räume

rî.n

-5,97-----;

/fl^Pilzzucht

(B

Z. f? d. Dir.

10 9

37654321    0

444444444"

1:500

10

20™

Erdgefchoß.

Pathologifches Inftitut der Univerfität zu Breslau⁴⁵).

Ç2.

Bedingungen

und

F.rforderniffe.

anordnung und Höhenentwickelung wie das Heidelberger und Göttinger Inftitut, ift aber größer als diefe beiden.

Im Obduktionshaufe enthält das Untergefchoß außer den in Göttingen vorhandenen Räumlichkeiten neben der Kapelle eine kleine Sakriftei, deren Grundriß ein regelmäßiges Zehneck aufweift.

An der Weftfeite ift für die Studierenden ein befonderer Zugang vorgefehen, von dem fie mittels einer Treppe in das Erdgefchoß und von dort weiter auf die oberfte Platzreihe des Ob-duktionsfaales gelangen (Fig. 64). Letzterer erhebt fich in zentraler Anordnung über der Beerdigungskapelle. Im Untergefchoß des Lehrgebäudes find die Wohnungen des Hausmeifters und des Leichendieners, Präparierräume, Räume für Tierfektionen und frifche Präparate, fowie die mit dem Inneren des Gebäudes in keinem Zufammenhang ftehenden Tierftallungen vorgefehen.

Um die überbaute Grundfläche tunlichft einzufchränken, ift der für die Sammlungen be-ftimmte Saal des Obergefchoffes der Höhe nach in zwei Gefchoffe geteilt, die durch eine Treppe verbunden find. Der darüberliegende Dachboden ift zur Vergrößerung der Sammlungsräume ausnutzbar.

Literatur

über »Pathologifche Inftitute".

Buhl, v. & Zenetti. Das pathologifche Inftitut in München. Zeitfchr. d. Bayer. Arch.- u. Ing.-Ver.

1875, S. 21. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: München 1875.

Roth, M. & P. Reber. Die pathologifche Anftalt in Bafel. Eifenb., Bd. 14, S. 133.

Weber, O. Das pathologifche Inftitut der Univerfität Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 2, S. 62.

Das pathologifche und pharmakologifche Inftitut der Univerfität Königsberg. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 247.

Das pathologifche Inftitut der Univerfität Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 305. Pathologifches Inftitut zu Würzburg: Wiirzburg insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheits-pflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 252.

Pathologifches Inftitut zu Berlin: Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefund-heitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 99.

Pathologifches Inftitut zu Bonn: Ebendaf., S. 199.

Pathologifches Inftitut zu Breslau: Ebendaf., S. 225.

Pathologifches Inftitut zu Göttingen: Ebendaf., S. 263.

Pathologifches Inftitut zu Halle: Ebendaf., S. 311.

Pathologifches Inftitut zu Königsberg: Ebendaf., S. 350.

Das pathologifche Inftitut der Univerfität Göttingen. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 104. Pathological inftitute, Glasgow weftern infirmary. Builder, Bd. 66, S. 387.

Pathologifches Inftitut zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten, Freiburg 1898. S. 510.

Virchow, R. Die Eröffnung des pathologifchen Mufeums der königl. Friedrich-Wilhelms-Univerfität zu Berlin. Berlin 1899.

Das neue Sammlungsgebäude des Pathologifchen Inftituts der Univerfität Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1900, S. 212.

b) Pharmakologifche Inftitute.

Die Pharmakologie oder Arzneimittellehre befchäftigt fich mit der Wirkung der inneren Heilmittel auf den tierifchen Körper. Dabei kommt einerfeits die chemifche Zufammenfetzung der Arzneimittel in Betracht und andererfeits die Veränderung, welche fie in den körperlichen Organen hervorrufen. Letztere gehört wiederum teils in das Bereich der phyfiologifchen Chemie, teils in dasjenige der Pathologie, fofern dadurch krankhafte Gebilde hervorgerufen oder befeitigt werden. Dementfprechend ift das Bauprogramm des pharmakologifchen Inftituts aus demjenigen des chemifchen, bezw. pharmazeutifchen, des phyfiologifchen und des pathologifchen Inftituts zufammengefetzt. In der Regel werden erfordert:

1)    Räume für Vorlefungen;

2)    Räume für praktifche Arbeiten der Studierenden, und zwar:

Unter den Räumen für Vorlefungen pflegt fich der Hörfaal nicht wefentlich von demjenigen im phyfiologifchen Inftitut zu unterfcheiden; nur find die Ver-fuche, welche hier vorgeführt werden, ungleich einfacher und weniger mannigfaltig als dort. Ein Raum mit mäßig anfteigenden Sitzreihen, einem großen Demonftrationstifch zum Vorführen chemifcher und phyfikalifcher Demonftrationen, einer Wandöffnung nach dem Vorbereitungszimmer, die mit verfchiedenen Tafeln gefchloffen wird, Einrichtungen zum Hervorbringen mikrofkopifcher Vergrößerungen ufw. wird auch den Anforderungen im pharmakologifchen Inftitut ent-fprechen.

a) für die chemifche Pharmakologie; hierzu gehört die Drogenfammlung; (3) für die experimentelle Pharmakologie;

3)    Arbeitsräume der Dozenten;

4)    Bibliothek und Lefezimmer, und

5)    Tierftallungen.

1) Räume für Vorlefungen.

Das Vorführen lebender Tiere auf dem Vivifektionstifch ift in Berlin eingeführt. Diefer Tifch bildet einen Ausfchnitt aus der Platte des großen feftftehenden Verfuchstifches und kann, um den Studierenden näher gebracht zu werden, aus letzterem ausgefahren werden.

Zur Unterweifung der Studierenden in der Rezeptierkunde, d. h. der Verordnung der Arzneien, ift im Berliner pharmakologifchen Inftitut ein befonderer Saal vorgefehen, der die Einrichtung eines einfach ausgeftatteten chemifchen Arbeitsfaales mit derjenigen eines Hörfaales verbindet. An einem Lehrpulte werden vom Vortragenden die Rezepte der Arzneien verlefen, worauf ihre Bereitung praktifch durchgeführt wird. Die Studierenden ftehen an chemifchen Arbeits-tifchen; jeder Arbeitsplatz ift mit Oas- und Wafferleitung, fowie einer Wage verfetten, die, außer Gebrauch, in einer Schrankabteilung unter dem Tifch aufbewahrt wird. Reagentienauffätze, die den Blick nach dem Lehrpult hindern würden, fehlen. An diefen einfachen Arbeitstifchen, die für jeden Arbeitsplatz eine Länge von etwa 85cni befitzen, wird von fämtlichen Studierenden gleichzeitig nach Anleitung des Vortragenden das Rezept nachgemacht. Die Tifche find an beiden Langfeiten mit Studierenden befetzt, von denen die Hälfte während des Vortrages dem Tifch den Rücken kehrt.

2) Räume für die chemifchen Arbeiten der Studierenden.

Die praktifchen Arbeiten der Studierenden find, je nachdem fie fich mit den chemifchen Eigenfchaften der Arzneimittel oder deren Wirkung auf die körperlichen Organe befchäftigen, chemifcher oder experimenteller Art.

Die chemifche Abteilung ift von derjenigen des phyfiologifchen Inftituts nicht unterfchieden. Man wird die Tifche zu je 6 Arbeitsplätzen (3 an jeder Seite) etwa S,oom lang und 1,50m breit machen. Die Einrichtung ift die jedes gewöhnlichen chemifchen Arbeitstifches. An den Wänden find an geeigneter Stelle Abdampfkaften vorzufehen. Weiter gehört zur chemifchen Abteilung ein Wagezimmer, ein Verbrennungsraum, ein Zimmer mit dem Deftillierapparat, ein Schwefelwafferftoffraum, wenn möglich auch ein Dunkelzimmer für Spektral-analyfen, fämtlich mit der Einrichtung der gleichartigen Räume in chemifchen Inftituten.

Eine befonders den pharmakologifchen Inftituten eigene Art der chemifchen Unterfuchungen ift die Analyfe der tierifchen Ausfeheidungen, um an diefen die

Hörfaal.

94.

Rezeptierfaal.

95-

Arbeitszirmne?

96.

Tierzimmer.

97-

Drogen-

J’ammlung.

98.

Räume für gröbere Arbeiten.

99.

Gewächshaus.

Wirkungen der Arzneien feftzuftellen. Zu diefem Zwecke lft es empfehlenswert, der chemifchen Abteilung ein Tierzimmer beizuordnen, in welchem die Verfuchs-tiere in eigentümlichen Käfigen gehalten werden. Fig. 66 ftellt einen folchen dar, deffen Vorbild in Berlin in Gebrauch ift.

Ein ftarker Holzring wird von drei Beinen fchemelartig getragen. Die runde Öffnung ift mit einem Roft von Glasftäben gefchloffen, welche den Boden des Käfigs bilden. Diefer letztere befteht aus einer von Holzfpan angefertigten Trommel, die oben mit Drahtgeflecht gefchloffen ift und feitlich 2 Futtertröge hat. Sie wird lofe über das Tier geftülpt. Mit diefer Einrichtung wird das Auffangen des Urins ohne alle fremde Beimifchung bezweckt. Zu diefem Ende wird unter den Schemel ein zweiter kleinerer Schemel geftellt, der einen Glastrichter trägt. Unter letzterem fteht das Uringlas.

Die chemifche Unterfuchung gasförmiger tierifcher Ausfeheidungen, namentlich der Atmungsprodukte, fteht mit dem Tierverfuch in engerem Zufammenhange; deshalb ift das Zimmer für Gasanalyfen häufiger mit der experimentellen Abteilung vereinigt.

Dagegen gehört die Sammlung der Drogen und Chemikalien zur chemifchen Abteilung. Es handelt fich hier überwiegend um kleinere Gegenftände, die in Gläfern aufbewahrt werden. Die Gläfer ftellt man teilweife in hohen Schränken, teilweife in Schaukaften auf. In Berlin⁴⁶) hat man der Aufhellung der Sammlung eine befondere Sorgfalt zugewendet und die bis zur Decke reichenden Schränke in halber Gefchoß-höhe durch Laufgänge zugänglich gemacht, deren Brüftungen mit Schaukaften verfehen find. Die Sammlungen müffen mit dem Hörfaal in bequemer Verbindung ftehen, nötigenfalls durch einen Aufzug.

Zur Vorbereitung chemifcher Arbeiten find im Sockelgefchoß, noch einige Räume einzurichten, in denen verfchiedene Apparate, wie Quetfchmafchinen zum Zerkleinern von Drogen, Filterpreffen ufw., auf-zuftellen find. Zum Betriebe derfelben ift eine Kraft-mafchine erforderlich, deren Kraft auch zur Bewegung von Apparaten in der experimentellen Abteilung durch geeignete Übertragungen, wie im phyfiolo-gifchen Inftitut, nutzbar zu machen ift.

Endlich gehört zur chemifchen Abteilung ein kleines Gewächshaus, in dem Verfuche mit Pflanzenzüchtung auf vergiftetem Boden gemacht werden.

Fig. 66.

35™.

ff

li

45cm

Käfig für Verfuchstiere im pharmakolog. Inftitut zu Berlin. Vis w. Gr.

3) Räume für die experimentellen Arbeiten der Studierenden.

Die experimentelle Abteilung des pharmakologifchen Inftituts ift derjenigen Expzeimmer!ier" im phyfiologifchen Inftitut nahe verwandt. Der wichtigfte Raum ift hier das Zimmer für Tierverfuche (Experimentierzimmer). Auch hier werden lebende Tiere, die unter Einwirkung von Arzneien oder Giften ftehen, zuweilen längere Zeit in Glaskäfigen beobachtet und über die Lebenserfcheinungen und Stoff-wechfelvorgänge herausgenommener, künftlich vom Blut durchftrömter Körperteile Beobachtungen angeftellt. Zur Einrichtung des Zimmers gehören ferner der gewöhnliche Vivifektionstifch und einige Abdampffchränke, welche letztere, wenig-ftens in Form kleinerer Digeftorien, in keinem Raume des pharmakologifchen

*⁶) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 140.

100.

Inftituts fehlen dürfen. Neben dem Zimmer für Tierverfuche ift zur Anwendung größerer Apparate ein befonderes Zimmer vorzufehen, in dem das Kymographion, die Einrichtungen zur Meffung des Blutdruckes, zum Regiftrieren der Muskeltätigkeit, der Atmungsorgane, des Herzens ufw. aufgeftellt werden.

Das an diefe Räume fich anfchließende Zimmer für Gasanalyfen wurde unter 2 bereits erwähnt. Eine den Temperaturfchwankungen wenig ausgefetzte Lage, alfo nach Norden oder Nordoften, ift für diefes Zimmer geeignet. Hier werden die Pumpen zum Ausziehen von Gafen aus Blut ufw. aufgeftellt. Wegen der in demfelben Raume vorkommenden Queckfilberarbeiten ift die Anordnung eines fugenlofen, maffiven Fußbodens erwünfcht. Gewöhnlich wird hierfür ein Terrazzofußboden gewählt, der, um das übergelaufene Queckfilber zu fammeln, nach einem in einer Ecke befindlichen Loche Gefälle erhält Das Queckfilber rollt dann nach letzterem hin und fällt durch diefes und ein fich anfchließendes lotrechtes Rohr in ein im Kellergefchoß aufgeftelltes Sammelgefäß.

101.

Phyfikalifches

Zimmer.

102.

Mikrofkopier-

zimmer.

103.

Dozenten

zimmer.

104.

Bibliothek

und

Lefezimmer.

105.

Tierftallungen.

Phyfikalifche Arbeiten kommen im pharmakologifchen Inftitut hauptfächlich bei Anwendung von Polarifationsapparaten und Spektrofkopen vor. Der hierfür beftimmte Raum muß deshalb, wie das optifche Zimmer im phyfiologifchen Inftitut, mit Verdunkelungsvorrichtungen verfehen, aber einer Sonnenfeite zugewendet fein, fo daß bei hellem Wetter auch das Sonnenlicht für die Verfuche zur Verfügung fteht.

Die mikrofkopifchen Arbeiten werden teilweife auf dem Gebiete der Spaltpilzkunde, teilweife im Anfchluß an den Tierverfuch, namentlich auch an Tieren von niederem Organismus, vorgenommen, für welch letztere das mikrofkopifche Arbeitszimmer wohl mit Aquarien und Terrarien (Straßburg) ausgeftattet wird. Im übrigen ift es von Mikrofkopierzimmern anderer Lehranftalten nicht unter-fchieden.

4) Sonftige Räume.

Für die Dozenten werden, außer den Sprechzimmern, Privatlaboratorien einzurichten und mit der zu chemifchen und mikrofkopifchen Arbeiten nötigen Ausftattung zu verfehen fein. Die Lage der Dozentenzimmer ift möglichft in der Nähe der Arbeitsräume der Studenten zu wählen, fo daß letztere in leichtefter Weife überwacht werden können.

Im Zufammenhang mit diefen Zimmern ift ein Bibliothek- und Lefezimmer erforderlich. Da bei den pharmakologifchen Arbeiten unausgefetzt Nachfchlage-werke gebraucht werden, pflegt man das Lefezimmer hier zugleich als Arbeitszimmer, namentlich zur zeichnerifchen Darftellung und zur Berechnung der durch die Regiftrierapparate gewonnenen Linien, zu benutzen und es räumlich etwas reichlicher zu bedenken als die Bibliotheken verwandter Lehranftalten.

Das Halten von Verfuchstieren ift im pharmakologifchen Inftitut ein fehr umfängliches. Man hat dabei zu unterfcheiden zwifchen denjenigen Tieren, welche nach Einflößen von Arzneimitteln oder Giften der Beobachtung unterworfen find, und denjenigen, welche für fpätere Verfuche aufbewahrt werden. Die erfteren, fowie die Käfige, in denen fie gehalten werden, haben wir oben bereits kennen gelernt. Die Stallungen der letzteren werden in der Regel im Kellergefchoß untergebracht. Die Käfige ftehen auf tifchhohem Untergeftell; fie werden aus Eifenfproffen oder Drahtgeflecht hergeftellt und haben in der Regel fchräg geneigte Böden, die mit Zinkblech befchlagen und am tiefften Punkt mit Urinabfluß nach einem untergeftellten Glafe verfehen find.

5) Gefamtanlage und Beifpiele.

106.

Pharmakolog. Inftitut zu Berlin.

Die Zahl der felbftändig ausgeführten pharmakologifchen Inftitute ift zur Zeit noch gering. Die meiften Pharmakologen fehen fich noch auf gemietete oder einzelne in anderen Lehrgebäuden ihnen überwiefene Räume oder endlich auf alte, durch Neubauten frei gewordene Gebäude angewiefen (Marburg). In Preußen find bis jetzt nur die Univerfitäten zu Berlin und Breslau mit befonderen zu diefem Zwecke erbauten Lehranftalten bedacht worden. Das 1880—83 errichtete pharma-kologifche Inftitut zu Berlin befindet fich an der Dorotheenftraße auf gemeinfamer Bauftelle mit dem phyfiologifchen und phyfikalifchen Inftitut. Von den unten-ftehenden Abbildungen ftellen Fig. 67 das Erdgefchoß, Fig. 68 das I. und Fig. 69 das II. Obergefchoß dar.

Fig. 67.

1:500

10 987654321 0 l-f-J-ł-ft-j-4-fł-j l } ) |

10

T«

literie

Arch. : Spieker & Zafttau.

reibtol

Fig. 68.

Fig. 69.

f ''

Vivi ■

S ammlurujsn

scctio

fcasanal

Meilen

cm

11

Sammlung En

Wage

«trusta

iiiiL

nen

■9

jjhir-Z.

TÎITl

'X;

Thysiclojisches-Jnstitut.

TJ- "r

!!> <1

3BLJE2

pi

atorà

ivat -torium

B i "b ] i o t h e 1<

erlMMngsl^ KâJ )im

lunkelj

Zim.

.>

ME

Laboratorium

Vorz.

= | Amtszim.

UorotheEn-Strass e Erdgefchoß.

i> i^ i’

Ixl s

⁵rirat-Lalnfal(irîum[

fillipfLiSiem ■A#. §

I. Obergefchoß.

#"<1 s

[M „

!!!]/ \HLaLoratoninn

W' .¥>_•_<!

Wohnung

o!

II. Obergefchoß.

Pharmakologifches Inftitut der Univerfität zu Berlin.

Die fehr befchränkte Bauftelle hat zu' einer äußerft zufammengedrängten, in den genannten 3 Stockwerken, fowie einem Kellergefchoß übereinander angeordneten Anlage geführt, in der die chemifche Abteilung ziemlich vollkommen ausgebildet, die Abteilung für experimentelle Arbeiten aber nur auf befchränkte Räumlichkeiten angewiefen ift. Die wichtigften Räume der chemifchen Abteilung liegen im I. Obergefchoß. Sie beftehen aus einem Laboratorium für 18 Plätze, einem Wagezimmer, einem Deftillierraum, einem Dunkelraum für Spektralanalyfen und einem Verbrennungsraum. In denselben Stockwerk befinden ficli zwei Privatlaboratorien der Dozenten und ein Zimmer für phyfikalifch-phyfiologifche Arbeiten. Die vortrefflich eingerichteten Sammlungen (vergl. Art. 97) nehmen je einen Saal im I. Obergefchoß und Erdgefchoß ein.

Im II. Obergefchoß liegt der in Art. 94 (S. 73) befchriebene Rezeptierfaal, der große Hörfaal mit Seiten- und Deckenlicht nebft dem Vorbereitungszimmer und an der Weftfeite ein fchmales, langgeftrecktes Mikrofkopierzimmer. Das Erdgefchoß enthält, außer dem Amtszimmer und Privatlaboratorium des Direktors, einem Vorzimmer und der Bibliothek, nur zwei kleine Räume für experimentelle Arbeiten, deren einer für Tierverfuche, der andere für Gasanalyfen beftimmt ift. Bei der Befchränktheit der Räumlichkeiten können die Studierenden an den Arbeiten in denfelben keinen wefentlichen Anteil nehmen. Im Kellergefchoß befindet fich ein Deftillierapparat zur Be-

gsS®¹

reitung deftiliierten Waffers, Abdampfvorrichtungen für gröbere vorbereitende chemifche Arbeiten, die Gaskraftmafchine, Quetfchmafchine, Filterpreffen, die Heizeinrichtungen, Tierftallungen und eine Dienerwohnung. Der Fundamentplan diefes Gebäudes ift in Teil III, Bd. 1 (Abt. II, Abfchn. 3, Kap. 1) diefes »Handbuches" zur Darftellung gebracht.

Das pharmakologifche Inftitut zu Straßburg ift Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts von Warth erbaut worden. Wir teilen in Fig. 71 den Grundriß des Erdgefchoffes und in Fig. 70 denjenigen des Obergefchoffes⁴⁷) mit.

Die chemifche und experimentelle Abteilung fondern fich hier nach Stockwerken derart, daß die chemifche Abteilung nebft dem Hörfaal im Erdgefchoß, die experimentelle im Obergefchoß

107.

Pharmakolog.

Inftitut

zu

Straßburg.

rrn

Fig. 70.

Obergefchoß.

Assisi

Wage

inhnunf]

llemer-

]1 aTt

lAnaly; e

Bibliothek Lese- u. Zeicheif

'h.

Alkaloid ]Burea t jsmlQ. les D

Vsoo W. Gr.

Arch. : Warth.

**A

<V

Fig. 71.

Erdgefchoß.

hiebe

D i ejn e r -

W 0 h |i u n g

Pharmakologifches Inftitut der Univerfität zu Straßburg⁴⁷).

liegt. Beide ftehen durch eine fchmale Hilfstreppe untereinander und mit dem Keller in Zufammen-hang. Neben dem Hörfaal ift ein geräumiges Vorbereitungszimmer vorgefehen, das mit erfterem durch eine Wandöffnung verbunden ift. Es ift reichlich mit Schränken verfehen, die in halber Gefchoßhöhe noch durch einen Laufgang zugänglich find, fo daß hier alle zur Demonftration gebrauchten Drogen, Abbildungen und Arzneipräparate in Vorrat gehalten werden können. Auch Abdampfkapellen, Arbeitstifche, Tierkäfige ufw. find in diefem Zimmer vorhanden. Der chemifche Arbeitsfaal hat 4 freiftehende Tifche mit zufammen 16 Arbeitsplätzen. Das daneben liegende Abdampfzimmer enthält ein Wafferbad zum Eindampfen größerer Mengen von Flüffigkeiten, den Deftillierapparat, Trockenfehränke ufw. Hieran fchließt fich einerfeits der Schwefelwafferftoffraum, andererfeits das Tierzimmer, in dem Tiere gehalten werden, deren Entleerungen chemifchen Unter-fuchungen unterworfen werden Tollen.

Im Obergefchoß liegen im weltlichen Teile noch das Zimmer für Elementaranalyfen und die Wagezimmer der chemifchen Abteilung. Dem Lefe- und Zeichenfaal, der zu vielerlei wiffen-fchaftlichen Arbeiten benutzt wird und deshalb eine anfehnliche Größe erhalten hat, folgt das Ge-fchäftszimmer und Privatlaboratorium des Direktors, dem fich das phyfikalifch-chemifche Arbeitszimmer und vier die eigentliche Abteilung für Tierverfuche bildende Räumlichkeiten anfchließen. Auch hier find die einfacheren Verfuche von denjenigen, welche größere Apparate, namentlich Kymographion und Regiftrierapparate erfordern, getrennt. Ein Altan wird benutzt, um der Beobachtung unterworfene Tiere zeitweife in das Freie zu bringen.

108.

Phrarmakolog.

Inftitut

zu

Budapeft.

Das pharmakologifche Inftitut zu Budapeft (Fig. 72) nimmt das II. Obergefchoß des «medizinifchen Zentralgebäudes" ein, deffen untere Stockwerke die Augenklinik enthalten.

Fig. 72.

K y m 0 -y 1 a phi o n

Hors aal

VorTjereit.-Zim,

miierversuclip

Z J. ehern Arbeiten

2im. f. .rohe Arbeiten

Ein innerer Lichthof wird hufeifen-förmig durch einen Gang eingefaßt, an deffen gefchloffener Seite das Haupttreppenhaus liegt, während die freien Enden auf den Hörfaal führen. Diefer durch 6 Fenfter beleuchtete große Raum ftößt einerfeits an das Vorbereitungszimmer, andererfeits an ein Zimmer für größere phyfiologifch - pharmakologifche Apparate,

I Beobaclit;Z. f. Versuchstiere

Wagen

Professor

T'hermo-elektr.

peohachtgen

Als s i -

mm

nii

Pilot 0 g r.

a lüe it t

Arbeits-Z

u.

1 a n ie s-S anitätsrath

pharmakogn

Archiv

Kymographion und dergl., wie diefe im An-fchluß an den Vortrag zur Erläuterung des-felben gebraucht werden. An das Vorbereitungszimmer fchließt fich die experimentelle Abteilung, beftehend in zwei ein-fenftrigen Zimmern für Tierverfuche und Beobachtung der Verfuchstiere, und weiter die Zimmer des Direktors und feines Affi-ftenten an. Die entgegengefetzte Zimmerreihe ift für die chemifche Abteilung be-ftimmt, zu der auch noch ein nach dem Hofe gelegenes chemifches Arbeitszimmer gehört. Dort find vorhanden: ein Zimmer für gröbere Arbeiten mit Deftillations-apparat, Waffertriebmafchine, Schmelzofen,

B i Ti 1 i o t h e .k

L e s ezim,

Sammlung

1:500

15

10 387654321 0

I ■ 10 • I ' 111 ' I ' I t-H H1-

Pharmakologifches Inftitut der Univerfität zu Budapeft.

20™

Sandbäder, Waffertrommelgebläfe, Filtrierapparate ufw., fowie ein Wagezimmer; weiter folgen ein Zimmer für thermo-elek-trifche Beobachtungen und eines für photo-graphifche Aufnahmen. Die füdweftliche Zimmerreihe endlich enthält die Lehrmittel-fammlungen, nämlich einerfeits die phar-makognoftifche (Drogen-) Sammlung nebff einem Arbeitsraum, fowie die Bibliothek und das Archiv mit Lefezimmer. Für Anleitung der Studierenden zu praktifchen

pharmakologifchen Arbeiten in größerem Maßftabe bietet, wie der Grundriß lehrt, das Inftitut keine Gelegenheit.

10Ç.

ZU

Leipzig.

Das pharmakologifche Inftitut der Univerfität Leipzig (Fig. 73 u. 74) nimmt PhTnmtkutl0g‘ ^en gißten Teil eines von Müller erbauten und im Jahre 1888 vollendeten Eckgebäudes ein, in dem fich auch die für die Zwecke der chirurgifchen und medi-zinifchen Klinik eingerichtete Poliklinik befindet.

Es ift von letzterer durch eine durchgehende Scheidewand getrennt und enthält im Sockel-gefchoß Räume für elementare Arbeiten, Vorräte und dergl., im Erdgefchoß einen Hörfaal für 150 Plätze, fowie Zimmer für Tierverfuche und Laboratorien für phyfikalifche und chemifche Unterfuchungen. Im Obergefchoß find Sammlungsräume, Prüfungszimmer, ein mikrofkopifcher Kursfaal, die Bibliothek und Direktorialzimmer, und in der Manfarde die Mechanikerwerkftätte und

-ZU.

ou.

<$m£

oWiZ.

(5). VC.

Dl

%ï

□d

D

or>p äU Jd

-9-P-0..0.

::

«dt:

wJ

£ß l.    bZtwi ata^

•ŁU£.

aa.

£&t.

m.

êu

Fig- 73-

0^m£.

n^Ôo /]

a9^-J

ajg#

«.i: ac.

::£■

n-r

fU

o o oWWd o

I ć\ax

§°r1

pp Ir

;wld

•rif;

o\

Obergefchoß.

Fig- 74-

(t

#-

C7

»o?

|z£jga

CD

:r

n D

]Do'

r^O*

a.' aî

Ca

&

o>

e.

|/tc.

•[

[y

1^'oM

% □ci

rs^

&>■

u.

lii

=s#

Erdgefchoß.

1:500

10

10 987654321    0

j. 1. 11111 ! | ' I. I i-|-ł-H+

Pharmakologifches Inftitut der Univerfität zu Leipzig.

15

20™

110.

Pharmakolog.

Inftitut

zu

Breslau.

2 kleine Wohnungen vorgefehen. Zum Einftellen und Halten kleiner Verfuchstiere find im Garten ein Stallgebäude und ein Wafferbecken angelegt.

Das pharmakologifche Inftitut der Univerfität Breslau wurde in den Jahren 1897—99 erbaut. Es befteht aus einem ebenerdig gelegenen Untergefchoß und einem Erd- und Obergefchoß. Die Grundriffe der beiden letzteren find in Fig. 75 u. 76 zur Darftellung gebracht.

Das Gebäude enthält im Untergefchoß außer der Wohnung des Inftitutsdieners Räume für die Sammelheizung, Werkftätten und einige Nebenräume, im Erdgefchoß den 63 großen Hörfaal nebft Vorbereitungszimmer, die Bücherei und Arbeitsräume des Vorftehers und I. Affiftenten, im Obergefchoß die Räume für Tierverfuche, chemifche und mikrofkopifche Arbeiten, fowie einen Arbeitsraum für den II. Affiftenten. In dem zum Teil ausgebauten Dachgefchoß haben die Sammlungen und ein photographifches Atelier Platz gefunden. Wegen der günftigen Lage des Gebäudes zu den Univerfitätskliniken (vergl. den Lageplan auf der Tafel bei S. 7) ift im Unter- und Erd-

Fig. 76.

Fig. 75-

S1 uß fc e n

r;

Apotheke

Arbeits'j

Bücherei

Kräuter’

P h y s i o 1 o g.[Versuche.

H Assistent

Vage

Hireh ter

I. A s s i

51cEit I Vorher Zim.

Ouechsilber-

Z.

Che mi kali en

ES

MiKroskopir-

l.

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

1:500

10

15

PS ! J ( !

h I» 14 , )■*■{

Pharmakologifches Inftitut der Univerfität zu Breslau.

gefchoß noch die klinifche Apotheke untergebracht worden, die die gefetzlich vorgefchriebenen Arbeits- und Vorratsräume, fowie eine Wohnung des unverheirateten Apothekers umfaßt. Zur Haltung der Verfuchstiere ift im Hofe des Inftituts ein kleines Stallgebäude mit davor liegenden Laufkäfigen und ein Frofchteich vorgefehen.

Literatur

über „Pharmakologifche Inftitute".

Das Centralgebäude der medicinifchen Facultät der k. ung. Univerfität zu Budapeft etc. Budapeft 1882.

Das pharmakologifche, das II. chemifche Laboratorium und das technologifche Inftitut der Univerfität in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 140.

Pharmakologifches Inftitut zu Berlin: Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 68.

Pharmakologifches Inftitut zu Königsberg: Ebendaf., S. 350.

Tschirch, A. Das pharmaceutifche Univerfitäts-Inftitut und das akademifche Studium der Pharma-ceuten etc. Bern 1891.

Das pathologifche und pharmakologifche Inftitut der Univerfität Königsberg. Centralbl. d. Bauverw. 1891, 247.

Pharmakologifches Inftitut in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 202.

c) Hygienifche Inftitute.

1) Allgemeines.

Die Hygiene oder Lehre von der Gefundheitspflege handelt von den Mitteln, welche dem Auftreten von Krankheiten vorzubeugen geeignet find. Die hygienifche Forfchung foll nach v. Pettenkofer¹) folgende Gebiete umfaffen: »Die Atmo-fphäre, deren chemifche und phyfikalifche Verhältniffe, welche unfer Befinden be-einfluffen, Bekleidung und Hautpflege, Wohnung (Verhalten der Bauftoffe gegen Luft, Waffer und Wärme, Lüftung, Beheizung, Beleuchtung, Bauplätze und Baugrund), Grundwaffer, Einfluß der Bodenverhältniffe auf das Vorkommen und die Verbreitung von Krankheiten, Trinkwaffer und Wafferverforgung, Ernährung (Nahrungsmittel, Genußmittel, Koftregulative), Sammlung und Fortfchaffung der Exkremente und fonftigen Abfälle des Haushaltes und der Gewerbe, Kanalifierung, Infektionsftoffe und Desinfektion, Leichenfchau und Beerdigungswefen, der Ge-fundheit fchädliche Gewerbe und Fabriken, medizinifche Statiftik."

Wir haben es alfo hier mit einer Wiffenfchaft zu tun, die fich mit der Unterfuchung der für das Leben des Menfchen erforderlichen äußeren Bedingungen befchäftigt, welche die der Gefundheit des Einzelnen nachteiligen Einflüffe in gleicher Weife wie die Erreger epidemifcher oder durch die Berufstätigkeit hervorgerufener Krankheiten zu erforfchen fucht und fomit für das Gemeinwohl der Menfchen von der größten Bedeutung ift. Da ift es kein Wunder, daß die Hygiene eine fchnelle Entwickelung und Verbreitung gefunden hat, und daß nicht nur an den Univerfitäten zahlreiche Lehrftühle für fie errichtet, fondern auch in manchen Großftädten felbftändige hygienifche Inftitute gefchaffen worden find.

Mit dem Auffchwunge der Wiffenfchaft hat allerdings der Bau hygienifcher Inftitute nicht gleichen Schritt gehalten; vielfach hat man fich damit begnügt, vorhandene Lehrgebäude zu benutzen oder hygienifche Inftitute in gemieteten Räumen unterzubringen. In Marburg wurde das hygienifche Inftitut mit dem pharmakologifchen zufammen im Gebäude der früheren chirurgifchen Klinik eingerichtet; in Berlin befindet es fich mit feinen umfangreichen Sammlungen gegenwärtig noch in der alten Gewerbeakademie, foll aber bald in ein neues Heim überfiedeln. Das erfte hygienifche Univerfitätsinftitut wurde in München im Jahre 1877 unter dem Einflüffe v. Pettenkofer’’s erbaut, dem das Verdienft gebührt, die Hygiene zur felbftändigen Wiffenfchaft erhoben zu haben. Andere zu dem befonderen Zwecke hergeftellte Gebäude finden wir u. a. in Heidelberg, Freiburg i. B., Breslau und Leipzig.

Die Unterfuchungen, die im hygienifchen Inftitute vorgenommen werden, find zum Teil chemifche, zum Teil mikrofkopifche; fie ftreifen das Gebiet der Phyfiologie, Pharmakologie und Pathologie, und die Hilfsmittel, die dabei zur Anwendung kommen, find das-chemifche Laboratorium mit feiner ganzen Aus-rüftung und das Mikrofkop in Verbindung mit dem Tierverfuche und verfchie-denen phyfikalifchen Verfuchen. Daneben werden Einrichtungen der Lüftung, Heizung und Beleuchtung auf ihre Wirkung erprobt und in ihrer Anwendung den Studierenden praktifch vorgeführt. Nicht feiten gelangen daher für die. einzelnen Bauteile des hygienifchen Inftituts verfchiedene Syfteme von Sammelheizungen zur Ausführung, neben denen in einzelnen Räumen noch örtliche Heizkörper

Überficht.

112.

Zufammen-

fetzung.

Das hygienifche Inftitut der königl. bayer. Ludwig-Maximilians-Univerfität

113-

Brutfehränke,

Brutzimmer.

114.

mannigfachfter Konftruktion zur Erprobung ihres Heizeffektes und um während der Ferien die Heizung auf einzelne Räume befchränken zu können, aufgeftellt werden (Breslau).

2) Befondere Einrichtungen.

Eine wefentliche Rolle fpielt ferner im hygienifchen Inftitut die Bakteriologie» deren Zweck es ift, die Erreger von Krankheiten in ihrem Wefen kennen zu lernen und die Bedingungen zu ihrer Verbreitung, fowie die Mittel zu ihrer Bekämpfung zu erforfchen. Die Züchtung der Bakterien gefchieht in Brutfehränken, die in verfchiedenfter Größe und Konftruktion von Spezialfirmen angefertigt werden. Sie pflegen in den Laboratorien aufgeftellt zu werden, wenn im Gebäude kein befonderes Brutzimmer, d. h. ein Raum, in dem die Kulturen aufbewahrt werden und auch ihr Überimpfen vorgenommen wird, vorhanden ift.

Im Berliner hygienifchen Inftitut find die Brutfehränke kleine Schränke mit doppelten Blechwandungen, deren Zwifchenraum mit Waffer ausgefüllt ift; außen find fie mit Filz verkleidet. Das Waffer wird durch eine Gasflamme in gleichmäßiger Wärme erhalten, die fich felbfttätig dadurch regelt, daß die Queckfilber-fäule eines Thermometers, deffen Kugel in das Waffer taucht, die Gaszuftrömung durch ihr Steigen hemmt und durch ihr Fallen freigibt. Im Inneren der Schränke find durchlochte Blechfächer vorhanden, in deren Durchbohrungen die Reagenzgläschen mit Nährgelatine eingehängt werden. Die Gasleitung für diefe Brutapparate hat einen befonderen Haupthahn erhalten, damit fie auch nach Abfchluß der übrigen Hausleitung über Nacht im Betriebe bleiben kann.

Hinfichtlich der Lage, der allgemeinen Anordnung und Einrichtung der Mikrofkopier- und chemifchen Arbeitszimmer wird auf die bei den chemifchen

Mikrofkopier-und chemifche

Arbeitszimmer, und pathologifchen Inftituten befprochenen Artikel 77 u. 78 verwiefen. In den hygienifchen Lehranftalten follen die Einrichtungen nicht nur den dort befchrie-benen Grundfätzen entfprechen, fondern auch in hygienifcher Beziehung möglichft vollkommen fein, weshalb bei der Anlage neuer Inftitute darauf zu fehen ift, daß fich die Laboratorien und andere Arbeitsräume in allen ihren Teilen bequem reinigen laßen. Zu diefem Zwecke find in ihnen die Rohrleitungen, die — wie auch jetzt in den chemifchen Inftituten üblich ift — nicht eingemauert, fondern frei vor den Wänden montiert worden, untereinander und von der Wand etwa 5cm entfernt anzuordnen, und an Türen, Fenftern, Tifchen und Schränken Profilierungen, die zu Staubablagerungen befondere Gelegenheit bieten und nur mit Mühe gefäubert werden können, ebenfo zu vermeiden als fchwer zu reinigende Heizkörper (z. B. Rippenheizkörper).

In noch erhöhtem Maße ift den Anforderungen der Hygiene in allen denjenigen Räumen Rechnung zu tragen, in denen mit leicht übertragbaren Krankheitserregern gearbeitet werden muß. Um in diefen Staubablagerungen und das Einniften anfteckender Keime zu verhindern, müffen fie zeitweife abgewafchen und desinfiziert, und deshalb ihre Fußböden, Wände und Decken riffefrei und abwafch-bar hergeftellt werden. An die Stelle des für Laboratorien fonft üblichen eichenen Riemenfußbodens tritt ein fugenlofer Eftrich oder ein zur Vermeidung von Riffen in einzelnen Tafeln mit fchmalen, vollen Fugen herzuftellender Terrazzo und dergl., und Wände und Decken erhalten einen Anftrich von Öl-, Emaille- oder Zonka-farbe auf geglättetem’ Putz. Die fonft gebräuchlichen, vor der Wand vortretenden Scheuerleiften werden, um die Schränke unmittelbar an die Wand heranfehieben zu können, am beften durch etwa 15cm hohe, in der Wandfläche liegende Streifen

115-

Räume für

Arbeiten mit anfteckenden Bazillen.

von Terrazzo oder Zementputz erfetzt und die Schränke zweckmäßig auf Rollen geftellt, damit fie bei einer erforderlich werdenden Reinigung oder Desinfektion mit Leichtigkeit abgerückt werden können. Um das Übertragen fehr anfteckender Bakterien in andere Zimmer zu vermeiden, dürfen in folchen Räumen keine Fuß-bodenentwäfferungen angelegt werden, und die Stellen, an denen Rohrleitungen die Wände und Decken durchdringen, find vollftändig und feft zu dichten.

Ebenfo dürfen die Entlüftungsrohre, die am beften aus glafierten Tonrohren oder in glafierten Steinen mit glattem Zementfugenverftrich hergeftellt werden, mit anderen Räumen nicht in Verbindung treten und find auf dem kürzeften Wege über Dach zu führen.

Wie die Wände und Decken müffen auch die in diefen Zimmern ftehenden Schränke abgewafchen und desinfiziert werden können und daher innen wie außen einen hierfür geeigneten Anftrich (am beften Email-Lackanftrich) erhalten.

Der Durchführung diefer hygienifchen Grundfätze wird durch die zweckmäßige Aufhellung der Einrichtungsgegenftände, für die eine ausreichende Geräumigkeit der Laboratorien Vorbedingung ift, wefentlich unterftützt. Vielfach leiden aber die Inftitute an einem bedauerlichen Raummangel, der bei dem ftetig wachfenden Umfange der Arbeitsgebiete erklärlich ift und dazu geführt hat, einzelne Räume mit Einrichtungsgegenftänden derart zu überlaften, daß nicht nur die Überfichtlichkeit leidet, fondern auch die Durchführbarkeit einer Desinfektion in Frage geftellt wird.

Für Arbeiten mit befonders gefährlichen Krankheitserregern (Cholera-, Peft-und dergl. Bazillen) pflegen in größeren Inftituten befondere, von den übrigen Räumlichkeiten ftreng getrennte, aus 2 bis 3 Zimmern beftehende Abteilungen eingerichtet zu werden (München, Hamburg, Freiburg i. B., Breslau, Berlin).

116.

Kleiderablagen

und

Außer den auch bei anderen Lehranftalten üblichen Kleiderablagen in der Nähe des Hörfaales werden bei hygienifchen Inftituten noch befondere Garderoben bei den Laboratorien angelegt, und zwar für Straßen- und Arbeitskleidung ge- Kieiderfchränke. trennt. Mit Rückficht darauf, daß durch die Berührung der Arbeitskleidung mit der Hauskleidung eine Anfteckung leicht herbeigeführt werden kann, ift auf diefe Trennung der Kleiderablagen großer Wert zu legen; bei den Laboratorien für Arbeiten mit befonders gefährlichen Krankheitserregern ift fie ein dringendes Bedürfnis. Mit der Garderobe für die Arbeitskleidung ift ein Wafchraum zu verbinden. Derfelbe wird am beften fo angeordnet, daß er nach dem Ablegen der Arbeitskleidung auf dem Wege zur Garderobe für die Straßenkleidung durch-fchritten werden muß, während der Zugang von der letzteren zur Garderobe für die Arbeitskleidung zweckmäßig ohne Einfchaltung eines weiteren Raumes erfolgt.

Um ihre leichte Reinigung und Desinfektion zu ermöglichen, werden die Schränke, die zur Aufbewahrung der infizierten Arbeitskleider dienen, am beften maffiv hergeftellt (etwa aus Monier-Koniivukiion) und allfeitig mit Email-Lackanftrich verfehen.

3) Gefamtanlage und Beifpiele.

Das hygienifche Inftitut in München wurde im Jahre 1877 nach den Plänen Lembach?s erbaut. Abgefehen von einigen Änderungen, z. B. der Einrichtung einer Peftftation, ift noch heute die urfprüngliche Anlage vorhanden, die im folgenden befprochen werden foll. Die wichtigften Arbeitsräume befinden fich im Erdgefchoß (Fig. 77 u. 78⁴⁰).

117.

Hygienifches

Inftitut

zu

München.

vi) Nach ebendaf. •

00

Der am weftlichen Giebel des Hauptflügels gelegene chemifche Arbeitsfaal I dient zur Abhaltung von Kurien über chemifche Unterrichtsmethoden; er wird vorzugsweife von jüngeren Ärzten benutzt, die fich für das Phyfikatsexamen vorzubereiten gedenken und die bereits in che-mifchen, phyfikalifchen oder phyfiologifchen Arbeiten foweit vorgebildet find, daß fie beftimmt geftellte hygienifche Aufgaben mit Ausficht auf Erfolg bearbeiten können. Der Unterricht findet

Fig. 77.

isbH

■çîoîessoü

1°

S ammlunijs-Saa] ⁰

issistepten-WoJmgl Vorstanäs-Z

FiirjhysiMVersadie

H i r s ail

Obergefchoß.

Fig. 78.

ił'¹

olgj

•YissV \

"8

M Chemis clier ArTieits-Saal IQ-

□ DG

Waije-| - Zim.-

Erdgefchoß.

1:500

ÖLg

ChBrnisipier Arteit^-Saal Hr (Professur a Assisientenj|

Ichem

Arlh

3 aal H.

10

15

j?0m

10 987 654321 0

H « i «i H-H H H+f+łH-

Hygienifches Inftitut der Univerfität zu München⁴⁹).

Arch.: Leimbach.

in der Weife ftatt, daß der Vortragende an einem etwas erhöht aufgefteilten Arbeitstifch vor den Augen der Zuhörer die Verfuche anftellt, worauf diefe fich an ihre Arbeitsplätze begeben, um dort diefelben Verfuche zu wiederholen. Die Einrichtung diefes Arbeitsraumes ift von der jedes anderen vollkommen ausgerüfteten chemifchen Arbeitsfaales nicht wefentlich verfchieden. Befonders zu erwähnen ift nur die Einrichtung von Waffertrommelgebläfen für Saug- und Druckwirkung, die, im

Kellergefchoß untergebracht, an verfchiedenen Stellen der Arbeitsfäle lang anhaltende Luft-ftrömungen zu erzeugen imftande find. Der chemifche Arbeitsfaal II ift für die Arbeiten des Profeffors und der Affiftenten beftimmt.

Der Arbeitsfaal III ift zur Ausführung felbftändiger Arbeiten vorgefchrittener Schüler unter Leitung des Profeffors und der Affiftenten beftimmt, mit 4, höchftens 5 Arbeitsplätzen verfehen und in feiner Einrichtung den vorigen gleich.

Das an ihn fich anfchließende Schreibzimmer ift das eigentliche Gefchäftszimmer des Haufes, beftimmt, den Verkehr mit der Außenwelt zu vermitteln, Eingänge zu erledigen ufw.

Im Obergefchoß (Fig. 77) wird der nördliche Gebäudeteil durch den großen Hörfaal für 100 Zuhörer eingenommen, der in der Hauptfache dem Hörfaal in chemifchen Lehranftalten ähnlich eingerichtet ift. Die Fenfter an der Oftwand find in der Regel verfinftert, an einer Stelle jedoch mit beweglichen Öffnungen zur Veranfchaulichung von Lüftungsverfuchen verfehen. Um auch in den Vorlefungen Verfuche mit dem Photometer und Spektrofkop vorführen zu können, haben die Nordfenfter gleichfalls Verdunkelungsvorrichtungen erhalten.

Die Anordnung der übrigen im Obergefchoß weiter liegenden Räume ift aus dem Grundriß in Fig. 77 erfichtlich. Bezüglich der Zweckbeftimmung und Benutzung diefer Räume ift nur das Folgende zu bemerken.

Das phyfikalifche Arbeitszimmer wird zugleich zu phyfiologifchen Unterfuchungen benutzt; es enthält einen Refpirationsapparat, ein Inftrument zur Eichung der Anemometer und andere

phyfikalifche Apparate.

Der neben dem kleinen Hörfaal gelegene Samm-lungsfaal dient zur Aufbewahrung von Apparaten, Modellen, Zeichnungen, Muftern und Proben, die zur Veranfchaulichung der Vorträge verwendet werden.

Das Sockelgefchoß enthält, außer einigen Räumen für Glas- und Porzellanvorräte, fowie für die Dampfheizung, eine Kammer für Gasanalyfen und Queckfilberarbeiten, eine Hausmeifterwohnung, eine mechanifche Werkftätte und einen Raum für Muffelund Schmelzofen. Weitere Nebenräume, ein Raum für Desinfektionsverfuche und Ställe für Verfuchstiere find in einem kleinen Hofgebäude untergebracht.

Indem 1889 — 91 nach den PlänenDunn’s erbauten hygienifchen Inftitut zu Heidelberg fehen wir eine Lehranftalt von mäßigem Umfange, die allen an kleinere Inftitute zu [teilenden Programmforderungen gerecht wird.

Es enthält im Hauptgefchoß (Fig. 79) das Arbeitszimmer des Direktors, Mikrofkopierräume, kleine Gelaffe für Brutfehränke, einen Hörfaal für 45 Plätze, fowie chemifche Arbeitsräume und ein Wagezimmer. In dem in den Erdboden eingefenkten Untergefchoß find Zimmer für bakterio-logifche Unterfuchungen, ein Sammlungsraum, der zugleich als Arbeitsraum für gerichtliche Medizin dient, Räume für chemifche Spezialarbeiten, Ställe für Verfuchstiere, eine Wafchküche und Kellergelaffe angeordnet, während in dem über dem Hörfaalbauteil angelegten Obergefchoß und dem teilweife ausgebauten Dachgefchoß die Wohnungen des Affiftenten und Inftitutsdieners und ein Sammlungsraum, der auch als Zeichenfaal benutzt wird, vorgefehen find. Das Gebäude wird durch ei ferne Regulierfüllöfen, Sturm' fche Mantelöfen und eiferne Dauerbrandöfen geheizt⁵⁰).

Einem größeren Raumbedürfniffe entfpricht das in den Jahren 1897—99 erbaute hygienifche Inftitut der Univerfität Breslau (Fig. 80 u. 81).

Wie die phyfiologifche und pharmakologifche Lehranftalt diefer Univerfität befteht es aus einem ebenerdig angelegten Untergefchoffe und 2 Obergefchoffen, von denen das erftere außer Dienerwohnungen Räume für die Sammelheizung, eine Werkftätte und Nebenräume enthält. Zweckbeftimmung und Anordnung der Räumlichkeiten im Erd- und Obergefchoß find aus Fig. 80 u. 81⁵¹) zu erfehen. Die Studierenden treten in den Hörfaal an der hinterften Sitzreihe in Höhe des Erd-gefchoßfußbodens ein; tiefer als letzterer liegt der Experimentiertifch, nach dem hin die Sitzreihen

Fig. 79.

M «ro îkoplsche I Arbeite -

rrj

ra&gen'| Chemische Anbeit!

Jtlfii. I I

Räume

des

reoiors

Oil

Hygienifches Inftitut der Univerfität zu Heidelberg⁵⁰). V500 w. Gr.

Arch. : Durm.

ns.

Hygienifches

Inftitut

zu

Heidelberg.

119.

Hygienifches

Inftitut

zu

Breslau.

⁵⁰) Fakf.-Repr. nach : Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 285.

⁶¹) Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Kreisbauinfpektors Buchwald zu Breslau. — Siehe auch: Zentralbl. d. Bauverw. 1901, S. 509.

120.

Altes

hygienifches

Inftitut

zu

Berlin.

abfallen. Der Lehranftalt ift neuerdings eine Pefiftation angegliedert worden, und der Anbau einer Tollwutftation wird beabfichtigt.

Das gegenwärtig noch in Benutzung befindliche hygienifche Inftitut zu Berlin verdankt, wie fchon angedeutet, feine Weiträumigkeit dem Umftande, daß ein vorhandenes Gebäude, die ehemalige Gewerbeakademie, für die Forfchung im Gebiete der Gefundheitspflege umgebaut werden konnte. Durch Überführung eines großen Teiles der allgemeinen Ausheilung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens vom Jahre 1882 in die Räumlichkeiten des Inftituts wurde es möglich, dasfelbe mit Einrichtungen und Lehrmitteln von feltener Vollkommenheit und Reichhaltigkeit auszurüften.

Die eigentlichen Lehr- und Arbeitsräume nehmen das I. und II. Obergefchoß des in der Klofterftraße gelegenen Gebäudes ein.

Das I. Obergefchoß (Fig. 82⁵²) enthält vornehmlich die chemifche Abteilung und die Hörfäle. Die Benutzung feiner Räume geht aus dem Grundriß hervor.

Erwähnt fei nur, daß der große chemifche Arbeitsfaal zu Arbeiten fehr mannigfacher Art dient.

Kurfe über allgemeine Hygiene abgehalten, zu welchem Zwecke für den Vortragenden an der nordöftlichen Wand ein erhöhter Tritt nebft einer Wandtafel angebracht ift. Die Unterfuchungen, welche hier vorgenommen werden, erftrecken fich auf Boden- und Luftbeobachtungen, Gefchwin-digkeitsmeffungen der Luftbewegung und Wärmemeffungen. Für bakteriofkopifche Unterfuchungen find neben den chemi-fchen Arbeitstifchen an den, Fenftern Mi-krofkopiertifche vorhanden. An den Fen-fterpfeilern ftehen Fachbretter für Reagen-tien und Gläfer.

Das II. Obergefchoß ift in der Grundrißbildung dem I. Obergefchoß vollkommen gleich. Es ift faft ausfchließlich den bakteriofkopifchen Arbeiten gewidmet.

Über dem großen Hörfaal ift ein mikrofkopifcher Demonftrationsfaal mit 30 Arbeitsplätzen eingerichtet. An der fiidweftlichen Wand ift der Standort des Vortragenden auf erhöhtem Tritt mit De-monftrationstifch und Wandtafel. Die Praktikanten fitzen auf Drehfchemeln ohne Lehnen in zwei Reihen parallel den Fenftern, jeder mit einem Mikrofkop verfehen. Wenn der Vortrag es erfordert, daß fie den Blick nach der Tafel richten, rnüffen fie eine Körperwendung vornehmen.

An der fenfterlofen Wand find einige Abdampffchränke vorhanden, in denen Brutfehränke für Spaltpilzzüchtung und Dampf-Sterilifierungsapparate aufgeftellt find.

Im füdöftlichen Flügel fchließt fich an den Demonftrationsfaal ein kleines Vorbereitungszimmer an. Die nördliche Gebäudeecke enthält zwei Affiftentenwohnungen und das Sprechzimmer des Direktors.

Über dem großen chemifchen Arbeitsfaal und den fich daranfchließenden Räumen des rückwärtigen Quergebäudes und füdöftlichen Flügels ift eine größere Reihe von bakteriologifchen Arbeitszimmern eingerichtet, unter denen der erfte Saal zu bakteriofkopifchen Kurfen benutzt wird.

In ihm wie auch in den fich anfchließenden, zu Arbeiten vorgefchrittener Schüler, Affiftenten und

In demfelben werden u. a.

Fig. 80.

1 1 1 1 11 1 I

Kurse

B a Kt. Arbeiten

P hy sikal. Arbeiten

As si - Ist ent en

n Bakt

Ul Ifnte r s uch.

Bureau

Chjemijsche

Untersuch.

Wage

Nähr

böden

Kulturen

Vorber-

Zim.

Obergefchoß.

Fig. 81.

Bireh -I tor.

Sammlung

Erdgefchoß.

1:500

~ro

15

Chemische

Arbeiten

Sammlung u. Jmpf - Z.

Wa r ta 5.

Bibliothek

20™

10 987654321

)    , J, |

Hygienifches Inftitut der Univerfität zu Breslau⁵¹).

⁵²) Nach früheren Mitteilungen des Herrn Landbauinfpektors Kleinwächter zu Berlin.

ver-

Fig. 82.

Spiilrauml

cm

Wories App.[

Bilder u. Tafeln

fremder Ärzte beftimmten Sälen find nach den Angaben Koch’s außer den chemifchen Arbeitsplätzen an der Fenfterwand fortlaufende Tifche für mikrofkopifche Unterfuchungen angeordnet worden.

Das Kellergefchoß endlich enthält eine Anzahl von Stallungen für Verfuchstiere. Da das hygienifche Inftitut die Hauptftätte für Spaltpilzkunde ift, fo ift die Zahl der hier zu haltenden Tierarten befonders groß. Es werden Kaninchen, Meerfchweinchen, Ratten, Mäufe, Hunde, fowie fchiedenes Geflügel und Affen gehalten. Beim Bau der Käfige kommt es nicht darauf an, den Urin zur wiffenfchaftlichen Unterfuchung aufzufangen, fondera nur reinliche und trockene Käfige zu fchaffen. Man hat hier die Käfigböden und die Wände etwa in Höhe von 10 cra mit Zinkblech ausgefchlagen

und an der tiefften Stelle des mit Gefälle nach der Mitte verfehenen Bodens ein Zinkabflußrohr angebracht, das den Urin in ein untergeftelltes Gefäß leitet. Die Käfige für Kaninchen und Meerfchweinchen haben etwa 65 cra Tiefe, 40 cm Breite und 50 Höhe.

Da die ehemalige Gewerbeakademie für andere Zwecke verwendet werden foll und fich ihre weite Entfernung von den übrigen medi-zinifchen Lehranftalten in unangenehmer Weife fühlbar gemacht hat, entfchloß fich die Unterrichtsverwaltung, für das hygienifche Inftitut im Norden Berlins einen Neubau zu errichten, welcher gegenwärtig im inneren Ausbau begriffen ift (Fig. 83 u. 84⁵³).

Derfelbe ift an der Heffifchen Straße gelegen und enthält im Hauptbaue außer einem Keller- und Dachgefchoß 4 Stockwerke, deren Räume im wefentlichen nach Norden und Süden liegen. Im Sockelge-fchoß befinden fich neben den Wohnungen für den Pförtner und Mafchiniften ein kleiner Hörfaal, Räume zu Verfuchen mit großen hygienifchen Objekten und zu Stoff-wechfelunterfuchungen an Tieren, die Bibliothek mit einem Lefezimmer, eine Werk-ftätte, ein Baderaum, ein Frühftückszimmer für die Laboranten, in der Nähe des Haupteinganges 2 Gefchäftszimmer und auf dem Wege nach dem großen Hörfaale die Kleiderablage. Letzterer ift im Erdgefchoß an-Hygienifches Inftitut der Univerfität zu Berlin⁵²), geordnet, das nach Fig. 84 außer ihm das

Vorbereitungszimmer und die Arbeits- und Sprechzimmer des Inftitutsdirektors, fowie die Räume für den Refpirationsapparat, für Menfchen- und Tierkalorimeter und ,für die phyfika-lifchen und chemifchen Arbeiten enthält. Im Nordoftflügel find Wafch- und Aborträume, fowie die Garderoben für Straßen- und Arbeitskleidung vorgefehen, die beffer am Eingänge zum Inftitut im Sockelgefchoß angeordnet worden wären, aber aus Raummangel in das höhere Stockwerk Werlegt werden mußten. Im I. Obergefchoß (Fig. 83) find alle Unterrichtsräume für bakteriologifche Arbeiten vorhanden, während im II. Obergefchoß die umfangreiche hygienifche Sammlung und die Stationen für Arbeiten mit befonders gefährlichen Krankheitserregern (Peft, Cholera) "untergebracht werden follen. Die letzteren follen im Nordoftflügel, von den übrigen Räumen völlig getrennt,

121.

13

Neues

hygienifches

Inftitut

13

zu

Chemische

Berlin.

Bodenuntersuchun

33

■N

Arb ei t s-S a al

33

Kli malologie

r a t e - u. n d.

Untersuch

Kleidung u

Wageffr

³ i flfB¹¹¹

<c

Vor*b er e 1 tg.

33

Assist-Arb.-Z.

Flur

H 0 r s a a I T~

Geschaüs-Z

Aula

Frühstiick-2 I

u..

Bibliothek

1:500

io

10 987654321 0

I ' l¹ i -I ' hl¹1« 1¹M ' I

15

20™

I. Obergefchoß.

eingerichtet und mit eigenen Kleiderablagen für Arbeits- und Straßenkleidung, Aborten und Wafch-verfehen werden. Im Dachgefchoß wird ein photographifches Atelier hergeftellt.

raum

Zum Unterbringen der erforderlichen Tierftallungen ift die Errichtung eines Nebengebäudes geplant, das noch für einen Operationsraum und ein Dienerzimmer Platz bieten foll.

Fig. 83.

Was ehrt

Kl e i fl e r ab 1.

Klei der

“Nähr

böden

eu

Brut-2.

W a s ch -Z.

Klinr^B ahl Arbeiten

Zim.

Assist. J

Niedr.-

T tup.

S p Ü ] 2.

CZP

EJ

□ nlESl

BdogJ

au

. Arbeiten

Z i m.

□i

□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ QDS-

Ö”    A r b e i t s

I 1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ O □

a a a \

□□□ □□□ □□□

I. Obergefchoß.

- Fig- 84.

Waschr.

Kleider abl.

Kleider

Spül "5.

C h g m.

S a in m 1 g.

Assist.

Verbreit 113.

Spektr.-

Anal.D

G a s -Anal.⁰

Labor, d.'

Dir e h t or s

EmpFindl.

App.

Sprach}.

Vorvl 7ier-[ I K al. ¹

■■■ E3

I-1 I Respirât.-A 1pp. |QO

mzt=3

SS

Physik- Z.

Erdgefchoß.

1:500

10 987654321 0

Hi¹! H-H ¹ I ¹ 1 ¹ 1 ¹ 1 « 1 » 1

Neues hygienifches Inftitut der Univerfität zu Berlin⁶³).

10

15

Literatur

über „Hygienifche Inftitute".

PETTENKOFER, M. v. Das hygienifche Inftitut der königl. bayer. Ludwig-Maximilians-Univerfität München. Braunfchweig 1882.

Fodor, J. Das hygienifche Inftitut der Kön. ung. Univerfität zu Budapeft etc. Budapeft 1882. Bericht über die fechfte Generalverfammlung des Vereins für Gefundheitstechnik. München 1885. Richard. Le mufée d'hygiène de Berlin. Revue d’hyg. 1886, S. 1017.

Hygienifche Inftitute zu Berlin: PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefund-heitswefens in Preußen. Berlin i8go. S. 136.

Frei-

Centralbl.

8g

Durm, J. Das Hygienifche Inftitut der Univerfität Heidelberg. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 284. Schottelius. Denkfchrift zur Einweihung des hygienifchen Inftituts der Univerfität Freiburg i. B. am 7. Jan. 1897. Freiburg u. Leipzig 1897.

Boubnoff, S. Vinftitut d’hygiène de l’univerfité impériale de Moscou. Revue d’hygiène 1897, S. 970. Hygienifches Inftitut zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten, bürg 1898. S. 521.

Les nouveaux inftituts d’hygiène, de bactériologie et de médecine legale de l’univerfité de Gand. La technologie fanitaire, Jahrg. 4, S. 462.

Das neue Hygienifche Inftitut der Königlichen Thierärztlichen Hochfchule in Berlin.

d. Bauverw. 1901, S. 391.

Renk, F. Arbeiten aus den Kgl. hygienifchen Inftituten zu Dresden etc. Bd. 1. Dresden 1903. Ferner :

Archiv für Hygiene. Unter Mitwirkung von J. Bockendahl etc. Herausg. v. J. Forster, M. Gruber, F. Hofmann, M. Ruber. München. Erfcheint feit 1883.

Zeitfchrift für Hygiene und Infectionskrankheiten. Herausg. von R. Koch & C. Flügge. Leipzig. Erfcheint feit 1886.

Hygienifche Rundfchau. Herausg. v. C. Fraenkel, M. Rubner & C. Günther. Berlin. Erfcheint feit 1891.

Deutfche Vierteljahrsfchrift für öffentliche Gefundheitspflege. Herausg. v. F. Adickes, P. FUSS & G. Gaffsky. Red. v.' A. Spiess & M. Pistor. Braunfchweig. Erfcheint feit 1868.

12. Kapitel.

Anftalten zum praktifchen Studium der Medizin.

(Kliniken.)

Die Univerfitätskliniken dienen dazu; die Studierenden der Medizin in den höheren Semeftern in die ärztliche Praxis einzuführen, fie mit den Krankheits-erfcheinungen bekannt zu machen, in der Heilung der verfchiedenartigften Krankheiten zu unterweifen und in der Behandlung des Kranken, dem Verhalten des Arztes am Krankenbette, zu üben. Die in diefen Kliniken aufgenommenen und zu behandelnden Kranken bilden dabei das Unterrichtsmaterial in dem die Lehr-anftalt mit dem Krankenhaus vereinigenden Inftitut. Da fich nur Unbemittelte zur klinifchen Behandlung herzugeben pflegen, werden die Lehrobjekte für die Studierenden im wefentlichen von der unvermögenden Klaffe der Bevölkerung geliefert. Außer diefen finden meiftens auch Perfonen aus den befferen Ständen Aufnahme, die infolge der von ihnen zu zahlenden höheren Verpflegungsgebühren für den Unterhaltungsfonds der Klinik eine willkommene Unterftützung bilden und vorzugsweife dazu dienen follen, dem bei der Klinik angeftellten Ärzte-perfonal Gelegenheit zur Sammlung von Erfahrungen zu geben.

Mitunter werden nicht nur in kleinen, fondern auch in großen Univerfitäts-ftädten, wie es z. B. in München der Fall ift, zwifchen dem Staate und der Stadtverwaltung Vereinbarungen getroffen, nach denen die ftädtifchen Krankenhäufer mit ftaatlichen Lehranftalten vereinigt und den klinifchen Leitern der letzteren, Univerfitätsprofefforen von meiftens bedeutendem Rufe, unterteilt werden. Beide Verwaltungen haben durch diefe Wechselbeziehung ihren Vorteil: der Staat, indem er — abgefehen von finanziellen Erleichterungen — durch die großen ftädtifchen Krankenhäufer ein ungewöhnlich reiches Unterrichtsmaterial zur Verfügung erhält, und die Stadt, der die öffentliche Krankenpflege obliegt, dadurch, daß ihre Schützlinge in die Obhut hervorragender Kliniker gegeben werden.

Um die"im vorftehenden angedeuteten Bedingungen zu erfüllen, werden für eine Univerfitätsklinik erforderlich:

122.

Allgemeines.

123.

Bedingungen und Anlage.

go

1)    eine Lehranltalt und

2)    eine Krankenanftalt; beide find ftets in bequeme Verbindung zueinander zu bringen.

Beim Entwerfen klinifcher Gebäude find vor allem die mannigfachen Ver-kehrsverhältniffe zwifchen dem Gebäude und der öffentlichen Straße einerfeits und den Nachbargebäuden, d. h. anderen medizinifchen Lehranftalten und dem Wirtfchaftsgebäude, andererfeits zu beachten. Die in der Klinik verkehrenden Perfonen find:

a) Die Studierenden. Diefe müffen von den öffentlichen Verkehrsftraßen einen unmittelbaren Zugang zu dem die Lehranftalt aufnehmenden Gebäudeteil erhalten, und zwar find alle von ihnen betuchten Räume, wie Hörfäle, Operations-fäle ufw., entweder dem Eingänge nahe zu bringen oder mit befonderem Eingänge zu verfehen. Die Krankenabteilung wird von den Studierenden nur unter Führung der Lehrer betreten, und zwar dient dann die Lehranftalt als Ausgangspunkt des Rundganges. Wege, die zwifchen klinifchen Gärten hindurch nach anderen medizinifchen Lehranftalten führen, können der Zeiterfparnis wegen von den Studenten benutzt werden; doch find fie von den Gärten der Genefenden durch leichte Einfriedigungen zu trennen.

ß) Die Beamten der Anhalt, denen alle Räume zugänglich find. Ihnen liegt vorzugsweife der Verkehr mit den Nachbaranftalten, namentlich dem Wirtfchafts-gebäude, ob. Nur Inhaber größerer Dienftwohnungen, z. B. Anftaltsdirektoren, erhalten befondere Eingänge; die Affiftenzärzte benutzen die Haupteingänge. Die Dienftwohnungen der Wärter erhalten Nebeneingänge, bezw. werden auf Mitbenutzung der nach dem Wirtfchaftsgebäude führenden Ausgänge angewiefen.

y) Für die poliklinifchen Kranken, d. h. diejenigen, die nicht in der Klinik aufgenommen, fondern in befonderen Räumen unterfucht und nach Feftftellung ihrer Leiden, nötigenfalls nach leichter Operation, mit Verhaltungsanweifungen und Arzneimitteln entlaffen werden, find befondere Zugänge vorzufehen. Wie außerhalb des Haufes follen fie auch im Inneren mit den ftationären Kranken in keine Berührung kommen, weshalb die Poliklinik fo anzulegen ift, daß fie im Gebäude einen für fich abgefchloffenen Teil bildet, der zwar mit den übrigen Räumen in Verbindung fteht, den Betrieb in diefen aber nicht hörend beeinflußt.

Sie wird daher zweckmäßig im Untergefchoß abgefchloffener Bauteile oder im Erdgefchoß des Lehrgebäudes, unter Umhänden auch in einem befonderen Anbau an diefem, untergebracht.

B) Der Verkehr zwifchen den Kranken und der Außenwelt ift mit peinlicher Sorgfalt zu überwachen. Unmittelbare Eingänge von den Straßen her dürfen die Krankenanftalten nicht erhalten. Befuch, den die Kranken empfangen, wird ihnen in Begleitung von Beamten zugeführt; er muß durch den vom Pförtner überwachten Eingang des Hauptgebäudes eintreten.

Daß der mit dem Abhalten der Poliklinik notwendigerweife verbundene geräufchvolle Verkehr der zuweilen nach Hunderten zählenden Perfonen mit der für eine regelrechte Krankenpflege unentbehrlichen Ruhe fich nicht vereinigen läßt, liegt auf der Hand; dies gibt Veranlaffung, in der baulichen Anordnung auf möglichfte Trennung der Krankenheilanftalt von der Lehranftalt hinzuwirken, in größeren Anhalten durch Verlegen der erfteren in felbftändige mit dem Lehrgebäude nur durch Verbindungsgänge zufammenhängende Einzelbauten (Pavillons), bei, kleineren Gebäuden durch Unterbringen derfelben in den Flügeln oder wenigftens in anderen Gefchoffen. Da auch die Krankenanftalt eine Scheidung

in die Männer- und die Frauenabteilung erfordert, fo begegnen wir bei klinifchen Bauten der häufig wiederkehrenden Anordnung, welche in einen Mittelbau die Lehranftalt mit der Poliklinik, den Hörfälen, Arbeitszimmern und Wohnungen der Arzte und in zwei Flügeln einerfeits die Männer-, andererfeits die Frauenabteilung der klinifchen Kranken verlegt. Wo noch eine befondere Kinderabteilung gefordert wird, bringt man diefe entweder mit der Frauenabteilung in Zufammen-hang oder verlegt Jie'in das Fiauptgebäude.

a) Chirurgifche Kliniken.

Die Chirurgie handelt von denjenigen Leiden, die auf dem Wege der Operation geheilt, bezw. befeitigt werden. Bei den meiften chirurgifchen Kranken find nach vollzogener Operation offene Wunden zu heilen, wofür erfahrungsgemäß Räume mit möglichft reichlichem freiem Luftzutritt am geeignetften find. Mehr als bei jeder anderen liegt deshalb bei der chirurgifchen Klinik Veranlaffung vor, das Lehrgebäude vom Krankenhaufe zu trennen, um letzterem die vor-teilhaftefte Bauart des von zwei gegenüberliegenden Seiten beleuchteten Blocks zu geben. Wir finden diefe Anordnung in Bonn, Straßburg, Fialle, Königsberg, Göttingen, Breslau, Marburg und vielen anderen.

Außer den genannten beiden Hauptbeftandteilen erhält die chirurgifche Klinik auch vielfach noch für die mannigfachen Bedürfniffe der Operation ein befonderes Operationsgebäude, das gewiffermaßen den Mittelpunkt der ganzen Anlage bildet und daher zwifchen dem Lehrgebäude und den Krankenblocks angeordnet wird. Das Programm für die einzelnen Bauteile geftaltet fich danach folgendermaßen. Es werden gefordert:

a) Im Lehrgebäude:

1)    ein oder mehrere Zimmer für die Verwaltung und Aufnahme;

2)    ein Zimmer des Direktors, gewöhnlich daneben ein Vorzimmer;

3)    Laboratorien für chemifche und andere Unterfuchungen ;

4)    ein Röntgen-Kabinett ;

5)    ein Hörfaal für theoretifche Vorlefungen; möglichft im Anfchluß daran

6)    Sammlungsräume; ferner

7)    eine Bücherei;

8)    ein oder mehrere Prüfungszimmer;

9)    ein photographifches Atelier;

10)    Wohnungen für Affiftenzärzte, Schweftern, Wärter, Hausmeifter, Ffeizeru. a.;

11)    Räume für Mazeration, Geräte, die Sammelheizung und Wirtfchaftsräume ;

12)    die Poliklinik, wenn es nicht vorgezogen wird, fie im Untergefchoß des Operationsgebäudes anzuordnen.

ß) Im Operationsgebäude:

13)    der klinifche Operationsfaal ;

14)    der afeptifche Operationsfaal;

in enger Beziehung zu den beiden letzteren

15)    ein oder mehrere Vorbereitungszimmer; fowie

16)    ein Sterilifationsraum, und

17)    Inftrumenten-, Verband- und Gipszimmer; ferner

124.

Gruppierung

der

Räume.

18)    das Zimmer für frifch Operierte, und

19)    ein Warteraum;

20)    erforderlichenfalls ein feptifches Operationszimmer mit einem Nebenraume für Sterilifation, Inftrumente und Verbandftoffe.

y) In der Krankenanftalt:

zwei Abteilungen für Männer und Frauen, béftehend je aus:

21)    mehreren großen Krankenfälen ;

22)    kleineren Krankenzimmern für 2 bis 3 Betten;

23)    Einzelzimmer;

24)    Tageräume;

25)    Badezimmern, Aborten;

26)    Teeküchen und

27)    Wärterzimmern.

Wo ein befonderes Operationsgebäude nicht vorhanden ift, pflegen der kli-nifche Operationsfaal mit Nebenräumen und erforderlichenfalls eine afeptifche Station dem Lehrgebäude angegliedert zu werden.

1) Hauptgebäude.

125.

Klinifcher

Der klinifche Operationsfaal ift der Raum, in dem Operationen vor einem operationsfaal. größeren Zufchauerkreis vollzogen werden, den außer den Studierenden häufig auch fremde Ärzte bilden, welche die an der Univerfität beftehenden Operationsmethoden und Einrichtungen kennen lernen wollen. Da bei den Operationen neben dem leitenden Arzte und feinen Affiftenten auch Schweftern und wohl- auch einige Praktikanten (d. h. Kandidaten der Medizin aus höheren Semeftern) tätig find, ergiebt fich die Bedingung, daß etwa in der Mitte des Operationsfaales jedenfalls aber in vortrefflichfter Beleuchtung, ein freier Raum, die Operationsbühne, vorhanden fein muß, um den fich, möglichft fteil anfteigend und in gedrängter Anordnung, die Sitzreihen der Studierenden ftaffelförmig erheben. Den Durchmeffer der Operationsbühne darf man nicht unter 3,50m wählen; als mittleres Maß mag 4,oora (Straßburg, Budapeft) gelten; mehr als 5,oom Durchmeffer (Halle) würde bereits zu große Entfernungen für die Zufchauer ergeben. Die Grundformen der Operationsbühne find fehr verfchieden; es kommen zur Anwendung der Kreis (Halle), der überhöhte Halbkreis (Straßburg, Leipzig, Königsberg, Berlin, Budapeft), das Rechteck (Bonn, Charité in Berlin), fowie aus einem Vieleck, bezw. einem Halbkreis und dem Rechteck zufammengefetzte Figuren (Marburg, Greifswald, Bafel).

Die an einen Operationsfaal zu ftellende Hauptbedingung ift eine befonders ergiebige Beleuchtung der Operationsbühne. Die helle Beleuchtung der Sitzplätze ift weniger erforderlich, da der Operationsfaal nicht für einen methodifchen Unterricht beftimmt ift, in dem der Vortrag des Dozenten nachgefchrieben wird oder Figuren nachzuzeichnen find, vielmehr die Studierenden nur eine Anfchauung vom Verlaufender Operation und dem durch den Vortrag des Profeffors erläuterten Falle erhalten follen. Zur Erhellung der Operationsbühne fordern die meiften Chirurgen große Seitenfenfter mit faft wagrechtem Lichteinfalle, ohne darum hohes Seitenlicht und Deckenlicht auszufchließen. Das von der^Nordfeite kommende Licht wird hier gleichfalls bevorzugt, weshalb die Säle gewöhnlich mit ihrer Mittelachfe nach Norden orientiert werden. Die Gewinnung von Nordlicht macht keine Schwierigkeit, wenn fich die Bühne mit dem Kreife der Sitzreihen

Die Studierenden müffen dabei allerdings zum Teil gegen das Licht fehen; doch fällt dies weniger in das Gewicht, da fie während der Operation nicht jeden Handgriff zu verfolgen brauchen, fondern ihren Verlauf kennen lernen follen. Auch läßt fich diefer Nachteil vermeiden, wenn die Sitzplätze nicht in Hufeifenform, fondern wie in Breslau (Fig. 104) in zwei Reihen zu beiden Seiten der Bühne angeordnet werden. Schwerwiegender ift dagegen der Übelftand, daß durch diefe Lage der Sitzreihen und die Anordnung eines großen Mittelfenfters die Herftellung einer Tafelwand ausgefchloffen wird. Will man auf die letztere nicht verzichten, fo findet man in der umgekehrten Dis-pofition des Amphitheaters, bei der fich alfo die Platzreihen nach der

gegen die Fenfterwand hin öffnet (Königsberg, Straßburg, Göttingen, Breslau) und durch ein einziges breites, in gewöhnlicher Brüftungshöhe beginnendes Fenfter beleuchtet wird, das bis zur Decke hinaufreicht und fich noch in letztere als Deckenlicht hineinziehen kann.

nur

Fig. 85.

JET

1:250

, i.M.+^î-ï'Î'Î'Î-t.

Operationsfaal der chirurgifchen Klinik der Univerfität zu Marburg.

Längenfchnitt.

13    15m

inneren Seite des Raumes hin öffnen, die richtige Löfung. In den chirurgifchen Kliniken zu Berlin, Würzburg, Budapeft u. a. find für derartige Säle, wie wir es bei ana-tomifchen und pathologifchen In-ftituten kennen gelernt haben, hohe Seitenfenfter gewählt worden, die ihr Licht über die Köpfe der Zuhörer hinweg aus größerer Entfernung auf die Bühne werfen und durch Deckenlicht wirkfam unter-ftützt werden. Eine direkte Beleuchtung der Operationsbühne findet hierbei nicht ftatt. Um auch diefe zu erhalten, wird neuerdings die in Marburg (Fig. 110) und Greifswald (Fig. 112) zur Ausführung gebrachte Löfung bevorzugt, bei der den Sitzreihen auf der Innenfeite des Raumes eine rechteckige, in der Mitte mit halbkreisförmiger Erweiterung verfehene Operationsbühne vorgelegt ift, die, abgefehen von den über dem Amphitheater befindlichen hohen Seitenfenftern und einem Deckenlicht, an ihren fchmalen Seiten durch breite, etwa 80cm über dem Fußboden beginnende Fenfter erhellt wird. Um auch die Mitte der Bühne in ergiebiger Weife beleuchten zu können, wird für die Länge des Rechteckes etwa das Maß von 12,oom als zuläffiges Maximum anzunehmen fein. Der in Fig. 85 dargeftellte Schnitt durch den Operationsfaal der Marburger Klinik veranfchaulicht die befchriebene Anordnung.

Beachtung verdient die eigenartige Beleuchtung des klinifchen Hörfaales in dem von Vif eher erbauten Operationshaufe des Bürgerfpitals in Bafel (Fig. 86⁵⁴)-

5ł) Nach einem Schriftwerk des Herrn Spitaldirektors A. Müller zu Bafel.

Der Saal wird bei einer Grundfläche von etwa 100 im wefentlichen durch ein einziges, fehr breites Fenfter erhellt, das über der oberften Sitzreihe beginnt und in fanfter Rundung in ein fchräges, der Dachlinie folgendes Dachlicht übergeht, das bis zur Mitte in den Raum hineinragt.

Die Sitzreihen follen im Operationsfaale fteil anfteigen, damit die Zufchauer möglichft von oben herab einen Überblick über die Vorgänge bei der Operation gewinnen. Die Sehlinien der auf den hinteren Reihen Sitzenden müffen über die Köpfe der davor Befindlichen hinweggehen, was fich am beften dadurch erreichen

Fig. 86.

Bl

Bai

GÎ

fl

l;;fïïiïï>

pE

i::x

TS

rnrnp-rrnr

ffil ;

llfł I

lass«

iw

il

ja

aa

üiii

1:250

■«$

-W

7    8    3    10

i ¹ • I - H ' -i

Operationsgebäude des Bürgerfpitals zu Bafel.⁶⁴). Schnitt.

läßt, daß die Neigungslinie der Bänke ein wenig gekrümmt wird. Mehr als 5 Sitzreihen hintereinander anzuordnen, ift im allgemeinen zu vermeiden; doch wird man bei fehr großen Operationsfälen zu Ausnahmen hiervon gezwungen. Die einzelnen Sitze erhalten eine Breite von 50cm und eine Tiefe von 70 bis 75cm. Da im klinifchen Operationsfaale nicht nachgefchrieben wird, find Tifche vor den Sitzen entbehrlich.; es genügen Buchbretter von etwa 20cm Breite. Um auch die nicht in unmittelbarer Nähe des Operationstifches befindlichen Teile des Amphitheaters einer öfteren gründlichen Reinigung durch feuchtes Aufwifchen unterziehen zu können, wird der Unterbau der Sitzreihen zweckmäßigerweife in Monier-Konftruktion hergeftellt.

Für das Geftühl felbft find, namentlich bei knappen Abmeffungen, bewegliche Sitze beliebt. Die oberfte Sitzreihe muß vom höher gelegenen Gefchoß oder durch einen befonderen Zugang von außen betreten werden können, um das Anfüllen des Saales nach dem Beginn der Vorlefung ohne Geräufch möglichen. Der Zugang zu den Sitzen über die Operationsbühne hinweg ift zu vermeiden, da letztere mit größter Sorgfalt fauber gehalten werden muß; dagegen wird dafür geforgt, daß einzelne Studierende, die zur Operation hinzugezogen werden füllen, von ihrem Platze auf Stufen zur Bühne hinabgelangen können.

zu er-

Um zu verhindern, daß die Ärzte in ihrer Tätigkeit durch andrängende Zu-fchauer beläftigt werden, wird die Operationsbühne durch eine Schranke ab-gefchloffen, die abwafchbar herzuftellen ift und deshalb mit Kacheln, glafierten oder Marmorplatten bekleidet wird. Für den Fußboden der Operationsbühne, der gegen verfchüttete Karbolfäure und andere antifeptifche Mittel hinreichend widerftandsfähig fein muß, wird am beften Terrazzo oder ein Belag aus harten Fliefen gewählt, der mit Gefälle nach einem oder mehreren mit Sieben und Ge-ruchverfchlüffen zu verfehenden Abflußlöchern anzulegen ift. Die Bühne muß mit reichlichen Wafcheinrichtungen und Zapfftellen für kaltes und warmes Waffer, erforderlichenfalls auch für Mifchwaffer, verfehen, fowie mit Gelaffen oder Schränken für frifches Verbandzeug, Inftrumente und Geräte ausgeftattet werden. Auch wird an ihr vielfach ein Fallfchacht nach dem Keller angeordnet zur fchnellen Befeitigung fchmutziger Verbände und befleckter Wäfche. Der Raum unter den anzeigenden Sitzen pflegt zu Unterfuchungs-, Verbandzimmern und dergl., fowie als Kleiderablage für Studierende ausgenutzt zu werden. Auf die zweckmäßige Anordnung der letzteren ift namentlich bei Operationsfälen großer Wert zu legen, da die Mäntel und Hüte der Zuhörer im Intereffe der erforderlichen peinlichen Sauberkeit nicht im Saale felbft aufbewahrt werden dürfen. Hinfichtlich der Ausbildung von Wänden, Decken, Türen und Fenftern, fowie der Heizungs- und Lüftungseinrichtung in den Operationsfälen fei auf Art. 126 u. 148 bis 151 verwiefen.

Außer den klinifchen Operationsfälen erhalten große chirurgifche Kliniken gewöhnlich noch andere Operationsräume, nämlich:

1)    einen „afeptifchen" Saal, in dem nur reine, nicht eiternde Wunden behandelt werden;

2)    ein „feptifches“ Operationszimmer für operative Eingriffe an eiternden Wunden, und

3)    befondere Zimmer für Operationen an Kranken mit anfteckenden Leiden. Die letzteren pflegen in den für die Behandlung derartiger Kranken beftimmten Abfonderungsbaracken oder Abteilungen untergebracht zu werden, während die unter 1 und 2 genannten Operationsräume am beften im Operationsgebäude vor-zufehen find.

Der afeptifche Operationsfaal dient vorzugsweife zur Ausführung gefahrvoller

126.

Afeptifcher

Operationen, bei denen nur wenige oder gar keine Zufchauer (Praktikanten) zu- operationsfaal. gegen find. Eine Grundfläche von 30 bis 40 im ift daher für den Raum ausreichend, für deffen Grundriß die Form eines fich mehr oder weniger dem Quadrate nähernden Rechteckes von 5,00 bis 7,oo¹¹¹ Seitenlange bei etwa 5,oora lichter Höhe am meiften gebräuchlich ift. Die Beleuchtung durch ein einziges, nach Norden gerichtetes großes Fenfter mit wagrechtem Sturz, das in gewöhnlicher Brüftungshöhe beginnt, bis zur Decke hinanreicht und fich bisweilen noch in die Dachfläche fortfetzt, bildet die Regel. Schließt das Fenfter unterhalb der Decke ab, fo wird die Lichtwirkung in den meiften Fällen durch ein Deckenlicht ver-

Die Seitenfenfter erhalten gewöhnlich, der bequemeren und leichteren Reinigung wegen, einfache Verglafung, obwohl diefe einer doppelten an Wärmehaltungsvermögen nachfteht. Um den Lichteinfall nicht durch viele Sproffen-teilungen zu beeinträchtigen, kommen meiftens größere Spiegelfcheiben, im unteren Teile des Fenfters zum Schutze gegen das Hineinfehen von außen mattierte Scheiben, zur Verwendung, die in Eifenfproffen verlegt werden.

¹

)j5iehe: Pettenkofer, M. v.

München. Braunfchweig 1882. S. 7.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

ftärkt.

Für die Deckenlichter find möglichft durchfichtige und auch fonft zu gleichem Zwecke verwendete Glasforten in Gebrauch.

In ihnen pflegen einige, in feitlichen Bändern hängende Flügel von etwa 70 em Breite und l,5om Höhe angeordnet zu werden, mit deren Hilfe eine einfache und zweckmäßige Lüftung des Saales erzielt wird. Statt derfelben find bisweilen um Mittelpfoften drehbare Flügel von erheblichen Abmeffungen ausgeführt worden, zu deren Herftellung der Wunfch, möglichft große Fenfterflächen ohne Sproffen zu fchaffen, geführt hat.

cm

von

Da der Erfolg der Operation durch die Beobachtung peinlichfter Sauberkeit bei ihr wefentlich unterftützt wird, fo muß der Operationsfaal einen Ausbau erhalten, der die Durchführung einer folchen ermöglicht. In ihm follen daher Staubund Keimbildungen tunlichft vermieden werden oder durch gründliches Wafchen und Abfpritzen des ganzen Raumes leicht zu befeitigen fein. Zu diefem Zwecke find darin Fußboden, Wände und Decke maffiv herzuftellen und alle Ecken und Kanten an diefen, wie an Tür- und Fenfternifchen ab-, bezw. auszurunden. Vor-fpringende Scheuerleiften oder Gefimfe, auf denen fich Staub ablagern kann, find aus dem Operationsfaale zu verbannen. Der Fußboden erhält Gefälle nach einem meiftens in der Mitte gelegenen Punkte hin, an dem eine durch ein Sieb zu ver-fchließende und mit einem Geruchverfchluß zu verfehende Abflußöffnung angeordnet wird. Rohrleitungen längs der Wände und der Decke find zu vermeiden. Alle Zapfhähne, die Anfchlüffe der Wafchbeckenentwäfferung und der Beleuchtungskörper follen aus Wand und Decke unmittelbar heraustreten. Wo Rohrleitungen im Saale nicht vermieden werden können, find fie mindeftens 5 der Wandfläche entfernt und fo anzubringen, daß fie in allen Teilen bequem gereinigt werden können.

Auch die Türen müffen glatt gearbeitet fein und jeder dekorativen Profilierung oder Füllung entbehren. Sie werden der leichten Handhabung wegen am beften aus Holz hergeftellt und auf derjenigen Seite, auf der fie vorzugsweife gewafchen werden (nach dem Operationsfaale, dem Sterilifier- und Vorbereitungszimmer hin) mit gewalztem Eifenblech bekleidet. Sie erhalten allfeitigen Anftrich aus Dauerfarbe und werden, um fie nicht mit den Händen bewegen zu müffen, fondern hierzu Ellenbogen und Fuß benutzen zu können, vielfach zum Schieben eingerichtet. Die nach diefen Grundfätzen konftruierten Türen aus der afeptifchen Station der chirurgifchen Univerfitätsklinik in Breslau ftellen Fig. 87 bis 90¹) dar.

Damit die Ärzte erft nach vollzogener Reinigung und Desinfektion ihrer Arme und Hände den Operationsfaal zu betreten brauchen, werden die zum Wafchen vor der Operation dienenden Becken gern in einem Nebenraume angebracht, den fie auf dem Wege nach dem Operationsfaale betreten können. In letzterem felbft genügen zur Wafferfpülung während der Operation ein bis zwei Becken, zumal da die üblichen Desinfektionsmittel in Schalen bereit gehalten werden. Über den Wafchbecken werden zweckmäßig Spiegel vorgefehen, die zur

Fig. 87.

Fig. 88.

Qu

31

r'

__

2:

gs

2,W)

XI

•TT

! V f'uJirufUf*sU/\

V25 w. Gr.

Ig

';''\

Fig. 89.

tm

ni    z:~—

WSSm

Fig. 90.

•sio

Sm

lu

J/ia w. Gr.

^ i d*r 1\h- ,u 'Trhuoltrrr

Schiebetür in der afeptifchen Station der chirurgifchen Klinik der Univerfität zu Breslau⁵⁵).

g8

Vermeidung von Staubablagerungen in die Wandfläche einzulaffen und mit diefer bündig zu legen find. Von den mannigfachen gebräuchlichen Beckenkonftruk-tionen haben fich einfache, mit der Wand feft verbundene, trogartige Gefäße mit Ab- und Überlauf am beften bewährt. Sie müffen, damit der Operateur Arm und Hand zum Abfpülen bequem eintauchen kann, eine Länge von wenigftens 40 erhalten und etwa 25 bis 30

cm

breit fein. Die oft verwendeten Kippbecken find wegen ihrer fchwierigeren Reinigung weniger zu empfehlen. Für den Auslaß des erforderlichen kalten und warmen Waffers, neben welchem mitunter auch noch laues Mifchwaffer verlangt wird, find Durchlaufhähne mit langem, hebelartigem Griff, der mit dem Ellenbogen bewegt werden kann, am meiften beliebt. Daneben find aber auch Tretvorrichtungen zum Öffnen und Schließen der Zulaufhähne im Gebrauch, um zur Durchführung einer ftrengen Afeptik zu vermeiden, daß die Hand zum Stellen der Hähne benutzt wird. Sie werden in einer für die Füße

cm

bequem erreichbaren Lage in den Fußboden eingelaffen und mit Hähnen verfehen, die nach Art der Spülaborthähne konftruiert find, oder unter dem Becken im Raume fichtbar angebracht. Im erfteren Falle ift, damit nicht Waffer oder Schmutz in den die Hähne umfchließenden Behälter eindringt, darauf zu achten, daß die Tretknöpfe an feinem Deckel möglichft dicht anfchließen. Die in der Breslauer afeptifchen Abteilung verwendete Becken-konftruktion ift in Fig. gi u. 92⁵⁶) veranfchaulicht.

Frwärmnncr rkr Wafchbecken in der afeptifchen Abteilung der chirurgifchen „    ,. ^rwarmurig uer    Klinik der Univerfität zu Breslau-™).

Operationsfale dient vorzugsweife Warm waffer-    oder

Niederdruck-Dampfheizung.    Als Heizkörper kommen glatte Radiatoren oder

Plattenheizkörper zur Verwendung, die am beften in den Fenfterbriiftungen auf-geftellt werden. Zur Einführung frifcher, gereinigter Luft hat man fowohl An-faugung, als auch mafchinell betriebene Bläfer (Flügelräder) verwendet. Für die Abführung verbrauchter Luft find gegenwärtig die auch fonft üblichen lotrechten Wandkanäle mit Öffnungen für Winter- und Sommerbetrieb im Gebrauch; doch ift zu berückfichtigen, daß diefe den Anforderungen eines afeptifchen Saales fehr wenig entfprechen, da fie den Herd von Millionen von Keimteilchen bilden. In-deffen wird man fie kaum entbehren können, da die einfache Lüftung durch Fenfterflügel während der kalten Jahreszeit wohl nur einmal täglich nach Beendigung der Operationen vorgenommen werden kann, während bei mehr-ftündigem Operieren die öftere Befeitigung der fchlechten Luft zum Bedürfnis wird. Um der Ablagerung von Staub und Keimteilen in den Entlüftungsrohren nach Möglichkeit entgegenzuarbeiten, find fie öfters zu reinigen und mit glatten

Fig. 91.

Fig. 92.

XitAelknep*

Zur

r-

mm

// \\

■V V. «

ÜbeAcuif

TT

! y /«s<rrte

TrrfJtnupt'^

.MessmejpLa Ut

Kupf^-'.    \Jnlcrpflasur

bUrh

V25 W. Gr.

Wandungen herzuftellen, d. h. aus glafierten Tonrohren auszuführen oder innen mit glafierten Steinen in voll ausgeftrichenen Fugen zu verblenden.

Den an die künftliche Erhellung der Operationsfäle zu heilenden Anforderungen entlpricht nach den gegenwärtigen Anfchauungen elektrifches Glühlicht am meiften. Man pflegt außer einigen Wandarmen meiftens in der Mitte des Raumes eine Hängelampe von mehreren Glühbirnen anzubringen, in deren Auf-hängefeil der Zuleiter liegt. Ein fehr intenfives zerftreutes Licht wird durch die Anordnung von Glühbirnen an der Deckenvoute erzielt, wobei die glatte, weiß angeftrichene Oberfläche der letzteren als Reflektor wirkt (Wien, Allgemeine Poliklinik). Auch indirektes, von der Decke zurückgeworfenes Bogenlicht kommt im Vereine mit Glühlicht-Wandarmen in Frage.

Endlich werden in den Operationsfälen Zapfftellen für fteriles (keimfreies) Waffer und die unentbehrlichen Desinfektionsmittel, Karbol-, Sublimat- und Koch-

Fig- 93-

Hvixzva f/iüeclu-v v *

~W

Operationstifch in der chirurgifchen Klinik der Univerfität zu Breslau.

V25 w. Gr.

falzlöfungen, vorgelehen, deren Zubereitung in einem Nebenraume vorgenommen zu werden pflegt, ferner die Anfchlüffe für elektrifche Apparate für Faradifation, Galvanokauftik, Endofkopie und dergl. mehr.

Die zur Operation nötigen Inftrumente und Materialien werden auf fahrbaren Tifchchen und Ständern heranbewegt und aufgehellt, wo fie der Operateur gerade braucht. Feftftehende Möbel erhält der Operationsfaal überhaupt nicht, damit die Reinigung des Raumes, die täglich nach Beendigung der Operationen vollzogen wird; möglichft leicht und bequem ausgeführt werden kann.

Die zur Aufbewahrung der Inftrumente dienenden Schränke werden in einem Nebenraume aufgehellt oder im Mauerwerk des Operationsfaales eingebaut. Die vielfach beliebte Anordnung des Inftrumentenfchrankes in der zwifchen dem Operationsfaale und dem Sterilifationsraume liegenden Scheidewand bietet die Bequemlichkeit, daß die Inftrumente nach vollzogener Sterilifierung von der einen Seite in den Schrank gelegt und von der anderen aus letzterem unmittelbar zum Gebrauch entnommen werden können.

127.

Operations

tifche.

Wie die übrigen Einrichtungsgegenftände find auch die Operationstifche auf Rollen fahrbar. Die auf Eifengerüften ruhenden Tifchplatten werden aus ftarkem

Rohglas oder durchlochtem Zinkblech hergeftellt und vielfach mit dicken Gummi-polftern belegt; fie beftehen gewöhnlich aus drei Teilen zur Lagerung des Kopfes, des Rumpfes und der Beine des Kranken, deren jeder für fich in vertikaler Richtung verftellbar ift. Von den vielen gebräuchlichen Spezialkonftruktionen, auf die häufig befondere Wünfche der Operateure von Einfluß gewefen find, feien in Fig. g3⁵⁷) ein in der chirurgifchen Klinik in Breslau verwendeter Operationstifch und in Fig. 94⁵⁸) ein folcher, der im Bürgerhofpital zu Bafel benutzt wird und nach dem Syftem Juillard konftruiert ift; mitgeteilt; bei letzterem ift die aus Zinkblech hergeftellte Tifchplatte zweiteilig und durch Füllen mit warmem Waffer heizbar.

128.

Nebenräume.

des

Um in der Operationsabteilung einen bequemen und fchnellen Betrieb zu ermöglichen, ift auf die zweckmäßige Anordnung der erforderlichen Nebenräume operations- befonderer Wert zu legen. Zu diefem Zwecke find die zum Sterilifieren der Ver-

faales

bandftoffe und Inftrumente dienenden Zimmer, die fog. Sterilifationsräume, nach dem Operationsfaale hin unmittelbar zugänglich zu machen, und die Vorbereitungszimmer, in denen die Kranken vor der Operation betäubt und an den zu operierenden Körperteilen gewafchen und desinfiziert werden, in feiner nächften

Fig. 94.

SS

sirjtë j

Juillard’s heizbarer Operationstifch⁵⁸).

Nähe anzuordnen. Auch die Anlage einer kleinen Kleiderablage, in der die von den Ärzten zur Operation anzulegenden Schürzen und Gummifchuhe aufbewahrt werden können, ift erwünfcht.

Alle in naher Beziehung zur Operation ftehenden Räume, die während erfterer von den Ärzten und dem Unterperfonal betreten werden (das Vorbereitungszimmer, die Sterilifations- und Inftrumentenräume ufw.) werden nach den für die Opera-tionsfäle angegebenen Grundfätzen mit abwafchbaren Fußböden, Wänden und Decken, abgerundeten Kanten und bequem zu handhabenden Türen verfehen. Ihre Fenfter pflegt man aus Holz herzuftellen.

129.

Wartezimmer.

Wartezimmer für die der Operation oder der poliklinifchen Behandlung ent-gegenfehenden Kranken find in der Nähe des Operationsraumes, aber nicht unmittelbar neben ihm anzuordnen, damit nicht die Wartenden durch das Klirren der Inftrumente und das Stöhnen und Schreien der Chloroformierten bei der Operation beunruhigt werden. Da ein in der Narkofe liegender Operierter erfahrungsgemäß auf die Kranken einen entmutigenden Eindruck macht, fo ift bei der Lage des Wartezimmers darauf zu achten, daß Kranke, bevor fie zur Operation

⁵9 Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Kreisbauinfpektors Buchwald zu Breslau.

6S; Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Architekten Vifcher in Bafel.

vorbereitet werden, mit den Operierten in keine Berührung kommen. Wie die einzelnen Räume bei einer Anlage von knapper Grundrißgeftaltung, den Bedürf-niffen entfprechend, aneinandergereiht werden können, zeigt Fig. 95⁵⁹).

Die an die Warteräume zu heilenden Anforderungen find je nach dem Befuche der Klinik verfchieden. Für Polikliniken richtet man gewöhnlich zur Trennung des männlichen vom weiblichen Publikum zwei geräumige Zimmer ein, in deren

Fig. 95-

Nähe auch gefonderte Aborte vorgefehen werden.

An anderen Orten tritt das Bedürfnis hervor, befondere Wartezimmer für Kranke aus höheren Ständen zur Verfügung zu haben. Liegt das Sprechzimmer des Direktors in der Nähe des Operationsfaales, fo kann diefes oder das Vorzimmer desfelben für letztgenannten Zweck zur Aushilfe dienen.

Die Ausftattung der Wartezimmer ift einfach. Sie erhalten Bänke rings an den Wänden; in der Mitte einen oder mehrere große Tifche mit umftehenden Stühlen. Bei befchränkten Räumlichkeiten und lebhaftem Verkehr ift die in Fig. gö dargeftellte Anordnung von Bänken inmitten der Zimmer zu empfehlen. Die Grundfläche der Wartezimmer wird man etwa auf 1 im für jede gleichzeitig anwefende Perfon zu bemeffen haben.

In großen Kliniken wird die Anlage noch erweitert durch Räume zur Aufbewahrung von Verbandftoffen, Schienen und dergl., fowie durch Zimmer für „Frifchoperierte", in denen die Kranken nach der Operation den Verband erhalten und bis zu ihrem Erwachen aus der Betäubung verbleiben können.

Zu letzterem Zwecke werden gewöhnlich Zimmer von 15 bis 20im Grundfläche benutzt; doch kommen hierfür auch größere Räume zur Verwendung, in denen dann für einzelne Betten kleine Kabinen von etwa 2,00 m Breite und Länge eingebaut werden. Wafcheinrichtungen mit Zuleitung für kaltes und warmes Waffer find für diefe Räume nicht zu entbehren.

Jnstrumente

1 Oo °

; Operations-Raum I.S'terilLsatoren,

itr Wasdibedcen,

Warte -

\Publ.

Operationsraum mit Nebenräumen⁵⁹). Vsw» Gr.

130.

Fig. 96.

Zimmer

für Frifchoperierte.

Waschtisch

Die „feptifchen“ Operationszimmer dienen, wie bereits erwähnt, zu operativen Eingriffen an eiternden Wunden. Um die Übertragung einer Anfteckung zu vermeiden, find fie von den afeptifchen Operationsräumen ftreng zu trennen. Sie find meift kleiner, werden aber in technifcher Hinficht ebenfo

131.

Septifche

Operations

zimmer.

1,280 W. Gr.

poliklinifch^Kranke. ausgeftattet wie diefe, alfo mit maffiven Fußböden, ab und ausgerundeten Ecken und abwafchbaren Wänden und Decken hergeftellt. Der Raum dient zugleich zur Aufbewahrung der für die feptifchen Operationen beftimmten Verbandftoffe und Inftrumente, fowie zum Aufheben der Sterilifatoren, wenn dafür nicht ein befonderes Nebenzimmer vorgefehen wird. Er ift ftets mit einer Wafcheinrichtung zu verfehen.

132.

In der Poliklinik werden vorzugsweife leichtere Fälle behandelt, die keine _. Aufnahme in die Klinik erfordern. Die angeftellten Arzte führen, von je einigen Polikliniken. Studierenden umgeben und von diefen tätig unterftützt, leichte Operationen aus,

legen Verbände an und geben auch wohl den Vorgefchrittenen Gelegenheit, fich unter ihrer Anleitung in Handhabung der Inftrumente zu üben. Abgefehen von den zuvor erwähnten Warteräumen erhält die Poliklinik ein oder mehrere Abfertigungszimmer, Unterfuchungsräume, ein Operationszimmer und bisweilen noch einen Nebenraum zur Aufbewahrung der Verbandftoffe und Inftrumente. Das Abfertigungszimmer wird gewöhnlich in einer Grundfläche von 40 bis 50 qm ausgeführt, während für den Operationsraum 15 bis 20qm ausreichen. Beide werden am beften nach Norden oder Nordoften angeordnet, find hell zu beleuchten und mit Wafcheinrichtungen zu verfehen. Mitunter wird der Operationsraum durch einen Erkerausbau im Abfertigungszimmer erfetzt (Göttingen), der entweder an der Vorderfeite ein breites und hohes Fenfter erhält oder von drei Seiten durch Glaswände in Eifenrahmen umfchloffen wird. Zum Befeitigen abgenommener Verbände legt man im Abfertigungszimmer zweckmäßig einen mit glafierten Steinen oder Kacheln auszukleidenden Fallfchacht nach einem Raum des Unter-gefchoffes an.

133-

Da viele chirurgifche Kranke regelmäßige Übungen an Turngeräten und für Mechano- mechanifchen Apparaten vornehmen müffen, gehört die Einrichtung eines Saales HeHgymnartik Mechano-Therapie und Heilgymnaftik zu den Erforderniffen einer modernen chirurgifchen Klinik. Um diefen Raum in gleicher Weife für die Befucher der Poliklinik wie für die ftationären Kranken nutzbar zu machen, ift er in bequemer Lage zum Krankenhaus und zur Poliklinik anzuordnen. Es empfiehlt fich, feine Grundfläche auf mindeftens 80 bis 100qm zu bemeffen, damit die Apparate nicht zu eng aufgeftellt zu werden brauchen. Er erhält gewöhnlich als Fußboden Eichenriemen in Afphalt und im unteren Teil der Wände Ölfarbenanftrich, darüber und an der Decke einen Anftrich mit Leimfarbe. Außer den für die Heilgymnaftik erforderlichen Turngeräten kommen darin mechanifche Apparate zur Aufteilung, die in ,,aktive“, d. h. folche, die der Kranke durch feine Muskelkraft in Bewegung fetzen muß, und „paffive", d. h. folche, bei deren Bewegung fich der Kranke paffiv verhält, unterfchieden werden. Zum Betriebe der letzteren wird faft ausnahmslos elektrifche Kraft verwendet. Von den verfchiedenen Syftemen haben die fchwedifchen Zander-Apparate, die von der Firma Göranssons Meka-niska Verkstad in Stockholm angefertigt werden, die allgemeinfte Verbreitung gefunden; häufig benutzt werden auch die durch die Firma Roffel, Schwarz & Co. in Wiesbaden zu beziehenden Apparate nach dem Syftem des Dr. Max Herz in Wien.

Neben dem mechanifchen Saale ift die Anlage eines Maffageraumes er-wünfcht, der mit Maffagebänken, einigem Mobiliar für das Perfonal und Ruhebetten auszuftatten ift.

134.

Unterfuchungs-

zimmer.

Von den zur Unterfuchung der Kranken erforderlichen Räumen ift das Zimmer für die Unterfuchung mit Röntgen-Strahlen, fchlechthin das „Röntgen-Zimmer“ genannt, wegen feiner Bedeutung für die chirurgifche Diagnofe an erfter Stelle anzuführen. Es ift gewöhnlich einfenftrig, 3,oo bis 4,oom breit und etwa 5,50m lang, zum Verdunkeln einzurichten und mit elektrifchem Anfchluß für die Apparate und die Beleuchtung zu verfehen.

Für Unterfuchungen, die den Operationen vorangehen und gewöhnlich die Entkleidung der Patienten erfordern, werden einzelne Räume in bequemer Lage zum Operationsfaal angeordnet. Zur Beobachtung innerer Organe durch Spiegel pflegt man befondere Zimmer, die fog. Dunkelzimmer, herzuftellen, die mit einer Grundfläche von 8 bis 12qm ausreichend bemeffen werden. Da ihre Beleuchtung

durch Tageslicht nicht unbedingt erforderlich ift, können fie in größere Räume eingebaut oder in ihrem hinteren Teile abgetrennt werden. Zur Erhellung der Dunkelzimmer und für die Unterfuchungen wird vorzugsweife elektrifches Licht verwendet.

Außer diefen der Unterfuchung von Kranken dienenden Zimmern werden bei großen Anlagen noch Räume für mikrofkopifche und chemifche Unterfuchungen von Blut, Harn und dergl., fowie Laboratorien für pathologifch -tomifche Arbeiten vorgefehen. Sie finden meiltens im Lehrgebäude ihren Platz und werden nach den für chemifche Arbeitszimmer angegebenen Grundfätzen eingerichtet.

Auch ein photograplnfches Atelier mit Dunkelkammer und Nebenzimmer, welches zweckmäßig im Dachraume eingebaut wird, darf nicht fehlen.

Der Direktor der Klinik erhält ein geräumiges Arbeits- und Sprechzimmer mit daranftoßendem Vorzimmer, bisweilen auch noch ein befonderes Arbeitszimmer zur Vornahme mikrofkopifcher Arbeiten, ofteologifcher Unterfuchungen und dergl. mehr.

An Dienftwohnungen pflegen in der Klinik untergebracht zu werden: mehrere Wohnungen für Affiftenten, die in preußifchen Kliniken ein zweifenftriges Wohn-und ein einfenftriges Schlafzimmer erhalten; einzelne Wohnräume für Schweftern, Wärter, bezw. Wärterinnen und die aus 2 bis 3 Stuben, Küche und Nebengelaß behebenden Wohnungen des Hausmeifters (Pförtners) und Heizers. Im Umfange der letzteren werden auch die Wohnungen verheirateter Oberwärter angelegt, während Oberfchweftern gewöhnlich, wie den Affiftenzärzten, ein Wohn- und ein Schlafzimmer zugewiefen werden.

Für das Anfertigen von Prüfungsarbeiten unter Klaufur werden 2 bis 3 ein-fenftrige Zimmer angeordnet.

Für den eigentlichen theoretifchen Unterricht in der Chirurgie ift ein Hör-faal erforderlich, der fich von jedem anderen Hörfaal in feiner Einrichtung nicht unterfcheidet. Die Verwendung des Operationsfaales für diefen Zweck ift nur dann möglich, wenn derfelbe mit weiträumigen, bequemen Sitzen und Schreib-tifchen vor denfelben verfehen ift und eine folche Anordnung erhält, daß eine gut beleuchtete Wandtafel angebracht werden kann. Eine größere Anzahl chirur-gifcher Kliniken (z. B. Königsberg, Heidelberg, Budapeft, Straßburg u. a.) befitzen keinen befonderen Hörfaal.

Als Lehrmittel, deren Vorzeigung den Unterricht unterftützt, werden in der chirurgifchen Klinik die zahlreichen, für die verfchiedenften Operationen gebrauchten Inftrumente, Bandagen, künftlichen Gliedmaßen ufw. benutzt, deren Umfang unter Hinzurechnung derjenigen Stücke, welche der Vergangenheit an~ gehörep und nur einen gefchichtlichen Wert haben, dermaßen anzuwachfen pflegt, daß ihre Ausheilung in einer für den Unterricht nutzbaren Weife einen ftattlichen Saal oder mehrere in Anfpruch nimmt. Glasfchränke, rings die Wand einnehmend, und niedrige Schränke mit Schaukaften, frei im Raume ftehend, bilden die Aus-ftattung darin.

In gleicher Weife ift die Knochenfammlung unterzubringen, welche haupt-fächlich den Zweck verfolgt, die innere Konftruktion der Knochen, namentlich an geheilten Brüchen ufw., zur Anfchauung zu bringen. Die Lage diefer Sammlungen in der Nähe des Hörfaales ift zweckmäßig, aber nicht durchaus notwendig.

135. •

Laboratorien.

ana-

136.

Photograph.

Atelier.

137-

Zimmer

des

Direktors.

138.

Dienft

wohnungen

ufw.

139-

Sammlungen.

140.

Krankenfäle.

141.

Abfonderungs-

häufer.

142.

Kranken

aufzüge.

Für die Beförderung bettlägeriger Kranken aus einem Stockwerk in das andere find in der Krankenanftalt Aufzüge anzulegen, da der Transport über die Treppen befchwerlich ift und für die Kranken Gefahr bringen kann. Diefe Auf-

2) Kranken-Heilanftalt.

Die Kranken-Heilanftalt als folche ift in einer chirurgifchen Klinik nicht wefentlich unterfchieden von den chirurgifchen Abteilungen anderer Kranken-häufer. Indem in diefer Beziehung auf den vorhergehenden Halbband, Heft 1 diefes «Handbuches" verwiefen wird, foll hier nur auf einige für die Anlage der Krankenabteilungen und ihre Verwendung zum Heranbilden junger Ärzte wichtige Gefichtspunkte aufmerkfam gemacht werden.

Die Krankenfäle, die am zweckmäßigften die Form des beiderfeitig beleuchteten Saalbaues erhalten werden, follen ihrer räumlichen Anordnung nach geeignet fein, dem Profeffor mit einem größeren Gefolge von Affiftenten und Zuhörern Raum zu gewähren; die Studierenden follen felbft an die Betten treten, Fragen an die Kranken richten, Verbände nachfehen ufw. Es ift alfo eine be-fondere Weiträumigkeit notwendig und die Anordnung eines breiten Mittelganges zwifchen den Fußenden der Betten fehr zweckmäßig. Mit einer Tiefe der Räume von 9,oom wird etwa das Richtige getroffen werden; die Grundfläche für jedes Bett wird aus dem angeführten Grunde gewöhnlich auf 9 bis 10qm bemeffen, obwohl nach den ftaatlichen Verordnungen über die Krankenanftalten für Zimmer, in denen mehrere Kranke untergebracht werden, eine geringere Grundfläche zu-läffig ift (in Preußen 7,5qm). Da die Betten 2,oom voneinander aufgeftellt zu werden pflegen, erhält der Saal etwa doppelt foviel Meter zur Länge, als Betten in einer Reihe angeordnet werden follen, alfo ein Saal für 24 Betten bei zweifeitiger Auf-

2.24

ftellung der letzteren eine Länge von rund —^— = 24,oom. Die lichte Höhe pflegt auf 4,50m bemeffen zu werden, fo daß für jedes Bett ein Luftraum von 40,5 bis 45cbm vorhanden ift. Mehr als 30 Betten in einem Krankenfaale unterzubringen, ift unzuläffig. Für Einzelzimmer wird in Preußen für jedes Bett eine Grundfläche von mindeftens 10qm und ein Luftraum von wenigftens 45cbm gefordert.

Um für die Krankenräume Licht und Wärme der Sonnenftrahlen möglichft auszunutzen, wird in ihnen eine Fenfterreihe am beften nach Oft, Südoft oder Süd angeordnet. Liegehallen, denen für die Behandlung chirurgifch Kranker große Bedeutung beigemeffen wird, find tunlichft nach Süden vorzufehen und, um Betten darin bequem aufftellen zu können, in einer Tiefe von mindeftens 2,50m, beffer 3,oom anzulegen. Hinfichtlich der Anordnung der Tageräume, Einzelzimmer, Teeküchen, Wärterzimmer, Baderäume und Aborte in der Heilanftalt wird auf die unter 3 angeführten Beifpiele verwiefen.

Zur Behandlung von Kranken mit anfteckenden Leiden dienen befondere Gebäude, die Abfonderungs- oder Ifolierhäufer. Sie ftehen mit der Krankenanftalt der Klinik in keiner Verbindung, werden vielmehr vorzugsweife an einer vom Verkehr wenig berührten Stelle des Grundftückes angeordnet. Es find meiftens eingefchoffige, im Barackenftil errichtete Gebäude, die, eine kleine Station für fich bildend, mehrere Krankenzimmer mit den zugehörigen Nebenräumen und einen Operationsfaal von befcheidenen Abmeffungen erhalten. Als Beifpiel für die Raumanordnung in derartigen Gebäuden fei der in Fig. 97 zur Darftellung gebrachte Grundriß von der Abfonderungsbaracke der Breslauer chirurgifchen Klinik angeführt.

Fahrbarer VerbandtKch.

Fig. 97.

Operations Z i m.

Anrichte

ei

Krankeny

CD

Kranken^.

Schmut¹)-

wäsche

El

IQ

Öl

Kran —

foi CD

t: 250

1 2 3 t S 6 7 8 ' 3 10 11 12 13 H 15™

H ITH- H ■ ! I I U I 1 ■ I ■ 1 I | I | I | ■ | Abfonderungsbaracke der chirurgifchen Klinik der Univerfität zu Breslau.

I-

züge werden elektrifch oder durch Wafferdruck betrieben und müffen, da fie für ein Bett und einen danebenftehenden Wärter bequem Platz bieten follen, einen Fahrftuhl von mindeftens l,50X2,50m Grundfläche erhalten.

Damit die Kranken auf dem Wege zwifchen der Heilanftalt und dem Ope-rationsfaale ftets in überdeckten und auch während der kalten Jahreszeit erwärmten Räumen verbleiben, werden die Krankenabteilungen mit dem den Operationsfaal Hauptgebäude. enthaltenden Bauteile durch überdeckte ein- oder mehrgefchoffige Hallen verbunden, wobei kleine Unterfchiede in der Höhenlage der Fußböden durch fanft anfteigende Rampen ausgeglichen zu werden pflegen.

Zur Beförderung der Kranken dienen in erfter Linie Krankenbetten, unter deren Füßen Gummirollen angebracht find. Sind die Bettftellen mit folchen nicht verfehen, fo werden zum Krankentransport befondere Hilfsmittel erforderlich. Als folche finden vielfach Transportwagen aus Eifen Verwendung (Fig. 98), die mit heruntergeklapptem Vorder- und Hinterteil unter das Bett gefchoben und nach ihrer Hochftellung dem Bette ein Auflager gewähren, auf dem es fortbewegt werden kann. Die Wagenräder find mit Gummiringen verfehen und um ihre lotrechten Achten nach allen Richtungen hin drehbar. Für diejenigen Kranken, die nicht gehen, aber unbedenklich aus den Betten gehoben werden können, find

Fig. 99.

143.

Verbindung mit dem

144.

Beförderungsmittel für Betten.

Fig. 98.

2,01

lite

₍----4£------>j

----ox/o----

0^27

Tran Sportwagen für Krankenbetten.

fahrbare Verbandtifche (Fig. 99) im Gebrauch, die aus einem Holzgeftell mit ab-gepolfterter Platte und fchrägem, verftellbarem Kopfteile beftehen.

145-

146.

Innerer

Ausbau.

147.

Decken.

148.

Fußböden.

Einrichtung.

Da eine Univerfitätsklinik den angehenden Ärzten zugleich als Vorbild für die Anlage von Krankenhäufern dienen foll, fo find die Krankenanftalten mit mög-lichfter Vollkommenheit auszurüften; es werden alfo außer zweckentfprechender Bauart namentlich gute Badeeinrichtungen, permanente Bäder, Dampfbäder ver-fchiedener Einrichtung, Kalt- und Warmwafferleitungen, einfache, aber leiftungs-fähige Heizungs- und Lüftungsanlagen nicht fehlen dürfen.

Bei der Vielfeitigkeit der im Krankenhausbau für Fußboden, Wände, Decken, Türen und Fenfter zur Verwendung kommenden Herftellungsarten (vergl. Halbband 5, Heft 1 diefes „Handbuches") erfcheint es nicht überflüffig, die beim Bau der Univerfitätskliniken gebräuchlichften und nach gegenwärtigen Anfchauungen am meiften zu empfehlenden Konftruktionen einer kurzen Befprechung zu unterziehen.

a) Decken. Die Herftellung maffiver Decken bildet die Regel. Das Keller-gefchoß wird gewöhnlich mit Ziegelgewölben überdeckt, während die übrigen Stockwerke wagrechte, maffive Decken zwifchen eifernen Trägern (Decken aus Stampfbeton, Könen’lchz Voutendecken, Kleine'iohz Decken und dergl.) zu erhalten pflegen. Um die Decke möglichft fchalldicht herzuftellen, ift auf eine Auffüllung von Schlackenbeton in ausreichender Stärke, das Verlegen von Korkplatten mit abgleichendem Gipseftrich u. a. m. Bedacht zu nehmen.

(3) Fußboden. Die Konftruktion der Fußböden muß je nach der Zweck-beftimmung der Räume eine verfchiedene fein. Nach den in Univerfitätskliniken gefammelten Erfahrungen find für die einzelnen Räume die folgenden Fußbodenarten zu empfehlen:

a) Für Flure, Aborte, Badezimmer: Terrazzo, harte Tonfliefen, Zementeftrich und Afphalteftrich mit Ölfarbenanftrich. Um in Fluren auf Terrazzo-Fußböden einen weichen Auftritt zu erhalten und ihnen den Nachteil der Glätte zu nehmen, werden in ihrer Mitte vielfach Linoleumbahnen auf dem Terrazzo verlegt. Aus dem gleichen Grunde ift es zweckmäßig, in Flurgängen den Fliefenbelag auf feit-liche Streifen zu befchränken und in der Mitte gutes Linoleum auf Zementeftrich anzuordnen. Zement- und Afphalteftriche finden vorzugsweife für die angegebenen Räume im Untergefchoffe Verwendung.

()) Für Operationsräume und Operationsbühnen: Terrazzo-Fußböden und harte Tonfliefen in Zement. Letztere find gegenwärtig am meiften beliebt, da fie das Einbauen von Zu- und Abflußleitungen, Hähnen und dergl. erleichtern und bei heller Farbe den Schmutz leicht erkennen laffen. Für den Anfehluß der Wände an Fliefenfußböden find ausgekehlte Tonformftücke von der Farbe der letzteren zu empfehlen, während bei Terrazzo-Fußböden auch die Anfchlußkehlen aus Terrazzo ausgeführt zu werden pflegen. Gipseftrich und Linoleumbelag find für Operationsräume ungeeignet, da fie von Säuren angegriffen werden.

c) Für Krankenräume und Polikliniken (ausgenommen die nach b zu behandelnden Fußböden von Operationsräumen): Terrazzo mit Linoleumbelag im Mittelgange und neben den Krankenbetten, Gips- und Zementeftrich mit vollem Linoleumbelag, gefirnißte eichene Stabfußböden.

Im allgemeinen werden in chirurgifchen Kliniken für die Krankenräume Steinfußböden, in anderen Krankenanftalten Holzfußböden und Eftriche mit vollem Linoleumbelag bevorzugt. Namentlich find die letzteren in neuefter Zeit fehr in Aufnahme gekommen. Mit Stabfußböden in Afphalt hat man in Krankenräumen wiederholt ungünftige Erfahrungen gemacht, da der Afphalt durch die Sonnen-

ftrahlen erweicht wird und dem Drucke der Bettlaft nachgibt, was das Eindrücken einzelner Stäbe zur Folge gehabt hat. Es empfiehlt fich daher, für diefe Zwecke den Riemenfußboden auf Lagerhölzer zu verlegen, die auf den maffiven Decken in Schlacken und geglühten Sand eingebettet werden.

b)    Für Hörfäle gewöhnlicher Art, das Sprechzimmer des Direktors, Arbeitsund Sammlungsräume: Stabfußböden aus Eichenholz, meiftens in Afphalt verlegt, Linoleumbelag auf Zement- oder Gipseftrich.

c)    In den Nebenräumen der oberen Gefchoffe und den Dienftwohnungen ift kieferner Fußboden aus fchmalen Brettern als ausreichend zu erachten. In den Kellerräumen wird Betonfußboden oder Ziegelpflafter herzuftellen fein.

149.

Wand-

150.

Türen.

und

Deckenflächen.

y) Wand- und Deckenflächen. Die Wände und Decken in den Kliniken Folien eine glatte Oberfläche erhalten, feucht abgewifcht werden können und einen freundlichen Anblick gewähren. Dementfprechend ift der Putz überall eben (geglättet) und ohne vorfpringende Gefimfe, die Gelegenheit zu Staubablagerungen »bilden, herzuftellen. Aus dem gleichen Grunde find die einfpringenden Ecken an den Wänden und Decken auszurunden und die Profile der Fußleiften ohne Unter-fchneidungen zu geftalten, wenn es nicht vorgezogen werden tollte, die Fußleiften durch Kehlen zu erfetzen, wie es für die Operationsfäle die Regel ift. Zur Erzielung eines freundlichen Eindruckes werden helle Farbentöne (lichtes Wafferblau oder Steingrün) bevorzugt. Für die Behandlung der Wand- und Deckenflächen empfehlen fich die folgenden Ausführungsarten.

a)    In Operationsfälen Anftrich mit Email-, Żonką-, Ölfarbe oder Ripolin, letzteres auf geglättetem Gipsputz. Im unteren Teil werden die Wände zweckmäßig mit einem etwa 2,oom hohen Panel aus Kacheln oder glafierten Fliefen mit dünnen, voll ausgeftrichenen Fugen oder aus geglättetem Zementputz von heller Farbe verfehen. Kachel- und Fliefenpanele pflegen oben durch eine nur wenig vorfpringende, runde Leihe von glafiertem Ton abgefchloffen zu werden. Die Ab- und Ausrundungen an Wänden und Decken werden im Bauftoffe der zu-fammenftoßendeh Teile hergeftellt.

b)    Für die Poliklinik, die Krankenräume, Badezimmer und Aborte entfpricht ein Ölfarbenanftrich an Wand und Deckenflächen am meiften dem praktifchen Be-dürfniffe. Da der untere Teil der Wände, der dem Befchmutzen am meiften ausgefetzt ift, öfters abgewafchen werden muß, ift hier ein anders gefärbter Sockel vorzufehen, der oben durch Striche abgegrenzt wird. Von der Herftellung befonderer Wandbekleidungen aus Kacheln oder Fliefen, die namentlich für die Badezimmer erwünfcht wären, wird der hohen Koften wegen gewöhnlich abgefehen.

c)    Die theoretifchen Hörfäle, die Kleiderablagen, Warteräume, Zimmer der Ärzte, Tageräume, Gänge und Treppenhäufer erhalten an den Wänden ein in Ölfarbe hergeftelltes Panel von etwa 2,oo ra Höhe und darüber und an den Decken Leimfarbenanftrich.

b) Für alle übrigen Räume der oberen Gefchoffe genügt ein Anftrich mit Leimfarbe und in den Kellerräumen eine Kalktünche auf den unverputzten Wand-und Deckenflächen. Die Wohn- und Schlafräume der Dienftwohnungen erhalten meiftens tapezierte Wände und mit Leimfarbe angeftrichene Decken.

S) Türen. Mit Rückficht auf die vielfach notwendige Beförderung von Kranken in Wagen, Tragkörben ufw. müffen die Türen eine ausreichende Breite erhalten und in genügender Anzahl angeordnet werden. Hieraus ift jedoch nicht der Schluß zu ziehen, daß zweiflügelige Türen, die, vollftändig geöffnet, einen bequemen Durchgang geftatten, überall anzulegen find. Vielmehr werden in den

gewöhnlichen Krankenräumen einflügelige Türen allgemein bevorzugt; doch müffen fie, um Betten und dergl. bequem hindurch transportieren zu können, zwifchen den Futtern eine lichte Breite von mindeftens 1,20 m erhalten. Die Haupttüren in den Auditorien, klinifchen Hörfälen und großen Krankenräumen werden meiftens zweiflügelig und in einer lichten Breite von 1,50 bis 2,oom angelegt. In allen Räumen, in denen fich eine größere Anzahl von Menfchen (Kranken, Studenten) aufzuhalten pflegt, müffen die Türen mit Rückficht auf einen möglichen Brand nach außen auffchlagen. Vielfach find auch in den Krankenräumen Schiebetüren angewendet worden, die wegen ihres leichten Ganges beliebt find; da fie aber nicht luftdicht fchließen, dürfen fie nur zwifchen Räumen von gleicher Temperatur angeordnet werden. Aus hygienifchen Gründen empfiehlt es fich, Futter, Bekleidungen und Verdachungen fortzulaffen, die Leibungen glatt zu putzen und für die in Bändern hängenden Türen Anfchlagsfalze aus Winkeleifen zu kongruieren. Zur leichten und bequemen Reinigung der Tür find im Holzwerk reiche Profilierungen, fcharfe Ecken und dergl. zu vermeiden. Unterhalb der Türdrücker, wo die Tür am meiften befchmutzt zu werden pflegt, werden zweckmäßig auf dem Rahmen Glasplatten aufgefchraubt. Die für Beförderung von Krankenbetten hinderlichen, aus dem Fußboden hervortretende Türfchwellen werden am beften fortgelaffen.

151.

Fenfter.

Fig. 100.

Ï-

1,50-

Fenfter in der chirurgifchen Klinik der Univerfität zu Bonn.

s) Fenfter. In Krankenfälen und fonftigen Krankenräumen müffen die Fenfter möglichft bis zur Decke geführt werden, um die Räume in voller Tiefe beleuchten und ergiebig lüften zu können. Aus dem gleichen Grunde werden die Fenfter-öffnungen flachbogig oder beffer mit einem fcheitrechten Sturz abgefchloffen. Bei zweifeitiger Beleuchtung find fie einander gegenüber anzulegen. Ihre Lichtfläche foll dann für jedes Bett mindeftens 2,ooqm betragen, während bei einfeitiger Beleuchtung auf ein Bett wenigftens l,5oqm Lichtfläche entfallen foll. Hiernach würde beifpielsweife für einen Saal für 12 Betten die Lichtfläche im erften Falle mindeftens 24qm, im letzten 18 qm betragen müffen. Die Brü-ftung unter den Fenftern ift mit einer ifolierenden Luftfchicht zu verfehen, damit die in der Nähe liegenden Kranken nicht durch Kälte oder Zug leiden. Sie erhält gewöhnlich eine Höhe von 0,80 bis l,oo m, um den Kranken den Ausblick ins Freie zu gewähren. Da die Fenfter fo eingerichtet werden müffen, daß eine Be-läftigung der Kranken durch Zug weder in gefchloffenem Zuftande, noch beim Öffnen einzelner Teile ftattfin-det, fo ergibt fich die Bedingung, daß die häufig zu öffnenden Fenfterteile, als Glasjaloufien, Kippflügel ufw., hoch liegen müffen, und daß die Fenfter wenigftens im unteren, den Krankenbetten zunächft liegenden Teile dop-

pelt herzuftellen find. Einfache Fenfter haben fich in Krankenräumen, namentlich in kalten Gegenden, faft ausnahmslos nicht bewährt; da andererfeits die Herftellung von Doppelfenftern in ganzer Höhe der Fenfterfläche koftfpielig ift, find in einzelnen Kliniken Kombinationen von einfachen und Doppelfenftern zur Ausführung gekommen, die bei mäßigen Herftellungskoften dem Erforderniffe ent-fprechen. Eine derartige Konftruktion zeigt Fig. 100; in den. unterften beiden Dritteln der Öffnung ift hier ein allfeitig gefchloffenes Doppelfenfter hergeftellt worden, während das obere Drittel aus einem einfachen, um eine wagrechte Achfe drehbaren Kippflügel befteht.

3) Gefamtanlage und Beifpiele.

152.

Chirurgifche Klinik zu Heidelberg.

Im chirurgifchen Pavillon der Akademifchen Heilanftalt in Heidelberg, deffen I. Obergefchoß in Fig. 101⁶⁰) im Grundriß dargeftellt ift, fehen wir eine Anlage zufammengedrängtefter Form. Da die Mehrzahl der chirurgifchen Kranken, wie auch die der anderen Heilanftalten in befonderen Gebäuden untergebracht und für den gefamten poliklinifchen Verkehr des Akademifchen Krankenhaufes ein eignes

Fig. 101.

Privatz-, ■Q.Ci:

w mez

Jnstrum-

f. Kranke

Sammlg

Operations-S.

□ □□□

Kranken»- Saal

I.

BilU.WlSCllZ 1

J 0    DjAï sonaerungszf

oà

rtez.

1:500

15

20*»

IO 9876 54321 0

H+-1¹1¹ hl¹1 H+H-HF Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Heidelberg⁶⁰).

I. Obergefchoß.

Gebäude errichtet worden ift, fo handelt es fich hier lediglich um die Einrichtung einer Operationsabteilung mit klinifchem Hörfaal und einigen gut gelegenen Krankenzimmern nebft den erforderlichen Nebenräumen. Das Operationshaus fteht mit den übrigen, der Behandlung chirurgifcher Kranke dienenden Gebäuden durch bedeckte Gänge in Verbindung.

In den Beifpielen, die im folgenden befprochen werden follen, hat die Vereinigung aller Krankenftationen und der Poliklinik mit dem Lehr- und Operationsgebäude zu ausgedehnten, reich gegliederten Anlagen geführt. Bei einigen davon find befondere Operationsgebäude vorgefehen worden (Breslau, Marburg), während bei anderen der Operationsfaal mit feinen Nebenräumen an das Lehrgebäude angegliedert worden ift.

Zu den letzteren gehört die chirurgifche Klinik der Univerfität Straßburg. Wie Fig. 102 erkennen läßt, ift der klinifche Hör- und Operationsfaal in der

⁶⁰) Nach: Knauff, F. Das neue akademifche Krankenhaus zu Heidelberg. München 1879. Taf. XIX.

153-

Chirurgifche

Klinik

zu

Straßburg.

Tageraum

________________ jpp

K r àla'n k Vil - S Va.

\ / \ / \ / \

HT

Wät

lu

UL

r?

’v

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Straßburg.

Erdgefchoß.

Arch. : Eggert

10 987 654321 O

H-+* 1¹1 ' I ' 1¹1 ' I » I » 111

--s

--5

éWü

O-J.

Cf

Jnstrumenten-S ammlun g

c t\6 r

Assist.|o|

1:500

tr

rr

■M

pm

hwl

0 P-ü^

i*

N.

| PförtnerI Assi s

FjWartezf

V~7

Polemik

Z.

lUntersuct

rV=L

tęe^uoiisjatfg

Fig. 102.

'pr

ITageraumj

tÿJ/Vxrzî

/ \ ^ A

kj/’-NsP

v ■* v

_ ÄfHjj

&v\ç3i

MJ

)jL£Ljj°s7i

hSchwesten/

B aà

o\

Mittelachfe des Lehrgebäudes, das den Mittelpunkt der Anlage bildet, als felb-ftändiger Anbau hinter der Haupttreppe derart angeordnet, daß vom Ruheplatz der letzteren aus die oberften Sitzreihen in ihm erreicht werden, wodurch die Zuhörer einen gehinderten Zugang zum Operationsfaale erhalten.

Die Grundform des Ringtheaters bildet der überhöhte Halbkreis. Die Operationsbühne lft durch einen erkerartigen Vorbau mit breitem, tief herabreichendem Fenfter vertieft worden. Ein großes Deckenlicht vervollftändigt die Beleuchtung, deren Vortrefflichkeit allfeitige Anerkennung findet und mehrfach nachgebildet worden ift.

Fig. 103 zeigt den Durchfchnitt des Hauptgebäudes und des Operationsfaales. Die Poliklinik nimmt drei Zimmer des Erdgefchoffes zur Rechten des Einganges in Anfpruch. Zur Linken desfelben befindet ficli ein geräumiger Saal mit der Inftrumentenfammlung. Von der Anordnung

Fig. 103.

hin I

k=ULDi

□□□□□ooAimDD

mm

1:250

1    2    3    4- Ä 6    7    8    9    10    11

I j . I 4-1-1 l-M-i- I 1- !.. 1 -|.| ■ I

13 1i 15"*

■I n l + l

Schnitt durch das Hauptgebäude und den Operationsfaal in Fig. 102.

eines befonderen Hörfaales für theoretifche Vorlefungen hat man geglaubt, abfehen zu dürfen, da der Operationsfaal zugleich für diefen Zweck benutzt wird. Über dem Erdgefchoß befinden fich zwei Stockwerke mit" zweifeitig beleuchteten Krankenfälen ; außerdem ftehen mit dem Hauptgebäude zwei zweiftöckige Flügelbauten, zum Unterbringen von Kranken beftimmt, durch einftöckige Gänge in Verbindung.

Die in den Jahren 1888—90 erbaute chirurgifche Klinik der Univerfität Breslau, von der die Grundriffe der unteren Gefchoffe in Fig. 104 u. 105 ²) dar-geftellt find, zeigt eine regelmäßige und zur Mittelachfe fymmetrifche Anlage, deren einzelne Teile fich rechtwinkelig aneinanderfügen.

Das Lehrgebäude, der Operations-Saalbau und die die großen Krankenfäle enthaltenden Flügel beftehen aus einem Keller-, Erd- und Obergefchoß, während die dem Operationsfaale zugekehrten

154-

Chirurgifche

Klinik

zu

Breslau.

Fig. 104.

K r a n k e a s a ai;

Halle

ÏjJ_.

= ’S

I "

OT

Krankensaal

Ken-Zim I Bad

Kran

Kranken ł-Zim

Bad

Kalle

Abt.

Medico-

median. Zim.

Männer

Abt.

Fraiu

N.

Qrlhopid.-I.

wmmm

Röntgen

lim.

H!«UH!l“d 'i '6ins

Warte-Zim.

t • Frauen

iujZ -Ipjatfg -uJrfiCHOcf

20ra

H

Warte-Zim.

f, Männer

Poli Klinik

15

2 - n □ n s j a jufi

GuraJJf htfnïH

10

J3JS3Ml|ag

Erdgefchoß.

1:500

ś g

u

-• I Là

f. Männer

Operati o ns-

Stoffe

Verband

10 987 G 54321 0

^W^+HtW+l-

-«"i

Fig. 105.

Kessel

Luft-

[Luftk.

|Kädchei

'7

Ti er -stall

Heilung

jMadchenl

II"

•Ig

kam

kam

il*

us

Z.

sehe

■Vorrats Heilung! raum.

Heilung

sehe! Leb am. iVer

Aufd

Anrichte¹

BnnLiajd

Luftkam j

er

1 en-keltt

Koh

Trocken-u.Gips-Z

Schmiede u. m Schla fs erei 1

io qe T

Werkstatt

Luftkam I

Stufbeft

Haus

hälter^.

Küche

Haus-1 Wärter-hälterJ l.

FI

!:

öl

Kessel I Brenn-J Küche ' Kam. stoffl    .

Stube UKüche

•Bll?

Zim.

Wohn

Haus

meister

Stube

Heilung

Bak-

tenol.Z.

Baklteriolg. Arlbeits^.

inBjsiioUBjaoBUl

Kessel

Laboratorium

Kellergefchoß.

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Breslau⁶¹).

6unlj3H

iLuftkam.

sfL

[Mädchenl

l.

Kohl en kei ner

Luft k am I

Ślinią

Luftkam!

Anrichte

■s

s-

•s

IV. 6, b, (i. (2. Aufl.)

Eckbauten der Krankenabteilungen noch ein weiteres Obergefchoß zum Unterbringen von Referve-abteilungen erhalten haben. Dem Lehrgebäude wurde im Jahre 1896 an der Weftfeite ein afep-tifcher Operationsfaal und in letzter Zeit auf der Oftfeite eine Abteilung für Heilgymnaftik angegliedert. Das Kellergefchoß des Gebäudes enthält Wohnungen für verheiratete Hausbeamte, Werk-ftätten zum Anfertigen von Schienen, Lederhülfen und dergl., Laboratorien für befondere Unter-fuchungen, Heizungs- und Brennftoffräume, das Erdgefchoß die Poliklinik, das Röntgen-Kabinett, den mediko-mechanifchen Saal und die afeptifche Operationsabteilung. Das Obergefchoß des Lehrgebäudes wird durch einen theoretifchen Hörfaal, einen Sammlungsraum, das Zimmer des Direktors, die Bücherei, ein chemifches Arbeitszimmer und die Wohnungen der Affiftenzärzte und

Fig. 106.

Vorland

des uahn-Bettas-

hierstal»! "

Jß

H.

wmA

IM

0m

IL_!

lafUçieb;

■■ : '

am

fi

WM

wmâmvSÊÊsw

l à

U!

W,l1

ŹFA

SM

L~~ry

MĘL

T\

'Ą

y/® -

W,

jor

mm

,»■

m.

Verlängerte Rosenstn

10

IL

som

Entwässerung.

sa

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Marburg. Lageplan⁶²).

einer Schwefter ausgefüllt. Der nach dem Operationsgebäude führende Verbindungsgang ift mehr-gefchoffig; er vermittelt im oberften Stockwerk den Zugang der Studierenden zur oberften Sitzreihe des klinifchen Operationsfaales. Der Raum unter den Sitzplätzen ift zu Auskleideräumen für Kranke, Vorbereitungs- und Inftrumentenzimmern ausgenutzt worden. Die Krankenabteilungen find für beide Gefchlechter getrennt angelegt und umfaffen zufammen 4 Säle zu je 25 Betten für Kranke III. Klaffe, mehrere Zimmer für Kranke I. und II. Klaffe, fowie 2 Referveftationen. Auf der Südfeite find den Krankenfälen überdeckte offene Hallen vorgelegt. Neben den Tageräumen befinden fich kleine Anrichtezimmer, in welche die aus dem Wirtfchaftsgebäude der Kliniken mittels

r,is

1*4

S,3*_

Fig. 107.

’"S<X

"i

3,20

Jt, 70

-t|

Z ab ora -

/. fjßß

PiLcherei

SammZungs-

säil

Director

><

I»

®0

mm

to

1P

Saal

Zimmer

Vorzimmer

Vorbe -

||j reitung

,&.r. .....

Ul

. ifr i..

ITieorelhische/' HörscvaL

IBM

ÉL-.v*g=

i A*î.i

Obergefchoß.

Fig. 108.

S,3*r

A'7L*.

Æ\/r

all

z,+o_

:§

3,07

*'79.

TVizrfe -

J&juurne,

ppg||

^ \Zcinem- /

i] U

Jtazim

Prii/itngs-

Peuun,

Jlpsppl

li

ys

U t.SSi t

ip3p

|8j

fca

ppm

ÜQÖJ

DunkeL

Zinv.

4>X.

2,33

PoliklùuJe

Arzt-

Wohnung

i-

3,20

3,60

UnŁersuehi ngs Zimmer

■»|vXi

-7^7r. I

pJ XX I

r i?t xi

3,60

1,

Venwalter-

Zimmer

--.....i

9, JO

HE

HÉ

i*

Erdgefchoß.

1:250

1    2    3    4 ÎS 6    7    8 S 10    11

I    ' I    ¹ I    ¹ I ¹ I    ' I    ¹ 1    ' I    ' I    ' I ■-[

■M

4-

13

15™

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Marburg.

Lehrgebäude⁶²).

lOJJ

WÂ

2j70_

3JJ7

îi :

wartezimmer

JlCUUTL

Steriïisa/Lons -

Gips u. Schienen..

Operationsgebäude der

Erdgefchoß.

32    ■

jfÜ,;..______

• '5

J^=£y/Æ

OpérirLe,

_______â*t_.

.4®

8»

I«

wfäM wmk.

jjji_

î-I---:

t®

«!8

J,

OpePcdloThs -SanZ

ra

JJ»*

!»

\\

•il

Fig. îoo.

'*

b:

!?

ff

{ 'ttpsrpcfosy

u&uriutg

C/iZoro/brmir -

\S'

\>

'S

ijjt

.Jt&L

■i

I—i

OQ

fi

Lit

âSüüJi

=r

6/73

Sfl-t

fD

t=t

3.

5*T

Cl,

rc

1:250

f-M+W-4-4^4-4-4-4-4

Obergefchoß.

Univerfität zu Marburg⁶²).

JO,A?___

ri

* c —_&2£.

Ąią

S, SS

Vorraum/

njaznn,ar)jrn.u

WoJiftzimjruer

si

oj

^ÏS^^QQ³/ lslmAIa] TZjŚ ' nun/jr^R:

a»— 4-

^.7/

-J.

.......e-.ÂæJjg

émmmmM    ~HE^

1    ° OR³¹ "TT&ń O

Fig. no.

-S

Tjirrur^jr

Fo

--Ö

'imriruiTijrxu

/ut»

■S

Wo hnz immer»

»=£

fönnnn^

nnnn^ć

hnnnn^v

‘nnnnTM

r

A g

kleiner Wagen geholten Speifen durch Aufzüge aus dem Kellergefchoß gehoben werden. In letzterem find in jeder Krankenabteilung 3 einfenftrige Räume für Deliranten vorgefehen.

Die vor etwa 12 Jahren nach denfelben Grundfätzen erbaute chirurgifche Klinik der Univerfität Marburg⁶²) gliedert fich in vier, durch überdeckte Wandelgänge verbundene Hauptgebäude, die, in ihrer Lage durch die Geftalt des Bauplatzes und die Himmelsrichtung beftimmt, fich zu einer malerifchen Gefamt-gruppe vereinigen. In der Mittelachfe liegen (Fig. 106) das Lehrgebäude und nördlich davon das Operationsgebäude mit dem großen Operationsfaale nach Norden orientiert, und zu beiden Seiten desfelben die Krankenblocks.

Das Lehrgebäude enthält außer den Wohnräumen des Hausverwalters und des Dienftperfonals das Sprechzimmer des Direktors, die Poliklinik mit befonderem Zugänge, Arbeitsräume für mikro-fkopifche und bakteriologifehe Unterfuchungen, die Sammlung und einen theoretifchen Hörfaal für 80 Hörer. Der im Operationsgebäude befindliche klinifche Operationsfaal ift für 100 Befucher beftimmt, die auf ihre Plätze über zwei in Ecktürmen angelegte Treppen gelangen. Zwifchen den letzteren ift im Untergefchoß eine Kleiderablage angeordnet. Im Zufammenhange mit dem Saale ftehen die Räume für die Sterilifatoren, Oips und Schienen, ein Wartezimmer, das afeptifche Operationszimmer und zwifchen den beiden Operationsräumen ein Vorbereitungs- (Chloroformier-) zimmer. Im übrigen haben im Gebäude die Wohnungen dreier Ärzte und das Speifezimmer für letztere Platz gefunden. Die Krankengebäude enthalten in 2 Stockwerken je einen Saal für 24 Betten, außerdem Tageräume, kleine Kranken- und Abfonderungszimmer, fowie Räume für Wärter und Wärterinnen. Auf die Anlage offener Hallen ift Verzicht geleiftet. Sämtliche befprochene Gebäude beftehen aus einem Untergefchoß, einem Erd- und Obergefchoß. Die wichtigften Grundriffe find in Fig. 107 bis 110 zur Darftellung gebracht. Außerdem umfaßt die Klinik noch ein Wirtfchafts-gebäude, einen Tierftall und 2 Abfonderungsbaracken.

Die in den letzten Jahren nach dem Entwürfe Dr. Thür’s errichtete chirurgifche Klinik der Univerfität Greifswald hat infolge des knappen zu Gebote hebenden Bauplatzes eine auf eine ungewöhnlich geringe Fläche zufammen-gedrängte Geftaltung erhalten, über die die in Fig. 111 u. 112⁶³) mitgeteilten Grundriffe des Unter- und II. Obergefchoffes Auffchluß geben.

Sie befteht im wefentlichen aus einem Lehrgebäude, an das auf der Nordweftfeite der Ope-rationsfaalbau angelehnt ift, und einer Krankenanftalt, die mit dem Lehrgebäude durch einen kurzen Verbindungsbau im Zufammenhange fteht. Sämtliche Bauteile enthalten ein Untergefchoß, ein Erdgefchoß und ein Obergefchoß. Im Lehr- und Operationsfaalgebäude befindet fich unter der im I. Obergefchoß angeordneten chirurgifchen Poliklinik eine folche für Ohrenkranke. Die erftere umfaßt außer den Warteräumen für Männer und Frauen, neben denen fich je ein Abort befindet, 2 Abfertigung^-, 2 große Unterfuchungszimmer, ein Dunkelzimmer und einen Raum für Verbandftoffe und dergl. Der klinifche Operationsfaal liegt im II. Obergefchoß und ift für die Studierenden durch eine angebaute Zwillingstreppe erreichbar, zu der der Zugang im Untergefchoß durch eine geräumige Kleiderablage hindurchführt. Hinfichtlich der Form und Beleuchtung des Operationsfaales fei auf Art. 125 (S. 93) verwiefen. Die Krankenabteilungen für Männer und Frauen, die eine völlig gleichmäßige Durchbildung erhalten haben und je 2 Betten L, 4 Betten II. und 62 Betten III. Klaffe nebft einem Tageraum und den erforderlichen Nebenräumen enthalten, find in den beiden Obergefchoffen des Krankengebäudes angeordnet. Ein geräumiger Saal für Mechano-Therapie ift im Untergefchoß vorgefehen. Zur Beförderung der Betten aus einem Stockwerk in das andere dient ein Perfonenaufzug.

Chirurgifche

Klinik

zu

Marburg.

i5fi.

Chirurgifche

Klinik

zu

Greifswald.

Literatur

über „Chirurgifche Kliniken".

Wagner, A. Die chirurgifche Univerfitäts-Klinik der Albertus-Univerfität zu Königsberg i. Pr. Königsberg 1864.

Schmidt, B. Das chirurgifch-poliklinifche Inftitut an der Univerfität Leipzig. Leipzig 1880.

Die chirurgifche Klinik in Göttingen. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 381.

Billroth, Th. Wie follen die Unterrichtsräume einer chirurgifchen Klinik in Wien befchaffen fein etc. Wiener klin. Wochenfchr. 1889, Nr. 1 -3.

H P UE J3JV

T ag eraum

Schwester

10 Betten-

16 Betterf

•jpuïqj3j\

Speisen-

Ausg.

Theeh.

sjnßsny

lad

Jsolier

B Betten

3_

Schwester

6 Betten

Sept.Bad

B Betten.

20«

-I

15

4ßetten J.K1.

Fig. in.

Leinenk.

Theek.

Ant.

1 Kranker

l Kranker

II. Obergefchoß.

10

1:500

>    t h 111¹1¹1 ■ i

O* l Z C t S 9

10 9 8 7

Verband -

t~~)

mm

WH

à-

li

Rontgen-Z.

Asept.

Op er.-Saal

Vorber.-Z.

f. Männer

Vorher.- Z.. F. Frauen

Ass-Ant.

jaqiajui'dQ

Fr. Op.Männer

mai

[PES - J3 tf 0

Photographien

J3UUE ^

-uapunyw

uanEJj 3ßin|3Bp J3/V

VerdächtigEWundEnl

-Dienst-

-Personal

Schwester

UajUEJ|13(l

Sptiset

Osteing.

1

Med.- MechaniKum

aßESSEft

Aente-¹

Bad

Werkst.fl Heiler

Schwestcr I 01er-l-SchwEStErIschwesl Speisep. djfl

I-1er I Schwestern I Anrichte

i!

“’S

pEqjiuiEQ

«sqjassEjj

PfôrtflnEr-WlJhng.

Fig. ii2.

Pförtn.

jjajdnEH

Untergefchoß.

•ßufapjo^

Werk.ff statten

Flickstube

t stein p.

Haustmrsche

Itfotfhng. des I Heipers

Chirurgifche Klinik der Univerfität zu Greifswald⁶³).

Arch, : Dr. Thür.

Ohren t Poliklinlik

; Wartej.

Speisev

f, Aente

Itausbursche

Küche

Kam.

Kam.

AbFertig.-U- Zim.

l

fl

EI

aiEJEllEJd

Kleiderabl.

Bakteriolog. Lab.

Spölkam «Apparate

157.

Bedingungen

und

Erforderniffe,

Neubau der chirurgifchen Klinik für die Univerfität in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 62.

Lorenz. Über zweckmäßige Einrichtungen von Kliniken. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 311; 1890, S. 22. — Auch als Sonderabdruk erfchienen. Berlin 1890.

Schönborn, C. Der neue Operations- und Hörfaal der chirurgifchen Univerfitäts-Klinik in Würzburg. Wiesbaden 1890.

Chirurgifche Klinik zu Berlin: PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefund-heitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 119.

Chirurgifche Klinik zu Bonn: Ebenda!., S. 187.

Chirurgifche Klinik zu Breslau: Ebenda!., S. 211.

Chirurgifche Klinik zu Göttingen: Ebenda!., S. 232.

Chirurgifche Klinik zu Halle: Ebenda!., S. 288.

Chirurgifche Klinik zu Königsberg: Ebendaf., S. 342.

v. Horstig. Das neue Operationsfaal-Gebäude der chirurgifchen Klinik an der k. Univerfität Würzburg. Deutfche Bauz. 1890, S. 12g.

Lucas-Championniere, J. Les conditions matérielles d'une bonne falle d’opérations. Revue d'hygiène 1890, S. 302.

Angerer, O. Die neue chirurgifche Klinik in München. München 1892.

Chirurgifche Klinik zu Würzburg: Würzburg insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheits-pflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892, S. 288.

Der Erweiterungsbau der Chirurgifchen Klinik in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1893, S. 53.

Operationsfaal der chirurgifchen Klinik in Kiel. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 221.

Die neue chirurgifche Klinik der Univerfität Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 237.

Ueber Bau und Einrichtung amerikanifcher Kliniken. Baugwks.-Ztg. 1894, S. 498.

Czerny, V. Die Erweiterungsbauten der chirurgifchen Klinik zu Heidelberg. Tübingen 1895.

Die chirurgifche Klinik der Univerfität Marburg. Zeitfchr. f. Bauw. 1897, S. 483.

Duplay, S, Cliniques chirurgicales de V Hôtel-Dieu. Recueillies et publiées par les Dr s M, Cazin & S. Clado. ire férié. Paris 1897.

The new operating théâtres, St. George's hofpital. Building news, Bd. 72, S. 303.

Chirurgifche Klinik zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898, S. 516.

Lohr, G. Der neue Operationsfaal der chirurgifchen Klinik der Univerfität Kiel. Klin. Jahrb., Bd. 6, Heft 5.

• Küster, E. Die neue chirurgifche Klinik zu Marburg. Klin. Jahrb., Bd. 6, Heft 5.

New operating theatre, Dunedin, New Zealand. Building news, Bd. 74, S. 6.

Trendelenburg, E. Feier zur Eröffnung des neuen Inftitutsgebäudes der chirurgifchen Univerfitäts-klinik zu Leipzig am 26. I. 1900. Leipzig 1900.

Pavillon de chirurgie de l'afile clinique, à Paris. La conftruction moderne, Jahrg. 16, S. 100 u. PI. 28, 29.

Le pavillon de chirurgie de l'afile clinique (Sainte-Anne). L'architecture 1901, S. 92, 235.

Müssigbrodt, P. Anlage und Einrichtung von Operationsfälen. Zeitfchr. f. Bauw. 1903, S. 273. -Auch als Sonderabdruck erfchienen: Berlin 1903.

Der Neubau der Chirurgifchen Klinik der Charité zu Berlin. Zentralbl. d. Bauverw. 1904, S. 197.

Ferner:

Archiv für klinifche Chirurgie. Herausg. von E. v. Bergmann, C. Gussenbauer, F. König, A. v. Eiselsberg & W. Körte. Berlin. Erfcheint feit 1860.

Deutfche Zeitfchrift für Chirurgie. Herausg. von v. Bardenheuer, v. Bergmann, Bier u. a. Red. von E. Rose & H. Helferich. Leipzig. Erfcheint feit 1836.

Zentralblatt für Chirurgie. Herausg. von E. v. Bergmann, E. König & E. Richter. Erfcheint feit 1879.

b) Frauenkliniken.

Die Lehrgegenftände in der Frauenklinik fc.heiden fich in zwei Hauptabteilungen, nämlich:

1)    die Lehre von der Geburtshilfe und

2)    die Behandlung der Frauenkrankheiten

Für beide Abteilungen find Lehr- und Krankenräume erforderlich. Während die erfteren teilweife für beide Zwecke gemeinfam benutzt werden können, find

die Krankenräume der beiden Abteilungen grundfätzlich zu trennen und gegen einander forgfältig abzufchließen, weil die Erkrankungen der weiblichen Organe zum teil anfteckend, und die Wöchnerinnen für derartige Anfteckungen befonders empfänglich find. Wie in anderen Kliniken, müffen auch hier die Krankenabteilungen gegen den Verkehr der Studierenden ifoliert werden und die der Poliklinik dienenden Räume eine im Zufammenhange mit der Klinik ftehende, aber für fich abgefchloffene Abteilung bilden.

Hiernach pflegt das Bauprogramm der Frauenklinik die folgenden Räumlichkeiten zu verlangen.

1)    In der Lehrabteilung:

«) einen Hörfaal für theoretifche Vorlefungen; daneben ß) ein Zimmer für Übungen am Phantom; y) ein Sammlungszimmer;

B) die Räume für Poliklinik,

s)    das Sprechzimmer des Direktors;

V) den großen klinifchen Operationsfaal; daneben Y]) ein Zimmer zur Vorbereitung der Operationen;

8*) ein Zimmer für Inftrumente, Sterilifatoren und Verbau dftoffe; i) die nötigen Kleiderablageräume für Studenten;

x) einige Arbeitsräume für chemifche und mikrofkopifche Unterfuchungen etc., und

k) ein Bibliothekzimmer.

2)    In der Entbindungsanftalt: p.) den Entbindungsfaal ; v) ein Wartezimmer für Studenten;

Ï) die Wöchnerinnenzimmer mit Zubehör;

0) die Wohn- und Schlafräume der Schwangeren; x) die Wohnung der Oberhebamme, und

p) die Wohnungen der Affiftenzärzte der Abteilung und der Praktikanten.

3)    In der Abteilung kranker Frauen :

<7) die Krankenräume mit Zubehör;

t)    einen Saal zur Ausführung von Laparatomien mit Nebenräumen;

u)    die Wohnungen für die Affiftenzärzte der Abteilung.

1) Lehrabteilung.

158.

Hörfaal.

Der für regelrechte Vorlefungen beftimmte Hörfaal enthält nur wenige eigenartige Einrichtungen. Vor dem Lehrpult ift ein etwas größerer Raum als fonft zu beiaffen, fo daß ein Tifch dort ftehen kann, auf dem für den Anfchauungs-unterricht geeignete Oegenftände, z. B. Phantome, fkelettierte Becken ufw., niedergelegt werden können.

Die Tafel, die der Vortragende zum Zeichnen feiner Figuren benutzt, ift gewöhnlich die fog. Lucaëfche Tafel (fiehe Art. 14, S. 14).

am Phantom.

Unter dem Phantom verfteht man eine Nachbildung des weiblichen Beckens Zi^er mit den bei der Geburt in Frage kommenden Organen und der hineinpaffenden für Übungen reifen Frucht. Sie bildet das Unterrichtsmaterial bei Unterweifung der Studierenden in der Geburtshilfe, und deshalb ift es zweckmäßig, die Phantomkammer als Nebenraum des Hörfaales anzulegen. Die Übungen können auch im Hörfaal felbft ftattfinden, und in diefem Falle genügt für die Aufbewahrung der Phantome ein kleiner einfenftriger Raum.

Als weiteres Unterrichtsmaterial wird bei den Vorlefungen die Sammlung benutzt, die lieh aus den Becken, den Spirituspräparaten und Wachsnachbildungen der Leibesfrucht verfchiedener Reife zufammenfetzt. Hier, wie in den meiften Sammlungen medizinifcher Lehranftalten, kommen hohe Wandfehränke und niedrige, freiftehende Schränke zur Anwendung, letztere in der Regel mit Schau-kaften verfehen. Ein bis zwei Zimmer von je 30 bis 40 Grundfläche werden in den meiften Fällen genügen.

160.

162.

Operations

faal.

Sammlung.

161.

Räume für Poliklinik.

Zur Abhaltung der Poliklinik find mindeftens zwei Zimmer erforderlich: ein Wartezimmer für kranke Frauen und ein Unterfuchungszimmer. In größeren Kliniken wird man zweckmäßig für die verfchiedenen Stände getrennte Wartezimmer vorfehen (Berlin). Im übrigen ift die Einrichtung derfelben, wie auch die des Abfertigungszimmers, in dem die Kranken in Gegenwart von Studenten vorgeftellt und unterfucht werden, mit derjenigen der gleichen Räume in der chirurgifchen Klinik (liehe Art. 129 u. 132, S. 100 u. 101) übereinftimmend.

Für befondere Unterfuchungen fchließen fich an das Abfertigungszimmer wohl noch ein oder einige Zimmer an, fei es zu dem Zwecke, Kranke befferer Stände in Gegenwart nur weniger Zufchauer zu unterfuchen oder mikrofkopifche und chemifche Unterfuchungen an körperlichen Ausfeheidungen vorzunehmen. Dielen Zwecken entfprechend find die betreffenden Räume auszuftatten. Die Lage nach Norden oder Nordoften ift auch hier für die poliklinifchen Unterfuchungs-räume am vorteilhafteften.

In kleineren Anhalten wird das poliklinilche Abfertigungszimmer zugleich zur Ausführung der Operationen benutzt und dann mit der hierfür geeigneten Ausrüftung verfehen. Größere Kliniken erhalten einen befonderen klinifchen Operationsfaal, deffen Einrichtung in der Hauptfache derjenigen des chirurgifchen klinifchen Operationsfaales (fiehe Art. 125, S. 92) entfpricht. Wir finden alfo hier wieder das hufeifenförmige Ringtheater, an deffen offener Seite fich ein großes Fenfter befindet, die zweireihige Anordnung der Sitzbänke zu beiden Seiten einer rechteckigen Bühne oder das Ringtheater mit hohem Seiten- und Deckenlicht und vorgelagerter, rechteckiger Operationsbühne und ähnliche, an der angeführten Stelle bereits befprochene Anordnungen. Die Zahl der vorkommenden Operationen pflegt in der Frauenklinik diejenige der chirurgifchen Klinik bei weitem nicht zu erreichen, und ebenfo ift die Zuhörerzahl gewöhnlich geringer. Dies erleichtert im allgemeinen die Anordnung der Hörfäle. Die Operationen find faft immer Unterleibsoperationen, für die nach dem Urteil der Ärzte das von oben kommende Licht befonders wertvoll ift.

In den Operationsfälen werden auch die Unterfuchungen der Schwangeren, die fog. Touchierkurfe, abgehalten, wobei häufig mehrere Unterfuchungsbetten hintereinander aufgeftellt werden. Da Form und Färbung des weiblichen Unterleibes deutlich erkennbar fein müffen, fo find hierfür direkt beleuchtete Operationsbühnen von anfehnlicher Tiefe mit breiten, in gewöhnlicher Brüftungshöhe beginnenden Fenftern, die bis zur Decke reichen und fich als Deckenlicht fortfetzen, befonders geeignet. Die Zugänge für die Studierenden zum Operationsfaal find fo anzulegen, daß diefe mit den auf dem Wege zur Operation begriffenen Frauen nicht zufammentreffen. Selbft Frauen aus den niederften Volksklaffen koftet es große Überwindung, fich einem größeren Zuhörerkreife völlig oder auch nur teilweife entkleidet vorführen zu laffen, und ihre Scheu davor wird durch ein Begegnen mit lachenden und fchwatzenden Studierenden unwillkürlich erhöht. Beifpiele für

¹

) Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Kreisbauinfpektors Buchwald zu Breslau.

²

) Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Kreisbauinfpektors Buchwald in Breslau. - Vergl. auch : Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 62.

die angemeffene Anordnung der Zugänge zum Operationsfaal liefern Fig. 117 u. 125, in Verbindung mit Fig. 126 u. 127.

Da meiftens mehrere Operationen hintereinander ausgeführt werden, fo ift es erwünfcht, die Vorbereitungen dazu nicht im Operationsfaale lelbft, fondern in einem unmittelbar daneben gelegenen Raume, dem Vorbereitungszimmer, vorzunehmen. Die zu operierende Kranke wird darin, foweit erforderlich, entkleidet, an der zu operierenden Stelle gewafchen, desinfiziert und meiftens erft in chloroformiertem Zuftande in den Operationsfaal gebracht.

163.

Inftrumenten-ufw. Zimmer.

164.

Zimmer für Laparatomien.

165.

Entbindungs

anftalt.

166.

Entbindungs-

faal.

Zur Aufnahme der Sterilifatoren, Verbandzeug- und Inftrumentenfchränke wird gewöhnlich auf der anderen Seite des Saales ein kleiner Raum vorgefehen.

Für befonders gefahrvolle Operationen, als Bauchfchnitte (Laparatomien), ift in der Frauenklinik ein eigener Operationsfaal, das Laparatomiezimmer, vorzufehen. Da derartige Operationen ohne Beifein von Zufchauern oder nur vor einem kleinen Zufchauerkreife vorgenommen werden, genügt hierfür ein Raum von etwa 3(Hra Grundfläche, der am beften durch ein einziges breites, bis zur Decke reichendes und nach Norden gerichtetes Fenfter beleuchtet wird und nach den für die afep-tifchen Operationsfäle maßgebenden Grundfätzen (vergl. Art. 126, S. g5) an Fußboden, Wänden und Decke abwafchbar herzuftellen ift. Der Operationstifch, der für die Ausführung von Laparatomien jede erdenkliche Lage des Patienten in einer für den Operateur bequemen Höhe ermöglichen muß, fteht in der Nähe des Fenfters, daneben der operierende Arzt mit feinen Affiftenten. Den Ärzten bequem zur Hand werden die Ständer mit den Desinfektionsflüffigkeiten und die fahrbaren Inftrumententifchchen aufgeftellt, an denen die Operationsfchwefter die erforderlichen Handreichungen verfieht.

Die übrigen in Art. 157 (S. 121, unter 1) angeführten, bisher noch nicht be-fprochenen Räume bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

2) Krankenabteilungen.

Die eigentlichen Krankenräume für die Wöchnerinnen mit dem Zubehör an Zimmern für Wärterinnen, Teeküchen, Badezimmern, Wäfcheräumen, Spülaborten ufw. find bereits im vorhergehenden Halbbande diefes „Handbuches“ (Kap. über „Entbindungsanftalten und Hebammenfchulen“) näher behandelt worden. Unter Bezugnahme auf diefes Kapitel und die Ausführungen in Art. 140 (S. 104) ift hier nur noch zu erörtern, welche befonderen Verhältniffe durch den Zweck der Klinik, Unterrichtsmaterial für angehende Ärzte zu liefern, bedingt werden.

Damit die in den Krankenräumen mit ihren Kindern liegenden Wöchnerinnen durch die bei Entbindungen unvermeidliche Unruhe und das Gefchrei der Kreißenden nicht gehört werden, find für letztere befondere Räume, die Kreißoder Entbindungslaie, zu fchaffen, in denen die Entbindung der Kreißenden vollzogen wird. Um die Entbindungen klinifch zu verwerten und gleichzeitig mehrere davon vornehmen zu können, werden die Kreißfäle fehr groß angelegt, daß fie nicht nur für die bequeme Aufhellung von 2 und mehr Betten, fowie die bei der Entbindung befchäftigten Ärzte und Hebammen, fondern auch für eine Anzahl von Studierenden Platz bieten. Sie erhalten daher gewöhnlich 40 bis 50 ^ Grundfläche; doch kommen auch Säle von 80 ^ und darüber vor. Da bei den Entbindungen die Durchführung peinlichher Sauberkeit Haupterfordernis ift und den ficherften Schutz gegen die Gefahr des Kindbettfiebers bildet, fo erfolgt der Ausbau diefer Räume nach den für afeptifche Operationsfäle erörterten Regeln (vergl. Art. 126, S. 95). Die Einrichtung eines Entbindungsfaales ift etwa die folgende. Die

Betten ftehen mit dem Kopfende gegen eine fenfterlofe Wand oder in der Mitte des Saales (Berlin). Am Fußende eines jeden Bettes befindet fich ein Schreibpult, auf dem das Protokoll über den Verlauf der Entbindung geführt wird. An einer von den Protokollführern leicht überfehbaren Stelle ift eine Uhr aufzuhängen. Nahe den Entbindungsbetten, und zwar für jedes gefondert, find Wafchtifche mit je mehreren Wafchbecken anzuordnen und mit Kalt- und Warmwaffer-Zufluß zu verfehen. Eine Sonderung der Wafcheinrichtungen ift unbedingt erforderlich, um das Übertragen etwaiger Anfteckung von einer Kreißenden auf die andere, die faft immer durch Berührung erfolgt, ficher zu verhindern. An geeigneter, vor Zugwind gefchützter Stelle ftehen ein Wickeltifch, eine Kinderwage und eine Kinderbadewanne. Die Warmwafferbereitung für das Kinderbad erfolgt da, wo die Warmwafferleitung des Haufes nicht auch zur Nachtzeit im Betriebe ift, zweckmäßig durch einen Gaskocher.

167.

Wartezimmer

für

Studenten.

Wenn die Anzeigen einer beginnenden Entbindung fich einftellen, wird eine Anzahl Studenten durch den Hausdiener zufammenberufen, um derfelben beizuwohnen. Dies kann ebenfo oft zur Nachtzeit wie bei Tage eintreten, und es erfordert meiftens eine mehrftündige Anwefenheit der Studenten. Um den letzteren namentlich auch während der Nachtzeit eine geeignete Unterkunft zu verfchaffen, empfiehlt es fich, in der Nähe des Kreißfaales ein Wartezimmer vorzufehen, das zur Herrichtung notdürftiger Nachtlager mit Ruhebänken ausgerüftet wird. Er-wünfcht ift es, dem Zimmer eine folche Größe zu geben, daß darin der leitende Arzt während des Verlaufes einer Entbindung, namentlich bei Eintreten beunruhigender Erfcheinungen, die in Gegenwart der Kreißenden nicht befprochen werden dürfen, vor den Studierenden einen erläuternden Vortrag halten kann. In der Mitte des Zimmers findet daher zweckmäßig ein langer Tifch mit Stühlen Aufhellung, während die Ruhebänke längs der Wände angeordnet werden.

168.

Krankenfäle.

Bei der Einrichtung der Krankenfäle tritt die Bedingung, fie zu klinifchen Zwecken auszunutzen, in den Vordergrund. Sie erhalten daher, um eine größere Anzahl von Studierenden in der Behandlung der Kranken unterweifen zu können, wie die Säle der übrigen Kliniken (vergl. Art. 140, S. 104), eine erheblichere Größe, als durch die Beftimmungen über Krankenräume vorgefchrieben ift. Säle für 8 bis 12 Betten, die durch Fenfter an den beiden langen Seiten beleuchtet werden, find daher als für diefe Zwecke befonders geeignet anzufehen (Breslau); doch find auch kleinere Zimmer für 6 Betten (Göttingen, Bafel) vielfach beliebt worden. Die Kranken I. und II. Klaffe find für den Unterricht kaum zu verwerten. Wenn man trotzdem auf Zimmer für fie nicht verzichtet, fo gefchieht dies teils aus allgemein menfchlichen Rückfichten, um den Kranken höherer Stände die Vorteile einer klinifchen Behandlung zu gewähren, teils um der Klinik befondere Einnahmen zu verfchaffen.

169.

Die Wöchnerinnenabteilung muß derart gruppiert werden, daß im Bedarfsfälle eine Reihe von Zimmern, d. h. etwa ¹/₃ bis ¹/i der ganzen Abteilung/als Referveftation abgefondert werden kann. Häufig erhalten dann die einzelnen Abteilungen gefonderte Entbindungszimmer.

Abfonderungs- Für die Behandlung anfteckender Krankheiten und eitriger Wunden werden abteiiungen. am zweckmäßigften in der Klinik felbft kleine Abfonderungsabteilungen eingerichtet (Bafel), für die geburtshilfliche und gynäkologifche Station gefondert. Es empfiehlt fich dies mehr als das Unterbringen diefer Kranken in felbftändigen Abfonderungs-häufern, da auf Frauen, deren Leiden anfteckend geworden find, die Überführung in ein anderes Gebäude erfahrungsgemäß beunruhigend wirkt, während ihre Be-

förderung in ein anderes Zimmer der Klinik, die den Anfchein eines harmlofen Umbettens erweckt, den Zuftand der Kranken weniger nachteilig beeinflußt.

Mit der Frauenklinik pflegt eine Dienftwohnung des Direktors verbunden zu fein, weil die Anwefenheit desfelben zu jeder Tages- und Nachtzeit erforderlich werden kann. Die Wohnung liegt zuweilen mit der Klinik unter einem Dach (Bonn, Königsberg, Marburg) oder beffer in befonderem Gebäude, jedoch in mittelbarem Zufammenhang mit der Klinik (Berlin, Halle, Göttingen)

Dienft-

wohnungen.

u. a. m.

un-

3) Gefamtanlage und Beifpiele.

Von älteren Frauenkliniken feien erwähnt die Kliniken in Bonn (1868 — 72 erbaut⁶⁴), Königsberg⁶⁵), Greifswald (1875 — 78 erbaut⁶⁶) und Halle (1876 — 78 v. Tiedemann erbaut⁶⁷), bei denen, um den fortfehreitenden Bedürfniffen Rechnung zu tragen, zumteil bedeutende Erweiterungen ausgeführt worden (Greifswald) oder geplant find (Königsberg, Halle). Bemerkenswert ift ferner die im Jahre 1886 vollendete Frauenklinik in Straßburg⁶⁸), die fich durch die Anlage luftiger Räume und Flure ausgezeichnet und durch die Trennung zweier mehrftöckiger Gebäude durch einen dazwifchenliegenden, mit ihnen durch Flurgänge verbun-, denen Operationsfaalbau an die Geftaltung chirurgifcher Kliniken erinnert.

Welche Anforderungen eine Univerfitäts-Frauenklinik nach gegenwärtig maßgebenden Anfchauungen hinfichtlich ihrer Gefamtanordung und Einrichtung zu genügen hat, foll an den Kliniken in Breslau, Berlin, Göttingen und Bafel näher erläutert werden.

Die Frauenklinik in Breslau, über welche die in Fig. 115 bis 117 mitgeteilten Grundriffe und die Schnitte in Fig. 113 u. 114 Auffchluß geben, ift nach den Plänen v. Tiedemann's 1885 — 87 erbaut worden.

Das Gebäude hat die Grundform eines H. Die beiden die Krankenabteilungen aufnehmenden Flügel werden durch das Lehrgebäude voneinander getrennt, wodurch jede Störung der Kranken durch den Verkehr in der Lehranftalt forgfältig vermieden wird. Zur Abfertigung der Poliklinik ift zur Linken des Haupteinganges ein geräumiges Zimmer, demfelben gegenüber ein Unterfuchungszimmer angeordnet. Hieran fehließt fich in paffender Reihenfolge das Zimmer des Direktors, der kleine Hörfaal und zwei Sammlungszimmer an. Zur Rechten des Einganges liegt die Wohnung des poliklinifchen Affiftenten. Zwei neben den Anfchlüffen des Langhaufes an die beiden Flügel gelegene Treppen führen zum I. Obergefchoß, deffen Hauptraum, der Operations-faal, in der Mittelachfe liegt. Die Studierenden verlaffen jedoch das Treppenhaus nicht, fondera fteigen weiter zum II. Obergefchoß empor und treten dort in eine 4,10“ über dem Fußboden liegende Empore, von der aus fie zu den Sitzreihen hinabfteigen. Hierdurch wird jede Berührung der Studenten mit den klinifchen Kranken und den zu Operierenden vermieden. Neben dem Operationsfaal liegt ein geräumiges Vorführungszimmer und ein kleines Inftrumentenzimmer. Zwei Wohnungen für Affiftenzärzte, drei Zimmer für Volontärärzte, ein Bibliothek- und ein Klaufur-zimmer find gleichfalls im II. Obergefchoß untergebracht.

Die beiden Flügel nehmen im Erdgefchoß die Wöchnerinnenabteilung auf. Der linke Flügel ift durch eine Glaswand im Gange in zwei gleiche Hälften geteilt, deren eine als Referveabteilung in der Regel unbelegt bleibt. Die Wöchnerinnenzimmer zu je 10 Betten liegen an den Flügelenden und find an je zwei, bezw. drei Seiten mit Fenftern verfehen. Zu jedem Flügel gehört ein gé

von

M) Siehe: Reinicke, E. Die klinifchen Neubauten der Univerfität Bonn. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 333 -ferner: Deutfche Bauz. 1871, S. 64.

⁶⁵) Siehe: Hildebrand, H. Die neue gynäkologifche Univerfitätsklinik und Hebammen-Lehranftalt zu Königsberg i. Pr. Leipzig 1876.

G6) Siehe: Endell & Fromann. Statiftifche Nachweifungen, betreffend die in den Jahren 1875—1880 vollendeten und abgerechneten Preußifchen Staatsbauten. Abt. I, X: Hofpitäler, Krankenhäufer etc. Berlin 1883. S. 174.

«’) Siehe: Tiedemann, v. Die medizinifchen Lehrinftitute der Univerfität Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1881,

⁸³) Siehe: Feftfchrift der 58. Verfammlung deutfeher Naturforfcher und Arzte. Die wiffenrchaftlichen und medizinifchen Inftitute und die hiftorifchen Sammlungen der Stadt Straßburg. S. 108.

S. 160.

ra-

Überficht.

172.

Frauenklinik

zu

Breslau.

Fig. 113.

Fig. 114.

'À

Schnitt durch den

Operationsfaal.

Anficht

der

Anficht

inneren Längswand.

W'

der Fenfterwand.

in

1:250

10 ><w ö clhneWTen

M-H

10    11    12

—j t [ -1 ■ | .

P-

15m

Fig. 115.

fârtei

Phei

Thee

tärtei

[TJ

|j solir-Z

efsucnt

Bai

lim.

irectol

X/ 1 r s a a.¹

Bai

ajl

O i! O

o 1) o\

o ||o/

Bai

:nffiind<uigs

V e r fügt

EntWjiiiijngs

0 1 i k|l i n ik

LZ

’raktikantl

iKaramerf

Helame

Leinen I JsolirZl.

aal

iàrteriThee

1,

Lai

Leisj

1 Assist)

Praktikant.

TieElWärtei

I0j>w 0 c|)in mau

ll\ft ein mdien

Erdgefchoß.

1:500

V ”»7696321    0

hr+-HWM*WH+f

+■

10

IS

20™

Frauenklinik der

fonderter Entbindungsfaaf. Über der Wöchnerinnenabteilung liegt im I. Obergefchoß die Abteilung der kranken Frauen, und zwar find zwei Säle zu je 10 Betten, drei zu je 2, fünf zu je 1 Bett nebft einigen Abfonderungszimmern vorhanden. Im nördlichen Flügel ift der Saal für Laparatomien mit breitem Mittelfenfter vorgefehen, daneben ein Ablageraum für Frifchoperierte und ein Inftrumenten-zimmer. Sämtliche Räume des Gebäudes find in allen Gefchoffen maffiv überwölbt worden.

Eine fehr umfangreiche Anlage ift die Frauenklinik zu Berlin⁶⁹), in den Jahren 1880 — 82 nach Plänen von Gropius & Schmieden auf einem Grundftücke erbaut, das im Weften von der Artillerieftraße, im Norden von der Ziegelftraße, öftlich vom Grundftück des gegenwärtig im Bau begriffenen poliklinifchen Inftituts für innere Medizin und an der Südfeite von der Spree begrenzt wird. Die Tafel bei S. 129, fowie Fig. 118 u. 119 enthalten die Grundriffe des Erdgefchoffes, des I. und II. Obergefchoffes diefer hervorragenden Bauanlage.

Im wefentlichen befteht diefelbe aus zwei Gebäudegruppen, nämlich einem zweiflügeligen Bau an den beiden Straßen und den im Inneren des Grundftückes liegenden Pavillonbauten. Die Trennung der Abteilung für kranke Frauen von der Entbindungsanftalt ift in fehr vollkommener Weife durchgeführt. Erftere nimmt den Hauptbau an der Artillerieftraße ein, deffen Erdgefchoß links vom Eingang die Räume für Poliklinik, nämlich drei geräumige Wartezimmer, und durch den

Aar

II. Obergefchoß.

Frauenklinik

zu

Berlin.

Fig. 116.

Bjtt

IC

Verfügl- bar

0 15-

kTÉîîêrl L-Ą1L. I

e!tt

• !c

Tk.ee

Fig. 117.

Bai

Bai.

issistenzfl-Arztl. ■Volontair BibliotM teistenzlf Arzt 1.

le i o I o

röröiSi

Bad

Aerzte

iBett I.Cl.l

IberWärterii

-'olontair I jVolontairf

Vt)rfiihmn.g s-1 Lml Zimmer

!Z

IL e in e nziml

ijnstrut /m e nte\

Cnrsist

rsolir-zl.

18 Betten/ I I. CI.

IBett I.C1.

e r ati o n s

IBett I.C1.

IBett ICI.

lApotheke

IBett I.Cl.i

L ajj r

oti mie

Tb.ee.

Wärter)

Jnstru-I I mente \

APlegei r aum i

LE Betten/|\S Betten/ I I. CI. I) H.CI.

I. Obergefchoß.

Arch. : v. > Tiedemann & Waldhaufen.

Univerfität zu Breslau.

e9) Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. i88i, S. 475 u. Bl. 61.

Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 385.

Kuhn, F. O. Krankenhäufer. Sonderabdruck aus: Bericht über die Allgemeine Deutfche Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens. Berlin 1882—83. Herausg. v. P. Boerner Bd. II. Breslau 1885.

Guttstadt. Die naturwiffenfchaftlichen und medizinifchen Staatsanftalten Berlins. Feftfchrift zur 5g. Verfammlung deutfcher Naturforfcher und Ärzte. Berlin 1886. S. 332.

Vorderer Mittelbau.

Arch. : Gropius & Schmieden.

Frauenklinik der Univerfität zu Berlin.

o r-W o Ti

D TC

Kranke n-Zi m ni e r I.tiI.C 1 a s s e

co

CO

Fig. 119.

jg-

Fig. ii8.

«■»

□ nn

m°

Tool

□ □□

□ □□

wärt.

Z'Y

ZJOA

D i re ctor

TT

.aparotomie

1er

oT

r_rt-2

loi

rank

n Tranen

To

^ssistelz-Arzt

1: 500

BilHoUtek

co

co

ro

pa-

s

I. Obergefchoß.

--5

|QH

Abth. 1. Ans

e ckenöen Kranken

EJ

iJnstrumenu

.i!

•ii

mm

lAssist

iz-Arzt

□□

CO

OJ

Wärterin

□ □□□

0 0 0 0 0

Tire ctor-Vohnimg

Zur

II. Obergefchoß.

f

C-3

ÆZf

5ü

% j.mmeT

QQu

Thee

.«j]

:V^T

on-

C^Vx^/^W^

BD

:>•

BÄÄ

Ôfi

□ DB □

□ □□□

strati

r.

ochnerin

Hörsaal

Vorraum

Warte

rin.

Wa

rte-

Zi

rl

Bad. BWô cïineri

]b a 1

Tliee

Warte

in

mm

El

Wärterin

L...I

oclmerinneii

W.,

âi

□ rinn

CD

Bai

Thee.

“-a.

il

:V

Arzt

1 °t=l

-JE ntlindungs

Zimmer

C=3

JkI

gh?

Thee

ICO

lai

Wöchnerin

*A'i,

VCi

.CD

VïïcTineBrinne n

iêë|

iad|

0 MID

'm

Ba

CD

[____i

Thee

'v-ci

Wü chn e -■ Tinn e n

igj

trcrr

■M

ri

zDtj

•v=gg

t*i

.va

CV-'£

pp

=r*

î*

IS?üV|

tüéh»lEr~

I Mfc

li.

1'

Hiirsaal-

für

jCiicta 6

|o

100 Zuhörer

(iJcrosM Z. S

Untersuchgs

Z.

lirector

S amm-lung

An n ahm e| Bureau

W 0 h iHa n g

J)

|ôj

ie s I Haus

J n s "jj e

t 0 r si

.Spei senausg

V 0 r 2.1

IVorrathe

iaiQ

iiiiHng

Ch I

Warte

mer

rVV

/\

ÎFD]

Wohnung

er H Oh erhehaine

»cg

WohnungiesDirectors

il

stenmerzte

Secumdärarzt

0=

=o>

Erdgefchoß.

1:500

10

15

20«

Handbuch der Architektur. IV. 6. b, ß. (2. Aufl.j

10 9 8 7 6 î

Frauenklinik der Univerfität zu Berlin.

Arch. : Gropius & Schmieden.

Mittelgang von dielen getrennt, den poliklinifchen Hörfaal, ein Zimmer für den dozierenden Arzt, ein Unterfuchungszimmer, ein Zimmer für mikrofkopifche Arbeiten und ein Bibliothekzimmer enthält. Dem poliklinifchen Hörfaal hat man ein befonders breites Fenfter an der Nordfeite gegeben,

Fig. 120.

Demonstr.- © Z i in..

-!

Warte-Z i m_

iöör

00

Ol©

öTg) [

V'ö chnerinn en- ^Wärterin The eXü ch e

Zim.

B ad

Wb chnerinn en-

Z im.

Schwester

Wöchner- Zim.

ITerbin dungsganq --

Flur,

— V erbi n dang s gang

Wöchnerinn cn-

iim.. |

Tforraum

H'

Vorraum R

Wöchnerinnen -

Zim. ]

The e -küche

Bad

CD

TT

1:250

1 2 3 4- S 6 7 8 S 10 11 12 13 1i 15m

l-H i I i I ■ l ' I M-i I M ' I ' I ■ l i ! U ' l ' I

Frauenklinik der Univerfität zu Berlin.

Neuer Hörfaalbau.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

die forgfältige Vornahme von Unterfuchungen zu ermöglichen. Die rechte Seite des Erd-gefchoffes ift für das Aufnahmebureau, die Infpektorwohnung und die Wohnung der Hebamme beftimmt. Zwei vorgezogene Flügel an der Artillerieftraße werden einerfeits von der Direktorwohnung, andererfeits von den Wohnungen der Affiftenzärzte eingenommen.

um

Das I. und ein Teil des II. Obergefchoffes diefes Gebäudeteiles (Fig. 118 u. 119) nehmen die Zimmer der kranken Frauen auf, von denen einzelne ganz abgefondert werden können. Im I. Ober-gefchoß liegt über dem Haupteingang der Saal für Laparatomien mit halbkreisförmigem, den breiten Weftfenftern zugekehrtem Ringtheater und kachelbekleideten Wandpaneelen. Im II. Ober-gefchoß (Fig. 118) liegt über dem poliklinifchen Hörfaal ein Operationsfaal mit 110 Sitzplätzen und 40 Stehplätzen. Die Beleuchtung erhält diefer Raum durch ein großes, nach Norden gelegenes Mittelfenfter und durch ein — in der Ausführung nicht befonders wirkfames —• Deckenlicht. Die Sitzreihen find ringförmig dem Fenfter zugekehrt. Durch einen Fahrftuhl können die Operierten nach ihren Zimmern befördert werden. Die Zugänge für die zu Operierenden und die Studierenden find hier nicht in gleicher Vollkommenheit, wie in Breslau, voneinander getrennt.

An den Saal fchließt fich ein Inftrumentenzimmer, ein kleines Zimmer für den Direktor und ein Kleiderablageraum für Studierende an.

Fig. 121.

/jv

in I m.....

¹ ! : '! r ! ; 111 llWfÏÏÏMfc!

■j

ora

faPilnlial

Schnitt nach der Hauptachfe in Fig. 120. V250 w. Gr.

Die Abteilung der kranken Frauen enthält zufammen 40 Betten, deren 12 in Einzelzimmern ftehen. Die übrigen Zimmer fchwanken zwifchen je 4 bis 9 Betten. Die Entbindungsanftalt nimmt die drei Saalbauten inmitten des Grundftückes und den einftöckigen Flügel an der Ziegelftraße ein, in deren letzterem fich auch die Küche nebft einigen Nebenräumen befindet. Die Einzelbauten, welche fämtlich untereinander und mit den ftraßenfeitigen Flügeln durch Verbindungsgänge in Zufammenhang ftehen, find einftöckig. Durch diefe vielfache Gliederung der Abteilung ift die Abfonderung einzelner Zimmergruppen in leichtefter und vollkommenfter Weife erreichbar. An den beiden äußerften Enden der Anftalt, an der Spree und Ziegelftraße, liegen die Entbindungs-fäle. Eigentümlich ift die überall durchgeführte Zerlegung der an den Enden der Einzelgebäude gelegenen Krankenfäle durch Längsfeheidewände, durch welche die Beleuchtung von zwei gegenüberliegenden Seiten her vermieden wird, die in Breslau gerade gefordert wurde.

vor etwa 12 Jahren ein nach Often polygonal ge-fchloffener Hörfaal angebaut⁷⁰), der 170 im Halbrund ftufenweife anfteigende Sitzplätze und eine größere Anzahl von Stehplätzen enthält. Zu beiden Seiten des Saales, zum Teil auch unter feinen Podien, befinden fich die erforderlichen Nebenräume (Fig. 120). Neben Seitenbeleuchtung ift für ihn reichliches Deckenlicht vorgefehen, das teilweife in die untere Fläche des manfardenartigen Daches gelegt ift. (Vergl. den Schnitt in Fig. 121.)

An den mittleren Krankenpavillon wurde

Vnrb-

L aparotomie

Zim.

II. Obergefchoß.

I. Obergefchoß.

Verb.- Zita.

2 Kranke "JK1

Direktor-

Thearet. H ö r s a a'l

Von.

Bad

Asstst.-I-Ar^t

Bad

6 Kranke t Kl.

Assist ff Arit

Tagt-

raum

6 Wöchnerinnen

20m

Klinischer Hin 0 r s a a 1 ! |

Vnrb-Zim

6 Kranke * Kl.

Wärterin

Bäder

6 Wöchnerinnen

10

Varh- Zun

Kreifssaal.

Varie¹).?,

[Schülerinnen!

1:500

6 Kranke I. Kl.

Praktikanten

6 Wöchnerinnen

2 Kranke

S KL

1 Kranke

ÏÏI

MKranke

üii

1 Woch-1 6 Wöchnerinnen nerin I

8 7 6 5 4

W+ł+H

6 0t

Frauenklinik der Univerfität zu Göttingen.

Spül- I

raum IAnrichte

Spül- I Anrichte raum I

•iS

Wärterin

A Kranke

2 Kranke

Ober-

Wärterin

Wissenschaft! -U- Arbeiten

Wartcy

Poliklinik

Fig. 122.

Fig. 123.

Die Anftalt ift mit gediegenem, wenn auch im allgemeinen einfachem innerem Ausbau verfehen. Endlich fei erwähnt, daß im Jahre 1887 an dem an der Ziegelftraße gelegenen Flügel der Klinik ein kleines Obduktionshaus errichtet wurde, das aus einem ebenerdig gelegenen Erdgefchoffe und 2 Oberge-fchoffen befteht und außer den zur Leichenöffnung dienenden Räumen und einigen Sammlungszimmern eine Leichenkapelle mit Nebengelaß enthält.

Von der in den Jahren 1894—96 erbauten Univerfitäts-Göttingen. frauenklinik zu Göttingen find in Fig. 122 u. 123 die beiden Ober-gefchoffe zur Darftellung gebracht. Die reichliche Zuführung von Licht und Luft und die ftrenge Trennung der Eingänge für das Publikum und die Studierenden haben die Wahl eines langgeftreckten Grundriffes mit einfeitigem Flurgang veranlaßt.

J31U'

II. Obergefchoß.

174.

Frauenklinik

zu

rd

«J

oyerscUwesW¹⁻'

harter'¹¹³

teil

-Ah

Operatidins-saal l__

• Z - J a qa oyy

Z im..3. 6 B..

Zi ra.. 3.2 B.

20"»

Zitt.q. 6B.

15

Die Raumeinteilung des dreige-fchoffigen Gebäudes ift derart erfolgt, daß die Schwangeren das nahezu ebenerdig gelegene Erdgefchoß, die Wöchnerinnen das I. und die kranken Frauen das II. Obergefchoß zugewiefen erhalten haben. Die Operationsräume, das Kreißzimmer ufw. find auf die Ge-fchoffe entfprechend verteilt worden.

Das Gebäude ift nur foweit unterkellert, als Raum für die Heizanlage und für Wirtfchaftszwecke gefchaffen werden mußte.

Das Untergefchoß enthält außer den Wohnungen für Hausbeamte und Hebammen Bäder, Aborte, 4 Wohnzimmer für zufammen 24 Schwangere, die Eßzimmer für die letzteren und die Ärzte, ein Gefchäftszimmer, Samm-lungs- und Betriebsräume, zu denen auch ein Raum zum Sterilifieren der für die Entbindungen gebrauchten Wä-fche gehört. Die Zugangstreppe im füd-lichen Eckrifalit (links) führt zur Krankenaufnahme, zur Poliklinik und zu den Krankenabteilungen, während die Treppe im nördlichen Eckbau (rechts) den Studentenverkehr zu vermitteln hat. Hier befinden fich deshalb auch im I. Obergefchoß der theoretifche Hör-faal und darunter, mit ihm durch einen

Zim.3. 4B

Thee-

B ad

Kii.

■ Gyriäkclogi

Oberschw.

sept.Abt.

Fig. 124.

■az L"“tz

IjEi^s-iUy

•tsitaqiy

-Łuajsissy

• a z ł wij

Zim. 3 6B.

Zi m. a B.

V 6B-

Assist. Ar^t sept.Abt.

Sept-

Operalionssaal

1:500

10 987654321 0

Arch. : Vifcher & Fueter,

ïï*

TrocheRr.

ff

Kuch**¹

B üq e 1 *3

Wäs ch e

IJ

! lii iii

II

Erdgefchoß.

Hl

iü

sialV®^

\-jaA.

sa?

ft

in o JA.

a_

Jus tr.

jLiv-n 0

L ab or at

lii

K1inischer

Kleider ab 1.

Bad

Vorpl

•L)2ua;[[ '.n aiUj'J -tssj

ja ii JO d

•£ sijejv^

Verwalter

Frauenfpital zu Bafel⁷¹).

g

s~

I

‘3 «

I

auaiJSjVl

(fl

Wartej

Avskl.

hsissy-juji

P □ liklinik

URt-Ä s sisr.-

Wohn?. F.

Schwang ere

|§F

Fig. 125.

Aufzug verbunden, die Sammlungen. Der in der Mitlelachfe des Gebäudes gelegene klinifche Hör-faal wird von den Studierenden, nachdem fie den Längsflur im II. Obergefchoß durchfchritten haben, durch die Haupttür betreten, von wo fie ihre Plätze auf den beiderfeits im Saale fteil anzeigenden Treppen erreichen. Der Eintritt der Ärzte und das Vorführen der Kranken erfolgt unter den Sitzreihen hindurch von den Nebenräumen aus. Bei den vorliegenden kleineren Verhältniffen ift hier auf die Anlage einer befonderen Studententreppe verzichtet worden, die eine vollftändige Trennung der Studierenden von dem übrigen Verkehr herbeigeführt hätte, wogegen durch die getroffene Zugangsanordnung der Vorteil erreicht worden ift, daß der Anftaltsdirektor das Kommen und Gehen der Studierenden im Auge behält. Die Dachräume der beiden Flügelbauten find zu getrennten Wohnräumen der Hebammenfchülerinnen und älteren Studierenden ausgebaut worden. Für den Anftaltsdirektor ift unmittelbar neben der Klinik ein kleines, villenartiges Wohngebäude vorgefehen.

Fig. 126.

11|

1    1 -zà

■ TS

jS

li

b*

I,

4- 4-

—* jPfr-L

lil$l

!■>

Uni

m

wrmMi Ûï

■S

mm

175.

Frauenfpital

zu

Bafel.

Frauenfpital zu Bafel. Klinifcher Operationsfaal⁷¹).

Das im Jahre 1896 dem Betriebe übergebene, von Vif eher & Fueter erbaute Frauenfpital zu Bafel (Fig. 124 bis 1277]) ift auf einem von drei Straßen umgebenen Bauplatze errichtet und befteht aus einem Hauptbaue, der in drei den Straßen zugekehrten Flügeln die Verwaltung, die Unterrichtsräume und Krankenabteilungen enthält, und aus einem mit erfterem verbundenen Wirtfchaftsgebäude, in dem in einem Keller- und Obergefchoß die Koch- und Wafchküchen mit den dazugehörigen Nebenräumen untergebracht find.

Das Hauptgebäude baut fich auf einem Kellergefchoß in 3 Stockwerken auf. Seine Raumeinteilung ift fo getroffen, daß das hochgelegene Erdgefchoß, deffen Grundriß Fig. 125 darf teilt, auf der einen Seite die Verwaltung, Zimmer für Schwangere und die mit befonderem Zugänge ver-fehene Poliklinik, auf der anderen Seite Aufenthalts- und Arbeitsräume für die Ärzte, den theo-

n) Nach: Bumm, E. Über die Entwickelung der Frauenfpitäler und die moderne Frauenklinik. Mit einem Anhang: Befchreibung des Frauenfpitales in Bafel. Wiesbaden 1897.

äJ

«

■

Iml

»

-r

P

Fig. 127.

■tor

r

I

1:100

s

2

!

10    5    0

H-n I IM ! |-

Frauenfpital zu Bafel.

Schnitt nach der Hauptachfe des Operationsfaales’¹).

u

toi

w

u

■V¹

Br

T»

retifchen Hörfaal mit Neben- und Sammlungsraum und die Wohnung des Verwalters enthält. Das I. Obergefchoß nimmt die für 32 Betten eingerichtete geburtshilfliche Abteilung auf und das II. Obergefchoß (Fig. 124) die gynäkologifche, die im ganzen für 36 Betten Raum bietet. Für beide Abteilungen find im weltlichen (linken) Gebäudeflügel, gegen die übrigen Räume der Kranken-anftalt ftreng abgefchloffen, Ifolierftationen eingerichtet worden. In der Ifolierabteilung für kranke Frauen ift für einen befonderen „feptifchen" Operationsfaal, fowie für ein Zimmer des in diefer Abteilung ausfchließlich tätigen feptifchen Affiftenten geforgt. In der geburtshilflichen Abteilung find zwei Gebärfäle vorhanden, von denen der größere unter dem Operationsfaale der gynä-kologifchen Abteilung liegt. Die Lage des letzteren mit feinem nach Offen gerichteten großen Fenfter ift nicht recht glücklich gewählt.

In der Mittelachfe des Gebäudes befindet fich der klinifche Operationsfaal mit 4 halbkreisförmigen, zufammen 76 Plätze enthaltenden Sitzreihen und geräumiger davor liegender rechteckiger Operationsbühne. Der Zugang für die Ärzte und Kranken zum Operationsfaale erfolgt im Keller-gefchoß durch ein Vorbereitungszimmer hindurch, während die Studierenden auf ihre Plätze vom Erdgefchoß aus auf zwei Seitengängen gelangen, die brückenartig die vor dem Saale gelegene Kleiderablage mit der oberften Sitzreihe verbinden. (Vergl. Fig. 126.)

Die Erhellung des Saales wird, abgefehen von den an den fchmalen Seiten der Operationsbühne angeordneten Fenftern, durch eine breite, über den Sitzreihen beginnende Lichtquelle bewirkt, die in fanfter Rundung in ein in der Dachfläche liegendes Deckenlicht übergeht (Fig. 127). Zur Verbindung der Stockwerke dienen zwei maffive Treppen und ein geräumiger Perfonenaufzug. Die Speifen werden aus dem Kellergefchoß in die Krankenabteilungen mittels eines befonderen Aufzuges gehoben.

Der innere Ausbau der Klinik entfpricht den Anforderungen der Hygiene in mufterhafter Weife und kann bei feiner Einfachheit und Gediegenheit für ähnliche Ausführungen als Vorbild empfohlen werden.

Literatur

über „Frauenkliniken".

Zenetti. Das neue ftädtifche Gebärhaus in München. Zeitfchr. f. Bauw. 1858, S. 7.

Giersberg. Ueber die gynäkologifche Klinik der Univerfität zu Bonn. Deutfche Bauz. 1871, S. 64.

Hesse. Ueber die Heizungs- und Ventilations-Einrichtungen in der neuen geburtshilflichen Klinik zu Königsberg. Deutfche Bauz. 1871, S. 27g.

Hildebrandt, H. Die neue gynäkologifche Univerfitätsklinik und Hebammen-Lehranftalt zu Königsberg i. Pr. Leipzig 1876.

Baudirection des Canton Bern. Die Geburtshilfliche Klinik in Bern. Bern 1876.

Neubau der Frauenklinik der Univerfität in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 93.

Gropius & Schmieden. Die Geburtshilflich-gynäkologifche Klinik der Königlichen Univerfität. Deutfche Bauz. 1880, S. 303, 316.

Haeger. Die Univerfitäts-Frauenklinik in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 285.

Narjoux, F. Paris. Monuments élevés par la ville 1850—1880. Paris 1883. Bd. 4: Clinique des acouchements; von Ginain.

Klinifches Inftitut für Geburtshülfe zu Berlin: PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 128.

Gynäkologifche Klinik zu Bonn: Ebendaf., S. 193.

Frauenklinik zu Breslau: Ebendaf., S. 201.

Geburtshilflich-gynäkologifche Klinik zu Halle: Ebendaf., S. 292.

Univerfitäts-Frauenklinik zu Leipzig: Die Stadt Leipzig in hygienifcher Beziehung etc. Leipzig 1891. S. 323.

Univerfitäts-Frauenklinik in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 204.

Univerfitäts-Frauenklinik zu Würzburg: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefund-heitspflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 262.

Hörfaalbau der Univerfitäts-Frauenklinik zu Berlin. Centralni, d. Bauverw. 1893, S. 290.

Der Hörfaal-Anbau der Königlichen Univerfitäts-Frauenklinik zu Berlin. Baugwks.-Ztg. 1893, S. 629.

Der Erweiterungsbau der Univerfitäts-Frauenklinik in Marburg i. H. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 169.

Hörfaal der Univerfitäts-Frauenklinik zu Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1894, S. 121.

Bumm, E. Ueber die Entwickelung der Frauenfpitäler und die moderne Frauenklinik. Wiesbaden 1897.

Neubau der Frauenklinik in Göttingen. Centralbl. d. Bauverw. 1897, S. 108.

Frauenklinik und gynäkologifche Klinik zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898. S. 506.

Ahlfeld. Die Frauenklinik der Univerfität zu Marburg und ihre Erweiterung. Klin. Jahrb., Bd.6, Hefts. Runge. Die neue Univerfitäts-Frauenklinik in Qöttingen. Klin. Jahrb., Bd. 6, Heft 5. Erweiterungsbau der Frauenklinik der Univerfität Kiel. Centralbl. d. Bauverw. 1900, S. 45.

Ferner :

Archiv für Qynaekologie. Herausg. von F. Börner, C. v. Braun, Bumm etc. Red. von Gus-serow & Leopold. Berlin. Erfcheint feit 1870.

Centralblatt für Gynäkologie. Herausg. von H. Fritsch. Leipzig. Erfcheint feit 1877. Monatsfchrift für Geburtshülfe und Gynaekologie. Herausg. von A. Martin & M. Sänger. Red. von Martin. Berlin. Erfcheint feit 1894.

Zeitfchrift für Geburtshülfe und Gynäkologie. Herausg. von Olshausen & Hofmeier. Stuttgart. Erfcheint feit 1855.

c) Innere Kliniken.

Die inneren, oder medizinifchen Kliniken find für den Unterricht in der Behandlung der inneren, d. h. derjenigen Krankheiten beftimmt, die nicht auf dem Wege der Operation, fondern durch Arzneimittel oder durch phyfikalifche Therapie geheilt werden. Es ift begreiflich, daß die große Zahl der Krankheitserfcheinungen auch hier bereits zu einer Teilung des Stoffes geführt und daß man für gewiffe Krankheitsgruppen bereits eigene Lehrftühle an den Univerfitäten und eigene klinifche Gebäude dafür errichtet hat. Dies gilt für die Gefchlechts- und Hautkrankheiten (Dermatologie), die Hals-, Nafen- und Ohrenkrankheiten, die Behandlung erkrankter Kinder und die Nerven- und Geifteskrankheiten. Die für den Unterricht in den dermatologifchen Kliniken zu fchaffenden baulichen Einrichtungen find annähernd die gleichen wie in den medizinifchen Kliniken, weshalb fie mit diefen gemeinfam befprochen werden follen, zumal da beide an vielen Univerfitäten in demfelben Gebäude vereinigt find. Den übrigen Spezialkliniken follen dagegen befondere Abfchnitte gewidmet werden.

1) Lehranftalt.

In der Lehranftalt, die fich auch hier von der Krankenheilanftalt fondert, bildet den Mittelpunkt der klinifche Hörfaal, an den fich, wenn darin zugleich die Poliklinik abgehalten wird, die Wartezimmer für die poliklinifchen Kranken und eine größere Reihe von Unterfuchungszimmern anfchließen müffen.

Den Verlauf des klinifchen Unterrichtes hat man fich etwa in folgender Weife vorzuftellen. An einer gut beleuchteten Stelle eines geräumigen Hörfaales hat der die Klinik abhaltende Profeffor feinen Sitz, bezw. Standort. Ihm werden die Kranken einzeln vorgeführt. Nach kurzer Unterfuchung, Stellung von Fragen ufw. wird entweder in unmittelbarem Anfchluß an diefe Vorgänge den Zuhörern ein Vortrag über die gemachten Wahrnehmungen und die daran zu knüpfenden Schlußfolgerungen gehalten oder, wenn diefe Unterfuchung zur Feftftellung der Krankheit nicht ausreicht, einem der Affiftenzärzte der Auftrag erteilt, nach einer beftimmten Richtung hin eine genauere Unterfuchung vorzunehmen. Diefe wird fodann in einem der Unterfuchungszimmer in Gegenwart einiger hierbei zugezogener Studenten ausgeführt. Um diefem Zweck zu entfprechen, muß der klinifche Hörfaal hell beleuchtet fein und fein Licht von derjenigen Seite erhalten, welche zur Zeit des klinifchen Unterrichtes fonnenfrei ift. Findet diefer, wie gewöhnlich, in den Vormittagsftunden ftatt, fo ift die Lage nach Weften brauchbar, Norden, Nordweften und Nordoften jedoch nicht minder zweckentfprechend und weniger abhängig von der Zeit des klinifchen Unterrichtes.

176.

Zweck.

177-

Klinifcher

Hörfaal.

178.

Unterfuchungs

zimmer.

Die zweckmäßigften Grundformen der klinifchen Hörfäle find das Rechteck, deffen eine Wand in der Mitte ein breites und hohes Fenfter enthält, zuweilen auch wohl vollftändig in Fenfter aufgelöft ift, und das uns von den chirurgifchen Kliniken her bekannte, halbkreisförmige Amphitheater mit vorgelegter, rechteckiger Bühne, einer Tafelwand und hoch über den Sitzreihen angeordneten Lichtquellen.

Bei rechteckigem Grundriffe erhalten die normal zur Fenfterwand angeordneten Sitze entweder die gleiche Stellung wie beim theoretifchen Hörfaale (Göttingen [Fig. 135]), oder fie werden, fteil anfteigend, zu beiden Seiten eines in der Mitte des Saales freibleibenden, oblongen Vorführungsraumes angelegt (Halle [Fig. 131], Königsberg). Der Profeffor fitzt mit dem Rücken gegen die Fenfterwand, fo daß der vorgeführte Kranke in befter Beleuchtung vor ihm fteht und dabei von den Studierenden gefehen werden kann, ohne daß letztere gegen das Licht zu fchauen brauchen. Die zweite Art der Grundrißbildung ift in der medizinifchen Klinik in Marburg (Fig. 132) derart angewendet worden, daß die halbkreisförmigen Sitzreihen in einem rechteckigen Hörfaal eingebaut find. Der Saal wird durch die an drei Wänden vorhandenen, hochgelegenen Fenfter in ergiebiger Weife beleuchtet. Die lange Außenwand hat auch unter den Sitzplätzen Fenfter erhalten, die wie die darüber liegenden zum Mikroskopieren benutzt werden. Auch die Grundform des Halbkreifes, die in Budapeft für den Hörfaal gewählt worden ift, kann an fich als zweckdienlich angefehen werden, wiewohl nicht zu verkennen ift, daß fie dort weniger aus der inneren Notwendigkeit hervorgegangen, als vielmehr aus dem Beftreben entftanden ift, durch Übereinftimmung mit der Form des chirurgifchen Operationsfaales eine fymmetrifche Baugruppe zu fchaffen.

Der klinifche Hörfaal in Tübingen (fiehe Fig. 129) hat die Form eines gewöhnlichen Hör-faales mit mäßig anfteigenden Sitzreihen und Beleuchtung von der linken Seite und dem Rücken der Zuhörer aus erhalten.

Der Vortragende Profeffor muß Wafcheinrichtungen mit Kalt- und Warm-waffer - Zuleitung nahe bei feinem Sitze zur Verfügung haben. Im übrigen ift die Anordnung der Sitzreihen von derjenigen im chirurgifchen Operationsfaal (fiehe Art. 125, S. 92) nicht verfchieden. Es kommt auch hier, fofern ein zweiter Hörfaal für theoretifche Vorlefungen vorhanden ift, nicht darauf an, daß der Vortrag nachgefchrieben wird, fondern daß die Studierenden fehen und mit Aufmerk-famkeit jeder Bewegung und jedem Handgriff des Vortragenden folgen.

Die Zahl der fich an den Hörfaal anfchließenden Unterfuchungszimmer ift. zuweilen eine ziemlich bedeutende; fie hängt ab von der Art der Unterfuchungen, von der Zahl der gleichzeitig zu unterfuchenden Kranken, bezw. der zur Vornahme von Unterfuchungen verfügbaren Affiftenzärzte und auch wohl von den befonderen Anfprüchen des Anftaltsdirektors an die Ausrüftung mit Hilfswerkzeugen aller Art, die nicht allein bei der Unterfuchung der Kranken, fondern auch zur Durchführung befonderer Kuren gebraucht werden. Wenn es auch vorkommt, daß, wie in Bonn⁷²), bei neu erbauten inneren Kliniken die Unterfuchungszimmer gänzlich fehlen, fo wird man doch bei einer muftergiltigen Klinik die folgenden Räume nicht gern entbehren.

a) Ein oder mehrere Zimmer für die gewöhnlichen Unterfuchungen, zur Stellung der Diagnofe nach vorgängiger Unterfuchung der wichtigften Organe (Herz, Lunge, Leber ufw.) auf ihren Zuftand und ihre Tätigkeit, vornehmlich durch Klopfen und Horchen (Perkutieren und Auskultieren).

Wie aus dem in Art. 177 befchriebenen Hergang beim klinifchen Unterricht

hervorgeht, dienen diefe Unterfuchungszimmer zugleich zur Abhaltung von Übungen vor befchränkter Zuhörerzahl.

ß) Ein Zimmer für Unterfuchung unter Anwendung von Elektrizität und die Behandlung der Kranken mittels galvanifcher und faradifcher Ströme.

Der mit den nötigen Apparaten, Tafeln zur Beftimmung der Stromftärke ufw. ausgerüftete Tifch hat ungefähr die Form und Größe eines kleinen Zeichentifches.

y) Ein Zimmer für Laryngofkopie zum Gebrauch des Kehlkopffpiegels mit Verfinfterungsvorrichtung.

Die verfchiedenartigen hier zur Anwendung kommenden Apparate, Laryngo-fkop, Spektrofkop, Polarifationsapparat, Augenfpiegel ufw., ftehen auf kleinen, rings an den Wänden angebrachten Tifchchen, deren jedes mit einer Gasfchlauch- oder elektrifchen Glühlampe verfehen ift.

B) Da bei ftarkem Befuch der Klinik die meiften der vorgenannten Zimmer mehreren Unterfuchungen gleichzeitig dienen, fo ftellt fich das Bedürfnis heraus, ein Zimmer zur Vornahme von Unterfuchungen, mit denen Entkleidungen verbunden find, namentlich auch für Unterfuchungen von Frauenkrankheiten, zur Verfügung zu haben.

Die vorgenannten Zimmer müffen möglichft im unmittelbaren Zufammen-hange mit dem klinifchen Hörfaale, bezw. dem Saale für Poliklinik gelegen fein.

Weniger wichtig ift die Erfüllung diefer Bedingung bei denjenigen Zimmern, welche zu chemifchen und mikrofkopifchen Unterfuchungen der von einzelnen Kranken entnommenen körperlichen Ausfeheidungen aller Art dienen; denn diefe Arbeiten erfordern mehr Ruhe, Zeit und Sorgfalt, als mit der Abhaltung einer ftark befuchten Poliklinik vereinbar ift. Sie find daher zuweilen (Marburg) mit den Arbeitszimmern der Dozenten in Verbindung gebracht.

17g.

Warte

Für die ihrer Unterfuchung harrenden Kranken find Wartezimmer anzulegen.

zimmer.

Die Trennung nach den Gefchlechtern ift auch bei den inneren Kliniken erwünfeht, und für die der Behandlung von Haut- und Gefchlechtskrankheiten dienenden Spezialkliniken als ein dringendes Bedürfnis anzufehen. Für reichliche Zufuhr von Luft und Licht und reichliche Maße des Grundriffes, d. h. mindeftens 1 ira für jeden gleichzeitig Anwefenden, ift Sorge zu tragen. Es empfiehlt fich, neben dem Warteraum-für Männer und Frauen getrennte Aborte vorzufehen, in denen zweckmäßig auch einfache Wafchvorrichtungen ihren Platz finden.

Die Ausftattung des Wartezimmers entfpricht derjenigen in der chirurgifchen Klinik (fiehe Fig. 96, S. 101); jedoch ift die Lage unmittelbar neben dem klinifchen Hörfaale, die dort wegen des Gefchreies der Operierten nicht brauchbar erfchien, bei der inneren Klinik, wo derartige Rückfichten fortfallen, zuläffig.

180.

Auch in der inneren Klinik ift für Vorlefungen über das Wefen und die Be- Hörfaal handlung der inneren Krankheiten ein Hörfaal erforderlich, der nur in vereinzelten für theoretuche Fällen durch den klinifchen Hörfaal erfetzt wird. Die Gründe, welche die Be- VorIefungen-nutzung des klinifchen Hörfaales für regelmäßige Vorlefungen minder vorteilhaft erfcheinen laffen, find diefelben, welche gelegentlich der chirurgifchen Kliniken (fiehe Art. 125, S. 92) befprochen wurden. Auch die Einrichtungen diefes Hörfaales entfprechen den dort befchriebenen.

181.

Sammlungen.

Als Lehrmittel bei den Vorlefungen werden einige anatomifche und patho-logifche Präparate, Abbildungen ufw. gebraucht, für deren Unterbringung, bezw. Aufhellung ein Sammlungsraum neben dem Hörfaal zweckmäßig ift.

182.

Arbeitsräume d. Dozenten ufw.

Der weitere Raumbedarf im Lehrgebäude der inneren Klinik ift von demjenigen der anderen bereits befchriebenen Kliniken infofern verfchieden, als fich

dem inneren Kliniker ein weiteres Gebiet der Forfchung eröffnet wie namentlich dem Chirurgen. Die ganze Pathologie und Pharmakologie foll in der inneren Klinik praktifche Anwendung finden, und, da die felbftändige Forfchung vom Lehrberuf nicht getrennt werden kann, fo ift eine teil weife Wiederholung einiger im pathologifchen Inftitute vorkommender und dort befchriebener Räumlichkeiten hier unvermeidlich. Hierher gehört zunächft das chemifche Arbeitszimmer, das fchon für die Unterfuchungen von Auswurfftoffen und fonftigen körperlichen Ausfeheidungen der Kranken der Klinik und der Poliklinik unentbehrlich ift. Es wird meiftens nur von den Affiftenten und einigen mit wiffenfchaftlichen Prüfungsarbeiten befchäftigten älteren Studierenden benutzt und ift mit 4 bis 6 Arbeitsplätzen auskömmlich eingerichtet.

Unzertrennlich von der wiffenfchaftlichen Behandlung der Krankheiten find bei heutigem Stande der Wiffenfchaft bakteriologifche Arbeiten. Die Forfchung auf diefem Gebiete erfordert einen Raum mit gleichmäßiger Temperatur zur Pilzzucht, möglichft nach Norden gelegen, ein mikrofkopifches Arbeitszimmer zur Unterfuchung der gezüchteten Pflänzchen und Stallungen zur Haltung einiger Ver-fuchstiere, an denen mit den gezüchteten Spaltpilzen durch Impfung oder Überführung mittels der Nahrung Verfuche angeftellt werden follen, die eventuell in der Vivifektion ihren Abfchluß finden. Dies find ziemlich vollständig eingerichtete pathologifche Arbeitsräume, die, wenn auch in befcheidenem Maßftabe angelegt, doch in einer gut ausgerüfteten inneren Klinik nicht fehlen füllten.

In kleineren Anhalten werden fich die Räume für Pilzzucht und Tierftallungen im Keller verfügbar machen laffen. Die weiteren Arbeiten können von den Dozenten in ihren Sprechzimmern ausgeführt werden; es ift aber wünfehenswert, daß auch vorgefchrittenen Studierenden Gelegenheit geboten wird, für ihre Staatsprüfungen wiffenfchaftliche Arbeiten im Zufammenhange mit der Krankenbehandlung in den Kliniken auszuführen, und deshalb müffen die Räume auch zu allgemeinem Gebrauch vorhanden fein. Ihre Einrichtung ift von derjenigen im pathologifchen und hygienifchen Inftitut nicht verfchieden.

Wir finden in der inneren Klinik ferner wieder das Sprechzimmer des Direktors, möglichft mit einem Vorzimmer verfehen, fowie ein Bibliothekzimmer, die Wohnungen einiger Affiftenzärzte und wohl auch von Kandidaten der Medizin, endlich einige Räumlichkeiten zur Abhaltung der Prüfungen.

Die Vereinigung einer Dienftwohnung für den Direktor mit der inneren Klinik ift nicht üblich.

2) Krankenanftalt.

1S3.

Krankenfäle.

Schon bei gewöhnlichen Krankenhäufern ift man zu der Anficht übergegangen, daß nicht eine Form des Krankenfaales für alle Arten von Krankheiten gleich geeignet fei, fondern daß Fiebernde, mit Anfteckungskrankheiten Behaftete und Operierte einer befonders reinen Luft bedürfen, aber gegen Zugluft und Temperaturfchwankungen wenig empfindlich find, alfo am vorteilhafteften in Baracken untergebracht werden, daß dagegen Chronifchkranke, namentlich mit rheumatifchen Leiden Behaftete und Genefende, gegen Zug und Kälte befonders in acht genommen, alfo in Krankenhäufern behandelt werden müffen, die mit feitlichen Gängen verfehen werden. Da es nun für eine Univerfitätsklinik von großem Werte ift, nicht nur ein tunlichft reichhaltiges Krankenmaterial, an dem alle möglichen Krankheitsformen ftudiert werden können, zur Verfügung zu haben, fondern auch die angehenden Ärzte in jedem Einzelfalle in der vorteilhafteften

Behandlung der Kranken zu unterrichten, fo ift auch bei der Anlage der Kliniken darauf Rücklicht zu nehmen, daß die Art der Krankenräume die Behandlung der verfchiedenen Krankheiten begünftigt. In einer gut eingerichteten medizinifchen Klinik müffen daher die drei wichtigften Formen von Krankenfälen vertreten fein, nämlich die Krankenzimmer mit Seitengängen, die mehrftöckigen Saalbauten (Pavillons) und die einftöckigen Saalbauten (Baracken) mit Firftlüftung. Um eine größere Zahl von Studierenden unter Führung des Profeffors aufnehmen zu können, hat die Weiträumigkeit der Krankenfäle den gleichen Wert wie in der chirurgifchen und in der Frauenklinik; doch ift die Vereinigung von mehr als 10 bis 12 Betten in einem Saale nicht ratfam.

Im übrigen unterfcheidet fich die Kranken-Heilanftalt der Klinik nicht wefent-lich von anderen Krankenhäufern. Sie macht nur etwas größere Anfprüche an die Vollftändigkeit der für therapeutifche Zwecke gebrauchten Einrichtungen. So werden darin zahlreiche Wafferbäder verfchiedenfter Art, Dampf- und elektrifche Bäder, fowie Räume für Maffage und elektrifche Behandlung nicht fehlen dürfen.

Die Bedeutung, die die phyfikalifchen Heilmethoden, die Hydrotherapie, die Elektro- und Radiotherapie, die Maffage und das Einatmen zerftäubter flüffiger Heilmittel (Inhalation) in ihrer Anwendung bei den mannigfachften Leiden gewonnen haben, ift es zuzufchreiben, daß an einigen Univerfitäten (München,

184.

Berlin, Wien) befondere Lehrftühle für fie errichtet worden find, und daß die Zahl der Kliniken, bei denen in neuerer Zeit befondere Abteilungen für Hydro- und Elektrotherapie gefchaffen werden, von Jahr zu Jahr zunimmt. Daß es fich hierbei nicht um Einrichtungen handelt, die an Großräumigkeit, Umfang und luxuriöfer Ausftattung mit den meiftens mit großem Komfort für den Gebrauch der vornehmen Welt angelegten Kuranftalten in Weltbädern wetteifern können, verfteht fich von felbft. Da die Inftitute der Heranbildung angehender Ärzte dienen follen, fo kommt es vielmehr darauf an, in einigen Räumen die wichtigften und bewährteren Vorrichtungen für Heilzwecke zu vereinigen und eine Anlage von kompendiöfer Form zu fchaffen, die bei tunlichfter Vielfeitigkeit im wefentlichen den Stempel der Zweckmäßigkeit trägt.

therapie.

Unter der Vorausfetzung, daß die Bäder, wie dies gewöhnlich der Fall ift, Einrichtungen von Männern und Frauen zu verfchiedenen Tagesftunden benutzt werden (alter- mr Hydro-nierender Betrieb), genügt es, wenn die hydrotherapeutifche Abteilung einer Klinik folgende Räume und Einrichtungen umfaßt:

a) einen Warteraum;

ß) einen Auskleide- und Ruheraum, in dem auch naffe Packungen vorgenommen werden können;

Y) ein Braufebad mit den hauptfächlichften Dufchen zur Beftrahlung des Patienten im Sitzen und Stehen;

B) trockene Bäder (Heißluft-, Dampf- und elektrifche Schwitzbäder);

s) die hauptfächlichften medizinifchen Wannenbäder, als Solbad, Kohlenfäure-, elektrifches, Sandbad, Fango-, Moor- und Schwefelbad.

Die Anlage von Dauerbädern, für die befondere Zellen von wenigftens 3,oora Breite und etwa 4,50m Länge vorgefehen werden müffen, wird für medizinifche Kliniken gewöhnlich nicht verlangt.

Der Auskleide- und Ruheraum ift in unmittelbarer Nähe der Baderäume anzuordnen und erhält einige durch Vorhänge abzufchließende Auskleidezellen und Ruhebetten, welch letztere auch dem Patienten als Lagerftätten bei der Verabreichung naffer Packungen dienen können. Der Dufchenraum nimmt außer den

üblichen Braufe- und Strahldufchen gewöhnlich noch einige Wannen für Sitz- und Vollbäder auf; auch Maffagebänke und elektrifche Schwitzkaften werden darin vielfach aufgeftellt, weshalb er von vornherein in auskömmlichen Abmeffungen anzulegen ift.

Sehr beliebt ift neuerdings die Bedienung der verfchiedenen Dufchen von einem Katheder aus, das auch für Unterrichtszwecke fehr geeignet ift, da es den Vortragsplatz des Dozenten bildet. Es findet etwa 5,oora vor dem mit einem Lattenroft zu belegenden, vor einer Wand anzuordnenden Standort des Patienten Aufhellung, über dem fich die Braufen der Regendufchen befinden. Als die ge-bräuchlichften Dufchen find neben der zur allmählichen Abkühlung des Kranken dienenden warmen und kalten Regenbraufe die kalte Strahldufche, die wechfel-warme (fchottifche) Strahldufche, die auffteigende wechfelwarme Dufche und die Dampfftrahldufche anzuführen. Außer diefen werden bisweilen noch andere, in der Praxis feltener benutzte Dufchen, wie die Stachel-, Fächer-, Rücken- und Kapellenbraufe vorgefehen, vorzugsweife um die Studierenden mit ihrer Verwendung und Handhabung bekannt zu machen. Nicht unzweckmäßig ift es, wenn zur Erleichterung der Aufficht und Bedienung die Wannen für Sol-, elektrifche und Kohlenfäurebäder, für die fonft die Aufhellung in befonderen Räumen üblich ift, im Dufchenraume angeordnet werden.

Für das Sand- und Moorbad empfiehlt fich das Unterbringen in Einzelzellen, um das Befchmutzen mit Moor und das Verftreuen von Sand in einem größeren Raume zu vermeiden. Das Gleiche ift für das Schwefelbad wegen der fich entwickelnden Schwefeldämpfe als Erfordernis anzufehen. Da für das Sandbad neben der Wanne die Aufhellung des Kaftens, worin der Sand erwärmt wird, und für das Moorbad zur Reinigung nach dem Bade noch eine zweite Wanne erforderlich wird, ift für diefe Zellen eine Größe von wenighens 10 «m vorzufehen.

Das Heißluft- und Dampfbad, für die noch bis vor wenigen Jahren befon-dere Räume angelegt wurden, werden jetzt gern durch Heißluft- und Dampfkaften erfetzt, die weniger Raum beanfpruchen. Auch hat der Heißluftkaften noch den Vorteil, daß der Badende, deffen Kopf aus dem Kaften herausragt, frifche Luft einatmet, während der übrige Teil des Körpers dem Einfluffe hoher Temperatur ausgefetzt wird. Derartige Kaften werden gewöhnlich im Dufchenraum aufgeftellt. Werden dagegen befondere Räume für das Heißluft- oder Dampfbad vorgefehen, fo pflegen ihre Fußböden aus Fliefen hergeftellt, die Decken gewölbt und wie die Wände mit Verblendfteinen oder Kacheln verkleidet zu werden. Sehr zweckmäßig ift es, diefe Räume mit einer Fußbodenheizung zu verfehen. Auch in den medizi-nifchen Bädern und im Dufchenraum find Wandverkleidungen am Platz, während die Decken den üblichen Ölfarbenanftrich erhalten. Als Fußbodenbelag find für die medizinifchen Bäder Fliefen am meiften beliebt, ebenfo für denjenigen Teil des Dufchenraumes, in dem Wannen und Schwitzkaften ftehen, während für den eigentlichen zum Dufchen beftimmten Teil des Raumes, um ein ficheres Auftreten auf dem Fußboden zu ermöglichen, ein eichener Lattenroft auf Betonboden den Vorzug verdient. Für den Auskleide- und Ruheraum genügt Holzfußboden.

185.

zu München.

Zentralbad    .

im allgemeinen gemeinen Krankenhaus links der Ifar in München großes Intereffe zugewendet. K—s Um für den an der Univerfität München vor einigen Jahren gegründeten Lehr-ftuhl für Therapie eine praktifche Grundlage zu fchaffen, ift bei dem 1896—1901 durch Eggers ausgeführten Umbau des Krankenhaufes dafelbft ein Zentralbad eingerichtet worden, das einen Auskleide- und Ruheraum, einen großen Dufchen-

Der Pflege der phyfikalifchen Heilmethoden wird u. a. im ftädtifchen all-

sehe

Auskleidet.f. Praktik.

CCD

Ischrankl

Fi g. I.

■ Jo

o_

Direkter

Wische

Yersch. Apparate

Schrank

F ackun g s - u. Ruheraum

P a ckun g s - u. Ruher au nt

CD

Trockene

D o uch e n

s:

‘tD

Auskleide^.

Wartehalle f. Frauen

Warte h al I e , f. Männer

Ausklei dev

Trockene — Bäder

D ouchen

Frauen Seite

Eine, v d Bädern

Männer aeite

2    3    4- ft 6    7

1:250

■3

Poliklinifches Inftitut für innere Medizin der Univerfität zu Berlin.

Abteilung für Hydrotherapie⁷³).

Fig. II.

Fig. III.

Vor-lräümel

uz

Kr ankenlz'i ramer

□ I CD

'/arterii—IBad Ifhee

perationsî

ol

IlKr anken|z i mm e r

Vor'-Träumel]

Sin

Sl>!

KJ]

□ □□

□□ o

Krankeni.

Krankem.

□ DD

Varterin

Krankend

Kranken^

Kran

Wärter

□ □□

Krankeny

Bai

Bai

Wärterin

Wärter

Bad

Krankem

Alt. f. Männer

Alt. f. Trauen

Abfonderungshaus

der inneren Klinik der Univerütät zu Göttingen.

Erdgefchoß7Ö).

Abfónderungsbaracke der inneren Klinik der Univerfität zu Breslau.

Erdgefchoß⁶¹).

1:500

10

10

15

20*

186.

raum, einen Raum für Sitzbäder, ein Heißluft- und Dampfbad, Iowie die erforderlichen medizinifchen Bäder enthält. Der bemerkenswerten Anlage find einige Inhalationsräume, ein Turnraum, ein Saal für fchwedifche Heilgymnaftik und neuerdings noch eine Abteilung für Beftrahlungstherapie angegliedert worden.

In großem Umfange ift die Anlage der hydrotherapeutifchen Abteilung in

innere Medizin zu Berlin.

dem im Bau begriffenen poliklinifchen Inftitut für innere Medizin der Univerfität HydrothempTe Berlin geplant, über deren Einrichtung Fig. I auf der nebenftehenden Tafel⁷⁸) Auf- im pouidin. fchluß gibt.

Die Bäder tollen im ebenerdig liegenden Untergefchoß des Gebäudes vorgefehen werden und erhalten ihren befonderen Zugang von der Straße aus. Während für die medizinifchen Bäder, die von Männern und Frauen zu verfchiedenen Tageszeiten benutzt werden tollen, ein einziger gemein-famer, in der Mittelachfe der Anlage befindlicher Raum vorgefehen ift, find die übrigen, häufiger verwendeten Bäder mit den erforderlichen Nebenräumen zur gleichzeitigen Benutzung durch beide Gefchlechter doppelt vorhanden. Die fo gebildeten Abteilungen für Männer und Frauen find fymmetrifch zur Mittelachfe an beiden Seiten des Eingangsflures angeordnet und enthalten je ein Wartezimmer, einen Auskleideraum, einen Raum für trockene (elektrifche Licht-) Bäder, einen Dufchenraum, fowie einen Ruhe- und Packungsraum, einen Aufbewahrungsraum für Wäfche und Aborte. Außerdem ift ein Zimmer für den Direktor der Abteilung vorhanden. An anderer Stelle des Gebäudes follen ein Schwefelbad, ein Sandbad und ein Moorbad eingerichtet werden. Zur Abkühlung der Patienten nach den elektrifchen Bädern ift im Raume für trockene Bäder eine Regendufche vorgefehen. Dampf- und Heißluftkaften ftehen in den Dufchenräumen. Obwohl die Räume reichliche Abmeffungen erhalten haben, muß die Raumausnutzung doch als fparfam bezeichnet werden, da unnötige Flure vermieden find und Einzelzellen nur für diejenigen Bäder in Ausficht genommen find, die mit anderen nicht zufammengelegt werden dürfen.

187.

Die Aufgaben, die der Architekt für die Einrichtungen der Elektro- und £ Radiotherapie zu erfüllen hat, befchränken fich im wefentlichen auf die Anlage Radiotherapie, heller, gut gelüfteter Räume und den Anfchluß an eine elektrifche Kraftftation.

Daher find für diefen Zweck in älteren Kliniken und Krankenhäufern vielfach vorhandene Räume hergerichtet worden, z. B. in dem bereits angeführten Münchener Krankenhaufe, in dem ein früherer Krankenfaal von etwa 7,oox 12,50ra Größe zur Aufhellung der elektrifchen Apparate verwendet worden ift. Außer den üblichen Glühlicht-, Sitz- und Liegebädern und Schwitzbädern für Rumpf und Extremitäten find darin ein Röntgen-Apparat für therapeutifche Behandlung und ein Finfen-Apparat für örtliche Beftrahlung mit konzentriertem Bogenlicht vorhanden. Ein Vollbad mit Dufchen zur Abkühlung der Kranken nach dem Schwitzen und einige Ruhebetten vervollftändigen die Einrichtung des Saales.

Um dem Patienten bei der bisweilen über eine Stunde dauernden Behandlung mit dem /7/zyk/z-Apparat das Verharren in einer unbequemen Stellung zu erleichtern, hat man in finnreicher Weife .einen Krankenftuhl konftruiert, auf dem der Kranke in den erdenklichften Lagen ruhen kann.

188.

Krankenhaus 1. d. Ifar zu München.

Außer der Abteilung für Elektrotherapie ift in dem genannten Krankenhaufe ein Sonnenbad eingerichtet worden, das in technifcher Hinficht manches Berner- im allgemeinen kenswerte bietet.

cm

Es ift im Obergefchoß angeordnet und befteht aus einem atelierartigen Raume von etwa 4,ooxl0,00 m Ausdehnung, einem kleinen Baderaume und einem Rulieraume, in dem auch eine elektrifche Bogenlampe für örtliche Beftrahlung angebracht ift. Das eigentliche Sonnenbad ift dreifeitig von maffiven Wänden und an der vierten Seite von einer auf maffiger Brüftung ftehenden Glaswand umfchloffen, die in fanfter Biegung in eine fchräge Glasdecke übergeht. Vor der Glaswand befindet fich zur Reinigung der Fenfter von außen eine fchmale Laufgalerie. Zur Verftärkung der Lichtwirkung und zu ihrer Vereinigung auf einzelne Stellen dienen Linfen von etwa 40 Durchmeffer (Syftem Finfen), während zur Abfchwächung der Wärmewirkung neben einer Beriefe-lung der Glasflächen Kühlkappen aus Aluminium mit fortgefetztem Wafferzufluß, die dem Kranken auf den Kopf gelegt werden, vorhanden find.

Einrichtungen Inhalationsräume müffen mit maffiven Fußböden und abwafchbaren Wänden fürAtmungs- und Decken verfehen werden, da die durch Preßluft fein zerftäubten, von den Kranken einzuatmenden flüffigen Heilmittel in dampfähnlichem Zuftande in die Räume eintreten. Als Fußboden hat fich in ihnen Zementeftrich am beften bewährt; für die Wände und Decken ift Ölfarbenanftrich zu empfehlen; doch würde auch eine Kachelbekleidung der Wände am Platze fein. Die zur Verwendung kommenden Apparate find entweder für Einzelinhalationen oder zum gleichzeitigen Einatmen für mehrere Perfonen konftruiert. Zu den erfteren gehören der Jahr¹ fche und B ulling'f ehe Apparat, zu letzteren der Waßmuth'fche, der Reiffche und der v. Schrötter'f che. Zu ihrem Betriebe wird eine Kompreffionspumpe erforderlich, die durch einen Elektromotor in Tätigkeit gefetzt zu werden pflegt und mit diefem zweckmäßig in einem unter dem Inhalationsraume liegenden Kellergelaß Aufhellung findet.

therapie.

190.

Abfonderungs-

haus.

Wohl zu unterfcheiden von den Abfonderungszimmern in der Klinik, welche zur Aufnahme von Kranken dienen, die durch ihre Leiden, Geruch, Schreien ufw. die Genoffen des Krankenfaales hören würden, ift das Abfonde-rungs- oder Ifolierhaus, in dem einige Krankheitsformen behandelt werden follen, welche eine hervorragende Anfteckungsgefahr in fich bergen, z. B. Flecktyphus, Cholera, Pocken, Diphtheritis, Scharlach, Mafern ufw.

An einigen Univerfitäten begnügt man fich damit, diefe Krankheitsformen nur dann unterrichtlich zu verwerten, wenn fie gerade epidemifch am Orte auf-treten. Man hat dann im Abfonderungshaufe gleichzeitig nur eine Krankheitsform unterzubringen, alfo je einen Krankenfaal und ein Abfonderungszimmer für Männer und Frauen mit den nötigen Nebenräumen für Bäder, Aborte, Wärterzimmer und Teeküchen vorzufehen.

Solche Ifolierhäufer beftehen in Halle ⁷⁴), Bonn ⁷⁵), Marburg, Göttingen und an anderen Orten. Fig. II auf der umhehenden Tafel⁷⁶) zeigt den Erdgefchoß-Grundriß des für die innere Klinik in Göttingen entworfenen Abfonderungshaufes, das in 2 Gefchoffen die gleichzeitige Behandlung von 4 verfchiedenen Krankheitsformen ermöglicht.

Eine eingefchößige, größere Anlage fehen wir in der Abfonderungsbaracke der inedizinifchen Univerfitätsklinik zu Breslau (fiehe Fig. III auf der umhehenden Tafel⁶¹), in der für 18 Betten in 4 verfchiedenen Abteilungen Raum gefchaffen ift. Jede derfelben hat ihren eigenen Wärter-, Bade- und Abortraum erhalten. Die Abteilungen find durch Glasabfchlüffe voneinander getrennt und durch 3 gehinderte Eingänge an der Hauptfront und den beiden Kopffeiten zugänglich gemacht.

Zur Vermeidung der Übertragung von Anfteckungen dürfen die Abfonde-rungshäufer nicht auf die allgemeinen Koch- und Wafchhäufer angewiefen fein, fondern erhalten gewöhnlich die für ihre Zwecke erforderlichen Wirtfchaftsräum-lichkeiten im eigenen Haufe. Wo die Wäfche anfteckender Kranken in der Wafchküche der Klinik gereinigt wird, muß fie zuvor im Desinfektionsapparat desinfiziert werden.

3) Gefamtanlage und Beifpiele.

Von den Univerfitätskliniken, die im folgenden befpróchen werden follen, ift die ältefte die während der Jahre 1875—79 nach den Plänen Koch's unter der Tübingen. Oberleitung v. Bok's erbaute medizinifche Klinik in Tübingen.

,l) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 169.

,5) Siehe ebendaf. 1883, S. 343.

¹⁶) Nach früheren Mitteilungen des Herrn Stadtbaurats Kortiim zu Erfurt.

”) Nach früherer Mitteilung des Herrn Baurats Koch zu Tübingen.

191.

Innere Klinik

zu

cm

cm cm

Kranken s aal

□ cm

cm

liNaclusu

IIieek.⁰C£,

ji

!i

I!

Krankenz

Log 911

;N3c5l^===Jw«ter

LsjLJL

Kran-

<=0

cm

cm

cm cm

Krankensaal

cm cm

cm cm

cm cm

cm cm

Krank.eiisa.al

□ cm

cm

O,

Ttieek.

Wärter

-S

ÎNachtst

HJ

mm

li

II

Kranken z.

acTit-i st. I

F

■ Wärter

Pi

cm

cm

f=i

cm

cm

Krankensaal

cm cm

s lern

Fig. 128.

n ArLeits-

T>

Ł

k en z

ii

-dp

cm cm

aal

rC

lä-i

Piss

ii

[r^Bfcr-Ti

cm cm

Kr a nksns aal

cm cm

cm cm

JiO

Na. clii st

fl—

©'

I!

Wärter

“TlieeX.

Ir a n -

k e n-

Loggia

Wärterl

iKraJikenz

₌„_|Nai:iil il st.

■&>

cm

Krankensaal

cm cm

cm cm

II. Obergefchoß.

Fig. 129.

Hörs aal

jUntersucI

z.

Et*"

Wartez

ii’⁻*!

JL 1

■ f:

Kran k e n z .

10 387654321 0

H ¹1¹1¹1,1¹1 »-H+4-H-

Jä

S p t e ülu.

Piss.-

i::«:'

i°

io

!| V o r s|^ a n. a.

I. Obergefchoß.

1:500

10

15

20"»

Innere Klinik der Univerfität zu Tübingen⁷⁷).

Arch. : Koch.

CHI I-I pi

CD

Krankensaal

□ Cd

□ Cd

NacTttsty_____I ä [

M Pi

TT

WämrL^JiS

ki l! st

r°

<<

Ttieek.

--lKrankenzl

cm cm

cm cm

Krankens aal

cm

PS

«j

|cm

192.

Innere Klinik

zu

Halle.

dargeftellt.

Die Grundriffe des I. und II. Obergefchoffes find in Fig. 128 u. 129⁷⁷)

Sie zeigen die Geftalt eines Doppel-T, an das fich einfeitig in der Mitte ein Flügel anlehnt. Das Erdgefchoß nimmt die Wohnungen der Affiftenzärzte, ein Aufnahmezimmer nebft Unter-fuchungszimmer, die Räume für die Verwaltung, den Koch- und Wäfchereibetrieb auf und ift mit Einrichtungen für Therapie ausgeftattet. Die Haupttreppe ift im erwähnten mittleren Flügel neben der Mittelachfe des Gebäu-    _

des angeordnet. Man gelangt auf ihr im I. Obergefchoß links zum großen, zweifeitig beleuchteten Hörfaal und zu feinen Nebenräumen, rechts zum Hauptflur des Gebäu- || des, der die in den Seiten- Kb flügeln befindlichen Krankenabteilungen miteinander verbindet. Im Mittelbaue liegen die Räume des Anftaltsvor-ftandes und einzelne Krankenzimmer an ihm. Die Krankenabteilungen umfaffen je 4 dreifeitig beleuchtete Säle zu 8 Betten, einige Einzelzimmer und die üblichen Nebenräume. Zwifchen ihnen und dem Mittelflur befinden fich an der Vorderfront offene Hallen, die bei fchönem Wetter den Genefenden zum Aufenthalt dienen. Im II. Obergefchoß find über dem Hör-faale und den anftoßenden Zimmern 2 Affiftentenwoh-nungen und ein geräumiger Saal für wiffenfchaftliche Arbeiten angeordnet.

Die innere Klinik in Halle⁷⁸) ift 1881-83 nach den Plänen v. Tiedemann' s erbaut. Sie be-fteht aus einem Mittelgebäude und zwei mit erfterem zufammenhän-genden Flügelbauten, außerdem zwei einftök-kigen Einzelbauten und einem Abfonderungs-haus.

□ □ DG

DG DD

Kr ankenr-S a a 1

]i 0

Privat -Kr.

5-

Fig. 130.

6 ii u i t a x ł q. y

TI u -B K

P-H

Kranke

A s sisteiit

Obergefchoß.

Biblio.

Bad

ÏÏTTÏÏ

Wärt.

As sist ent

ÖTiuxiaitiq.-v-uau'Baj

□D ÖD

□

El DO □□

cd

K r ank en- 8 aal

□    Die

■ IE—«

□    □

Wärterin

Ab sonderq-Z.

Priva t-Kr.

Leide

Die Gefamtanlage ift

aus dem Überfichtsplan der klinifchen Bauten zu Halle in Fig. 1 (S. 6) erfichtlich. Den Grundriß der mittleren zweiftöckigen Gebäudegruppe veranfchaulicht Fig. 131 im Erdgefchoß, Fig. 130⁷⁸) im Obergefchoß.

Der in der Mittelachfe des Lehrgebäudes liegende Haupteingang führt unmittelbar in das Haupttreppenhaus. In gerader Richtung gelangt man in den klinifchen Hörfaal, in dem die Poli-

⁷⁸) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 168.

h)

Fig. 131.

ee ee en ee

Kranken-S

ce en ce ee

ee ee ee ee

Arch. : v. Tiedemann.

ni

Ti e ekücln

Absonäerg.Z

Im I I

Tzr

Privat-Kr.

T°r

ee

js>?i

ileiâerySjJÛÏ!

!k.

6 u n ^ t a t{ r q. v - J

§Am

fp

[JJ

PÎ

*=»

:ct3

T!

A s s i st ejr

I.

I.

As sis.t ent

’aitel-Zim.

IA s sni s tent

Il II II II

Kl i n. H b'rsaal

s.

mur

il

Erdgefchoß.

der Univerlität zu Halle⁷⁸).

ç,'-

Jt

fil

e; -M

Ą cł>Di r e clt o T

.a

TT

r*>

<L)

<u

[oHSoßufeiJ'Z

yj

6 un i i a i£ i q v - u

3 Tl V 1 K

[Il

en ee

□ en

Kranken-S.

LZD en

ED CU

T li e eltucli e

AtsojiiLerg.Z.

ib

en

P rivat-Kr.

Kleidern Sjńilkj

IIa

yiçÈ.

m

1:500

I0 987651321 0

l'M'M'H+fi-H-H-

fi

+

10

15

lT

o#

klinik abgehalten und zu Zwecken des Unterrichtes verwertet wird.

Zwecke entfpricht die Anordnung der Sitzreihen und die Beleuchtung, wie in Art. 177 (S. 138) bereits erwähnt.

An den klinifchen Hör-faal fchließen fich einerfeits zwei Wartezimmer, anderer-feits fechs Unterfuchungs-zimmer an, teils zur forg-fältigeren Unterfuchung einzelner poliklinifcher Kranken, teils zur Behandlung derfelben mit Elektrizität, endlich auch zu wiffenfchaft-lichen Arbeiten, chemifchen und mikrofkopifchen Un-terfuchungen. Neben dem Unterfuchungszimmer befinden fich zwei Zimmer für den Direktor. Die andere (nördliche) Seite des Gebäudes enthält im Erdgefchoß drei Affiftentenwohnungen.

Über dem klinifchen Hörfaal liegt im Oberge-fchoß (Fig. 130) der Hörfaal für theoretifche Vorlefungen. Außerdem find dort zwei Affiftentenwohnungen, eine Wohnung der Oberfchwe-fter, die Kinderabteilung mit 9 Betten, ein Badezimmer I. Klaffe, zwei Zimmer für Kurfiften (Klaufurzimmer), ein Zimmer für Protokollanten, d. h. Kandidaten der Medizin, die bei der Poliklinik das Protokoll führen, die Bibliothek und ein Zimmer für Privatkranke untergebracht. Die beiden Flügel nehmen einerfeits die Männer-, andererfeits die Frauenabteilung auf. Im Sockel-gefchoß, deffen Fußboden nur wenig in die Erde gelenkt wurde, ift eine Abteilung für Syphilis und Krätze vorgefehen.

Das Erdgefchoß hat Seitengänge erhalten, während das Obergefchoß zwei-feitig beleuchtete Säle aufweift. Im Verein mit den oben erwähnten einftöckigen Einzelbauten find alfo drei

Diefem

Ober-

gefchoß.

all e

Krf

Han eIBai

föto

IO |oj

§ Ö 8

jo

8 8

ST

s--

s- -

1:500

S-L

CratitenH Saal ^ O ^

Ter

■s

-ai

Tłieelt

Wäre.

1=

log

g s

KJ

■Mäkrosk

. Prüf-

unn s-Z

Bibliotlielt

UntersucTirZ

S j) r e Ciiz.

(-1

i°D

aKtenoloüie

ArbeitsZr

Oirectors

"RUH'

töTÖ!

Fig. 132.

Kran.-

KßJlZ

aira

Im

■g

reJ

s sist

ivi

Erdgefchoß.

adlHal 1 e

§ 8Ś 8

io

8 ÜB 8

/àrterl

EwaaUJ,

Kranie u z.

32

A s si st ent

E>£3 S I 8

Jran-

en z

KTanXen2.

Ja jieav

Bâti

El

(aaiu

/àriei

i. i ■    I><1

UjrparaieH flKranli en z.

IrtiEEli S IS

Aufjl^z

ES

«I e s[cfn afisz.

am:

■zua ą.3 n

P- e

B 8 BfB 8 8

©Dp©

B 8 Bll 8 8

/ârtei

TJieelfl

Fig. 133-

Ö1SI S I “ ■ S ISI

n Kranken z.fl Z flKiankenz.

P-4

••cd

ai

W artez.

'Z-iiansjamm DIS irtlH^to d

Innere Klinik der Univerfität zu Marburg⁷⁰).

Arch. : Meydenbauer.

rR

-R

₀.³IUK

lai

a 0|8 8

ispe

8 818 8°

Thee]

förtei

Krau^.

kenz^J

steiS-ten

Fi

FÎ

hs SY

193-

Innere Klinik

zu

Marburg.

verfchiedene Krankenhausformen in diefer Anftalt vertreten. An den weftlichen Giebeln der Flügelbauten wurden offene Hallen zum Tagesaufenthalt Genefender bei günftiger Witterung fpäter angebaut.

Eine der befteingerichteten inneren Kliniken ift die 1885 nach Plänen Meydenbauefs vollendete innere Klinik zu Marburg⁷⁹). Fig. 132 u. 133 geben die Grundriffe des Erd- und I. Obergefchoffes wieder.

Das mit zwei Flügelbauten verfehene Hauptgebäude befitzt außer dem Sockel-, Erd- und Obergefchoß ein zu untergeordneten Zwecken dienendes Dachgefchoß. Von der Mittelachfe des Erdgefchoffes führt ein T-förmiger Verbindungsgang nach zwei einftöckigen Baracken. Das Sockel-gefchoß des Hauptgebäudes enthält überwiegend untergeordnete Räume für Zwecke der Wirtfchaft, Heizung, Vorräte, Wohnungen der Unterbeamten ufw., außerdem aber einige Zimmer für Krätzekranke und Bakterienzüchtung.

Die eigentlichen klinifchen Unterrichtsräume liegen im Erd- und Obergefchoß des Mittel-rifalits und find durch Glastüren gegen die Krankenabteilungen abgefchloffen. Im Erdgefchoß befinden fich links vom Treppenaufgang die für die Poliklinik beftimmten Räume, und zwar zu-nächft ein Wartezimmer; hieran fchließt fich das poliklinifche Unterfuchungszimmer, in deffen Mitte das Unterfuchungsbett, hinter demfelben der Unterfuchungsftuhl für Frauen fteht; ein Schreib-tifch für Protokollanten vervollftändigt die Einrichtung diefes Zimmers. An dasfelbe reiht fich ein Nebenraum, der hauptfächlich zu Übungen der Studierenden im Auskultieren und Stellen der Diagnofe benutzt wird, zu welchem Zwecke der Hauptunterfuclmngsraum, der vielen Perfonen zum Aufenthalt dient, nicht die nötige Ruhe gewährt. Der Nebenraum nimmt zugleich die Hausapotheke auf.

Auf der anderen Seite des Ganges zu beiden Seiten des Treppenhaufes liegt einerfeits das Dunkelzimmer mit der in Art. 178 befchriebenen Einrichtung, andererfeits ein Apparatenzimmer, das namentlich auch mit den zur elektrifchen Behandlung der Kranken erforderlichen Einrichtungen verfehen ift. Zur Rechten des ftraßenfeitigen Treppenaufganges liegen die Verwaltungsräume der Klinik, ein größeres Gefchäftszimmer, ein Arbeitszimmer des Verwaltungsinfpektors und ein Aufnahmezimmer. Die Lage des letzteren gegenüber dem Wartezimmer erleichtert die Überführung der Kranken von der Poliklinik in die ftändige Klinik.

Im I. Obergefchoß (Fig. 132) führt die Verlängerung der Haupttreppe auf den vortrefflich eingerichteten Hörfaal, welcher die Dächer der Nebenräume foweit überragt, daß er an drei Seiten einen Fenfterkranz und fomit eine fehr ausgiebige Beleuchtung erhalten konnte. Die Studierenden erreichen die halbkreisförmig angeordneten Sitzreihen durch Treppen, welche außerhalb des Saales liegen; zwifchen denfelben befindet fich ein Vorraum zur Aufnahme aller bei Abhaltung des Unterrichtes gebrauchter Hilfsmittel, namentlich eines Chemikalienfchrankes und eines Schrankes mit elektrifchem Apparat und Inftrumenten. An der Demonftrationswand befindet fich eine fchwarze Tafel, in der Höhe verfchiebbar, hinter welcher eine weiße Lucae’iche Glastafel zum Vorfchein kommt. In der Mitte des Hörfaales fteht das Bett des vorzuführenden Kranken, hinter demfelben der Tifch des Profeffors, zu beiden Seiten die Tifche der Affiftenten, an deren einem das Protokoll geführt wird. Über den Sitzreihen der Studierenden ift die in Fenfter aufgelöfte Nordweftwand zur Aufteilung einer Reihe von Mikrofkopiertifchen benutzt worden. Unter dem Geftühl bildet fich ein Raum, deffen Rückwand die pathologifch-anatomifche Sammlung aufnimmt und deffen Fenfter zu mikrofkopifchen Arbeiten benutzbar find.

Die zu beiden Seiten des Hörfaales und an der gegenüberliegenden Seite des Ganges gelegenen Räume dienen zu wiffenfchaftlichen Arbeiten aller Art, welche von dem Direktor, den Affiftenten und den mit Prüfungsarbeiten befchäftigten Kandidaten der Medizin benutzt werden. Wir finden dort das Sprechzimmer des Direktors, das Vorzimmer desfelben, zugleich das Archiv der Krankengefchichte und die Bibliothek aufnehmend, ein Arbeftszimmer des Direktors, ein Zimmer für mikrofkopifche Unterfuchungen von Bakterien, ein anderes für mikrofkopifche Unterfuchung pathologifch-anatomifcher Präparate, Urin ufw. Das chemifche Arbeitszimmer ift mit 4 Arbeitsplätzen verfehen; das Experimentierzimmer endlich ift, den in phyfiologifchen und pathologifchen Inftituten vorkommenden Räumen für Tierverfuche gleich, mit zahlreichen und wertvollen Apparaten ausgeftattet; auch eine Menfchenwage hat darin Platz gefunden.

Die Krankenabteilung, die fich auch hier in die beiden Flügel der Männer- und Frauenabteilung fcheidet, zeigt im Langhaufe von Seitengängen begrenzte Krankenzimmer, meiftens zu je 4 Betten. Die Vorderrifalite nehmen die Treppen, Affiftentenwohnungen, Prüfungszimmer und

£cd

R.T»!

O»

«

IP

fi

II

AM

fvl

Flg. 135* Obergefchoß.

.ff

\i

ŁKC1

Arbe

Warteraum

ss

=rt

Director.

Chemische

Krank

is

X\

Fig. 136. Hauptgefchoß.

einige Zimmer für zahlende Kranke auf. Die Hinterflügel enthalten größere, zwei-feitig beleuchtete Kranken-fäle für je 8 Betten. Im Verein mit den oben erwähnten einftöckigen Baracken weift alfo auch diefe Klinik alle drei Formen der Kranken-häufer auf. In einiger Entfernung von diefer Gebäudegruppe hat man noch ein Abfonderungshaus errichtet, das in einftöckigem Saalbau zwei große Krankenfäle mit den nötigen Nebenräumen enthält.

194.

>ii

01

f. 12 B.

p<

f¹ (113 s    Ti) li)

=»i£j

iS

T’T T-

A iinniTiAl—¹

xxl

II

.1

Uk

o.

o-

il

Die medizinifche Klinik der Univerfität c Göttinnen, die in den oöttmgen. J³ Jahren 1888 — 90 nach ' lg den im Minifterium der ⁰ öffentlichen S aufgeftellten Plänen zur S Ausführung gelangte,

'*! fchließt fich in ihrer •| Grundrißgeftaltung der Anordnung der Mar-b burger Klinik an, d. h.

^ fie befteht aus einem % die Vorderfront einneh-2 menden Hauptgebäude ja und zwei mit diefem ë durch Flure verbundene nen Seitenbauten, wel-S che die Krankenabtei-

Innere Klinik

ZU

Arbeiten

Hi

'ï

-VRrTl

J^JaP

1«

Flg. 134. Untergefchoß.

sS

( iE

uu

,z a-

HD) (0)

—TT Pf ' ‘Irul Xi XI XU gubXr P Xd Giii gF I

lungen enthalten. Die Grundriffe des Unter-gefchoffes, des hohen Erdgefchoffes und des II. Obergefchoffes find in Fig.134 bis i36 ⁸⁰)zur Darftellung gebracht.

Die Raumeinteilung ift derart erfolgt, daß der Mittelbau die Poliklinik, die Arbeits- und Unterrichtszimmer, fowie die Dienerwohnungen enthält, Krankenräumen jedoch nur ein Zimmer für 4 Betten

von

eo) Fakf.-Repr. nach: Cen-tralbl. d. Bauverw. 1889, S. 433-

195-

Klinik für Hautkrankheiten

zu

Breslau.

und einige Räume für Privatkranke. Die hauptfächlichften Krankenzimmer befinden fich, nach Qefchlechtern getrennt, in den Flügelbauten. Der Mittelbau enthält im Untergefchoß die Dienerwohnung, eine Kleiderablage für Studierende, Wirtfchafts- und Appara-tenräume, ferner im hohen Erdgefchoß die Poliklinik, Unterfuchungs- und Arbeitszimmer, fowie die Zimmer des Direktors und die Bibliothek und im Obergefchoß den Fförfaal nebft einem Vorbereitungszimmer, ein Zimmer für die Schwefter, einen Raum für Maf- ^ fage und elektrifche Behandlung und £? einige Krankenzimmer mit Nebenräu- ti men. Die Untergefchoffe der Flügel- £ bauten werden durch die Stationen für Syphilitifche und Krätzkranke in An-fpruch genommen. Jede diefer Abteilungen ift nebft den zugehörigen Bädern, Aborten, Ifolier- und Tageräumen gegen die Flure durch Glastüren ab-gefchloffen. Die Obergefchoffe der Kranken fl iigel nehmen je einen Saal für 12 Kranke, einige kleinere Krankenräume, die erforderlichen Bade-, Wärter- und Spülräume, Teeküchen, Arztwohnungen und Schwefterzimmer auf.

An die großen Krankenfäle find auf der Weftfeite Tageräume, auf der Südfeite offene Hallen zum Aufenthalt der Kranken bei fchönem Wetter angebaut.

Es wird geplant, der Klinik eine Abteilung für Hydrotherapie anzugliedern.

Um auch ein Beifpiel für die Anlage einer fpeziell der Behandlung von Haut- und Ge-fchlechtskrankheiten dienenden (dermatologifchen) Klinik zu ge- u ben, fei die um das Jahr 1891 ~ erbaute Klinik für Hautkrank- •£ heiten der Univerfität Breslau angeführt, von der die Grundriffe des Erd- und Obergefchof-fes in Fig. 137 u. 138 ⁸¹) darge-ftellt find.

Das Gebäude, in dem im ganzen 62 Kranke Aufnahme finden können, befteht aus einem Hauptbaue mit Mittelflur und 2 kurzen, ausfpringenden Seitenflügeln und enthält ein Unterge-

./i

Wärter

]s

rr

1-

2KrJX!

lKrJH

Obergefchoß.

-106-

Ts

ZKrJICI.

g. W ^ /

A.a'eÄ--

{^ob's-

MO Kranke

/Wärter/

!er\

Bl

l(f Kranke'

WärterTf:

jVerbanc

iiii

Inters.

Horsaąl

Wartez. U) Poliklinik

Hülfsàrzt I Bibi.

Director

m.

asn

Unters.

10

Erdgefchoß.

Klinik für Hautkrankheiten der Univerfität zu Breslau⁸¹).

⁸¹) Fakf.-Repr. nach : Centralbl. d. Batt-verw, 1891, S. 401.

fchoß, 2 Hauptgefchoffe und ein ausgebautes Dachgefchoß. Das Erdgefchoß des Mittelbaues wird von der Poliklinik und den von den Studierenden und dem Anftaltsdirektor benutzten Räumlichkeiten eingenommen, während in den Seitenflügeln des Erdgefchoffes und im ganzen I. Obergefchoß die Krankenräume untergebracht find. Diefe bilden in fich abgefchloffene Abteilungen für Hautkranke und fyphilitifche Männer und Frauen. Die vor den großen Krankenfälen liegenden Vorräume follen den nicht bettlägerigen Kranken zum Aufenthalt während des Tages dienen. Das Dachgefchoß ift zu einer Wohnung für den zweiten Hilfsarzt, die Anlage eines photographifchen Ateliers und dergl. ausgenutzt. Das Untergefchoß nimmt die Hausmeifterwohnung, 2 gleichzeitig als Anrichteräume dienende Spülküchen, die Bäder, Heizungs- und Kohlenräume auf.

Die Räumlichkeiten der Poliklinik find fehr befchränkt. Bei ihrer wohl als Erfordernis an-zufehenden Erweiterung wird zweifellos auf die Anordnung getrennter Warte- und Unterfuchungs-zimmer für Männer und Frauen Bedacht genommen werden.

Bemerkenswert ift die in der Klinik vorhandene Sammlung von Nachbildungen erkrankter Körperteile in Wachs (Moulagenfammlung).

Literatur

über „Innere Kliniken",

einfchl. der „Kliniken für Haut- und Gefchlechtskrankheiten (dermatologifchen Kliniken)".

Wagner, J., Die I. interne Klinik der I<ön. ung. Univerfität in Budapeft etc. Budapeft 1882. Neubau der medicinifchen Klinik für die Univerfität in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 287. Die Medicinifche Klinik in Göttingen. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 432.

Medicinifche Klinik zu Bonn: PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefund-heitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 182.

Medicinifche Klinik zu Breslau: Ebenda!., S. 217.

Medicinifche Klinik zu Göttingen : Ebendaf., S. 245.

Medicinifche Klinik zu Marburg: Ebenda!., S. 357.

Klinik für Syphilis und Hautkrankheiten zu Bonn: Ebenda!., S. 184.

Klinik für Hautkrankheiten zu Breslau: Ebenda!., S. 221.

Die Klinik für Hautkrankheiten der Univerfität in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 400. Medicinifche und pädiatrifche Klinik zu Wiirzburg. Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 284.

Um- und Erweiterungsbau der medicinifchen Univerfitätsklinik zu Königsberg i. Pr. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 433.

Warth. Neubau der medizinifchen Klinik der Univerfität in Straßburg. Deutfche Bauz. 1897, S. 517.

Freund. Grundriß der Radiotherapie. Wien, Berlin.

Ferner:

Zeitfchrift für klinifche Medicin. Herausg. von E. Leyden, C. Gerhardt, H. v. Bamberger u. H. Nothnagel. Berlin. Erfcheint feit 1879.

d) Augen- und Ohrenkliniken.

Die für die befondere Behandlung der feineren Organe des Kopfes beftimm-ten klinifchen Unterrichtsanftalten erfordern die bei allen anderen Kliniken vorkommende Gliederung der Gebäude in die für Poliklinik und Unterrichtszwecke und die zur Aufnahme und Behandlung der Kranken beftimmten Räume. Auch hier ift eine forgfältige Trennung beider Abteilungen voneinander fehr wünfchens-wert, weil damit die Gefahr befeitigt wird, daß durch die Poliklinik anfteckende Krankheiten in das Haus eingefchleppt werden.

1) Lehrabteilung.

Die Poliklinik wird in ähnlicher Weife wie in der chirurgifchen und inneren Klinik abgehalten. Sie erhält bei neueren Anlagen außer einem Warteraum, einem Abfertigungs- und Dunkelzimmer, um den Anforderungen eines großen Andranges

196.

Poliklinik.

197.

Klinifcher

Hörfaal.

198.

Operationsfaal.

zu genügen, gewöhnlich noch eine Reihe befonderer Unterfuchungszimmer. Diefe müffen die zur Anftellung von Sehproben erforderliche Länge von wenigftens 6m erhalten und fo angeordnet werden, daß mindeftens eine der kurzen Wände gutes Licht erhält. Langgeftreckte Zimmer mit Fenftern an der langen Wand find daher hierfür befonders vorteilhaft. Um die Sehproben auch auf größere Entfernungen anftellen zu können, ift es zweckmäßig, die Türen in den Scheidewänden mehrerer nebeneinander liegender Zimmer in der gleichen Lage anzuordnen, fo daß die Sehprobe nach dem Öffnen der Türen auf die Länge mehrerer Zimmerbreiten vorgenommen werden kann. Die Beleuchtung diefer Zimmer von der Nordfeite ift jeder anderen vorzuziehen.

Die an den klinifchen Hörfaal zu hellenden Anforderungen find hier andere als bei den chirurgifchen und inneren Kliniken. Da es nämlich hier noch weniger als dort möglich ift, die feineren Organe des Auges und Ohres und die daran vorkommenden krankhaften Erfcheinungen aus größerer Entfernung, alfo von feften Sitzplätzen aus, zu beobachten, fo treten die Zuhörer, vielfach mit Lupen verfehen, an die Kranken heran, um fich an der Unterfuchung zu beteiligen. In der Regel fehlen daher fefte Sitzbänke im Hörfaale ganz, und es werden nur lofe Stühle je nach Bedarf und den von den Profefforen bevorzugten Unterrichtsmethoden in wechfelnder Anordnung aufgeftellt und benutzt oder vorübergehend auch wohl ganz befeitigt.

In Würzburg ift die Einrichtung getroffen, daß die Patienten nach der Erklärung des Falles durch den Profeffor auf rampenförmigen, zwifchen den radial angeordneten, feften Sitzreihen der Studierenden fanft anfteigenden Gängen, an diefe herantreten, um fich von ihnen in Augenfehein nehmen zu laffen. Die Unter-fuchungen werden vorzugsweife in den dafür beftimmten Unterfuchungszimmern vorgenommen. Damit folche aber auch im Hörfaale vor den Studierenden und unter deren Beteiligung ftattfinden können, ift der Hörfaal mit entfprechenden Einrichtungen zu verfehen. Hierzu gehört vor allem eine folche räumliche Ab-meffung, daß mit den Kranken Sehverfuche angeftellt werden können, d. h. Proben, bei welcher Entfernung fie noch Schriftzeichen beftimmter Größe lefen können. Er erhält daher eine Breite von mindeftens 6 bis 8m. Zur unmittelbaren Ablefung der Entfernung ift die lange Wand mit wagrechter Meterteilung zu verfehen.

Die Beleuchtung des klinifchen Hörfaales ift am vorteilhafteften, wenn fie von einer fonnenfreien Seite her bewirkt wird.

Die Anordnung einer einzigen großen Lichtquelle finden wir in Halle und Budapeft. In Freiburg war die Beleuchtung durch ein großes Fenfter früher vorhanden und ift erft bei einer fpäteren Vergrößerung durch einen fünffeitigen Ausbau mit gleicher Fenfterzahl erfetzt worden. Breslau und Königsberg haben einfeitige Beleuchtung durch 3 Fenfter, und der Hörfaal in Greifswald hat fogar 10 an drei Seiten verteilte Fenfter. Eine folche Anordnung ift nicljt ungiinftig, wenn fich gleichzeitig viele Gruppen um einzelne Kranke bilden, die fich dann an verfchiedene Fenfter verteilen können; fie ift aber nicht zu empfehlen, wenn, der klinifche Hörfaal zugleich zur Vornahme der Operationen dient.

Die Operationen am Auge und Ohr erfordern eine ganz befonders helle Beleuchtung, möglichft von Norden her; fie können aber nicht, wie andere Operationen, für eine größere Zahl von Zuhörern klinifch verwertet werden, da die feinen Organe aus größerer Entfernung nicht erkennbar find. Sie werden daher, abgefehen von unbedeutenden, nicht im klinifchen Hörfaal vorgenommen, fondent in einem zu diefem Zwecke befonders angelegten Operationsraum vollzogen, der außer den befchäftigten Ärzten, dem zu operierenden Kranken und der Schwefter nur noch für einige zur Operation hinzugezogene Studierende Platz

bieten foli und daher mit 30 bis 40 im Grundfläche ausreichend bemeffen ift. Für feine Einrichtung und Ausftattung gelten die bei der Behandlung afeptifcher Operationsfäle erörterten Grundfätze (fiehe Art. 126, S. 95). In neueren Kliniken begegnet man bisweilen Operationsfälen mit fchwarzen Wänden, die in der Annahme eingerichtet worden find, daß in ihnen die Beurteilung der feinen Verhält-niffe am Auge leichter fei als bei gewöhnlichen Beleuchtungsverhältniffen. Die Anfichten der Spezialiften über den Wert diefer Maßnahme gehen auseinander, gegen die das Bedenken fpricht, daß im Operationsfaal alles auf peinlichfte Sauberkeit ankommt und er daher in möglichft hellen Farbtönen gehalten werden follte. Daß der Operateur durch Reflexe von den hellen Wänden gehört werden würde, ift nicht zu befürchten, fobald der Operationsraum durch ein einziges Fenfter erhellt wird.

Man hat bei Augenoperationen auch das elektrifche Licht mit gutem Erfolge an gewendet, und es werden daher die hierfür erforderlichen Einrichtungen vor-zufehen fein, wo fich die Möglichkeit dazu darbietet.

199.

Neben dem Hörfaal muß mindeftens ein Unterfuchungszimmer vorhanden

•    Dunkles

zimmer.

fein, das fog. Dunkelzimmer, zur Benutzung des Augenfpiegels. Diefes Zimmer unteriuchungs-dient nicht allein zur Unterfuchung Kranker, fondern auch zur Unterweifung von Studierenden in der Handhabung und Benutzung des Augenfpiegels und zu Übungen an gefunden Augen. Es wird deshalb meiftens größer angelegt, als die Abhaltung der Poliklinik erfordern würde.    Die Verfinfterung der Fenfter

braucht nicht denjenigen Grad der Vollkommenheit zu erreichen, der bei phyfi-kalifchen, fpektralanalytifchen ufw. Verfuchen verlangt wird. Vorhänge von un-durchfichtigem fchwarzem Stoff, welche die Fenfterleibungen breit überdecken, genügen in der Regel; doch bietet die Anwendung innerer fefter Fenfterläden den Vorteil, daß fich in denfelben ein kleines, mit Klappe verfchließbares Loch (Diaphragma) zur Benutzung von Tageslicht für die Unterfuchungen anbringen läßt.

cm

In diefem Zimmer müffen 6 bis 12 Studenten fich aufhalten können. Zur Benutzung der Augenfpiegel find entweder kleine Tifchchen von etwa 40 X 60 rings an den Wänden aufgeftellt, oder es wird in der Mitte des Zimmers ein größerer Tifch angeordnet, auf denen Gasfchlauchlampen ftehen. Einige Stühle und ein Inftrumentenfchränkchen vervollftändigen die Einrichtung diefes Zimmers. Eine Länge desfelben von mindeftens 6 m ift erforderlich, wenn es zugleich zu Unterfuchungen im Tageslicht, bezw. zu Sehproben benutzt werden foll. Das Dunkelzimmer erhält einen lichtverzehrenden, dunkelgrauen Anftrich.

Ift mit der Anftalt eine Ohrenklinik verbunden, fo ift auch bei gemeinfamer Benutzung der poliklinifchen Räume ein gefondertes Zimmer zur Unterfuchung Ohrenkranker notwendig, weil einige der Unterfuchungsinftrumente fowohl für Augen- als auch für Ohrenunterfuchungen benutzt werden könnten, und die Gefahr, daß bei unvorfichtiger Benutzung Anfteckungsftoffe von Kranken mit eiternden Ohren auf die fehr empfindlichen Augen übertragen werden, nicht ausge-fchloffen ift.

200.

Sonftige

Räume.

Wird nach örtlichem Brauch den poliklinifchen Kranken auch die zur Heilung ihrer Leiden erforderliche Arznei in der Klinik verabfolgt, fo pflegt im Zu-fammenhange mit den poliklinifchen Räumen noch ein Ordinationszimmer gefordert zu werden.

Die Wartezimmer für poliklinifche Kranke, die Sprechzimmer der Direktoren und das Bibliothekzimmer find hier wie in allen anderen Kliniken zu befchaffen.

Die Sammlungen an anatomifchen Präparaten und Nachbildungen in Wachs ufw. können einen großen Umfang nicht annehmen. In vielen Fällen find eigne Zimmer für diefelben garnicht vorhanden. Man ftellt die Sammlungsfchränke in den Unterfuchungszimmern; in den Zimmern der Direktoren oder fonft an geeigneter Stelle auf.

Die Anforderungen, welche an die Befchaffung von Räumlichkeiten zu wiffen-fchaftlichen Arbeiten der leitenden Ärzte und der Studierenden geftellt werden, find nicht an allen Univerfitäten diefelben. Es handelt fich dabei vornehmlich um mikrofkopifche und chemifche Arbeitszimmer.

2) Krankenabteilungen.

201.

Kranken

zimmer.

202.

Augenklinik

zu

Freiburg.

Die Anordnung der Krankenabteilung richtet fich danach, ob die Ohrenklinik als felbftändige Abteilung einem befonderen Direktor unterftellt ift oder nur von einem befonderen Affiftenten unter Leitung eines gemeinfamen Direktors verwaltet wird. In letzterem Falle ift eine abgefonderte Lage beider Krankenabteilungen voneinander nicht erforderlich; fondern die Zimmer werden, je nach Erfordernis, mit Augen- oder Ohrenkranken belegt.

Auf eine Lage der Zimmer nach Norden, die fich mit dem gedämpften Lichte rechtfertigen ließe, wird von den Augenärzten kein befonderer Wert gelegt, weil die meiften Augenkranken in ganz oder halb dunkeln Zimmern behandelt werden müffen, und die Notwendigkeit, die Fenfter durch Vorhänge oder Läden zu verdunkeln, ohnehin gegeben ift. Die an fich gefundere Südlage wird deshalb auch hier als die befte anzufehen fein.

Die Vereinigung vieler Kranker in einem Zimmer ift in Augenkliniken nicht ratfam. Selten wird der Umfang der ganzen Anhalt die Zahl von 60 Betten über-fteigen, und da es erwünfcht ift, innerhalb diefer Grenze eine möglichft große Zahl von Krankheitsformen vertreten zu haben, fo empfiehlt fich die Anordnung mehrerer, aber nicht zu großer Zimmer. Die Natur der Sache bringt es mit fich, daß in der Augen- und Ohren klinik zahlreiche Perfonen höherer Stände behandelt werden, für welche Einzelzimmer I. Klaffe und Zimmer II. Klaffe zu je 2 Betten vorhanden fein müffen. In den Zimmern III. Klaffe bringt man je ö bis höchftens 10 Betten unter.

In manchen Kliniken find für die Kranken III. Klaffe gemeinfchaftliche Speife-fäle vorgefehen worden; doch hat fich diefe Maßregel nicht überall als vorteilhaft erwiefen. Wo fie vorhanden find, ift auf die Trennung der Gefchlechter Bedacht zu nehmen (Breslau).

3) Gefamtanlage und Beifpiele.

Unter den beachtenswerten Ausführungen ift die Augenklinik in Freiburg (Fig. 139⁸²) zu erwähnen. Der im Jahre 1876 in Benutzung genommene, ur-fprüngliche Bau ift fpäter durch einen polygonalen Anbau am Hörfaale, fowie durch die dem rechtsfeitigen Flügel hinzugefügten Arbeitsräume und auf der linken Seite durch eine Kinderabteilung vergrößert worden.

Der große Saal in der Mittelachfe dient zugleich zur Abhaltung der Poliklinik, zur Ausführung der Operationen und als Hörfaal. Daran fchließen fich in zweckmäßiger Weife einerfeits die Zimmer für die Direktion und das Wartezimmer der Poliklinik, andererfeits das Dunkelzimmer an. Über dem Erdgefchoß befinden fich zwei ausfchließlich für die Unterbringung der Kranken beftimmte Obergefchoffe, für die zufammen 54 Betten vorhanden find.

g=5=$Łji

Fig. 139.

JPP

Km

p£?

Q-.

...

f Hör- u. Uperations s aal

Veranda

Konsultat-

Zim.

ziji'öl

d.Vnr-B

stEherinS^

Augen

spiegel]

lo

¹ Itin.der-i Kinder-P Varteg. saal y Zim. U

MiKrosltopier-

12

i

Studierenden

Assistenten!

U IX] AssisteiUen.

IP

Wärterin

ÊÊ

wêJm

wm

W^sî

=JSp

■ci

Augenklinik der Univerfität zu Freiburg⁸²).

1:500

10 9876 54321 0

1,1.1 ■ 1¹1¹ i¹1 » 1H1H f-

fi

«5

SjO"

Fig. 140.

•*k

mis

Mikroskop

H 0 r s a. a 1

Prüfung s

Professor

Au. g ê n-spie gel

P olikliin k B

A rk eits z-f. a. St ni.

Wartej.

Assi s tent

H 0 r s aal f. g ericîitl. Mel.

Z. f. Augen-Op erations-UeU.

\ / \ /

XIIX

-ę.

xTV

\L/    \J,"

V 0 r z.

Vorz.

1 al) orat. BPro/essor f. g eri «1. Med. I

s/

Bj Z.f.Unter0 fl suclig. fl. <' flHautkranken,

Pförtner

lr

Augenklinik der Univerfität zu Budapeft.

Erdgefchoß.

203.

Augen und Die Augen- und Ohrenklinik zu Halle⁸³) ift in zwei gehinderte Abteilungen Ohrenklinik zerlegt, die von befonderen Direktoren verwaltet werden, eine Ohrenklinik mit 15 und eine Augenklinik mit 45 Betten.

Die für Operationen und Lehrzwecke beftimmten Räume dienen beiden Abteilungen gemein-fam und liegen deshalb in der Mitte des Gebäudes an befonderem Treppenhaufe. Als Warteräume der poliklinifchen Kranken werden die weiträumigen Eingangshallen benutzt. Die Krankenräume liegen an abgefchloffenen Gängen in den Seitenflügeln.

In Budapeft nimmt die Augenklinik das Erdgefchoß und I. Obergefchoß des «medizinifchen Zentralgebäudes" ein, das im Mittelpunkt einer größeren Baugruppe zwifchen der I. chirurgifchen und der II. inneren Klinik gelegen ift. Fig. 140 ftellt den Grundriß des Erdgefchoffes dar.

Diefes nimmt außer einigen für allgemeine medizinifche Zwecke beftimmten Räumen in feiner nordöftlichen Hälfte den zum Unterricht in der Augenheilkunde und zur Unterfuchung der Augenkranken eingerichteten Teil der Klinik auf. Eine Erweiterung des Programms der vorigen Beifpiele findet fich hier nur in dem Zimmer für Augen-Operationsübungen und Tierexperimente, alfo in einem Zimmer, das ähnlichen Zwecken dient, wie der Raum für Operationsübungen an Leichen in der Anatomie oder chirurgifchen Klinik.

Die Abteilung der Augenkranken liegt im I. Obergefchoß über den Lehr- und Arbeitsräumen für Augenheilkunde. Dort befindet fich auch ein Zimmer von 4,oo“ Breite und 6,16“ Tiefe für Augenoperationen, das durch ein Fenfter von 2,75“ Breite von Nordweften her beleuchtet wird.

Die neue Augenklinik der Univerfität Würzburg, von welcher Fig. 141 u. 142⁸⁴) die Grundriffe des Erdgefchoffes und I. Obergefchoffes wiedergeben, ift in den Jahren 1898 — 1901 nach den Plänen v. Horftig’s von diefem erbaut worden. Sie befteht aus einem viergefchoffigen, 60 m langen, von Often nach Weften gerichtetem Hauptbaue, an deffen öftlichem Ende fich ein großer, nach Süden gerichteter niederer Hörfaalflügel anfchließt.

Das hochgelegene Erdgefchoß enthält im Hauptbaue links von dem in der Mitte liegenden Eingänge das Zimmer des Direktors nebft Vorzimmer, ein optifches Zimmer und die Poliklinik, auf der rechten Seite die Pförtnerftube, 3 Räume für mikrofkopifche und bakteriologifche Arbeiten, die Bücherei und 2 Affiftentenwohnungen. Die Poliklinik umfaßt außer einem geräumigen Warteraume ein großes Abfertigungszimmer, ein kleineres Dunkelzimmer und ein größeres Zimmer für Sehprüfungen, ophthalmometrifche und perimetrifche Meffungen. Die Unterfuchungs- und Arbeitszimmer find nach Norden gerichtet. An den poliklinifchen Warteraum fchließen fich in dem nach Süden gerichteten Flügelbau die Unterrichtsräume, ein großer Kursfaal und der Hörfaal an. Der erftere ift 7,ooxll,oo“ groß und zur Vornahme von Augenfpiegelübungen fchwarz angeftrichen. Der Hörfaal enthält bei 146 a“ Grundfläche 142 Klappfitze, die im Halbkreis derart anfteigen, daß das Podium der hinterften Reihe nur 70 cm über dem der vorderften liegt. Die Beleuchtung des Saales erfolgt bei Tage durch 19 zum Teile übereinander angeordnete Fenfter, die die ganze Oft-und Weftwand, fowie einen Teil der Nordwand des Saales einnehmen.

Fenftern befinden fich breite Marmorplatten zum Aufftellen von Mikrofkopen, Präparaten und dergl. Der Saal kann durch Rolljaloufien verdunkelt werden und ift mit einem Projektionsapparat gerüftet, der zugleich als Epidiafkop und zur Mikrophotographie Verwendung findet.

Das I. und II. Obergefchoß nimmt die Abteilungen für ftationäre Kranke auf, die für etwa 80 Betten Raum bieten. Außer der Männerabteilung und einigen Zimmern für Privatkranke find im I. Obergefchoß noch der Operationsfaal nebft einem Wartezimmer, ein Raum für Operierte, das Verwaltungsbureau und die Wohnung der Oberin untergebracht, während das II. Obergefchoß die Abteilungen für Frauen und Kinder enthält. Im Untergefchoß find Wirtfehaftsräume, die Wohnung des Hausmeifters, Gefindeftuben, Räume für die Heizung und Brennftoffe, fowie Tier-ftallungen vorgefehen.

Die Augenklinik der Univerfität Breslau ift in den Jahren 1897—99 nach dem Entwürfe Dr. Thür’s von Buchwald ausgeführt worden. Das in der Max-ftraße an der Einmündung der Tiergartenftraße gelegene, mit einem Dachftock

zu

Halle.

204.

Augenklinik;

zu

Budapeft.

205.

Neue

Augenklinik

zu

Würzburg.

206.

Augenklinik

zu

Breslau.

⁸³) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 176.

M) Nach: Hess, C. Die neue Univerfitäts-Augenklinik in Würzburg. Stuttgart 1901.

Vor den 8 unteren

aus-

SCHWESTER

O.e E

BUREAU

GROSSES OUNKEl•2

> KURSRAUM

WARTE -

21/A/AÜER

i;

lABrERTIOUNGS

SEHPRÜrUNG

OPTISCMC5-ZJ

Fig. 141.

ari

/A Ä N N I

B - ABTEILUNG

“i

OPERIRTE

/ORSTANO

OPERATIONS -

ZiAUAER

ESS -ZIMAER

A\ÄNNER

/AÄNNER

I. Obergefchoß.

Fig. 142.

■Bö«

eACTfRIOLOC.ISCMESi

n ASSISTENT

BIBLIOTHEK.

[prÖRTNER

AMKROSKO

ZIMMER

l AS

ISTENT

Hochgelegenes Erdgefchoß. 1:500

10

15

20”

10 987 654321    0

trH'J I. I I.i 11¹1¹111 » H-ł-

Neue Augenklinik der Univerfität zu Würzburg⁸⁴).

Arch. : v. Horftig.

verfehene, dreigefchoffige Gebäude, von welchem Fig. 143 u. 144⁸⁵) die Grundriffe des Erd- und I. Obergefchoffes darftellen, enthält eine Klinik mit 48 Betten und

8ä) Fakf.-Repr. nach : Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 313.

20 Refervebetten, die Poliklinik, Lehr- und Arbeitsräume, fowie Dienftwohnungen für 2 Affiftenten, den Hausmeifter und Heizer.

Zwei an der Maxftraße angeordnete Treppenhäufer mit daran anfchließenden Fluren vermitteln den Hauptverkehr der Ärzte, Studierenden, der klinifchen Kranken und des Warteperfonais, während die Poliklinik, die auf der Südfeite des Gebäudes untergebraeht ift, in der Nähe der Tier-gartenftraße ihren befonderen, überdeckten Treppenaufgang erhalten hat.

In dem ebenerdig gelegenen Untergefchoß des Gebäudes find die Wirtfchaftsräume, die Wohnungen des Hausmeifters und Heizers, ein Tierftall und ein Raum für Tierverfuche untergebracht, im Erdgefchoß die Poliklinik, die Unterrichts- und Arbeitsräume, fowie die Affiftenten-wohnungen, ferner im Obergefchoß die ftreng voneinander getrennten Krankenabteilungen für Männer und Frauen und im ausgebauten Dachgefchoß 2 Referveftationen und 2 Speifefäle, ebenfalls in getrennter Lage, fowie die Wohnungen der Schweftern, bezw. der Oberwärterin, vorgefehen.

Fig. 143.

Frauenabtheilung

Männerabtheilung

4B.

SBetten

zB.

2B.

ZB.

Wärt»

R.f.

TXeejT

Stsrffl-

sabon

Operations-

Saal

Wärter

zB.

ZB.

zB.

sBetien

4B.

Wärter

Wärterin

eBetten

Bad I Bad

SBetten

I. Obergefchoß.

Fig. 144.

Wärter.

Ordinations-Z.

P¹

I. Poliklin. fl I. Poliklin. UnteroucH.-Z.UUtTtenouch.-Z. hthaJ- l(Perimeter-Z'

t

t Op iskoi

pir -Z.)

'Hors.

fol

Klinisches

Intersuch.-Z.l

Assistl/Vaeis

Mikroskopii” Z.

Baotoriolon Arb. Z.

Bücherei

inkef Aasietj Aasiet.

Kleiderąelaea

Vorz.

w? . , . A , ■ , AP

iS

ZO"

Erdgefchoß.

Augenklinik der Univerfität zu Breslau⁸⁵). Arch. : Dr. Thür.

Die Lehr- und Krankenräume find, foweit tunlich, an der der Straßenfront abgewendeten Gartenfeite des Gebäudes angeordnet worden, bei deren Gliederung, um die Arbeits- und Unter-fuchungszimmer nicht zu verdunkeln, weit vorfpringende Rifalite vermieden wurden. Die Poliklinik enthält ein Wartezimmer, ein fehr geräumiges Ordinationszimmer, welches die gleichzeitige Abfertigung und Unterfuchung einer größeren Anzahl von Kranken ermöglicht, ein kleines Dunkelzimmer, ein größeres Ophthalmofkopierzimmer mit mattfehwarzem Wandanftrich und Verdunkelungsvorrichtung, fowie einen Raum für poliklinifche und chemifche Unterfuchungen. In letzterem ift für das Perimeter und Ophthalmometer ein befonderer, glasgedeckter Vorbau angebracht worden, um von allen Seiten her eine gleichmäßige und ausreichende Beleuchtung zu erhalten.

Der fich daran anfchließende Hörfaal bietet für 90 Klappfitze Raum und wird durch 3 große, mit Verdunkelungsvorrichtungen verfehene Fenfter erleuchtet. Die Fenfterbretter find durch das Anbringen von Tifchplatten für das Aufftellen von Demonftrationsgegenftänden hergerichtet. An den Hörfaal fchließt fich ein fog. klinifches Unterfuchungszimmer mit lichtdichten Fenfterläden und Diaphragmen an, welches in erfter Linie zur Aufteilung von Apparaten für phyfiologifch-optifche Unterfuchungen, das Siderofkop, elektrifche Apparate, neurologifche Unterfuchungen und dergl., beftimmt ift. Dieter Raum ift mit dem Hörfaale und den beiden davorliegenden Zimmern durch Türen verbunden, die fich genau gegenüberliegen, fo daß beim Öffnen der Türen Sehprüfungen bis auf 30,oo"‘ Entfernung vorgenommen werden können.

Hinter dem Hörfaal befindet fich an der Straßenfront eine Kleiderablage nebft Aborten für die Studierenden. Auf der nördlichen Gebäudefeite ift das Zimmer des Anftaltsdirektors vorgefehen, das durch ein Vorzimmer zugänglich ift und mit der Bücherei, einem großen Mikrofkopierzimmer und einem Raum für bakteriologifche Unterfuchungen in Verbindung fteht.

Die im Obergefchoß gelegenen Krankenftationen umfaffen je ein Zimmer zu 4 Betten, ein Zimmer zu 8, drei kleine Zimmer zu je 2 Betten und ein Zimmer zu 6 Betten, ferner eine Tee-kiiche und 2 Wärter-, bezw. Wärterinnenzimmer. Zwifchen beiden Stationen liegt der Operations-faal mit einem Sterilifier- und Verbandraume. Den beiden letztgenannten Räumen gegenüber find in dem nach der Maxftraße vorfpringenden Mittelbau die Bäder für Männer und Frauen und die zu den Krankenabteilungen gehörigen Aborte angeordnet.

Literatur

über „Augen- und Ohrenkliniken''.

Knapp, J. H. Ueber Krankenhäufer, befonders Augen-Kliniken. Heidelberg 1866.

Hesse. Ueber die Anlage von Central-Luftheizungen in dem landwirthfchaftlichen Inftitut und in der Augenklinik der Univerfität zu Königsberg. Mitth. d. Oftpreuß. Arch.- u. Ing.-Ver. 1876—78, S. 27.

Das Centralgebäude der medicinifchen Facultät der K. Ung. Univerfität zu Budapeft. Budapeft 1872.

PflüQER. Univerfitäts-Augenklinik in Bern etc. Bern 1887.

Augenklinik für die Univerfität Marburg. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 261.

Der Neubau der Augenklinik zu Greifswald. Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 322.

Zehender, W. v. Die neuen Univerfitäts-Augenheil-Anftalten in Deutfchland. Leipzig 1888. Heidelberg. Der Neubau der Augen- und Ohrenklinik der Univerfität in Kiel. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 232.

Augen-Klinik zu Berlin: PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheits-wefens in Preußen. Berlin 1890. S. 119.

Klinik für Augenkrankheiten zu Greifswald: Ebenda!., S. 278.

Klinik für Augenkrankheiten zu Halle: Ebendaf., S. 294.

Klinik für Augenkrankheiten zu Königsberg: Ebendaf., S. 347.

Ohren-Klinik zu Berlin: Ebendaf., S. 119.

Klinik für Ohrenkrankheiten zu Halle: Ebendaf., S. 298.

Augenklinik zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898. S. 508.

Die neue Augenklinik in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 313.

Körner, O. Die großherzogl. Univerfitäts-Klinik für Ohren- und Kehlkopfkranke zu Roftock. Wiesbaden 1900.

Der Neubau der Hals-, Nafen- und Ohrenklinik der Charité in Berlin. Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 337.

Augenheilanftalt in Riga: Riga und feine Bauten. Riga 1903, S. 259.

Ferner:

Archiv für Augenheilkunde. Herausg. v. H. Knapp & C. Schweigger. Wiesbaden. Erfcheint feit 1879.

Archiv für Ohrenheilkunde. Im Verein mit A. Böttcher, A. Fick, C. Hasse etc. herausg. v.

A. v. Tröltsch, A. Politzer u. H. Schwartze. Leipzig. Erfcheint feit 1864.

A. v. Graefe's Archiv für Ophtalmologie. Herausg. von F. Arlt, F. C. Donders & Th. Leber. Berlin. Erfcheint feit 1854.

Klinifche Monatsblätter f. Augenheilkunde. Herausg. von Axenfeld & Uhthoff. Stuttgart. Erfcheint feit 1863.

Monatsfchrift für Ohrenheilkunde etc. Herausg. von J. Gruber, N. Rüdinger, L. v. Schröter etc. Berlin. Erfcheint feit 1867.

11

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

e) Kinderkliniken.

i) Allgemeines.

207.

Erforderniffe

im

Die Errichtung felbftändiger Kinderkliniken ift ein Erfolg der Neuzeit, in der fich die Kinderheilkunde unter der Mithilfe der pathologifchen Anatomie zu allgemeinen, einer wichtigen Spezialwiffenfchaft herausgebildet hat. Die erften Keime diefer neuen Gebäudegattung, die uns heute nach Präzifierung ihres umfangreichen Programms bereits als fertiges Ganze entgegentritt, dürften wir in der in großen Krankenhäufern fchon Ende des XVIII. Jahrhunderts vorkommenden Abfonderung einzelner Räume zur Behandlung der vorzugsweife im Kindesalter auftretenden Infektionskrankheiten (Mafern und dergl.) zu fehen haben. Die Bildung einer der Behandlung von nicht anfteckenden Krankheiten dienenden Kinderabteilung, wie fie im Jahre 1830 auf Ruff s Antrag im Charité-Krankenhaufe zu Berlin zur Durchführung gelangte, bedeutet einen weiteren Schritt in der Entwickelungs-gefchichte des Kinderfpitals, deffen Loslöfung vom allgemeinen Krankenhaus von berufenen Fachleuten fchon mit Rückficht auf die aus dem für Erwachfene gültigen Rahmen heraustretenden Anfprüche an Pflege, Überwachung und Ernährung des erkrankten Kindes als dringende Notwendigkeit bezeichnet wird.

Die Gründung felbftändiger Kinderkliniken erfolgte er ft in neuerer Zeit, nachdem man für die Pathologie des Kindesalters und die Diätetik des Säuglings das richtige Verftändnis gewonnen und der unter dem Einfluffe exakter Forfchung in der Kinderheilkunde gefchaffene Wandel zu erfolgreichem Eingreifen am Krankenbette die Wege gebahnt hatte. (Vergl. Teil IV, Halbband 5 [Abt. V, Abfchn. 1, Kap. 4, unter c] diefes „Handbuches")- Die bekannte Tatfache, daß die Sterblichkeit im früheften Kindesalter überrafchend groß ift, mag nicht zum wenigften dazu beigetragen haben, daß fich die Staats- und Gemeindeverwaltungen die Pflege kranker Kinder haben angelegen fein laffen und daß von Staatswegen Unterrichtsanftalten in das Leben gerufen worden find, in denen den angehenden Ärzten Gelegenheit geboten wird, fich am Krankenbette in gleicher Weife über Säuglingspflege, Säuglingsernährung und Säuglingskrankheiten zu unterrichten, wie die dem Kindesalter eigentümlichen Infektionskrankheiten zu ftudieren.

Um diefen Anforderungen gerecht zu werden, muß eine Kinderklinik außer den dem Unterricht und der Verwaltung dienenden Räumen eine Poliklinik und eine Krankenabteilung enthalten und in beiden für ftrenge Trennung der anfteckenden und nicht anfteckenden Krankheitsfälle Sorge tragen. Berückfichtigt man ferner, daß in der Klinik für nicht anfteckende Krankheiten die Säuglinge von den älteren Kindern zu trennen und für letztere befondere Zimmer für Knaben und Mädchen einzurichten find, fo ergibt fich für das Bauprogramm einer Kinderklinik die Vereinigung der folgenden Räume.

a) Räume für den Unterricht und für wiffenfchaftliche Arbeiten:

a)    ein Hörfaal mit Vorbereitungszimmer,

b)    Zimmer des Direktors,

c)    eine Bücherei,

b) Räume für chemifche, bakteriologifche und mikrofkopifche Arbeiten; ß) die Poliklinik, enthaltend:

e)    einen Raum zum Aufheben von Kinderwagen,

f)    einen Warteraum,

g)    Unterfuchungszimmer für nicht anfteckend kranke Kinder,

Ï)) desgl. für verdächtig erkrankte Kinder,

i) Aborte und Badezimmer;

Y) die Krankenräume für nicht anfteckend kranke Kinder, enthaltend: f) die Säuglingsabteilung,

l) die Abteilungen für ältere Kinder, beide beftehend aus Krankenzimmern und den üblichen Nebenräumen, m) die Wohnungen von Hilfsärzten, u) Wohn-, bezw. Schlafräume des Pflegeperfonais;

B) Abfonderungshäufer zur Behandlung der hauptfächlichften Infektionskrankheiten (Scharlach, Mafern, Diphtherie und Keuchhuften).

Abgefehen von den für Krankenhäufer gültigen allgemeinen Bedingungen hat eine Kinderklinik noch der weiteren Forderung zu genügen, daß die Gefahr der Krankheitsübertragung von einem auf das andere Kind ftreng vermieden werden foll. Der Ifolierung der Anfteckendkranken ift der Bau befonderer Ab-fonderungshäufer fchon feit geraumer Zeit gerecht geworden. Außer den fog. anfteckenden Krankheiten kommen aber in der Kinderklinik noch Krankheiten zur Behandlung, die zu den anfteckenden nicht gerechnet, oft aber unbewußt durch Pflegerinnen oder Ärzte auf die Patienten übertragen werden. Dies ift namentlich bei den Bronchial- und Darmkatarrhen der Kinder im 1. bis 3. Lebensjahre der Fall, die, wie die Erfahrung gelehrt hat, fich nicht durch die Luft, fondern immer nur durch unmittelbare Berührung übertragen. Zur Vermeidung folcher Kontaktinfektionen find in gemeinfamen Krankenzimmern der Kleinen be-fondere Vorkehrungen am Platz, die auf dem Prinzip der Afepfis beruhen.

So find beifpielsweife in der neuen Kinderklinik des Charité-Krankenhaufes zu Berlin im großen Saale der Säuglingsabteilung zwifchen die Bettchen ifo-lierende Glaswände geftellt, durch die in den Raum einzelne Boxen eingebaut werden. Der Raum hat daher die Bezeichnung „Boxenfaal“ erhalten. Die Berührung der Kinder durch den Arzt oder die Pflegerin ift unterfagt, bevor die-felben nicht die Hände forgfältig gereinigt und die zu der betreffenden Box gehörigen Mäntel angelegt haben.

Anlage und Ausbau der übrigen Räume ergeben fich aus ihrer Zweck-beftimmung. Bemerkt fei nur noch, daß die Poliklinik am zweckmäßigften ebenerdig angelegt wird. Wo fich dies infolge erforderlicher Kellerräume nicht

ermöglichen läßt, ift wenigftens die Kinderwagenhalle in Straßenhöhe anzuordnen, während die Räume der Poliklinik in einem etwas höher gelegenen Erdgefchoß untergebracht werden. Zur H Überweifung der einer anfteckenden Krankheit g- verdächtigen Kinder in die hierfür beftimmten g.    poliklinifchen Räume hält fich am Eingänge zur

₀_    Poliklinik gewöhnlich ein Hilfsarzt auf, für den

zweckmäßig ein kleiner Raum vorgefehen wird.

208.

Befondere

Erforderniffe.

20g.

Poliklinik.

Fig. 145*

In

Mm

11

/.vmrroiresrrc,

Augenklinik

N!hii

liJI

inc; enklini ic-

2) Gefamtanlage und Beifpiele.

pHHaÊHa -----70,04--------

Kinderklinik

der Univerfität zu Breslau.

Lageplan⁸⁸).

210.

Bei der Neuheit der Einrichtung von Kinder- Kinderklinik kliniken darf es nicht wundernehmen, daß folche in unterem deutfchen Vaterlande bisher nur in verhältnismäßig geringer Anzahl vorhanden find.

Wir befchränken uns bei der Befprechung der Gefamtbeifpiele auf die beiden in Preußen er-

ZU

Breslau.

richteten Anhalten, nämlich auf die Kinderkliniken und des Charité-Krankenhaufes in Berlin.

der Univerfität zu Breslau

Schnitt

Fig. 146.

□ □□

nach ab

in

Fig. 147.

coorsss

PT}

jp \Y I

K2,34>*--

1    2    3    4    5    6    7

I , I , l -, lI-

20,02-

1:250

9    10    11    12    13    14

-f -H ->-1 I l I- l-l j

■16,37-

15m

■*!

Ausg.l

r-3,

GS-->F--3,6S-->

Eing'-X

z. Hors.!

Unterlsuch u n

13T-

<—4^2—5

V°>

JL-

g s -Zi

ro

Vorbereit.

------10,33-----

---4,04—

Thcekü.

Ob

Fig. 147.

ło

Hörs.

Warteh.

Bad

Dunkelz.

Ab.

Erdgefchoß.

Eing. z. Wobng. d. Dieners

pô⁻---S|48

S- Kü.

[f -3,00 ->

4,00-

<--3,72-

St.

St.

Bad

4"TL

^ven ! Kr

rdächt.

anke

11,10--------

Kinderwagen - Halle

Pförtn.

xy

[51

-12,81------

Eing. z. klinik

—>J<—3,89—Y- -3,83-->K--

Eing. z. PoliKf.

-------13,86

1:500

10 987654321 0

10

15

20***

ŁFig. 148.

Fig. 149.

<--7,63-:

■aJJJ - c------G,70-----£

----9,29-------) c-----6,83----^

Dîrector 2

«Kir

£Abl.

Jbertheil

Chemisches

Laborat.

Obertheil

Wartehalle

KrankenS.

Tager.

Bücherei q_

h.

I Bacteniolog.|Miknosk. f *' ispüln

■lî.BO

Laborat.

i---5,48-

-> *—3,13 -

Ab.

©n

I Waage

IDunkelz.

Il--3,19--»

|Kp

ankenz.

<1—5,61----:

(raiikenz.! Ab

<—3,13—>

<-Z,80-> <—3,13—>

Thee-EE

SlAnr.-

Kü.

jr-3,32’-»

Zwifchengefchoß.

Obergefchoß.

Fiauptgebäude⁸⁶).

Kinderklinik der Univerfität zu Bresla‘u.

Die Kinderklinik der Univerfität Breslau (Fig. 145 bis 1508C) ift in den Jahren 1900 und 1901 nach einer Skizze Dr. Thür’s durch Buchwald im Entwurf bearbeitet und ausgeführt worden.

Die Anlage befteht aus einem dreigefchoffigen, die Unterrichts- und Krankenräume enthaltenden Hauptbau, an den fich die in einem eingefchoffigen Anbaue untergebrachte Poliklinik anlehnt, und aus einem entfernt liegenden umzäunten Ifoliergebäude. Den Mittelpunkt der Poliklinik bildet die große, bafilikal beleuchtete Wartehalle, um die fich 5 Unterfuchungszimmer, ein Badezimmer, der Kinderwagenraum und einige Nebenräume gruppieren. Die ebenfalls nicht unterkellerte Klinik enthält im Erdgefchoß (Fig. 147) neben der Dienerwohnung und einigen Nebenräumen den Hörfaal, der durch das darüberliegende Zwifchengefchoß hindurchgeht, fowie das Vorbereitungs- und Dunkelzimmer. Unter den auffteigenden Sitzreihen des Hörfaales ift der Keffelraum angeordnet. Im Zwifchengefchoß (Fig. 148) befindet fich das chemifche Laboratorium nebft anderen wiffenfchaftlichen Arbeitszimmern. Das Obergefchoß (Fig. 149) enthält die eigentliche Klinik, beftehend aus 3 Krankenräumen für zufammen 20 Betten, den Tageraum, Bad, Abort und der Teeküche, außerdem die Bücherei und das Zimmer des Direktors. Das ausgebaute Dach-gefchoß hat ein photographifches Atelier mit Dunkelkammer und daneben mit getrennten Zugängen die Affiftentenwohnungen und die Räume für Warte- und Dienftperfonal aufgenommen. Die Anlage wird weiter durch den in Fig. 146 dargeftellten Schnitt durch das Hauptgebäude und die Lage-

planfkizze (Fig. 145) veranfchaulicht.

Die zur Klinik gehörige Abfonderungsbaracke (Fig. 150) enthält zwei voneinander völlig getrennte und mit gefonderten Eingängen verfehene Abteilungen zur Behandlung von Scharlach und Diphtherie. Jede derfelben befteht aus einem zweifeitig beleuchteten Krankenraume zu 6 Betten, der auch eine Badeeinrichtung enthält, einem Wärterzimmer, einer Kleiderablage für Ärzte mit Wafcheinrichtung, einem Brennftoffraume und einem unmittelbar von außen zugänglichen Gelaß für fchmutzige Wäfche. In der Mitte des Gebäudes find zwifchen den beiden Krankenräumen der zur Diphtherieabteilung gehörige Operationsfaal und die Aborte für Ärzte und Kinder angeordnet. Die Krankenzimmer werden durch Kelling’iaht, vom Vorraum aus zu bedienende Mantelöfen geheizt und durch Abluftfchlote gelüftet. In den Kranken- und Wärterzimmern find Xylopalfußböden, in den Nebenräumen und im Operationsfaale Fliefenfußböden zur Ausführung gelangt. Den Grundfätzen der afeptifchen Behandlung entfprechend, find alle Ecken, Decken- und Fußbodenübergänge abgerundet und die geputzten Wand- und Deckenflächen mit weißer Emailfarbe geftrichen.

In der neuen Univerfitätsklinik und Poliklinik für Kinderheilkunde im Cha-rité-Krankenhaufe zu Berlin, die unter der Oberleitung Dr. Thür’s von Dieftel entworfen und in den Jahren 1900—03 erbaut wurde, fehen wir eine umfangreiche Anlage, in der durch Gliederung in einzelne Gebäude den Bedürfniffen der modernen Kinderpflege in weitgehender Weife Rechnung getragen ift. Sie befteht aus einem die Poliklinik, Unterrichts- und Arbeitsräume enthaltenden Hauptbaue, einem Krankenhaufe für nicht anfteckend kranke Kinder, 3 Baracken zur Behandlung von Scharlach, Mafern, Keuchhuften und Diphtherie, einer Mifch-baracke, in der die von zwei Infektionskrankheiten befallenen Kinder behandelt werden, und der fog. Quarantänebaracke, in welcher die einer anfteckenden Krankheit verdächtigen Kinder folange Aufnahme finden, bis bei ihnen eine fichere Diagnofe geftellt werden kann. Die Grundriffe der Hauptgefchoffe des Hauptbaues und des Krankengebäudes für nicht anfteckende Krankheiten find in Fig- ¹53 u- ¹54 ⁸⁷) zur Darftellung gebracht, während die Grundriffe der Baracken in Fig. 151, 152, 155 bis 157 ⁸⁷) wiedergegeben find.

Fig. 150.

Wärterin

Meiderabl

6 Betten

Operations

rau«

6 Betten

Ul. F. Scharlach

Abt, f. Diphtherie

Wärterin

Klelderablj

Kinderklinik der Univerfität zu Breslau. Abfonderungsbaracke⁰¹).

Vsoo w. Gr.

211.

Kinderklinik im Charité-Krankenhaus

zu

Berlin.

⁵⁶)    Fakf.-Repr. nach: Zentralbl. d. Bauverw. 1903, S. 10.

⁵⁷)    Nach gütiger Mitteilung des Herrn Regierungs- und Baurats Dieftel zu Berlin.

r-H

Das Hauptgebäude, an das an der Nordfeite ein nicht zur Klinik gehörendes Pförtnerhaus angebaut ift, enthält im Erdgefchoß die Poliklinik und den großen Hörfaal mit Nebenräumen, im Obergefchoß die Laboratorien für chemifche, mikrofkopifche und bakteriolo-gifche Unterfuchungen, eine ~ Bücherei und Wohtiräume der ^ Pflegefchweftern. Das Publikum gelangt von der an der Oftfeite gelegenen Schumann-ftraße zunächft in die Kinderwagenhalle, von der aus einige Stufen zu den Räumen der Poliklinik hinaufführen. Am Austritt diefes Treppenlaufes übt der kontrollierende Beamte feine Tätigkeit aus, indem er die einer anfteckenden Krankheit verdächtigen Kinder nach links in eine befondere Abteilung verweift, während die nicht anfteckend kranken Kinder auf geradem Wege in die geräumige poliklinifche Wartehalle gelangen. Von der letzteren führen drei Türen in die ärztlichen Unterfuchungszimmer, denen ein kleiner Operationsraum angegliedert ift. Neben der Wartehalle befinden fich noch die Aborte und ein Baderaum, fowie ein kleines Dunkelzimmer zu Unterfuchungen mittels des künftlich beleuchteten Reflexfpiegels. Damit die an einer anfteckenden Krankheit leidenden Kinder nach der poliklinifchen Unterfuchung keinen anderen Raum des Hauptgebäudes zu betreten brauchen, führt vom Flure der Abteilung für Verdächtige eine Tür unmittelbar in das Freie, durch die man in einen vor ^ den Infektionsbaracken liegen- iP den Hof gelangt.

Der den Hörfaal enthal- ^ tende Teil des Gebäudes hat, wie auch das Krankenhaus, feinen eigenen Zugang vom Charitégrundftück aus erhalten.

Der Befucher gelangt durch denfelben zunächft in eine mit dem poliklinifchen Warteraum in Verbindung ftehende Flur-

bb

BadCp

|Nachivaehe

ID Bellen

8 Bellen

i'ngj

Hn

1 Bing.

2 Beiten

ajEjgg

10 Bellen

Tagtraum

Nachtwache

Tee-

kliclie

(y Schw

Tee-

huche

Seil* f

2 Bellen

Seli*

Abfonderungsbaracke für Keuchhuften- und Mafernkranke.

Obergefchoß.

uanag oi

1 Bet!

Abfonderungsbaracke für Scharlachkranke.

Hü p s a a 1

Bibi.

Kleid.Abl

1 Schw

ÄnrichL

P ad I tc

t Schw

Halle

Chem Arbei len

2 Schw.

1 Schw.

2 Schw.

AtZ.I

2 Betten

Spiel-

Zira.

Tage

raum

10 Belten

Mikroskop. Arb.

Bakleriol.

Arb.

2 Schw.

»nejalej

Speise K

Arch. : Dr. Thur & Dieftel.

Rg- 153-

Ober-

-Schwester

Küche

Wohnst.

Schläfst

Altrich-

Erdgefchoß.

10 Betten

El

raj

2 Belten

1 Bett

Rg- 157.

3^0H³³i

Sa

Z SbüdI.

T. Tageraum.

Abfonderungsbaracke für

Diphteriekranke.

3 Säugl.

Untersucht.

Anrichte

b Säug].

zu Berlin⁸⁷).

1T

S--

Klei dera b 1.

Hörsaal.

Vorher-Zim.

Direktor

Halle

Wärter

Hauptgebäude.

Fig. 156.

3 Betten

3 Schw.

gl

Baracke für

Mifchinfektionen.

1: 500

8--

U tjjPJÜ

SUCtbZ.

Unter

suotiejadQ

NZiiD.

Poli-kl. Wartesaal

s-

Untersuch.

Warte).

für

Verdächtige

Halle

Transport

14 » fl 1

1 Bett

Veranda

•SSt SiJ

1 Bett

1 fielt

5 chw

Dienst).

1 Bett

1 Bett

1 Bett

1 fielt

Fig. 154-

Quarantäne oder Beobachtungs-

Kinderklinik des königl. Charité-Krankenhaufes

baracke.

212.

Kinderfpital

zu

Leipzig.

halle, an die fich das Haupttreppenhaus und die Zimmer des Direktors anfchließen, und fodann weiter in ein vor dem Hörfaal gelegenes Vorbereitungszimmer, in dem die kleinen Kranken vor Beginn der klinifchen Befprechung ruhen. Ein zweites daneben befindliches Zimmer dient für die anfteckend kranken Kinder als Warte- und Ruheraum vor ihrer Vorftellung im Hörfaale. Es fteht allein mit dem Hörfaale in Verbindung und öffnet fich durch eine Tür nach demjenigen Teile des Hofes, der zu den Infektionsbaracken in Beziehung fteht. Der Hörfaal umfaßt 120 Sitzplätze und ift mit Verdunkelungsvorrichtung und einem Zeichen Epidiafkop ausgeftattet. Die Studierenden gelangen vom Charitégarten auf befonderer Treppe zu ihm, nachdem fie die unter den anfteigenden Sitzreihen angeordnete Kleiderablage durchfchritten haben. Von der Halle des Hörfaalflügels führt nach Norden ein gefchloffener Durchgang zum Krankengebäude für nicht anfteckend kranke Kinder. Nach Durchfchreiten desfelben tritt man in den hellen und geräumigen Tageraum, in dem fich die kleinen Rekonvaleszenten aufhalten, und gelangt alsdann zur Rechten in die Zimmer der Säuglingsabteilung mit ihren zur Herftellung künftlicher Nahrung dienenden Nebenräumen. Um kranken Säuglingen, wo es nötig wird, auch natürliche Nahrung gewähren zu können, werden Ammen in die Klinik aufgenommen, die mit ihren Kindern neben Wärterinnen und Dienftmädchen der Abteilung im ausgebauten Dachgefchoß Unterkunft gefunden haben. Die im Verwaltungsgebäude des Charité-Krankenhaufes aufgenommenen kranken Kinder betreten die Klinik mit ihren Angehörigen durch das in der Mitte des Gebäudes liegende Treppenhaus und werden, nachdem fie in dem am Tageraume befindlichen Aufnahmezimmer unterfucht und umgekleidet worden find, in den für fie beftimmten Krankenraum überführt. Das am Ende des Tageraumes gelegene, drei-feitig beleuchtete, zur Aufnahme von 10 Betten beftimmte Krankenzimmer ift der in Art. 208 (S. 163) befchriebene Boxenfaal.

Im Obergefchoß, das zur Aufnahme der größeren Kinder beftimmt ift, find 2 zur gefonderten Unterbringung von Knaben und Mädchen dienende große Krankenräume und 4 Einzelzimmer vorhanden, von denen das eine als Lehr- und Spielzimmer für Genefende, das andere als Operationsraum verwendet wird.

Abfeits vom Hauptgebäude ift die Quarantäne- oder Beobachtungsbaracke (Fig. 155) errichtet, deren Grundriß in Anlehnung an den Quarantänepavillon des Stockholmer Seuchenfpitals durchgebildet ift. Wie bereits erwähnt, dient fie zur Aufnahme der einer anfteckenden Krankheit verdächtigen Kinder und enthält 4 voneinander völlig unabhängige Ifolierabteilungen, deren jede aus 2 Zimmern mit Nebenräumen befteht. Die Abteilungen find von außen durch Türen zugänglich gemacht, die für die aufzunehmenden Patienten wie deren Angehörige und Befucher den einzigen Zugang zur Baracke bildet. Den Verkehr der Ärzte und Pflegerinnen innerhalb der Baracke vermitteln Türen, die aus den Krankenzimmern in den Mittelflur führen. Um die Übertragung von Anfteckung aus der einen Ifolierabteilung in die andere durch Pflegeperfonal zu vermeiden, ift dasfelbe verpflichtet, fich vor und nach dem Betreten eines Zimmers zu desinfizieren und fich im Zimmer mit einem Schutzmantel zu bekleiden, der beim Verlaffen desfelben am Eingänge verbleibt.

Für die an ausgefprochenen anfteckenden Krankheiten leidenden Kinder werden z. Z. die in der Nähe der Kinderklinik befindlichen Baracken des früheren Inftituts für Infektionskrankheiten umgebaut. Eine derfelben foll der Behandlung von Scharlach (Fig. 151) dienen, eine zweite die an Mafern und Keuchhuften (Fig. 152) erkrankten Kinder und eine dritte (Fig. 157) die an Diphtherie leidenden aufnehmen. Außerdem ift eine der kleinen bisherigen Wärterbaracken (Fig. 156) zur Behandlung von Doppelinfektionen, d. h. zur Aufnahme der Kinder beftimmt, die an zwei Infektionskrankheiten zugleich, z. B. an Mafern und Keuchhuften, leiden.

Hinfichtlich des der Verwaltung der Univerfität unterteilten Kinderkranken-haufes zu Leipzig, deffen Anlage auf die Geftaltung der Kinderklinik der Charité von Einfluß gewefen ift, fei auf die Mitteilungen in Teil IV, Halbband 5, Heft 1 (Art. 992, S. 874 [2. Aufl.: Art. 722, S. 460]) diefes „Handbuches" verwiefen.

Literatur

über „Kinderkliniken“.

Klinik für Kinderkrankheiten zu Berlin: Pistor, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 111.

Poliklinik und ambulante Kinderklinik zu Würzburg: Würzburg insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheitspflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892. S. 277.

Die Kinderklinik der Univerfität in Breslau. Centralbl. d. Bauverw. 1903, S. 10.

Heubner, O. Kinderklinik des Charité-Krankenhaufes in Berlin. (Rede zur Einweihung ufw.) Beri. klin. Wochfchr. 1903, Nr. 44.

Siehe auch die Literaturangaben über „ Kinderkrankenhäufer" in Teil IV, Halbband 5, Heft 1 (S. 887 [2. Aufl.: S. 467]) diefes „Handbuches".

Ferner:

Archiv für Kinderheilkunde. Herausg. von A. Bagiński & A. Monte Stuttgart. Erfcheint feit 1869. Centralblatt für Kinderheilkunde. Herausg. von E. Graetzer. Leipzig. Erfcheint feit 1896.

f) Nerven- und Irrenkliniken.

1) Allgemeines.

. 213. Zweck.

Das Bedürfnis, den im modernen Kulturleben in auffälliger Weife fich mehrenden Erkrankungen des Geiftes und des Nervenfyftems forgfame Pflege angedeihen zu laffen und fie in großem Umfange klinifch zu verwerten, hat dazu geführt, an Stelle der bisher in inneren Kliniken hierfür vorhandenen Sonderabteilungen felbftändige Nerven- und Irrenkliniken zu errichten. Während früher nur an einzelnen Univerfitäten ein regelmäßiger, praktifcher Unterricht in der Pfychiatrie erteilt wurde, wobei man vorzugsweife auf das in großen Kranken-häufern und Irrenanftalten zur Verfügung geftellte Kranken material angewiefen war, find in unferem engeren Vaterlande feit etwa 25 Jahren für den gemeinfamen Unterricht in der Pfychiatrie und Neuropathologie Spezialkliniken in folcher Menge entftanden, daß wir heute fchon in baulicher Hinficht von einer Entwickelung der Nerven- und Irrenklinik fprechen können.

Wie fich die Anfchauungen in der Irrenheilkunde geändert haben, fo hat auch die Befeitigung der Zwangsjacke und die Erkenntnis, daß der Geifteskranke nicht unter dem Einfluffe drückender Feffeln, fondern allein unter der Einwirkung einer für feinen Körper und Geift wohltuenden Umgebung gefunden könne, zu einer durchgreifenden Änderung in den Anfichten über die für die Irrenkliniken zweckmäßigfte Bauweife geführt. Die Verhältniffe, in denen der Menfch lebt, fein Verkehr, die Eindrücke feiner Umgebung haben von jeher in nachdrücklichfter Weife fein Seelenleben beeinflußt und eine Rückwirkung auf das Gehirn, das Organ der pfychifchen Vorgänge, ausgeübt. Es ift daher verftändlich, daß das Krankenhaus als folches in viel höherem Grade, als dies bei körperlichen Krankheiten der Fall ift, eines der wirkfamften Mittel in der Hand des Irrenarztes ausmacht. Die hygienifchen Grundbedingungen müffen bis zu einem gewiffen Grade in allen Krankenanftalten diefelben fein; ein pfychiatrifches Afyl erfordert aber neben diefen noch eine Anzahl von Vorkehrungen zur Abhaltung nachteilig auf den Zuftand des Kranken wirkender Einflüffe.

214.

Erforderniffe.

Ein Vergleich zwifchen den Irrenanftalten, in denen die Aufgeregten in ver-fchwindend geringer Anzahl vorhanden find, und folchen, in denen die Zahl der Tobfüchtigen und Gewalttätigen relativ fehr groß ift, ergiebt, daß diefe im Gegen-fatz zu jenen aus einzelnen, großen Abteilungen mit großen Höfen beftehen, in denen fich Maffen von Kranken aufhalten. Der Grund zu diefer auffälligen Er-fcheinung ift darin zu fuchen, daß Kranke, die der Regulierung ihrer Handlungen durch die Überlegung beraubt find, dasjenige, was ihnen am auffälligften erfcheint, mechanifch nachzuahmen pflegen, die fchlechten Sitten ihrer Umgebung leichter annehmen als das Nachahmenswerte und fo gewiffermaßen durch gegenfeitige

Infektion zu einer völligen, pfychifchen Entartung gelangen. Die moderne Irrenpflege hat daher in der Erkenntnis, daß die Vereinigung einer größeren Anzahl von Kranken in gemeinfamen Räumen ihrer Heilung direkt fchädlich ift, mit dem früheren Syftem des Anftaltsbaues, für den monotone Baumaffen mit vergitterten Fenftern und endlofe Flurgänge mit zahlreichen Türen charakteriftifch waren, völlig gebrochen und fieht in der Gliederung des Afyls in einzelne Gebäude und im Unterbringen der Kranken in kleineren Räumen das wirkfamfte Mittel, um, foweit erforderlich, die Behandlung individualifieren und in wohltuender Weife durch die Umgebung auf den Kranken Einfluß üben zu können.

Während nun bei anderen Krankheiten die Zahl der Perfonen, die nach Be-feitigung der eigentlichen Krankheit als Sieche der Krankenhausbehandlung weiter bedürfen, verhältnismäßig gering ift, fo ift fie bei den Geifteskranken fehr bedeutend. Die Belegung großer Irrenanftalten befteht daher zum bei weitem größten Teile aus folchen Kranken, die, abgefehen von vorübergehenden Erregungszu-ftänden, mehr der Beauffichtigung und Befchäftigung als einer tätigen, ärztlichen Behandlung bedürfen, während für den kleineren Teil der frifch Erkrankten eine in jedem Augenblicke zum Eingreifen bereite ärztliche Hilfe, eine unausgefetzte Beauffichtigung und intenfive Wartung erforderlich wird. Da fich für die erfte Gruppe von Kranken, die vorzugsweife aus Rekonvaleszenten und folchen befteht, für die eine lockere und kaum bemerkbare Beauffichtigung und Anleitung genügt, die Befchäftigung mit Garten- und Feldarbeit als befonders vorteilhaft erwiefen hat, wird in der neuzeitlichen Irrenklinik befonderer Wert darauf gelegt, daß ihr Grundftück geräumig genug ift, um die Anlage von Gärten in ausreichender Anzahl und Größe zu geftatten.

Für die Unterkunft derartiger »ruhiger“ Kranken find behaglich eingerichtete Wohngebäude beliebt, die im Äußeren einer Villa ähneln und daher auch »Villen“ genannt werden.

Die andere Gruppe von Kranken fetzt fich aus den mehr oder minder Aufgeregten (Halbruhigen) und den Schwerkranken zufammen, die bettlägerig find oder aus irgendwelchen Gründen einer befonderen Pflege und Aufficht bedürfen. Der Behandlung der letzteren dienen gemeinfame Räume für etwa 8 Betten und Einzelzimmer, die am beften in befonderen Gebäuden, den fog. »Baracken“, untergebracht werden. Diefe weichen in ihrem Baue von der Baracke der chirurgifchen Klinik nur infofern ab, als fie kleinere Säle und mehr Einzelzimmer als diefe be-fitzen und ihre Fenfter mit Einrichtungen verfehen werden, die das Ausfteigen verhindern. Die Erfcheinung diefer Gebäude ift darauf berechnet, den Eindruck eines Krankenhaufes hervorzubringen und den für die Empfindung der Kranken und ihrer Angehörigen verletzenden Gedanken an gefängnisartige Einrichtungen fernzuhalten.

Für die fchwerften Kranken diefer Gruppe, die Unruhigen und Tobfüchtigen, pflegen abgelegene Gebäudeflügel oder felbftändige Gebäude, die »Abfonderungs-oder Ifolierhäufer“, vorgefehen zu werden, die außer einigen gemeinfamen Krankenräumen für etwa 5 bis 6 Betten mehrere Einzelzellen, fowie befondere Aborte, ein Bade- und ein Wärterzimmer erhalten.

Die Räume der Verwaltung und des Unterrichtes werden gewöhnlich im Hauptgebäude der Klinik zufammengefaßt, in dem zugleich eine Poliklinik, die Arbeitszimmer des Chefarztes, Wohnungen der Hilfsärzte und Räume für wiffen-fchaftliche Arbeiten untergebracht werden. Auch ein Betfaal wird darin vielfach vorgefehen, der nebenbei für Zufammenkünfte anderer Art benutzt wird.

Da die Irrenklinik ein großes Gelände beanfprucht und deshalb in den meiften Fällen außerhalb der Stadt oder in einer Vorftadt angelegt werden muß, ift für den Anftaltsdirektor, deffen perfönliches Eingreifen zu beliebiger Zeit bei der Behandlung vieler Kranker nötig ift, in der Anftalt eine Dienftwohnung vor-zufehen. Gewöhnlich findet diefelbe in einem befonderen, villenartigen Gebäude Unterkunft.

Da auch für den wirtfchaftlichen Betrieb in der Anftalt ein Koch- undWafch-küchengebäude nicht fehlen darf, ferner ein kleines Obduktionshaus mit einer Beerdigungskapelle, fowie ein Tierftall zur Beherbergung der zu' wiffenfchaftlichen Zwecken gebrauchten Verfuchstiere und vielfach auch ein kleines Pförtnerhaus erforderlich werden, umfaßt die moderne Irrenklinik folgende einzelne Be-ftandteile:

a) Das Hauptgebäude,

(3) die Abteilungen für halbruhige Männer und Frauen (in den Baracken), y) die Abteilungen für Unruhige (in den Abfonderungshäufern),

S) die Abteilungen für Ruhige (in den Villen),

s)    das Wirtfchaftsgebäude,

Ç) das Keffelhaus,

V)) die Leichenhalle, ö¹) den Tierftall,

t)    das Wohnhaus des Direktors, und unter Umftänden x) das Wohnhaus des Pförtners.

Von diefen Baulichkeiten tollen die unter [3 bis s, yj und i angeführten einer näheren Erläuterung unterzogen werden.

215-

Baracken

Wie bereits erwähnt, werden zur Aufnahme der halbruhigen und bettlägerigen Kranken am beften eigene Gebäude, die „Baracken", errichtet. Dies find ein-gefchoffige (Halle) oder zweigefchoffige (Greifswald) oder auch eingefchoffige, mit einem teilweifen Dachaufbau verfehene Bauten (Kiel), die gewöhnlich 2 Säle für je 8 bis io Betten, mehrere Einzelzimmer, Badeftuben, Aborte und Räume für das Wärterperfonal enthalten.

Da die Säle, in denen auch die körperlich Kranken und die Nervenkranken untergebracht werden, zugleich als Aufnahme- und Überwachungsftationen Verwendung finden, alfo zur Beobachtung der Kranken nach ihrer Aufnahme in die Anftalt dienen, werden die Baracken unmittelbar neben dem die Aufnahmeräume enthaltenden Hauptgebäude angeordnet und mit letzterem durch überdeckte Flurgänge verbunden. Den Einzelzimmern wird von den Irrenkliniken für die Beruhigung mäßig aufgeregter Kranken großer Wert beigemeffen, weshalb fie gern in größerer Anzahl vorgefehen werden. Da auch die Bäder als Beruhigungsmittel für Aufgeregte eine große Rolle fpielen, fo find fie reichlich zu bemeffen. Damit die Aborte von den Kranken nicht als Verfteck in felbftmörderifcher Abficht oder zu unfittlichen Handlungen benutzt werden können, empfiehlt es fich, fie unter Vermeidung von Vorräumen und Holzabfchlägen in fchmalen, unverfchließbaren Räumen unterzubringen.

Statt der früher üblichen Vergitterung erhalten die Fenfter der Baracken, um das Hinausfteigen der Kranken zu verhindern, eine Teilung in fchmale Flügelfelder. Fig. 158⁸⁸) zeigt die in der Irrenklinik zu Halle ausgeführte Fenfter-konftruktion, die Hitzig, ein eifriger Gegner der Fenftervergitterungen, zuerft bei

S8) PiSTOR M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Qefundheitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 303.

einer in der Provinzial-Irrenanftalt zu Nietleben im Jahre 1882 erbauten Baracke in Anwendung gebracht hat. Der untere Teil der Fenfter ift lotrecht in 3 Flügel geteilt, von denen der mittlere feftfteht, während die beiden feitlichen Teile, um mittlere Zapfen drehbar, je zwei feitliche Öffnungen entftehen laffen, die für das Durchfteigen eines Menfchen zu fchmal find. Der Mittelteil des Oberlichtes ift um eine wagerechte Achte drehbar und durch einen Stangenverfchluß zu bewegen.

Fig. 158.

Abronderungs- Die Abteilungen der Unruhigen abteiiungen. beftehen gewöhnlich aus je einem Tageraume, einem oder mehreren Beobachtungsräumen zur Aufnahme von etwa 4 Unruhigen, mehreren Ifolierzellen, fo-wie aus einem Bade-, Spül- und Abortraum. Um diefe Abteilungen mit den für die Unruhigen vorzufehenden Spazierhöfen in bequeme Verbindung bringen zu können, werden fie zweckmäßig in einem unterkellerten, etwa l,oom über dem Gelände liegenden Erdgefchoß untergebracht, von dem nach den Spazierhöfen fanfte Rampen hinabführen. Die in einer Grundfläche von etwa 12<3m an-

zulegenden Ifolierzellen dürfen in ihrem Inneren nichts aufweifen, was dem Kranken Gelegenheit zur Selbftbefchädigung oder zur Ausführung eines Selbftmord-verfuches bieten könnte. Zu diefem Zwecke müffen ihre Fenfter und Türen völlig glatt gearbeitet werden und im Inneren des Raumes keine Klinken zum Öffnen erhalten.

/\

£\

Fenfter in der Klinik für Nervenkrankheiten zu Halle⁸⁸).

In der Irrenklinik zu Kiel find beifpielsweife die 1,20 X 2,20m großen Türen aus doppelten, jedes Profils entbehrenden Füllungen hergeftellt (Fig. 159), zwi-fchen denen zur Schalldämpfung eine Lage Filz angeordnet ift. In Augenhöhe befindet fich ein kleines, kreisrundes Beobach-tungsfenfter mit ftarker Glasfcheibe.

Die Tür bewegt fich in einer eifernen Winkelzarge, die mit dem Mauerwerk feft verankert und an der Innenfeite für den Putzanfchluß mit Deck-fchiene verfehen ift. Türangeln und Schlußriegel find wie bei Kaffenfchranktiiren angeordnet. Für alle Türen der Abteilung ift der gleiche Schlüffel gewählt. Die Türklinke an der Außenfeite ift nach unten gebogen, um Aufknüpfungsverfuche zu verhindern. An der Wandfeite ift der Türrahmen

Fig. 159-

7a

SO

A ussen .

<Snsieru

Von der Zellentür in der Nervenklinik der Univerfität zu Kiel.

halbkreisförmig abgerundet und fchmiegt fich beim Öffnen und Schließen dicht an die Winkelzarge an, fo daß kein Raum entfteht, in den widerfpenftige Kranke die Hände hineinbringen und dadurch verletzt werden können. Oberhalb der Tür befindet fich in der Wand eine nach dei

Fig. 160.

Zellenfeite abgefchrägte Öffnung mit 15 ftarker Glasfcheibe, durch die die Beleuchtung der Zelle mittels Glühlichtes von außen erfolgt.

Von den dafelbft ausgeführten Zellenfenftern, die eine Größe von l,20x2,25ra erhalten haben, vollftändig in Eifen konftruiert und mit 15mm ftarkem, durchrichtigen Glafe mit Asbefteinlage verglaft find, gibt Fig. 160 ein Bild.

Die Fenfter find im oberen Teile zum Schieben eingerichtet und werden mit einem Auffteck-fchlüffel geöffnet und gefchloffen, der für alle übrigen Fenfterverfchlüffe, fowie für die Hähne der Wafferleitungen und der Türen der Heiz- und Lüftungsanlagen in den Baracken und Ifolierhäufern

paßt. Alle Fenfterverfchlüffe haben eine Verfchlußrofette mit Dorn erhalten, der den Wärter zwingt, beim Schließen des Fenfters den Schlüf-fel foweit herumzuführen, bis das Fenfter wirklich feft verfchloffen ift. Die Zellenfenfter haben verdeckten Riegelftangenverfchluß und hinter den Schiebefenftern eine zweite Sproffenteilung, um bei geöffnetem Lüftungsflügel das Entweichen des Kranken zu verhindern.

Während die vorher be-fchriebenen Gebäude den Eindruck von Krankenhäufern machen, erfcheinen die zum Aufenthalt der ruhigen Kranken dienenden „Villen", ent-fprechend der Eigenart der dort untergebrachten Patienten, als behaglich eingerichtete Wohnhäufer. Ihre Bewohner finden fich bei Tage, infoweit fie nicht mit Arbeit befchäftigt find, in den Aufenthalts- und Speifefälen zu-fammen, oder fie benutzen die Veranden und Gärten. Bei Nacht find fie, je nach ihrem Krankheitszuftande, auf kleinere und größere, nicht über 6 Betten faffende, um die Tageräume gruppierte Schlafräume verteilt. Billard, Fenfter der Zellen in der Nervenklinik der Univerfität Klavier und Spiele dienen ZU

ihrer Unterhaltung. Die Villen beftehen gewöhnlich aus einem Keller- und 2 Wohngefchoffen, von denen das eine die Kranken III. Klaffe, das andere die Patienten der höheren Stände aufnimmt. Das letztere wird mit größerem Komfort und zahlreichen Einzelzimmern ausgeftattet.

Die zum Wäfcherei- und Kochbetrieb erforderlichen Wirtfchaftsräume finden entweder im Untergefchoß des Hauptgebäudes oder in einem befonderen Haufe ihren Platz. In letzterem Falle werden in diefem Gebäude auch die Wohn- und Schlafräume für das Küchen- und Wafchperfonal untergebracht. Für den Wäfcherei-

217.

Gebäude

TTTv

der

Ruhigen.

tr*

-+

zu Kiel.

218.

Wirtfchafts-

gebäude.

■fisnEiS

hl afraum

8 Betten

Wärterin

4 Betten

Jsolier-Z.

5    6 i i) « y

Tagsaal

f. Ruhige

W arteria

Tagsaal

F. PensioHâre

« Ji s J 6 t i

3IPS

•113fi2-l

in -nana i i

CD

'11392-1

HU3HB.A

'liag *

nag i

„ot

J3 3 fl 1

S»l

Arbeits-

Bibl.

Dir EK

10

Fig. 161.

Sakristei

r:

o_

r suchr u. Arb ci tsr aum.

Obergefchoß.

1: 500

ii ii

} q v - J '3 u u b H

CD

CD

•113 g t

•iiag v

•lauijK

Pensionäre

10 987654321 0

M+H-H11,1¹111¹ l+h

•iisg 2-i

Bad.

Spüle

£sfis

ijÇN

m n e J 6 b j,

S c h 1afr a 8 Betten

■Wärter

Js oli er - Z.

f Ruhige

Wärter

T a g s a al

f. Pensionäre

s

■S

5

3 S ! I) fl J U n

Schlafr aum.

6 Betten

■Eintel -Zlm.

Anti

Untersuch-Z.

Jsoller.- Z.

Wachsaal

f. ti Kranke

Wachsaal

6 Betten

T a g s aal

n e j 6 El

i*

CD

CD

Trocken-

Spüle

F r a u a n - A b t.

CD

■I 1 ! J i ! I

W achsaal f. 15 Kranke

"B ! 2 -

Aufnahme - Abt

- J 311° s f

Z- 31JEA

Arbeits-

Fig. 162.

EleKtr.- Z.

a l u e i n ą a y J

l-1(3115 J3JUJI

Erdgefchoß.

\\ - airnjEUjAv

eile

oTü

CD

Bad

CD

E ektrJad

Trocken-

Spüle

Wachsaal f. 15 Kranke

Aufnahme - Abt.

Pfychiatrilche Klinik der Univerfität zu Tübingen.

Arch. : v. Bok.

\u n n e J & B i

Taaraum

Schlaf raum

6 Betten

Eimcl — Zia.

Iritl.

Untersuch-Z

Jsolicr - Z.

Wachsaal

f. 11 Kranke

Wachsaal

6 Betten

3 'fi i n n j u il

Sthlafraum

betrieb find außer der Wafchküche Räume für die Annahme und Ausgabe der Wäfche, für fchmutzige Wäfche, ein Mangel- und Plättraum, ein Trockenraum, fowie ein Magazin zur Aufbewahrung der reinen Wäfche notwendig, während für den Kochbetrieb neben der Kochküche eine Spülküche, ein Gemüfeputzraum, Vorratsräume, für Männer und Frauen getrennte Ausgaberäume und auch wohl ein kleines Bureau vorgefehen werden. Auf eine genügende Anzahl gut zu lüftender Kellerräume in bequemer Verbindung mit der Küche ift Wert zu legen, ebenfo auf die Verbindung des Platt-, Mangel- und Trockenraumes mit der Wafchküche. Liegen diefelben in verfchiedenen Stockwerken, fo ift ein Wäfcheaufzug anzuordnen.

219.

Leichenhaus.

Das Leichenhaus dient zur Aufbewahrung der Leichen vor der Beerdigung und zu ihrer Unterfuchung; es erhält daher einen kühl gelegenen Leichenkeller, die Beerdigungskapelle mit einem Nebenraum und einen Sezierraum. Für den letzteren wie für den Leichenkeller wird die Lage nach Norden bevorzugt.

220.

Wohnhaus

des

Direktors.

Das dem Inftitutsdirektor gewöhnlich zur Verfügung geftellte Wohnhaus enthält in preußifchen Anhalten außer den erforderlichen Küchen- und Nebenräumen etwa 10 Zimmer, von denen 2 — ein Vor- und ein Arbeitszimmer — zur Ausübung der meiftens umfangreichen Privatpraxis des Direktors beftimmt find.

221.

Ein-

Nach neueren Anfchauungen der Irrenpflege wird der ficherfte Schutz gegen friedigungen. das Entweichen der Kranken in forgfältiger Beauffichtigung derfelben durch reichliches Wärterperfonal gefehen. Demgemäß follen auch die Einfriedigungen der Klinik weniger als Schutzmittel gegen Entweichen als vielmehr als Sicherungen gegen das Einfteigen von außen dienen. An den Straßenfronten find daher leichte, gefällige Gitter auf maffivem Sockel beliebt, während zur Abgrenzung des Grundftückes gegen Nachbargebäude maffive Mauern (Halle) oder dichte, durch Stacheldrahtzäune gefchützte Hecken (Kiel) benutzt werden. Um den Kranken einen weiten Ausblick zu verfchaffen und den Gärten den Charakter der Beengung zu benehmen, find in der Kieler Irrenklinik die einzelnen Gärten voneinander durch 1,50ra hohe eiferne Gitter abgegrenzt worden. Zu ihrer Verbindung dienen Pforten, die für gewöhnlich gefchloffen bleiben und von den Ärzten und dem Pflegeperfonal mittels befonderer Schlüffel geöffnet werden können.

Für die Spazierhöfe der Unruhigen bieten 2,00m hohe Bretterzäune, die durch dichte Hecken verdeckt werden können, eine einfache und zweckentfprechende Einfriedigung.

222.

Schluß.

Am Schluffe diefer allgemeinen Betrachtungen fei auch noch auf Teil IV, Haiband 5, Heft 2 diefes „Flandbuches“ verwiefen, worin eine eingehende Behandlung der Urrenanftalten" zu finden ift.

2) Gefamtanlage und Beifpiele.

223.

Irrenklinik

zu

Tübingen.

Die nach den Plänen v. Bok’s erbaute, Ende des Jahres 1894 eröffnete pfy-chiatrifche Klinik der Univerfität zu Tübingen, von der Fig. 162 den Erd-gefchoßgrundriß und Fig. 161 das Obergefchoß darftellt, befteht aus einem mächtigen, in allen feinen Teilen zufammenhängenden Gebäude, das fich aus einem langgeftreckten Kopfbau und 2 Flügelbauten zufammenfetzt. Die Rekonvaleszenten find hier von den zu beobachtenden und ruhigen Kranken wohl räumlich getrennt, aber nicht in verfchiedenen Gebäuden untergebracht, während für die Unruhigen an den Flügelbauten niedrige, von den übrigen Räumen der Klinik ftreng gefchiedene Anbauten ausgeführt worden find.

⁸⁹) Nach gütiger Mitteilung des Herrn Profeftors Dr. E. Siemerling zu Kiel.

Die wie die Seitenflügel aus einem Untergefchoß, Erd- und Obergefchoß beftehende Vorderfront des Anftaltsgebäudes wird durch einen viergefchoffigen Mittelbau überragt, der ausfchließlich wiffenfchaftlichen und adminiftrativen Zwecken dient. In feinem Erdgefchoß find der 70 Plätze umfaffende Hörfaal nebft einem geräumigen Vorbereitungszimmer, ein für Männer und Frauen gemeinfam benutztes Elektrifierzimmer, die Aufnahme- und Verwaltungsräume, fowie ein chemifches Laboratorium vorgefehen, während das Obergefchoß die Zimmer des Direktors nebft Arbeitsfälen, die Bibliothek und einen zu Andachten verwendeten Feftfaal enthält, und das Dachgefchoß für Ärztewohnungen, das Ärztekafino und einen Sammlungsraum referviert ift.

Zu beiden Seiten des Mittelbaues find, für Männer und Frauen getrennt, die Krankenabteilungen für Halbruhige vorgefehen, deren jede im Erdgefchoß außer mehreren Einzelzimmern 3 Wachfäle mit 12, 9 und 5 Betten und einen Tageraum aufweift. Die Wachfäle dienen zugleich als Aufnahmeftation. Während die beiden kleineren Säle für die fortwährend forgfamfter Wartung bedürftigen Patienten (Unruhige, gelähmte Paralytiker, Selbftinordverdächtige und dergl.) beftimmt find, dient der große, durch eine Pendeltür mit dem Tageraume verbundene Saal zur Aufnahme der Ruhigen. Der Tageraum vereinigt alle Elemente, die eine kürzere oder längere Zeit außer Bett zubringen und fich zur Gefellfchaft eignen. Die in unmittelbarer Nähe der Wachfäle gelegenen Einzelzimmer haben den Zweck, vorübergehend aufgeregten oder allzu lauten, fich felbft

nicht gefährlichen Kranken am Tage oder bei Nacht als Aufenthalt zu dienen.

jedem Seitenflügel ein Unterfuchungszimmer, ein Schlaffaal zu 6 Betten und ein Wärterzimmer an.

Die in niedrigen Anbauten an die Seitenflügel angegliederten Abteilungen für Ruhige beftehen aus je einem Tageraume, einem Schlaffaal zu 5 Betten, 4 Einzelzellen und einem Wärterzimmer. Um in diefen Räumen den beim Anbringen einer Fenftervergitterung unvermeidlichen gefängnisartigen Charakter zu verhüteu, find ihre Fenfter mit 1 cm ftarkem Hartglas verfehen worden.

Im Obergefchoß finden wir nach der Vorderfront zu beiden Seiten des Mittelbaues je 6 freundlich möblierte Zimmer mit 1 oder 2 Betten für Penfionäre und einen großen Vereinigungsfaal. Dasfelbe wiederholt fich in den Seitenflügeln für ruhige, bezw. gefundende Kranke III. Klaffe.

Nach dem Hofe hin ift in jedem Flügel in fämtlichen Ge-fchoffen ein Bade-, Spül- und Abortraum angeordnet.

Das Untergefchoß des Gebäudes wird in der Hauptfache durch Wohnungen für das Dienftperfonal, durch tech-nifche Einrichtungen und die Küchenräume ausgefüllt. Die Seitenflügel beherbergen einige Krankenzimmer, je 2 Tage-und Schlaffäle zu 4 und 5 Betten, fowie 4 Zellen.

Auf der Oftfeite der Anftalt ift ein villenartiges Wohngebäude für den Direktor errichtet.

Im Gegenfatz zu dem foeben befprochenen Beifpiele fehen wir in der vor etwa 12 Jahren durch v. Horftig entworfenen und erbauten Irrenklinik der Uni-verfität zu Würzburg (Fig. 163 bis 1650O) eine Anlage, in der die Scheidung des würzburg. Verwaltungs- und Unterrichtsgebäudes von den Krankenabteitungen zu klarer Durchführung gelangt ift. (Vergl. den Lageplan in Fig. 163.) . Die Rekonvaleszenten und Penfionäre find, wie in Tübingen, mit den Ruhigen in demfelben Gebäude vereinigt, an das fich die Abteilung der Unruhigen in einem niederen Anbaue anlehnt.

Den Mittelpunkt der in fchöner Lage auf dem Schalksberge errichteten Klinik bildet das Hauptgebäude. Es fteht mit den Krankenabteilungen durch überdeckte Gänge in Verbindung und enthält im ebenerdigen Untergefchoß die Verwalterwohnung, die Küchenabteilung, fowie Heizungsund Kohlenkeller, im Hauptgefchoß die Verwaltungs- und Unterrichtsräume und im Obergefchoß die Räume für wiffenfchaftliche Arbeiten und die Sammlungen.

Fig. 163.

ooooooo'oo

OO 'o <3000000

NUTZGARTEN

OOv>^ JCO o TERRASSE O    00

(C-lASHAUsf

0000 l" 0000

OOQOOOOOO

An diefe Säle fchließen fich in

7:

fWËSËM1

i'-T'yfr

NEUt

Y?

if

Irrenklinik zu Würzburg. Lageplan⁹⁰).

224.

Irrenklinik

zu

0O) Fakf.-Repr. nach: Horstig, R. v. Die Anftalten der Univerfität Würzburg. S. 271. Würzburg 1892. Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufi.)

12

Fig. 164.

II i

ASSISTENTEN-;

assistenten-

WOHNUNG I

WL

*=*431

NI2V9VW

NIZVSVW

IN I ZVaVlW3 HDp^M

ARBEITSRAU«

DACH RAUM

betrau«

UJ

i!

Obergefchoß.

mm

WOHNUNG

33mnaNn enj

30 n y g 33

''îSiHnu anj

■-J

II

ïî □ ~

il

if

WACH-

lû

ABTEILUNG

É1NZELNZIMMER

BADEZIMMER

C=>o

CARDEROBEuWASCHZ.f

SCHLAF.

ZIMMER

wnvaovx« aoaiyyoo

schlafsaal

mi

TAGRAUM

VERBINOUNGSGANG

Fi?. 165.

Hochgelegenes Erdgefchoß.

v. Horftig.

:WniH0lVB09V'

WA RTCRAUM i

ZIMMER i

VORSTANDS-|] ARBEITSZIMMER

Arch. :

ŒD

BUREAU

V ERBINDUN GS GANG

IARBEITS-

H3WWIZ

Irrenklinik der Univerfität zu Würzburg⁹⁰).

i-

TAGRAUM

POLSTER« El NZELMj

IZELLE. «ZIMMER;]

wnvaovj. A3 aooiaboo

WACH“

co

Ieinzeln-

! ZIMMER

ABTEILUNG

EINZELNZIMMER

y BADEZIMMER

I C^oCD

DEROBEuWASCHZ

SCHLAFSAAL

i .a?.«

'gar

' SCHLAF-¹ ZIMMER

33iwnbNn ynj

30 ny 830

icmna bru

12*

225.

Pfychiatrifche

und

Nervenklinik

zu

Halle.

Der Hörfaal ift im hinteren Teile des Hauptgefchoffes dem Eingänge gegenüber angeordnet (Fig. 165). Die Zuhörer gelangen auf die hinterfte Reihe feiner mäßig anzeigenden Sitzplätze, nachdem fie im Flur und in dem mit Deckenlicht verfehenen Vorraume abgelegt haben. Das große, an der gegenüberliegenden Nordwand des Saales gelegene Podium des Dozenten fteht durch je eine Tür in unmittelbarer Verbindung mit den zur Frauen- und zur Männerabteilung führenden Fluren, ebenfo mit der anftoßenden Demonftrationsgalerie, die zugleich als Vorbereitungs- und Kurszimmer dient. Das ganze Stockwerk hat mit dem Hauptgefchoß der Krankenhausbauten und den Verbindungsgängen die gleiche Fußbodenhöhe erhalten, um die zum Transport Schwerkranker in ihren Betten dienenden Bettwagen ohne wefentliche Erfchütterung auf das Podium im Hörfaale fahren zu können.

Während die Untergefchoffe der Krankenabteilungen, von denen die linke für Frauen, die rechte für Männer beftimmt ift, für die Heizung und zu Arbeitsräumen der Genefenden ausgenutzt find, enthalten ihre im hohen Parterre liegenden Hauptgefchoffe den größten Teil der Krankenräume, und zwar in der ruhigen Abteilung je einen Schlaffaal, einen Tageraum und ein Einzelzimmer, neben dem fich ein Wafchraum und ein zugleich für die Abteilung der Unruhigen benutztes Badezimmer befinden. Den Hauptraum der letzteren bildet ein Wachfaal für 12 einer un-ausgefetzten, forgfamen Überwachung und Pflege unterftellte Kranke. Die in diefem Raume befindliche Badeeinrichtung und der Abort laffen es ftreng durchführen, daß Kranke, folange es dem Arzte notwendig erfcheint, den Saal nicht zu verlaffen brauchen. An ihn reihen fich 3 Einzelzimmer für diejenigen ftändig zu beobachtenden Kranken, die aus irgend einem Grunde mit den übrigen nicht vereint werden follen, ferner eine mit Deckenlicht verfehene Polfterzelle für die feltenen vorübergehenden Fälle, in denen das Überwachungsperfonal nicht irnftande ift, ohne das Zwangsmittel der Abfperrung Gewalttätigkeiten aufgeregter Kranker zu verhindern. Außer dem Gartenausgange befitzt jede der ebenerdig liegenden Unruhigenabteilungen eine vom Wachfaale unmittelbar in das Freie auf eine anftoßende Terraffe führende Tür, um bei guter Jahreszeit fchwache Patienten im Bett an die Fuft bringen zu können.

Die Obergefchoffe der Krankenabteilungen (Fig. 164) enthalten Wohnungen für Affiftenz-ärzte, fowie je 5 Zimmer und einen Salon für Kranke befferer Stände. Zwifchentüren ermöglichen es, einzelnen Kranken nötigenfalls eigenes Warteperfonal beizugeben.

Die Krankengärten für Männer und Frauen liegen, durch bepflanzte Erdwälle voneinander getrennt, im wefentlichen zwifchen den Gebäuden und einer durch Abtragen des zu fteil anzeigenden Bauplatzes entftandenen Terraffe. Eine Gärtnerei, deren Treibhaus und Nutzgarten oberhalb der Terraffe angelegt find, verfchafft den körperlich rüftigen Kranken eine leichte und angemeffene Befchäftigung.

Einen weiteren Fortfehritt im Bau der Irrenkliniken bedeutet die um das Jahr 1890 unter dem Einfluffe von Dr. Hitzig errichtete Klinik für pfychifche und Nervenkrankheiten der Univerfität Halle a. S., in der das Unterbringen der ruhigen, halbruhigen und unruhigen Männer und Frauen in gefonderten Gebäuden grundfätzlich durchgeführt ift.

Wie aus dem Fageplane in Fig. 166 zu erfehen ift, umfaßt die Klinik einen Komplex von 11 verfchiedenen Gebäuden, die fich reihenweife hintereinander auf dem etwa 2¹/₂ha- großen, annähernd rechteckigen Bauplatze aufbauen. In der erften Reihe erheben fich hinter einem tiefen Vorgarten das Hauptgebäude und, dahinter ein wenig zurücktretend, die beiden Krankenbaracken, gewiffermaßen Flügel des erfteren bildend. Etwa 30,00“ hinter der Hinterfront der Baracken find die Villen für ruhige Männer und Frauen angeordnet, zwifchen denen das in T-Form gebaute zwei-ftöckige Wirtfchaftsgebäude liegt. Eine dritte Reihe von Gebäuden befteht aus 2 um 22,00 m zurücktretenden Abfonderungshäufern nebft dem zwifchen ihnen in der Mittelachfe des Grundftückes angeordneten Keffelhaufe. Endlich folgt noch, mehr der Mittelachfe zugerückt, eine Feichenkapelle und der Stall für die zu wiffenfchaftlichen Unterfuchungen dienenden Hunde. Die größeren Gebäude find, wenigftens zum Teil, unterkellert, das Hauptgebäude, die Villen und das Wirtfchaftsgebäude zweiftöckig, die Baracken und Ifolierhäufer eingefchoffig. Die zum Aufenthalt der Kranken beftimmten Gebäude find überall von Gartenanlagen umgeben und durch abgepflafterte oder bekiefte Wege zugänglich gemacht. An der Südfeite des Grundftückes führt ein 6,00 “ breiter Zufahrtweg zum Feichenhaufe, dem Keffelhaufe und dem Wirtfchaftsgebäude. Hinter den Gebäuden find etwa 69 a Land für die Befchäftigung der Kranken mit Gartenarbeit verfügbar geblieben. Die ganze Anlage ift an 3 Seiten von einer 2,50“ hohen Ziegelfteinmauer umgeben, nach der Straße hin jedoch durch ein zwifchen Steinpfeilern aufgeführtes Gitter abgefchloffen.

Kännerseite

Hunde

Fig. 166.

Lei chenh.

Kapelle

Js 0 lier h aus

Kohlen

Js olierhaus

Z e-l ] { 1 Jen

g a (j I r a g eraum yBeob-Z

OCZ)

Spi/IK

Z el 1

1 len

Kessel

Ëââ I Tageraui üBeob.-Z

Werkst rlBai

Viftscliafts g eti 1

Bai

ipÉlK,

laf 4-ZIn.

Waschküche

Bai

J5pülk|

laf

Ma.

lagtraur

Schlaf].

' üchlafa 1

KochKttche

Tagtrau«

Ilàh-Z.

Schlafyl

Spül h l

Ausgl Gemüse lAusg

Vorräte

fl

' Schlafsaal

Schlaf saal

Klriicrl

•H a u p t g e b

1 u alu

IKIeiderl

Ein]tl]

Einl]cll]ii.

Einicl]

Wagen I salo I

B e ts aal

Schlafsaal

Schlafsaal

Ant

lEinicI]

lEinitll

Aufnahme]

Warlehalle

Poli -

Kasse

ïerwali

wue»

[•klinik

ił

1:1000

10 8 G 4 2 O

10

20

30

40

BOm

Klinik für pfychifche und Nervenkrankheiten der Univerfität zu Halle a. S.⁴¹).

226.

Irrenklinik

zu

Kiel.

Die Erdgefchoßgrundriffe der einzelnen Gebäude find in den Lageplan eingetragen. Die eingehendere Befprechung der Bauwerke foll auf das Hauptgebäude, die Baracken, Villen und Ifolierhäufer befchränkt werden.

«) Das Hauptgebäude befteht aus einem Keller-, hochgelegenen Erd- und Obergefchoß und enthält in erfterem außer der Pförtnerwohnung das Kafino der Inftitutsärzte, Werkftätten und Heizräume. Der Mittelraum des Erdgefchoffes, zu dem man auf einigen unter dem mittleren Laufe der dreiarmigen Haupttreppe gelegenen Stufen gelangt, wird durch eine geräumige Halle eingenommen, die zum Aufenthalt für einen Teil der ihrer Abfertigung harrenden poliklinifchen Kranken beftimmt ift. Über die Beftimmung der übrigen Räume erteilt der Grundriß im Lageplan Auffchluß. Auch im Obergefchoß gruppieren fich die Räume um eine der unteren entfprechenden Halle, die gleichzeitig den Befuchern des über dem Betfaale angeordneten Hörfaales als Kleiderablage dient. Im übrigen wird das Obergefchoß durch die Zimmer des Direktors, die Wohnung eines Hilfsarztes, einen Bibliothek- und Sammlungsraum, fowie durch ein chemifches und Mikro-fkopierzimmer eingenommen. Im Dachgefchoß ift neben Bodenräumen noch die Wohnung eines Hilfsarztes vorgefehen.

Die Kranken, deren Gefamtzahl fich auf 110 beläuft, find auf die Baracken, die Villen und Abfonderungshäufer derart verteilt, daß die Männer nördlich, die Frauen füdlich vom Hauptgebäude wohnen.

ß) Die Baracken enthalten je 2 Säle zu 10 Betten und 5 Einzelzimmer nebft den erforderlichen Nebenräumen, als Garderobe, Baderäume, Aborte und dergl. Je ein Eckrifalit ift unterkellert, um für zeitweife zu befeitigendes Mobiliar, fchmutzige Wäfche u. a. m., auf der Frauenfeite auch für die von außen zugängliche Wohnung eines Hausdieners Raum zu gewinnen. Die anderen Teile der Baracken find vom Erdboden durch einen l,oo bis 2,10 m hohen abgepflafterten Luftraum getrennt. Jeder nicht geradezu tobfüchtige oder als harmlos zu erkennende Geifteskranke wird nach feiner Aufnahme in dem dem Hauptgebäude benachbarten Saale untergebracht. Stört er dafelbft die Ruhe feiner Schlaf genoffen oder bedarf er felbft befonderer Ruhe und Schonung, fo wird er in eines der Einzelzimmer verlegt. Das zwifchen dem erwähnten "Saale und dem Hauptgebäude gelegene Zimmer ift mit ftärkeren Wänden und Türen verfehen, damit Kranke, die plötzlich zu lärmen anfangen, nicht alsbald in die Abteilung der Unruhigen überführt zu werden brauchen. Außerdem dient es zum zeitweifen Aufenthalt für folche tobfüchtige Kranke, die im Hörfaale vorgeftellt werden follen. Ferner nimmt jener Saal mit den 5 Einzelzimmern körperlich Kranke auf. Der zweite Saal wird vorzugsweife mit Nervenkranken belegt.

y) Die Villen. Hinfichtlich der Raumeinteilung der zur Aufnahme der Ruhigen dienenden Villen fei auf die Grundrißzeichnung im Lageplan verwiefen. Das Obergefchoß weift gegen das Erdgefchoß nur geringe Abweichungen auf. Der rund 80 am große Tageraum kann durch Schiebetüren in 2 gleich große Hälften geteilt werden, von denen die eine als Speifezimmer, die andere als Wohnzimmer für die in einem Gefchoß unterzubringenden Kranken zu benutzen ift. Von den fich an den Tageraum anlehnenden Schlafzimmern nehmen zwei 6, eines 5, eines 2 bis 3 und eines 1 Bett auf. Die auf einen Kranken kommende Bodenfläche berechnet fich in den 3 größeren Schlafräumen auf etwa 7am und der Luftraum auf etwa 27,5cbm.

8) Die Ifolierhäufer enthalten in einem im Lichten 4,40m hohen Erdgefchoß einen etwa 54 qm großen Tageraum, um den, ähnlich wie in den Villen die Schlafräume, 4 Zellen und ein Beobachtungszimmer angeordnet find, während Badezimmer, Abort und Spülkiiche durch einen kleinen Flur abgetrennt find. Die letztangeführten Räume fehen nach Norden, die Zellen, die bei 5,07 m Tiefe eine Breite von 3,00 m befitzen, nach Often, das Beobachtungszimmer nach Süden. Zwei Zellen find unmittelbar vom Tageraume aus zugänglich, die beiden anderen, die zum Unterbringen befonders lärmender Kranker dienen, von kleinen feitlichen Flurgängen aus. Von den letzteren führen Ausgänge in die durch eine hohe Umwehrung abgefchloffenen, geräumigen Ifolierhöfe.

Die im vorigen Beifpiele erörterten Grundfätze waren auch für den Bau der pfychiatrifehen und Nervenklinik der Univerfität Kiel maßgebend, die nach den Skizzen Dr. Thtir’s in den Jahren 1898 — 1900 durch Lohr zur Ausführung gelangt ift (liehe die nebenftehende Tafel).

Als Bauplatz wurde ein im nördlichen Villenviertel Kiels gelegenes, durch feine landfchaft-liche fchöne Lage bevorzugtes, etwa 4ha großes Gelände gewählt, deffen langgeftreckte Form eine zweckmäßige Anordnung und Stellung der einzelnen Gebäude geftattete (vergl. den Lageplan). Da der Niemannsweg, von dem aus die Zufahrt zur Klinik zu wählen war, etwa 12,00 m unter dem klinifchen Gelände liegt, mußte von ihm aus an der Oftfeite des Grundftückes ein

os-

;ł

'a

Kohlen

Kessel-

Kapelle

Sicir-

raum

Väsclie- ». Trockènpl.

[Keiier

'a

<») /k»

•3

S p a -j i e r h / f f-ÿ

Wasclik.

lani

"i «if

ss

■m

$\ M

Spûlkl'

Bai

J so li er

-S

Kd chk.

SO

Ispulk

B eobrZ

las eraum

Beol.-Z

SpUl K

Aus 9

»i

■>

4 Kranke

Véranda

Gemüse Jusj|ylprjt[

Jsolier haua

f. Männer

'3

Betb.-Z. Tageraum I V e~ à ń d a

Beob.-Z

Virtschaftsgeb.

solier haus

f P r a u êT

N.

Sit

Uni.

ka«-

Top⁵

rPafi!

^lonx

(G arten \ \

\kr anTïITra u r

/ /ÿUMhg'-

'S*

&\

4 Kranke

( j G a r t e n f. k/r a n k e Mann U1II.

I Kr

S Kr

IB ad

Ai

4»

s»

‘3

l Kr

Badt

VI

6 Kr

,£EL

T ageraum

SpSlk

6 Kr.

3_

_J_

3_

JL

4»

JL

<3

<9

Or

Spül K

Srttrtn

s Kr

© Si

i»

j»

_a

6 Kr

T a g traue

6 Kr.

iî.

Véranda

Vtrania

Villa f

Männer^

Mari

Da - der

1 Kr

10 Kranhe 2 Wärter

10 Kranke 2 Wärter

Un t cr i

such 1=

Unter-

1 Kr. 1 Kr 1 Kr SpulX

1 Kr

[lui.

B e t s aal

Ass-Api ,l(r

10 K r anke z Warten n n en

’ t ll-|dtr[‘

n Kranke sVârterinnsn

Ci

Villa

il

raut

-.....1»

-Ja

<p

t a r t e n f kran K\e\ Manne,

Barake f Mann

Aufn.

Balle

Polikl.

Spülkj 1 Kr. 11 Kr 11 Kr    _

, J

ar alle f. Trauen

l Kr

if

<?

«T

'0

a.

r*

/-Si

)t

Kasse

Verwalt

Warte¹?

Polikl

”3F

i»

[arien f kranke Frau

ï Kl

11 a » p 1 - I—,

Gebäude

J" ...

^ m

Jf

d»

\ ptbrr«£Lii^

9.

iS»

•JA

<3

Vf

If

■■i.

A c k e t - land

C# >

j* i» C

»t»

.£

1:1000

10 8 6 4 2 O

10

20

30

40

50®

Pfychiatrifche und Nervenklinik der Univerfität zu

Kiel.

Arch. : Dr. Thür.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

Nach: Siemerling, E. & O. Lohr. Der Neubau der pfychiatrifchen und Nervenklinik der Univerfität Kiel. Klin. Jahrbuch, Bd. 8 (1902), S. 425.

?

183

Schleifenweg angelegt werden. Am Eingänge zur Klinik befindet fich das Pförtnerhaus, füdlich davon, vom klinifchen Gelände völlig getrennt, das Wohnhaus des Direktors, welches vom Niemannsweg einen befonderen Zugang erhalten hat. An das Pförtnerhaus fchließt fich die Einfriedigung mit dem Einfahrtstor für Wagen und die Pforte für Fußgänger. Die letzteren gelangen auf einem abgekürzten Treppenwege an der Nordfeite des Pförtnerhaufes auf das Plateau, während die Fuhrwerke die bereits erwähnte gewundene Fahrftraße benutzen müffen, die um den Bauplatz herumgeführt ift und die Zufahrt zum Hauptgebäude, wie zum Wirtfchaftsgebäude, dem Keffelhaufe und der Leichenkapelle vermittelt.

Die einzelnen Gebäude find fymmetrifch zu einer von Südoft nach Nordweft gerichteten Mittelachfe derart angeordnet, daß das Hauptgebäude mit den beiden Baracken an der Eidlichen Front, dahinter die beiden Ifolierhäufer und das Wirtfchaftsgebäude liegen. Die Längenausdehnung des Grundftückes von Oft nach Weft ermöglicht die fehr erwünfchte Trennung der für die ruhigen Kranken beftimmten Villen, die um 10,oo m feitlich gegen die hintere Flucht der Baracken hinausgerückt find und zwifchen diefe und die Ifolierhäufer geftellt werden konnten. Auf dem nördlichen von der Fahrftraße abgefchnittenen Teile des Grundftückes haben das Keffelhaus, das Leichenhaus und am Zufahrtswege, hinter Gebüfch verfteckt, eine Kläranlage ihren Platz gefunden.

Die Anordnung der Räume in den einzelnen Gebäuden ift in Anlehnung an die Hallenfer Anlage unter Berückfichtigung der inzwifchen gemachten Erfahrungen getroffen worden. So find z. B. in den Baracken die Badeeinrichtungen erweitert und in einem befonderen Obergefchoß im Mittelbaue Zimmer für Warteperfonal vorgefehen worden.

Die für den Aufenthalt und die Befchäftigung der körperlich rüftigen Kranken im Freien erforderlichen Gärten befinden fich, für die Gefchlechter und Verpflegungsklaffen getrennt, in der Nähe der Wohngebäude. Für die männlichen Kranken I. und II. Klaffe ift eine Kegelbahn angelegt. Das Grundftück befitzt an den beiden Langfeiten eine natürliche Einfriedigung durch die der Provinz Schleswig-Holftein eigentümlichen, mit Bufchwerk bepflanzten Knickwälle. Es genügte daher, diefelben durch Zäune von Stacheldraht gegen Einfteigen zu fichern, während an den Straßenfeiten niedrige Steinmauern mit fchmiedeeifernen Abfchlußgittern zur Ausführung gelangt find ss).

Literatur

über „Nerven- und Irrenkliniken".

Fürstner. Ueber Irrenkliniken etc. Heidelberg 1885.

Jolly, F. Vorgefchichte und gegenwärtige Einrichtung der pfychiatrifchen Klinik in Straßburg. Straßburg 1887.

Klinik für pfychifche und Nervenkrankheiten zu Halle: PiSTOR, M. Anftalten und Einrichtungen des öffentlichen Gefundheitswefens in Preußen. Berlin 1890. S. 298.

Hitzig, E. Rede, gehalten zur Einweihung der pfychiatrifchen und Nervenklinik zu Halle a. S. am 29. April 1891. Halle a. S. 1891.

Univerfitäts-Klinik für pfychifche und Nervenkrankheiten in Halle a. S. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 293.

Pfychiatrifche Klinik zu Würzburg: Würzburg, insbefondere feine Einrichtungen für Gefundheits-pflege und Unterricht. Feftfchrift etc. Wiesbaden 1892.

Irrenklinik in Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 195.

Die neue pfychiatrifche und Nerven-Klinik der Univerfität Halle. Zeitfchr. f. Bauw. 1897, S. 1. Pfychiatrifche Klinik zu Freiburg i. B.: Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898. S. 526.

Dannemann, A. Die pfychiatrifche Klinik zu Gießen etc. Berlin 1898.

SiEMERLiNG, E. & G. Lohr. Der Neubau der pfychiatrifchen und Nervenklinik der Univerfität Kiel. Klin. Jahrbuch, Bd. 8 (1902), S. 425.

Der Neubau der Pfychiatrifchen und Nervenklinik der Univerfität Kiel. Centralbl. d. Bauverw. 1902, S. 457.

227.

Überficht.

228.

Zweck.

229.

Wiffenfchaft-

licher Zweck.

D. Teehnifehe Laboratorien und Verfuehsanftalten.

Von Dr. Eduard Schmitt.

13. Kapitel.

Teehnifehe Laboratorien im allgemeinen.

Die „Technifchen Laboratorien«, die man wohl auch — im Gegensatz zu den unter B behandelten „Naturwiffenfchaftlichen Inftituten" — ganz allgemein als „Ingenieurlaboratorien"⁹¹) bezeichnen könnte, find, wenn man etwa die Material-Prüfungsanftalten ausnehmen will, Kinder der neueften Zeit. Die „Elektro-technifchen Laboratorien" reichen verhältnismäßig etwas weiter zurück; die übrigen „ Technifchen oder Ingenieurlaboratorien" gehören der allerneueften Zeit an.

Ebenfo fchwankend wie ungelöft die Gefamtbezeichnung der in Rede ftehenden wiffenfchaftlichen Anhalten ift, ebenfo groß ift auch die Verfchieden-heit im Namen der einzelnen derfelben. Im nachftehenden follen unterfchieden werden :

1)    Material-Prüfungsanftalten;

2)    Mafchinenlaboratorien ;

3)    Hydrotechnifche Laboratorien;

4)    Elektrotechnifche Inftitute, Verfuchsftationen und Prüfungsanftalten ;

5)    Teehnifehe Laboratorien für mehrfache Zwecke.

Die technifchen Laboratorien verfolgen zunächft den gleichen Zweck wie die naturwiffenfchaftlichen Inftitute der Hochfchulen: nämlich einen rein wiffenfchaftlichen Zweck; dazu gehören die Forfchung und der Unterricht. Indes konnte hier und da fchon bei den naturwiffenfchaftlichen Inftituten bemerkt werden, daß fie in manchen Fällen auch dem praktifchen Leben dienftbar gemacht werden; bei den technifchen Laboratorien fpielt die Anwendung der Forfchungsergebniffe auf die Praxis eine viel größere Rolle; bei einzelnen derfelben, wie z. B. bei den Material-Prüfungsanftalten, find in der Regel die Anforderungen der Praxis denjenigen der Forfchung zum mindeften ebenbürtig.

So gut der Phyfiker und der Chemiker in feiner Wiffenfchaft nicht in um-faffender Weife ohne ein Laboratorium zu arbeiten und zu forfchen vermag, fo gut diefe Gelehrten einen großen Teil ihres Unterrichtes in das Laboratorium verlegen — fo gut ift es auch auf den Gebieten des Bauingenieurwefens, der Mafchinen- und der Elektrotechnik unmöglich, gewiffen Seiten diefer Disziplinen näher zu treten, forfcherifch darin vorzugehen und den Jüngern diefer Wiffen-fchaften eine tunlichft weitgehende Ausbildung zuteil werden zu laffen, wenn nicht

⁸¹) Leider ift diefe Bezeichnung von anderer Seite bereits für Mafchinenlaboratorien im befonderen in Anwendung gekommen, was wenig zutreffend und zum Teil finnverwirrend ift.

geeignete Laboratorien und Verfuchsanftalten zur Verfügung ftehen. Bei den elektrotechnifchen Inftituten hat man diefen Weg von vornherein eingefchlagen; bei der fachlichen Verwandtfchaft mit den phyfikalifchen Inftituten hat man bei Errichtung der erfteren fofort die Einrichtungen der letzteren zum Vorbild genommen. Die meiften anderen Wiffenfchaften hingegen haben einen davon ver-fchiedenen Entwickelungsgang genommen und haben viele Jahrzehnte lang ohne Laboratorien gewirkt. Und doch benötigen fie gleichartiger Einrichtungen in ebenfo bedeutendem Maße.

Mit Recht fagt Ernft⁹²), obwohl er im wefentlichen nur mafchinen-technifche Laboratorien⁹³) im Auge hat: »Während fich der naturwiffenfchaft-liche Unterricht ganz allgemein auf der Grundlage des Prüfungsverfuches entwickelt hat und auch heute noch keine grundlegende Vorlefung über Phyfik oder Chemie ohne gleichzeitige Demonftrationen durch Experimente gehalten wird, benutzen die Lehrer der »Mafchinen-Ingenieur-Wiffenfchaften“ mit wenigen Ausnahmen faft ausfchließlich den mathematifchen Hilfsapparat, um teils auf den allgemeinen Grundlagen der Experimentalphyfik und technifchen Mechanik, teils mit Hypothefen über Vorgänge, die erft im Mafchinenbetriebe auftreten, ihr Lehrgebiet, abgefehen von der Übung im Entwerfen, in rein theoretifchen Vorlefungen zu behandeln, ohne ihren Zuhörern die Richtigkeit der Hypothefen mittelbar oder unmittelbar durch Prüfungsverfuche nachzuweifen. Die Mängel diefer Methode liegen auf der Hand ..."

Die theoretifche Spekulation allein kann nicht alles bieten; der Verfuch, das Experiment müffen helfend hinzutreten, damit erftere nicht auf Irrpfade geleitet werde. Schon im Jahre 1882, alfo vor mehr als 20 Jahren, äußerte fich L. Lewicki: »Es muß an einer Technifchen Hochfchule einen Sezierfaal und eine Klinik für Mafchinen geben, und die experimentelle Methode wird hier in Zukunft noch mehr, als es bisher der Fall gewefen ift, neben der mathematifchen gefördert werden müffen, wenn die Technifchen Hochfchulen ihren Einfluß auf die Praxis, den fie bisher in fo hervorragender Weife ausgeübt haben, behalten wollen.“

Noch fchlagender machte auf diefen Gegenftand Hartig aufmerkfam in einem Vortrage, den er am 19. Oktober 1883 im Niederöfterreichifchen Gewerbeverein gehalten hat: »Das Experiment auf dem Gebiete der mechanifchen Technik“. Darin fagte er: »Das Experiment erlaubt uns, eine zu erforfchende Erfcheinung in die Mitte von folchen Umftänden zu verletzen, mit denen wir fchon ganz vertraut find, und fo in Ruhe und mit größter Sicherheit ihre Gefetzmäßigkeit zu ergründen, ifoliert von anderen noch unaufgeklärten Erfcheinungen. Die Veran-ftaltung und die Deutung des Experiments erfordert fchöpferifches und logifches Denken, und fo erweitert fich von Tag zu Tag durch ein inniges Zufammen-wirken von Wahrnehmen und Denken, von Erfinden und Experimentieren das Feld unteres Wiffens; die Lücken der Erkenntnis werden ausgefüllt; die noch vorhandenen Widerfprüche werden gelöft!“⁹⁴)

M) In einem auf der 35. Hauptverfammlung des Vereins Deutfcher Ingenieure gehaltenen Vortrag.

⁹³) Die er allerdings „Ingenieurlaboratorien“ nennt.

9t) Siehe auch: Tetmajer, L. v. Der technifche Hochfchul-Unterricht und die Laboratoriumsfrage. Zeitfchr. d. oft. Ing.- und Arch.-Ver. 1904, S. 17.

Wie richtig die vorgeführten Anfchauungen find, geht u. a. daraus hervor, daß die Forfchungsarbeiten in den technifchen Laboratorien bereits literarifche Fachorgane hervorgerufen haben, darunter vor allem:

Bauschinger, J. Mittheilungen aus dem mechanifch-technifchen Laboratorium der kgl. technifchen Hochfchule in München. München.

Mittheilungen aus den Königlichen Verfuchsanftalten zu Berlin. Herausg. im Aufträge der Königlichen Auffichts-Kommiffion. Red. von H. Wedding.

Neben den im vorftehenden in das Auge gefaßten, der Forfchung und dem Unterricht dienenden Experimenten harrt noch eine unabfehbare Reihe ungelöfter Fragen der technifchen Praxis der zuverläffigen Klärung durch Verfuche, deren Prüfungsplan und Prüfungsmittel erft entwickelt und aufgefunden werden müffen. Die Induftrie, die ausübende Technik, die reale Wirklichkeit müffen neue Fragen, neue Aufgaben für die technifchen Unternehmungen ftellen und fie einer geeigneten Anhalt zur Bearbeitung übergeben können. Damit ift die praktifche Bedeutung der technifchen Laboratorien berührt, und dadurch die Errichtung be-fonderer technifcher „Verfuchsanhalten « begründet.

230.

Praktifcher Zweck : Verfuchsanftalten.

Zum erften Male wohl, jedenfalls am fpringendften, wurde das Bedürfnis nach folchen Verfuchsanftalten — wenn auch nur für einen befonderen Zweck — im Jahre 1877 vom „Verband Deutfcher Eifenbahnverwaltungen “ und vom „Verband Deutfcher Architekten- und Ingenieur-Vereine" ausgefprochen. Es handelte fich um die Prüfung der Bauftoffe und um eine anerkannte Klaffifikation der-felben, worüber die genannten Verbände eine befondere Denkfchrift⁹⁵) veröffentlicht haben.

ins Leben gerufen werden, denen die

// .

. . . Zweitens Tollen fog. Verfuchsftationen wiffenfchaftliche Erforfchung der Fertigkeit und Elaftizität der Materialien, fowie anderer für ihre Verwendung wichtiger Eigenfchaften derfelben zufällt. Daß Tie dabei auch eine eminente praktifche Bedeutung haben werden, geht fchon aus den Aufgaben hervor, denen fie nach dem gegenwärtigen Stande der Arbeiten zunächft ihr Augenmerk werden zuwenden müffen.

In erfter Linie wird es fich nämlich handeln um Schaffung wiffenfchaftlicher Grundlagen für die Beurteilung der Dauerhaftigkeit der Materialien und der aus ihnen hergeftellten Konftruk-tionen, um die Erforfchung der Abhängigkeit diefer Dauer einerfeits von der Größe und Art der Inanfpruchnahme durch äußere Kräfte, dann von der Wirkungsweife diefer Kräfte felbft, ob fie durch ruhende oder wechfelnde Belaftungen erzeugt werden, von der Geftalt der Konftruktionsteile und der Art ihrer Verbindung untereinander, von äußeren Einwirkungen, die zu den bereits vorhandenen Kräften noch hinzu kommen, alfo Stößen, Temperaturfchwankungen ufw. Daraus wird dann auch hervorgehen, welche Eigenfchaften des Materials bei einer gewiffen Verwendungsart desfelben, und welche bei einer anderen vorzugsweife gefordert werden müffen; es werden alfo fichere Grundlagen für Aufteilung von Lieferungsbedingungen für gewiffe Materialien zu be-ftimmten Zwecken gewonnen und die Methoden feftgeftellt werden müffen, nach denen die Erfüllung derfelben von den Prüfungsanftalten zu konftatieren ift. Überhaupt werden die Arbeitspläne, Methoden und Prinzipien, nach denen diefe letzteren bei den Prüfungen für Dritte zu arbeiten haben, in Gemeinfchaft mit den Verfuchsftationen beraten und feftgeftellt werden müffen.

Auch wird es gut fein, wenn mit den Verfuchsftationen Prüfungsanftalten unmittelbar verbunden find, fchon deshalb, damit jene in möglichft inniger Berührung mit der Praxis bleiben, dann aber auch, um ihnen Prüfungsobjekte zuzuführen, die ihnen fonft nicht oder nur mit Aufwand bedeutender Koften erreichbar wären. Umgekehrt fteht natürlich nichts im Wege, daß die Tätigkeit einer Prüfungsanftalt nach Seite der Verfuchsftationen hin fich erweitert, wenn der Leiter jener dazu bereit und befähigt ift, und die erforderlichen Mittel dazu aufbringen kann.

Was im vorftehenden über die Prüfung der Bau- und Konftruktionsftoffe getagt ift, kann ohne weiteres auf eine große Zahl anderer technifcher Gebiete übertragen werden, fo daß auch die eminente praktifche Bedeutung der technifchen Laboratorien außer Zweifel fteht.

Tetmajer, L. v. Mittheilungen der Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien am eidg. Polytechnikum in Zürich. Zürich. Mittheilungen aus dem Mafchinen-Laboratorium der kgl. technifchen Hochfchule zu Berlin. München.

Mittheilungen über Forfchungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieurwefens, insbefondere aus den Laboratorien der technifchen Hochfchulen. Herausg. vom Verein Deutfcher Ingenieure. Berlin.

⁹⁵) Denkfchrift über die Einrichtung von Prüfungs-Anftalten und Verfuchs-Stationen von Baumaterialien, fowie über die Einführung einer ftaatlich anerkannten Claffifieation der letzteren. Herausg. durch den Verband deutfcher Architekten-und Ingenieur-Vereine, Berlin 1878.

187

Von der in Art. 228 bis 230 (S. 184 bis 186) erörterten Erkenntnis durchdrungen, entftanden fchon ziemlich frühzeitig kleine Laboratorien mit fehr be-fcheidener Ausftattung. Solche Einrichtungen fchufen Fifcher in Hannover, v. Hoyer in München, Kick in Prag, Liidicke in Braunfchweig u. a. Rühlmann pflegte an der Technifchen Hochfchule zu Hannover fchon frühzeitig den tech-nifchen Verfuch, und Frefe rief an der gleichen Anftalt das Lehrfach „Experimente auf dem Gebiete des Mafchinenwefens und der technifchen Hydraulik" in das Leben; darin wurden Unterfuchungen von Kraft- und Arbeitsmafchinen, Indikatorverfuche, Waffermengenbeftimmungen ufw. vorgenommen.

Wie bereits angedeutet, waren die erften größeren Anhalten diefer Art diejenigen, welche für die Prüfung der Bau- und Konftruktionsftoffe errichtet worden find. Eine der älteften, wenn nicht die ältefte, ift das feit 1853 beftehende me-chanifche Laboratorium des Wegebau-Inftituts Kaifer Alexander I. zu St. Petersburg, worin Baumaterialien mechanifch und chemifch unterfucht werden. In Deutfchland befitzt München feit dem Jahre 1871 ein mechanifch-technifches Laboratorium, welches der dortigen Technifchen Hochfchule angegliedert ift und dem viele Jahre Baufchinger vorftand. Frankreich ift derjenige Staat, in welchem Feftigkeits-prüfungen zuerft vorgenommen worden find.

Zunächft wurden nach folchen Vorgängen in den verfchiedenen Staaten und an einzelnen Technifchen Hochfchulen gleichfalls Laboratorien für Feftigkeits-prüfung errichtet. Alsdann wurden hauptfächlich, wie fchon früher angedeutet worden ift, die elektrotechnifchen Inftitute gefchaffen, und erft in der neueften Zeit wurden die übrigen Arten von technifchen Laboratorien in das Leben gerufen. Zum Teile find fie in diefem Augenblicke noch im Entftehen begriffen. Auf dem Gebiete der Mafchinentechnik griff der „Verein Deutfcher Ingenieure" nach einem auf der 35. Hauptverfammlung desfelben von Ernft gehaltenen und bereits angezogenen Vortrag mächtig in die bezügliche Bewegung ein.

Auch England geht in diefer Richtung kräftig voran. Binnen kurzem follen, unabhängig von der in London zu errichtenden Technifchen Hochfchule, Laboratorien und Lehrftühle der ganz England umfaffenden -»Befferner-Stiftung« gefchaffen werden. In Birmingham und Sheffield waren 1903 Beffemer-lnïiiinte. bereits im Bau; Leeds, Glasgow und Cardiff follen folche Inftitute gleichfalls erhalten. Im Londoner Befferner-Inftitut follen Edelmetalle, in Birmingham Gußeifen und in Sheffield Stahl behandelt werden.

Da es fich in den nachfolgenden Kapiteln zumeift um eine Gruppe von Bauwerken handelt, welche der neueften, felbft der allerneueften Zeit angehören, fo ift es naturgemäß, daß fich allgemein gültige und feftftehende Regeln für Bau und Einrichtung derfelben nur in geringem Maße entwickelt haben können. Faft jedes derfelben trägt den Charakter und den Typus an fich, den ihm fein Schöpfer, der erfte Leiter desfelben, von feiner Eigenart ausgehend, aufgeprägt hat. Deshalb wird es fich im nachfolgenden hauptfächlich um die Vorführung charakteriftifcher Beifpiele handeln, und es muß einer fpäteren Zeit Vorbehalten bleiben, mehr akademifche Gefichtspunkte für die Anlage folcher Laboratoriumsbauten aufzu-ftellen. Naturgemäß werden — in einem „Handbuch der Architektur“ mafchinellen und fonftigen Einrichtungen der technifchen Laboratorien nur infofern zu berühren fein, als die bauliche Anlage der letzteren davon beeinflußt wird.

231.

Entftehen

der

Laboratorien.

232.

Anlage

und

Einrichtung.

die

233-

Aufgabe.

14. Kapitel.

Material-Prüfungsanftalten.

Mit dem ftetig wachfenden Fortfehritt der Induftrie und den fich mehrenden Verfahren zur Herftellung der technifch zu verwertenden Stoffe tritt auch das Bedürfnis immer mehr hervor, die letzteren vor ihrer Verwendung einer Prüfung zu unterziehen, fei es, um fich gegen einen frühzeitigen Verfall der Erzeugniffe zu fichern, fei es, um an der Hand der gewonnenen Verfuchsergebniffe ein Verfahren auszubilden, welches zur Herftellung des brauchbarften Materials den geringften Koftenaufwand erfordert⁸⁶). Zu diefem Ende find die Material-Prüfungsanftalten errichtet worden, die, wie die noch vorzuführenden Beifpiele zeigen werden, fehr verfchiedene Namen⁹⁷) führen, und welche die Unterfuchung der ihnen eingelieferten Bauftoffe und anderer Konftruktionsmaterialien, felbft größerer Kon-ftruktionsteile auszuführen haben. Meißens find mit diefen Anhalten Verfuchs-ftationen verbunden, in denen im allgemein wiffenfchaftlichen und öffentlichen Intereffe durch ausgedehnte und fachgemäße Verfuche feftgeftellt wird, wie fich die Materialien unter den verfchiedenften Beanfpruchungen verhalten; fie haben, mit anderen Worten, die auf die Konftruktion und fonftige Verwendung bezüglichen Eigenfchaften der Bauftoffe und anderer Materialien wiffenfchaftlich zu erforfchen. Derartige vollftändige Anhalten haben fonach fowohl der Praxis, als auch der wiffenfchaftlichen Forfchung zu dienen.

Wie bereits angedeutet, find diefe Prüfungsanftalten unter den technifchen Laboratorien, welche ja fämtlich Kinder der Neuzeit find, diejenigen, deren Ent-ftehen verhältnismäßig am weiteften zurückdatiert. Es wurde gleichfalls fchon gefagt, daß in Deutfchland die erfte Anhalt diefer Art in ihrer heutigen Bedeutung von Baufchinger 1871 — 72 in München in das Leben gerufen wurde; fie ift mit der dortigen Technifchen Hochfchule verbunden.

Die Anhalt ift urfprünglich vorzugsweife zur Förderuug der Unlerrichtszwecke errichtet worden, hat aber auch die Prüfung von Materialien für Behörden und Private übernommen und im Laufe der Jahre eine große Zahl von wiffenfchaftlichen und grundlegenden Unterfuchungen ausgeführt.

Allerdings find Inftitute ähnlicher Art vorausgegangen, fo das fchon erwähnte Laboratorium in Petersburg und die große Londoner Prüfungsanftalt von Kirkaldy, ferner verfchiedene Feftig-keitsunterfuchungen in größeren und kleineren Etabli ff ements Deutfchlands und des Auslandes (zuerft wohl die Firma Schneider in Creuzot); allein alle diefe Vorgänger haben immer oder doch wenigftens hauptfächlich nur den Zweck verfolgt, für beftimmte einzelne Individuen von Materialien die betreffenden Koeffizienten zu fuchen, welche für gewiffe praktifche Anwendungen unmittelbar erforderlich waren.

In neuerer Zeit hat fich das Material-Prüfungswefen in hohem Maße entwickelt. Große Anhalten find zu diefem Zwecke von Staatswegen und von Privaten gegründet worden; fie übernehmen gegen Entgelt Prüfungen von Bau-ftoffen und anderen Materialien aller Art. Nach Veröffentlichungen von Kennedy und Tetmajer behänden 1890 bereits über 70 folcher Prüfungsanftalten.

Sie find zumeift auf das vortrefflichfte mit allen erforderlichen Mafchinen und Einrichtungen ausgerüftet. Ein nicht geringer Teil derfelben war urfprünglich für Lehrzwecke beftimmt und ift mit Technifchen Hochfchulen verbunden. Damals befaß Amerika 16, Auftralien 2 und England 12 folcher Anftalten. In Frankreich waren bis vor kurzem öffentliche Prüfungsanftalten gar nicht zu finden; die großen Werke und Verwaltungen haben ihre eigenen Einrichtungen; ebenfo befitzt

⁹⁰) Siehe: Handbuch der Ingenieurwiffenfchaften. Bd. IV, Abt. III. Leipzig 1890.

»■) Man findet in Deutfchland, Öfterreich-Ungarn und in der Schweiz die Bezeichnungen : Material-Prüfungsanftalt, Material-Prüfungsamt, Material-Prüfungswerkftätte, Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien, Prüfungsftation für Baumaterialien, Feftigkeits-Prüfungsanftalt, Mechanifch-technifche Verfuchsanftalt etc., in England Laboratorien für Ingenieur-wefen (Engineering laboratories) etc.

die École des ponts et chauffées ein Laboratorium für Unterrichts- und Forfchungszwecke. Erft im Jahre 1903 wurde das mit dem Confervatoire des arts et métiers verbundene Laboratoire d’effais eröffnet, welches es den Induftriellen und Handelstreibenden ermöglicht, Naturerzeugniffe und Fabrikate der verfchiedenften Art, Mafchinen und Apparate Prüfungen und Verfuchen zu unterziehen. Italien hatte 1890 nur 3 und Öfterreich eine größere Zahl von einfchlägigen Anftalten; in Deutfchland waren im gleichen Jahre fchon 17 derfelben vorhanden.

Nach dem Gefügten haben Material-Prüfungsanftalten größeren Umfanges folgenden Zwecken zu dienen:

a)    die Prüfung von Materialien und Konftruktionsteilen

1)    im öffentlichen oder wiffenfchaftlichen Intereffe oder

2)    gegen Bezahlung für Behörden und Private auszuführen und über den Befund amtliche Zeugniffe und Gutachten auszuftellen;

b)    die Verfahren, Mafchinen, Inftrumente und Apparate für das Material-Prüfungswefen der Technik auszubilden und zu vervollkommnen;

c)    die Unterftützung der Sonderforfchung auf beftimmten Gebieten des Material-Prüfungswefens, fei es durch die eigenen Beamten, fei es durch fremde Forfcher.

Bei Anftalten, die zu Technifchen Hochfchulen gehören, kommt hinzu:

d) der Unterricht und die Abhaltung von Übungen für die Studierenden der Hochfchule und die Ausbildung von jungen Leuten aus der Praxis im Material-Prüfungswefen.

Bisweilen dienen die Material-Prüfungsanftalten auch als Schiedsrichter in Streitfragen über die Prüfung und Befchaffenheit von Materialien und Konftruktionsteilen der Technik.

Die Bauftoffe und fonftigen Materialien, deren Prüfung vorzunehmen ift und mit denen Verfuche angeftellt werden follen, find ziemlich zahlreich und verfchiedenartig; allein auch der Umfang diefer Prüfungen und Verfuche, ebenfo die Reihe der zu unterfuchenden phyfikalifchen Eigenfchaften jener Stoffe ift keine geringe. Daher kommt es, daß eine Material-Prüfungsanftalt, welche für alle oder doch die allermeiften an dasfelbe herantretenden Aufgaben ausgerüftet fein foll, mit einer großen Zahl äußerft mannigfaltiger mechanifcher und anderweitiger Vorrichtungen ausgeftattet werden muß.

Die wichtigeren Vorrichtungen, welche in einem folchen Laboratorium erforderlich find, find etwa die folgenden:

1)    Vorrichtungen zur Beftimmung des fpezififchen Gewichtes, der Härte und der Zähigkeit der verfchiedenen Materialien;

2)    Vorrichtungen zur Unterfuchung von natürlichen und künftlichen Baufteinen, fowie von Terrakotten und Mauerklötzen auf Druckfeftigkeit;

3)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Kohäfionsbefchaffenheit, der Wafferaufnahme (Poro-fität), der Wetter- und Froftbeftändigkeit von natürlichen und künftlichen Baufteinen;

4)    Vorrichtungen zur Prüfung der Mittel zur Haltbarmachung (Konfervierung) der natürlichen und künftlichen Baufteine;

5)    Vorrichtungen zur Prüfung der Pflafterfteine und des Schottermaterials auf Druckfeftigkeit, Abnutzbarkeit, Wetter- und Froftbeftändigkeit;

6)    Vorrichtungen zur Prüfung der Qualität, insbefondere der Wetterbeftändigkeit der Dach-fchiefer;

7) Vorrichtungen zur Unterfuchung der Gefteine auf ihre Bohr-, bezw. Gewinnungs-

feftigkeit ;

234-

Erforderniffe,

8) Vorrichtungen zur Unterfuchung der Mörtel auf Zug-, Druck- und Scherfeftigkeit, unter Umftänden auch auf Biegung;

g) Vorrichtungen zur Prüfung der Mörtel auf ihre Kohäfionsbefchaffenheit, Wafferaufnahme (Porofität), Wetter- und Froftbeftändigkeit;

10) Vorrichtungen zur Ermittelung der Adhäfionsfeftigkeit (Haftvermögen) der Mörtel;

igo

11)    Vorrichtungen zur Beftimmung der Ausgiebigkeit verfchiedener Kalke und Zemente bei der Mörtelbereitung;

12)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Abbinde- und Erhärtungsverhältniffe der hydrau-lifchen Bindemittel;

13)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Raumbeftändigkeit hydraulifcher Bindemittel bei Luft- und Waffererhärtung;

14)    Vorrichtungen zur Prüfung der hydraulifchen Bindemittel auf ihren Widerftand gegen Abnutzbarkeit;

15)    Siebvorrichtungen, um die Feinheit der Mahlung (Mahlfeinheit) des Zements zu prüfen;

16)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Hölzerauf Zug-, Druck-, Biegungs- und Scherf eftigkeit;

17)    Vorrichtungen zur Ermittelung der abfoluten Feuchtigkeit der Hölzer;

18)    Vorrichtungen zur Unterfuchung von Rundftäben, Flachftäben, Blechen, Formeifen, Walzeifen, Mafchinen- und fonftigen eifernen Konftruktionsteilen auf Zug-, Druck-, Biegungs-, Torf ions- und Scherfeftigkeit;

19)    Vorrichtungen zur Vornahme von Biegeproben an denfelben Materialien auf bleibende Durchbiegung (Elaftizität) und Biegungsfähigkeit (über die Elaftizitätsgrenze hinaus);

20)    Vorrichtungen zur Prüfung der Wellbleche, Buckelplatten und dergl. auf ihre Wider-f tandsfähigkeit ;

21)    Vorrichtungen zur Ausführung von Verwinde-, fowie Hin- und Herbiegeproben an Drähten;

22)    Vorrichtungen zur Vornahme von Zug- und Schlagbiegeproben an Eifenbahnfchienen, Achfen und Radreifen;

23)    Vorrichtungen zur Prüfung der Zugfeftigkeit von Kraftnietungen;

24)    Vorrichtungen, um Schlag-, Ausbreit-, Stauch-, Aufdorn- und Lochproben an Flach-eifen, Blechen und anderen Eifenfabrikaten vornehmen zu können;

25)    Vorrichtungen zur Prüfung von Kupfer, Bronze und anderen Metallen;

26)    Vorrichtungen zur Prüfung von Rohren auf inneren und äußeren Druck;

27)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Dachpappen auf Zugfeftigkeit und Dehnbarkeit;

28)    Vorrichtungen zur Unterfuchung der Biegungsfeftigkeit des Glafes;

29)    Vorrichtungen zur Ausführung von Feftigkeitsverfuchen mit Riemen;

30)    Vorrichtungen zur Prüfung des Papieres;

31)    Vorrichtungen zum Prüfen von Afphalt, von Ölen und anderen Schmiermitteln;

32)    bewegte Mafchinen zur Anftellung von Dauerverfuchen.

Nicht jede diefer Vorrichtungen erfordert einen befonderen Raum; ja es laffen fich mit einer und derfelben Mafchine Feftigkeits- und andere Unter-fuchungen an ganz verfchiedenen Materialien vornehmen. Wenn nun auch hierdurch die Zahl der notwendigen Räumlichkeiten im Vergleich zur Verfchieden-artigkeit der darin anzuftellenden Prüfungen und Verfuche eine verhältnismäßig geringe wird, fo find deren in größeren Material-Prüfungsanftalten immer mehrere erforderlich.

Außer diefer Gruppe von Räumen, welche zur Vornahme der Prüfungen und Verfuche dienen, ift eine zweite Gruppe von Gelaffen notwendig, die man als Werkftätte zu bezeichnen pflegt und in denen vorzugsweife die Probeftücke für die Prüfungen und Verfuche entfprechend vorbereitet werden; auch die Vorrichtungen zum Herftellen von Schliffen für mikrofkopifche Unterfuchungen haben darin Platz zu finden.

Des weiteren dürfen Gefchäfts- oder Bureauräume nicht fehlen, in denen die fchriftlichen Arbeiten (Briefwechfel, Ausheilung der Zeugniffe ufw.) erledigt werden und wo fich auch der Verkehr mit dem Publikum vollzieht; für letzteren Zweck wird fich ein befonderes Sprechzimmer für den Anftaltsvorftand empfehlen.

Regiftratur und Bibliothek werden fich in der Regel in diefen Gefchäfts-räumen unterbringen laffen; doch kann unter Umftänden auch hierfür ein behänderer Raum notwendig werden.

Erwünfcht ift ferner ein Sammlungsraum, in welchem Probeftücke, die von den unterfuchten Materialien zurückbehalten werden, aufgeftellt werden, um fpäter

îgi

Vergleiche anltellen zu können; neben den Probeftücken werden auch die zugehörigen Angaben über die Herkunft ufw. und die Ergebniffe der vorgenommenen Prüfung aufbewahrt.

Endlich wird ein kleines chemifches Laboratorium fich nicht umgehen laffen, in welchem die am häufigften vorkommenden Analyfen (Zement-, Wafferund Eifenanalyfen, Heizwertbeftimmungen, Unterfuchung von Anftrichfarben, Tinten ufw.) vorzunehmen find.

Ein befonderer Raum zur vorübergehenden Aufbewahrung der zur Prüfung eingefandten Probeftücke wird nur in verhältnismäßig feltenen Fällen notwendig werden; jedenfalls braucht er nur klein zu fein.

Es hat auf die Dauer nicht ausbleiben können, daß man in jeder Material-Prüfungsanftalt eine, felbft mehrere Dienftwohnungen vorfieht. Die Natur ge-wiffer Verfuche (z. B. der Dauerverfuche) kann zeitweife die fortwährende An-wefenheit des Vorftandes oder feines Affiftenten erheifchen. Eine Dienerwohnung ift unbedingt notwendig.

235.

Wichtigere

Räume.

Gute Beleuchtung ift für alle Laboratoriumsräume Hauptbedingung; doch muß diefelbe in den Räumen, wo die wichtigeren Feftigkeitsmafchinen aufgeftellt find, und in den zur Vornahme der Dauerverfuche dienenden eine befonders vorzügliche fein. Wenn es angeht, wird man fonach gern in beiden Langwänden der Säle große Fenfter anordnen. Demjenigen Raume, in welchem die große Feftig-keitsmafchine fteht, gebe man eine beträchtliche Höhenabmeffung (nicht unter 6,50m); alsdann laffen fich darin auch lotrechte Prüfungsmafchinen, Fallwerke und Schlagapparate ufw. aufftellen, und die größere Höhe bietet weiter Gelegenheit zum Anbringen einer Galerie, von der aus Studierende und andere Intereffenten gewiffen Verfuchen (Schau-, bezw. Demonftrationsverfuchen) beiwohnen können. Diefer Saal fowohl, als auch der Raum, in dem die durch Wähler und Spangenberg angebahnten Dauerverfuche vorgenommen werden, müffen Türen erhalten die unmittelbar in das Freie führen.

Letzteres ift auch bei der Werkftätte notwendig, damit vor der betreffenden Tür die einlangenden Probeftücke abgeladen und unmittelbar in das Innere ge-fchafft werden können. Für die in der Werkftätte aufgeftellten Arbeitsmafchinen, ebenfo für einige der Prüfungsmafchinen, ift ein Motor erforderlich. Die Prüfungsmafchinen werden gegenwärtig faft ausnahmslos durch Druckwaffer, welches entweder befonders erzeugt oder einer Zentralanlage entnommen wird, oder durch Elektromotoren getrieben, die Werkzeugmafchinen wohl ausfchließlich durch Elektromotoren.

236.

Bauliche

Anlage.

Kleinere Prüfungsanftalten, die allerdings nur die Vornahme gewiffer Prüfungen und Verfuche an einer befchränkten Zahl von Materialien geftatten, können aus nur drei Räumen beftehen: aus einem Raume von nicht weniger als 50 bis 60<ira Bodenfläche, worin die Feftigkeitsmafchine und einige andere Probevorrichtungen Aufhellung finden; aus einem Werkftättenraum, der wohl nicht unter 30 bis 401™ Bodenfläche haben darf, und aus einem dritten, etwa gleich großen Zimmer, welches ebenfo als Gefchäftsraum, wie für verfchiedene andere Zwecke zu dienen hat. Die Vornahme von Dauerverfuchen entfällt felbftredend bei fo kleinen Anhalten.

Bei größeren Laboratorien wird, wie fchon Art. 234 gelehrt hat, die Zahl der Räume auch eine größere. Da nun einige derfelben Beleuchtung an beiden Langfeiten erfordern, fo wird im allgemeinen für ein folches Gebäude die lang-geftreckte Plananlage die Regel bilden; infolge befonderer örtlicher Verhältniffe wird fie durch eine L-förmige erfetzt werden können.

In ganz großen Anhalten, die fämtlichen oder doch den meiften am Schluß von Art. 233 (5. 189) angeführten Zwecken zu dienen haben, ift die Zahl der erforderlichen Räume eine fo große, daß man noch ftärker gegliederte Grundriß-anlagen mit mehreren Flügelbauten in Ausficht nehmen muß. Man wird die Räume, welche vermöge ihres Zweckes in fachlichem Zufammenhange ftehen, zu einer Gruppe oder Abteilung vereinigen und jeder der letzteren einen befonderen Gebäudeteil, einen befonderen Flügel zuweifen. Wenn die Eigenart der in einer Abteilung auszuführenden Arbeiten eine Abfonderung derfelben von den übrigen Raumgruppen wünfchenswert erfcheinen läßt, fo kann man fie auch in einen vom übrigen Gebäude getrennten Bau verlegen.

Eine derartige Raumgruppierung, bezw. -Verteilung ift im neuen Königlichen Material-Prüfungsamt zu Groß-Lichterfelde-Weft (fiehe Art. 238) durchgeführt worden. Es wurden dort folgende Abteilungen gebildet:

a)    Abteilung für Metallprüfung, in der vornehmlich Materialien und Konftruk-tionsteile für den Mafchinenbau (Metalle, Leder, Holz ufw.) geprüft und Feftigkeitsunter-fuchungen aller Art, phyfikalifche Prüfungen, die Unterfuchung von Prüfungsmafchinen, -Apparaten ufw. ausgeführt werden.

b)    Abteilung für Baumaterialprüfung, in der Materialien und Konftruktionsteile für das Baufach (Steine, Bindemittel, Mörtel, Beton ufw.) auf Befchaffenheit und Fettigkeit geprüft, Deckenproben, Brandproben, Abnutzungs- und Gefrierverfuche ufw. vorgenommen und Einrichtungen und Geräte für Baumaterialprüfung unterfucht und verglichen werden.

c)    Abteilung für Papierprüfung, in der Papier- und Textilfaferftoffe auf ihre Art und Eigenfchaften unterfucht werden und namentlich die Prüfung des Papiers für amtliche Zwecke durchgeführt wird.

d)    Abteilung für Metallographie, in der befonders metallurgifche, mikrofkopifche, chemifche und phyfikalifche Unterfuchungen des Eifens und anderer Metalle ausgeführt werden.

e) Abteilung für allgemeine Chemie, in der die chemifch-analytifche Unterfuchung der Materialien für die Technik beforgt wird, insbefondere Heizwertbeftimmungen,

Wafferanalyfen, Erz- und Metallunterfuchungen, Anftrichfarben-, Tintenprüfungen ufw.

f) Abteilung für Ölprüfung, in der die chemifchen und phyfikalifchen Unterfuchungen von Ölen, Fetten, Seifen ufw. ausgeführt werden. —

Die größeren Feftigkeitsmafchinen, die Fall- und Schlagwerke, die für die Dauerverfuche dienenden bewegten Mafchinen und die mafchinellen Vorrichtungen der Werkftätte erfordern eine völlig geficherte Aufhellung, wodurch folide Fundamente bedingt find; die betreffenden Räume werden daher ftets im Erdgefchoß liegen müffen. Da die größeren Mafchinenfäle, wie gezeigt wurde, eine beträchtlichere Höhe haben, wird man fie nur feiten mit einem weiteren Gefchoffe überbauen. Bei den übrigen Räumen empfiehlt fich indes die Anordnung eines Ober-gefchoffes.

Weil die einlangenden Probekörper häufig zuerft in der Werkftätte zugerichtet werden müffen, bevor fie in den Prüfungsraum gebracht werden, fo ift bei der Grundrißanordnung hierauf gebührende Rückficht zu nehmen und zu verhüten, daß man mit jenen Probekörpern zu weite Wege zu machen habe. Die Gefchäfts-räume, in denen auch der Verkehr mit dem Publikum ftattfindet, lege man nahe an den Haupteingang in das Gebäude.

Die Vibrationen, welche durch die bewegten Mafchinen der Dauerverfuche erzeugt werden, können für gewiffe andere Arbeiten hörend werden; deshalb ordne

Chem.

1 Moratorium

lll

man den Saal für die Dauerverfuche tunlichft entfernt von denjenigen Räumen an, in denen die ftörende Einwirkung fich geltend machen könnte.

Als erftes Beifpiel fei die ältefte deutfche Anftalt diefer Art, das 1872 durch Baujchinger in das Leben gerufene mechanifch-technifche Laboratorium an der Technifchen Hochfchule zu München, wovon in Lig. 167 u. 168) die Grundriffe des Erd- und Obergefchoffes dargeftellt find, vorgeführt.

Die Raum Verteilung in diefem Gebäude ift aus den beiden untenftehenden Plänen erficht-lich; die Stockwerkshöhe beträgt im Erd- und Obergefchoß je 3,70m; doch reicht der Saal mit der

237.

Mechan.-techn.

Laboratorium

zu

München.

Fig. 167.

S a m m 1 ù n. g

Hall-

g eschoss

Saal für die

Werder'sche M at.-Prüf.-M a

chine

f. d. W

sserbehalter

HqeprüfterMaterialien

L

Z im. 4.

Vorstan4es

Obergefchoß.

Fig. 168.

t-

Kleine

r °s jj-

W i i Jt! t i t t[

Werk

S aal f ü p d i e

ii

©L*

jp

f. 4

ler's clien Maschinen

W at 4 er's oli

at.-Priif-Masch.iiie

Erdgefchoß.

1:250

, 2 3 4 .•> 0 7 8 S 10 11 12 13 14 15m

j- , | I | ! | ■ | I I ■ l I I ' I ■ I < I    [ I I ' I » I » l

Mechanifch-technifches Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu München.

Werder’[chen Prüfungsmafchine durch beide Gefchoffe hindurch, hat aber in Fußbodenhöhe des Obergefchoffes eine ringsum laufende, auf eifernen Konfolen ruhende Galerie erhalten (Fig. 167). Der Raum, welcher in Fig. 168 als „Große Werkftätte« bezeichnet ift, war urfpriinglich als hydrau-lifches Laboratorium gedacht; deshalb wurde diefem Raume eine lichte Höhe von 4,50m gegeben und in einem darüber befindlichen Halbgefchoffe (von 2,30 m lichter Höhe) ein größerer Wafferbe-hälter aufgeftellt, der nicht nur durch die Fenfter in den Längwänden, fondern auch durch Deckenlicht erhellt werden kann. Aus gleichem Grunde befindet fich im Raume felbft noch ein kleinerer Wafferbehälter mit Wafferableitung in feiner Mitte; ferner find auch die Fundamentfteine unter diefem Behälter zur Aufhellung der Meßinftrumente, die beiden gegenüberliegenden, in das Freie führenden Türen ufw. vorhanden. Indes kommen alle diefe Einrichtungen auch anderen Zwecken 4 zugute, namentlich Zementunterfuchungen ufw.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

Die an diefen Raum fich anfchließende kleine Holzhütte zur Aufnahme der Schleifmafchine, welche zur Beftimmung der Abnutzbarkeit der Materialien dient, ift zu Anfang 1888 durch einen größeren, frei im Hofe ftehenden Schuppen erfetzt worden; derfelbe fteht durch einen Gang mit der großen Werkftätte in Verbindung und enthält außer der gedachten Schleifmafchine fämtliche Vorrichtungen zur Prüfung von Zementen (Rammapparate, Siebvorrichtungen ufw.).

Das „Chemifche Laboratorium" wird nur zu den am häufigften vorkommenden und ein-facliften technifchen Analyfen (Eifen- und Zementanalyfen) benutzt; für diefen Zweck ift dasfelbe mit einem mit Waffer- und Gaszuleitung ausgerüfteten Arbeitstifch, einem Abdampfkaften mit Trockenofen und einer feinen Wage ausgeftattet. Urfprtinglich war diefer Raum zur vorübergehenden Aufbewahrung zu prüfender Materialien beftimmt; deshalb ift eine unmittelbar in das Freie führende Tür, vor welcher die Probeftücke abgeladen werden follten, vorhanden, und zwei weitere

Fig. 169.

ficrtin, - Potsdamer ßnJw

T’rrrn/ -Grundstücke

HB

JO o jo 20    30    00/

M«*i-1-1-1--f-

SO 60    7O SO 00    100

Platz /ilr Brazutproöe/b

Fontanestr;

Zufuhrtsfra/sc

und/

Schornstein

Ko Id m -

lot

l^nviltrnm^siTrsurftr

U. R.

bassm

Priratgrurutstzicfze

Östlicher

Versuchshof

Westlicher¹

Versuchshof

f fWage-^'häuscAm/

■!

ZufaJi rtstra/Se

fr

<*

S“

C hecussec

® ô ô

rorj

ç>

Berlin,

KLC/l

Potsdam

238.

Material

prüfungsamt

zu

Groß-

Lichtenfelde.

Königliches Materialprüfungsamt der Technifchen Hochfchule Berlin zu Groß-Lichterfelde-Weft

Lageplan 9®).

Arch. : Outh.

Türen Tollten die unmittelbare Verbindung mit der kleinen Werkftätte und mit dem großen Ma-fchinen- (Prüfungs-) Raum herftellen. Letztere Tür ift gegenwärtig befeitigt und in die Öffnung die Heizkammer eingefetzt, von welcher aus der Mafchinenraum und die beiden im Obergefchoß gelegenen Zimmer, das des Vorftandes und der Sammlungsraum erwärmt werden.

Die großartigfte der beftehenden Anlagen ift wohl das neue „Königliche Materialprüfungsamt beim Bahnhof Groß-Lichtenfelde-Weft“ in der Nähe von Berlin, welches einen Teil der Technifchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg bildet. Es entftand durch die Vereinigung der früheren Mechanifch-technifchen und der Chemifch-technifchen Verfuchsanftalt; für erftere war auf dem Grundftück

!J8) Fakf.-Repr. nach: Martens, A. & M. Outh. Das Königl. Materialprüfungsamt der Technifchen Hochfchule Berlin etc. Denkfchrift etc. Berlin 1904. S. 120, 123, 127, 129. 130.

der genannten Hochfchule ein befonderes Gebäude errichtet worden, und letztere befand fich im Gebäude der Geologifchen Landesanftalt und der Bergakademie. In der 1. Auflage des vorliegenden Heftes (Art. 516, S. 468) wurde die erftere Anftalt durch Wort und Bild vorgeführt. Die Pläne der neuen Anftaltsbauten (Fig. 169 bis 1789S) rühren von Guth her. Mit den Bauarbeiten wurde Anfang Juli 1901 begonnen, und zu Oftern 1904 konnten fämtliche Abteilungen des neuen Prüfungsamtes ihre Tätigkeit beginnen.

Das betreffende Grundftiick, deffen Form aus dem Lageplan in Fig. 169 hervorgeht, ift nahezu 5,2 h groß; der Hauptzugang findet von der Berlin-Potsdamer Chauffee aus ftatt; an der Rück- und

@@ r.DWtÆ ~

AhoH\ t 1

LG

Fig. 170.

MeLallprüfim//

A.y

I Erdgefchoß.

Aborte

f{

Aborte.

'S

Allgemeine i Verwaltung

FTT

Fig. 171.

Aborte

A harte

■k

| I. Obergefchoß.

J-

Chemie,

MctrjJlo -

Fig. 172.

II. Obergefchoß.

TL__

Metallographie Chemie,

Königliches Materialprüfungsamt der Technifchen Hochfchule Berlin zu Groß-Lichterfelde-Weft.

Skizze der Raumverteilung.

R, S. Kühlturm und

Reinigungsbecken.

K, F. Keffelhaus und Feuerlaboratorium.

A. Hauptgebäude.

M[, Bi. Laboratoriunisgebäude. Mv, Bv. Verfuchsftätten.

D. Akkumulatorengebäude.

IV, C. Werkftätte und

Mafchinenhaus.

E. Falkwerkfchuppen.

Arch. : Guth.

an

der Südfeite ift eine Zufahrtsftraße für den Laftenverkehr angeordnet. Auf einem 40,00 m breiten Streifen längs der Oftgrenze find Wohnhäufer und Gärten für die Direktoren und Beamten angelegt; daran fchließen fich nach Südoft zu die Amtsgebäude für das Prüfungsamt. Die Mitte nimmt das mehrgefchoffige Hauptgebäude ein, an welches fich zu beiden Seiten die zwei-gefchoffigen Laboratoriengebäude anfchließen; an die letzteren find nach Süden die ring-gefchoffigen Verfuchsftätten angebaut. Dazu kommen noch das Werkftattgebäude und Mafchinenhaus, der Kühlturm, das Akkumulatorengebäude, der Fallwerkfchuppen und das Keffelhaus mit dem Feuerlaboratorium. Die Verteilung der Verwaltungs- und Laboratorienräume auf die verfchiedenen Gefchoffe geht aus den fchematifchen Plänen in Fig. 170 * bis 172 und der beigefügten Legende hervor.

Das Hauptgebäude, die Laboratoriengebäude, das Mafchinenhaus und das Akkumulatorengebäude find durchweg, die übrigen teilweife unterkellert; fämtliche Keller ftehen unter der Erde durch Röhrenkeller in Zufammenhang. Die Amtsgebäude bedecken eine Grundfläche von 5236, die Wohnhäufer von 645 qm; erftere umfaffen einen umbauten Rauminhalt von 60410, letztere von 620 cbm.

Die 6 Abteilungen des in Rede ftehenden Prüfungsamtes find bereits in Art. 236 (S. 192) angeführt; fie find wie folgt untergebracht:

a) Die Abteilung für Metallprüfung verfügt über vier Zimmer im Erdgefchoß des öftlichen Laboratoriumsgebäudes und drei Räume in der öftlichen Verfuchswerkftätte (Fig. 177); ferner gehören dazu der weltliche Teil des Werkftättengebäudes und der Fallwerkfchuppen. Für Verfuche im Freien dient der öftliche Verfuchshof.

Vcuft/

Spül-

ra/an

MetaUurffischa

Zaioratoriam,

Glüfi-

Sc/ildf-

raum'

raum

Proben

'ertjmrmmg.s Morte raum/ _

Dar/i

Fig. 173.

II. Ober-gefchoß.

I Mikroskopien 'j'L“ Wage-

I raum nami nmm\

Fdnme/i-

raunt

Vor

i’aton' - Cas-

steher I meine

Wäge

raum

ProbioA

Labora

torium

Fig. 174.

^MSA/e präpa SpüL B saure rate raum.

Sc/nvc/cÀ Wasserstoff I

HO

Anorganisches Laboratorium

Wage

Raunt

Organisches laboratorium

SpuL- I Appa TxuOfi/ I rate

„ Pro

Proben vor dngang

iberù

ùmg

Jÿlektroh/sc u. Täratiori

Wäge- I Wäge-I ftau/n. I Raume I

2tü’cktor\\^r

Regi

Vor

steher

fVasscranalgse zs. Alkalibesämnumg

ro    O

111 11 1 h-i-H-

10/

20

30

I. Obergefchoß.

Hauptgebäude des Königlichen Materialprüfungsamtes der Technifchen Hochfchule Berlin

zu Groß-Lichterfelde-Weft⁹⁸).

’/eoo W. Gr.

Arch. : Guth.

b) Die Räume der Abteilung für Baumaterialienprüfung find im weltlichen Verfuchs-ftätten- und Laboratoriumsgebäude untergebracht (Fig. 178). Zur Ausführung von Glüh- und Schmelzverfuchen ift im Feuerlaboratorium ein Raum vorgefehen; Deckenprüfungen werden auf dem weftlichen Verfuchshofe und auf dem unbebaut gebliebenen Teile des Grundftückes füdlich und weftlich von der afphaltierten Zufahrtsftraße vorgenommen; dafelbft finden auch die Brandproben ftatt.

c)    Die Abteilung für Papierprüfung befindet fich im Obergefchoß des öftlichen Laboratoriengebäudes (Fig. 175).

d)    Für die Abteilung für Metallographie liegen die Haupträume im II. Obergefchoß des Hauptgebäudes (links in Fig. 173); für Schmelzverfuche ift ein befonderer Raum im Feuerlaboratorium vorgefehen.

e)    Die Räume der Abteilung für allgemeine Chemie find im Hauptgebäude, I. (Fig. 174) und II. Obergefchoß (Fig. 173, rechts) vorgefehen.

f)    Die Abteilung für Ölprüfung endlich ift im Obergefchoß des weftlichen Laboratoriumsgebäudes angeordnet worden (Fig. 176).

ZumJlach

zum Dach,

SchwrfcL-

wasserstoft

Festtffkdts-

Zimmer

Voloritür-

Ztmmer

Dampf-

Laborabavnum

Fig. 175-

*33234

Fig. 176.

Obergefchoß.

Übetrieehende

Gase

HÏÏffô-

zuri/na*

Obergefchoß.

(Papier-

prüfung.)

’iaboratorüunX

(öl-

aröeäer

I Fhysikal. I Arbeiten,

Laboratorium

priifung.)

teffis/n

Séiie/h

raum

Mikroskopier-

Zimnier

raurw

Abrsteber

Vorsteher

Registratur

iröeita

Maie 1 dien Fin fi mg

PrLt,(rigs-

tVafsn k hsf.

\\

ShU'n

Versa a i s

Vers u -hs

Siifu >1 mm

halt

tuufe

Stiuib-

kan'j.ier

Fig. 177-

Fig. 178.

Erdgefchoß.

Proee’v-\ erheb tvnff

’Ü- Fon n ’rei,

Erdgefchoß.

(Metall

prüfung.)

JUintnhrt

Sorti u Isa/uL

laper

(Baumaterial-

priifung.)

Assistenten

Verstehet j

Vorsteher

Beffistratur

Technisches

Jfureazi.

Mit

arbeäter

arbeitet-

Technisches

Bureau,

Treppot tums [

Arch. : Guth.

Laboratorium

Apparate

fur feinere

uhd-

PhysikaL. rj.adorator.

Chemisches

Vaoo w- °r-

Laboratorium

Messungen

tcdu/mhe. •|

Deibungs 1 y ersuche I

Mineralog. L abortttor.

Wäyc B Mit * ZimrruA arbeite/'

Örtliches

Verfuchsftätten- und Laboratoriumsgebäude.

•.f

Weftliches

Königl. Materialprüfungsamt zu Groß-Lichterfelde-Weft⁹⁸).

Die lichten Gefchoßhöhen betragen : im Hauptgebäude und in beiden Laboratoriengebäuden Erdgefchoß 4,83«, I. und II. Obergefchoß 4,60«; in den Verfuchsftätten 6,54«; im Werkftätten-gebäude 5,54«; im Mafchinenhaus 6,44«; im Fallwerkfchuppen 15,20«; im Kühlturm 18,00«; im Feuerlaboratorium Erdgefchoß 5,00«; im Keffelhaus 6,00«.

Über die Einzelheiten der Konftruktion der Wände, Decken, Fußböden und Dächer, der Treppen und Aufzüge, der Fenfter und Türen, fowie der Faffadenausbildung; ferner der Anordnung und Konftruktion der Anlagen für die Waffer-Zufiihrung und -Ableitung, für die Gaszuführung, für die Lüftung, für die Hoch- und Niederdruck-Dampfheizung, für die Erzeugung und Leitung des elektrifchen Stromes und für die Fernfprecheinrichtung; endlich der Ausftattung der verfchiedenen Räume mit Mafchinen, Apparaten, Mobiliar ufw., fowie der Betriebseinrichtungen fiehe die in Fußnote 98 angeführte Schrift.

Fig. 179.

Kess elluiis

C oui. Wasser-B.eliäl ter

oQ9

Irefil.

r e h. ti

i³

S diraublk

1eitsjnnlelml

Accum.

F 0 ui g r.

D u n K e 1k

IscTileifst.

I©

C utiit-

F e stigFc. — Mastl .

-o

F r ij f. Aj) p .

Versuch; • Masek.

Kraftm .

Ql Werkbank

)i

«P

f

mm

W e r "k ti a n 3d

r 0 f e s s or s

d)W trkl 11

]kj§>

Z eickemtisclt

Drehbänke

IczzccrcDiml

1:250

1    2    3    »    5    6    7    8    9    10    11

-t > I

Kennedy’s Engineering Laboratory am Univerfity College zu London⁹⁰).

Das durch Fig. 179") veranfchaulichte Laboratorium des Univerfity College zu London, welches 1878 in das Leben gerufen wurde und unter der Leitung ingenieunvefen j^ennedÿs fteht, ift mit Mafchinen und fonftigen Apparaten vorzüglich ausgerüftet, in baulicher Beziehung indes eine fehr einfache Anlage.

Dasfelbe befteht eigentlich nur aus einem einzigen großen Saale, in deffen einer Ecke ein Raum für den Vorftand der Station abgefchloffen ift; in verhältnismäßig untergeordneten Nebenräumen find Dampfkeffel, Wafferbehälter, Schmiedefeuer ufw. untergebracht. Die große Feftigkeits-mafchine geftattet eine Kraftleiftung von lQ00 000lb- und ift nach dem Syftem Greenwood kon-ftruiert; für Zementprüfungen dient ein Kühlmann'fcher Prüfungsapparat.

Diefe Anhalt hat fpäter wefentliche Erweiterungen erfahren, indem auch noch ein elektrotechnifches Laboratorium hinzugetreten ift; hiervon wird in Kap. 18 die Rede fein.

239.

Laboratorium

für

London.

13

15™

f—4-

Die Eidgenöffifche Anftalt zur Prüfung von Baumaterialen zu Zürich ift nicht zu den größten, aber zu den befteingerichteten Inftituten zu zählen. Die Ent-ftehung derfelben ift auf einen anregenden Gedanken der Verwaltung der oft-fchweizerifchen Eifenbahn zurückzuführen. Nach den von v. Tetmajer aufgeftellten Grundzügen wurden für den Neubau die Pläne von der Direktion der eidgenöf-fifchen Bauten ausgearbeitet, und 1891 konnte die Anftalt in ihr neues Gebäude (Fig. 180 u. 181¹⁰°) einziehen.

Der Neubau befteht im wefentlichen bloß aus einem Keller- und Erdgefchoß, letzteres mit der durch Fig. 181 veranfchaulichten Raumeinteilung. Das Kellergefchoß enthält den Feuerraum,

240.

Material-

Prüfungsanftalt

zu

Zürich.

nung

Hörsaal

Archiv u Vorbereitg

Fig. 180.

Obergefchoß.

Woh-

Abw

T Sammln

£ g

(U

O

Mechan.

Werkslatte.

Molowi

-ren.

□ÖÖ¹

Fig. 181.

CO

rz -Q

>>

Assist.

Vorstand

□ □ □ □ Versuchssaal.

Erdgefchoß.

CL

Bl

1:250

2 3 4 r. 6 7 8 .1 10 1 12 13 14 15™

| i | i i i i ' I i I ¹ I ' I ¹ I ¹ I 1 4--*-t—!

Eidgenöffifche Anftalt zur Prüfung von Raumaterialien zu Zürich¹⁰⁰).

die Niederlage für die Materialien, die Zementwerkftätte, den Naßlagerraum und die Naßwerkftätte, den Schmiede- und Heizraum und die photographifche Dunkelkammer.

Über dem Mittelbau erhebt fich ein Obergefchoß (Fig. 180), worin der Hörfaal, der Archiv-und Vorbereitungsraum, der Sammlungsraum und die Wohnung des Abwarts untergebracht find. Auf diefe Weife wurden die ftauberregenden, Waffer und zeitweife hohe Temperaturen erfordernden Verrichtungen von dem im Erdgefchoß befindlichen Verfuchsfaal famt Laboratorien und Gefchäfts-räumen vollftändig gefchieden.

Das Gebäude enthält neben den Kraftmafchinen 15 eigentliche Verfuchsmafchinen, unter letzteren eine große Werder icht Feftigkeitsmafchine für Spannkräfte bis zu 100 ¹ mit Einrichtungen für Druck-, Biegungs-, Zug- und Zerknickungsverfuche, eine Pohlmeyer’fche Mafchine für Zug- und Biegungsverfuche und für Kräfte von 100*.

Zur kalten Jahreszeit gefchieht die Erwärmung durch eine Niederdruck-Dampfheizung nach

Syftem Bechern & Poft, die Beleuchtung der Gefchäftsräume, Treppen, Flurgänge und Aborte durch Gas und in den übrigen Räumen mittels elektrifchen Lichtes.

Die Baukoften beliefen fich auf 161600 Mark (= 20200 Franken); die Einrichtung koftete rund 116600 Mark (= 195773 Franken¹).

Material    Bis zum Jahre 1897 befaß Spanien keine Material-Prüfungsanftalt. In diefem

des fpan. Qeniekorps zu Madrid.

Prüfungsanftait Jahre wurde die Errichtung einer folchen in Madrid befchloffen und 1900 der dafür errichtete Bau bezogen.

Aufgaben diefer Anftalt find:

1)    Prüfung der vom Geniekorps verwandten Materialien, fei es der für die Konftruktionen, fei es der in der Fabrikation der für die Truppen erforderlichen Materialien;

2)    Prüfung der in der Induftrie gebrauchten Konftruktionsmaterialien, auf Verlangen von Privaten, und

3)    wiffenfchaftliche Verfuche zur Erforfchung der Eigenfchaften der Konftruktionsmaterialien.

Fig. 182.

Accumulateurs'

10    5    0

s 10 ts to i-i

■Moteur a gaz et dynama

Magasins

1*-' Salle des maclimes

Ateliers a*Salle des machines

Material-Prüfungsanftalt des fpanifchen Geniekorps zu Madrid²).

242.

Mechan.-techn.

Verfuchsanftalt

zu

Dresden.

Die in der Ronda del Conde-Duque zu Madrid erbaute Anlage (Fig. 182 ²) fetzt fich zu-fammen: aus einem aus Keller-, Erd- und 2 Obergefchoffen beftehenden Hauptgebäude, aus 2 Mafchinenfälen, aus einer Werkftätte zur Herrichtung der Probeftücke und zu Ausbefferungs-und Unterhaltungsarbeiten an den Mafchinen, aus einem kleinen Pavillon für Erzeugung des elektrifchen Stromes und aus Magazinen.

Im Elektrizitätspavillon wird mit Hilfe einer 20pferdigen O/AVfchen Gaskraftmafchine der zum Antrieb der Prüfungsmafchinen erforderliche elektrifche Strom erzeugt. In den beiden Mafchinenfälen find mehrere Feftigkeitsmafchinen, Arnsler-Laffon’idxt Preffen ufw. aufgeftellt. Im Hauptgebäude ift das Kellergefchoß für die Zementproben beftimmt; das Erdgefchoß für die Elektrometrie, fowie für das phyfikalifche und das chemifche Laboratorium; das I. Obergefchoß für die Verwaltung und die Bibliothek, und das II. Obergefchoß für Zeichenfäle, photographifche und mikrographifche Zwecke.

Die Baukoften betrugen 396000 und die Koften der inneren Einrichtung 272700 Pefetas³). Eine der neueften Anlagen ift die mechanifch-technifche Verfuchsanftalt an der Technifchen Hochfchule zu Dresden, welche 1903 in einen Neubau eingezogen ift.

Sie war bis dahin in den Räumen der Technifchen Hochfchule untergebracht. Neben ihren Lehrzwecken hat die Anftalt die Aufgabe, Verfuche im allgemein wiffenfchaftlichen und öffentlichen

Intereffe anzuftellen, insbefondere die Prüfung von Bau- und Konftruktionsmaterialien aller Art Schmierölen, Papieren ufw. auf Grund von Anträgen der Behörden und Privaten auszuführen, fowie Unterfuchungen von Getrieben vorzunehmen. Dementfprechend befteht fie aus den Abteilungen A und B, erftere der Materialprüfung, letztere der Getriebeprüfung dienend.

Der Neubau befteht aus einem Hauptgebäude mit 4 Gefchoffen und einem einftöckigen Seitenflügel; die überbaute Grundfläche mißt 1770qm.

Im Sockelgefchoß find die Räume für die Prüfung von Bauftoffen aller Art, mit den erforderlichen Mafchinen und Vorrichtungen (Hammer- und Stampfwerke, Mörtel- und Zementmifcher, Steinfägen, Schleifmafchinen, Kältemafchinen, Druck- und Zerreißmafchinen ufw.) untergebracht. Das Erdgefchoß enthält neben den Verwaltungsräumen einen in das Sockefgefchoß hineinreichenden großen Mafchinenfaal für die Metallprüfung, das phyfikalifche Laboratorium und einen Sammlungsraum. Im Mafchinenfaal find aufgeftellt: die Werder’[cht Feftigkeitsmafchine für 100*, die Material-Prüfungsmafchine nach Martens für 50*, die Zerreißmafchine von Mohr & Federhaff für 50*, mehrere Zerreiß- und Torfionsmafchinen von Amsler-Laffon, Biege- und Druckmafchinen, Fallwerke und Einrichtungen zur Prüfung von Röhren auf inneren Druck.

Im I. Obergefchoß befinden fich weitere Räume für Metallprüfung, Gelaffe für Schmier-mittelunterfuchung und Papierprüfung, außerdem der Hörfaal und eine Sammlung. Im II. Obergefchoß find Einrichtungen für Metallographie, Photographie und Mikrophotographie mit den zur Herftellung der Schliffe notwendigen Mafchinen, ferner einige Dienftwohnungen für Hausverwalter und Diener vorhanden.

Der Seitenflügel dient der Getriebeunterfuchung. Sämtliche Verfuchs- und Arbeitsmafchinen find mit elektrifchem Einzelantrieb verfehen¹⁰⁴).

zu

Wien.

Ebenfo neu ift die Material-Prüfungsanftalt, welche v. Tetmajer an der ^ Technifchen Hochfchule zu Wien in das Leben gerufen hat. Er benutzte dazu prüfungsanftait 14 Räume des vorhandenen Hauptgebäudes mit zufammen 674,5 im Fußbodenfläche und ftattete fie in ebenfo ausgiebiger, wie zweckmäßiger Weife aus. Einzelheiten bringt die unten angeführte Quelle ¹⁰⁵).

244.

Städtifche

von der Stadt Paris 1873 erbaute Verfuchsanftalt (Laboratoire (T eff ais de matériaux verfuchsanftalt de la Ville de Paris) genannt, in welcher die zu den ftädtifchen Bauten verwendeten hydraulifchen Kalke und Zemente geprüft werden. Diefelbe weift einen hufeifenförmigen Grundriß mit zwei nach vorn gezogenen Flügelbauten auf; in der unten genannten Zeitfchrift¹⁰⁶) find flüchtige Planfkizzen und eine etwas eingehendere Befchreibung zu finden.

Als Beifpiel einer nur für einige Sonderzwecke dienenden Anlage fei die

ZU

Paris.

Literatur

über »Material-Prüfungsanftalten".

Denkfchrift über die Einrichtung von Prüfungs-Anftalten und Verfuchs-Stationen von Baumaterialien ufw. Herausgegeben durch den Verband Deutfcher Architekten- und Ingenieur-Vereine. Bauschinoer, J. Ueber Einrichtung und Ziele von Prüfungsanftalten für Baumaterialien und über die Claffification der letzteren, insbefondere des Eifens und Stahls. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1879, S. 49-

Kennedy, A. B. W. The ufe and equipment of engineering laboratories. London 1886 u. 1887. Notiz, die Kgl. mechanifch-technifche Verfuchsanftalt in Charlottenburg betr. Civiling. 1888, S. 271. Handbuch der Ingenieurwiffenfchaften in vier Bänden. Bd. IV, Abth. 3, Lief. 5: Hilfsmittel und Verfahren der Materialprüfung. Von M. Rudeloff. Leipzig 188g.

Martens. Ueber das Material-Prüfungswefen und die Aufgaben ftaatlicher Verfuchs-Anftalten. Deutfche Bauz. 1890, S. 634.

Le laboratoire d’eff ai des matériaux de conftruction. P architecture 1890, S. 487.

Le laboratoire de Vécole des ponts et chauffées. Le génie civil, Bd. 21, S. 143.

Mittheilungen der Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien am eidgen. Polytechnikum in Zürich. Heft 5: Bericht über den Neubau, die Einrichtung und die Betriebsverhältniffe des fchweize-rifchen Feftigkeitsinftitutes. Von L. Tetmajer. Zürich 1893.

um) Nach: Haussner, A. Ingenieur-Laboratorien. Wien 1903. S. 27.

!0S) Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1904, S. 21. io») Nach : Le génie civil, Bd. 17, S. 402.

Tetmajer, L. Der Neubau und die Einrichtungsverhältniffe der eidg. Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien. Schweiz. Bauz., Bd. 22, S. 24, 30.

Feftigkeitsanftalt zu Zürich: Feftfchrift zur Feier des 25jährigen Beftehens der Gefellfchaft ehemaliger Studierender der Eidgenöffifchen polytechnifchen Schule in Zürich. Zürich 1894. S. 77.

Hartiq. Das eidgenöffifche Feftigkeits-Inftitut in Zürich. Deutfche Bauz. 1894, S. 502.

Die Königliche mechanifch-technifche Verfuchs-Anftalt zu Berlin. Deutfche Bauz. 1895, S. 555, 561.

Tefting Iciborcttory at Bradford college. Etigng., Bd. 60, S. 609.

Feobner, H. Das eidgenöffifche Polytechnikum in Zürich, a) Eidgen. Anftalt für Prüfung der Feftigkeit von Baumaterialien. Zeitfeh. d. Ver. deutfeh. Ing. 1896, S. 745.

Tetmajer, F. Bericht über den Neubau, die Einrichtung und die Betriebsverhältniffe der schweizerischen Material-Prüfungs-Anftalt. Landesausftellungs-Ausgabe. Zürich 1897.

Martens, A. Handbuch der Materialienkunde für den Mafchinenbau. Theil I: Materialpriifungs-wefen, Probirmafchilien und Meßinftrumente. Berlin 1898.

The laboratory tefting machine at univerfity college, Cardiff Engng., Bd. 66, S. 7.

Audra, R. Le laboratoire dl effais de matériaux de la ville de Paris. Le génie civil, B. 17, S. 402.

Laboratoire du matériel du Génie efpagnol. Le génie civil, Bd. 36, S. 337.

Gary, M. Wefen und Wirken der Material-Prüfungsanftalten. Berlin 1903.

Le laboratoire d’effais du confervatoire des arts et métiers. Le génie civil, B. 43, S. 161, 289,305,324.

Berichtigung des mechanifch-technifchen Faboratoriums an der k. k. technifchen Hochfchule zu Wien. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1903, S. 459.

Tetmajer, F. v. Der technifche Hochfchul-Unterricht und die Faboratoriumsfrage. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1904, S. 17.

Martens, A. & M. Guth. Das Königliche Materialprüfungsamt der Technifchen Hochfchule Berlin auf dem Gelände der Domäne Dahlem beim Bahnhof Groß-Fichtenfelde-Weft. Denk-fchrift zur Eröffnung. Berlin 1904.

Das Königliche Materialprüfungsamt zu Groß-Lichtenfelde-Weft. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1904, S. 1021, 1080, 1142.

Das neue Königliche Materialprüfungsamt der Technifchen Hochfchule Berlin. Zentralbl. d. Bau-verw. 1904, S. 334, 349, 360.

Boyer-Guillon, A. Laboratoire deffais du Confervatoire des Arts et Métiers. Le génie civil, Bd. 45, S. 33, 53.

Ferner:

Bauschinoer, J. Mittheilungen aus dem mechanifch-technifchen Faboratorium der K. technifchen Hochfchule in München. München. Erfcheint feit 1873.

Mittheilungen aus dem mechanifch-technologifchen Faboratorium des König!. Polytechnikums zu Dresden. Civiling. 1882, S. 155, 307, 507, 631; 1883, S. 369; 1888, S. 1.

Mittheilungen aus den Königlichen Verfuchsanftalten zu Berlin. Herausg. im Aufträge der Königlichen Auffichts-Kommiffion. Red. von H. Wedding. Berlin. Erfcheint feit 1883.

Tetmajer, F. Mittheilungen der Anftalt zur Prüfung von Baumaterialien am eidg. Polytechnikum in Zürich. Zürich. Erfcheint feit 1884.

15. Kapitel.

Mafchinenlaboratorien.

245.

Aufgabe.

Die Mafchinenlaboratorien, welche auch Mafchinenbau-Laboratorien und ma-fchinen-technifche Laboratorien, mehrfach auch in wenig zutreffender Weife kurzweg Ingenieurlaboratorien genannt werden, haben, wie aus Kap. 233 (S. 188) hervorgeht, einerfeits dem Unterricht und der Forfchung auf dem Gebiete des Mafchinenwefens, andererfeits aber auch der Förderung der Induftrie, fowie der Mafchinenpraxis überhaupt zu dienen. Schon lange vor der Begründung folcher Laboratorien wurden von einzelnen Forfchern zahlreiche und wichtige experimentelle Unterfuchungen angeftellt; nur waren dabei oft große Schwierigkeiten zu überwinden, da jene Männer zumeift die zu Verfuchen nur unvollkommen eingerichteten und dabei durch den Betrieb fortwährend in Anfpruch genommenen

Mafchinenanlagen der Praxis benutzen mußten. Anders und um vieles günftiger liegen die betreffenden Verhältniffe in den neuen Laboratorien mit ihren vollkommenen Einrichtungen und ihrer Unabhängigkeit vom Induftriebetrieb. Durch die Errichtung derfelben ift ein bedeutungsvoller Fortfehritt für die Forfchung erzielt; ja durch die neuen Anhalten werden gewiffe, bisher nur unvollkommen auszuführende Unterfuchungen erft jetzt ermöglicht⁴).

Mit Recht wurde in der „Botfchaft" des fchweizerifchen Schulrates an die oberfte Bundesbehörde, in der erfterer die Notwendigkeit des am eidgenöffifchen Polytechnikum zu Zürich zu errichtenden Mafchinenlaboratoriums begründete, ausgeführt, daß die Ausbildung des Mafchinen-ingenieurs bis dahin vorherrfchend auf der Pflege der mathematifch-phyfikalifchen Disziplinen und der zeichnerifchen Entwürfe (dem Konftruieren) beruht habe und dringend einer Ergänzung bedürfe durch Einführung experimenteller Übungen an im Betriebe befindlichen Mafchinen felbft.

Die der allerneueften Zeit angehörenden Mafchinenlaboratorien — fie datieren noch nicht ein ganzes Jahrzehnt zurück — treten bei uns ausfchließlich mit Tech-nifchen Hochfchulen vereinigt auf. An amerikanifchen Hochfchulen behänden bereits etwas früher umfangreiche und mit bedeutenden Mitteln ausgeftattete Laboratorien, welche jedoch mehr nach der phyfikalifchen Richtung hin entwickelt waren.

246.

Einrichtung

Nach Joffe find die amerikanifchen Ingenieurlaboratorien „zum großen Teil eine Verquickung von phyfikalifchen und mafchinentechnifchen Laboratorien mit Lehrwerkftätten, eine Verfchmelzung, bei der das eigentliche Mafchinenlaboratorium und feine Aufgaben faft regelmäßig zu kurz kamen."

im

IO

In einem Laboratoriumsbau der in Rede ftehenden Art müffen in erfter Reihe zahlreiche Kraft- und Arbeitsmafchinen zur Verfügung ftehen, an denen die erforderlichen Verfuche und Studien vorgenommen werden können. E. Lewicki allgememen-bezeichnet⁵) ein Mafchinenlaboratorium »in der Hauptfache als eine in einem befonderen hierzu errichteten Gebäude untergebrachte und organifch angelegte Sammlung von jederzeit betriebsfähigen wirklichen Kraft- und Arbeitsmafchinen, an denen alle diejenigen Beobachtungen und Meffungen vorgenommen werden können, welche zum Verftändnis und zur Beurteilung ihrer Wirkung in Frage kommen. Es darf alfo dabei weder an eine Modellfammlung, noch an eine Mafchinenwerkftätte gedacht werden, und in gewiffem Sinne wäre der Name » Mafchinen-Verfuchsftation« nicht ganz unpaffend.“

Ein Mafchinenlaboratorium muß deshalb außer den eigentlichen Mafchinenanlagen mit den zugehörigen Meßeinrichtungen noch verfchiedene Apparate zur Ausführung der einfehlägigen technifch-phyfikalifchen und chemifchen Unterfuchungen enthalten.

Ein wichtiger Punkt ift darin zu fuchen, in welcher Weife die Verfuchs-mafchinen aufgeftellt werden follen. Es gibt eine nicht geringe Zahl von Mafchinen, die heute als vollkommen gelten, in einigen Jahren aber vielleicht veraltet find; fie koften erhebliche Summen, und es ift wohl kaum angängig, fie nach kurzer Zeit umzubauen, bezw. auszuwechfeln. Deshalb dürfte es fich empfehlen, daß die teuerften Einrichtungsgegenftände, wie z. B. die größeren Dampfmafchinen mit den unmittelbar angetriebenen Arbeitsmafchinen, welche die Energie in Form von elektrifchem Strom, Druckluft und Druckwaffer auf lange Jahre abzugeben haben, wie gewöhnlich feft aufgeftellt werden. Anders dürfte es fich mit den kleineren Mafchinen und Motoren verhalten. Die Anfchaffungskoften derfelben find nicht befonders erheblich, fo daß die Möglichkeit befteht, fie im Laufe der Jahre zu erfetzen. Daher follte man fie wohl nicht feft montieren, fondern Funda-

mente und Rohrleitungen fo anordnen, daß die Mafchinen mit Leichtigkeit auf-geftellt und nach der Unterfuchung wieder weggenommen werden können.

Joffe hat zu diefem Ende im Mafchinenlaboratorium der Technifchen Hochfchule zu Berlin gußeiferne Rofte, Rohr- und Abflußkanäle zur Aufnahme von Leitungen aller Art ausgeführt, welche geftatten, jede beliebige Mafchine bis zu einigen hundert Pferdeftärken im Laboratorium zu unterfuchen.

247.

Bauliche

Anlage.

Aus dem Getagten geht ohne weiteres hervor, daß den Hauptbeftandteil eines Mafchinenlaboratoriums eine je nach dem Umfang der betreffenden Anftalt bald geringere, bald größere Zahl von Mafchinenfälen bilden wird und daß außerdem noch einige kleinere Vermeßräume für folche Arbeiten, für welche die großen Säle ungeeignet find, vorhanden fein müffen. Außerdem werden noch Verwal-tungs- und Gefchäftsräume, Lagerräume oder Magazine und kleine Werkftätten für Ausbefferungs- und Unterhaltungsarbeiten erforderlich. Während die großen Mafchinenfäle wohl ftets im Erdgefchoß anzuordnen fein werden, können die übrigen, kleineren Räume zum Teile auch in einem Obergefchoß, einzelne der-felben in einem Untergefchoß untergebracht werden. Das Gleiche gilt auch bezüglich etwaiger Dienftwohnungen. Soll allerdings für den Vorhand des betreffenden Laboratoriums eine folche Wohnung gefchaffen werden, fo wird es in der Regel am vorteilhafteften fein, fie in einem befonderen, auf dem gleichen Grund-ftücke errichteten Gebäude unterzubringen.

Einen felbftändigen Bauteil, bezw. ein befonderes Gebäude bildet unter Um-ftänden auch das Keffelhaus, wenn ein folches erforderlich ift. Man hat es nicht vorzufehen, wenn das zu anderen Zwecken der Hochfchule ufw. vorhandene Keffelhaus für den Antrieb der Laboratoriumsmafchinen mitbenutzt werden kann oder wenn andere motorifche Kräfte in Verwendung kommen follen.

In manchen Mafchinenlaboratorien findet ficheine bald größere, bald kleinere Abteilung zur Prüfung der Feftigkeit von Konftruktionsmaterialien vor.

Beim Entwerfen eines Laboratoriumsbaues der in Rede ftehenden Art hat man auf möglichfte Zugänglichkeit, auf möglichft viel Licht, fowie darauf bedacht zu fein, daß die Mafchinen und fonftigen Einrichtungen fauber gehalten werden können. Auch ift darauf Rückficht zu nehmen, daß gleichzeitig eine tunlichft große Anzahl von Studierenden fich an den Übungen beteiligen kann.

Weiter ift bei Erbauung und Einrichtung eines Mafchinenlaboratoriums ftets dafür Sorge zu tragen, daß bei dem unabläffigen Fortfehreiten der Technik das gelegentliche Auswechfeln von Mafchinen, fowie das zeitweife Aufftellen von Neukonftruktionen zum Zwecke wiffenfchaftlich-technifcher Prüfung fich ermöglichen läßt.

In neuerer Zeit wird auch ein befonderer Hörfaal, felbft ein Zeichenfaal verlangt.

Gegenwärtig fcheint das Mafchinenbaulaboratorium an der Technifchen Hochfchule zu

Darin ift es

Dresden den in weitgeh en df ter Weife ausgerüfteten Hörfaal diefer Art zu befitzen. u. a. möglich, auf dem eigenartig konftruierten und mit Laufkrahn verfehenen Experimentiertifch verfchiedene kleinere Kraft- und Arbeitsmafchinen vorübergehend zu montieren und mittels Kraft-waffer, Dampf, Preßluft oder Elektrizität während der Vorlefung in Gang zu fetzen. Auch läßt fich dafelbft ein kleiner Dampfkeffel mit allem Zubehör im Betriebe vorführen; ebenfo ift die Möglichkeit vorgefehen, die verfchiedenften Experimente aus der Mafchinentechuik und der technifchen Hydraulik vorzunehmen.

Das einfehlägige Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Stuttgart hat auch einen Hörfaal, der zugleich als Zeichenfaal benutzt werden kann. — Das Mafchinenlaboratorium am Polytechnikum zu Zürich befitzt zwei Hörfäle und zwei Zeichenfäle.

Durch das feither Vorgetragene ift fo ziemlich alles gefagt, was fich im allgemeinen über die bauliche Anlage von Mafchinenlaboratorien gegenwärtig fagen

IÜ

IS tn

mJ

öLtj

(*1<

28d

-(U-

<M

ąml

•r •

PQ

SchniUr-PT

li

Kohlen •

ips

I

4-

EU

PÄ^

t e i“ —

\\\\\\\\\^^\m'\\\\'v''^x\V'y.\^':x\'x-:\'\\\¹^^^

ffl Hm

30. Indikatorenprüfung.

a.    Dampfkeffel.

b.    Preßzylinder.

c.    Sammelgefäß für Queck-

filber.

zum

Manometer.

31.    Arbeitsuche f. Studierende

32.    Desgl. für Dozenten.

33.    Kalorimeter ufw.

34.    35, 36. Schränke.

d. Skala

e. Aufzug

*

lï\ ■

to

......rj' •.

iz's

ze'+Ą

fllf

*3

-S,2f

!?

10

•j

i

i sten r

U.

JM

\\\\\NX\\\\^\\\\\V^'\V\\\\\\\\\\\'

¥!BES

<N

«M

2Sc

5P1

I,

ZSa

Lii

rin

UJn!P°d

\*

ZCÏJ-

Petro

tt

S0

i?

(J «S,

-H&

ö>p*<jw

II

ll<

le

iF

nZT&rSFv ¹

<s

Zu S. 205.

22 a

ZSa

m m i —JĘĘ, ¹

i*./*..?

«tf

[j

PL

Al

15"

"i Ï5

lJ

----W

<*)

£>

cgn

m-A-^Tg

T ŚT

«*T

<5)

CM

N

mm

22a

ö£db

..?* '----- ----WnlrnU¹

‘O

--------00'OtŁ

Cj

in.

liffrnS

dfc ,

— ' ifa/w.riwm

22 h

fe

22 b

::i

t..

Hen *

kammer

• Z‘*H

kamtrer

W!

§S

iF*

\{

\h

~.x : :

J!

<N

V¹

:-J

fc i

ID

CD

CÆ

iL

;n

00

<*»

Werkstatt

iE.

ii

ra

il

*L *lt

Schnitt in

II

il

i|

VJL

5>\

i|

L

-00'sz—-

IÏD

Schnitt lïï-lF

<o -NÈ±0

1LL|.....:

ir\r

nsn

i l-Jm

EL

22 b

;ï:

I

2=

ir

li

23a

°o»

'■i

i/

T7

Ls

lUysfcy

Ingenieurlaboratorium der Technirchen Hochfchule zu Hannover.

Arch. : Frefe.

g.    Kühlgefäß.

h.    Meßgefäß.

i.    Saugbehälter. k. Bremfe.

28. Dampfkeffelanlage.

a.    Keffel.

b.    Schomftein.

c.    Speifepumpe.

d.    Meßgefäß.

e.    Saugbehälter. 2p. Überhitzer.

Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1900, S. 202.

23 a. Qasmafchine.

b. Kühlwaffer-Meßgefäß.

24. Gasuhr.

25 a. Petroleummafchine. b, c. Meßgefäße dazu.

2 6 a. Heißluftmafchine. b. Meßgefäß dazu.

27. Dampfmafchinenanlage. a, b, c. Druckzylinder. d, e. Vermittler. f Kondenfator-Luftpumpe.

21.    Vorrichtung für Eichung

von Anemometern.

22.    Gasmafchinenanlage.

a.    Gasmotor.

b.    Gasuhr.

c.    Luftuhr.

d.    Gebläfe.

e.    Peltonrad.

/. Luftglocke.

g.    Kühlvorrichtung.

h.    Ausblafetopf.

i. Kalorimeter ufw.

11, 12. Wafferbehälter.

13.    Waffermeffer.

14.    Kreifelpumpe.

15.    Pulfometer.

16.    Differenzialpumpe.

77. Peltonrad.

18. Wafferdruckmafchine. jq. Vorrichtung für Wafferaus-flußverfuche.

20. Vorrichtung für Luftaus-flußverfuche.

Ni

I' ■

ÉÉ

TT

1, 2, 3. Material - Prüfungs-mafchinen.

4.    Gerüft für Winden und

Mafchinen.

5.    Geftell für Winden-

unterfuchung.

6.    Leitfpindel-Drehbank.

7.    Feilmafchine.

8.    Fräsmafchine.

g, jo. Zahndruck - Dynamometer.

Handbuch der Architektur. IV. 6. b, ß. (2. Aufl.)

ï

«r

■

■

!

5

■■■■)

/ .T

■-

ver-

läßt. Bei der Kürze der Zeit, in der folche Laboratorien ausgeführt worden find ¹⁰⁹), angefichts der vorläufig noch geringen Zahl derfelben, konnten fich Typen noch nicht herausbilden und allgemein gültige Regeln auch nicht ableiten laffen. Dies ift um fo weniger möglich, als die perfönlichen Anfchauungen, wohl auch die Liebhabereien des betreffenden Laboratoriumsvorftandes auf die bauliche Anlage von weitgehendem, bisweilen allein ausfchlaggebendem Einfluß find. Deshalb kann in diefer Richtung nur noch auf die nunmehr vorzuführenden Beifpiele wiefen werden; dabei mag die zeitliche Reihenfolge eingehalten und dadurch einigermaßen ein Bild der baulichen Entwickelung folcher Anhalten gegeben werden.

Eine verhältnismäßig kleine und befcheidene Anlage ift das Mafchinenlabo-ratorium der Technifchen Hochfchule zu Hannover, dort »Ingenieurlaboratorium" genannt, welches in den Jahren 1896—g8 nach Frefés Plänen und Angaben, fowie

Fig. 183.

248.

Mafchinen-

laboratorium

zu

Hannover.

Messkana t.

ss-na us

T M^sskartai

.!_L

Pun

■\mąen-

Raus

Reserve

Raum.

Hydraulische Moioren.

LjJ

Auhserer Rohrkanal

Kohlenzufuhr

elfe ma sch.

Ausfluss ® Tu reinen-Haus.

Versuche

j Kohlen - I Mah. Gas-ffl- Àuhserer Rohrkanal. - -_- - |c/7ranke Analyse 1

Vorfeuerung

Reizu

6as-Qeneçaloi~| jjQrub

Ca/oristhe- Hôthei/ungi

Gaô - etc. Mo!or en

10 0

Œ

“1

r==Ü

Kl Werk.

s liilte.

IEZ)

Kessel haua

IhererRohrkanal

Warmemoforen

Dampfmaschinen.

I f g - Heihsdampfkessel l(fe ~yj Äuserer Rohrkanal.

Pneu mal.

Abthlg.

[TI Vorlrag-

\j]\sàà/f

Flur.

WT

20

30

40 m

Laboratorium für Kraftmafchinen an der Technifchen Hochfchule zu Dresden¹¹⁰).

unter feiner Leitung in ein altes Gebäude mit wenig dazu geeigneten Räumen eingefügt worden ift (fiehe die nebenftehende Tafel).

Wie aus diefer Tafel hervorgeht, befteht das Laboratorium aus 6 Räumen, deren nutzbarer Flächeninhalt etwa 740 qm beträgt. Der mit A bezeichnete Raum von etwa 369 qm Grundfläche ift überwölbt und gehört mit den beiden Nebenräumen B und F dem vorhanden gewefenen Gebäude an; nach rückwärts wurde ein Anbau mit den Räumen C, D und E (zufammen etwa 240 qm Grundfläche) angefügt. Überdies gehört zum Laboratorium noch ein 45 qra meffendes ebenerdiges Gelaß im alten Gebäude, welches auf der Tafel nicht mit dargeftellt ift.

Im Neubau, der außer durch feitliche Fenfter in ausgiebigfter Weife durch Dachlicht erhellt ift, wurden die größeren und wichtigeren, vor allem alfo die Kraftmafchinen aufgefteilt; im Raum C

J09) Joffe tagt (in: Mittheilungen aus dem Mafchinen-Laboratorium der Kgl. technifchen Hochfchule zu Berlin. Heft 1. München u. Leipzig 1899. S. 1) in diefer Richtung: „Was bei Beginn des Baues (1899) an Vorbildern vorhanden war, verdiente kaum diefen Namen. Es beftanden wohl an einigen Hochfchulen kleinere Mafchinenanlagen, an welchen in befcheidenem Maße Verfuche ausgeführt werden konnten, z. B. in München, Stuttgart und Darmftadt .... Bei dem Entwurf des Laboratoriums in Berlin, des erften größeren Inftituts diefer Art, mußte daher im wefentlichen felbftändig vorgegangen werden.“

¹¹⁰) Fakf.- Repr. nach: Haussner, A. Ingenieur-Laboratorien. Wien 1903. Taf. 1.

-flOEEĘ/*

EE

kl

i¹

EH P⁷"

f'J

BD

DD

»S

PD

2J

il (ES

5> i

ki-'

Si

xn

s;ü

iil

V

K,

Schnitt nach a b.

&\!

V-

V;

Fig. 184.

•JO -A\ mtil

Œ

U3

-tÂH

K;

1§

i

il

i,

K'- • ' • ', v' f/VTT

H.

wurde die Dampfmafchine untergebracht, und der Raum Z) ift Keffelhaus. Die übrigen mafchi-nellen Einrichtungen mußten faft ausnahmslos im Raume A Platz finden, da fich der durch Frei-ftützen ftark beengte Raum B hierzu wenig geeignet hätte. Im Saal A befinden fich unter den Fenftern einige Arbeitsplätze für Studierende; ferner ift eine kleine Werkftätte für die Laboranten abgetrennt. Unter den Fenftern des Raumes B find weitere Arbeitstifche für Studierende aufgeftellt, daneben ein kleines Podium mit Wandtafel darüber für gelegentliche Vorträge ufw. Die Gelaffe E und F gewähren den Dozenten die Möglichkeit, wiffenfchaftliche Unterteilungen anzuftellen; auch dienen fie den im Laboratorium befchäftigten Profefforen und Affiftenten als Aufenthaltsort.

Die Art der Aufteilung der Mafchinen und der fonftigen Einrichtungsgegenftände geht aus der umftehenden Tafel und der derfelben beigefügten Legende hervor. Sämtliche Kraftmafchinen wurden fo aufgeftellt, daß fie die Wellenleitung antreiben können; als eigentliche Betriebsmafchine dient jedoch nur die Spferdige Gasmafchine 22a im Raume C.

Die künftliche Erhellung fämtlicher Räume wird durch Gasglühlicht bewirkt. — Die

s OSSI 4;

___% |

inzi^ i

oo

ooooooooon

r~l ! : I ! : I ! I 1

OOOOOOOOOOQo I : : I ; ; I j ; I i : OOQOOOOOOOOO 1 : : I ! : I ! ; I : •

3 QOOOOOOOOOQQ t^c « L'J i I : S I ! i l r~T~ llr OOOOOO OOüOQ o Nj Ti :    1 = i ¹ ! ! I ! T~1

/H 4 ooooooooonnn

£s> OOOOOOOOOOQo Jj| I : : I ! j i i ; ; f-r-

Ę8-

/i

wmimr

OOOOOO OOOOOO g}

L : ! I ! ! I ! ! I ; n lg]

O OOP O O O O OOP o fll

'u wvnwj cj cr\g)    |

SU

L=J

Fig. i86.

TCÎ

I.

UH

1__________

^    v&aXCc

hi

âaâmm

!'•

»ri!!

iil

ii

■3

|P

&&ÀÎfct

\N

■r

i#

L&C

fcl

Erdgefchoß.

Ingenieurlaboratorium an der Technifchen Hochfchule zu Stuttgart¹¹³).

UvU 19 ]

Hü

Fig. 185.

, ft

f?

•jffi-----~&j

i*.....5a

®K»ife«CflŁce

Vom Obergefchoß.

Arch. : Knoblauch.

V350 w. Or.

Baukoften beliefen fich auf 35000 Mark und die Koften der mafchinellen Einrichtung auf 85 000 Mark m).

249.

Mafchinen-

laboratorium

zu

München.

Das « Laboratorium für Kraftmafchinen" an der Technifchen Hochfchule zu Dresden wurde Ende der neunziger Jahre nach den Plänen von Lewicki durch Weißbach auf dem neuen für die genannte Hochfchule erworbenen Grundftücke erbaut und überdeckt eine Grundfläche von über 2000 ira.

Diefer Neubau, der im Äußeren in fehr einfachen Formen ausgeführt ift, weift einen I-förmigen Grundriß auf, und aus der Entwurfsfkizze in Fig. 183m) ift die Raumeinteilung, fowie auch im allgemeinen die Aufteilung der wichtigeren Verfuchsmafchinen, der Dampfkeffel ufw. zu erfehen. Hierbei zeigt fich die Trennung der kalorifchen von der hydraulifchen Abteilung; hinter letzterer ift ein Meßkanal angeordnet. Räume zum Schreiben und Zeichnen, zur Aufbewahrung feinerer Inftrumente, von Akten ufw., eine Dunkelkammer für photographifche Zwecke ufw. find vorhanden. Schließlich fei noch des in Art. 247 (S. 204) bereits erwähnten Hörfaales gedacht, in welchem die Vorführung grundlegender technifcher Verfuche ermöglicht ift, zu welchem Zwecke er mit Dampf-, Druckluft-, Gas-, Waffer- und elektrifchen Leitungen verfehen ift¹¹²).

Mafchiiien    Das Mafchinenlaboratorium der Technifchen Hochfchule zu Stuttgart, dafelbft

zu

Stuttgart.

laboratorium » Ingenieurlaboratorium« genannt, wurde 1898 — 1900 in Berg (bei Stuttgart) am Neckarkanal nach Angaben Bachs von Knoblauch erbaut (Fig. 184 bis 186¹¹³). Diefe von der Hochfchule 3,5km weit entfernt liegende Bauftelle wurde haupt-fächlich deshalb gewählt, weil die Anftalt großer Waffermengen bedarf (zur Kon-denfation, zu den Verfuchen mit Pumpen ufw.); diefe können dem genannten Kanal entnommen werden.

Bei Aufteilung des Planes wurde davon ausgegangen, daß diejenigen Einrichtungen zu fchaffen waren, welche für die Energie in Form von Wärme erforderlich find; der Energieträger „Dampf" (fowohl in gefättigtem, wie in erhitztem Zuftande) follte hierbei in erfter Linie ftehen. Außerdem wurde für „Druckwaffer“ und „Preßluft" das wefentlichfte vorgefehen.

Wie aus dem Grundriß in Fig. 186 und dem Längenfchnitt in Fig. 184 hervorgeht, befteht das Laboratorium aus einem großen Hauptbau (im Plan links) und aus einem angefügten Lehrbau, der erfteren in der Höhe überragt. Das Erdgefchoß des Lehrbaues enthält die Wohnung des Mafchinenmeifters; darüber befinden fich: der Vortragsfaal, welcher auch zum Zeichnen und nach Befeitigen der Bänke und Tifche zu Verfuchszwecken verwendet werden kann, ferner der Wafch-und Umkleideraum für die Studierenden und ein Zimmer für Sonderunterfuchungen. Im oberften Gefchoß find untergebracht: ein Zimmer zum Aufbewahren von Inftrumenten, Büchern und Zeit-fchriften, ein Zimmer für den Vorftand und zwei Zimmer für wiffenfchaftliche Hilfskräfte.

An den Lehrbau fchließt fich zunächft die Mafchinenhalle an, dahinter das Keffelhaus, rechts von diefem der Kohlenraum, links davon der Kraftgas- und Gasmotorenraum, hinter letzterem die Schmiede und darüber die Werkftätte (Fig. 185). In der Mafchinenhalle ift zunächftliegend die Haupt-dampfmafchine untergebracht. Diefelbe treibt mittels Riemen zwei im Untergefchoß liegende gekuppelte, doppelt wirkende Pumpen, die in der Stunde bis zu 250 cbm Waffer erfordern, welches dem Neckarkanal entnommen wird ; zur Meffung der vom Pumpwerk tatfächlich geförderten Waffermengen dienen die in Fig. 184 u. 186 (links) erfichtlichen Wafferbehälter. Weiter befinden fich in der Halle: eine ftehende Heißdampfmafchine, ein Laufkran für 4000 kgr Höchftgewicht, Einrichtungen zu Verfuchen mit Ventilen, zur Beftimmung der Maßftäbe für Indikatorfedern, ein Queckfilbermanometer, eine Zentrifugalpumpe ufw.

Das Keffelhaus enthält in der Hauptfache 3 Dampfkeffel und verfchiedene dazugehörige Nebeneinrichtungen; der Schornftein ift 35,00m hoch bei l,oom kleinftem lichtem Durchmeffer.

Der fich links anfchließende Kraftgasraum hat den Skrubber mit Wafferriefelung, den Wafcher, den Gasbehälter und eine Gasuhr aufgenommen, und der Gasmotorenraum zwei Gas-kraftmafchinen mit den zur Unterfuchung gehörenden Einzelheiten.

In der über letzterem befindlichen Werkftätte (Fig. 185) find nicht allein die üblichen Apparate, fondera auch die Einrichtungen für Unterfuchungen an Getrieben vorgefehen.

m) Nach: Frese, F. Das Ingenieurlaboratorium der Königlichen Technifchen Hochfchule zu Hannover. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1900, S. 201, 241.

lläy Nach: Lewicki, E. Das Laboratorium für Kraftmafchinen an der Kgl. Sächf. Technifchen Hochfchule zu Dresden. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing. 1898, Heftausg., S. 537.

11S) Nach: Bach, C. Das Ingenieurlaboratorium der kgl. Technifchen Hochfchule Stuttgart. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1901, S. 1333.

II

i!

-*- Xunt G^6l«iitnrinctÀt4stl/

is

-ir

•ir

di

d-

1:

::i‘r dr-N

Said eue J/ochirMib

-SS500-

Wmm

1- : -I

wt,

Wl

rnmm

jSchctl16re ft.

al

HO,

.j

SS

ivfr"

=»ÿ*

»a» •

• K9 •

sw-

rt

-soo »

r"'\

- soo

-SOO

roo

160»

Ti

-F~

d—gjj

10

P

4-fl *

■5 1

ËË

.w

_.r

f-\

tt

/,-L

'!

^<1

T5%

lS3Btg»l

S³

JF

y-

--

«I

II

~£T

i¹

, 'PÏÏ

Zelle xJC Ul Iler

h«    « I tf

~ t*- -

II

“*ï

7j4-

7t/

tr

- f>

-ÜB-

i'

»i

L_IÜ

V*

,u

4 '/ //'/ £*■

»J I Jjl

T*

rn^s j

TOrtTCT.T^T.S

? ¹; " Kiuiat für jPcurt/iJ/u-rui-figsrv/ir

AZ

"J

an

f*vfcS

wmm.

’^W/Z/A

l'fZO -

tj

•i

dcu-de-toit, |»

AlcucJUnćsUfte Jj

: :|zz\zr/izz:äzrj::^

d^’<9------- ---*

-_ir-=- -TT" -—=-? — t - -•_=!-

: : .1

’ —TT—

=L‘.

dbfUisstanàlB,

JÇ

55/0-----

WcLschraum

”1

l Stock,

CLsuslcrvUri, una

jAr Mc

A-JS

C-J)

} ra/yu)

'wluru/srcuimA

rttic.

I*ręfuson i mener

Z600-

7g?fe«>

7P7Ï7,

T-SO»*

a7~

noo-+\

ÇU

—9150—■

-5260-

JeCujtA-cmryv

ClXk\cnuU£itartrv

11

; --210»--* Y/

ii

j?jT

E-F

1 -/J:-WHHHH--■ i /?-WWWW<r4< :■'?? jil/y-H-łWy/

S60O

Si

’i

i-

II-

Mafchinenlaboratorium der Technifchen Hochfchule zu Berlin.

Mafchinen und Vorrichtungen.

Rohrleitungen.

j. Lotrechte 4 fach Verbundmafchine.

2.    3 fach Verbundmafchine.

3.    Rahmen für Verfuchszylinder.

4.    Zentraloberflächen-Kondenfator.

5.    Wagrechte Verbundmafchine.

6.    Wafferwerks-, bezw. Preßpumpe.

7.    Duplex-Dampfpumpe.

8.    Weftinghoufe-Kompreffor,

9.    Mammuthpumpe. jo. Lokomobile,

11.    Zentrifugalpumpe.

12.    Überhitzer.

13.    Druckwindkeffel.

14.    Hauptwafferabfcheider.

15.    Kühlvorrichtung.

16.    Sammelbrunnen.

17.    Ölabfcheider.

j8, Dampfejektor zur Heberleitung. 19. Indikator-Prüfvorrichtung.

a.    Hauptdampfleitung.

b.    Frifchdampfleitung (Südfeite). (Nordfeite).

c.

d.    Auspuffleitungen.

e.    Abwafferleitungen.

/. Saugleitungen.

/'. Einfpritzwafferleitung der Lokomobile. f. Kühlwafferleitung für den Kondenfator von Mafchine 1.

ff. Druckwaffer-, bezw. Druckluftleitung.

h.    Abflußleitung für das Kondenfat aus Ober-

flächen-Kondenfatoren.

i.    Heberleitung.

k.    Entlüftungsrohr der Überleitung.

l.    Rücklaufleitung der Mafchine 6.

m. Druckluftleitung zur Mammuthpumpe. n. Leitung zum Qebläfe-Windkefl'el.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

Fakf.-Repr. nach : Josse, E. Mittheilungen aus dem Mafchinen-Laboratorium der Kgl. Technifchen Hochfchule zu Berlin. Heft I. München u. Leipzig i8gc). Taf. 2.

j

Ma.^æ mm

Der hinter dem Keffelhaus ftehende Schuppen dient zur einen Hälfte zur Aufbewahrung von Brennftoffen, fonft zur Aufnahme der beweglichen Einrichtungen für hydraulifche Verfuche und eines Erdölmotors lls).

Die Bau- und Einrichtungskoften beliefen fich auf rund V2 Mill. Mark.

Das Mafchinenlaboratorium der Technifchen Hochfchule zu Berlin, 1896—98 unter Leitung Joffe's erbaut, ift eines der größten und reichften Inftitute diefer Art (fiehe die nebenftehende Tafel und Fig. 187 ¹¹⁴).

Diefes Gebäude befteht im wefentliehen aus einer Halle von 55,50 « Länge und 555 qm Grundfläche, worin 7,50“ Höhe der Laufkranfchiene über Flur für die Aufteilung der Mafchinen zur Verfügung ftand. Außer diefer Halle find in einem an der Nordfeite angebrachten zweigefchoffigen Anbau von 21 x 8 m Grundfläche Nebenräume zur Aufnahme der Meßvorrichtungen und Akkumulatoren, Zimmer für Profeffor, Affiftenten und Mafchiniften vorhanden.

Fig. 187.

251.

Mafchinen-

laboratorium

zu

Berlin.

-r*«

---—»---9600-

»•—J

Lagerrcuzm

-£üCO-

-6/00-

il

li

SP

1ŁL

il

re

!E

Zw':

*WHâ

\TT7'êl

Yfih)

T" ^ XL

^:izM

üq

TTtTT

¹

) Nach ebendaf. - und: Deutfchè Bauz. 1894, S. 502.

²

loa) Fakf.-Repr. nach: Le génie civil, Bd. 36, S. 337.

³

io3) Nach ebendaf.

⁴

) Siehe: Lewicki, E. Das Wefen der Mafchinenlaboratorien etc. Dresden 1902.

⁵

los) Nach ebendaf.

Mafchinenlaboratorium der Technifchen Hochfchule zu Berlin. Querfchnitt¹¹⁴).

Das Bauwerk ift in Backfteinrohbau ausgeführt; auf innen und außen vorgelegten, kräftigen Pfeilern in den Langwänden ruhen die I-Träger für den Laufkran. Das Dach ift mit Holzzement gedeckt und mit einer Laterne (Fig. 187) verfehen, die in der ganzen Länge der Halle durchgeht, fo die Erhellung mittels Dachlicht bewirkt und auch zur Lüftung dient.

Der Haupteingang zum Laboratorium befindet ficli an der Nordfeite des Anbaues. In den Giebelfeiten der Mafchinenhalle find große Einfahrtstore vorgefehen, namentlich an der Oftfeite, durch welche mit Mafchinen beladene Wagen unmittelbar in das Laboratorium hineingefchoben und mittels des Laufkranes bequem entladen, bezw. beladen werden können. Durch einen als Windfang dienenden Vorraum, von dem aus Treppen in das Keller- und Obergefchoß des Anbaues führen, gelangt man in die Kleiderablage, in der fich auch die Ablege- und Wafcheinrichtungen für die Studierenden befinden.

Im Anbau find im Keller- und in einem Teil des Obergefchoffes die Akkumulatorenbatterien für die Beleuchtungsanlage der Hochfchule untergebracht; der übrigbleibende Teil des Obergefchoffes dient als Aufbewahrungsraum für kleinere Mafchinen und als Lagerraum für Materialien, Öl ufw. Die Mafchinenhalle felbft ift nicht unterkellert.

1U) Fakf.-Repr. nach: Josse, a. a. O., S. 7. Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

252.

Mafchinen-

laboratorium

zu

Darmftadt.

Waffer und Gas ftehen an jeder Stelle des Laboratoriums durch zahlreiche Anfchlußhähne zur Verfügung. Der Fußboden der Mafchinenhalle ift mit einem Zement-eftrich verfehen worden, der teilweife mit Linoleum belegt ift. Zwifchen den Hauptrohrkanälen und den Um-faffungsmauern ift Stabfußboden, in Afphalt verlegt, ausgeführt; derfelbe hat fich gut bewährt, da er das Ablegen felbft fchwerer Mafchinenteile geftattet.

Um die Erbauungskoften eines befonderen Keffel-haufes zu erfparen, wurden die für das Laboratorium be-ftimmten drei Hochdruck-Dampfkeffel im vorhandenen Keffelhaus der Hochfchule, welches in der Nähe gelegen ift, aufgeftellt. In den Nebenräumen des letzteren find die Reparaturwerkftätte des Laboratoriums und die Be-triebsmafchine der Kanalifationspumpen untergebracht.

Die wichtigften Mafchinen und fonftigen Vorrichtungen, welche in der Mafchinenhalle Aufftellung gefunden haben, und die verfchiedenen Arten von Rohrleitungen, welche darin angeordnet wurden, find in der Legende der umftehenden Tafel vermerkt und auch in den auf letzterer befindlichen Plan eingetragen.

Die gefaulten Bau- und Einrichtungskoften haben etwa 420 000 Mark betragen ¹¹⁵).

Von deutfchen Mafchinenlaboratorien ift ferner dasjenige an der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt, welches nach den Angaben von Gatermuth und von Pfarr durch Wickop zur Ausführung kam, zurzeit in der Vollendung begriffen ift und bereits im Juni 1904 in Benutzung genommen wurde, vorzuführen. Das betreffende Gebäude (Fig. 188 bis 190¹¹⁶) ift auf dem Grund-ftück der Technifchen Hochfchule, und zwar auf deffen öftlichem Teile, mit der öftlichen Langwand, die zugleich die Hauptfront ift, der Magdalenenftraße zugewendet. Es enthält zwei Mafchinenlaboratorien und das fog. Kraftwerk (Einrichtungen für Kraft-, Licht- und Wärme-verforgung der Hochfchulbauten¹¹⁷) der Hochfchule.

Längenfchnitt.

ßocfenraum

Werkmeister •

|H

I OD DO

........

Werkstoffe

1'

■

eub

5n/l llllnnlnnl

•Yo/fwosser

Mti/Zer

'ri

-se'Si

HE

îlfS

Turoo - Genera?

.MS

Wie der Grundriß in Fig. 18g zeigt, zerfällt das Haus in 2 Hauptteile:

1) Ein großer Hallenbau für die Zwecke des Laboratoriums für Dampfmafchinen und des Kraftwerkes im Lichten 58,oom lang, 17,60“ breit und 14,00“ hoch. Er weift 6 Achfen von je 8,65 m Weite auf, von denen 2 dem Keffelhaus (mit 4 Keffeln) und die übrigen 4 der eigentlichen Mafchinenhalle angehören; letztere ift von erfterem durch eine Rabitz-Wand getrennt. Die Mafchinenhalle ift an allen vier Seiten von in 5,00 m Höhe gelegenen Galerien umgeben (Fig. 188 u. 190). Die an den Langfeiten angeordneten find 3,oo m breit und dienen zur Aufnahme kleinerer Verfuchsmafchinen und -Geräte; ihre Brüftungen find als

Prozessoren -zi/nmer

pumpe

u/noj K

U

6,25

Yorrafsrat/rr.

¹¹⁵)    Nach ebendaf.

¹¹⁶)    Aus: Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 87g ff.

¹¹⁷)    Kurzweg »Zentrale“ geheißen.

Fig. 188.

dÓOM

•syje/Hji/nj

E yy ^ ri: '.U-j

,□ o

werAstaite

Schmiede

fei

uW

~~~Er

üijLwl

Aob/enzro

niiiiiiiiiiniiiiii

boo/. JdZ//l/J9(/9fl\

u/booc /assdif

-uojt/ojjdssDpj

1-

d.

___I

| | u/bge^azwjaąifl

J"v| i It/ÓOff /dSSdJ/Jl/OJU/U/DjJu/J

fi ^_adyelMz##ÆÇ3/j

El 4’//>OS> /3Sshpl/OJWU/D/J/3*Z

JOZ/Zt/JOgO/j -JSJO/H 1/3$

o- y

, J»///VJ39⁹/> k <n>

U//>0S/3SS3)/V3JI/OJJ3SSdJ~^

10~

SJl

Fig. 189.

|li

t±3

Verbund-

•1^

1!

Sa 'M3ąpip//3uips 0

'4

4>

Af)/0CZ/ojnj3lt30 - oqjnj.

>Ä-

1SOJ

wzson

Çc/OÇWÇJWflwpO

Aïi/jnSJP/f |» '

T~“'4

Arbeitsraum

o/c

-I

Grundriß des Erdgefchoffes.

, fdu/ndyonjpjdpą/p

-U

%-

X»

10 987654321    0

WiliKi-!-»hlfł4

LI

fSOJ

•WipSDfl

BEMÜ

14

Jß/

Sc/OOi

9V/Ąjn/Jc/UJDQ

Mafchinenbaulaboratorium und Kraftwerk der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt¹¹⁶).

Arch. : Wickop,

Professoren-

Assistenten und

Studierende

Nord

Träger des etwa 12,oom weit gefpannten Laufkranes (6 ¹ Tragkraft) ausgebildet. Die andere, dem Keffelhaus zugewendete Quergalerie trägt die Rückkühlanlage für die Dampfturbine; die entgegengefetzte Quergalerie ftelit mit den Konftruktionszimmern in Verbindung und ift durch die vorhandene Treppe erreichbar.

In den Kellerräumen, welche fich unter der Mafchinenhalle und dem Keffelhaus hinziehen, befinden fich fämtliche Rohrleitungen, die Pumpen, die Dampffammler, 2 Zifternen ufw., ebenfo ein Akkumulatorenraum.

Der Mafchinenhalle ift an der Nordfeite ein halbrunder, flach eingedeckter, dreigefchoffiger Vorbau mit turmartig ausgebildetem Treppenhaus vorgelagert, der im Kellergefchoß Magazine, den Kalorimeterraum, den Raum für elektrifche Meßvorrichtungen ufw., im Erdgefchoß den Saal für Experimente und Erläuterungen und im Obergefchoß die fchon berührten Räume für Konftruk-teure und Alfiftenten enthält. An der Südfeite der Halle fchließen fich 2 Werkftätten von je 40 a™ Bodenfläche mit darüberliegender Wohnung des Werkmeifters

Unter der zum Kohlenhof führenden Durchfahrt find die Kohlenkeller (mit 9 Schüttöffnungen) und der Kohlengang gelegen, von welch letzterem ein hydraulifcher Aufzug ausgeht, der vor den Keffeln ausmündet. Um den 45,00» hohen Schornftein, der oben eine lichte Weite von 1,60» hat, gruppieren fich: ein kleinerer Keffelraum für einen Überhitzer und eine Lokomobile, ferner Wafch-und Baderäume und die Aborte.

2) Das Laboratorium für Waf-ferkraftmafchinen, welches an die vorbetrachtete Mafchinenhalle angebaut, etwa 33,00 » lang, 11,00» breit,

7,00» hoch und mit einem Laufkran (5* Tragkraft) ausgerüftet ift.

Vor diefem Bau befindet fich ein nach dem Hauptgebäude führender Durchgang, über welchem Zimmer für den Profeffor und die Affiften-ten angeordnet find; auch die zum Laboratorium führende Wendel- — treppe und eine Galerie find da-felbft vorhanden.

Im Keffelraum (Fig. 189 u. igo) find 4 Dampfkeffel verfchiede- ^ ner Bauarten aufgeftellt, ferner ein Verfuchs -Wafferröhrenkeffel, ein felbftregiftrierender Kohlenfäure-meffer ufw. Am Schornftein find Einrichtungen für Temperatur- und Zugmeffungen, fowie Rauchgasanalyfen angebracht; er ift zu diefem Zwecke auf 23» Höhe von außen befteigbar; Rücklehnen geben dem Kletternden nach rückwärts und den Seiten Halt. — Sämtliche Einrichtungen der Mafchinenhalle (Fig. 188 bis 190) dienen dem von Gutermuth geleiteten Laboratoriumsunterricht; ein Teil davon befindet fich ftets im Betrieb, um die verfchiedenen Teile und Gebäude der Hochfchule mit Licht, Kraft und Wärme zu verforgen (Kraftwerk). Vorhanden find 4 Dampfmafchinen, 3 Dampfturbinen, der Oberflächen-kondenfätor, das Rückkiihlwerk, Pumpen, Gebläfe ufw. Die Einzelheiten aller diefer Einrichtungen find im unten genannten Auffatz¹¹⁸) zu entnehmen.

Das unter der Leitung Pfarr’s ftehende Laboratorium für Wafferkraftmafchinen (Fig. 188 u. 190) enthält außer dem fchon erwähnten Laufkran das Ober- und Untergerinne, Turbinen mit zugehörigem Schacht, Einrichtungen, durch welche das Abwaffer der Turbinen im Kreislauf wieder hochgehoben wird¹¹³), Elektromotoren ufw. Bezüglich der Einzelheiten fei auf den unten angeführten Auffatz¹²⁰) verwiefen.

issér/crv)

70,26

' aùcrafqr/c/m

an.

Fig. 190.

-U-17,60-

SchĄ/ioafer

nr

hpoo/cg

Ifftl

Jêrb \ndmosi 720PS

fi

Maschinenrost

Querfchnitt nach ab in Fig. 189¹¹⁶).

Die umfangreichen elektrifchen Einrichtungen des Kraftwerkes ftehen unter der Leitung SengeVs und find von diefem in der unten bezeichneten Zeitfchrift¹²¹) befchrieben¹²²).

11S) Gutermuth, M. F. Das neue Kraftwerk und das neue Mafchinenlaboratorium II der Technifchen Hochfchule Darraftadt. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 879, 930.

¹¹⁹)    Siehe das folgende Kapitel.

120)    Pfarr. Das Mafchinenlaboratorium III (Wafferkraftmafchinen) der Technifchen Hochfchule Darmftadt. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 1061.

¹²¹)    Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 1061.

122)    Verf. verdankt diefe befchreibenden Notizen zum Teile den freundlichen Mitteilungen des Herrn Profeffor Wickop zu Darmftadt, zum Teile den beiden in den Fußnoten 118 u. 120 angeführten Auffätzen.

Die große Mafchinenhalle wird außer den feitlichen Fenftern auch noch durch mit Drahtglas eingedeckte Dachlichter erhellt; ihr Fußboden ift mit roten Fliefen belegt. In den Nebenräumen haben für die Böden teils Buchenriemen in Afphalt, teils Terrazzo und Linoleum Verwendung gefunden. Die Keller find zum Teile durch mit Luxfer-Prismen abgedeckte Deckenlichter erhellt.

Endlich ift von deutfchen Anhalten der in Rede ftehenden Gattung noch des foeben vollendeten »Mafchinentechnifchen Laboratoriums“ der Technifchen Hochfchule zu Danzig (Fig. 191¹²³) zu gedenken.

Für die Verforgung der Technifchen Hochfchule mit Heizdampf, elektrifchem Licht und elek-trifcher Energie wurde auf dem nordweftlichen Teile des Grundftückes ein befonderes Bauwerk errichtet, welches zugleich als Unterrichtslaboratorium für die Mafchinenabteilung dient. Dasfelbe fetzt fich aus einer Mafchinenhalle von 38,62 x 12,00 m Grundfläche, einem Keffelhaus und einem an der Oftfeite der Halle angefügten Anbau zufammen; letzterer enthält einen kleinen Hörfaal, ein Profefforen- und Affiftentenzimmer, eine Werkftätte und einen Wafchraum mit Abort. Im Keller-gefchoß diefes Anbaues befinden fich Räume für die Akkumulatorenbatterie, für Vorräte ufw. In

die öftliche Ecke des Keffelraumes ift der Schornftein von 45 m Höhe und 1,70 m oberer Lichtweite eingefetzt und daneben ein Waffer-turm, in den das für die Hochfchulbauten erforderliche Waffer gepumpt wird. Um die Rauchgafe unterfuchen zu können, führt eine Treppe zum 32 m hoch gelegenen Wafferbehäl-ter, von da aus zu einem balkonartigen Ausbau und von diefem zu einer am Schornftein lotrecht emporgeführten und entfprechend ge-fchützten Leiter.

In der Mafchinenhalle find die Wände auf 3,50*m Höhe mit roten Verblendfteinen verkleidet, darüber geputzt und durch einfache ni o Verblendfteinmufterungen geziert. Die Fuß-1 I böden haben einen Tonfliefenbelag erhalten. ]n ; Das Keffelhaus ift im Inneren in gleicher I 1 Weife ausgebildet worden; nur ift die Blend-1 j fteinverkleidung in ganzer Höhe ausgeführt, i Außer feitlichen Fenftern find noch Dachlichter

253.

Mafchinen-

laboratorium

zu

Danzig.

Fig. 191.

------13,28

>i

A“"

tC

Assist.

Professor

LŚ I Eina:

tf [ fiup

Maschinenh.

s lil Aubi il

cd    mWaschr. - «I

Maschi

nist

...............h

Werks

t.«.

Hörs.

6,00---

-----12,00

17,14

---------16,>50--

~Ä~

i°

m

”1

v¹-

piTTTTi!

Kesselh.

#§l_ f ° _ 9

i< -

36,53

angeordnet. Im Kellergefchoß des Keffelhaufes befindet fich ein Braufebad für das Perfonal¹²⁴).

Von Mafchinenlaboratorien in Öfterreich-Ungarn hat bis jetzt noch nichts verlautet; es liegt nur ein darauf bezüglicher Notfchrei Haaßner's¹²⁵) vor.

Von Laboratorien, die in anderen

Mafchinentechnifches Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Danzig¹²³).

Vooo W. Or.

Staaten Europas errichtet worden find, feien erwähnt:

a) Das wMafchinenbau-Laboratorium“ des Polytechnikums zu Zürich, nach den Angaben von Praśil und Stodoła von Recordon 1897—99 mit einem Koften-aufwande von rund l¹^ Mill. Franken erbaut. Es befteht aus einer kalorifchen, einer hydraulifchen und einer elektrifchen Abteilung. Fig. 192¹²⁶) zeigt das Innere der Mafchinenhalle¹²⁷).

254.

Außerdeutfche

Mafchinen

laboratorien.

m) Aus: Zentralbl. d. Bauverw. 1904, S. 473. m) Nach ebenda!.

¹²⁵)    Siehe: Haussner, A. Ingenieur-Laboratorien. Wien 1903.

¹²⁶)    Fakf.-Repr, nach: Schweiz. Bauz., Bd. 42 (Tafel).

¹²⁷)    Siehe hierüber:

Das neue Mafchinen- Laboratorium für die mechanifch-technifche Abteilung des eidg. Polytechnikums. Schweiz. Bauz., Bd. 29, S. 25, 32.

Das Mafchinenbaulaboratorium am eidgenöffifchen Polytechnikum in Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 42, S. 187, 201, 207, 229, 239, 279. - Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 41-

..

«Vs

* H :

:>£ .    j|g

§â^£SÉè

H)*

’i

ffl

**3I

59

Mafchinenlaboratorium des eidg. Polytechnikums zu Zürich.

Innenanficht der Mafchinenhalle¹²⁶).

ii?

»*

W:

-f

<i

%\

sgTr

r^Æss

il

vy;

si

Ï'I :

Tl

l ij

r-

JrS3

i{ - -«3

Fig. 102.

§|jr2

Ä1

rl

■4

N.

*    * y

*    • i j

y .< y

fl

-àr

»■

■%

«ai

r-Vi

t

..

5?

m

mm

gÜ

IPPP

\*s?siSiS

ß) Das mechanilch-technifche Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Mailand, durch die Bemühungen von Saldinl und Ponzio und unter Mitwirkung induftrieller Kreife entftanden¹²⁸).

y) Das Laboratorium des Central Inftitution of the City and Ouilds of London Technical Inftitute (Engineering Department) zu London ¹²⁹).

B) Das Mechanifche Laboratorium am Inftitute der Wegebau - Ingenieure Kaifer Alexander I zu St. Petersburg ¹⁸°).

s) Das thermodynamifche Laboratorium der Mc. Gill Univerfität zu Montreal¹³¹).

Literatur

über „Mafchinenlaboratorien".

Hartiq. Befprechung über Nutzen und Einrichtung von Laboratorien und Verfuchsanftalten für mechanifche Technik an den technifchen Hochfchulen. Sitzgsb. d. Ver. f. Bef. d. Gwbfl. 1884, S. 90.

Ernst, A. Mafchinenbaulaboratorien. Zeitfchr. d. Ver. deutfcher Ing. 1894, S. 1351.

Das neue Mafchinen-Laboratorium für die mechanifch-technifche Abteilung des eidg. Polytechnikums. Schweiz. Bauz., Bd. 29, S. 25, 32.

Lewicki, E. Das Laboratorium für Kraftmafchinen an der Kgl. Sächf. Technifchen Hochfchule zu Dresden. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing. 1898, Heftausg., S. 537.

Mitteilungen aus dem Mafchinen-Laboratorium der kgl. technifchen Hochfchule zu Berlin. Heft 1 : Die Mafchinen, die Verfuchseinrichtungen und Hülfsmittel des Mafchinen - Laboratoriums. München 1899.

Le laboratoire de mécanique de VÉcole polytechnique fédérale à Zurich. Schweiz. Bauz., Bd. 33, S- 33, 43-

Frese, F. Das Ingenieurlaboratorium der Königlichen Technifchen Hochfchule zu Hannover. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1900, S. 201, 241.

Bach, C. Das Ingenieurlaboratorium der kgl. Technifchen Hochfchule Stuttgart. Zeitfeh. d. Ver. deutfch. Ing. 1901, S. 1333.

Les nouveaux laboratoires de Vécole technique fupêrieure de Stuttgart. Le génie civil, Bd. 40, S. 101.

Lewicki, E. Das Wefen der Mafchinenlaboratorien und ihre Bedeutung für Unterricht, Forfchung und Praxis. Dresden 1902.

Das Mafchinenbaulaboratorium am eidgenöffifchen Polytechnikum in Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 42, S. 187, 201, 207, 229, 239, 279. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 41. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Zürich 1904.

Gutermuth, M. F. Das neue Kraftwerk und das neue Mafchinenbaulaboratorium II der Technifchen Hochfchule Darmftadt. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 879, 930.

Pfarr. Das Mafchinenbaulaboratorium III (Wafferkraftmafchinen) an der Technifchen Hochfchule Darmftadt. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 1061.

Sengel, A. Die elektrifchen Einrichtungen im neuen Kraftwerk der Technifchen Hochfchule Darmftadt. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 1057.— ferner: Feftnummer der Zeitfchrift des Vereins Deutfcher Ingenieure für die 45. Hauptverfammlung Frankfurt a. M. Darmftadt. Berlin 1904.

Le laboratoire de mécanique du »Polytechnikum« à Zürich. Le génie civil, Bd. 44, S. 277.

Die neue Technifche Hochfchule in Danzig. Das mafchinentechnifche Laboratorium. Zentralbl. d. Bauverw. 1904, S. 473.

Recordon, B. Le laboratoire de mécanique de l'École polytechnique fédérale à Zurich. Ebenda!., Bd. 33, S. 33, 43*

Le laboratoire de mécanique du »Polytechnikum à Zurich«. Le génie civil, Bd. 44, S. 277.

¹³⁸) Siehe hierüber: Il politecnico 1896, S. 624 — und: Haussner, a. a. O., S. 55.

12<J) Siehe hierüber : Engng., Bd. 46, S. 473.

,3°) Siehe: Belelubsky, N. A. & C. Philipp. Bericht über die Thätigkeit des Mechanifchen Laboratoriums am Inftitute der Wegebau-Ingenieure Kaifer Alexander I. in St. Petersburg im Jahre 1891 und im I. Halbjahr 1892. Rigafche Ind.-Ztg. 1893, S. 73, 85, 97.

¹³¹) Siehe hierüber: Haussner, a. a. O., S. 46.

255.

Aufgabe.

256.

Flußbau-

Laboratorien.

i6. Kapitel.

Hydrotechnifche Laboratorien.

Alle dem Verfuch und der Forfchung auf dem Gebiete des Wafferbaues dienenden Anftalten feien im Vorliegenden unter der Bezeichnung „Hydrotechnifche Laboratorien" zufammengefaßt. In erfter Reihe gehören dazu die fog. „Flußbaulaboratorien", aber auch diejenigen Laboratorien, welche das Studium anderer Zweige der Wafferbaukunft, namentlich des hydraulifchen und hydro-metrifchen Teiles derfelben, ermöglichen und fördern.

Auch derartige Laboratorien gehören der allerjüngften Zeit an; fie find, fo zu fagen, im Entftehen begriffen. Die Errichtung des erften Flußbau-Laboratoriums fällt in das Jahr 1898.

Mit Recht fagt Engels¹³²): „Wiffenfchaft und Kunft des Wafferbaues find auf Beobachtung und Erfahrung gebaut". Die Beobachtungen der Naturvorgänge können aber nur in geringem Maße an den natürlichen Wafferläufen felbft vorgenommen werden; die Erforfchung der Wirkungen des fließenden Waffers auf die Geftaltung der beweglichen Flußfohle mit und ohne Einwirkung von Flußbauwerken kann nur an be/onders zu diefem Zwecke gefchaffenen künftlichen Einrichtungen, wozu vor allem ein künftliches Gerinne gehört, gefchehen.

Deshalb hat man fchon feit längerer Zeit daran gedacht, an Flußmodellen in ftark verkleinertem Maßftab diejenigen Erfcheinungen zu verfolgen, deren Kenntnis entweder zur Förderung des Wiffens und der Naturerkenntnis oder auch aus praktifchen technifchen Rückfichten erwünfcht ift. Seit vielen Jahrzehnten haben bereits hervorragende Ingenieure auf die Notwendigkeit hin-gewiefen, wie für viele andere wiffenfchaftliche Gebiete, fo auch für den Flußbau Laboratorien anzulegen. Die Anfänge folcher Laboratorien oder Verfuchsanftalten reichen bis in das XVIII. Jahrhundert zurück; doch waren die dabei verwendeten Verfuchsgerinne fo fchmal, daß fie nur für wenige Zwecke brauchbare Ergebniffe liefern konnten. Später haben Darcy und Bazin, ferner Fargue, Durand-Claye u. a. Unterfuchungen an größeren Verfuchsgerinnen angeftellt. Indes ift erft Engels 1898 mit feinem Flußbau-Laboratorium an der Technifchen Hochfchule zu Dresden bahnbrechend vorangegangen 13S).

Flußbau-Laboratorien befitzen zurzeit nur die Technifchen Hochfchulen zu Dresden und Karlsruhe. In ihren demnächft auszuführenden Erweiterungsbauten wird auch die Technifche Hochfchule zu Darmftadt ein Flußbau-Laboratorium erhalten. In Berlin und Dresden ift ein größeres Ver-fuchsbecken zur Beftimmung des Schiffswiderftandes und zur Eichung hydrometrifcher Apparate vorhanden. Eine Anlage kleineren Maßftabes für letzteren Zweck ift feit längerer Zeit mit der Technifchen Hochfchule zu München verbunden.

Bei der Anlage und Einrichtung eines Flußbau-Laboratoriums wird es fich naturgemäß in erfter Reihe um die Schaffung eines geeigneten künftlichen Gerinnes, des fog. Verfuchsgerinnes, handeln. Zu beiden Langfeiten desfelben ordne man bequeme Gangbahnen an, um die Beobachtungen und Meffungen in geeigneter Weife vornehmen zu können. Engels empfiehlt, die Breite des Gerinnes nicht größer als 2,oom und feine Tiefe nicht über 40 Breite von 2,oom kann man an jeder Langfeite noch mit der Hand bis zur Mitte des Gerinnes reichen; auch hat fich eine folche Breite für faft alle Modellverfuche als ausreichend erwiefen. Nach Rehbock ift für Modellverfuche in Wafferläufen mit beweglicher Sohle eine Tiefe von 40cm fehr reichlich bemeffen und könnte unbedenklich auf 30 Tiefe von 40

Verfuche, die eine Wafferfchicht von größerer Höhe erfordern, werden zweckmäßigerweife in befonderen Trögen ausgeführt. Die Länge des Gerinnes follte,

cm

cm

zu wählen. Bei einer

ermäßigt werden; für andere Verfuche ift allerdings die erwünfcht; doch follte man darüber auch nicht hinausgehen.

cm

¹³²)    In: Zeitfchr. f. Bauw. 1900, S. 343.

¹³³)    Siehe: Zeitfchr. f. Bauw. 1902, S. 107.

wenn es feinen Zweck in ausgiebiger Weife erfüllen foll, nicht unter 15,oom betragen; felbft größere Längen (bis zu 20,oom) find zu empfehlen.

Für die Bequemlichkeit und für die Genauigkeit der Beobachtungen ift die Höhenlage der Oberkante des Verfuchsgerinnes über dem Fußboden des Laboratoriums von Wichtigkeit. Ift diefe Höhe zu groß, wie z. B. in Dresden (l,80m), dann ift der Einblick in die Rinne nur von den beiden an den Langfeiten des Gerinnes angeordneten Gangbahnen möglich, und zu letzteren müffen Stufen führen. Will man aber den Einblick in das Gerinne von jedem Teil des Laboratoriums ermöglichen, fo ift jene Höhe höchftens zu l,oom, beffer zu nur 0,90m zu wählen; allerdings muß dann der tiefgelegene Wafferbehälter, von dem fofort noch gefprochen werden wird, in den Fußboden des Laboratoriums verfenkt, bezw. in einem daruntergelegenen Raume angeordnet werden.

Einen weiteren wefentlichen Teil eines Flußbau-Laboratoriums bilden die Vorrichtungen zur Zuführung von Waffer und Sand. Während der Dauer der Ver-fuche muß faft ununterbrochen Waffer durch das Gerinne fließen. In Rückficht auf die Koften würde es nicht unvorteilhaft fein, hierzu das Waffer einem nahe gelegenen Fluß, Teich u. dergl. zu entnehmen; doch werden die örtlichen Ver-hältniffe dies nur fehr feiten geftatten. Vielmehr wird man in der Regel auf die ftädtifche Wafferleitung angewiefen fein. Um nun nicht eine zu große Waffermenge zu verbrauchen und um auch benachbarte Gebäude im Wafferbezug nicht zu beeinträchtigen, treffe man eine Einrichtung derart, daß eine beftimmte, möglichft kleine Waffermenge eine Art ftändigen Kreislauf durchmacht, d. h. daß man das Waffer, welches das    Gerinne bereits    durchfloffen hat,    von    neuem in das

Gerinne zurückbringt. Dies    kann dadurch    bewirkt werden,    daß    man an den

Enden des Gerinnes je einen Wafferbehälter anbringt: einen hochgelegenen und einen tiefgelegenen. In letzterem wird das Waffer, welches das Gerinne bereits paffiert hat, aufgefangen und von da durch eine Pumpe oder eine andere Hebevorrichtung nach dem hochgelegenen Behälter zurückgefchafft.

Die beiden Behälter werden durch eine Rohrleitung miteinander verbunden, und aus dem hochgelegenen fließt das Waffer, nach Öffnen eines Schiebers oder dergl., in das Gerinne. Sind    demnach beide    Behälter einmal ganz    oder teilweife

gefüllt, fo findet ein weiterer    Verbrauch von    Waffer, abgefehen    von    den Verluften

durch Verdunften ufw., nicht ftatt. Zum Betrieb des Hebewerkes ift ein Motor erforderlich.

Der tiefgelegene Behälter kann auch durch ein Gegengerinne erfetzt werden (fiehe Art. 25g).

Dies gefchieht am

Weiter gehören zur Ausrüftung eines Flußbau-Laboratoriums Sandbehälter und die Vorrichtungen zur Zuführung des Sandes. Bei Verfuchen mit Flußmodellen, welche die natürlichen Verhältniffe möglichft genau wiedergeben follen, ift es nämlich nötig, am oberen Ende des Verfuchsgerinnes außer Waffer auch Sand, unter Umftänden noch andere Sinkftoffe zuzuführen, einfachften durch ein oder zwei Trichter, die in Ketten an der Decke aufgehängt find und fenkrecht zur Achfe des Gerinnes in fchwingende Bewegung verfetzt werden. Dabei find fie mit gut getrocknetem Sande gefüllt und haben am unteren Ende regelbare Öffnungen, aus denen der Sand in einem feinen Strahle ausfließt.

Den dritten Hauptteil der Ausrüftung eines Flußbau-Laboratoriums bilden die Meßvorrichtungen, welche teils zur Beftimmung des durch das Gerinne fließenden Waffers und des vom Waffer mitgeführten Sandes, teils zum Feftlegen des Längs-

Fig. 193.

. • ■ -,

\>v

1: iH

■■

KS

HW

ääLuäii

y ^ 1

\

,ÆM

SS

8Æ

Hü

Blick in das Verfuchsgerinne mit eingebautem Modellfluß.

(Stromabwärts.)

Fig. 194.

I ' .......f

; Sf:

■-

r~m

jj:

,£ßk

v-

ci

[Ss

Sv^

£>€.

1SÜ

■ar

Sä ;

%v%

Blick in das Verfuchsgerinne nach Beendigung eines Modellverfuches.

(Stromaufwärts.)

Aus dem Flußbau-Laboratorium der Technifchen Hochfchule

zu Karlsruhe¹³⁴).

m) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1903, Bl. 20.

I*

I

*

i

Wmmm

1

V

1

m

ei

yÖanxt-

behälter

ü

n!

assvjjsi/ar*}/

?V° v y o r 7

5

î

msm

B,

Q

Zu S. 219.

I!

77

Zt|/' /üa/2o.|

i

Bi

®

O

M

l

;;

?

3

P

Scuid/h

3

" a

n

TT""”" J Vli “ in

HE

C

m

Querfchnitt nach Z: F.

M

JL.

m

GeamÄer^ I

»P»

SSSi

i

i

s7?

~|^/2*/wm. &fj?

3T

3

I \nioĘnZ(f\

MP

i—iirTiT^i

E—arjdTjn

37

1

UlV

mm

i

x

La

rfir

m

&    Beton,    ' TväTv

;

M

Bl

mmsrn

«

i

£Mg

r

Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw.

-    11

°    W

t

1

1

Wsmm

Längenfchnitt nach A B C D.

7l t

h.

î

Zieht

mmmm

I

i

1

i

S

i

7

m

W/

fi

i

II

i!

7

I

ST-“

e.

.........

-i

TH

bV

■

Thiin

!

i!

ü

>: 77

ii ü !

hm

rij

ii

iL___.i_4.Ji

ftTü

ii

ii

i

---i!

ii

I!

-Ii

!h

ii

ii

!

I

ZZZZZZ

P

n.

run u

r nnrynprp&jojysg jsp üim^nfo.votyrry- jn%

-=r4

~6'/'z/

_________JSlio________

tr*xjnenŁ

l^-yV^eLrLrLa'

S&trtibłLsehj

Modells chr-anh

a

Podest

Zeichens ćhrajik.

□

ScLrvdbe, hülle*:

T

N

l

a

ià

Grundriß.

□

l

ï

p—

e-

7' I ¹ I ¹ I i H I ¹ I ¹ 1 ¹ 1 ¹ t—H

U Ol e 8 L 9 V * £ 3 ¹

OSo:l

Ü

Zeichenschrcuih

m

Flufsbau-Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Dresden.

iPdii

M

<

Zeichen. \

tisch.

■

III

I

wm

m

m.

m

Mmm

der Architektur. IV. 6, b, p. (2. Aufl.)

j=

’O

es

X

mm

■ -•' .>

2ig

gefälles des Wafferfpiegels und der Oberflächengeftalt des im Gerinne liegenden Sandes, teils zu anderen Zwecken dienen.

Endlich benötigt das Laboratorium für die Vorbereitung und Durchführung der Verfuche verfchiedene Behälter und Fachgerüfte, welche die erforderlichen Materialien und Hilfsmittel aufzunehmen haben.

Als Beifpiel für die Ergebniffe, die man durch die in Rede ftehenden Modell-verfuche zu erzielen imftande ift; mögen Fig. 193 u. 194 ¹³⁴) dienen, welche aus dem Flußbau-Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe herrühren.

Das von Engels gefchaffene und 1898 in Betrieb genommene Flußbau-Laboratorium (fiehe die nebenftehende Tafel), welches zur Technifchen Hochfchule in Dresden gehört, ift im Kellergefchoß desjenigen Neubaues untergebracht, welcher hauptfächlich für die Zwecke der Zentralftelle für öffentliche Gefundheits-pflege und des hygienifchen Unterrichtes an der genannten Hochfchule beftimmt ift.

Die gewölbte Decke des betreffenden Kellerraumes ruht auf zwei Säulenreihen; deshalb mußte das Verfuchsgerinne zwifchen der einen Säulenreihe und der Außenwand untergebracht werden, fo daß 3,73 m Breite zur Verfügung ftanden. Um auch die Gangbahnen anordnen zu können, ergab fich die größtmögliche Breite des Gerinnes zu 2,00 m. Die auf der Sohle desfelben

Fig- 1 95-

257-

Flußbau-

Laboratorium

zu

Dresden.

fVull-Lütle

TL

\rrxiiOctes IKsi^aMtuA

jV. P 20

Verfuchsgerinne mit der Vorrichtung zum Aufzeichnen der Querprofile¹).

J/ao w. Or.

Mächtigkeit, und auch die mittlere Waffertiefe wurde mit 10 cm

cm

zu lagernde Sandfchicht erhielt 10 bemeffen. Das Gerinne erhielt 40 cm Tiefe und die dasfelbe durchfließende Höchftwaffermenge wurde auf 301 in der Sekunde feftgefetzt.

ftarkem Zinkblech konftruiert und auf eifernen Längs-

mm

Das Gerinne (Fig. 196¹³⁷) ift aus 4 und Querträgern montiert. Die Längsträger ruhen mit ihrem oberen Ende auf Kipplagern und unter Vermittelung eines Querträgers auf zwei Hebefchrauben ; mittels letzterer kann die Längsneigung des Gerinnes innerhalb gewiffer Grenzen verändert werden. Die Zuführung von Sand erfolgt durch zwei über dem Waffereinlauf angebrachte Zinkblechtrichter.

Die verhältnismäßig bedeutende Waffermenge, welche bei Verfuchen notwendig ift und die der ftädtifchen Wafferleitung entnommen werden muß, hat, wie im vorhergehenden Artikel gezeigt wurde, dazu geführt, das Gerinne zwifchen zwei je 20001 faffende eiferne Behälter, einem hoch-und einem tiefliegenden, zu fetzen, derart, daß während der Verfuche das mittels einer Kreifelpumpe zu hebende Waffer einen Bändigen Kreislauf vom Hochbehälter durch das Gerinne nach dem Tiefbehälter und zurück nach dem Hochbehälter macht; die Pumpe wird durch einen Elektromotor getrieben. Die Beftimmung der durchfließenden Waffermenge erfolgt durch Eichung; daher das neben dem Tiefbehälter aufgeftellte eiferne Eichgefäß von 10001 Inhalt.

Für die Verfuche wird, wie bereits angedeutet, das Gerinne mit Sand von beftimmter Korngröße gefüllt, aus welchem das Bett der zu unterfuchenden Flußftrecke in entfpreehender Verkleinerung ausgehoben wird. Befeftigte Ufer und Regulierungswerke werden aus kleinen, mit Bleifchrot

gefüllten Säckchen hergefteilt. Die durch das Waffer auf die unbefeftigten Teile des Bettes geübten Umgeftaltungen laffen fich mit dem Auge beobachten; die genaue Aufnahme der Sohle des Gerinnes vor und nach dem Verfuche gefchieht durch eine in Fig. 195 dargeftellte Vorrichtung Aufzeichnen der Querprofile, bezüglich deren Einrichtung auf die unten genannte Zeitfchrift¹³⁶) verwiefen wird.

aus-

zum

Das aus dem Hochbehälter ausfließende Waffer gelangt zunächft in eine Vorkammer, wo es fich beruhigt; am unteren Ende des Gerinnes ift ein Sandfang angebracht, der den vom Waffer

mitgeführten Sand zurückbehält. Derfelbe wird durch einige auf der Sohle des Gerinnes aufgefetzte, 10c» hohe Blechftege gebildet, zwifchen denen fich der vom Waffer mitgeführte Sand ablagert. Zur Aufbewahrung des Sandes dienen die aus dem Querfchnitt erfichtlichen gemauerten Sandbehälter.

Die Koften für die gefamte innere Einrichtung diefes Laboratoriums einfchließlich der Meffungsvorrichtungen haben rund 3500 Mark betragen ¹³¹).

Fig. 196.

i*

(ń

Łt=3l

Sêmt stiindLLeistwig \\

Übt

g:

Ql

îK

Simdfchältrr

Sandbchikur

g,

il

-,

>

T ' '■

Querfchnitt zur nebenftehenden Tafel¹³*).

Vioo w. Qr.

Das von Rehbock gefchaffene Flußbau-Laboratorium an der Technifchen Laboratorium Hochfchule zu Karlsruhe (fiehe die nebenftehende Tafel, fowie Fig. ig6 ,38) ift die zweite Verfuchsanftalt diefer Art. Beim Bau derfelben wurde der Grundgedanke der Dresdener Anlage beibehalten; doch zeigt die konftruktive Durchbildung wefentliche Abweichungen vom Vorbilde, die fich wohl durchweg als Verbeffe-rungen bezeichnen laffen.

Diefes Laboratorium ift im fog. T-Bau der Hochfchule, einesteils 1854, teils 1897 an das Hauptgebäude desfelben angefügten Hintergebäudes untergebracht. Darin wurde der 12,90» lange und 3,io» hohe öftliche Kellerraum (Fig. 196), deffen Decke aus einem Roft von Eifenträgern mit dazwifchen eingefpannten Betonplatten gebildet ift, für das Flußbau-Laboratorium benutzt. Das Verfuchsgerinne erhielt auch hier eine Breite von 2,00» und eine Tiefe von 40 cm; die Oberkante des Gerinnes ift 1,00» über dem Fußböden gelegen. Das obere Ende des 18,oo» langen Gerinnes läßt fich bis 40 c» heben.

258.

Flußbau

zu

Karlsruhe,

I3e) Zeitfchr. f. Bauw. 1901, S. 34g. l”) Nach ebenda!., S. 343.

¹³⁸) Fakf.-Repr. nach : ebenda!. 1903, Bl. 19.

■"3

t-,

SSKaESSSSE

er

; v.

ggTR

Zu/eüungsi'ohr

T"

2oo nun t.n:

SZ'1\\

-r

ir

■ir

'.________fl

Stmt/strriecr

1!

-a à

TU r

TT

Hf

TtT

TB

-L

TB U

r^l

p|

Au/Yh'l/xuuj

liii.

§311|

mm

.........................

Hl

W'

11 "

Unteres

i:

&Æ.

Wmm

CRU- h

T'

ST; PV

IfSI

....... J:

11

Werkstatt/;

Gleichstrom, - Motor

u. I/ulake,

Keller

V.

’3PS (JjÈà

fiZfi ITrndn

HO Volt vPVgJ*W-

■ f

mmm;,

Längen schnitt durch die Rinne A-B.

T-i

(I

-o.

SJ

=3&rôS

JT

fî*r fcKrv&arMc-    |||

«Mb

Heruhütpmgs lanruner    jj

_Jnfralt 0,9 S tbm    ' '

Zulntungsrnhr ton mm t IC

IA------

A-----

OberrsBeckm,

b r:

=11

Ïï

Tf

Hauptkfzmma• J j

Jnhalt .%0O obm/

i-

Ji

IL.

:I

Tf

-i

rP

If------

!i ; : H i !| R îi! Ti

{!-•

t fi.070.

i!

H!

■wi

:::i

IL

rtFtfm

13

i!

it

:!

in!

I~

i®

ri

--it-.....-tr------

la

ai

Si

_!

UJM

..

Antrieb et Scbulàrm

^4cJtse des Bntjptgdrni/dr^

Eorrv.dor

î Wÿd.

!___

Treppenstufe.

Asphxdtbodm/

Sand*

I©

Trrppr.

Keller

il.

Hti

SajuLelevutvr

~i

Arbeitsraum

Par/ccttboderv

Strom mahUrn

Ausse/uûter

«I

ßa gang

BçhiiUer

JUajdrrraitnv

Zcic/u

Sctnd&KÜfr

1,7 ch m.

Sand-Behailcr i, 7 ebrrv

Sand-BcfuUirr

2)8 ebrrv

7/7 cbnv

Gteichstrom-Motor

O fiKS 900 Dmxb\

Modc/l - Schran/c

Ilrgdl> für Modelte/

Stehpult

Schreib - Tische/

Tisch/

W

wM

Eingang

TenstertisrTi/

Wm

....i.....

.........."’L JI..............:

tenstertisch.

TVnsterti ;ch-

â.:ii i

2 fi,71

Grundriß.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b. ß. (2. Aufl.)

Flufsbau-Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe.

Fakf.-Repr. nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1903, Bl. iS.

**

’S

Si

i!

Ai 7

LHi

(D

»

i¹

Auslauf ,

i

\SOr

■ i-.hr.

1

m

>

hT

El

___i

I—

iS

Schieber

ligriJ

3

0

■J

-53

i

B

h

o

n

H

M

20.1

3E

3

E

TTTtiy—

V

I Æegafe |

■4i

fi

£

fur dir

.1

m

a

afi

■ i

Ptyel

M Sefüÿtsarkc J1

Nr=*

]

I

7“

||!

Hi ;

&

D

rr-i

-

i

1

s

>5.<

immmmmmmm

Langenschni U durch die Rinne.

: -r

gSgareEepg

Vjrkiim/ner

a.

wrmmm

os

o.

[ L1-1_L.1-1. LJ.X-L...

i I

-B-

~L

a

7\

V

,

■

1

S

ü

m

G

v<W

|

Glas.

1

i

J

5 m

I

V

%

W0Mm

r

____

i

i

>

■*

. x - ••    si

Schnitt E-P.

Oben-s Hecken.

3

ggH

i i

Schiebe/-

I

1

J

IL®]

L..

| î ■5S$3SF⁼-

TrocJcenraum,

~’OU

Regal fur Schrotsäcke.

I ilfotor

t......ę........|i

•i

—1 I - vr^X"7

Het ar

Sundbehäller

Gang

%

I

wm

%

W

Pi

• - -i

rAs%ś

ff,

Â/À

m

I

»

©)

i

Sand*

£

WW:

MMU

w'

?

I

%

O,

K

wm

h

J

WM

I

à%v

Ä

s'. o/* ,-y'v'i

_' J ’

m

<( y-

/■'/'S/ y.

W

1

I

_______

>■7'

PS

i

1

I

I

*

!■?

Schnitt A—B.

Oberansicht von Pumpe und Motor.

•Schnitt C-D.

Rehbock's Entwurf für ein Flufsbau-Laboratorium.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, /?. (2. Aufl.)

Fakf.-Repr. nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1903, Bl. 22.

Das Verfuchsgerinne (Fig. 197¹³⁾) ift aus zwei feitlichen Blechträgern und einer diefelben 40 cm unter der Oberkante verbindenden wagrechten Blechhaut gebildet. Letztere bildet die Sohle des Gerinnes und ift aus 5 mm ftarken Flachblechen von 100 x200 cm Größe zufammengefetzt, die über den l,oom voneinander entfernt liegenden, die Hauptträger verbindenden Querträgern ge-ftoßen find. Die 19 Querträger beftehen aus I-Eifen N.-Pr. 16 uo); fie find durch Eckwinkel und durch kleine Konfolen mit den Hauptträgern verbunden. Der wafferdichte Anfchluß der Sohlenbleche an die Stehbleche der Hauptträger ift durch im Gerinne angebrachte Eckwinkel bewirkt.

Das eiferne Tragwerk des Verfuchsgerinnes ruht auf 4 Lagern, von denen die beiden am unteren Ende befindlichen fefte Kipplager mit einer gemeinfamen, in der Querrichtung des Gerinnes gelegenen Drehachfe find ; um letztere kann das Gerinne fo weit gedreht werden, bis fie ein Gefälle von 1:50 angenommen hat. Die beiden Lager am oberen Ende des Gerinnes find Hängelager, infofern die Träger desfelben an diefer Stelle an Schraubenfpindeln hängen, die mit ihren Muttern auf gußeifernen Stühlen ruhen. Durch Drehen der zu den Schraubenfpindeln gehörigen Muttern kann das obere Ende des Gerinnes gehoben oder gefenkt werden.

Das bei den Verfuchen benutzte Waffer tritt aus einer Vorkammer, in der es fich beruhigt, in das Gerinne ein. Das tiefliegende oder Hauptbecken von 2,70 x 1,75 x 1,25 m Rauminhalt wird aus der ftädtifclien Wafferleitung gefüllt. Zum Heben des Waffers nach dem hochgelegenen 2,65 x 2,oo x 1,25m großen Becken dient eine Kreifelpumpe, die durch einen elektrifchen Gleich-ftrommotor getrieben wird. Der als Sandfang dienende, im wagrechten Schnitt trapezförmige Kaften hat eine Breite von 80 cm bei einer Tiefe von 40 cm unter dem Sohlenblech des Gerinnes;

TI—T

Fig. 197.

»-7—-----

-7mm Eisenblech

70.70.9

Smrti Eisenblech

-2,00

N.P.16

-V-

<f

“S“

70.70 3-

---0,30-

V*o W. Qr.

¥\

30 .SO 9

Querfchnitt durch das Verfuchsgerinne²).

zur Beftimmung der abgelagerten Sandmenge find drei leichte, mit Handhaben zum Ausheben verfehene Zinkblechtröge eingeftellt.

Das befchriebene Verfuchsgerinne kann zur Beobachtung der Gefchiebebewegung bei ver-fchiedenen Korngrößen des Sandes und Kieles, bei verfchiedenem Gefälle und wechfelnder Waffer-menge, bei verfchiedenen Krümmungen ufw., aber auch zur Erprobung wafferbautechnifcher Arbeiten ufw. benutzt werden.

Die Koften für den Umbau und die Ausftattung der Räume für das in Rede ftehende Laboratorium haben fich auf rund 3000 Mark geftellt. Die gefamte innere Einrichtung hat annähernd 15500 Mark gekoftetU1).

259-

Rehbock’ s Entwurf.

Die Erfahrungen, die Rehbock am Karlsruher Laboratorium gefammelt hat, gaben ihm Veranlaffung zur Ausarbeitung des auf nebenftehender Tafel dar-geftellten Entwurfes für ein Flußbau-Laboratorium. Dabei wurde davon ausgegangen, daß dafür ein befonderes Gebäude zu errichten ift.

Dasfelbe ift nur eingefchoffig gedacht mit einem Hauptraum von 28,oox9,oom Flächenmaß; dazu ein Nebenraum, der lediglich für die Aufnahme der Sandbehälter dient.

Im Hauptraum ift das Verfuchsgerinne mit der zu feinem Betrieb erforderlichen Mafchinen-einrichtung aufgeftellt. Daneben ift noch reichlicher Platz für das Unterbringen von Modell- und Gerätefchränken, Schreib- und Zeichentifchen, fowie mehreren Sitzen für Teilnehmer an Vorträgen und Vorführungen.

Das Verfuchsgerinne ift nur 30 cm tief, und feine Oberkante ift bei wagrechter Stellung 85cm über dem Standpunkt des Beobachters gelegen; jede der an den Langfeiten vorhandenen Gangbahnen weift eine Stufe auf, damit eine größere Zahl von Beobachtern gleichzeitig nach dem Gerinne blicken kann.

Der tiefliegende Wafferbehälter ift durch eine in der Sohle l,5om breite, aus Beton her-geftellte, in den Fußboden eingefenkte Gegenrinne erfetzt, welche bis zum hochgelegenen Behälter reicht. Mittels einer kurzen Rohrleitung wird das Waffer aus dem Ende diefer Rinne durch eine Kreifelpumpe in den oberen Behälter gepreßt, ohne daß erhebliche Kraftverlufte eintreten.

260.

hydrotechnifche einige andere Anhalten zu erwähnen, welche gleichfalls unter die hydro-Laboratorien. technifchen Laboratorien zu zählen find.

Die Breite des Sandfanges beträgt l,oom. Die zur Aufnahme der verfchiedenen Sandforten dienenden Behälter find in einen befonderen Anbau geftellt¹⁴²).

Außer den wenigen zurzeit beftehenden Flußbau-Laboratorien find noch

1)    Hydrotechnifche Inftitute, welche hauptfächlich für hydraulifche Verfuche beftimmt find, alfo für Verfuche über Ausfluß aus Mündungen, Gefchwindigkeits-erfcheinungen in Wafferläufen, Wirkung von Überfällen und fchützenartigen Einbauten, Beftimmung der Koeffizienten von Gefchwindigkeits-Meßvorrichtungen, Ermittelung von Schiffswiderftänden ufw. Für diefe ift gleichfalls ein Verfuchs-gerinne erforderlich; doch muß diefes wefentlich größere Abmeffungen erhalten als in den Flußbau-Laboratorien. Unter 120,00 bis 150,00m Länge, 3,00 bis 4,oom Tiefe und 7,00 bis 10,oora Breite dürfte man dabei nicht gehen.

2)    Die «Staatlich fubventionierte Anftalt zur Prüfung von Schiffswiderftänden und hydrometrifchen Inftrumenten" zu Dresden-Übigau wurde am 4. Januar 1904 eröffnet und wurde auf Engels’ Anregung von der ehemaligen Gefellfchaft »Kette“ erbaut.

Sie trat an die Stelle der alten, 1891 als erfte in Deutfchland von Bellingrath. errichteten Anftalt und foll ebenfo den Forfchungs- und Unterrichtszwecken der Technifchen Hochfchule zu Dresden, wie den praktifchen Bedürfniffen der Königl. Waffer-Bauverwaltung dienen. Längs des 88,00 m langen Verfuchsbeckens find vertiefte Seitengänge angeordnet, fo daß man den Waffer-fpiegel in bequemer Augenhöhe hat. Durch einen in der Mitte des Beckens angelegten Düker und zwei einander gegenüberliegende Fenfter ift die Möglichkeit geboten, die Bewegungsvorgänge im Inneren des Wafferkörpers während des Vorüberfahrens eines Schiffsmodells genau zu beobachten und durch Lichtbildaufnahmen feftzuhalten.

Die Gefamtkoften, einfchl. des Meffungswagens und der inneren Einrichtung, beliefen fich auf 120000 Mark¹⁴³).

3)    Die „Verfuchsanftalt für Waffer- und Schiffsbau" zu Berlin, welche auf der Schleufeninfel im Tiergarten 1903 dem Betrieb übergeben worden ift.

Diefe Anlage befteht im wefentlichen aus dem großen Verfuchsbecken, das durch eine Halle überdeckt und durch Lichtöffnungen des Manfardendaches erhellt wird. Das Verfuchsbecken hat eine Länge von 150,00 m, 7,50»“ untere und 10,5om obere Breite, fowie 3,50 m Waffertiefe. Die zur Verfügung ftehende Waffermenge beträgt 2 bis 3 Sekunden-Kubikmeter mit l,5om Gefälle. Das Verfuchsbecken dient zur Beobachtung und Prüfung von Modellen, welche bei l,oom Breite 7,00 m Länge haben und mit einer Gefchwindigkeit von 7,00 m in der Sekunde arbeiten. Außerdem ift noch eine kleine Verfuchsrinne vorhanden, die ausfchließlich zu hydrotechnifchen Verfuchen kleineren Maßftabes und zu Unterrichtszwecken dient. Am oberen Ende des großen Beckens find die Verwaltungs- und Werkftättenräume in 4 ausgebauten Stadtbahnbogen, fowie in einer daran angebrachten Halle von 41,oom Länge und 9,oo«i Breite untergebracht. Vor dem Becken befindet fich der fog. Trimmtank, in welchem die genaue Einrichtung der Lage des Schiffsmodells im Waffer durch Einlegen von Gewichten erfolgt.

4)    Das hydraulifche Laboratorium des Lafayette College dient zur Vornahme von folchen hydraulifchen Verfuchen, bei denen nicht mehr als 600 Gallonen (= rund 2300!) Waffer in der Minute erforderlich find. Plan und Befchreibung diefer Anftalt find in den unten namhaft gemachten Quellen ¹⁴⁴) zu finden.

,42j Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1903, S. 134. lis) Siehe: Zentralbl. d. Bauverw. 1904, S. 43.

lil) Siehe: Engineering record 1899, S. 718 - ferner: Haussner, a. a. O., S. 40.

¹

) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1900, Bl.'47.

²

) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1903, S. 114.

uo) Diefelben haben fich als zu fehwaeh erwiefen; fie biegen fich in unangenehmer Weife durch. m) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1903, S. 103.

5)    Ebenfo fei der Ingenieurlaboratorien am Polytechnifchen Inftitut zu Wor-cefter (im Staate Maffachufett) gedacht, in denen Räume und Einrichtungen vorhanden find, um ebenfowohl größere hydraulifche Verfuche, als auch kleinere hydraulifche Arbeiten vornehmen zu können. Die unten genannten Schriften¹⁴⁵) enthalten Pläne und Befchreibung diefer Inftitute.

6)    In gewiffem Sinne kann hierher auch die „Königliche Prüfungsanftalt für Wafferverforgung und Abwäfferbefeitigung“ zu Berlin gerechnet werden. Diefelbe ift am l. April 1901 in Tätigkeit getreten und hat alle auf dem Gebiete der Wafferverforgung und Befeitigung der flüffigen und feften Abfallftoffe wichtigen hygienifchen und volkswirtfchaftlichen Intereffen in Berückfichtigung zu ziehen und denfelben eine planmäßige, zielbewußte Förderung angedeihen zu laffen. Die Anftalt foll ebenfo den ftaatlichen und Gemeindebehörden, wie auch Indu-ftriellen und Privaten die Möglichkeit darbieten, objektive, fachkundige und dem jeweiligen Stande von Wiffenfchaft und Technik entfprechende gutachtliche Auskunft zu erlangen¹⁴⁶).

Literatur

über »Hydrotechnifche Laboratorien".

Engels, H. Das Flußbau - Laboratorium der Königl. Technifchen Hochfchule in Dresden. Zeitfchr. f. Bauw. 1900, S. 343.

Rehbock, Th. Das Flußbau-Laboratorium der Großherzoglichen Technifchen Hochfchule »Fri-dericiana" in Karlsruhe. Zeitfchr. f. Bauw. 1903, S. 103.

Le laboratoire d'hydraulique fluviale de Vinftitut technique de Carlsruhe. Le génie civil, Bd. 42, S. 200.

Le laboratoire d'hydraulique fluviale de Carlsruhe. Nouv. annales de confl. 1903, S. 49.

Faber. Die Ausführung von Verfuchsbauten in den gefchiebeführenden Flitffen und die Errichtung von Flußbau-Laboratorien. Deutfche Bauz. 1904, S. 314, 322.

17. Kapitel.

Elektrotechnifche Laboratorien,

Verfuchsftationen und Prüfungsanftalten.

261.

Aufgabe.

Das Entftehen der elektrotechnifchen Inftitute unterer Hochfchulen reicht, wie bereits in Kap. 13 bemerkt wurde, in etwas frühere Zeit zurück als die Schaffung der in den beiden vorhergehenden Kapiteln behandelten technifchen Laboratorien. Auch an einige höhere Gewerbefchulen und Fachfchulen gleichen Ranges, namentlich in Öfterreich-Ungarn, wurden fchon vor längerer Zeit kleinere elektrotechnifche Laboratorien angefchloffen.

Die gewaltige Entwickelung, welche in den fiebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf den Gebieten der Elektrizität und des Magnetismus fich kundgab, die Ergebniffe der elektrifchen Ausheilungen der Jahre 1881 (Paris) und 1882 (München) lieferten den Anftoß zur Errichtung von elektrotechnifchen Laboratorien, welche ebenfo dem Unterrichte, wie der wiffenfchaftlichen Forfchung dienen füllten. Das erfte derfelben war dasjenige der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt, deffen Schaffung das dortige Profefforenkollegium im Jahre 1882 befchloß und bei der Regierung beantragte; fchon im darauffolgenden Jahre

14B) Siehe: Engineering record,, Bd. 34, S. 462 — ferner: Hassner, a. a. O., S. 44.

lie) Siehe: Mittheilungen aus der Königlichen Prüfungsanftalt für Wafferverforgung und Abwäfferbefeitigung zu Berlin. Herausg. von A. Schmidtmann & C. Günther. Heft 1 ff., Berlin 1902 ff.

wurde es durch Kittier in das Leben gerufen. Bald folgten andere Technifche Hochfchulen mit zum Teile befcheidenen Anfängen, und gegenwärtig befitzen wir, wie unter b noch gezeigt werden wird, eine nicht geringe Zahl mächtiger Bauwerke, welche für folche Inftitute im letzten Jahrzehnt errichtet worden find. Auch an einigen Univerfitäten, namentlich in Göttingen, haben kleinere Anhalten diefer Art Aufnahme gefunden, oder es haben die phyfikalifchen Inftitute eine Erweiterung im fraglichen Sinne erfahren. Die elektrotechnifchen Laboratorien find es aber auch, welche der Elektrotechnik in nicht geringem Maße zu erneuten Fortfehritten und zu noch weiterem Auffchwunge verholten haben.

Neben den elektrotechnifchen Inftituten der Hochfchulen und mit ihnen gleichzeitig entftanden aber auch die damit verwandten elektrotechnifchen Ver-fuchsftationen und Prüfungsanftalten. Dies find öffentliche Laboratorien, in denen die von Induftriellen und dergl. verlangte Prüfung von elektrifchen Mafchinen, von elektrifchen Apparaten anderer Art, von Beleuchtungsvorrichtungen ufw., das Eichen von Meßinftrumenten ufw. bewirkt werden, in denen aber wiffenfehaft-liche Unterfuchungen anderer Art gleichfalls vorgenommen werden. Häufig dienen fie auch dem Unterrichte auf dem Gebiete der Elektrotechnik und der Hilfswiffenfchaften.

Die ältefte Anftalt diefer Art ift wohl das »Laboratoire centrale dl électricité« zu Paris. Hervorzuheben ift ferner die „Elektrotechnifche Verfuchsanftalt" zu München, die „Elektro-technifche Lehr- und Unterfuchungsanftalt des phyfikalifchen Vereins" zu Frankfurt a. M., die „Elektrotechnifche Verfuchsanftalt des Technologifchen Gewerbe-Mufeums“ zu Wien, die Elektrotechnifche Verfuchsftation des englifchen Handelsminifteriums zu London, das „Phyfikalifche Staatslaboratorium" zu Hamburg ufw.

Endlich fei noch der kleineren Sonderlaboratorien gedacht, welche in elektrotechnifchen Fabriken und Gefchäften, in Anhalten anderer Art für beftimmte Zwecke vorhanden zu fein pflegen, die aber in den nachfolgenden Betrachtungen keine Berückfichtigung finden werden.

a) Anlage und Einrichtung.

262.

Bauplatz

und

Erforderniffe.

Ul**

Anlage und Einrichtung der elektrotechnifchen Inftitute der Technifchen Hochfchulen zeigen, wenn man vom mafchinellen Teile derfelben abfieht, eine große Verwandtfchaft mit den phyfikalifchen Inftituten; vieles von demjenigen, was im vorhergehenden Heft (in Kap. 4) diefes „Handbuches« über letztere getagt worden ift, kann ohne weiteres auf erftere übertragen werden.

Dies gilt vor allem von der Wahl des Bauplatzes. Was hierüber im ebengenannten Kapitel bemerkt worden ift» gilt auch für die Bauftelle, auf der ein elektrotechnifches Inftitut erbaut werden foll. Dies ift fchon aus dem Umftande erkennbar, daß in Zürich phyfikalifches und elektrotechnifches Inftitut vereinigt und in Darmftadt für beide Inftitute ein gemeinfames Gebäude errichtet worden ift (fiehe das gleiche Kapitel und Art. 269).

Auch im Raumbedarf zeigt fich die angedeutete Verwandtfchaft. In einem elektrotechnifchen Inftitut find im wefentlichen erforderlich:

1)    ein großer Hörfaal mit zugehörigem Vorbereitungsraum;

2)    ein kleinerer Hörfaal für beftimmte und weniger ftark befuchte Sonder-vorlefungen;

3)    Räume für die Sammlungen;

4)    mehrere größere und kleinere Arbeitsräume für die Studierenden — Schülerlaboratorien, Räume für das Praktikum;

5)    Privatlaboratorien des Inftitutsvorftandes und der Affiftenten;

6)    Räume für galvanifche Batterien und für Akkumulatoren;

7)    ein Eichraum, worin die vorhandenen Meßvorrichtungen ftetig kontrolliert    und    neu geeicht    werden;

8)    Sprech- und    Gefchäftszimmer    des Vorftandes;

9)    Zimmer der    Affiftenten;

10)    Mafchinenräume;

11)    Werkftätten, beide letztere mit zugehörigen Materialienräumen;

12)    Räume für fonftige Vorräte;

13)    Dienftwohnungen, und zwar für den Vorhand, den Affiftenten, den Mechaniker und den Diener;

14)    mehrfach ift auch ein Zeichen- oder Konftruktionsfaal vorgefehen worden, in dem Übungen im Entwerfen elektrifcher Anlagen und im Konftruieren von elektrifchen Mafchinen ufw. abgehalten werden.

In den bislang zur Ausführung gekommenen, bezw. eingerichteten elektro-technifchen Inftituten fehlen die Dienftwohnungen für den Vorhand, den Affiftenten ufw. Dies ift als ein Mangel zu bezeichnen, und aus den fchon bei den früher befp'rochenen Anhalten ähnlicher Art angeführten Gründen follten folche Dienftwohnungen auch hier ftets vorhanden fein.

Bei den elektrotechnifchen Verfuchsftationen und Prüfungsanftalten fehlen häufig die dem Unterrichte dienenden Räume, oder fie find doch auf ein wefent-lich geringeres Maß eingefchränkt. Bei den Prüfungsanftalten kommen in der Regel diejenigen Räumlichkeiten hinzu, welche für den befonderen Zweck, dem die Anhalt ihre Errichtung verdankt, beftimmt find. In allen folchen Anhalten dürfen einige Gefchäftszimmer, in denen die fchriftlichen Arbeiten (Ausheilung von Zertifikaten, Gutachten, Briefwechfel und dergl.) erledigt werden, nicht fehlen.

Bezüglich der Hörfäle kann ohne weiteres auf das im vorhergehenden Heft diefes „Handbuches“ über die Hörfäle der phyfikalifchen Inftitute Gefagte ver-wiefen werden. Die Ausrüftung des großen elektrotechnifchen Hörfaales wird, fo-bald man von allen Sondereinrichtungen abfieht, die zur Elektrizität und ihren Anwendungen in keiner Beziehung ftehen, diefelbe fein wie diejenige der phyfikalifchen Säle gleicher Art. Dazu kommen die von den Dynamomafchinen und von der Akkumulatorenbatterie durch den Rheoftaten zum Experimentiertifch geführten Kabelleitungen; einfache Umfchalter vermitteln die Einfchaltung der ver-fchiedenen Leitungen, ohne daß ein Abftellen der Mafchinen notwendig wird.

Ferner zeigt der Experimentiertifch infofern eine von den meiften bezüglichen Einrichtungen der phyfikalifchen Hörfäle verfchiedene Anordnung, daß durch Abdecken einzelner Tifchplattenteile Mafchinenrofte (in der Regel 2) freigelegt werden können, die in folcher Höhe über dem Fußboden gelegen find, daß die darauf zum Experimentieren benutzten Mafchinen von allen Zuhörern genau gefehen werden können.

In einem Hochfchulinftitut hängt die Zahl und Ausrüftung der Arbeitsräume für die Studierenden (Praktikanten) hauptfächlich von der Natur der darin vorzunehmenden Arbeiten und von der Zahl der gleichzeitig arbeitenden Praktikanten ab. Die von letzteren zu löfenden Laboratoriumsaufgaben zerfallen im wefentlichen in zwei Hauptgruppen. Der Praktikant beginnt in der Regel mit Widerftands-meffungen, Strom- und Spannungsmeffungen nach den verfchiedenften Methoden. Daran reihen fich die fchwierigeren Beftimmungen von Induktionskoeffizienten und Kapazitäten, fowie die magnetifchen Meffungen, endlich photometrifche Unter-

15

263.

Schüler

laboratorien.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

fuchungen an den verfchiedenften Lichtquellen. Diefe Arbeiten, die mehr wiffen-fchaftlichen Charakter haben, bilden die Grundlage für die zweite Gruppe von Arbeiten, die mehr praktifcher Natur find: Unterfuchungen an Dynamomafchinen, Transformatoren, Kraftübertragungsanlagen, Akkumulatoren, Bogen- und Glühlampen. Hierzu kommt die Ausführung größerer felbftändiger wiffenfchaftlicher Arbeiten auf dem Gebiete der Elektrotechnik durch vorgefchrittenere Praktikanten.

Hiernach find die Räume im Gebäude zu verteilen, zu bemeffen und auszu-rüften. Von maßgebender Seite wird empfohlen, die einzelnen Arbeitsräume fo anzuordnen und einzurichten, daß jeder derfelben zur Ausführung einer enger begrenzten Gruppe von Laboratoriumsaufgaben dient.

In den Laboratorien der öffentlichen elektrotechnifchen Verfuchs- und Prüfungsanftalten werden elektrometrifche, elektromagnetifche und elektrodynamifche Meßapparate (für Betriebszwecke, Bogen- und Glühlichtlampen, Akkumulatoren ufw.) geprüft und geeicht, die Dynamomafchinen auf ihre Leiftungs-fähigkeit und ihren Kraftverbrauch geprüft, Batterien, Akkumulatoren, Beleuchtungsapparate ufw. unterfucht ufw.

Bezüglich der Lage der Arbeitsräume im Gebäude ift zu bemerken, daß die meiften derfelben, das Photometerzimmer allenfalls ausgenommen, vom Mafchinen-raume tunlichft weit, nicht unter 12,oo bis 15,oom davon, angeordnet werden follen, damit die Dynamomafchinen keine, bezw. möglichft geringe hörende Einflüffe auf die Meffungen ausüben. Bezüglich der Abmeffungen und der Ausrüftung mögen folgende Anhaltspunkte dienen.

1)    In den Räumen für elektrifche Meffungen finden an größeren Apparaten Aufhellung: Elektrometer, Galvanometer, (Spiegel- und Zeiger-Galvanometer), Elektro-Dynamometer, Meßbrücken und Rheoftaten zur Beftimmung von Wider-ftänden und Kondenfatoren.

Von allen diefen Apparaten follen direkte Sonnenftrahlen abgehalten werden, weshalb man die betreffenden Räume am beften nach Norden legt. Diefe Lage empfiehlt fich auch um deffentwillen, weil in den Meffungsräumen eine konftante Temperatur (bei Tag und bei Nacht) erforderlich ift; die fchon bei den phyfika-lifchen Inftituten angegebenen Mittel, um händige Wärmegrade zu erzielen, müffen deshalb auch hier zur Anwendung kommen. Endlich find von diefen Räumen bewegliche Eifenteile fernzuhalten.

2)    Der Raum zur Unterfuchung der Lampen oder Photometerraum ift mit der vollftändigen Einrichtung für Lichtmeffungen zu verfehen, wozu in erfter Reihe die Anordnung der Photometerbänke gehört. In Rückficht auf diefe muß der Raum genügend, nicht unter 14,00 bis 15,oom lang, vorgefehen werden; ift eine folche Länge nicht erreichbar, fo müffen Winkelphotometer zur Anwendung kommen.

Ein weiterer wichtiger Einrichtungsgegenftand des Photometerraumes ift ein Rheoftat mit möglichft vielen Abftufungen, mittels deffen man die Glühlampen auf beftimmte Lichtftärke zu bringen in der Lage ift. Ferner find an der Decke des Raumes Aufzugsvorrichtungen für die Bogenlampen anzubringen.

Wände und Decken des Photometerraumes find mit einem fchwarzen (nicht glänzenden) Anftrich zu verfehen; an den Fenftern find Verdunkelungsvorrichtungen anzubringen, wozu fich Läden (Klapp- oder Schiebeläden) am beften eignen; auch letztere müffen den fchwarzen Anftrich erhalten. In diefem Raume muß ferner für eine gute Lüftungseinrichtung geforgt werden, damit Kerzen- und Petroleumlampen durch Zufuhr von frifcher Luft möglichft gleichmäßig brennen;

Querfchnitt beftehen.

qmm

doch ift darauf zu achten, daß ungeachtet der Frifchluft-Zuführung die Temperatur eine ftändige bleibe.

3) Als Energiequellen für die Arbeiten in den Schülerlaboratorien dienen: a) Dynamomafchinen und Transformatoren, ß) Akkumulatorenbatterien.

Diefe Energiequellen find mit den Arbeitsplätzen der Praktikanten durch ein ausgedehntes Leitungsnetz zu verbinden. Hierbei kommen am beften zwei Arten von Leitungen zur Verwendung: Leitungen für niedrige Spannungen und Strom-ftärken bis zu 30 Ampère — fog. Stromleitungen, und Leitungen für höhere Spannungen und kleinere Stromintenfitäten — fog. Spannungsleitungen. Die erfteren können aus einfachen Kupferleitern von etwa 25irara, die letzteren aus folchen von etwa 2x1,5

Die Stromleitungen führt man teilweife nach den Arbeitsplätzen der Praktikanten, teilweife nach Generalumfchaltern, durch welche die verfchiedenen Energiequellen mit fämtlichen Arbeitsräumen des Laboratoriumsgebäudes in Verbindung gebracht werden. In diefen Räumen bringt man kleinere Linienwähler an, die es ermöglichen, jede der Energiequellen mit den verfchiedenen Arbeitsplätzen zu verbinden.

Von denjenigen Stromquellen, die für die Spannungsleitungen beftimmt find, führen Leitungen nach Schalttafeln, wo fie in Metallfchienen endigen; von letzteren läßt man die Spannungsleitungen zum Teile unmittelbar nach den Arbeitsplätzen, zum Teile aber erft nach Spannungsumfchaltern in den einzelnen Arbeitsräumen laufen.

Zu diefen Strom- und Spannungsleitungen kommen noch die Verbindungsleitungen zwifchen den Arbeitsplätzen einerfeits und den Konfolen oder Unter-fätzen andererfeits, die zur Aufhellung der Inftrumente dienen.

In den Mafchinenräumen, die man der Mafchinenfundamente wegen ftets im unterften (meiftens im Unter-, bezw. Sockel-) Gefchoß anzuordnen haben wird, finden Aufhellung:

1)    die zum Betriebe der Dynamomafchinen erforderlichen Kraftmafchinen, die häufig Gasmotore find;

2)    dynamoelektrifche Mafchinen verfchiedener Größe und Einrichtung, mit den Antriebsmafchinen häufig durch Riemenübertragung verbunden, und

3)    Transformatoren.

Ferner find in diefen Räumen Arbeitsmeffer für aufgenommene Arbeit, Tourenzähler, Tachometer, Amperemeter, Voltmeter, Regulierwiderftände ufw. notwendig.

In Rückficht auf die in den Mafchinenräumen vorzunehmenden Arbeiten

füllen diefelben vollftändig hell fein; angefichts der großen darin fich entwickelnden Wärme dürfen fie nicht zu niedrig (nicht unter 4,oom Höhe) und mühen auch mit einer kräftigen Lüftungseinrichtung verfehen fein. Letztere muß dann befon-ders wirkfam fein, wenn zum Betriebe der Dynamomafchinen Gasmotore dienen, weil diefe die Luft in hohem Maße verderben; man hellt deshalb in einem folchen Falle Motore und elektrifche Mafchinen am beften in getrennten Räumen auf.

Die Werkftätten find mit allen für Holz- und Metalldreherei, Schlofferei und Tifchlerei nötigen Werkzeugen und Vorrichtungen auszurüften; vor allem mühen die erforderlichen Werk- und Drehbänke vorhanden und in guter Beleuchtung aufgeftellt fein.

15*

264.

Mafchinen-

räume.

265.

Werkftätten.

266.

Gefamt-

anlage.

267.

Elektrofechn.

Inftitut

zu

Hannover.

Man lege die Werkftätten dem Mafchinenraume tunlichft nahe, jedenfalls in dasfelbe Gefchoß; alsdann läßt fich leicht von den Betriebsmafchinen eine Trans-miffion nach den Drehbänken ufw. der Werkftätte führen.

Wie fchon aus den vorhergehenden Betrachtungen zum größten Teile hervorgeht, wird für kleinere elektrotechnifche Inftitute und für folche von mittlerer Größe eine Anlage, die im wefentlichen bloß aus Sockel- und Erdgefchoß befteht, die geeignetfte fein; in ein etwa vorhandenes Obergefchoß wird man den einen oder den anderen Laboratoriumsraum, in dem keine Feftpfeiler verlangt werden, verlegen, vor allem aber die Dienftwohnungen des Vorftandes und der Affiftenten dafelbft anordnen können. Die Dienftwohnungen des Dieners, des Mechanikers ufw. werden im Sockelgefchoß untergebracht. Zu diefen Wohnungen muß ein befonderer Hauseingang und eine gefonderte Treppe führen.

Bei ganz großen Anhalten der fraglichen Art, oder wenn der verfügbare Bauplatz befchränkt ift, wird man ftets eine mindeftens dreigefchoffige Anlage zu wählen und das Obergefchoß in ausgiebigerer Weife für Unterrichts- und Laboratoriumszwecke auszunutzen haben. Nicht nur einzelne Arbeitsräume, auch einen Teil der Sammlungen, den kleinen Hörfaal, das Sprech- und Gefchäftszimmer des Inftitutsvorftandes, Vorratsräume ufw. wird man dafelbft unterbringen müffen; unter Umftänden kann man fogar veranlaßt werden, den großen Hörfaal in das Obergefchoß zu legen. Die Wohnung des Vorftandes, wenn eine folche verlangt wird, ift alsdann im II. Obergefchoß anzuordnen.

Die erften elektrotechnifchen Inftitute, ebenfo die Verfuchsftationen und die Prüfungsanftalten, wurden in Räumen untergebracht, welche urfprünglich für andere Zwecke beftimmt waren. Zum Teile wurden fie durch An- und Umbauten zweckmäßig umgeftaltet; zum Teile wurden vollftändige Neubauten aufgeführt. Indes ift die Zahl der letzteren immer noch keine fo große, daß fcypifche Anlagen fich hätten entwickeln können. Die nunmehr folgenden Beifpiele follen Anhaltspunkte für weitere Neuausführungen darbieten.

b) Ausführungen.

1) Elektrotechnifche Inftitute der Hochfchulen.

Das „Elektrotechnifche Inftitut“ der Technifchen Hochfchule zu Hannover wurde 1884 begründet und zunächft in der nordweftlichen Ecke des Hauptgebäudes (im Sockel- und Erdgefchoß) untergebracht; die 1. Auflage des vorliegenden Heftes brachte bereits¹⁴⁷) Plan und Befchreibung der betreffenden Räumlichkeiten. Raummangel führte zu einem 1894-95 errichteten Anbau an das Hauptgebäude, in welchem außer einem großen Hörfaal für mathematifche Vorlefungen und zwei Zeichenfälen für darftellende Geometrie weitere Räume für das elektrotechnifche Inftitut gefchaffen wurden. Die nebenftehende Tafel ftellt die Grundriffe des nunmehrigen elektrotechnifchen Laboratoriums dar, in welchem gleichzeitig etwa 90 Praktikanten im Anfängerpraktikum und etwa 60 vorgefchrit-tenere Praktikanten arbeiten können.

Nach Kohlraufch zerfallen die Räume diefes Laboratoriums in drei Gruppen, und zwar:

Gruppe I: die 4 als „Übungslaboratorien" bezeichneten Räume, die beiden Photometerräume und die 3 Affiftentenzimmer;

Gruppe II: Akkumulatorenraum, Schaltraum, die 3 Zimmer der Profefforen, der Zeichen⁻und Sammlungsfaal und 3 Nebenräume;

Gruppe III: Mafchinenfaal, Raum für magnetifche Meffungen, der 236 Zuhörer faffende

!

. .

;

I. Obergefchoß.

M aschinens aal

Magnet Untersuchungen

Molort

Sockelgefchoß.

Werk

statte

Vorbe-r e i tun g s 9

Prof

mmmm.

1N

leichensaal

u Sammlung

Neben-

raii»

Schaltrau m

Photomerer-

UJ n

Assist

Uetnja 9 s

laboratorien

Photonieter - Z

Erdgefchoß.

A k ku m ul.

Assist.

Assist

1:500

10 987654321 0

1¹1¹1¹1¹11 j¹J¹1 » I » 111 ■

10

15

20¹*

Elektrotechnifchés j Inftitut der Technifchen Kochfchule zu Hannover.

■

;

i

■

P--;

'

.

- >

■

22g

Hörfaal (6,10 m hoch, im i. Obergefchoß gelegen) mit daneben befindlichem Vorbereitungszimmer, die im Sockelgefchoß untergebrachten Werkftätten, fowie der Motorenraum dafelbft.

Wie erfichtlich, ift die Mehrzahl der Räume, die im Lichten 3,50 bis 3,so™ hoch find, im Erdgefchoß gelegen und der Mafchinenfaal über dem Motorenraum angeordnet; beide find durch eine Wendeltreppe verbunden. In letzterem find 3 Gaskraftmafchinen aufgeftellt, deren jede mit befonderem Gasmeffer verfehen und für Indizierverfuche vollftändig vorgerichtet ift. Der Mafchinenfaal enthält 7 Gleichftrommafchinen verfchiedener Konftruktion, von denen die größte auch zur Abgabe von einphafigem und zweiphafigem Wechfelftrom und von Drehftrom eingerichtet ift, eine Brufh-Mafchine, 2 Wechfelftrommafchinen, eine Drehftrommafchine, 3 Motoren für Gleich-ftrom, Wechfelftrom und Drehftrom, fowie eine Anzahl kleinerer Mafchinen; die nötigen Transformatoren find gleichfalls vorhanden.

Im Zeichenfaal befinden fich außer den erforderlichen Zeichentifchen und Reißbrettfchränk-chen g Sammlungsfchränke, in denen alle zu den Laboratoriumsarbeiten oder im Hörfaal nicht verwendeten Sammlungsgegenftände und Modelle aufgeftellt find.

Alle Räume werden durch eine Niederdruck-Dampfheizung erwärmt. Die Beleuchtung ge-fchieht durch Wenham-Brenner, Argand-Brenner und offene Gasflammen, im Hörfaal außerdem durch 84 Glühlampen.

Im Zeichenfaal, in dem einen Profefforenzimmer, im Hörfaal und im Vorbereitungszimmer find Eichenftab-Fußböden verlegt; der Mafchinenraum hat Terrazzoboden und der Akkumulatorenraum Afphaltboden. Die übrigen Räume haben Zementeftrich auf ftarker Betonunterlage erhalten; in den Räumen der Gruppe I ift letzterer mit Linoleum belegt. Die Arbeitsräume find infolge diefer Ausführungsweife erfchütterungsfrei, und für die Spiegelbeobachtungen find keinerlei fefte Pfeiler ufw. notwendig geworden.

Auch die »Abteilung für Elektrotechnik“ an der Technifchen Hochfchule zu Aachen nimmt einen Teil eines noch anderen Zwecken dienenden Bauwerkes ein, nämlich des i8g3 begonnenen »Erweiterungsbaues“ diefer Anhalt.

Das Untergefchoß, das Erdgefchoß und das I. Obergefchoß desfelben find den Abteilungen für Elektrotechnik und für Bergbau zugewiefen; im II. Obergefchoß find die Lehr- und Sammlungsräume für Mineralogie und Geologie untergebracht. Pläne und Befchreibung der für die Elektrotechnik beftimmten Räume find in der unten genannten ZeitfchriftU8) zu finden.

Während bei den feither vorgeführten Beifpielen die Räume des elektro-technifchen Laboratoriums nur einen Teil eines mehreren, meift fremdartigen Zwecken dienenden Gebäudes gebildet, wird nunmehr zum »Elektrotechnifchen Inftitut" der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt übergegangen, welches mit dem ihm nahe verwandten »Phyfikalifchen Inftitut“ derfelben Anhalt eine gemeinfame Gebäudegruppe bildet.

Urfprünglich war es, wie bereits im vorhergehenden Heft diefes »Handbuches“ gefagt worden und wie auch aus dem dort beigefügten Grundriß erfichtlich ift, ein im Grundriß rechteckiger Bau, der einen Binnenhof umfchließt und von dem die weftliche Hälfte dem phyfikalifchen und die öftliche dem elektrotechnifchen Inftitut zugeteilt ift; im Erdgefchoß fchloß fich an der nordöftlichen Ecke (fiehe die umftehende Tafel) eine Mafchinenhalle an. Infolge der wachfenden Zahl der Praktikanten wurde an letztere ziemlich bald an der Nordfeite eine zweite Mafchinenhalle angefchloffen. Die weitere Frequenzvermehrung machte die Errichtung einer dritten Mafchinenhalle und vor allem die Herftellung eines genügend großen Hörfaales erforderlich; diefer wurde in einen von Putzer entworfenen Bau verlegt, welcher 1902—03 zwifchen dem in Rede ftehenden Infti-tutsbau und das Gebäude für die chemifchen Inftitute gefetzt wurde. In folcher Weife entftand allmählich die Baugruppe, wie fie durch die beiden umftehenden Tafeln und Fig. ig8 veranfchaulicht ift; zu bemerken wäre nur, daß der 14,20 X 11,60 große, glasüberdeckte Binnenhof auch zum elektrotechnifchen Inftitut gehört.

Von der beiden Inftituten gemeinfamen Eingangs- oder Flurhalle des urfprünglichen Baues (Hauptbaues) führt die Haupttreppe in das Obergefchoß; diefelbe ift hauptfächlich für die Befucher

¹¹⁸) Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 417.

268.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Aachen.

26g.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Darmftadt.

to

CO

der vorderen Hörfäle beftimmt; in letztere kann man fonach auf diefem Wege gelangen, ohne die übrigen Inftitutsräume zu betreten. Dem Verkehr innerhalb diefer Inftitute dienen zwei Nebentreppen im Nordflügel. Auch der im öftlichen Anbau befindliche neue große Hörfaal (mit 316 Sitzplätzen, einfchl. Galerie) ift durch eine befondere Treppe und eine zwifchengefchaltete Kleiderablage erreichbar. Diefem Zwifchenbau ift ein hochemporragender Turm vorgefetzt, welcher an der Südfeite eine Sonnenuhr und im oberen Teile einen Scheinwerfer, eine gewöhnliche Zeigeruhr, Globus mit Windfahne ufw. trägt. Der neue große Hörfaal wird zum Teile durch von Süden einfallendes Seitenlicht, zum Teil durch Deckenlicht erhellt; die Verdunkelung wird durch Rollvorhänge erzielt.

Die Beftimmung der übrigen Räume des Erd- und Obergefchoffes ift aus den nebenftehen-den Tafeln ohne weiteres erfichtlich. Auch der Binnenhof ift durch das daraufgefetzte Glasdach den Inftitutszwecken nutzbar gemacht. Derfelbe ift in der Höhe des Sockelgefchoß-Fußbodens gelegen und dient teilweife als Sammlungsraum, ift aber auch zu ausgedehnteren Verfuchen über Lichtverteilung und Arbeitsübertragungen beftimmt. Im ebengenannten Sockelgefchoß find untergebracht: Wohnung des erften Mechanikers, Werkftätte, Photometerzimmer, Motor für den elek-

Fig. 198.

jPIggl

[f

* <

' Jr

ii

ffer

V.

Technifche Hochfchule zu Darmftadt.

Inftitute für Phyfik, Elektrotechnik, Chemie und Elektrochemie.

trifchen Aufzug, Kabelzimmer, photographifche Dunkelkammer, Normaleichzimmer, Akkumulatorenraum, Materialienraum ufw. Der große Hörfaal faßt mit den an drei Seiten eingebauten Galerien rund 350 Zuhörer.

Die Erhellung der Räume bei Dunkelheit gefchieht — mit Ausnahme der beiden größeren Hörfäle, die durch Bogenlampen beleuchtet werden — durch Glühlampen in Dreileiterfchaltung mit 2 x 70 Volt Spannung. Der dazu erforderliche Strom wird in der Regel der elektrifchen Zentrale der Hochfchule entnommen; in befonderen Fällen kann eine Akkumulatorenbatterie oder eine der Wechfelftrommafchinen die Stromverforgung übernehmen.

Die Decken find über denjenigen Räumen, welche eifenfrei fein füllten, als Betongewölbe oder aus Holzbalken hergeftellt; für die übrigen Räume ebenfalls als Betongewölbe, aber zum Teil zwifchen eifernen Trägern. Für die Fußböden wurde im Sockelgefchoß zumeift Zementeftrich gewählt, im Erdgefchoß Terrazzo, im Obergefchoß Buchenriemen, welche über den Gewölben in Afphalt verlegt find. Die Dächer find mit Cauber Schiefer gedeckt, die Plattformen derfelben mit Holzzement und die Glasdächer mit Drahtglas.

Die Sockel find aus Niedermendiger Bafaltla und das darüber befindliche Sockelgefchoß mit roter Sandfteinverblendung erbaut. Im Erd- und Obergefchoß find die Strukturteile aus hellem

!•

Motoren

Maschinen saai IH

Assi - I stenten

Bibi

Bibli 0 th e h

3 J A } Il S U f

av(Dsiuiav(3

fl

Kleide

abl.

CZZ1

Kab.

Maschinensaal D

Maschinensaal I

Sammlung

"u*!z - qjv

•ii > a

10m

Laborat.

Kl eider-

ab l

Elektrotechnifches Inftitut

Kab.

Zu S. 230.

Eich^im.

Sauren

W epkst

i*

rien

Labo-

rarorium

B etriebs insp

Konstrukt.*

Bureau

E Professor

Vor stan d

OOt ‘-l

'N

L ab o ra t o

Ai

FI urhall e

T4444444444-

I.Professor

der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Erdgefchoß.

Arch.: Marx, fpäter Putzer.

X.

MT®

kura

I e b s j o w jassojg

nn

nrj

* Ui l L J D A

sa puej s jo

sap

liiniJOiEJoqeq

'W!Z

ui

Q ue cksi Ibe rarb.

0 p ti5 che s

Pr akt i

</

Phyfikalifches Inftitut

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, /?. (2. Aufl.)

’flt

■(qs japiaiil

n n n M II n n

WW ///a

.v._.

j    U u uutrifrjJ X

[EPS J Q J-[ J 9 9 S 0 J 0

•a

nu. 2 - q j o a

10—

Zu S. 231.

- tonen

.\::2

LUI

L a b or a-

Sammlung

Vorb - Zim.

•s

00t-l

Elektrotechnifches Inftitut

;; «

Hörsaal

Prakli hum. Wärmelehre

10 9876543210

C_

G al v an.- Arb .

P r aK ti kum.

6 u n i ni ui ï Ç

V d r b. - Z \ m..

Phyfikalifches Inftitut

der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Obergefchoß.

Arch. : Marx, fpäter Putzer.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

m

S

slBiiii

i

/■

•f'"*

$

iT '    '"““H

S---“T    _ t"~—’ i

Fig. 200.

U$.* i JL4É

¹¹ H-jy

IX

—---If *

uzxuss(jrro/j^if»i9

ut

Messraum

R>

'!

u/zug

5T

r-X* k

tx f

?*■*■*»

Ä: ------

Obergefchoß.

I«

', Kabel - -

Assistent

10m

Werkstafte

1:400

magnetische Messungen

ÀajteUa

uatututahL34*uujQOi£j[

10 9876543210

Fig. 1QQ,

Sammlung

Erdgefchoß.

cz~

Bûrher-

J.

Elektrotechnifches Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Stuttgart¹⁴⁹).

Arch. : Sauter.

Sammlung

'S

Ka/tslU

Z immer

j mrgerüakàe

Pr&feseor

270.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Stuttgart.

271.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

München.

Sandftein und die Wandflächen aus roten Verblendziegeln hergeftellt, alles in einfachen Architekturformen; nur der Turm zeigt reichere architektonifche Ausbildung.

Gleichfalls eine Vereinigung mit einem naturwiffenfchaftlichen Laboratorium ift an der Technifchen Hochfchule zu Stuttgart zu finden, wo 1893—95 nach Sauter's Plänen ein Gebäude errichtet wurde, welches das elektrotechnifche Inftitut einerfeits und das chemifche Laboratorium andererfeits umfaßt. Der Charakter der beiden Fächer bedingte es, daß die Gemeinfchaftlichkeit nur in der äußeren Bauerfcheinung zum Ausdruck kommt, während im Inneren durch eine gemein-fame, undurchbrochene Mauer eine völlige Trennung der Räume ftattfindet, die fich bis auf die Heizanlage erftreckt.

Das Gebäude, in welchem rund 100 Praktikanten gleichzeitig befchäftigt werden können, befteht aus Unter-, Erd- und Obergefchoß. Die im Erd- und im Obergefchoß untergebrachten Räume und die Art ihrer Aneinanderreihung find aus den beiden Grundriffen in Fig. 199 u. 200lid) zu entnehmen. Der im Obergefchoß befindliche große Hörfaal befitzt keine befonderen Einrichtungen für die Vornahme von Experimenten. Der darunter gelegene „Allgemeine Meßraum" dient in erfter Reihe den Anfängern zum Einüben der grundlegenden Meffungen und zum Erlernen der Herftellung von Schaltungen. Das mit „Temperaturzimmer" bezeichnete Gelaß enthält Vorrichtungen für genaue Widerftandsvergleichungen, um die zu meffenden Widerftände oder auch Normalelemente bei ganz beftimmter Temperatur unterfuchen zu können. Der räumlichen Be-fchränkung halber, aber auch um das Übertragen von Erfchütterungen auf die übrigen Gebäudeteile zu vermeiden, ferner um in möglichft bequemer Weife Gefchwindigkeitsänderungen vornehmen zu können, endlich um die perfönliche Sicherheit der Praktikanten tunlichft wenig zu gefährden, ift die Anordnung einer größeren zentralen Kraftquelle ganz vermieden; vielmehr ift elektro-motorifcher Antrieb gewählt worden; der erforderliche Strom wird entweder vom ftädtifchen Elektrizitätswerk oder aus der eigenen Akkumulatorenbatterie bezogen.

Von den im Untergefchoß untergebrachten Räumen find zu erwähnen: die ausgedehnten Magazinräume, die Räume für die Heizung, das photographifche Dunkelzimmer, der Raum zur Prüfung von Zählern und technifchen Amperemetern für fehr ftarke Ströme.

Zur Platzveränderung fchwerer Vorrichtungen und Mafchinen ift im Erdgefchoß eine Gleisbahn, und zur Beförderung der Höhe nach find Aufzüge eingerichtet.

Das Eifen ift feiner leichten Magnetifierbarkeit wegen in einigen Räumen als Konftruktionsteil vermieden; Säulen und fonftige Freiftützen find dafelbft aus Stein, Fenfter- und Türbefchläge aus Meffing und Leitungen aus Kupfer hergeftellt; keine eifernen, fondera Bleirohre fanden Verwendung.

Zur Verhütung von Erfchütterungen in Räumen, in denen Feinmeßinftrumente aufgeftellt find, find die Wände zum Teile als Doppelmauern ausgeführt worden; die Meßvorrichtungen felbft ftehen auf 5,00m tief gegründeten, ifolierten Pfeilern. Zur Erzielung einer zu allen Jahreszeiten möglichft gleichmäßigen Temperatur in demjenigen Raum, in dem die feinen Meßinftrumente aufgeftellt find, ift im Zwifchenraum der Doppelmauern eine Heizung vorgefehen.

Während der kalten Jahreszeit werden die Räume durch eine Niederdruck-Dampfheizung erwärmt und der Hauptfache nach durch etwa 300 an das ftädtifche Elektrizitätswerk angefchloffene Glühlampen beleuchtet.

Das Äußere ift in fchlichtem dorifchem Stil gehalten; die Strukturteile find in grauem Sandftein ausgeführt und die Flächen mit gelben Backfteinen verblendet. Ornamentaler Schmuck ift fehr fparfam, figürlicher nur am Hauptportal verwendet, an welchem in Rundnifchen die Biiften von Volta, Faraday, Ohm und Siemens zur Aufteilung gekommen find.

Nunmehr gelangen Ausführungen zur Vorführung, in denen das elektrotechnifche Laboratorium ein felbftändiges, von anderen Unterrichtsfächern völlig unabhängiges Gebäude bildet. Das ältefte Beifpiel diefer Art ift das elektrotechnifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu München, für welches im Hofraume der letzteren nach den Angaben E. Voifs ein befonderer Bau ausgeführt wurde, von dem in Fig. 201 u. 202¹⁵⁰) die Grundriffe des Erd- und Obergefchoffes wiedergegeben find.

¹⁴⁹)    Nach: Dietrich, W. Das Elektrotechnifche Inftitut der Technifchen Hochfchule Stuttgart. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1897, S. 873 ff.

150)    Nach den von Herrn Profeffor Dr. Ernft Voit zu München freundlichft überlaffenen Plänen und beigefügten

Die Raumverteilung in diefen beiden Stockwerken geht aus den beiden Plänen hervor. Der im Erdgefchoß gelegene Hörfaal (Fig. 202) nimmt etwa 100 Zuhörer auf und ift mit einer Verdunkelungseinrichtung verfehen; am Experimentiertifch ift Gas- und Wafferzuleitung, neben der Tafel eine Stromentnahmeftelle vorhanden. Das anftoßende Vorbereitungszimmer ift zugleich Werk-ftätte des Mechanikers und enthält außer der zu diefem Zwecke notwendigen Drehbank, Hobelbank ufw. auch einen Abdampffchrank. Die Laboratoriumsräume diefes Stockwerkes find haupt-

Fig. 201.

Raum.

u a 6 11 ti s

gBBBBBE

CX3

É3

Profess ot

Assistent

Z i m.

!3

Pho-

togr.

:a

Obergefchoß.

Fig. 202.

imiliil

1)    0 r

71

!!

Erdgefchoß.

1:250

1-

1 2 3 4- Ä 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 15"»

I ' l > I ' I ' I '-M M ' hl i l i I i h M

Elektrotechnifches Inftitut der Technifchen Hochfchule zu München,60).

fachlich für Anfänger beftimmt; auf Wandkonfolen find Spiegelgalvanometer aufgeftellt; an jedem Arbeitsplätze ift es möglich, Strom- und Spannungsmeffungen an den im Mafchinenraum aufge-ftellten Mafchinen vorzunehmen.

In den über dem Hörfaal gelegenen beiden Arbeitsräumen für elektrifche Meffungen (Fig. 201) wurden bewegliche Eifenmaffen tunlichft vermieden; das kleinere Zimmer, fowie auch der angrenzende, zu photometrifchen Meffungen dienende Raum find mit Verdunkelungseinrichtungen ver-fehen. Im Photometerraum ift zur Meffung an Bogenlampen längs der beiden Außenmauern eine große, aus zwei unter rechtem Winkel aneinanderftoßenden Schenkeln (wovon der eine 18,00, der andere 4,00 m lang ift) gebildete Photometerbank angebracht; bei den bezüglichen Unterfuchungen befindet fich die Bogenlampe im kleineren Zimmer für elektrifche Meffungen, und ihr Ficht gelangt nur durch eine kleine Maueröffnung in den Photometerraum. An der nach innen zugewendeten Stirnwand diefes Raumes ift eine kleinere photometrifche Bank, zum Unterfuchen der Glühlichtlampen, aufgeftellt.

Der Photometerraum dient auch zu Prüfungen an optifchen Inftrumenten; zu diefem Ende find Inftrumente zur Prüfung optifchen Glafes, zur Beftimmung des Brechungs- und Zer-

Fig. 203.

□ Kt

□ kT

'□Kt

□£r

fr”¹ Kt-

Kt. Kt

KtiPiKt

_êi

• Ta

Vf

00

_-g-_

1 r fl.

- 3

n .1

_x

WM

Id

ha

ClD

41

DU CH]

yyywwjftyyoT/cnyrry

EC El] [hIETI

3    .__

• Lit ItŁT

D¹

ri

rl'3

lj 'VIMYVÖ-]-wo

.—*—£3—._

□ED

[h~| ftzlntëÿÿ

:t

BBS

m LO

sm

e: ec

faatm ttłgfl tfjT jßj

QL

PI

Erdgefchoß.

Elektrotechnifches Inftitut der

Arch. :

ftreuungskoeffizienten desfelben, ferner zum Meffen der Dicken und der Halbmeffer der Finten, fowie der Brennweiten der letzteren für die einzelnen Farben, endlich zum Ermitteln der ver-fchiedenen Fehler der von Linfen erzeugten Bilder vorhanden; auch kann unterfucht werden, ob eine Fläche eben und eine Platte planparallel ift, ob ein Prisma die verlangten Winkel befitzt ufw.

Im Sockelgefchoß befinden fich unter dem Hörfaal und den Faboratorien Räume für Beobachtungen. Neben der Treppe und derfelben gegenüber find die für die Niederdruck-Dampfheizung erforderlichen Gelaffe, einfchl. Kohlenkeller, gelegen; unter dem Sammlungsraum find ferner 2 Zimmer für Meffungen bei konftanter Temperatur und gegen die Stirnwand zu ein Raum für Akkumulatoren untergebracht.

Zu diefem Inftitutsbau gehört ferner ein nahe gelegenes Mafchinenhaus, welches an das Laboratorium für theoretifche Mafchinenlehre angebaut ift; hierdurch ift es möglich geworden, die fchon vorhandene Keffelanlage und Dampfmafchine zum Betriebe der Dynamomafchinen zu verwenden. Im Mafchinenhaufe befindet fich ein Fundament mit eingefetzten I-Trägern, welch letztere die verfchiebbaren Auflager der Dynamomafchinen tragen; außerdem find ein Generalumfchalter und ein großer Rheoftat vorhanden; ein in Ausficht genommener Gasmotor von 8 Pferdeftärken dürfte bereits aufgeftellt fein. Vom Mafchinenhaufe führen 4 getrennte Doppelleitungen in das Inftitut; die eine bildet die Betriebsleitung, die anderen find Meßleitungen.

Fig. 204.

1 ŻŁ 1

“a0D n

®\

L-g» _

c£at*umAu.uc}

\)ÀKe.C'fcjÂs

■jj®

I ** 1

ofTla D

_ fBM

V® 1 li U v

-rm

SQôS&(À/i*\A\\eA

ttofeUa&n

3Tkl

ll)

P|JW I

,’n i

*S

w»

[r&

,nnnnnnnnnnnnnnn.

OJ

—    ~ r Tinnnnnnnnnn ~

—    ~-î~ Jfâ7&&criïïr~ J ~‘®

r-"L_

hmioL^-J Ua^

sB^Lfrrilïru^at J

|T

, onflplO,

rTr~ir~Tr~ir~ir~ir~iri

E®

\?

jj^lwvvu^v\ '

ra

■T

Ali

p gUrtrte»pt- I

cm

AA

SS.

I (4

— n —

: 7.

3£^4tłłl4e<^

IIP 00 El

a DEj

0 E*

TTÏf

0000

rŁirm

OOOO

mm

0000

mri

0000

.59]

UJJ4

Obergefchoß.

Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe¹).

Warth.

Zu den neueren Ausführungen der in Rede ftehenden Art gehört das „Elektro-technifche Inftitut“ der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe (Fig. 203 bis 205 ¹); welches etwa 100 Praktikanten aufzunehmen vermag und von Warth erbaut worden ift.

272.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Karlsruhe.

Das 41,00 m lange und 41,80 m tiefe Gebäude befteht aus Sockel-, Erd-und Obergefchoß, und die Räume gruppieren fich um einen 16,50 x 13,50 m großen Binnenhof, der rings von Flurgängen

umgeben ift. Die eigentlichen Arbeitsräume oder Übungslaboratorien für die Studierenden (Praktikanten) find im Erdgefchoß (Fig. 203) untergebracht, und zwar: die Räume 30, 31 u. 32 für die erften Übungen zur Einführung in die theoretifche und praktifche Elaftizitätslehre; weiter die Räume 27, 22 u. 23, in denen die Erfcheinungen der Induktion und der Kapazität, fowie das magnetifche Verhalten des Eifens ftudiert werden. In diefen Räumen werden auch die Meffungen ausgeführt, die zur Einführung in die Lehre von den Wechfelftrömen dienen. Das Erdgefchoß enthält ferner ein Affiftentenzimmer 23, die zwei Räume 1g u. 20, worin ältere Studierende felbftändige Arbeiten ausführen, und den mit dem Fußboden 1,70 m tiefer liegenden Mafchinenfaal, an den fich der Schaltraum 27, das Magazin (Packraum) 26 und die Werkftätte 24 anfchließen.

Die übrigen Arbeitsräume oder Laboratorien befinden fich im Sockelgefchoß, ebenfo die Elektrizitätsquellen (im Motoren- und im Akkumulatorenraum), die Räume der Niederdruck-Dampf-

Fig. 205.

ï'jà

*w:l]

-■

£H-

■araôî

_______ __sJ. . .

J,

. i;

11

Il NSL-

fe

© 83

e cp

01 *

€>

... ś

|Jjj

r:.

ï.

r.s-,

Ï*

— —

\n

»r»?

-3

«SÈF

r»

/T

w>

fe

.©reherW

, ;Æ

Mafchinenfaal im Elektrotechnifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe¹⁵¹).

heizung und eine weitere Werkftätte. Der Mafchinenfaal ift gleichfalls unterkellert; dafelbft fteht ein Raum von 2,10m lichter Höhe zur Verfügung, der zum Unterbringen der Leitungen benutzt worden ift; der Mafchinenfaal ift davon freigehalten worden.

Im Obergefchoß (Fig. 204) find gelegen: 2 Hörfäle mit 106 und 72 Sitzplätzen nebft Vorbereitungszimmern; an der Nordfront ein Konftruktionsfaal mit 33 Tifchen, deren Anzahl auf 52 erhöht werden kann; ferner Zimmer der Dozenten und Affiftenten, Sammlungsräume und das Zimmer 33 zum Abhalten von Seminarien. Die Räume 3g bis 44 find dem Profeffor für theoretifche Phyfik zur Verfügung geftellt.

Das Dachgefchoß enthält ein Atelier für Photographie und Heliographie, fowie Speicherräume. Sämtliche Gefchoffe find durch eine Haupt- und eine Nebentreppe, fowie durch einen elektrifchen Aufzug von 500 kg Tragkraft für Perfonen und Sachen miteinander in Verbindung gefetzt. Die Stockwerkshöhen betragen im Sockelgefchoß 3,40 m, im Erdgefchoß 4,64“ und im Obergefchoß 4,77 m.

Der Mafchinenfaal (Fig. 205) ift 24,36 m lang, 10,87 m breit und 6,34 m hoch und durch 5 gußeiferne Säulen in 2 ungleich breite (7,50 und 3,37 m) Teile gefchieden. Den breiteren Teil beftreicht ein elektrifch betriebener, in 4,40» Höhe angeordneter Laufkran von 2500kg Tragkraft. Um das Übertragen der durch die fchnelllaufenden Mafchinen entgehenden Erfchütterungen auf die Mauern und die Decken zu verhüten, wurden die den Fußboden tragenden I-Träger auf 2 cm ftarke Eifen-filzplatten (aus der Fabrik Adlershof bei Berlin) verlegt. Als Stromerzeuger dienen: 2 Gleichftrom-mafchinen, 1 Drehftrommafchine (alle 3 von einem Gasmotor getrieben), 1 Gleichftrom-Wechfel-ftrom-Umformer, 1 Gleichftrom-Drehftrom-Umformer und 3 Akkumulatorenbatterien; außerdem find in der Beleuchtungszentrale der Hochfchule eine Gleichftrommafchine und eine Akkumulatorenbatterie vorhanden.

Die Arbeitsräume erhielten im Sockelgefchoß eichene Parkettfußböden in Afphalt, im Erd-und Obergefchoß 3cm ftarke eichene Riemenböden; im Mafchinenfaal ift Granitobelag, im Akkumulatorenraum Afphalteftrich, im Motorenraum Fliefenbelag und in den Flurgängen Terrazzoboden zu finden. Die Wände wurden durchweg mit Ölfarbenanftrich verfehen; nur im Akkumulatorenraum fand 4maliger Emailfarbenanftrich Verwendung. Sämtliche Arbeitsräume haben Holzdecken aus fchwedifchen Riemen, damit jederzeit ohne Schwierigkeit Leitungen eingefügt oder verlegt werden können; die Decken felbft find aus Holzbalken zwifchen Unterzügen aus I-Eifen gebildet.

Das Äußere des Gebäudes ift in Rückficht auf feine keine Straßenfeite berührende Lage in einfachen Formen gehalten: grünlicher Sandftein aus Sulzfeld für Sockel und Strukturteile, im übrigen faubere Backfteine. Das Dach ift mit Schiefer in deutfcher Deckart eingedeckt.

Die Kotten haben 304700 Mark betragen, d. i. für 1cm umbauten Raumes (vom Kellerfußboden bis Hauptgefims-Oberkante gerechnet) rund 17 Mark (Sammelheizung, Gas-, Waffer- und Ent-wäfferungsleitungen eingefchloffen ¹⁵¹).

Eines der beiden neueften elektrotechnifchen Inftitute ift dasjenige der Tech-nifchen Hochfchule zu Wien, welches igo2—03 nach den von Ulrich und Hochen-egg gemeinfam ausgearbeiteten Entwürfen und Plänen erbaut und eingerichtet wurde (Fig. 206 bis 208²).

Urfpriinglich war diefes Inftitut in einem an das Hauptgebäude der Techńifchen Hochfchule anftoßenden Privathaufe untergebracht; Pläne und Befchreibung brachte die 1. Auflage (Art. 508, S. 459) des vorliegenden Heftes.

Der nunmehrige Neubau fteht, getrennt von den übrigen Hochfchulbauten, an der 19,00 m breiten Gußhausftraße, auf dem an letzterer gelegenen Teil der fog. Gußhausarea im Ausmaße von 2240 qm; in den Entwürfen wurde auf eine etwa fpäter notwendig werdende Erweiterung Rückficht genommen. Das Gebäude ift im Grundriß uj- förmig geftaltet; doch find die drei rückwärtigen Flügelbauten, großenteils infolge der Form des Bauplatzes, nicht gleich lang. Es find Gefchoffe vorhanden: Keller-, Sockel-, Erd- und Zwifchengefchoß, zwei Ober- und zwei Dachgefchoffe; die Haupttreppe und 3 Nebentreppen vermitteln den Verkehr zwifchen den verfchiedenen Stockwerken. Das Kellergefchoß enthält die für die Heizung und den fonftigen Betrieb des Inftituts dienenden Anlagen; das Sockelgefchoß diejenigen Räume, welche den Betrieb größerer Mafchinen erfordern (Schaltraum, Werkftätte, Mafchinenfaal und Hochfpannungsraum); das Erdgefchoß (Fig. 207) haupt-fächlich die der Verwaltung dienenden Räume; das Zwifchengefchoß durchwegs Arbeitsräume für praktifche Übungen (diejenigen an fchweren Mafchinen ausgenommen); das I. Obergefchoß (Fig. 206) die Hörfäle nebft Vorbereitungs- und Sammlungsräumen; das II. Obergefchoß alle Zeichenfäle; das I. Dachgefchoß die Dienerwohnungen, Sammlungs- und Bodenräume; das über einem Teile des Gebäudes befindliche II. Dachgefchoß endlich ein photographifches Atelier.

Die Decken find zwifchen gewalzten Trägern maffiv ausgeführt. Die Fußböden in der Eingangshalle, auf den Treppen-Ruheplätzen und in den Flurgängen find in Granito-Terrazzo ausgeführt; in den übrigen Räumen find für die Fußböden je nach Bedarf amerikanifche Riemen, Riemen in Afphalt, Terrazzo und Xylolith verwendet. Das Dach ift mit roten englifchen Schiefern eingedeckt.

273.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Wien.

Während der kalten Jahreszeit wird das Gebäude im wefentlichen durch eine Niederdruck-Dampfheizung erwärmt; in denjenigen Räumen, welche während der Unterrichtsferien Verwendung finden, find überdies noch Gasöfen aufgeftellt. Die Beleuchtung während der Dunkelheit erfolgt durchwegs durch elektrifchen Strom.

Eine eigene Stromerzeugungsanlage ift nicht vorhanden. Drehftrom und Gleichftrom werden

Wien 1904.

274.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Danzig.

von denftädtifchen Elektrizitätswerken bezogen ; dadurch wurden zwei Transformatoren für eine Leitung von je 50 Kilovoltampere erforderlich. Die vorhandene Hochfpan-nungsanlage ftellt für Hochfpannungsunter-fuchungen Gleichftrom bis 20 000 Volt und Wechfel-ftrom bis 200 000 Volt bei einer Leiftung von etwa 26 Kilowatt zur Verfügung. Hierin ift das Wiener In-ftitut den übrigen Anwälten gleicher Art überlegen. Auch wird hier zum erften Male die Gleichftrom-Hochfpannung nicht aus Akkumulatoren, fondera aus einer Mafchine entnommen.

Sa

991

Ott

691

891

ZU ■

238

Ober-

gefchoß.

KO

r-

S,

71 s i#n

iiïiïiiïiïimïil

Sammlung m

UiOS

In der Schaufeite des Gebäudes wurde durch eine entfprechende Verteilung der Maffen und durch groß gewählte Verhältniffe eine monumentale ' äußere Erfcheinung erzielt. Im Inneren mußte aus Erfpa-rungsrückfichten auf jegliche Ausfchmückung verzichtet werden ¹⁵³).

Soeben vollendet wurde das Gebäude für das elektrotechni-fche Inftitut der neuen Technifchen fchule zu Danzig (Fig. 209 u. 210¹⁵⁴).

Dasfelbe ift in 34 m Abftand weltlich Hauptgebäude und befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß. Es bildet einen langge-ftreckten Bau mit einem nur eingefchoffigen Mittelflügel, der den großen Mafchinenfaal enthält (Fig. 210). Außer diefem und den erforderlichen Laboratorien find noch Hör-

Hoch-

vom errichtet

iss) Nach ebendaf. m) Nach: Zentralbl. der Bauverw. 1904, S. 467.

"'s

15

10

—S

J.

Pa

»S'il

Fig. 206.

Sammlung H

Sammlung I

1:500

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

01 «t

y\

'MW/,

Mjpf

09

fr

ÄI

10?

801

110

109

97. Vorhalle.

101. Verwaltung.

702. Eintrittshalle. 107. Mafchinenraurn.

88

Erd- • gefchoß.

Arbeitsraum

106

»s«

06

89

m=

83

96

li> ³⁵ <

9C

Vorstand

105

Assistent

Diener

Gußhausstraße.

10%

103

Z0Ï

!f

88. Haupttreppe I.

8g, 90. Abortvorraum. 91, 92, 93■ Aborte.

94. Flurgang.

101

Verwaltung

100

80.    Nebentreppe IV.

81.    Seitl. Flurgang.

83, 84. Abortvorraum. 85, 86, 87. Aborte.

61 Ui “"E

111

9%

Ve r s u cBh s r a u m

66

98

«i

Gußhausstraße.

Elektrotechnifches Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Wien¹⁵²).

Arch. : Ulrich & Hohenegg.

Fig. 207.

und Zeichenfäle, Sammlungsräume und ein Zimmer für den Inftitutsvorfteher, fowie die nötigen Aborte und Wafchräume vorhanden. Die Verteilung diefer Räumlichkeiten auf die verfchiedenen Gefchoffe geht großenteils aus Fig. 209 u. 210 hervor. Das Sockelgefchoß enthält außer einer

Fig. 208.

vso-

3'80-

i\

yîv^—-f~

lij

7T\

212

CE

CE

15Ô

153

MÔ0

3

«o

1ZH

119 ?

94 g

Ol-

.èMè.

102

S5S5

64

PC

209

HU Inh»

__

£=#jci    -ftÖS SSÖ

an

um

ÜÜ

ÔÔ

kjQjś7

öö

öö

'•u

>-c

60

ira

r1.

s*

«I

16

4É

Äi»

1:250

10    11    12    13

-!■» l'I I ' I

15m

1 2 3 i .1 6 7 8

I . I ' 1 . I . 1 : |

Querfchnitt nach der Hauptachfe EF in Fig. 206 u. 207¹⁵²).

Werkftätte ein Hochfpannungs-Laboratorium mit Kabelmeßraum, einen Lichtmeßraum, ein Eichungszimmer und weitere Gelaffe für vorgefchrittenere Praktikanten. Der Mafchinenfaal wird durch Seiten- und Dachlicht erhellt, er hat einen unmittelbaren Zugang von außen. Der Hörfaal faßt 196 Perfonen; der Raum unter den rückwärtigen Sitzreihen ift als Kleiderablage nutzbar gemacht.

6)    Räume für galvanifche Batterien und für Akkumulatoren;

7)    ein Eichraum, worin die vorhandenen Meßvorrichtungen ftetig kontrolliert und neu geeicht werden;

8)    Sprech- und Gefchäftszimmer des Vorftandes;

9)    Zimmer der Affiftenten;

10)    Mafchinenräume;

11)    Werkftätten, beide letztere mit zugehörigen Materialienräumen;

12)    Räume für fonftige Vorräte;

13)    Dienftwohnungen, und zwar für den Vorhand, den Affiftenten, den Mechaniker und den Diener;

14)    mehrfach ift auch ein Zeichen- oder Konftruktionsfaal vorgefehen worden, in dem Übungen im Entwerfen elektrifcher Anlagen und im Konftruieren von elektrifchen Mafchinen ufw. abgehalten werden.

In den bislang zur Ausführung gekommenen, bezw. eingerichteten elektro-technifchen Inftituten fehlen die Dienftwohnungen für den Vorhand, den Affiftenten ufw. Dies ift als ein Mangel zu bezeichnen, und aus den fchon bei den früher befprochenen Anhalten ähnlicher Art angeführten Gründen füllten folche Dienftwohnungen auch hier ftets vorhanden fein.

Bei den elektrotechnifchen Verfuchsftationen und Prüfungsanftalten fehlen häufig die dem Unterrichte dienenden Räume, oder fie find doch auf ein wefent-lich geringeres Maß eingefchränkt. Bei den Prüfungsanftalten kommen in der Regel diejenigen Räumlichkeiten hinzu, welche für den befonderen Zweck, dem die Anhalt ihre Errichtung verdankt, beftimmt find. In allen folchen Anhalten dürfen einige Gefchäftszimmer, in denen die fchriftlichen Arbeiten (Ausheilung von Zertifikaten, Gutachten, Briefwechfel und dergl.) erledigt werden, nicht fehlen.

Bezüglich der Hörfäle kann ohne weiteres auf das im vorhergehenden Heft diefes »Handbuches“ über die Hörfäle der phyfikalifchen Inftitute Gefagte ver-wiefen werden. Die Ausrüftung des großen elektrotechnifchen Hörfaales wird, fo-bald man von allen Sondereinrichtungen abfieht, die zur Elektrizität und ihren Anwendungen in keiner Beziehung ftehen, diefelbe fein wie diejenige der phyfikalifchen Säle gleicher Art. Dazu kommen die von den Dynamomafchinen und von der Akkumulatorenbatterie durch den Rheoftaten zum Experimentiertifch geführten Kabelleitungen; einfache Umfchalter vermitteln die Einfchaltung der ver-fchiedenen Leitungen, ohne daß ein Abftellen der Mafchinen notwendig wird.

Ferner zeigt der Experimentiertifch infofern eine von den meiften bezüglichen Einrichtungen der phyfikalifchen Hörfäle verfchiedene Anordnung, daß durch Abdecken einzelner Tifchplattenteile Mafchinenrofte (in der Regel 2) freigelegt werden können, die in folcher Höhe über dem Fußboden gelegen find, daß die darauf zum Experimentieren benutzten Mafchinen von allen Zuhörern genau gefehen werden können.

In einem Hochfchulinftitut hängt die Zahl und Ausrüftung der Arbeitsräume für die Studierenden (Praktikanten) hauptfächlich von der Natur der darin vorzunehmenden Arbeiten und von der Zahl der gleichzeitig arbeitenden Praktikanten ab. Die von letzteren zu löfenden Laboratoriumsaufgaben zerfallen im wefentlichen in zwei Hauptgruppen. Der Praktikant beginnt in der Regel mit Widerftands-meffungen, Strom- und Spannungsmeffungen nach den verfchiedenften Methoden. Daran reihen fich die fchwierigeren Beftimmungen von Induktionskoeffizienten und Kapazitäten, fowie die magnetifchen Meffungen, endlich photometrifche Unter-

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

263.

Schüler

laboratorien.

15

fuchungen an den verfchiedenften Lichtquellen. Diefe Arbeiten, die mehr wiffen-fchaftlichen Charakter haben, bilden die Grundlage für die zweite Gruppe von Arbeiten, die mehr praktifcher Natur find: Unterfuchungen an Dynamomafchinen, Transformatoren, Kraftübertragungsanlagen, Akkumulatoren, Bogen- und Glühlampen. Hierzu kommt die Ausführung größerer felbftändiger wiffenfchaftlicher Arbeiten auf dem Gebiete der Elektrotechnik durch vorgefchrittenere Praktikanten.

Hiernach find die Räume im Gebäude zu verteilen, zu bemeffen und auszu-rüften. Von maßgebender Seite wird empfohlen, die einzelnen Arbeitsräume fo anzuordnen und einzurichten, daß jeder derfelben zur Ausführung einer enger begrenzten Gruppe von Laboratoriumsaufgaben dient.

In den Laboratorien der öffentlichen elektrotechnifchen Verfuchs- und Prüfungsanftalten werden elektrometrifche, elektromagnetifche und elektrodynamifche Meßapparate (für Betriebszwecke, Bogen- und Glühlichtlampen, Akkumulatoren ufw.) geprüft und geeicht, die Dynamomafchinen auf ihre Leiftungs-fähigkeit und ihren Kraftverbrauch geprüft, Batterien, Akkumulatoren, Beleuchtungsapparate ufw. unterfucht ufw.

Bezüglich der Lage der Arbeitsräume im Gebäude ift zu bemerken, daß die meiften derfelben, das Photometerzimmer allenfalls ausgenommen, vom Mafchinen-raume tunlichft weit, nicht unter 12,oo bis 15,oom davon, angeordnet werden follen, damit die Dynamomafchinen keine, bezw. möglichft geringe ftörende Einflüffe auf die Meffungen ausüben. Bezüglich der Abmeffungen und der Auszüftung mögen folgende Anhaltspunkte- dienen.

1)    In den Räumen für elektrifche Meffungen finden an größeren Apparaten Aufhellung: Elektrometer, Galvanometer, (Spiegel- und Zeiger-Galvanometer), Elektro-Dynamometer, Meßbrücken und Rheoftaten zur Beftimmung von Wider-ftänden und Kondenfatoren.

Von allen diefen Apparaten follen direkte Sonnenftrahlen abgehalten werden, weshalb man die betreffenden Räume am beften nach Norden legt. Diefe Lage empfiehlt fich auch um deffentwillen, weil in den Meffungsräumen eine konftante Temperatur (bei Tag und bei Nacht) erforderlich ift; die fchon bei den phyfika-lifchen Inftituten angegebenen Mittel, um ftändige Wärmegrade zu erzielen, müffen deshalb auch hier zur Anwendung kommen. Endlich find von diefen Räumen bewegliche Eifenteile fernzuhalten.

2)    Der Raum zur Unterfuchung der Lampen oder Photometerraum ift mit der vollftändigen Einrichtung für Lichtmeffungen zu verfehen, wozu in erfter Reihe die Anordnung der Photometerbänke gehört. In Rückficht auf diefe muß der Raum genügend, nicht unter 14,00 bis 15,oom lang, vorgefehen werden; ift eine folche Länge nicht erreichbar, fo müffen Winkelphotometer zur Anwendung kommen.

Ein weiterer wichtiger Einrichtungsgegenftand des Photometerraumes ift ein Rheoftat mit möglichft vielen Abftufungen, mittels deffen man die Glühlampen auf beftimmte Lichtftärke zu bringen in der Lage ift. Ferner find an der Decke des Raumes Aufzugsvorrichtungen für die Bogenlampen anzubringen.

Wände und Decken des Photometerraumes find mit einem fchwarzen (nicht glänzenden) Anftrich zu verfehen; an den Fenftern find Verdunkelungsvorrichtungen anzubringen, wozu fich Läden (Klapp- oder Schiebeläden) am beften eignen; auch letztere müffen den fchwarzen Anftrich erhalten. In diefem Raume muß ferner für eine gute Lüftungseinrichtung geforgt werden, damit Kerzen- und Petroleumlampen durch Zufuhr von frifcher Luft möglichft gleichmäßig brennen;

Querfchnitt beftehen.

qmm

doch ift darauf zu achten, daß ungeachtet der Frifchluft-Zuführung die Temperatur eine ftändige bleibe.

3) Als Energiequellen für die Arbeiten in den Schülerlaboratorien dienen: a) Dynamomafchinen und Transformatoren, ß) Akkumulatorenbatterien.

Diefe Energiequellen find mit den Arbeitsplätzen der Praktikanten durch ein ausgedehntes Leitungsnetz zu verbinden. Hierbei kommen am beften zwei Arten von Leitungen zur Verwendung: Leitungen für niedrige Spannungen und Strom-ftärken bis zu 30 Ampère — fog. Stromleitungen, und Leitungen für höhere Spannungen und kleinere Stromintenfitäten — fog. Spannungsleitungen. Die erfteren können aus einfachen Kupferleitern von etwa 25 die letzteren aus folchen von etwa 2x1,5

Die Stromleitungen führt man teilweife nach den Arbeitsplätzen der Praktikanten, teilweife nach Generalumfchaltern, durch welche die verfchiedenen Energiequellen mit fämtlichen Arbeitsräumen des Laboratoriumsgebäudes in Verbindung gebracht werden. In diefen Räumen bringt man kleinere Linienwähler an, die es ermöglichen, jede der Energiequellen mit den verfchiedenen Arbeitsplätzen zu verbinden.

Von denjenigen Stromquellen, die für die Spannungsleitungen beftimmt find, führen Leitungen nach Schalttafeln, wo fie in Metallfchienen endigen; von letzteren läßt man die Spannungsleitungen zum Teile unmittelbar nach den Arbeitsplätzen, zum Teile aber erft nach Spannungsumfchaltern in den einzelnen Arbeitsräumen laufen.

Zu diefen Strom- und Spannungsleitungen kommen noch die Verbindungsleitungen zwifchen den Arbeitsplätzen einerfeits und den Konfolen oder Unter-fätzen andererfeits, die zur Aufhellung der Inftrumente dienen.

In den Mafchinenräumen, die man der Mafchinenfundamente wegen ftets im unterften (meiftens im Unter-, bezw. Sockel-) Gefchoß anzuordnen haben wird, finden Aufhellung:

1)    die zum Betriebe der Dynamomafchinen erforderlichen Kraftmafchinen, die häufig Gasmotore find;

2)    dynamoelektrifche Mafchinen verfchiedener Größe und Einrichtung, mit den Antriebsmafchinen häufig durch Riemenübertragung verbunden, und

3)    Transformatoren.

Ferner find in diefen Räumen Arbeitsmeffer für aufgenommene Arbeit, Tourenzähler, Tachometer, Amperemeter, Voltmeter, Regulierwiderftände ufw. notwendig.

follen diefelben vollhändig hell fein; angefichts der großen darin fich entwickelnden Wärme dürfen fie nicht zu niedrig (nicht unter 4,oora Höhe) und müffen auch mit einer kräftigen Lüftungseinrichtung verfehen fein. Letztere muß dann befon-ders wirkfam fein, wenn zum Betriebe der Dynamomafchinen Gasmotore dienen, weil diefe die Luft in hohem Maße verderben; man hellt deshalb in einem folchen Falle Motore und elektrifche Mafchinen am beften in getrennten Räumen auf.

Die Werkftätten find mit allen für Holz- und Metalldreherei, Schlofferei und Tifchlerei nötigen Werkzeugen und Vorrichtungen auszurüften; vor allem müffen die erforderlichen Werk- und Drehbänke vorhanden und in guter Beleuchtung aufgeftellt fein.

264.

Mafchinen-

räume.

In Rückficht auf die in den Mafchinenräumen vorzunehmenden Arbeiten

265.

Werkftätten.

15*

266.

Gefamt-

anlage.

267.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Hannover.

Man lege die Werkstätten dem Mafchinenraume tunlichft nahe, jedenfalls in dasfelbe Gefchoß; alsdann läßt fich leicht von den Betriebsmafchinen eine Trans-miffion nach den Drehbänken ufw. der Werkftätte führen.

Wie fchon aus den vorhergehenden Betrachtungen zum größten Teile hervorgeht, wird für kleinere elektrotechnifche Inftitute und für folche von mittlerer Größe eine Anlage, die im wefentlichen bloß aus Sockel- und Erdgefchoß befteht, die geeignetfte fein; in. ein etwa vorhandenes Obergefchoß wird man den einen oder den anderen Laboratoriumsraum, in dem keine Feftpfeiler verlangt werden, verlegen, vor allem aber die Dienftwohnungen des Vorftandes und der Affiftenten dafelbft anordnen können. Die Dienftwohnungen des Dieners, des Mechanikers ufw. werden im Sockelgefchoß untergebracht. Zu diefen Wohnungen muß ein befonderer Hauseingang und eine gefonderte Treppe führen.

Bei ganz großen Anhalten der fraglichen Art, oder wenn der verfügbare Bauplatz befchränkt ift, wird man ftets eine mindeftens dreigefchoffige Anlage zu wählen und das Obergefchoß in ausgiebigerer Weife für Unterrichts- und Laboratoriumszwecke auszunutzen haben. Nicht nur einzelne Arbeitsräume, auch einen Teil der Sammlungen, den kleinen Hörfaal, das Sprech- und Gefchäftszimmer des Inftitutsvorftandes, Vorratsräume ufw. wird man dafelbft unterbringen müffen; unter Umftänden kann man fogar veranlaßt werden, den großen Hörfaal in das Obergefchoß zu legen. Die Wohnung des Vorftandes, wenn eine folche verlangt wird, ift alsdann im II. Obergefchoß anzuordnen.

Die erften elektrotechnifchen Inftitute, ebenfo die Verfuchsftationen und die Prüfungsanftalten, wurden in Räumen untergebracht, welche urfprünglich für andere Zwecke beftimmt waren. Zum Teile wurden fie durch An- und Umbauten zweckmäßig umgeftaltet; zum Teile wurden vollftändige Neubauten aufgeführt. Indes ift die Zahl der letzteren immer noch keine fo große, daß typifche Anlagen fich hätten entwickeln können. Die nunmehr folgenden Beifpiele follen Anhaltspunkte für weitere Neuausführungen darbieten.

¹

) Nach: Arnold, E. Das elektrotechnifche Inftitut der Qroßherzoglichen Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe ufw. Berlin und München 1899.

²

) Fakf.-Repr. nach: Hocheneqo, K. Das elektrotechnifche Inftitut der k. k. Technifchen Hochfchule in Wien.

b) Ausführungen.

1) Elektrotechnifche Inftitute der Hochfchulen.

Das „Elektrotechnifche Inftitut“ der Technifchen Hochfchule zu Hannover wurde 1884 begründet und zunächft in der nordweftlichen Ecke des Hauptgebäudes (im Sockel- und Erdgefchoß) untergebracht; die 1. Auflage des vorliegenden Heftes brachte bereits¹) Plan und Befchreibung der betreffenden Räumlichkeiten. Raummangel führte zu einem 1894 — 95 errichteten Anbau an das Hauptgebäude, in welchem außer einem großen Hörfaal für mathematifche Vorlefungen und zwei Zeichenfälen für darftellende Geometrie weitere Räume für das elektrotechnifche Inftitut gefchaffen wurden. Die nebenftehende Tafel ftellt die Grundriffe des nunmehrigen elektrotechnifchen Laboratoriums dar, in welchem gleichzeitig etwa 90 Praktikanten im Anfängerpraktikum und etwa 60 vorgefchrit-tenere Praktikanten arbeiten können.

Nach Kohlraufch zerfallen die Räume diefes Laboratoriums in drei Gruppen, und zwar:

Gruppe I: die 4 als „Übungslaboratorien" bezeichneten Räume, die beiden Photometerräume und die 3 Affiftentenzimmer;

Gruppe II: Akkumulatorenraum, Schaltraum, die 3 Zimmer der Profefforen, der Zeichen⁻und Sammlungsfaal und 3 Nebenräume;

Gruppe III: Mafchinenfaal, Raum für magnetifche Meffungen, der 236 Zuhörer faffende

I. Obergefchoß.

: £ =■

Maschinensaal

Magnet Untersuchungen

V o rberet tun 9 s ■)

iE

'-Wt-W

Prof

mrm

N.

31

Prof es

Zeichensaal

u Sammlung

N eben-

raum

Vor rate

Schaltraum

Photomerer-

raum

Assist

laboratorien

Photometer - Z

Erdgefchoß.

A h ku mul.

Assist.

U cb un g 3 ■

Assist

Sockelgefchoß.

Werk

Stätte

1:500

10 987654321 0

10

15

20rt

Elektrotechnifchés] Inftitut der Technifchen Kochfchule z u Hannover.

!•?

22g

Hörfaal (6,10>n hoch, im I. Obergefchoß gelegen) mit daneben befindlichem Vorbereitungszimmer, die im Sockelgefchoß untergebrachten Werkftätten, fowie der Motorenraum dafelbft.

Wie erfichtlich, ift die Mehrzahl der Räume, die im Lichten 3,50 bis 3,som hoch find, im Erdgefchoß gelegen und der Mafchinenfaal über dem Motorenraum angeordnet; beide find durch eine Wendeltreppe verbunden. In letzterem find 3 Gaskraftmafchinen aufgeftellt, deren jede mit befonderem Gasmeffer verfehen und für Indizierverfuche vollftändig vorgerichtet ift. Der Mafchinenfaal enthält 7 Gleichftrommafchilien verfchiedener Konftruktion, von denen die größte auch zur Abgabe von einphafigem und zweiphafigem Wechfelftrom und von Drehftrom eingerichtet ift, eine Brufh-Mafchine, 2 Wechfelftrommafchinen, eine Drehftrommafchine, 3 Motoren für Gleich-ftrom, Wechfelftrom und Drehftrom, fowie eine Anzahl kleinerer Mafchinen; die nötigen Transformatoren find gleichfalls vc handen.

Im Zeichenfaal befinden fich außer den erforderlichen Zeichentifchen und Reißbrettfchränk-chen 9 Sammlungsfchränke, in denen alle zu den Laboratoriumsarbeiten oder im Hörfaal nicht verwendeten Sammlungsgegenftände und Modelle aufgeftellt find.

Alle Räume werden durch eine Niederdruck-Dampfheizung erwärmt. Die Beleuchtung ge-fchieht durch Wenham-Bvmner, Argand-Brenner und offene Gasflammen, im Hörfaal außerdem durch 84 Glühlampen.

Im Zeichenfaal, in dem einen Profefforenzimmer, im Hörfaal und im Vorbereitungszimmer find Eichenftab-Fußböden verlegt; der Mafchinenraum hat Terrazzoboden und der Akkumulatorenraum Afphaltboden. Die übrigen Räume haben Zementeftrich auf ftarker Betonunterlage erhalten; in den Räumen der Gruppe I ift letzterer mit Linoleum belegt. Die Arbeitsräume find infolge diefer Ausführungsweife erfchütterungsfrei, und für die Spiegelbeobachtungen find keinerlei fefte Pfeiler ufw. notwendig geworden.

Auch die »Abteilung für Elektrotechnik“ an der Technifchen Hochfchule zu Aachen nimmt einen Teil eines noch anderen Zwecken dienenden Bauwerkes ein, nämlich des 1893 begonnenen »Erweiterungsbaues“ diefer Anhalt.

Das Untergefchoß, das Erdgefchoß und das I. Obergefchoß desfelben find den Abteilungen für Elektrotechnik und für Bergbau zugewiefen; im II. Obergefchoß find die Lehr- und Sammlungsräume für Mineralogie und Geologie untergebracht. Pläne und Befchreibung der für die Elektrotechnik beftimmten Räume find in der unten genannten Zeitfchrift¹⁴⁸) zu finden.

Während bei den feither vorgeführten Beifpielen die Räume des elektrotechnifchen Laboratoriums nur einen Teil eines mehreren, meift fremdartigen Zwecken dienenden Gebäudes gebildet, wird nunmehr zum »Elektrotechnifchen Inftitut" der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt übergegangen, welches mit dem ihm nahe verwandten »Phyfikalifchen Inftitut“ derfelben Anhalt eine gemeinfame Gebäudegruppe bildet.

Urfprünglich war es, wie bereits im vorhergehenden Heft diefes »Handbuches“ gefagt worden und wie auch aus dem dort beigefügten Grundriß erfichtlich ift, ein im Grundriß rechteckiger Bau, der einen Binnenhof umfchließt und von dem die weftliche Hälhe dem phyfikalifchen und die öftliche dem elektrotechnifchen Inftitut zugeteilt ift; im Erdgefchoß fchloß fich an der nordöftlichen Ecke (fiehe die umftehende Tafel) eine Mafchinenhalle an. Infolge der wachfenden Zahl der Praktikanten wurde an letztere ziemlich bald an der Nordfeite eine zweite Mafchinenhalle angefchloffen. Die weitere Frequenzvermehrung machte die Errichtung einer dritten Mafchinenhalle und vor allem die Herftellung eines genügend großen Hörfaales erforderlich; diefer wurde in einen von Putzer entworfenen Bau verlegt, welcher 1902—03 zwifchen dem in Rede behenden Infti-tutsbau und das Gebäude für die chemifchen Inftitute gefetzt wurde. In folcher Weife entband allmählich, die Baugruppe, wie fie durch die beiden umftehenden Tafeln und Fig. 198 veranfchaulicht ift; zu bemerken wäre nur, daß der 14,20X11,60 große, glasüberdeckte Binnenhof auch zum elektrotechnifchen Inftitut gehört.

Von der beiden Inftituten gemeinfamen Eingangs- oder Flurhalle des urfprünglichen Baues (Hauptbaues) führt die Haupttreppe in das Obergefchoß; diefelbe ift hauptfächlich für die Befucher

¹⁴⁸) Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 417.

268.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Aachen.

26g.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Darmftadt.

to

CO

der vorderen Hörfäle beftimmt; in letztere kann man fonach auf diefem Wege gelangen, ohne die übrigen Inftitutsräume zu betreten. Dem Verkehr innerhalb diefer Inftitute dienen zwei Nebentreppen im Nordflügel. Auch der im öftlichen Anbau befindliche neue große Hörfaal (mit 316 Sitzplätzen, einfchl. Galerie) ift durch eine befondere Treppe und eine zwifchengefchaltete Kleiderablage erreichbar. Diefem Zwifchenbau ift ein hochemporragender Turm vorgefetzt, welcher an der Südfeite eine Sonnenuhr und im oberen Teile einen Scheinwerfer, eine gewöhnliche Zeigeruhr, Globus mit Windfahne ufw. trägt. Der neue große Hörfaal wird zum Teile durch von Süden einfallendes Seitenlicht, zum Teil durch Deckenlicht erhellt; die Verdunkelung wird durch Rollvorhänge erzielt.

Die Beftimmung der übrigen Räume des Erd- und Obergefchoffes ift aus den nebenftehen-den Tafeln ohne weiteres erfichtlich. Auch der Binnenhof ift durch das daraufgefetzte Glasdach den Inftitutszwecken nutzbar gemacht. Derfelbe ift in der Höhe des Sockelgefchoß-Fußbodens gelegen und dient teilweife als Sammlungsraum, ift aber auch zu ausgedehnteren Verfuchen über Lichtverteilung und Arbeitsübertragungen beftimmt. Im ebengenannten Sockelgefchoß find untergebracht: Wohnung des erften Mechanikers, Werkftätte, Photometerzimmer, Motor für den elek-

Fig. 108.

v:

iS

r.

il

fi'

üleS

^llp

üîr

HLJT

vi

SJ b»

Ti

1.;.

1-1

Hi

Technifche Hochfchule zu Darmftadt.

Inftitute für Phyfik, Elektrotechnik, Chemie und Elektrochemie.

trifchen Aufzug, Kabelzimmer, photographifche Dunkelkammer, Normaleichzimmer, Akkumulatorenraum, Materialienraum ufw. Der große Hörfaal faßt mit den an drei Seiten eingebauten Galerien rund 350 Zuhörer.

Die Erhellung der Räume bei Dunkelheit gefchieht — mit Ausnahme der beiden größeren Hörfäle, die durch Bogenlampen beleuchtet werden — durch Glühlampen in Dreileiterfchaltung mit 2x70 Volt Spannung. Der dazu erforderliche Strom wird in der Regel der elektrifchen Zentrale der Hochfchule entnommen; in befonderen Fällen kann eine Akkumulatorenbatterie oder eine der Wechfelftrommafchinen die Stromverforgung übernehmen.

Die Decken find über denjenigen Räumen, welche eifenfrei fein Tollten, als Betongewölbe oder aus Holzbalken hergeftellt; für die übrigen Räume ebenfalls als Betongewölbe, aber zum Teil zwifchen eifernen Trägern. Für die Fußböden wurde im Sockelgefchoß zumeift Zementeftrich gewählt, im Erdgefchoß Terrazzo, im Obergefchoß Buchenriemen, welche über den Gewölben in Afphalt verlegt find. Die Dächer find mit Cauber Schiefer gedeckt, die Plattformen derfelben mit Holzzement und die Glasdächer mit Drahtglas.

Die Sockel find aus Niedermendiger Bafaltla und das darüber befindliche Sockelgefchoß mit roter Sandfteinverblendung erbaut. Im Erd- und Obergefchoß find die Strukturteile aus hellem

■

*

Motoren

Maschinen saai ID

Assi - I stenten

Bibl

Bfbli 0 th e K

a\|Dsiuj3\{3

lilii;;!

rf)

Kleider-

abl.

(ZD

Kab.

Maschinensaal n

Maschinensaal I

•■uiiz - qJV

tr

Laborat.

Kl eid e r-

ab 1

Elektrotechnifches Inftitut

Kab.

Zu S. 230.

Eich-jim.

Sauren

Wepkst

rien

Labo-

r a ro ri um

B e trieb s ins p

Konstrukt.-

Bureau

SL Professor

Vorstand

1:400

'N

L ab o r a t o

Fl urhall e

T.T.T.T.f.M.M.U

1.Professor

Elffj

'iQtg

der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Erdgefchoß.

Arch.: Marx, fpäter Putzer.

hum

| î ï S J 0 p J8SSDJJ

nn

rm

■ ui i S, a o a

sa p upj 2 jo a

luniJojEJoqEq

■wiz

ui n^{

MME Jd

Ç ue cksi lbe r arb.

0 p I i5 ehe s

Pr akti

\/

Phyfikalifches Inftitut

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, fi. (2. Aufl.)

.

I

.

cs

l

i • '

V

Y • •

'

'iqejaptaiM

TjOuLT

fffiTF?

=Tl

■~mi

10—

ma i i i i

Zu S. 231.

- t o rie n

om

Labora

torium

Sammlung

Vorb - Zim.

Elektrotechnifches Infütut

Kl ei d erabl.

1:400

n or saal

o-

co-

o-

Prah ti kum. Wâr me 1 ehr e

TT

s-

tu n il

JiiJd

G al v an - Arb .

Pr aKtihum

6u n [ ni ui a S

Y o r b. - Z i m.

K g r s aal

Phyfikalifches Inftitut

der Technifchen Hochfchule zu Darmftadt.

Obergefchoß.

Arch.: Marx, fpäter Putzer.

|=ta

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

■i

i:

HnBaBnUHnaMw

==Jt JO

uau^mysj^/es^s

--- I

Fig. 2oo.

_jS|r

u*tMtut/rfly

= ------

Messruunv

h//Ssug

■'•il

Üiü~

]îi

Obergefchoß.

r-_-_- 3 •

L;;ü

™ 'luTmJWffutffloyog'

Aichraum

ra/urTi

’Ui'iX ,

; -i-t°y \

Assistent

#*-ô

fl

1„m

1:400 i. 9

magnetische Messungen.

_j

00--

s-¹-

jÿu/sGU4/

•66 t -Sy

Sasrnntung

Erdgefchoß.

*-M - —

fc

c-.;z:

Ca/tell

ßücher-

■z immer

Elektrotechnifches Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Stuttgart¹⁴⁹).

Arch. : Sauter.

Sammlung

und

Porte re Hu> ximmer

K a/t eile

Zs immer

für-

tfirge-rüahtie

Pratessor

270.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Stuttgart.

271.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

München.

Sandftein und die Wandflächen aus roten Verblendziegeln hergeftellt, alles in einfachen Architektur-formen; nur der Turm zeigt reichere architektonifche Ausbildung.

Gleichfalls eine Vereinigung mit einem naturwiffenfchaftlichen Laboratorium ift an der Technifchen Hochfchule zu Stuttgart zu finden, wo i8g3—g5 nach Sauter's Plänen ein Gebäude errichtet wurde, welches das elektrotechnifche Inftitut einerfeits und das chemifche Laboratorium andererfeits umfaßt. Der Charakter der beiden Fächer bedingte es, daß die Gemeinfchaftlichkeit nur in der äußeren Bauerfcheinung zum Ausdruck kommt, während im Inneren durch eine gemein-fame, undurchbrochene Mauer eine völlige Trennung der Räume ftattfindet, die fich bis auf die Heizanlage erftreckt.

Das Gebäude, in welchem rund 100 Praktikanten gleichzeitig befchäftigt werden können, befteht aus Unter-, Erd- und Obergefchoß. Die im Erd- und im Obergefchoß untergebrachten Räume und die Art ihrer Aneinanderreihung find aus den beiden Grundriffen in Fig. 19g u. 200li9) zu entnehmen. Der im Obergefchoß befindliche große Hörfaal befitzt keine befonderen Einrichtungen für die Vornahme von Experimenten. Der darunter gelegene »Allgemeine Meßraum“ dient in erfter Reihe den Anfängern zum Einüben der grundlegenden Meffungen und zum Erlernen der Herftellung von Schaltungen. Das mit »Temperaturzimmer“ bezeichnete Gelaß enthält Vorrichtungen für genaue Widerftandsvergleichungen, um die zu meffenden Widerftände oder auch Normalelemente bei ganz beftimmter Temperatur unterfuchen zu können. Der räumlichen Be-fchränkung halber, aber auch um das Übertragen von Erfchütterungen auf die übrigen Gebäudeteile zu vermeiden, ferner um in möglichft bequemer Weife Gefchwindigkeitsänderungen vornehmen zu können, endlich um die perfönliche Sicherheit der Praktikanten tunlichft wenig zu gefährden, ift die Anordnung einer größeren zentralen Kraftquelle ganz vermieden; vielmehr ift elektro-motorifcher Antrieb gewählt worden; der erforderliche Strom wird entweder vom ftädtifchen Elektrizitätswerk oder aus der eigenen Akkumulatorenbatterie bezogen.

Von den im Untergefchoß untergebrachten Räumen find zu erwähnen: die ausgedehnten Magazinräume, die Räume für die Heizung, das photographifche Dunkelzimmer, der Raum zur Prüfung von Zählern und technifchen Amperemetern für fehr ftarke Ströme.

Zur Platzveränderung fchwerer Vorrichtungen und Mafchinen ift im Erdgefchoß eine Gleisbahn, und zur Beförderung der Höhe nach find Aufzüge eingerichtet.

Das Eifen ift feiner leichten Magnetifierbarkeit wegen in einigen Räumen als Konftruktionsteil vermieden; Säulen und fonftige Freiftützen find dafelbft aus Stein, Fenfter- und Türbefchläge aus Meffing und Leitungen aus Kupfer hergeftellt; keine eifernen, fondera Bleirohre fanden Verwendung.

Zur Verhütung von Erfchütterungen in Räumen, in denen Feinmeßinftrumente aufgefteilt find, find die Wände zum Teile als Doppelmauern ausgeführt worden; die Meßvorrichtungen felbft ftehen auf 5,00m tief gegründeten, ifolierten Pfeilern. Zur Erzielung einer zu allen Jahreszeiten möglichft gleichmäßigen Temperatur in demjenigen Raum, in dem die feinen Meßinftrumente auf-geftellt find, ift im Zwifchenraum der Doppelmauern eine Heizung vorgefehen.

Während der kalten Jahreszeit werden die Räume durch eine Niederdruck-Dampfheizung erwärmt und der Hauptfache nach durch etwa 300 an das ftädtifche Elektrizitätswerk angefchloffene Glühlampen beleuchtet.

Das Äußere ift in fchlichtem dorifchem Stil gehalten; die Strukturteile find in grauem Sandftein ausgeführt und die Flächen mit gelben Backfteinen verblendet. Ornamentaler Schmuck ift fehr fparfam, figürlicher nur am Hauptportal verwendet, an welchem in Rundnifchen die Büften von Volta, Faraday, Ohm und Siemens zur Aufteilung gekommen find.

Nunmehr gelangen Ausführungen zur Vorführung, in denen das elektrotechnifche Laboratorium ein felbftändiges, von anderen Unterrichtsfächern völlig unabhängiges Gebäude bildet. Das ältefte Beifpiel diefer Art ift das elektrotechnifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu München, für welches im Hofraume der letzteren nach den Angaben E. Voifs ein befonderer Bau ausgeführt wurde, von dem in Fig. 201 u. 202¹⁵⁰) die Grundriffe des Erd- und Obergefchoffes wiedergegeben find.

U9) Nach: Dietrich, W. Das Elektrotechnifche Inftitut der Technifchen Hochfchule Stuttgart. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1897, S. 873 ff.

15°) Nach [ien von Herrn Profeffor Dr. Ernft Voit zu München freundlichft überlaffenen Plänen und beigefügten

Die Raumverteilung in diefen beiden Stockwerken geht aus den beiden Plänen hervor. Der im Erdgefchoß gelegene Hörfaal (Fig. 202) nimmt etwa 100 Zuhörer auf und ift mit einer Verdunkelungseinrichtung verfehen; am Experimentiertifch ift Qas- und Wafferzuleitung, neben der Tafel eine Stromentnahnreftelle vorhanden. Das anftoßende Vorbereitungszimmer ift zugleich Werk-ftätte des Mechanikers und enthält außer der zu diefem Zwecke notwendigen Drehbank, Hobelbank ufw. auch einen Abdampffchrank. Die Laboratoriumsräume diefes Stockwerkes find haupt-

Fig. 2or.

Raum.

1 e 1c|

Isa

r:

mn

Birrzi

È3

Professai

li Assiste

Hör s a a 1

P h 0-

to ₉ p.

Obergefchoß.

Fig. 202.

J-lLlLLlL

r a -jj- t

71

■ “O

Erdgefchoß.

1:250

12    13    14-    15¹*

7    8    9    10    11

Elektrotechnifches Inftitut der Technifchen Hochfchule zu München¹⁵⁰).

fachlich für Anfänger beftimmt; auf Wandkonfolen find Spiegelgalvanometer aufgeftellt; an jedem Arbeitsplätze ift es möglich, Strom- und Spannungsmeffungen an den im Mafchinenraum aufge-ftellten Mafchinen vorzunehmen.

In den über dem Hörfaal gelegenen beiden Arbeitsräumen für elektrifche Meffungen (Fig. 201) wurden bewegliche Eifenmaffen tunlichft vermieden; das kleinere Zimmer, fowie auch der angrenzende, zu photometrifchen Meffungen dienende Raum find mit Verdunkelungseinrichtungen ver-fehen. Im Photometerraum ift zur Meffung an Bogenlampen längs der beiden Außenmauern eine große, aus zwei unter rechtem Winkel aneinanderftoßenden Schenkeln (wovon der eine 18,00, der andere 4,00 m lang ift) gebildete Photometerbank angebracht; bei den bezüglichen Unterfuchungen befindet fich die Bogenlampe im kleineren Zimmer für elektrifche Meffungen, und ihr Licht gelangt nur durch eine kleine Maueröffnung in den Photometerraum. An der nach innen zugewendeten Stirnwand diefes Raumes ift eine kleinere photometrifche Bank, zum Unterfuchen der Glühlichtlampen, aufgeftellt.

Der Photometerraum dient auch zu Prüfungen an optifchen Inftrumenten; zu diefem Ende find Inftrumente zur Prüfung optifchen Glafes, zur Beftimmung des Brechungs- und Zer-

Fig. 203.

■D

□ DQQ

së

□ K»

□ Kl__

kT ¹1-> w .4

'□Kt

0g &r

KtnKt KtBft    Ktimlft

.S.

v3 (xzXi'u.wv+vy.

Jki.

. Ta

[> Yt

_A_ Tj

y f rj -zz"—

Sa<isLii>k*c,{jüUjV-

; qjL:. a-

i I' li

ot-.

3 litm c

rlV—

a

j:

ts

X_

\r$

-A,

Œ3

fcl 1 mmmmm

IC

CÏD

[s

"il .__

- 0,1* liS-T 1

I2é

JH

-a

D¹

ŒDŒD DEDLEl. ,1 . , m|1,|

E GD Ë ,

___ Eg

&Ö&~Q'tO*\'OAA\A\\v LEl

L!z

□ED

«i

:t

§s@

^h| .

n _ 00    00

r~n LED nrlE

Erdgefchoß.

Elektrotechnifches Inftitut der

Arch. :

Itreuungskoeffizienten desfelben, ferner zum Meffen der Dicken und der Halbmeffer der Linfen fowie der Brennweiten der letzteren für die einzelnen Farben, endlich zum Ermitteln der ver-fchiedenen Fehler der von Linfen erzeugten Bilder vorhanden; auch kann unterfucht werden, ob eine Fläche eben und eine Platte planparallel ift, ob ein Prisma die verlangten Winkel befitzt ufw* Im Sockelgefchoß befinden fich unter dem Hörfaal und den Laboratorien Räume für Beobachtungen. Neben der Treppe und derfelben gegenüber find die für die Niederdruck-Dampfheizung erforderlichen Gelaffe, einfchl. Kohlenkeller, gelegen; unter dem Sammlungsraum find ferner 2 Zimmer für Meffungen bei konftanter Temperatur und gegen die Stirnwand zu ein Raum für Akkumulatoren untergebracht.

Zu diefem Inftitutsbau gehört ferner ein nahe gelegenes Mafchinenhaus, welches an das Laboratorium für theoretifche Mafchinenlehre angebaut ift; hierdurch ift es möglich geworden, die fchon vorhandene Keffelanlage und Dampfmafchine zum Betriebe der Dynamomafchinen zu verwenden. Im Mafchinenhaufe befindet fich ein Fundament mit eingefetzten I-Trägern, welch letztere die verfchiebbaren Auflager der Dynamomafchinen tragen; außerdem find ein Geńeralumfchalter und ein großer Rheoftat vorhanden; ein in Ausficht genommener Gasmotor von 8 Pferdeftärken dürfte bereits aufgeftellt fein. Vom Mafchinenhaufe führen 4 getrennte Doppelleitungen in das In-ftitut; die eine bildet die Betriebsleitung, die anderen find Meßleitungen.

Fig. 204.

.SS.

èçh

g§

F|d . ¹—¹ □

I SS (0

uwvl \ I H ty ■

□n

-i

■3TT

kS

2ła

ïÆÏÀaMs\U&1

rtk]

Ul-5H I

.t °

‘n m r ~i r~i r~i i—11—11—l r

o0[

Ol

[i

rir~inr~ir~ir~irir~ir~ir~ir~i

|—|nnnnnr-il-irinr-ir-in*-

Ipramemnci

B |0<1 ..»««*«£

a»«

"-I"

-£*-

ZÊ.

.£&

cirM*!A

|T

pi h h

U-l

ry

□J

^{MEëïT'

—r-ir-!i-innpir-Fl| —rlrTrir-innnr/

E0 '

I'

TT

jfofcwâSf^

mron

o o o o

pr-ir-innrir

L3L

* ^ Sléktta^üiL -

XIX]

[X]

gpnannx

■ r~fT0 rTr Tri n rTi

pi .0 0 h

f f~innnnnrïn)₍ |

| 0r0Tnri0-irirn0 11 HP

cj

R L-U

0 E»

LłEJ

rrrx

H-l

ie , . ł ï * ą J i 7 i 3 <0^(■

1unlii.il 1 I I 1 I I I \ ) I «

Obergefchoß.

Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe¹⁵¹).

Warth.

Zu den neueren Ausführungen der in Rede ftehenden Art gehört das «Elektro-technifche Inftitut« der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe (Fig. 203 bis 205 ¹⁵¹), welches etwa 100 Praktikanten aufzunehmen vermag und von Warth erbaut worden ift.

272.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Karlsruhe.

Das 41,00 m lange und 41,80 m tiefe Gebäude befteht aus Sockel-, Erd-und Obergefchoß, und die Räume gruppieren fich um einen 16,50 x 13,50 m großen Binnenhof, der rings von Flurgängen

m) Nach: Arnold, E. Das elektrotechnifche Inftitut der Oroßherzoglichen Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe ufw. Berlin und München 1899.

umgeben ift. Die eigentlichen Arbeitsräume oder Übungslaboratorien für die Studierenden (Praktikanten) find im Erdgefchoß (Fig. 203) untergebracht, und zwar: die Räume 30, 31 u. 32 für die erften Übungen zur Einführung in die theoretifche und praktifche Elaftizitätslehre; weiter die Räume 2i, 22 u. 23, in denen die Erfcheinungen der Induktion und der Kapazität, fowie das magnetifche Verhalten des Eifens ftudiert werden. In diefen Räumen werden auch die Meffungen ausgeführt, die zur Einführung in die Lehre von den Wechfelftrömen dienen. Das Erdgefchoß enthält ferner ein Affiftentenzimmer 23, die zwei Räume 1g u. 20, worin ältere Studierende felbftändige Arbeiten ausführen, und den mit dem Fußboden 1,70 m tiefer liegenden Mafchinenfaal, an den fich der Schaltraum 27, das Magazin (Packraum) 26 und die Werkftätte 24 anfchließen.

Die übrigen Arbeitsräume oder Laboratorien befinden fich im Sockelgefchoß, ebenfo die Elektrizitätsquellen (im Motoren- und im Akkumulatorenraum), die Räume der Niederdruck-Dampf-

Fig. 205.

iifi

iÜI

\Â

Ä ....

:H»J!

© Hl

.. A. ...

îü:

JB

- **> ’~ajaaÊmmi

|ï'

>/ÿ

mmi

bar-f

'7-

V ;

*r*

ÛL

h[\

I .'Mi-;

Mafchinenfaal im Elektrotechnifchen Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe¹⁵¹).

heizung und eine weitere Werkftätte. Der Mafchinenfaal ift gleichfalls unterkellert; dafelbft fteht ein Raum von 2,10m lichter Höhe zur Verfügung, der zum Unterbringen der Leitungen benutzt worden ift; der Mafchinenfaal ift davon freigehalten worden.

Im Obergefchoß (Fig. 204) find gelegen: 2 Hörfäle mit 106 und 72 Sitzplätzen nebft Vorbereitungszimmern; an der Nordfront ein Konftruktionsfaal mit 33 Tifchen, deren Anzahl auf 52 erhöht werden kann; ferner Zimmer der Dozenten und Affiftenten, Sammlungsräume und das Zimmer 33 zum Abhalten von Seminarien. Die Räume 3g bis 44 find dem Profeffor für theoretifche Phyfik zur Verfügung geftellt.

Das Dachgefchoß enthält ein Atelier für Photographie und Heliographie, fowie Speicherräume. Sämtliche Gefchoffe find durch eine Haupt- und eine Nebentreppe, fowie durch einen elektrifchen Aufzug von 500 kg Tragkraft für Perfonen und Sachen miteinander in Verbindung gefetzt. Die Stockwerkshöhen betragen im Sockelgefchoß 3,40 m, im Erdgefchoß 4,64 m und im Obergefchoß 4,77 m.

Der Mafchinenfaal (Fig. 205) ift 24,36 m lang, 10,87 m breit und 6,34 m hoch und durch 5 gußeiferne Säulen in 2 ungleich breite (7,50 und 3,37 m) Teile gefchieden. Den breiteren Teil beftreicht ein elektrifch betriebener, in 4,4om Höhe angeordneter Laufkran von 2500kg Tragkraft. Um das Übertragen der durch die fchnelllaufenden Mafchinen entftehenden Erfchütterungen auf die Mauern und die Decken zu verhüten, wurden die den Fußboden tragenden I-Träger auf 2 cm ftarke Eifen-filzplatten (aus der Fabrik Adlershof bei Berlin) verlegt. Als Stromerzeuger dienen: 2 Gleichftrom-mafchinen, 1 Drehftrommafchine (alle 3 von einem Gasmotor getrieben), 1 Gleichftrom-Wechfel-ftrom-Umformer, 1 Gleichftrom-Drehftrom-Umformer und 3 Akkumulatorenbatterien; außerdem find in der Beleuchtungszentrale der Hochfchule eine Gleichftrommafchine und eine Akkumulatorenbatterie vorhanden.

Die Arbeitsräume erhielten im Sockelgefchoß eichene Parkettfußböden in Afphalt, im Erd-und Obergefchoß 3cm ftarke eichene Riemenböden; im Mafchinenfaal ift Granitobelag, im Akkumulatorenraum Afphalteftrich, im Motorenraum Fliefenbelag und in den Flurgängen Terrazzoboden zu finden. Die Wände wurden durchweg mit Ölfarbenanftrich verfehen; nur im Akkumulatorenraum fand 4maliger Emailfarbenanftrich Verwendung. Sämtliche Arbeitsräume haben Holzdecken aus fchwedifchen Riemen, damit jederzeit ohne Schwierigkeit Leitungen eingefügt oder verlegt werden können ; die Decken felbft find aus Holzbalken zwifchen Unterzügen aus I-Eifen gebildet.

Das Äußere des Gebäudes ift in Rückficht auf feine keine Straßenfeite berührende Lage in einfachen Formen gehalten: grünlicher Sandftein aus Sulzfeld für Sockel und Strukturteile, im übrigen faubere Backfteine. Das Dach ift mit Schiefer in deutfcher Deckart eingedeckt.

Die Koften haben 304700 Mark betragen, d. i. für 1cm umbauten Raumes (vom Kellerfußboden bis Hauptgefims-Oberkante gerechnet) rund 17 Mark (Sammelheizung, Gas-, Waffer- und Ent-wäfferungsleitungen eingefchloffen ¹⁵¹)-

Eines der beiden neueften elektrotechnifchen Inftitute ift dasjenige der Tech-nifchen Hochfchule zu Wien, welches 1902—03 nach den von Ulrich und Hochen-egg gemeinfam ausgearbeiteten Entwürfen und Plänen erbaut und eingerichtet wurde (Fig. 206 bis 208 ¹⁵²).

Urfprünglich war diefes Inftitut in einem an das Hauptgebäude der Technifchen Hochfchule anftoßenden Privathaufe untergebracht; Pläne und Befchreibung brachte die 1. Auflage (Art. 508, S. 459) des vorliegenden Heftes.

Der nunmehrige Neubau fteht, getrennt von den übrigen Hochfchulbauten, an der 19,00 m breiten Gußhausftraße, auf dem an letzterer gelegenen Teil der fog. Gußhausarea im Ausmaße von 2240 qm; in den Entwürfen wurde auf eine etwa fpäter notwendig werdende Erweiterung Rückficht genommen. Das Gebäude ift im Grundriß uj- förmig geftaltet; doch find die drei rückwärtigen Flügelbauten, großenteils infolge der Form des Bauplatzes, nicht gleich lang. Es find Gefchoffe vorhanden: Keller-, Sockel-, Erd- und Zwifchengefchoß, zwei Ober- und zwei Dachgefchoffe; die Haupttreppe und 3 Nebentreppen vermitteln den Verkehr zwifchen den verfchiedenen Stockwerken. Das Kellergefchoß enthält die für die Heizung und den fonftigen Betrieb des Inftituts dienenden Anlagen; das Sockelgefchoß diejenigen Räume, welche den Betrieb größerer Mafchinen erfordern (Schaltraum, Werkftätte, Mafchinenfaal und Hochfpannungsraum); das Erdgefchoß (Fig. 207) haupt-fächlich die der Verwaltung dienenden Räume; das Zwifchengefchoß durchwegs Arbeitsräume für prakfifche Übungen (diejenigen an fchweren Mafchinen ausgenommen); das I. Obergefchoß (Fig. 206) die Hörfäle nebft Vorbereitungs- und Sammlungsräumen; das II. Obergefchoß alle Zeichenfäle; das I. Dachgefchoß die Dienerwohnungen, Sammlungs- und Bodenräume; das über einem Teile des Gebäudes befindliche II. Dachgefchoß endlich ein photographifches Atelier.

Die Decken find zwifchen gewalzten Trägern maffiv ausgeführt. Die Fußböden in der Eingangshalle, auf den Treppen-Ruheplätzen und in den Flurgängen find in Granito-Terrazzo ausgeführt; in den übrigen Räumen find für die Fußböden je nach Bedarf amerikanifche Riemen, Riemen in Afphalt, Terrazzo und Xylolith verwendet. Das Dach ift mit roten englifchen Schiefern eingedeckt.

273-

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Wien.

Während der kalten' Jahreszeit wird das Gebäude im wefentliehen durch eine Niederdruck-Dampfheizung erwärmt; in denjenigen Räumen, welche während der Unterrichtsferien Verwendung finden, find überdies noch Gasöfen aufgeftellt. Die Beleuchtung während der Dunkelheit erfolgt durchwegs durch elektrifchen Strom.

Eine eigene Stromerzeugungsanlage ift nicht vorhanden. Drehftrom und Gleichftrom werden

¹⁵²) Fakf.-Repr. nach: Hochenegg, K. Das elektrotechnifche Inftitut der k. k. Technifchen Hochfchule in Wien.

274.

Elektrotechn.

Inftitut

zu

Danzig.

von denftädtifchen Elektrizitätswerken bezogen ; dadurch wurden zwei Transformatoren für eine Leitung von je 50 Kilovoltampere erforderlich. Die vorhandene Hochfpan-nungsanlage ftellt für Hochfpannungsunter-fuchungen Gleichftrom bis 20 000 Volt und Wechfel-ftrom bis 200 000 Volt bei einer Leiftung von etwa 26 Kilowatt zur Verfügung. Hierin ift das Wiener In-ftitut den übrigen Anwälten gleicher Art überlegen. Auch wird hier zum erften Male die Gleichftrom-Hochfpannung nicht aus Akkumulatoren, fondera aus einer Mafchine entnommen.

zu-

1*3

Ober-

gefchoß.

mmmmm

Hörsaaini

ICO ■

991

zu-

TTTTjTTTT!

lilii ÏIIÏiiYi ii 11

Sammlung HL

In der Schaufeite des Gebäudes wurde durch eine entfprechende Verteilung der Mafien und durch groß gewählte Verhältniffe eine monumentale äußere Erfcheinung erzielt. Im Inneren mußte aus Erfpa-rungsrückfichten auf jegliche Ausfchmückung verzichtet werden ¹⁵³).

Soeben vollendet wurde das Gebäude für das elektrotechni-fche Inftitut der neuen Technifchen Hoch-fchule zu Danzig (Fig. 20g U. 210 ¹⁵⁴).

Dasfelbe ift in 34m Abftand weftlich Hauptgebäude errichtet und befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß. Es bildet einen langge-ftreckten Bau mit einem nur eingefchoffigen Mittelflügel, der den großen Mafchinenfaal enthält (Fig. 21 o). Außer diefem und den erforderlichen Laboratorien find noch Hör-

~⁵

vom

iss) Nach ebendaf.

1M) Nach: Zentralbl. der Bauverw. igo4, S. 467.

■SHI

15

mg

asau

KM]

Fig. 206.

1:500

10

s*

Sammlung!!

10 087654321 0

*]

Sammlung I

Miïnorm

I*

r.

uinpi

•speg

Os-

97. Vorhalle.

88. Haupttreppe I.

80. Nebentreppe IV.

101. Verwaltung.

89, 90. Abortvorraum.

81. Seitl. Flurgang.

102. Eintrittshalle.

Mafchinenraum.

-loi

91, 92y 93• Aborte.

94. Flurgang.

83, 84. Abortvorraum.

85, 86, 87. Aborte.

Erd-

gefchoß.

K'

Arbeitsraum

iS

Vorstand

Assistent

Diener

Gußhausstraße.

>a

|S

iS

If

llllll

PM

!£

>£

Verwaltung

ii

*1

,/N^

T.....rrBv

■#jł-

i* i:

Vers ü c

Sî »—■

mm

Gußhausstraße.

Elektrotechniiches Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Wien¹⁵²).

Arch. : Ulrich Cr Hohenegg.

Fig. 207.

und Zeichenfäle, Sammlungsräume und ein Zimmer für den Inftitutsvorfteher, fowie die nötigen Aborte und Wafchräume vorhanden. Die Verteilung diefer Räumlichkeiten auf die verfchiedenen Gefchoffe geht großenteils aus Fig. 209 u. 210 hervor. Das Sockelgefchoß enthält außer einer

Fig. 208.

-4V-

T~ ‘

5-

J, s.

V80

XI

-09.C

IX

ZT\

fl_g]

212

EO

L5Ô

12H

HUI IX

209

ISO

153

4 00

3

tn

ôô

5«:-?

=4*

i-C

DD

G py

■'i.

Tïîl

8fi

ffin

119 ç

ggslM

iïï:

rw-' r

86

’-C

fl

jjpa&ëilm

nor

Æ=B.

¹⁰² jïÂÏ

94 p

-r^--

64

60

s*

f'

ft

r-r

ss

«ne#

it

¹⁶1

14

'«PF

1:250

15m

’ ? 3 * •' 6 7 8 9 10 11 12 13

>—"1 ¹ I ' I ' I <■ | I | I | I | I | I | ■ 1 I I I I Querfchnitt nach der Hauptachfe EF in Fig. 206 u. 207¹⁵²).

Werkftätte ein Hochfpannungs-Laboratorium mit Kabelmeßraum, einen Lichtmeßraum, ein Eichungszimmer und weitere Gelaffe für vorgefchrittenere Praktikanten. Der Mafchinenfaal wird durch Seiten- und Dachlicht erhellt; er hat einen unmittelbaren Zugang von außen. Der Hörfaal faßt 196 Perfonen; der Raum unter den rückwärtigen Sitzreihen ift als Kleiderablage nutzbar gemacht.

Die Fußböden haben faft durchweg Linoleumbelag erhalten. — Die Baukoften waren auf 259000 Mark veranfchlagt¹⁵⁴).

2) Elektrotechnifche Verfuchsftationen und Prüfungsanftalten.

Das ältefte einfchlägige Inftitut ift die „Elektrotechnifche Verfuchsftation" zu München, welche unmittelbar nach der 1882 in derfeiben Stadt abgehaltenen internationalen elektrifchen Ausheilung gegründet worden ift. Sie ftand zunächft unter der Leitung v. Oaisberg’s, von 1886 an unter derjenigen Uppenborn's) feit 188g ftand ihr Edelmann, nach diefem Weber vor.

j—■ ś—6,82---->

Beifpiel

I.

Fig. 209.

---Ą-----14,10

Np

c-4,20-;

Ober-

gefchoß.

Prof.

Cr? 8,00—

s-

[Bücher.

Sammlung

11,61

Vor

bereit.

z.

■f

-15,34-—

->i

’—TT*

<-

14,06-

'"A-

-12,20

Cj- — 7,67---->

g Zeichens.

—'17.42

16/78

Maschinens.

<3,0CP

Fîg. 210.

-6,82-f-:

<-•

-14,87-

V-.

"TT

Erd-

1D.53

Labcrat. f. ^ Fortgeschrittene «T

gefchoß.

■11,18------->|1<----7,87-

Zeichens.

Hors.

sfäS:

W

:3^42 :

Ä

lw

Assis.

_y-

<-

11,69---

29,48

Laborat. f. Anfängen ó

^jJ<......--—14,10......—

-r>i<---------«,38-------

12,50

2p

Elektrotechnifches Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Danzig¹⁵⁴).

Die Hauptaufgabe diefer Station war vor allem die Förderung der elektrotechnifchen Praxis, deshalb in erfter Reihe die Ausarbeitung von Aufträgen und gutachtlichen Äußerungen, welche ihr von Behörden, Fabriken und Privaten anvertraut werden. Weiter übernimmt fie auch die Überwachung des Betriebes elektrifcher Anlagen und behandelt gelegentlich auch Fragen von wiffen-fchaftlicher und technifcher Natur. In einem refervierten Raume können Praktikanten behufs ihrer weiteren wiffenfchaftlichen Ausbildung arbeiten.

Die elektrifche Verfuchsftation zu München ift in einem Gebäude untergebracht, welches urfprünglich der ftädtifchen Wafferverforgung als Brunnenhaus gedient hat.

l6

Diefes Haus war mit einem Paar durch ein rückfchlächtiges Wafferrad mit Kuliffeneinlauf angetriebener Pumpen ausgeftattet; das Wafferrad wurde famt den Pumpen entfernt und als Motor eine fonval-Turbine mit 2 Schaufelkränzen eingefetzt; letztere überträgt die Arbeit zunächft auf eine wagrechte Transmiffionswelle (mit 250 Umdrehungen in der Minute), und von diefer werden 2 Vorgelege in Bewegung gefetzt, zwifchen welche und die zu unterfuchende Dynamomafchine ein Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

276.

Beifpiel

II.

277.

Beifpiel

III.

Dynamometer eingefchaltet werden kann. Der Mafchinenraum nimmt das ganze unterfte (Sockel-) Gefchoß des fraglichen Gebäudes ein; Erd- und Obergefchoß enthalten je 6, bezw. 5 Räume. Der größte Teil der Erdgefchoßräume ift für photometrifche Meffungen eingerichtet; im Obergefchoß find, außer einer Dienerwohnung, die eleldrifchen Meßinftrumente, fowie die verfchiedenen dazu gehörigen Apparate untergebracht; durch diefe Anordnung foll erreicht werden, daß die im Sockel-gefchoß befindlichen Dynamomafchinen möglichft geringe ftörende Einflüffe auf die Meffungen ausüben. Drei Grundriffe und ein lotrechter Schnitt diefes Gebäudes find in den unten genannten Quellen 1B6) zu finden.

Nach dem Mufter der Münchener Anftalt wurde 1890 in Magdeburg eine elektrotechnifche Verfuchsanftalt in das Leben gerufen. Sie foll alle „auswärts in elektrifcher Beziehung gemachten Fortfehritte fofort auch unterer Induftrie dienft-bar machen.“ Außerdem follen für elektrotechnifche Gefchäftsunternehmungen Rohftoffe und Materialien zu elektrotechnifchen Zwecken, fowie elektrifche Einrichtungen und Apparate geprüft, Inftrumente geeicht und elektrifche Anlagen jeder Art unterfucht werden.

Aus dem Überfchuß, den die elektrifche Ausheilung zu Paris 1881 ergeben hatte, wurde auf Berger's Vorfchlag in Paris eine elektrifche Verfuchsftation unter der Bezeichnung » Laboratoire central d'électricité« gegründet und zunächft (1893) proviforifch in der Rae de Staël untergebracht. Diefes Zentrallaboratorium umfaßt zwei Abteilungen: a) die Verfuchsanftalt, welcher die Aufgabe der Eichung von Apparaten und die Anftellung von Verfuchen zufällt, und ß) die Unterrichtsanftalt, die Ingenieuren die Möglichkeit zur Erwerbung von praktifchen Kennt-niffen bietet, welche die ausgedehnte Anwendung der Elektrizität in der Induftrie erfordert.

278.

Beifpiel

IV.

279.

Beifpiel

Für diefes Doppelinftitut hat Dubreail einen Entwurf zu einem Neubau ausgearbeitet, der indes nicht zur Ausführung gelangt ift, allein foviel Intereffantes enthält, daß er in Fig. 211 bis 213 ¹⁵⁶) wiedergegeben ift.

Wie aus den nebenftehenden Grundriffen hervorgeht, follte der Bau ein Sockel-, Erd- und Obergefchoß und über dem mittleren Teile noch ein II. Obergefchoß erhalten; die geplante Raumverteilung ift aus Fig. 211 bis 213 zu erfehen. In den Arbeitsräumen füllten elektrifche Mafchinen, Bogen- und Glühlichtlampen, Batterien, Leitungsmaterialien ufw. geprüft, follten elektrifche Meßinftrumente unterfucht und geeicht und es follte praktifchen Elektrikern und Erfindern die weit-gehendfte Auskunft erteilt werden. Der Saal für Bibliothek und Sammlung follte alle wichtigeren Schriften, Apparate, Geräte ufw. aufnehmen, deren der Elektriker zu feiner Belehrung und Orientierung bedarf. Behufs weiterer Verbreitung der Kenntniffe auf dem Gebiete der angewandten Elektrizität follten im großen Hörfaal des Erdgefchoffes fowohl, als auch in den beiden kleineren, als Sitzungszimmer bezeichneten Räumen des Obergefchoffes von Fachmännern einfehlägige Vorträge, Befprechungen ufw. gehalten werden.

Für den Bau war zunächft ein Koftenbetrag von 260 000 Mark (= 325 000 Franken) in Ausficht genommen; doch würde noch ein weiterer Mehrbetrag von mindeftens 120000 Mark (= 150000 Franken) erforderlich gewefen fein.

Für die bereits in Art. 261 (S. 224) erwähnte elektrotechnifche Verfuchsanftalt des Technologifchen Gewerbemufeums zu Wien wurde 1891 im Hofe des Mufeumshaufes in der Währinger Straße vom Niederöfterreichifchen Gewerbeverein ein Neubau errichtet.

Das ringsum freiftehende Gebäude, welches eine Grundfläche von 300 qm bedeckt, enthält das Verfuchslaboratorium, das Schülerlaboratorium, 2 Photometerräume, 2 Batterieräume und die Gefchäftszimmer für das Perfonal der Verfuchsanftalt.

Als Beifpiel einer elektrotechnifchen Prüfungsanftalt ift an erfter Stelle das »Elektrotechnifche Laboratorium der ftädtifchen Elektrizitätswerke“ zu München, welches unter Uppenborn's Leitung fteht, zu nennen. Es dient vor allem zur

¹⁵⁵) Nach : Bayer. Ind.- u. Gwbbl., Vierteljahrsfchr. 1885, S. 99. - Journal für Gasb. u. Waff. 1890, S. 443. iss) Nach: La femaine des conft., Bd. 11, S. 375.

‘"h ysiXiil.

Chem

r îum

Fig. 2ii.

Sitzung s ; z. m

-4

!j Sitzung s-

y z

II. Obergefchoß.

Verfugt).

W o kn’

±3

aids Dire dit or s

Fig. 212.

I. Obergefchoß.

Haz

AT*

I i Ji- u.

Auslieferung s

Werkst, j

V a rr ä th e

Dynamo s Dampfmaschine etc.

il

O O O 1 A c CTimulatoren, I atterien etc.

o o>

Fig. 213.

az

a;

Erdgefchoß.

L ai orat orium

Ho r s a al'

! IG o mmis si on s - ! !

y zîm. y

■Ł >

ŁO tSJ

ßi o

HW

ii

1

G- e - |s cMfts-J , Z im-Im e r j j l

1: 500

10 987654321    0

H⁻ i * I • I ‘ ! *■ j H * ł ¹ i ¹ H I"

4-

10

15

20"*

\DubreuWs Entwurf für das Laboratoire central d'électricité zu Paris¹⁵⁶).

i6,

Prüfung der Elektrizitätszähler; die Eigenart diefer Vorrichtungen, insbefondere die geringe Größe der darin tätigen Kräfte, und namentlich der Einfluß, den die Reibung auf ihren Gang befitzt, macht die regelmäßige Überwachung derfelben den Elektrizitätswerken zur Pflicht.

in Fig. 214 u. 215

157

Schon frühe hatte fich bei den Elektrizitätswerken Münchens als notwendig herausgeftellt, für den genannten Zweck über ein geeignetes Laboratorium zu verfügen. Nach verfchiedenen Proviforien wurde 1901 der durch die Grundriffe ) veranfchaulichte befondere Bau zur Ausführung gebracht.

Fig. 214.

mmmmi

WerAZxznA.

JrArauóstocAe

J(akriaâenJlor<jRaàr

7 ■ä/tl 'r'Mc, ęttz* rt.

Zä'iCcr MaptruaV r u Mast ł tus '/Uuu&.

éc7e//ueete.

QSSŻ'*‘

Ocßure

fter/£säct6ä.

f.

Zfyr/tfafc.

’/SrrAirtjerom ■

gj:!

/Vtoéopr.

Cfa/nf£c/terrfau//t.

ctmxm

[ /Caytariüif'ZÇt-ArtnSe.

mn

UFT

/łUnUfjKeMer.

f*riłrać Æotlor.

^/MĆameter/bucjrł.

j Ao/tamaf je/Arryi St.

tc

ŒIXD

Aa,tzrz£crt HMJtän rtU&ttiu&str

10X0!

Jfyt/T/z0ui/£ràr/v/iszuc/7i.

é/tannusw -flet/Zipsie.

XD.

mmmm

Sockelgefchoß.

Elektrotechnifches Laboratorium der

Das 20x20m meffende Gebäude befteht aus Sockel-, Erd- und Obergefchoß. Im luftigen Sockelgefchoß (Fig. 214) befindet fich eine größere, mit neuzeitlichen Werkzeugmafchinen aus-geftattete Werkftätte und ein weiterer Raum für kleinere Schmiedearbeiten; ferner find in diefem Stockwerk angeordnet: ein kleines Magazin für Rohmaterialien, zwei weitere Magazinsräume, in denen 600 bis 700 Elektrizitätszähler gelagert werden können, das photometrifche Laboratorium mit Dunkelraum, der Akkumulatorenraum und der Mafchinenraum mit zwei getrennten Mafchinen-fätzen, dem fchon ein dritter Mafchinenfatz hinzugefügt fein dürfte.

Das Erdgefchoß (Fig. 215) enthält 3 Gefchäfts- und 4 Laboratoriumsräume. Von letzteren dient der erfte zu Unter fuch ungen allgemeinerer Art; daran ftößt der Hauptprüfraum (Eichraum), welcher lediglich für die Prüfung der Elektrizitätszähler beftimmt ift. Im daneben befindlichen Präzifions-Meßraum wird hauptfächlich dafür Sorge getragen, daß man der Normalelemente ftets ficher ift; außerdem find dafelbft vorhanden: eine Kabel-Meßeinrichtung, weitere, für mannigfaltige andere Unterfuchungen dienende Spiegelinftrumente, ein Torfions-Elektrodynamometer für Meffung von Wechfelftrömen, ein Zeiger-Wattmeter und ein Elektrometer. Der vierte und kleinfte Laboratoriumsraum dient für Hochfpannungsmeffungen 1B7).

Literatur

über „Elektrotechnifche Inftitule, Verfuchsftationen und Prüfungsanftalten".

Die Elektrotechnifche Verfuchsftation München. Bayer. Ind.- u. Gewbbl., Vierteljahresfchrift 1885, S. 99.

neuere

Elektrotechnifche Bibliothek. Heft 33: Die Laboratorien der Elektro-Technik und deren Hilfsapparate. Von A. Neumayer. Wien 1886.

Fig. 215.

¹

) In Art. 506, S. 456.

II

p

Bureau

Ba/txUi.

Bureau.

\m&

il

łfor/Ua£z.

üardaroôe

MutUBrell

SchaMreSf.

¹    ’ //octu/raststissu/j -

frasu/irmafrrrte ww/tö.

Prürestons 'M&ssrceu/n

JruCrtune/ifa

tAtessLesns/ter.

ifcAa lfOretB

ór/taC£6reC/

K%romrertecU*sipjfäu£e. JfirSirccu/n Zur

£le/Ur*ci6äis Zti/Uer

5:

§(§

JJoi'/ts/uf-n/tKstys, 1    / firv/eASiartj

Galat wru&s-veuA/eSlaay '

<Snstsuv7UJ*/M

Sc/$rt&tA

COreie

:.i

Erdgefchoß.

ftädtifchen Elektrizitätswerke zu München¹⁶⁷).

Das elektrotechnifche Inftitut der Königlichen Technifchen Hochfchule zu

Kohlrausch, W.

Hannover. Elektrotechn. Zeitfchrift 1886, S. 390.

Peukert, W. Das elektrotechnifche Inftitut der k. k. technifchen Hochfchule in Wien. Zeitfchr.

f. Elektrotechnik 1886, S. 297. Centralbl. f. Elektrotechnik 1886, S. 559.

Mariette, E. Un laboratoire central d'électricité à Paris. La femaine des conft., Bd. 11, S. 375. Le laboratoire central d'électricité à Paris. Le génie civil, Bd. 8, S. 236.

Neumayer, A. Die Laboratorien der Elektrotechnik und deren neue Hilfsapparate. Wien. Peft. Leipzig 1887.

Elektrotechnifche Verfuchsanftalt in Magdeburg. Zeitfeh. d. Ver. deutfeh. Ing. 1890, S. 644.

Die elektrotechnifche Verfuchsftation in München. Journ. f. Gasb. u. Waff. 1890, S. 443.

280.

Aufgabe

lind

Anlage.

Neubauten der Technifchen Hochfchule in Stuttgart. Deutfche Bauz. 1895, S. 127. Erweiterungsbau der technifchen Hochfchule in Aachen. Centralbl. d. Bauverw. 1895, S. 417. Kohlrausch, W. Das neue elektrotechnifche Inftitut der Königlichen Technifchen Hochfchule zu Hannover. Elektrotechn. Zeitfchr. 1896, S. 341.

Dietrich, W. Das Elektrotechnifche Inftitut der Technifchen Hochfchule zu Stuttgart. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1897, S. 873.

Warth. Der Neubau des Elektrotechnifchen Inftituts der Technifchen Hochfchule zu Karlsruhe in Baden. Deutfche Bauz. 1898, S. 493, 505.

Die Großherzogliche Technifche Hochfchule Karlsruhe. Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten im Mai 1899. S. 42: Abteilung für Elektrotechnik einfchließlich des Neubaues für das elektrotechnifche Inftitut.

Arnold, E. Das elektrotechnifche Inftitut der großherzogl. technifchen Hochfchule zu Karlsruhe. Berlin 1899.

Das Laboratorium des ftädtifchen Elektrizitätswerkes in München. Elektrotechn. Zeitfchr. 1901, S. 655.

Uppenborn. Das elektrotechnifche Laboratorium der ftädtifchen Elektrizitätswerke in München. Elektrotechn. Zeitfchr. 1902, S. 1031.

Flemming, J. A. Handbook for the electrical laboratory and tefting room. London 1903. Hochenegg, K. Das elektrotechnifche Inftitut der k. k. Technifchen Hochfchule in Wien. Wien 1904.

Hochenegg, K. Das elektrotechnifche Inftitut der k. k. Technifchen Hochfchule in Wien. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1904, S. 309.

Die neue Technifche Hochfchule in Danzig. Das Elektrotechnifche Inftitut. Zentralbl. d. Bauverw. 1904, S. 466.

18. Kapitel.

Technifche Laboratorien für mehrfache Zwecke.

Sowohl an den Technifchen Hochfchulen, als auch getrennt davon beftehen mehrfach technifche Laboratorien, welche nicht bloß einem der in Kap. 14 bis 17 in das Auge gefaßten Sonderzwecke dienen, fondern einige, feiten alle dafelbft vorgeführten Anhalten in fich vereinigen.

Die am häufigften — namentlich in England und Nordamerika — vorkommende Vereinigung ift diejenige einer Material-Prüfungsanftalt mit einem elektrotechnifchen Laboratorium; dies gefchieht nicht allein für wiffenfchaftliche, bezw. Unterrichtszwecke, fondern auch für die Bedürfniffe der Öffentlichkeit (Engineering and electrical laboratories).

Nicht feiten findet man auch an ein Mafchinenlaboratorium entweder bloß eine Material-Prüfungsanftalt oder auch noch ein elektrotechnifches Laboratorium angegliedert. Von mancher Seite wird eine folche Vereinigung für fo vorteilhaft gehalten, daß Ernft behauptet: «Material-Prüfungsanftalten und elektrotechnifche Inftitute bilden nur Teile des Mafchinenbau-Laboratoriums ..."

Allein, wie die nachfolgenden Beifpiele zeigen werden, noch andere Vereinigungen find beliebt worden, und es läßt fich darin eine ziemliche Mannigfaltigkeit wahrnehmen.

Häufig führen die in Rede ftehenden vereinigten Anhalten den Namen «Mechanifch-technifche Laboratorien, bezw. Inftitute", und es könnte diefe Bezeichnung wohl auch allgemein angenommen werden, wenn nicht in den fiebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts der «Verein Deutfcher Eifenbahn-verwaltungen" und der «Verband Deutfcher Architekten- und Ingenieur-Vereine" die «Verfuchsanftalten zur Prüfung der Baumaterialien" als «Mechanifch-technifche Laboratorien" bezeichnet hätten. Um Verwechfelungen vorzubeugen, wurde deshalb im vorliegenden diefe fonft wohl geeignete Kapitelüberfchrift nicht gewählt.

A.

JW

a>

Ober-

bezw.

Dach gefchoß.

Erd-

gefchoß.

s«|

/-\ -I

MJojWd    I

AT R E

:*

jËLysj

IH-

r 1 1 rn 1 1 1 . lecture THE

';ï

itł

11

! iâ

(7 " •* 7 0/è

CT

sś

LĄBORATORY

■i C

.Y.‘> **

•T-t

vnt.    <tw: tXRjippj&àv. '

PRIVATE

RM.

■4*

!r

4a •'ai/

-f

f.

â>

<*>

‘>'ï | [:

i*

LASS

RM

ïü.«

jrF-

I¹

FTING

DYNAMO 'ROOM

'î!

23

J J-

N+

vt ~T 2

ENGINE ROOM

||

ENGINEERING LABORATORY

5

s

s.

ś

j LATHC| [lATHEI

F^l S B

j|

»?

UH] i? h

il

ïî

g__£__P

Wü!

?!

Ingenieur- und elektrotechnifches Laboratorium der Univerfität zu London¹⁵⁸).

‘/mo W. Gr.

la

fs scs,)

Fig. 216.

Fig. 217.

281.

Beifpiel

I.

282.

Beifpiel

II.

283.

Beifpiel

.III.

284.

Beifpiel

IV.

Sehr feiten kommen technifche Laboratorien vor, die anderen als den feither vorgeführten Zwecken dienen; fo find manche derfelben bloß mechanifch-techno-logifcher Natur und dergl. Auch diefe würden dem vorliegenden Kapitel einzureihen fein.

War es fchon in den unmittelbar vorhergehenden Kapiteln ziemlich fchwierig, allgemeine Grundfätze und Regeln für die dort behandelten tech-nifchen Laboratorien auszufprechen, weil derartige Anhalten eine viel zu neue Erfcheinung find, fo ift folches bei den nunmehr vorzuführenden Inftituten geradezu unmöglich, da ja nach der Natur der betreffenden „ Vereinigung" Ge-famtanordnung und Ausrüftung des dafür zu errichtenden Bauwerkes jedesmal ganz andere find. Deshalb kann hier nur die Vorführung einiger charakteriftifcher Beifpiele folgen.

Das erfte Beifpiel foll die am häufigften vorkommende Vereinigung einer Material-Prüfungsftation mit einem elektrotechnifchen Laboratorium vertreten. Es ift dies die hervorragende Ausführung, welche zu Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts an der Univerfität zu London gefchaffen und am 2g. Mai 1893 eröffnet worden ift; fie wurde mit dem Namen »New Engineering and Electrical Laboratories, Univerfity College, London« belegt. Die nördliche Hälfte des bezüglichen Gebäudes ift eine Material-Prüfungsanftalt; die füdliche wird vom elektrotechnifchen Inftitut in Anfpruch genommen (Fig. 216 u. 217¹⁵⁸).

Dem Grundriß der erftgedachten Anhalt in Fig. 217 dürfte kaum etwas hinzuzufügen fein. Das elektrotechnifche Inftitut erftreckt fich durch Keller-, Erd- und Obergefchoß. Der Dynamoraum (Fig. 217) ift 9,50 x 6,50™ groß; die Dynamomafchine wird durch eine g-pferdige Gas-mafchine getrieben. Der angrenzende Hörfaal (10,50 x 9,75 “) bietet Raum^für etwa 80 Studierende (Fig. 216); unter demfelben befindet fich der mit weiß glafierten Steinen bekleidete Akkumulatorenraum (10,5o x 3,50 “). Im elektrifchen Faboratorium (15,oox 9,75“) ift an dem einen Ende eine Galerie von 9,oo x 1,80 m Grundfläche und 3,00 “ Höhe für photometrifche Zwecke angeordnet. Das ganze Gebäude wird mit Glühlicht erhellt; doch ift auch Gasbeleuchtung vorgefehen.

An eine Material-Prüfungsanftalt angefügt ift ein Laboratorium für hydrau-lifche Verfuche im »Engineering Department« des Yorkfhire College zu Leeds.

In der Abteilung für Materialprüfung ift eine Buckton’iche Feftigkeitsmafchine aufgeftellt, mit der Hilfsvorrichtungen zur genauen Meffung von Formänderungen mittels Zug ufw. verbunden find.

Zur Vornahme von hydraulifchen Verfuchen find mehrere Wafferbehälter vorgefehen, an denen verfchiedenartige Ausflußverfuche ufw. vorgenommen werden können. Ebenfo geftatten die-felben Verfuche mit Wehren, genaue Meffungen der verbrauchten Waffermengen ufw. Die erforderlichen Gefällshöhen werden durch eine mächtige Zentrifugalpumpe erzielt, welche dasWaffer zunächft in einen Vorbehälter fördert; dadurch werden in den Hauptbehältern Wirbel, infolge-deffen auch Meffungsfehler in denfelben vermieden.

Überdies enthält diefes Faboratorium eine Mafchine, mittels deren verfchiedenartige Reibungs-verfuche angeftellt werden können.

In dem Ende 1903 eröffneten «Mechanifchen Laboratorium" an der Tech-nifchen Hochfchule zu Braunfchweig find in zwei Mafchinenhallen eine Material-Prüfungsanftalt und ein Mafchinenlaboratorium vereinigt.

Die beiden unterkellerten Hallen find 8,00 “ breit und zufammen 36,00“ lang; fie hehen durch einen Zwifchenbau miteinander in Verbindung, welcher die Werkhätte, Sammlungs- und Verwaltungsräume, einen Hörfaal und die Wohnung des Mafchinenmeifters enthält. Die Gefamt-koften haben 226 000 Mark (= 40 000 Mark für das Grundhück -f- 96 000 Mark für die Gebäude -f- 90000 Mark für die innere Einrichtung) betragen.

Auch das technifche Laboratorium zu Liverpool, welches auf Koften von Sir Andrew Barclay Walker erbaut worden ift, enthält in erfter Reihe eine Ab-

teilung für Materialprüfung, an die fich ein Mafchinenlaboratorium anfchließt; letzteres ift allerdings in reichlichem Maße nach der Seite der mechanifchen Technologie ausgebildet.

Die Walker Engineering Laboratories (Fig. 218 ¹⁵⁰) find eine räumlich große und zugleich reich ausgeftattete Anftalt. Der Grundriß ift L-förmig; die Partien A und B find dreigefchoffig; der der Holzbearbeitung gewidmete Trakt C ift eingefchoffig. Die Anordnung des Erdgefchoffes zeigt Fig. 218, und aus der beigefügten Legende geht im allgemeinen die mafchinelle Ausrüftung, haupt-fächlich von Shaw herrührend, hervor. Im III. Obergefchoß befindet fich ein Zeichenfaal, worin jeder Tifch für fich elektrifch beleuchtet werden kann. Ein anderer Raum dient als Mufeum, Modell- und Probenfammlung ufw. Ein Hörfaal, der 130 Studierende aufnehmen kann, ift vorhanden.

Für die Erzeugung des elektrifchen Lichtes find zwei Dynamomafchinen aufgeftellt.

Das Gebäude ift in Terrakotta und grau gefärbtem Naturftein errichtet. Die Koften haben mehr als 400 000 Mark betragen¹⁵⁹).

Fig. 218.

p.l

n-J

■ _■

“a|jp

0    É&.

21

-JH

cfe

«GU

o 19

o 20

iji

LAVATO«T

43(=) I

«a L|

C30 I

■Tl

Entränge Mall

E3

fl eâ

STuOEnts

C LO A.K

BOOM

>1sl5

II ' rÿ?

$» «

CZD

L O C, K Ł R S

GROUNO PLAN

Walker Engineering Laboratories zu Liverpool¹⁵⁰).

B. Keffelhaus.

22.    Marinekeffel.

23.    Schmiede.

24.    Amboß.

25.    Behälter.

26.    Schornftein.

27.    Lokomotivkeffel.

27 a. Formtifch.

C. Holzbearbeitung.

28-37. Drehbänke.

38. Zapfenmafchine.

3g. Allgemeine Verbin-dungsmaf chine.

40.    Hobelmafchine.

41.    Schleifmafchine.

42.    Leimofen.

43.    Schleifftein.

44.    Dynamomafchine.

45.    Gasmafchine.

46.    Bandfäge.

Wie îchon in Art. 280 (S. 284) bemerkt wurde, dienen einige technifche Laboratorien hauptiächlich Unterfuchungen und fonftigen Übungen auf dem Gebiete der mechanifchen Technologie; fie find darin, wie fchon Beifpiel III zeigte, den bezüglichen Einrichtungen in England und in Nordamerika verwandt. Ein Beifpiel diefer Art ift das «Mechanifch-technifche Laboratorium“ an der Tech-nifchen Hochfchule zu Budapeft (fiehe die umftehende Tafel).

1B9) Fakf.-Repr. nach Engineer, Bd. 68, S. 385.

A. Hauptlaboratorium.

1.    Material-Prüfmafchine.

2.    Hydraulifche Preffe.

3.    Fräsmafchine.

4.    Radialbohrmafchine.

5.    Shapingmafchine.

6.    Hobelmatchine.

7—jo, 16. Drehbänke.

11.    Werkzeug-Schleif-

marchine.

12.    Schleifftein.

13.    Dynamomafchine.

14.    Stehende Mafchine.

15.    Verfuchsmafchine.

17.    Worthingtonpumpe.

18.    Zement-Prüfmafchine. ig, 20. Schmiermittel-Priif-

mafchine.

21. Kleine Material - Prüf-maf chine.

285.

Beifpiel

2S6.

Beifpiel

VI.

Unter Anleitung von Werkmeiftern und gefchulten Arbeitern follen die Studierenden Ma-fchinenteile und dergl. anfertigen, wobei fie fich gewiffe Handgriffe aneignen, die wichtigeren Werkzeuge, Mafchinen ufw. und den Gebrauch derfelben kennen lernen follen.

Wie aus den Grundriffen und der beigefügten Legende zu erfehen ift, wird fowohl die Bearbeitung der Metalle, als auch die Textilinduftrie gepflegt¹⁶⁰).

Waren fchon bei der vorhergehenden Anlage außer den der mechanifchen Technologie im engeren Sinne dienenden Ein- und Vorrichtungen in befchei-denem Maße Apparate zu Vornahme von Feftigkeitsverfuchen vorhanden, fo ift dies in weitgehenderer Weife beim technifchen Laboratorium des Bradford Technical College der Fall. Das dem Unterricht im Ingenieurwefen gewidmete Gebäude (Fig. 219 u. 220 ¹⁶¹) ift nahezu 43,oom lang bei rund 30,oom Tiefe; es ift

Ä*

Fig. 219.

tU

II

15

Schaubild.

|f®S

iaSiWPaPaM

toj

m-

ś-t.

0/°}reo/)

Z^e.Aun

bi

<&

OD

nm

Tr

■:

B n«o

L-O_i

Fig. 220.

ÏÏ

cEźLL^

Grosse -VJerhsiäUe

ttCZDCZZJCZZZD

Erdgefchoß.

haupłwftJle

I Gasmaschine

Kohlen¹

JA w

Bradford, Technical College¹⁶¹).

nach oben zu durch eine Sheddach-Anordnung (mit nach Norden gerichteten Lichtflächen) abgefchloffen. Die aus Fig. 220 hervorgehende Einteilung und Ausrüftung der Räume entfpricht der in England üblichen Ausbildungsweife der jungen Ingenieure.

Für die Materialprüfung wurde der im Plane (Fig. 220) links unten gelegene Raum vor-gefehen, und darin ein unter Kennedy’s Leitung ftehendes Material-Prüfungslaboratorium eingerichtet ; die Feftigkeitsmafchine von 100¹ Leiftungsfähigkeit wird durch einen Laufkran von 2 * Höchftbelaftung bedient; fie wird durch eine Schraubenpumpe oder einen Kompreffor in Tätigkeit gefetzt. Im übrigen werden unter der Aufficht wohlerfahrener Meifter die Studierenden, an ver-fchiedenen Tifchen verteilt, mit den betreffenden Arbeiten vertraut gemacht; die Koften der hierzu dienenden mafchinellen Einrichtungen, der Werkzeuge ufw. haben rund 130000 Mark betragen.

WO) Nach : Allg. Bauz. 1903, S. 25.

lel) Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1903, Bl. 9.

i

J

*

.

■

ł -«

î

..

T

;ï

1

TJ !

iS

I-,

3.

13

ja

£jł

W/IW/IA<

N. Keffelhaus.

68l

A. Materialienniederlage.

7. Kalten für Gußmodelle.

2.    Arbeitstifch.

3.    Desgl. mit Schraubftöcken.

1.

i~ i »

2.

4.

,7 3_________

68-..

6 8._______

9.

f.

13

13

.. 79

_Ł2 -

rj-—

I 4JE1

i4 crrl----1

... .13 3

20

22

N.

0.

[72

68. Kohlenvorrat.

6g. Keffel.

70. Unterirdifcher Rauchkanal.

e.

TiT

fe

.!..... 4'0.....

;-------g

O. Mafchinenhaus.

7.

11.

12.

.....

^j~Zł

77. Wafferpumpe.

72. 20-pferdige Dampfmafchine.

B. Gießerei.

4.    Tifch für das Formen.

5,    6. Gußmodeliftänder. 7. Schmelzofen.

c.

...

Mafchinenhaus.

L.

.i

C. Materialienniederlage.

28

~R-

«T

H. Raum für die Schermafchine.

D. Schmiede.

8.    Arbeitstifch mit Schraubftöcken.

9.    Referve-Gasmotor.

10.    Gashammer.

77. Feldfchmiede.

12. Schmiedefeuer.

41.    Hafpelmafchine.

42.    Spulenftänder.

43.    Schermafchine.

44.    Elektromotor.

K. Weberei.

Isêl

fi—«I.

I- —

U_...

4........

ŻD-------14..^

Zi.....

S7~

58.--

-4

79

78

I 76 I___

P. Verfuchsmafchinen für Metalle.

73.    Arbeitstifch.

74.    Mafchine für Druck-, Scher-,

Spanabhebeverfuche.

75.    Elektromotor.

76.    Zerreißmafchine.

77.    Kaften.

78.    Vorrichtungen für Mikrophoto

graphie .

33

R. Eingang.

\m--U

tiritö.

79

.......i

70 $________________

79. Bücherfchränke.

E. Schüler-Ankleideraum.

F. Eingang. Flurgang.

45.    Wolf.

46,    47, 4g. Baumwoll-Webftühle. 48. Karden-Schleifmafchine.

50. Haften.

41

H.

io

iär

:7V.

11

S. Zimmer des Profeffors.

80. Bücherfchränke.

42

S 43

32

T.

82

■ 11

T. Laboratorium.

G. Werkzeug-Mafchinenfaal.

13.    Kaften für Geräte.

14,    15, 24. Fräsmafchinen.

16.    Sägemafchine.

17.    Schleifftein.

18.    Tifch.

79, 25, 28. Gerätekaften.

20. Arbeitstifch.

27. Bohrmafchine.

22.    Zeichentifch.

23.    Stoßmafchine.

26,    40. Hobelmafchinen.

27,    30-32, 37-39■ Drehbänke.

29. Shapingmafchine.

33.    Arbeitstifch mit Schraubftöcken.

34.    Schmirgelftein.

35.    Schrauben-Schneidemafchine.

36.    Schere.

L. Wollwafchraum.

51. Wollwafchvorrichtung. 52-54. Qerätekaften.

⁴⁵

_ dl

82

-fcr=r

47

V.

ä9)

81

32

L81

82

81

81.    Kaften mit Materialien-

fammlung.

82.    Arbeitstifche.

83.    Zerreißmafchine für Garne.

M. Spinnerei.

55.    Zwirnmafchine.

56.    Hafpel.

57.    Bandteiler.

58.    Selfaktor.

59.    Krempel.

60.    Fliestrommel.

61.    63. Streckmafchinen.

62.    Tifch.

64.    Ständer für die Walzen der

Krempelmaf chine.

65.    Vorfpinnmafchine.

66.    Kämmafchine.

67.    Abgang.

___.

U. Sammlung.

84. Photographifche Dunkelkammer.

,32

35!

M.

,,s

! ⁵⁸

L10.1

60

59

-r

rrn

__1

;S3

śn I

65

Sockelgefchoß.

- I 62

_u

66

6;

äk

Erdgefchoß.

Mechanifch-technologifches Laboratorium der Technifchen Hochfchule zu Budapeft.

52

V. Verfuchsmafchinen für Papier Stoff ufw.

85.    Analytifche Wage.

86.    Faden-Zerreißmafchine.

87.    Papier-Zufchneidemafchine.

88.    Telefkope dazu.

8g. Vorrichtung zum Konditionieren von Wolle und Seide.

90. Zerreißmafchine für Papier und Stoffe.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1903, Bl. 10.

)

.

*1

■v

Z

!

!

Äußerft verfchiedenartigen Zwecken dient auch das Laboratorium des technologifchen Inftituts zu Bofton. Es enthält Abteilungen für Materialprüfung, für hydraulifche Arbeiten und Unterfuchungen, für Dampfbetrieb und für Mechanik; es foll einerfeits dazu dienen, den Studierenden eine gewiffe Fertigkeit in denjenigen experimentellen Arbeiten, welche ihr Beruf in der Praxis mit fich bringt, anzueignen; andererfeits foll es zu folchen theoretifchen Verfuchen anleiten, deren Ergebniffe der Allgemeinheit der Fachgenoffen zugute kommen.

Beifpiel

VII.

Fig. 221.

fiu

CZD

O 9

p»Q

3rS.

□

v ⁰ °[Zf ⁰

/    12

(ÜÜEH5

V

0^00

A?

I. Obergefchoß.

irrrn

'iS

12.

20

Fig. 222.

Erdgefchoß.

<f "ö

9M

hOif—-»

lv

Jlt MOV-

SOI«

Tj

I10

1:500

10

15

20m

Laboratorium des Technologifchen Inftituts zu Bofton¹⁶²).

Erdgefchoß:

7. Triple-Expanfionsmafchine.

2.    Mafchine zur Beftimmung der Spannung von Trans-

miffionsriemen und -Seilen.

3.    Mechanifche Drehbank.

4.    Dampfmafchine nach Syftem Kendall.

5.    Desgl. nach Syftem liarris-Corliss.

6.    Wafferbehälter.

7.    Ventilator.

8.    Dampffpirale.

g. Seilprüfungsmafchine.

70. Mafchine zur Unterfuchung von Parallelftangen.

77. Desgl. von Wellen.

72. Desgl. zur Beftimmung der Fettigkeit von Balken.

13.    Zementraum.

14.    Dynamomafchine für 500 Lampen.

75.    Schmiedeeiferner Behälter für hydraulifche Verfuche.

76,    77. Zifternen.

18. Kondenfator. lg. Turbine.

20. Vorrichtung für Dauerverfuche mit Holzbalken.

I. Obergefchoß :

7. Strecke.

2.    Eklipfe-Vorfpinnmafchine.

3.    Flyer-Spinnmafchine.

4.    5. Krempeln.

6.    Ringfpinnmafchine.

7.    Tfwfe-Mafchine.

8-70. Kalorimeter.

77. Injektor.

72. Wafferbehälter für die Turbine.

13.    Luftbremfe nach Syftem Weftinghonfe.

14,    75. Oefchäftsftuben.

76. Mafchine zur Beftimmung der Dehnbarkeit, Elaftizität und Druckfeftigkeit.

77; Biegmafchine.

18. Zement-Prüfungsmafchine.

79. Wafferbehälter für hydraulifche Verfuche.

288.

Beifpiel

VIII.

Das hierfür errichtete Gebäude ift ein mächtiger, im Äußeren ziemlich fchmucklofer, fechsgefchoffiger Bau (Fig. 221 u. 222¹⁶²), hat eine rechteckige Grundrißform und bei 45,oom Länge 16;oom Breite. Die beiden unterften Stockwerke enthalten das eigentliche Laboratorium, während die Räume der beiden mittleren Gefchoffe für Vorlefungen über Mafchinenbau, fowie als Zeichenfäle benutzt werden; die oberften zwei Stockwerke find den Studien angehender Zivilingenieure gewidmet.

In der Abteilung für Materialprüfung befindet fich eine Olfen’fche Mafchine zur Beftimmung der Dehnbarkeit, Elaftizität und Druckfeftigkeit, eine andere zur Beftimmung der Biegungs- und Druckfeftigkeit von Trägern bis zu 7,60m Länge; eine Mafchine zur Ermittelung der Verdrehungsund Biegungsfeftigkeit in Gang befindlicher Wellen; Mafchinen zur Unterfuchung der Dehnbarkeit von Mörtel, Zement und Seilen; Mafchinen zur Prüfung der Fertigkeit von Eifen und Stahl, bezw. von Drähten; Mafchinen zur Beftimmung der Ausdehnungs-, Verdrehungs- und Biegungsfeftigkeit von Parallelftangen ufw.

Die hydraulifche Abteilung befitzt einen gefchloffenen fchmiedeeifernen Wafferbehälter von 8,00 m Höhe und l,som Durchmeffer, welcher mit einem Standrohr von 27,oom Höhe und 3,00 m Durch-meffer ausgerüftet ift; ferner Vorrichtungen für das Meffen der durch Öffnungen, in Rohrleitungen und über Überfälle fließenden Waffermengen; endlich eine unter verfchiedenem Gefälle zu betreibende und dabei bezüglich ihrer Leiftung und ihres Kraftaufwandes zu meffende Turbine.

In der Abteilung für Dampfbetrieb befinden fich zwei Dampfmafchinen, Oberflächenkonden-fatoren, Dampfpumpen, Kalorimeter, Queckfilbermanometer und Vakuummeter, Indikatoren, Waffer-ftandszeiger ufw.

Die Abteilung für Mechanik ift mit einer Anzahl Friktionsbremfen verfehen, ferner mit Mafchinen zur Beftimmung der Riemen- oder Seilfpannung, mit 3 Dynamometern, mit einer voll-ftändigen Weftinghoufe’ichtn Bremsvorrichtung und mit Mafchinen für Baumwollfpinnerei.

Eigenartig gebildet ift die phyfikalifche Abteilung (Phyfical Department) des » Technical Inftitute« zu London. Hier gibt es gleichfalls in erfter Reihe Räume und Vorrichtungen für Materialprüfungen und für elektrifche Arbeiten, aber auch folche für optifche, magnetifche, akuftifche, chemifche und Wärmeverfuche. Das äußerft umfangreiche Gebäude hier zu befchreiben und durch beigegebene Abbildungen zu erläutern würde den verfügbaren Raum weit überfchreiten; deshalb fei nur untenftehend auf die eingehende und reich illuftrierte Quelle¹⁶³) ver-wiefen.

Literatur

über „Technifche Laboratorien für mehrfache Zwecke«.

Tunzelmann, G. W. de. The Central Inftitution of the City and Guilds of London Technical Inftitute. Engng., Bd. 46, S. 419, 473, 497, 523, 559, 596.

The Walker engineering laboratories. Engineer, Bd. 68, S. 385.

The new laboratories at univerfity college. Builder, Bd. 60, S. 423.

Das Laboratorium des Technologifchen Inftituts der Stadt Bofton. Uhland’s Ind. Rundfchau, Bd. 5, S. 43.

The new laboratories at univerfity college. Builder, Bd. 64, S. 423.

The extenfion of univerfity college. Engng., Bd. 55, S. 727.

Bradford technical college. Engng., Bd. 61, S. 3, 5.

Frese, F. Das Ingenieurlaboratorium der Königlichen Technifchen Hochfchule zu Hannover. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1900, S. 201, 241.

E. Sternwarten und andere Obfervatorien.

Von t Paul Spieker¹⁶⁴).

19. Kapitel.

Allgemeines, a) Zweck und Verfchiedenheit der Obfervatorien.

28g.

Zweck

im

Die Bezeichnung „Obfervatorium" könnte zwar, rein fprachlich betrachtet auf einen fehr ausgedehnten Kreis von Bauwerken Anwendung finden; doch ift man übereingekommen, mit diefem Namen nur folche Anlagen zu bezeichnen, allgemeinen, die wiffenfchaftlichen Beobachtungen dienen, und befchränkt gewöhnlich jenes Wort auf folche Anhalten, welche zur Pflege der fog. exakten, namentlich der mathematifch-phyfikalifchen Wiffenfchaften beftimmt find. In diefer Bedeutung foll die Bezeichnung „Obfervatorium" im Vorliegenden gleichfalls angewendet werden. Dafür ift auch die Bezeichnung „Warte" in Vorfchlag gebracht worden.

290.

Sternwarten.

Ohne Zweifel kann man die Sternwarten als die älteften Pflegeftätten exakter Beobachtungen der hier in Betracht kommenden Art bezeichnen. Sie find daher auch in der Überfchrift diefer Gruppe von Bauwerken befonders erwähnt. Die urfprüngliche und umfaffende Aufgabe der Sternwarten befteht nun darin, alle Erfcheinungen des Himmelsraumes zu erforfchen, dabei auch die Grundlagen der Zeitbeftimmungen, der räumlichen Maßbeftimmungen und Orientierungen für alle anderen Forfchungsgebiete zu liefern.

291.

Namen „Aftro-Phyfik" eine befondere Gruppe von Unterfuchungen abgegrenzt phytikaufche worden. Im Gegenfatze zu den etwa unter der Bezeichnung „Aftro-Mechanik zufammenzufaffenden Himmelsforfchungen, welche fich mit den Bewegungen und Geftaltungen der Himmelskörper unter der Wirkung der allgemeinen Maffen-anziehung befchäftigen, hat es die Aftro-Phyfik wefentlich mit denjenigen Gebieten der Himmelsforfchung zu tun, welche den von der Phyfik auf die ver-fchiedenen Bewegungszuftände der kleinften Teile der Körper zurückgeführten Erfcheinungen, wie Wärme, Licht ufw. — überhaupt dem Gebiete der phyfi-kalifchen Forfchungen — näherftehen.

Für die Pflege diefer phyfikalifchen Gebiete der Aftronomie find daher in neuerer Zeit befondere Anhalten, die fog. aftro-phyfikalifchen Obfervatorien, als nötig befunden worden, welche zwar ihre Verwandtfchaft mit den Sternwarten in vielen wichtigen Einrichtungen nicht verleugnen, gleichwohl aber durch manche eigenartige Sonderanordnungen fich von denfelben wefentlich unterfcheiden.

Innerhalb diefer allgemeinen Aufgabe ift jedoch in neuerer Zeit unter dem

a Obfervatorien.

In naher Beziehung zu den verfchiedenen Himmelserfcheinungen, welche das Forfchungsgebiet der Aftronomie und befonders der Aftro-Phyfik ausmachen, ftehen auch gewiffe Vorgänge auf der Erde, fowie in ihrer Luftumhüllung, und unter diefen haben für den Menfchen von jeher alle jene Erfcheinungen eine be-fondere Wichtigkeit gehabt, die man in der Gefamtbezeichnung „Wetter" zu-fammenzufaffen pflegt. In ftreng wiffenfchaftliche Form hat die Wetterbeobachtungen gleichwohl erft die neuere Zeit gebracht und ihnen eigene Anhalten gewidmet, welche man als meteorologifche Obfervatorien bezeichnet, infofern fie fich als wiffenfchaftliche Pflegeftätten der gefamten Witterungskunde dar-ftęllen. Für folche Anhalten, welche vorzugsweife dem praktifchen Zwecke der Wetterbeobachtung und -Anzeige dienen, hat man auch wohl die Bezeichnung Wetterwarte gewählt. Einen befonderen Zweig der Witterungskunde pflegen folche Anhalten, welche vorzugsweife die Sicherung des Schiffsverkehres auf den Weltmeeren zum Zweck ihrer Beobachtungen haben, denen man daher auch den Namen Seewarte beilegt.

292.

Meteorologifche

Obfervatorien.

²93;    Die elektrifchen und magnetifchen Erfcheinungen in Luft und Erde ftehen in

obfervatorien. mancher Wechfelbeziehung mit den fonftigen Vorgängen in den die Erde umhüllenden Luftfchichten, weshalb ihre Erforfchung gewöhnlich mit den meteoro-logifchen Beobachtungen in Verbindung tritt. Man errichtet daher nicht feiten Anhalten, welche auf beiden fo nahe verwandten Forfchungsgebieten zu wirken beftimmt find, und bezeichnet fie als meteorologifch-magnetifche Obfervatorien.

In neuerer Zeit hat fich ein — allerdings noch nicht ficher erforfchter — Zufammenhang zwifchen gewiffen folaren und tellurifchen Erfcheinungen als mindeftens höchft wahrfcheinlich herausgeftellt. Da die betreffenden tellurifchen Erfcheinungen dem Forfchungsgebiete der meteorologifch-magnetifchen Anhalten zugehören, fo ift auch fchon der Gedanke angeregt worden, folche Beobachtungen mit den aftro-phyfikalifchen Forfchungen, welche fich auf jene folaren Erfcheinungen beziehen, in nahe Verbindung zu bringen, um fo die Unterfuchungen über diefen zurzeit noch rätfelhaften Zufammenhang zwifchen beiderlei Erfcheinungen zu erleichtern.

Doch find magnetifche Obfervatorien auch als felbftändige Anhalten errichtet worden. Immer werden fie aber, felbft bei räumlicher Trennung, mit Anhalten, welche ihnen im vorftehenden Sinne verwandt find, in nahe Wechfelbeziehung treten müffen.

Weiters könnten in die in Rede behende Gruppe von Gebäuden eingereiht

294.

Sonftige

obfervatorien. werden: die geodynamifchen Obfervatorien, welche zur Beobachtung der Zuftände unter der Erdoberfläche und der noch in Tätigkeit befindlichen Vulkane errichtet werden; die metronomifchen Anftalten, in denen die zur Erhaltung der Normalität des beftehenden Maß- und Gewichtsfyftems eines Landes oder einer Ländergruppe notwendigen, fehr genauen Maß- und Gewichtsvergleichungen angeftellt werden; die geodätifchen Obfervatorien, welche die für die geo-dätifchen Präzifionsmeffungen nötigen Geräte einer unausgefetzten Prüfung auf ihre Richtigkeit zu unterziehen und durch fortgefetzte Beobachtungen und Verfuche verfchiedener Art die Methode des exakten Meffens weiter zu entwickeln haben; phyfikalifch-technifche Anftalten ufw. Da folche Anftalten zwar nicht eine geringere Bedeutung, aber eine geringere Verbreitung haben, fo wird hier von ihrer näheren Betrachtung abgefehen werden.

Die Beobachtungen, welche in fämtlichen obengenannten Obfervatorien an-geftellt werden, beziehen lieh zum Teile auf Gegenftände, die fich außerhalb des Beobachtungsraumes, oft in fehr beträchtlicher Ferne, befinden (wie die Himmelskörper); zum Teile aber gehen fie ganz im gefchloffenen Raume und in unmittelbarer Nähe des Beobachtungsgegenftandes vor fich. So wefentlich verfchieden nun auch die Bedingungen der Anlage in inftrumenteller und baulicher Hinficht fich gehalten, je nachdem es fich um Beobachtungen der einen oder der anderen Art handelt, fo läßt fich doch nicht wohl auf diefe Verfchiedenheit etwa eine andere als die oben angedeutete Einteilung der verfchiedenen Gattungen von Obfervatorien gründen, da die meiften der bezeichneten Anhalten zur Erfüllung ihrer Zweckbeftimmung für Beobachtungen von beiderlei Art eingerichtet fein müffen.

2Q5-

Beobachtungen in die Ferne und in die Nähe.

296.

Gefchichtliches.

Wenn es fcheinen möchte, daß diejenigen Obfervatorien, welche der Beobachtung im gefchloffenen Raume an kleineren Qegenftänden dienen, eigentlich als Laboratorien zu bezeichnen wären, fo kann zwar zugegeben werden, daß eine ganz fcharfe Scheidung zwifchen diefen beiden Begriffen überhaupt nicht möglich ift (denn in jedem Obfervatorium wird experimentell gearbeitet, in jedem Laboratorium beobachtet) — aber es ift doch auch hervorzuheben, daß in den hier zur Befprechung kommenden gefchloffenen Räumen vorzugsweife eine beobachtende und meffende Tätigkeit ausgeübt wird, fo daß fie wohl mit Recht als Obfervatorien bezeichnet werden. Dies fchließt nicht aus, daß auch mit einem Obfervatorium wirkliche Laboratorien in organifche Verbindung treten, wie dies beifpielsweife bei den aftro-phyfikalifchen Warten in befonders charakte-riftifcher Weife der Fall ift.

Wie fchon oben hervorgehoben wurde, find die Sternwarten als die älteften Pflegeftätten der exakten Beobachtung zu betrachten, aus welchen fich alle anderen Arten von Obfervatorien — mehr oder minder unmittelbar — entwickelt haben. Aber wenn auch die Beobachtungen über den Sternenlauf und andere Vorgänge am Himmel uralt find, fo kann man doch von aftronomifchen Beobachtungen in unferem heutigen Sinne erft fprechen, feit durch die Erfindung des Fernrohres das mächtige Hilfsmittel gewonnen worden ift, um wirklich genaue Beobachtungen im Himmelsraume anzuftellen. Damit follen natürlich die Leiftungen früherer Zeiten, welche namentlich im Vergleich zu den unvollkommenen Mitteln gerechtes Staunen erregen können, in ihrer Bedeutung auch für die heutige Wiffenfchaft nicht herabgefetzt, es foll vielmehr nur hervorgehoben werden, daß erft zu Anfang des XVII. Jahrhundertes unferer Zeitrechnung die Grundlage für die ganze neuere Entwickelung unteres wiffenfchaftlichen Beobachtungswefens, namentlich der Himmelskunde, durch Einführung des Fernrohres, überhaupt des bewaffneten Sehens, in den Beobachtungsdienft gewonnen war.

In baulicher Hinficht begnügte man fich gleichwohl noch längere Zeit hindurch mit einfachen Vorkehrungen. Es gab zwar fchon im Altertum und im Mittelalter einzelne großartige Komplexe von baulichen Einrichtungen, welche lediglich für aftronomifche Zwecke gedacht waren und denfelben dienten. Hierbei fei vor allem des Sternwartenbaues gedacht, den Tycho Bmhe zu Ende des XVI. Jahrhunderts auf der Infel Hveen errichtete.

König Friedrich II. von Dänemark gab ihm 1576 die kleine Infel Hveen am Sund zu Lehen und bewilligte ihm anfehnliche Summen zum Bau eines mit Sternwarte und Laboratorium ver-fehenen Schloffes (Uranienburg) und eines Wohnhaufes (Sternenburg) für feine Schüler. Über die noch vorhandenen Refte diefer Bauten berichtet die unten genannte Schrift¹⁶⁵).

Gewöhnlich aber benutzte man vorhandene, urfprünglich zu anderen Zwecken errichtete Baulichkeiten, z. B. fefte Türme von freier Lage, zur möglichft ficheren

Aufteilung der Beobachtungsinftrumente. Erft im Laufe des XVII. Jahrhunderts begann man allgemeiner, eigene Bauten — Sternwarten — für wiffenfchaftliche Zwecke zu errichten und diefe nach und nach zu den typifchen Formen unterer heutigen Obfervatorien auszugeftalten.

Für alle anderen in obiger Aufzählung genannten Beobachtungszwecke hat man das Bedürfnis zur Errichtung befonderer Bauanlagen erft im Laufe des vorigen Jahrhunderts und zumeift erft in deffen zweiter Hälfte empfunden. Zu den älteften mögen wohl die Veranftaltungen für die Pflege des meteorologifch-magnetifchen Dienftes zählen, welche etwa um die Mitte des XIX. Jahrhunderts auf A. v. Humboldfs Veranlaffung in verfchiedenen Ländern getroffen worden find. Einrichtungen für genaue Maß- und Gewichtsvergleichungen haben wohl fchon früher an verfchiedenen Orten behänden; doch gehört, foweit hier bekannt, die mit Anfang der fiebenziger Jahre des vorigen Jahrhunderts in Berlin zur Ausführung gelangte Anlage des Gefchäftshaufes der Kaiferlich Deutfchen Normal-Eichungs-Kommiffion zu den erftén derartigen Anhalten, in welchen die neueften Forderungen der exakten Wiffenfchaft volle Beachtung gefunden haben.

Die erfte für aftro-phyfikalifche Forfchungen eigens gegründete Anhalt — nachdem fchon feit Jahrzehnten an Sternwarten älterer Art Einzeleinrichtungen für folche Zwecke getroffen worden waren — dürfte das Obfervatorium auf dem Telegraphenberg bei Potsdam fein, deffen Bauausführung in die Jahre 1875—79 fällt. Ganz der neueften Zeit gehören die übrigen der oben erwähnten Obfervatorien an, namentlich die phyfikalifch-technifchen.

297.

Schwierigkeiten

der

Aufgabe.

b) Eigenart des Entwurfes und der Ausführung.

Die Aufgabe, für eine Obfervatorienanlage den Bauentwurf aufzuftellen und die Ausführung der Baulichkeiten zu leiten, tritt nicht allzu häufig an den Architekten heran. Liegt fchon in diefer relativen Seltenheit eine Erfchwerung für das hier vielleicht mehr noch als in vielen anderen Fällen notwendige Eindringen in die Grundbedingungen der Bauanlage und ihres Betriebes, fo treten einer fachgemäßen Löfung der Aufgabe auch noch mancherlei andere Hinderniffe entgegen, die hier einer kurzen Befprechung unterzogen fein möchten.

Zunächft ift darauf hinzuweifen, daß das Eigentümliche folcher Aufgaben nicht fowohl auf dem architektonifchen Gebiete liegt und etwa in der gefchickten Löfung von Grundriß und Aufbau gipfelt, als vielmehr in der Verfchmelzung der verfchiedenen, oft fich gegenfeitig bekämpfenden und fcheinbar ausfchließenden Forderungen der Wiffenfchaft mit den Bedingungen der technifchen Ausführbarkeit.

tektonifchen" keineswegs ausgefchloffen werden; im Gegenteile erheifcht auch die künfterifch-formale Seite befondere Aufmerkfamkeit, da ihrer angemeffenen Löfung nicht feiten die wiffenfchaftlichen Forderungen erhebliche Schwierigkeiten entgegenftellen, deren Überwindung dem Architekten eine ebenfo anziehende, wie fchwierige Aufgabe bietet. Aber das Wefentliche der Aufgabe liegt, wie bemerkt, mehr noch in der Überwindung jener zahlreichen Schwierigkeiten und (wenn auch oft nur fcheinbaren) Widerfprüche, welche aus den wiffenfchaftlichen Forderungen entfpringen. Zu diefem Zwecke lieht fich denn auch der Architekt zu häufigen Streifzügen in das Gebiet der Naturkunde genötigt, fowie zur Beachtung vieler fcheinbar kleinen, ja kleinlichen Rückfichten, welche gleichwohl für eine befriedigende Löfung der Aufgabe von Wichtigkeit find.

Hierzu kommt, daß die exakte Wiffenfchaft in ihrem fteten Fortfehreiten auch ftets Forderungen an die Technik zu ftellen genötigt ift, Forderungen, deren Notwendigkeit früher überhaupt nicht erkannt wurde oder deren Löfung man vielleicht nur deshalb nicht verlangte, weil man der Technik diefelbe nicht zutraute. Erft die in neuerer Zeit öfter eingetretenen näheren Beziehungen zwifchen beiden Gebieten mögen den Anlaß geboten haben, die Löfung auch folcher Aufgaben in die Hand zu nehmen.

Selbftverftändlich foll hiermit die Behandlung der Aufgabe als einer „archi-

neue

Aus diefen und ähnlichen Gründen können auch ausgeführte Anlagen ähnlicher Art nur mit Vorficht als Beifpiele zu unmittelbarer Benutzung herangezogen werden. Nicht feiten empfiehlt fich fogar das Studium beftehender Bauten wefentlich zu dem Zwecke, um die an ihnen begangenen Fehler kennen und vermeiden zu lernen. In vielen Fällen wird es für wichtige Einzelheiten an ausgeführten Beifpielen überhaupt fehlen, namentlich den oben angedeuteten neuen Forderungen gegenüber. Hier fieht fich daher der Architekt vorzugsweife auf feine eigene Überlegung an-gewiefen.

Denn auch die Literatur¹⁰⁶) über den Gegenftand unferer Betrachtung ift weder vollftändig, noch leicht zu benutzen. Die vielen wertvollen Angaben, welche von Männern der hohen Wiffen-fchaft gelegentlich über Obfervatorienanlagen im ganzen oder in einzelnen Teilen geboten werden, find meiftens in Fachfchriften unter anderen rein wiffenfchaftlichen Abhandlungen zerftreut und deshalb dem Techniker fchwer zugänglich. Was von ausführenden Baumeiftern veröffentlicht worden ift, betont gewöhnlich mehr die architektonifch-technifche Seite der Anlage und nimmt nicht genügend Rückficht auf die Löfung der wiffenfchaftlichen Forderungen. Erft in neuerer Zeit fcheint fich hierin eine Wendung zum Befferen anzubahnen.

298.

Zufammenwirken von

Architekten.

Aus alledem dürfte hervorgehen, daß eine glückliche Löfung der fchweren Aufgabe nur gelingen kann in ftetem und einmütigem Zufammenwirken zwifchen Fachgelehrten und Architekten. Und zwar gilt dies von der erften Aufhellung des Fachgejehrten Bauprogramms bis zum Abfchluß der Durchberatung aller Einzelanordnungen bei der Bauausführung felbft. Daß ein folches Zufammenwirken nicht nur möglich fei, fondern auch bei gegenfeitigem Entgegenkommen die beften Ergebniffe liefern kann, lehren mehrere Beifpiele der neueren Zeit, in welchen diefe Behandlungsweife mit Vorteil angewendet wurde.

Zunächft empfiehlt fich demnach nicht, daß das Bauprogramm einfeitig durch einen oder mehrere Fachgelehrte aufgefteilt werde. Vielmehr muß fchon hierfür die Mitwirkung des Architekten eintreten, damit fortwährend geprüft werden kann, wie weit fich die Programmforderungen mit der Möglichkeit technifcher Herftellung vertragen und welcher Ausgleich zwifchen wider-ftreitenden Bedingungen fich finden läßt.

Bei größeren Aufgaben, bei welchen gewöhnlich auch verfchiedenartige fachwiffenfchaftliche Intereffen mitfpielen, wird die Aufftellung des Programms am beften einer gemifchten Kommiffion überwiefen, welche in gemeinfamen Beratungen die Grundzüge der Anlage feftftellt und ihre Durchführbarkeit im ganzen und einzelnen an der Hand von Verfuchsfkizzen prüft. Letztere werden von den beteiligten Architekten in der zwifchen den einzelnen Beratungen liegenden Zeit aufgeftellt und je nach dem Ergebnis derfeiben entfprechend umgeftaltet, bis eine allen Anforderungen befriedigende Löfung im allgemeinen gefunden ift. Erft dann kann die genaue Aufftellung des eigentlichen Bauprogramms mit Vorteil erfolgen, welches der weiteren architektonifchen Bearbeitung der Bauentwürfe eine fichere Grundlage bietet.

Auch bei der Durcharbeitung der Entwürfe wird fich fortwährend Anlaß zu kommiffarifchen Beratungen finden, da bei derfelben unausgefetzt wichtige Einzelfragen auftauchen, deren Beantwortung nur in gemeinfamem Zufammenwirken zutreffend gewonnen werden kann. Das gleiche gilt für die Ausführung des Baues, fo daß die Beratungskommiffion — oder doch ein Ausfchuß derfelben — bis zur Bauvollendung ihre Wirkfamkeit fortzufetzen hat.

Es bedarf wohl kaum befonderer Betonung, ein wie wertvolles Material für künftige ähnliche Arbeiten bei den Verhandlungen folcher Kommiffionen zutage gefördert wird. Da nun zugleich auch für den vorliegenden Bau felbft ein möglichft genaues und fachgemäßes Feftlegen des Ganges der Beratungen und der hierbei geförderten Ergebniffe von Belang fein wird, fo empfiehlt fich das genaue Aufzeichnen der betreffenden Verhandlungen und das Sammeln der zugehörigen Skizzen, wodurch im Zufammenhange mit den während der Bauausführung gefammelten Erfahrungen ein anfchauliches Bild des ganzen Verlaufes der Angelegenheit geboten werden kann. ¹

20. Kapitel.

Beftandteile und Einrichtung, a) Wichtigere aftronomifche Inftrumente.

299.

Fachbezeich

nungen.

Es erfcheint zweckmäßig, hier zunächft einige kurze Erläuterungen voraus-zufchicken, fowohl über gewiffe oft wiederkehrende Fachbezeichnungen, als auch über die wefentlichften Inftrumente, für deren Aufhellung die baulichen Anlagen eine geeignete Stätte bereiten follen.

Manchen Auffchluß über diefen Gegenftand findet man u. a. in den unten genannten zwei Werken ²); hier kann natürlich nur infoweit auf denfelben eingegangen werden, als er für die baulichen Anlagen von Einfluß ift.

Als allgemein bekannt darf die Bedeutung des Ausdruckes Meridian (Meridianebene) vorausgefetzt werden. Erfte Vertikalebene (erfter Vertikalkreis, auch kurzweg erfter Vertikal) heißt die Ebene, welche am Beobachtungsort durch die Lotrichtung, fenkrecht zur Meridianebene errichtet, gedacht wird. Auch der Ausdruck Oftweftvertikal ift dafür im Gebrauch. — Azimut nennt man den Winkel, welchen die Meridianebene mit einer durch den Beobachtungsort und das Beobachtungsobjekt gelegten Vertikalebene bildet. — Kollimationslinie bedeutet Gefichts-(Vifier-)Linie. — Davon abgeleitet Kollimator, ein Inftrument, Diopter oder Fernrohr (meift kleineren Umfanges), welches zum Feftlegen einer beftimmten Vifierrichtung dient.

Unter Horizont eines Punktes (fchlechtweg) verfteht man ftets die rechtwinkelig zur Lotrichtung durch denfelben gelegte Ebene. — Polhöhe ift der Winkel der Erdachfe mit dem örtlichen Horizont.

300.

Aftronomifche

Inftrumente.

Nach der Art ihrer Aufhellung find die gebräuchlichften aftronomifchen Inftrumente zu unterfcheiden in folche, welche nur zur Beobachtung in einem beftimmten Vertikalkreis dienen follen und daher nur in der Ebene diefes Kreifes beweglich find, und folche, welche Beobachtungen nach allen Richtungen geftatten follen und deshalb «univerfal beweglich" aufgeftellt find. Unter letzteren unter-fcheidet man hauptfächlich zwei Arten, die «horizontal" und die «äquatorial" montierten Inftrumente. Außerdem kann man unterfcheiden zwifchen Inftrumenten, deren optifche Wirkung entweder auf der Brechung der Lichtftrahlen beim Durchgang durch Glaslinfen oder auf dem Zurückwerfen derfelben durch Hohlfpiegel beruht, alfo zwifchen «Refraktoren" und «Reflektoren". Für die vorliegende Betrachtung ift jedoch diefe Verfchiedenheit von minderem Belang, da — abgefehen von Inftrumenten fehr großer Abmeffungen (den fog. Riefentelefkopen) — die baulichen Einrichtungen zur Aufnahme von Reflektoren nicht wefentlich verfchieden find von denjenigen für Refraktoren.

Wenn ferner auch nicht feiten für kleinere bewegliche (fahr- oder tragbare) Inftrumente baulich wohl vorbereitete Aufftellungseinrichtungen erforderlich find (beifpielsweife für geodätifche Zwecke), fo kommen doch hier vorzugsweife die größeren, feft aufgeftellten Inftrumente in Betracht.

1) Durchgangsinftrumente.

301.

Meridian-

kreife.

Die erfte Gruppe von hier in Frage kommenden Inftrumenten dient zu Beobachtungen in nur einer Vertikalebene. Die Beobachtungsebene diefer Inftrumente ift gewöhnlich der Meridian oder der erfte Vertikal. Sie bewegen fich nur um eine wagrechte Drehachfe auf- und abwärts und tragen einen lotrechten Teilkreis, wenn fie zu genauen Höhenbeftimmungen dienen follen, weshalb auch

oft die Bezeichnung „Meridiankreis“ für folche im Meridian aufgeftellte Inftru-mente gebraucht wurde (Fig. 223 ¹⁶⁸).

Früher pflegte man die Drehachfe folcher Inftrumente einfeitig gelagert an einer Mauer zu befeftigen und nannte fie daher „Mauerkreife“ (Mauer-Quadranten oder -Sextanten). Jetzt ift diefe Anordnung nur feiten mehr im Gebrauch; vielmehr gibt man diefen Inftrumenten meiftens zweifeitig gelagerte Drehachfen und errichtet für die größeren derfelben gewöhnlich zwei fette Steinpfeiler, welche auf gemeinfamem Grundpfeiler ftehen und je ein Lager der Drehachfe tragen, fo daß die auf- und abgehende Bewegung des Fernrohres fich zwifchen diefen Pfeilern vollzieht. Bei minder großen Inftrumenten treten an die Stelle diefer Steinpfeiler

auch öfter Metallftützen.

Fig. 223.

.y.

-A

il

i-ms

1{! ;¹.

■?-î i

Pltlï'

■**Û

péLJ;:

y?

Lia

. Wfi

c-

ms

Ua-

IL

Meridiankreis der Sternwarte zu Genf¹⁰⁸).

Da von der dauernden Gleichlage aller wefentliehen Teile des Inftruments die Genauigkeit der Beobachtungen abhängt, fo müffen öfter Unterfuchungen ver-fchiedener Art angeftellt werden, um die richtige Lage ufw. zu prüfen und etwaige Kollimationsfehler zu berichtigen. Hierfür find unter Umftänden gewiffe bauliche Anlagen erforderlich, von welchen befonders die Einrichtungen zur fog. Re-verfion (zum Umlegen) des Inftruments, wobei die Zapfenlager vertaufcht werden, zu nennen find. Da der Raum zwifchen den Lagerpfeilern häufig zu diefer Umlegung nicht genügend frei ift, fo muß das Inftrument zu diefem Behufe in einen freien Raum gebracht, hier umgelegt und fo wieder zwifchen die Pfeiler zurückgebracht werden.

Zum ficheren Hin- und Zurückbringen des Inftruments dient nun ein auf einem Schienengleife laufender Wagen mit Hebevorrichtungen, durch welche das Inftrument aus den Lagern gehoben und nach erfolgtem Umlegen wieder in die-felben eingebettet werden kann.

Zur Prüfung der Kollimationsfehler dienen auch nicht feiten fog. Kollimatoren (fiehe Art. 299), welche auf befonderen Pfeilern aufgeftellt werden, die entweder ganz für fich fundamentiert oder auf dem Grundpfeiler des Hauptinftru-mentes errichtet find.

Alle Einzelheiten diefer Anordnungen, die je nach Lage des befonderen Falles verfchieden- ³

artige Geftaltung bedingen, müffen in eingehender Beratung mit den Fachgelehrten feftgeftellt werden, weshalb hier nicht näher auf diefelben eingegangen werden foll. Das gleiche gilt von den baulichen Einrichtungen, welche dem Beobachter das bequeme Benutzen und Handhaben des In-ftrumentś und feiner einzelnen Teile ermöglichen.

Vermittels der hier befprochenen Inftrumente kann ein Geftirn nur während feines Durchganges durch die Vertikalebene beobachtet werden, in welcher das Fernrohr fich bewegt. Daher werden diefe. Inftrumente auch allgemein Durchgangs- (Paffage- oder Tranfit-) Inftrumente genannt.

Fig. 224.

¹

) Siehe das Verzeichnis derfelben am Schluffe von Kap. 21.

²

) Konkoly, N. v. Praktifche Anleitung zur Anftellung aftronomifcher Beobachtungen etc. Braunfchweig 1883. André, Ch. & G. Rayet. L’aftronomie pratique et les obfervatoires en Europe et en Amérique. Paris 1874-78.

³

) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Illuftr. Zeitg., Jahrg. 3, S. 491.

IT*

«I

m»

LI

^nn.,.T

.-V..

iumnis

IÜ

Univerfaltranfit von Carl Bamberg in Berlin¹⁰⁹).

302.

Univerfal-

tranfite.

Eine befondere Gattung der Durchgangsinftrumente bilden die fog. Uni-verfaltranfite, meift von kleineren Abmeffungen, welche außer der Bewegung des Fernrohres um feine Horizontalachfe in der Vertikalebene auch noch eine Horizontalbewegung um eine Vertikalachfe geftatten und fo zu Beobachtungen in jeder beliebigen Vertikalebene gebraucht werden können (Fig. 224¹⁶⁹). Sie gehören alfo zu den „univerfal beweglichen« Inftrumenten. Von ihrer Konftruktion, welche im übrigen mannigfache Formen annimmt, kann man eine ziemlich deut-

lm) Fakf.-Repr. nach : Loewenherz, L. Bericht über die Wiffenfchaftlichen Inftrumente auf der Berliner Gewerbe-ausftellung im Jahre 1879. Berlin 1880. S. 7.

liche Vorftellung gewinnen, wenn man fich an das unter dem Namen „Theodo-lith " bekannte Winkelmeß-Inftrument mit Höhenkreis erinnert, mit welchem die Univerfaltranlite fo viele Ähnlichkeit haben, daß lieh namentlich die kleineren diefer Gattung nur wenig von einem »Theodolit mit Höhenkreis" unterfcheiden.

2) Äquatorial aufgeftellte Inftrumente.

Die Univerfalbeweglichkeit diefer Inftrumente wird dadurch bewirkt, daß fie um zwei fich rechtwinkelig fchneidende Achfen, die Pol- oder Stunden- und

die Deklinationsachfe, drehbar hergeftellt werden. Er-ftere liegt parallel zur Erdachte, die andere alfo (rechtwinkelig zur erften) parallel zur Äquatorebene. Natürlich find beide Achfen durch geeignete konftruktive Einrichtungen in ihrer beftimmten Lage unverrückbar befeftigt. In der Regel ift noch eine entfprechende

Vorrichtung — ein Uhrwerk — mit dem Inftrument verbunden, durch welche die Stundenachfe fich dergeftalt gleichzeitig mit der Erdachfe (aber in entgegengefetztem Sinne) dreht, daß das nach einem beftimmten Punkte des Himmels (einem Geftirn) ein-geftellte Fernrohr während der ganzen Dauer der Beobachtung genau die Bahn diefes Gehirnes verfolgt. Natürlich pflegt man das Uhrwerk nur während der Dauer einer Beobachtung im Gange zu erhalten , da die angegebene Bewegung des Rohres nutzlos ift, wenn das Inftrument nicht gebraucht wird.

Es leuchtet ein, daß diefe doppelte Beweglichkeit es ermöglicht, mit einem fo montierten Inftrument (Fig. 225 ¹⁷°) jeden Punkt des fichtbaren Himmels zu beobachten, im Gegenfatz zu den unter 1 befprochenen Durchgangsinftrumenten, die nur Beobachtungen in einer beftimmten Vertikalebene geftatten.

Die großen äquatorialen Inftrumente werden gewöhnlich auf einem fchweren Metaliftänder oder einem Steinpfeiler montiert und ruhen mit diefem auf dem Feftpfeiler, der für fie befonders hergeftellt werden muß. Im einzelnen find die

Äquatoriale.

Fig. 225.

€A

f'A

r .......A

il '■ ‘A'Æ

I k/S'Àrw

~~

Äquatorial von Gmbh in Dublin¹⁷⁰).

mechanifche

I?0) Fakf.-Repr. nach: Grubb, H. Description of the great 27-inch refracting telefcope and revolving dôme for the Imperial and Royal Obfervatory of Vienna. London 1881.

Fig. 226.

m

HSH

£

* j

pas

- / :

■

%

s.

///,

éWÊH

•/

1

C

n

■H

//

7r.

W-hm

:

-i-SS

■jag

1

:///;.

§v .<•

jg

k.\

I

Ê

lEg

pff

r 11

,\\ '

s

III

mÊm

[il

m

t\\ !

Æ

ÉS

:

I

—

m

m

c-.%

Vv\

m

liSHRES

-* j„ 1/7. r"

P

M

II

-

■

n

ai i

'!"V Ji

>‘’ô-

■m,

Éli

■y

yi

Z’

■■i

il

H?

‘ . :•*'

■

1 =

4£fl'HÜ

□

-•

i'!/

\ ,

'I

:;;î§fe#|

r

i

'y

| S04

$®S

5ï|ïg

I

Lj- :-

lÂlffc?

ÉÉS

;j' psy

„.i

ÜÉ

-- __

:

■

.

,D£

| ;

lljgl

■ - ’j

I ■

»

ïm,

m

i

■

mm

: 0} :

Ijg

■ ;.

IH

Ig*

■

;

OH

HP

Błam; lüü

■

..mu

m

Êss

mÊÊm

:

Mja[

i

H

OS

I

■

m™

Wmm/,

sSj

„ v

IS

... „ '. :■ ^

a

1

hsi

■h.

ïi-----

»

T ____ jWPE^rprrJ

j^§i|BËî®?? -    /ty_ -

wm

m

mm

mÿmSÈÊÈÊÈ

- --=■

M

I

èâfc~=®t

fe

Rieîentelefkop der Sternwarte zu Wien¹⁷¹).

Anordnungen für diefe Unterbauten fehr verfchieden; doch würde es hier zu weit führen, auf diefelben näher einzugehen. In jedem Einzelfalle wird fich der Architekt die nötige Kenntnis von der für das Inftrument beabfichtigten Konftruktion verfchaffen müffen, um danach die baulichen Anordnungen richtig treffen zu können. Namentlich wird es für ihn von Intereffe fein, die wichtigften Maß-beftimmungen des Inftrumentaufbaues zu kennen, um danach die zum Beobachten dienende Spaltöffnung fo anordnen zu können, daß nach Bedarf vom Horizont bis zum Zenit dem Inftrument freie Ausfchau gewährt wird.

Es mögen noch als befondere Arten der Äquatorialen beiläufig genannt werden: die Altazimute, mit welchen man fowohl Höhen- als Azimutalmeffungen vornimmt; ferner die Heliometer und 'die Kometenfucher, deren Zweck-beftimmung in ihrem Namen zum Ausdruck kommt.

Fig. 227.

304.

Befondere

Inftrumente.

Mit einigen Worten fei noch der großen Spiegeltelefkope oder Riefentele-fkope gedacht, welche fchon ihrer gewaltigen Abmeffungen¹⁷²) wegen befonderer baulicher Anordnungen bedürfen. Für diefe ift es vor allem von Bedeutung, ob die Beobachtung von der oberen oder der unteren Rohrmündung aus gefchieht; denn für beiderlei Anordnungen gibt es Beifpiele.

Befonders im erfteren Falle find mächtige, ftaff eiförmige Aufbauten erforderlich, welche dem Beobachter, je nach der Stellung des Inftruments, das möglichft bequeme Herantreten an das Okular geftatten; fie nehmen oft die Geftalt von fahrbaren Türmen an.

Beiläufig fei bemerkt, daß jedes größere Inftru-menl — fei es vertikal oder äquatorial, Refraktor oder Reflektor — ähnlicher Hilfskonftruktionen (wenn auch meift von geringeren Abmeffungen) bedarf, welche in jęder Stellung des Fernrohres das Okular fo bequem wie möglich zugänglich machen. Die vielfachen Rückfichten, welche für die Einzelgeftaltung diefer Anordnungen zu nehmen find, müffen jedesmal mit den beteiligten Aftronomen befonders vereinbart werden.

In Fig. 226 ¹⁷¹) ift das große von Grubb in Dublin gelieferte Telefkop der neuen Wiener Sternwarte (27 Zoll engl. — 686 mm Öffnung und 30 Fuß engl. = 9,14 m Brennweite) veranfchaulicht; der Beobachter kann auf dem Fahrftuhle fitzend felbft, und zwar mit leichtefter Handhabung, den Kuppelfpalt öffnen, das Inftrument drehen, ftellen und richten, demfelben fitzend nach links und rechts durch Bewegung des Drehftuhles auf einer kreisförmigen Schienenbahn folgen und nebftbei feinen Sitz tiefer oder höher ftellen. — Eine verwandte Einrichtung ift bei dem durch Fig. 227 17S) veranfchaulichten Äquatorial des Obfervatoriums zu Cambridge und bei dem in Fig. 228 m) dar-geftellten Äquatorial der Sternwarte zu Greenwich getroffen; in den beiden Abbildungen ift der Fahrftuhl und die Spurbahn, auf der er fich bewegt, erfichtlich.

Die feither vorgeführten Fernrohre bereiten dem Beobachter vielfach Unbequemlichkeiten, wenn er an das Okular herantreten will. Ungeachtet der Treppen, der Hebevorrichtungen und dergl. ift der Beobachter bisweilen genötigt, fehr

PP

■HilâÂàill

Vs

pp

WS

Bl

ï.i

••

Äquatorial der Sternwarte zu Cambridge¹⁷³).

3°5-

Knie

fernrohre.

m) Das Telefkop der Sternwarte zu Lick hat ein Objektiv von 0,9044 m, dasjenige der Kerfes-Sternwarte zu Lake Oeneva ein folches von l,oie m Durchmeffer. In Wafhington wird foeben von der dortigen Univerfität eine Sternwarte erbaut, deren Spiegeltelefkop eine Linfe von 1,55 m Durchmeffer und 13'/₂ ™ Dicke haben wird.

¹⁷³) Fakf.-Repr. nach: Harper’s new monthly magazine 1874, No. 292, S. 520, m) Fakf.-Repr. nach: Repertorium f. Exp.-Phyfik 1871, Taf. 12.

unbequeme Stellungen und Lagen einzunehmen. Diefe und manche andere Miß-ftände führten Loevy, den damaligen Unterdirektor des Obfervatoire zu Paris, dazu, das Fernrohr unter einem rechten Winkel (knieförmig) zu knicken, das Okular

Fig. 228.

NX

4L

WWW

Nr

NW

__L

-----\

xrrmr.'

ns

vJ

St

\\

fl

8?»

(0,

HJ!

55

Æ,

t3

"OL

ix

t'A

V* * ¥ 1 //

S)

Bf

4.

/ / / / AV

/\V

X;<

/_/

7H-i

æ.

WWW

Äquatorial der Sternwarte zu Greenwich¹⁷⁴).

und den demfelben zunächft befindlichen Schenkel des Rohres feftftehend anzuordnen, im Inneren desfelben zwei unter 45 Grad geftellte Planfpiegel anzuordnen und fo die Lichtftrahlen zweimal zu reflektieren, bevor fie nach dem Okular gelangen.

Eichens & Gauthier löften den mechanifchen und Gebr. Henri den optifchen Teil der ihnen geheilten Aufgabe und fchufen 1882 für die oben genannte Parifer Warte ein folches Kniefernrohr (Fig. 229 ¹⁷⁵); fpäter ftellten fie für die Obfer-vatorien zu Bordeaux, Algier, Befançon ufw. ähnliche Fernrohre her. Einzelheiten der Konftruktion find in der unten angegebenen Zeitfchrift¹⁷⁵) zu finden.

Nicht feiten ftehen die Riefentelefkope ganz im Freien und werden während des Nichtgebrauches nur durch leichte, zeltartige Konftruktionen gegen Witterungs-einflüffe gefchützt. In einzelnen Fällen hat man wohl auch die Einrichtung getroffen, daß nach beendeter Beobachtung ein fefter konftruiertes Dach über das wagrecht gelegte Inftrument übergefchoben werden kann, um es in der Zwifchen-zeit bis zum nächften Gebrauch vor Schädigungen zu bewahren (Fig. 230¹⁷⁶); fiehe auch Fig. 229).

Fig. 229.

■V-

II

Üi i

ï f:

isidllHi

LT'-V

u I    E

gpEip \'s' '

tVilhP^

n'iT

11- n .s

: : Tl L \p,u

I'

wAti

'mmSäte

figgliSifi

mr

Lu

•frpîr :

n» -

Łjbi

f::¹

VT SIT

jECg

ÎTÎmÏÏHÂÜl

frtnTîïuiiiîî

es

SS!

Anordnung des Äquatorials im Obfervatoire zu Paris¹⁷⁵).

b) Grundbedingungen der baulichen Anordnung und Konftruktion.

306.

Bedingungen.

Im Bauprogramm für eine Obfervatorienanlage wiederholen lieh faft ftets gewiffe Grundbedingungen, welche deshalb hier einer überfichtlichen Vorbe-fprechung unterzogen werden follen.

Die Bedingung der Erfchütterungsfreiheit ift bei jeder Obfervatorienanlage — gleichviel ob fie für Fern- oder Nahbeobachtung beftimmt ift — bald in höherem, bald in geringerem Maße zu ftellen.

Bei allen Fernbeobachtungen, deren Gegenftand fich nicht innerhalb des Beobachtungsraumes, fondern im Freien, oft in weitefter Ferne befindet, ift ferner ein

”⁵) Nach : Le génie civil, Bd. 19, S. 169.

¹⁷⁸) Nach: Ellery, R. L. J. Obfervations of the Southern nebulae made with the great Melbourne telefcope from 186g to 1885. Part I. Melbourne 1885.

307.

Lage

und Ifolierung

des

Obfervatoriums.

möglichft weitgehender Ausgleich der Temperatur zwifchen außen und innen von großer Wichtigkeit.

Umgekehrt fpielt die Bedingung eines gleichmäßigen Wärmegrades — Tem-peraturkonftanz — bei gefchloffenen Beobachtungsräumen meiftens eine hervorragende Rolle.

1) Erfchütterungsfreiheit.

Jede unbeabfichtigte Bewegung der zum Beobachten dienenden Vorrichtung oder des zu beobachtenden Gegenftandes beeinträchtigt naturgemäß die Genauigkeit des Verfahrens und muß daher ebenfo, wie jede anderweite Störung, vom Obfervatorium ferngehalten werden.

Als nächftliegendes Mittel für diefen Zweck ift deshalb eine möglichft ruhige, allen hörenden Verkehrseinwirkungen ufw. entzogene Lage des Obfervatoriums zu

Fig. 230.

PÜÜ

ff

\\

«Olli

Pillai'

-F-’

V'

mJ'f=

Mg

TMom

...

xv:;

Riefentelefkop der Sternwarte zu Melbourne¹⁷⁶).

empfehlen. In der Wirklichkeit ift aber die Wahl einer Bauftelle feiten völlig frei, fo daß es feiten ganz gelingt, fchon durch die Lage allein, durch genügenden Abftand von Lahrftraßen, Eifenbahnen, Eabrikanlagen mit Mafchinenbetrieb ufw., dem Obfervatorium die erforderliche Ruhe zu fichern. In folchen Fällen ift es oft möglich, wenigftens einen großen Teil der in den oberen Bodenfchichten fich fortpflanzenden Erfchütterungen durch trennende Gräben, welche das ganze An-ftaltsgebiet umziehen, von demfelben abzuhalten¹⁷⁷). Pflanzen fich jedoch die Stöße des Verkehres oder Betriebes vorzugsweife in den tieferen Bodenfchichten fort, fo wird das Mittel in der Regel nicht ausreichen, da die Tiefe des Trennungsgrabens aus technifchen und finanziellen Gründen gewöhnlich befchränkt ift, die Erfchütterungen aber mitunter von Anlagen ausgehen, deren Fundamente fehr tief liegen. Hier hilft gewöhnlich nur die Wahl einer anderen Bauftelle.

”’) Solcher Weife wurde u. a. bei den neuen naturwiffenfchaftlichen Univerfitäts-Inftituten an der Dorotheen-Straße zu Berlin und beim Obfervatorium zu Tiflis verfahren.

Nicht jede Bodenart leitet übrigens in gleicher Weife die empfangenen Er-fchütterungen weiter; die Befchaffenheit des Untergrundes, der Bauftelle und ihrer Umgebung übt daher hier oft einen wefentlichen Einfluß aus und ift bei der Wahl des Platzes für ein Obfervatorium wohl zu bebachten.

Feftpfeiler.

In den meiften Fällen ift es jedoch nicht genügend, das Obfervatorium gegen Störungen zu verwahren, welche ihm von außenher drohen. Die für genaue Beobachtungen dienenden Vorrichtungen bedürfen außerdem noch des Schutzes gegen Erfchütterungen aller Art, welche im Gebäude felbft, durch die unvermeidlichen Verkehrsbewegungen ufw., entftehen. Man ftellt fie daher mit Vorliebe auf fog. Feftpfeiler, welche, forgfältig gegründet| in fich möglichft ftandficher hergeftellt und von ihrer unmittelbaren Umgebung nach Möglichkeit losgetrennt werden müffen, damit ihnen die von außen kommenden Einwirkungen tunlichft wenig an-haben und das unmittelbare Übertragen von Verkehrsbewegungen im Gebäude felbft vermieden wird.

Natürlich kann es fich hier immer nur um eine möglichft weit getriebene Abfchwächung, nicht aber um eine doch nie erreichbare vollftändige Aufhebung aller irgendwie hörenden Einflüffe handeln.

Auch ift der Grad der Erfchütterungsfreiheit je nach der Art der Beobachtungen, um welche es fich handelt, in verfchiedener Weife bedingt. Bei ruhiger Lage der ganzen Anhalt genügt für viele Zwecke die Standficherheit ftarker Um-faffungs- oder Innenmauern eines feft angelegten Gebäudes. Man ftellt daher nicht feiten kleinere Präzifionsapparate auf Kragfteine, welche in folche Mauern eingelaffen find, und begnügt fich mit dem fo erreichten Grad von Abfchwächung der hörenden Einflüffe.

Mancherlei andere Gründe können jedoch auch felbft dann, wenn ein höherer Grad von Standficherheit nötig ift, die Verzichtleiftung auf völlig frei-ftehende Feftpfeiler veranlaffen. Zunächft ift zu beachten, daß die Standficherheit eines folchen Pfeilers wefentlich bedingt ift durch das Verhältnis feiner Standfläche zu feiner Höhe. Sie wächft mit der erfteren und nimmt ab bei Zunahme der zweiten. Nun ift in den meiften Fällen die Ausdehnung der Standfläche auf ein beftimmtes Maß befchränkt, beifpielsweife durch die Umfaffungsmauern des Beobachtungsraumes, welche der Pfeiler nicht unmittelbar berühren darf. Für die Beftimmung der Höhe dagegen wirken gewöhnlich ganz andere, von diefen Verhältniffen völlig unabhängige Umftände mit, die leicht das Höhenmaß des Pfeilers dergeftalt ftei-gern können, daß derfelbe ein der Standfeftigkeit ungünftiges, d. h. zu fchlankes Verhältnis erhält. Zu diefen beftimmenden Umftänden find vorzugsweife die Boden- und Untergrundverhältniffe zu rechnen, die zu einer tiefen Lage des Fundaments zwingen können, da oft nur in der Tiefe ein genügend tragfähiger Baugrund fich befindet.

In diefen und ähnlichen Fällen gibt man denn oft die Lostrennung der Pfeiler vom umgebenden Mauerwerk auf und gründet beide auf gemeinfamem, fchwerem Unterbau, deffen Standficherheit durch die Laft der gefamten Gebäude-Mauermaffen wefentlich erhöht wird. Hierbei wird es in den meiften Fällen möglich fein, dem Pfeiler ein feine Standficherheit in fich begünftigendes, d. h. nicht zu fchlankes Verhältnis zu geben.

In beiden Fällen, d. h. fowohl bei ganz gefonderter, als bei gemeinfamer Gründung, wird aber jeder Feftpfeiler von allen etwas beweglichen und häufiger Erfchütterung ausgefetzten Bauteilen, z. B. vom Fußboden, auf welchem fich der Verkehr des Haufes vollzieht, und ähnlichen Anlagen völlig unberührt bleiben müffen.

309.

Feftpfeiler

für

aftronomifche

Inftrumente.

Aus dem bisher Gefagten dürfte auch hervorgehen, daß es keineswegs immer im Intereffe der Erfchütterungsfreiheit liegt, die Pfeiler fo tief als möglich zu gründen. Man kann im Gegenteil leicht hier des Guten zu viel tun und muß deshalb alle mitfprechenden Umftände vorfichtig gegeneinander abwägen.

Bekanntlich übt auch der Wind auf hohe und fchlanke Mauerkörper oft bedeutende Erfchütterungen aus, wie z. B. bei geodätifchen Winkelmeffungen, für welche die Standorte auf Kirchtürmen und ähnlichen hohen Baukörpern genommen werden müffen, fehr häufig in ftörendfter Weife empfunden wird. Für dauernde Anlagen muß daher fchon aus diefem Grunde ein Feftpfeiler, wenn er nicht ungewöhnlich maffig und breit gelagert hergeftellt werden kann, durch um-fchließendes Mauerwerk gegen die Einwirkung von Windftößen gefchützt werden.

Die großen Beobachtungswerkzeuge der Sternwarten und ähnlicher Obfer-vatorien bedürfen zu ihrer Aufhellung einer Pfeileranlage von möglichft hoher Standficherheit. Unter diefen find wieder befonders diejenigen Inftrumente, welche mit Benutzung der Drehung des Erdkörpers Winkelmeffungen ergeben follen, alfo alle fog. Durchgangs- (Paffage- oder Tranfit-) Inftrumente nicht nur von allen durch äußere BewegungsVorgänge entftehenden Erfchütterungen im weiteften Sinne freizuhalten, fondera auch gegen diejenigen, mitunter fehr erheblichen Verdrehungen und Verbiegungen zu fchützen, welche die tragenden Mauerpfeiler unter dem Einfluß von Temperaturveränderungen zu erleiden haben.

Erft in neuerer Zeit hat man diefe und verwandte Erfcheinungen in ihrem urfächlichen Zufammenhang genauer kennen und für Fälle der Anwendung be-rückfichtigen gelernt, nachdem langjährige Beobachtungen ergeben hatten, daß bisher auch die forgfältigft konftruierten Feftpfeiler den an fie zu heilenden ftreng-hen Anforderungen nicht gerecht wurden. Soweit die hierauf bezüglichen Erfahrungen reichen, laffen fich diefe Anforderungen wie folgt zufammenfaffen.

Zunächft darf der Feftpfeiler mit keiner anderen Erdfchicht (noch weniger mit einem anderen Baukörper) in Berührung kommen als mit derjenigen, welche ihn unmittelbar trägt. Jede feitliche «Verfüllung“, jedes Eingreifen in den Untergrund, welches eine feitliche Berührung des Bodens mit dem Mauerwerk des Pfeilers bedingt, ift daher ausgefchloffen.

Sodann empfiehlt es fich, zu feiner Errichtung folche Bauhoffe zu wählen, welche eine ungefähr gleiche Wärmeleitung und eine ungefähr gleiche Ausdehnung unter Wärmeeinflüffen aufweifen wie die den Pfeiler tragende Bodenfchicht. Als notwendig erfcheint diefe Vorficht jedoch nur da, wo felbft in gewiffen Tiefen noch rafch wechfelnde Temperaturverhältniffe zu befürchten find, wie fie z. B. durch Grundwafferftrömungen oder harke Bodenfeuchtigkeit hervorgerufen werden können.

Ferner muß durch die Wahl der Bauftoffe und die Art ihrer Zufammenfügung dafür geforgt werden, daß der Pfeiler eine in fich möglichft gleichförmig geftaltete Maffe bildet, fo daß nicht etwa infolge ungleicher Temperaturwirkungen erhebliche partielle Geftaltänderungen und Verdrehungen eintreten können.

Befonders wichtig ift weiter für die dauernde Erhaltung der Unbeweglichkeit das Abhalten des Einfluffes der äußeren Lufttemperatur und ihrer Schwankungen, fowie die tunlichfte Erhaltung der Gleichheit der Temperatur des Pfeilerkörpers mit derjenigen der tragenden Erdfchicht. Wegen diefer nahen Beziehung zum Untergrund ift denn auch für fo gefchützte Pfeiler die Bezeichnung als «Grundpfeiler" wohl nicht mit Unrecht in Vorfchlag gekommen.

26g

Der Abfchluß der Lufttemperatur, wie ihn die Außenwände des den Pfeiler enthaltenden Gebäudes bis zu gewiffem Grade bewirken, genügt erfahrungsmäßig für Pfeiler der hier befprochenen Art nicht. Es erübrigt daher nur, außerdem noch befondere Umhüllungen anzuordnen, die rings um die Seitenwände des Pfeilers eine Luftfchicht abfchließen, welche den Ausgleich der Temperatur mit dem Erdboden vermittelt. Um dies vollftändig zu bewirken, könnte wohl auch diefe fo eingefchloffene Luft durch eine einfache Vorrichtung in kreifende Bewegung verletzt werden, fodaß ein gleichmäßiger Wärmegrad in allen Teilen des den Pfeiler umfchließenden Hohlraumes und auch hierdurch im Pfeiler felbft fich herftellt.

Endlich ift auf tunlichfte Abftumpfung feiner Zitterbewegungen (Tremor) hinzuwirken, welche unter Umftänden in den tragenden Erdfchichten fich auch da noch geltend machen, wo alle Vorkehrungen gegen die aus der Ferne wirkenden Erfchütterungen getroffen find. Hierzu empfiehlt fich das Einfchalten dünner Zwifchenfchichten aus feinkörnigen, lockeren Stoffen, welche diefem Zwecke dienen, ohne andere Übelftände herbeizuführen.

Die Inftrumente der hier befprochenen Art, welche möglichft andauernd eine unveränderte Stellung zu den feften Erdfchichten ihres Untergrundes haben follen, müffen nun auch ihrerfeits gegen fchädliche Wärmeeinflüffe der fie umgebenden Maffen, durch welche ihre Standfeftigkeit im feineren Sinne bedroht wird, gefchützt werden. Auch hier können nur Übergangs- und Umhüllungsfchichten helfen, deren Anordnung im einzelnen je nach befonderen Umftänden gefucht werden muß.

Für Pfeiler, welche univerfal bewegliche, z. B. äquatorial aufgeftellte Inftrumente tragen follen, können diefe ftrengeren Forderungen gewöhnlich ermäßigt werden. Namentlich find hier die oben angedeuteten Maßnahmen für den ftetigen Ausgleich der Pfeiler- mit der Erdtemperatur meiftens entbehrlich, da es genügt, wenn ein Verdrehen oder Verbiegen des Pfeilers während der kürzeren Dauer einer einzelnen oder mehrerer zufammenhängender Beobachtungen ausgefchloffen ift. Die übrigen zur Sicherung der Standfeftigkeit empfohlenen Anordnungen find dagegen auch bei diefen Pfeilern zu beachten.

Aus dem bisher Getagten dürfte hervorgehen, daß für große aftronomifche Inftrumente von beiderlei Art in der Regel Einzelpfeiler, die vom umgebenden Mauerwerk ufw. gänzlich getrennt und nicht mit demfelben auf gemeinfamer Grundplatte errichtet find, vorausgefetzt werden.

Bei der Errichtung eines Turmes mit Drehkuppel, welcher 1896 der Univerfitäts-Sternwarte zu Königsberg zur Aufnahme eines 13 zölligen Refraktors angefügt wurde, wurde in Rückficht darauf, daß fich in der Nähe eine größere Mafchinenfabrik befindet, von der Anlage eines befonderen Feft-pfeilers Abftand genommen. Vielmehr ift die ganze aus den Umfaffungswänden und einer inneren Ringwand beftehende Mauermaffe des Bauwerkes durch ein Syftem von elliptifchen, parabolifchen und ringförmigen Gewölben derart verfpannt, daß der ganze Turm als Feftpfeiler für den Refraktor dient.

2) Temperaturausgleich.

310.

Einfluß

Temperatur

ausgleiches.

Ein möglichft vollkommener Ausgleich der Temperatur zwifchen dem Beobachtungsraume und der freien Luft ift, wie fchon bemerkt wurde, für alle folche mangelhaften Obfervatorien erforderlich, in welchen Beobachtungen in die Ferne angeftellt werden, beifpielsweife alfo bei aftronomifchen und aftro-phyfikalichen Warten, meteorologifchen und geodätifchen Stationen und ähnlichen Anhalten.

Die Beobachtungen können aus naheliegenden Gründen nur von gefchütz-tem Raume aus vor fich gehen, in welchem fich leicht ein anderer Wärmegrad entwickelt wie in der freien Luft. Beim Öffnen der Beobachtungsfpalte finden

nun

durch die Mifchung der verfchieden temperierten Außen- und Innenluft

zitternde Luftbewegungen ftatt, welche die Genauigkeit der Beobachtung fehr beeinträchtigen und deshalb vermieden werden müffen. Außerdem follen die Inftrumente, befonders die Teilkreife derfelben, gegen ungleichmäßige Geftalts- und Ortsveränderungen nach Möglichkeit gefchützt werden — Unregelmäßigkeiten, welche leicht durch Temperaturfchwankungen entftehen können — damit wenig-ftens während der Beobachtungsdauer oder während mehrerer zufammenhängender Beobachtungen die Inftrumente in diefer Hinficht fich gleichmäßig verhalten. Auch das hörende „Befchlagen" der Inftrumente, befonders ihrer optifchen Gläfer, das bekanntlich bei rafchem Wechfel der Lufttemperatur leicht eintritt, muß tunlichft verhütet werden.

311.

Mittel

zur

Abhilfe.

Während man nun, wie unter 3 gezeigt werden wird, für ganz abgefchloffene Beobachtungsräume die umfchließenden Wände, Decken ufw. aus möglichft temperaturträgen Stoffen herftellt, find im vorliegenden Falle Stoffe und Anordnungen von möglichft weitgehender Wärmedurchläffigkeit zu wählen. Zugleich find aber auch gewiffe Einflüffe abzuhalten oder abzufchwächen, welche auf zeitliche oder örtliche Wärmefteigerung hi'nwirken oder Störungen durch örtliche Strahlungswirkungen herbeiführen können. So wird z. B. bei einer nur aus einfachem Metallblech beftehenden Raumumfchließung, welche ja zweifellos an fich den voll-kommenften termifchen Ausgleich zwifchen Außen- und Innenluft gewähren würde, die von der Sonne befchienene Seite felber ftärker erwärmt und dadurch zu einer Quelle von Wärmeftrahlungen und -Mitteilungen für den Innenraum, fo daß die Temperatur der eingefchloffenen Innenluft nach und nach diejenige der freien Luft bedeutend überfteigt. Beim Öffnen der Beobachtungsfpalte find alfo hörende Luft-ftrömungen ufw. unvermeidlich. Man verdoppelt daher die umfchließenden Flächen dergeftalt, daß zwifchen den beiden Blechhäuten Hohlräume entftehen, welche von der Außenluft durchftrichen werden, und wendet geeignete Mittel an, um den Luftwechfel in diefen Hohlräumen zu befördern.

Auch eine Überriefelung der Außenflächen mit Waffer kann unter Umftänden gute Dienfte leiften; doch ift bei Anwendung diefes Mittels Vorficht zu empfehlen. Überhaupt ift die Frage, wie die fchnelle und ftarke Erwärmung metallifcher Dächer und Wände durch die Sonne für die Beobachtung möglichft unfchädlich zu machen fei, noch nicht zum Abfchluß gebracht, muß vielmehr in jedem Einzelfalle unter Berückfichtigung aller mitwirkenden Umftände befonders erwogen werden.

312.

Einfluß

der

Auch andere als die bisher befprochenen Verhältniffe können jene hörenden Wärmeftrahlungen veranlaffen, welche den ficheren Ausblick vom Obfervatorium Umgebung. jn cjas Freje beeinträchtigen. Namentlich wirkt hierbei die Befchaffenheit der näheren und ferneren Umgebung des Beobachtungsraumes mit. So ift es bekannt, daß ein nicht mit Pflanzenwuchs bedeckter, fteiniger oder fandiger Boden, von der Sonne beftrahlt, ftarke auffteigende Luftftrömungen verurfacht, während Rafen-flächen, Bufch- und Baumpflanzungen folche nachteilige Erfcheinungen wenig oder gar nicht auftreten laffen. Die Umgebung eines Obfervatoriums ift alfo in diefer Hinficht um fo günftiger, je mehr fie fich park- oder waldartig und von fonftiger Bebauung frei zeigt.

Auch die Dachflächen der tieferliegenden Bauteile, über welche ein Beobachtungsturm hinausragt, bieten nicht feiten ähnliche Störungen, wenn nicht durch Wahl eines Deckungsmittels, welches durch Beftrahlung möglichft wenig erwärmt wird, folche Störungen foweit als tunlich abgefchwächt werden. Bis

jetzt hat fich in diefer Beziehung ein Rafendach immer noch als das zweck-mäßigfte ergeben. Doch find auch gegen diefe Deckungsart Bedenken geltend gemacht worden. Man will an einem feit einer Reihe von Jahren in Betrieb befindlichen Obfervatorium die Wahrnehmung gemacht haben, »daß die Sättigung der Luft mit Wafferdampf über dem Dach öfter ftarke Luftbewegungen hervorbringe, da die wafferhaltige fchwere Luft nicht, wie auf einer Wiefe, in Ruhe lagere, fondern bei leifeftem Luftzug vom Dache herunterftröme und höhere Luft-fchichten nachreiße". Da jedoch andererfeits auch anerkannt wird, daß jede fonftige, namentlich eine fog. harte Dachdeckung, etwa in Ziegel, Schiefer oder Metallblech, noch bei weitem größere Störungen durch ftarke Wärmeausftrah-lungen bei Sonnenfehein herbeiführen würde, fo bleibt das mit Rafen abgedeckte Holzzement-Dach, mit welchem das angeführte Obfervatorium verfehen ift, vorläufig immer noch das empfehlenswertefte, bis es gelingt, eine auch die obigen Störungen vermeidende Deckungsweife zu finden.

3) Temperaturkonftanz.

Bekannt ift der Einfluß, den wechfelnde Temperaturverhältniffe auf die

313-

Temperatur.

Maffenausdehnung aller Körper, namentlich der Metalle, ausüben. Mußte ja doch gleichmäßiger unter 1 diefer Einfluß fogar auf die Standficherheit ftarker, gemauerter Feftpfeiler unter Umftänden als ftörend bezeichnet werden.

Bei Beobachtungen im gefchloffenen Raume kommt es nun faft ftets auf fehr genaue Maß- und ähnliche Ermittelungen an, bei welchen fowohl der zu beobachtende Gegenftand, als auch die Beobachtungswerkzeuge während der Dauer der Unterfuchung unverändert bleiben follen. Dies kann nur durch die Erhaltung eines gleichmäßigen Wärmegrades während der ganzen Dauer der Beobachtung gefchehen.

Natürlich kann auch hier nicht von einer unbedingten und vollftändigen Erfüllung diefer Forderung die Rede fein. Ebenfo ift nicht für alle Arbeiten der gleiche Grad von Temperaturkonftanz nötig. Für viele derfelben genügt vielmehr derjenige Grad, der in einem durch günftige Lage und paffende Vorrichtungen den Einwirkungen der wechfelnden Außentemperatur möglichft entzogenen Wohnraume fich bietet.

Andere Beobachtungen bedingen fchon eine höhere Stufe von Wärmegleichmäßigkeit, etwa diejenige, welche ein guter Getränkkeller gewähren muß. Für die feinften Unterfuchungen genügt auch diefe Art des thermifchen Ab-fchluffes noch nicht.

Hierzu kommt aber außerdem nicht feiten die Forderung, daß diefe Unterfuchungen bald bei einer höheren, bald bei einer niedrigeren Temperatur an-geftellt werden. Derfelbe Raum muß daher — innerhalb gewiffer Grenzen natürlich — bald einen höheren, bald einen niedrigeren Wärmegrad annehmen und dauernd in derfelben Temperatur erhalten werden. Dabei ift es zugleich von Wichtigkeit, daß in allen Teilen des Raumes eine möglichft gleichmäßige Temperatur herrfche, damit ausgleichende Luftftrömungen, welche die Sicherheit der Beobachtungen ftören, foweit als irgend tunlich, vermieden werden.

314.

Bauliche

Anordnungen

hierfür.

Zur Erzielung fo weitgehenden Wärmegleichmaßes find natürlich befondere Vorkehrungen erforderlich.

Zuerft find die betreffenden Räume durch ftarke, aus möglichft temperaturträgen Stoffen hergeftellte Umfaffungen (Wände, Decken, Fußboden) gegen die

Einwirkung der im natürlichen Wechfel ftets fchwankenden Wärmeverhältniffe der Außenluft und des Erdreiches tunlichft zu fichern. Kann zugleich die bauliche Anordnung fo getroffen werden, daß diefe Umfaffungen nicht mit denjenigen des Gebäudes zufammenfallen, daß vielmehr das betreffende Gemach ganz im Inneren des Haufes, von anderen an fich fchon gegen ftarken Wärmeausgleich möglichft gefchützten Räumen umfchloffen liegt, fo kann in demfelben ein fehr hoher Grad von dauernder Temperaturkonftanz gewonnen werden, der wohl für die meiften Zwecke genügen wird.

Soll jedoch — unabhängig von der Außentemperatur — im Gemach ein bald hoher, bald tiefer beftimmter Temperaturgrad hergeftellt und dauernd erhalten werden, fo bedarf es noch eigenartiger Vorrichtungen zur Erzielung und gleichmäßigen Verteilung der beftimmten Temperatur im ganzen Raume.

Zu diefem Zwecke hat man in neuerer Zeit mit gutem Erfolge die Anordnung fo getroffen, daß alle Wände, die Decke und mitunter auch der Fußboden mit einer doppelten Verkleidung von Metall- (Zink-) Blech verfehen wurden, welche einen zufammenhängenden Hohlraum zwifchen fich einfchließt. Wird nun die Luft in diefem Hohlraum durch geeignete Mittel in eine angemeffene Temperatur gebracht, fo entfteht unter dem Einfluß der Wärmedurchläffigkeit des Bleches allmählich im Beobachtungsraum die gewünfchte Temperatur, die fich in gleicher Weife beliebig lang gleichmäßig erhalten oder durch wechfelnde Lufttemperatur im Hohlraume auch nach Bedarf ändern läßt. Es leuchtet wohl ein, daß fich der höchfte Grad erreichbarer Wärmegleichmäßigkeit in allen Teilen des Gemaches erzielen läßt, wenn man fo die ganze Innenfläche desfelben zur Wärmeübertragung benutzt.

Der Übergang aus einer Temperatur in die andere, namentlich wenn letztere auch dauernd erhalten werden foll, kann natürlich nur allmählich erfolgen, da die-felben Einrichtungen nicht zugleich die Wärme dauernd erhalten und rafch wech-feln können. Bei größeren Anhalten ift man daher nicht feiten zur Anlage mehrerer temperaturträger Räume genötigt.

Ein ringsum von anderen Räumen des Gebäudes umfchloffenes Gemach kann natürlich nicht in gewöhnlicher Weife durch Fenfter erleuchtet werden. Man verzichtet deshalb in folchen Fällen meiftens ganz auf natürliches Licht oder läßt doch nur foviel mittelbares Tageslicht ein, als ohne Schädigung der Temperaturkonftanz möglich und zum allgemeinen Zurechtfinden im Raume nötig ift. Die Beobachtungen werden dann bei künftlichem Licht angeftellt. Damit jedoch die Lichtquelle nicht zugleich auch als Wärmequelle wirkt und die Temperaturkonftanz ftört, werden die Leuchtflammen in dem oben angedeuteten Hohlraum zwifchen den beiden Blechwänden untergebracht und ihr Licht wird durch Linfen und Spiegel nach der Beobachtungsftelle geworfen. Diefe Anordnung genügt, da es fich meiftens um Einzelbeobachtungen an beftimmten Punkten handelt.

c) Konftruktion der Feftpfeiler und verwandter Anlagen.

1) Pfeileranordnungen für Fernbeobachtungen.

Pfeiler    ^    3°9 (S- ²68) find die Anforderungen näher befprochen, welche an

Hier follen nun noch die zweckmäßigften An-

für große die Feftpfeiler der großen aftronomifchen Inftrumente hinfichtlich ihrer dauernden Durchgangs- Standficherheit geftellt werden.

inftrumente.    °

Ordnungen zur Erfüllung diefer Forderungen kurz zur Erörterung kommen.

Die Geftaltung eines Feft- oder Grundpfeilers richtet fich natürlich in erfter Linie nach der Art, wie das Inftrument, welches er tragen foll, aufgeftellt wird. Für die großen Durchgangsinftrumente ergiebt fich hiernach meiftens eine rechteckige Grundform; der Aufbau verjüngt fich, der größeren Standfeftigkeit wegen, nach allen Seiten und nimmt die Geftalt einer abgeftumpften Pyramide an.

Als Bauftoff empfiehlt fich für folche Pfeiler ein magerer Grobmörtel mit möglichft wenig Zementzufatz oder ein Mauerwerk aus leicht gefinterten, filiziöfen Backfteinen und ganz magerem Kalkmörtel, während natürliches Geftein, namentlich in größeren Stücken, fowie Zement, wegen des häufig vorkommenden Treibens, möglichft zu vermeiden fein dürfte. Die hier empfohlene Bauftoffwahl fcheint am meiften zur Sicherung des Temperaturausgleiches mit dem Untergründe und der größtmöglichen Ffomogenität der ganzen Maffe des Grundpfeilers geeignet zu fein.

Die an der angezogenen Stelle empfohlenen ifolierten Umhüllungen des Grundpfeilers zur gleichmäßigen Erhaltung der Erdtemperatur können aus Back-fteinmauerwerk, aber auch aus anderen temperaturträgen Stoffen hergeftellt werden, wobei die Verwendung tragender und umhüllender Metallplatten nicht ausgefchloffen ift, vielmehr im Sinne einer gleichmäßigen und daher minder fchäd-lichen Übertragung der nie ganz abzufchneidenden äußeren Temperatureinflüffe vorteilhaft wirkt, wie weiter unten noch etwas eingehender dargelegt werden wird. Zur Beförderung des Austrocknens und der gleichmäßigen Wärmeverteilung im ganzen Pfeilerkörper empfehlen fich Durchbrechungen und Aus-nifchungen desfelben, welche jedoch die Standfeftigkeit des Grundpfeilers nicht beeinträchtigen dürfen.

Zur Trockenlegung wird oft ein dünnes, gleichmäßiges Afphaltbett unter dem Pfeiler gute Dienfte leiften.

Die auf diefen Grundpfeilern errichteten Stützen der Achfenlager des Inftru-ments (Inftrumentpfeiler) würden am zweckmäßigften die gleiche Zufammen-fügung aus denfelben Bauftoffen erhalten wie der Grundpfeiler. Dies wird jedoch nicht immer möglich fein, ohne diefen Stützen einen zu ftarken und daher raumbeengenden Querfchnitt zu geben. Man ift daher nicht feiten zu Quaderkon-ftruktionen (Monolithen) genötigt, wird aber dann fich zu vergewiffern haben, daß die gewählte Steingattung ein möglichft gleichartiges Verhalten bei Temperatur-fchwankungen und den aus denfelben hervorgehenden Formveränderungen zeigt wie das für den Grundpfeiler gewählte Material. Ein gewiffes Mißtrauen wird in diefer Hinficht den meiften Sandfteinforten gegenüber gerechtfertigt fein, ebenfo gegen Marmor, Dolomit und viele Eruptivgefteine. Am meiften eignen fich vielleicht fefte Kreideblöcke, Grobkalke aus der Kreideformation und ähnliche Steinarten. Da die Beobachtungen über diefe fchwierige Frage noch nicht zum Ab-fchluß gelangt find, fo bleibt hier, wie gefagt, nur genaue Unterfuchung für den Einzelfall unter Mitwirkung des beteiligten Gelehrten übrig.

Auch die Inftrumentpfeiler find zur Erhaltung ihrer eigenen Temperatur und zum Abhalten nachteiliger Strahlungswirkungen vom Inftrument mit Umhüllungen zu verfehen, wozu bisher Filztuch und Korkfchichten am meiften empfohlen worden find. Es erfcheint zweckmäßig, diefe Umhüllungen unter Wahrung eines Luftzwifchenraumes zu verdoppeln und eine dritte metallifche Hülle mit abgelüftetem Zwifchenraum hinzuzufügen. Die neueften Unterfuchungen über diefen Gegenftand, über welche weiter unten einiges mitgeteilt werden foll, haben den Wert metallifcher Hüllen in bemerkenswerter Weife beftätigt.

18

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

In Fig. 231 ift der Feftpfeiler für ein Durchgangsinftrument im Grundriß und lotrechten Schnitt fchematifch dargeftellt; p, p ift der Haupt- oder Grundpfeiler und m feine Ummantelung; it i find die Inftrumentpfeiler und J das Inftrument felbft; mit / und z find die großen und die kleinen Luftzüge bezeichnet.

Die Pfeiler zu äquatorial aufgeftellten (fog. parallaktifchen) und zu horizontal aufgeftellten (fog. Altazimut-) Inftrumenten mit Univerfalbeweglichkeit bedürfen bewegliche meiftens, wegen der nötigen Wahrung allfeitiger Horizontfreiheit, einer be-inftrumente. deutenden j-[öhe, während — wie fchon in Art. 309 (S. 268) erwähnt — gewöhnlich an fie nicht fo ftrenge Forderungen hinfichtlich der Vermeidung kleinfter, aus Temperaturfchwankungen herrührenden Formveränderungen geftellt werden wie an die Pfeiler der Durchgangsinftrumente. Die Verwendung von Bruchfteinen in nicht zu großen Stücken ift daher für diefelben wohl zuläffig und namentlich in den unteren Teilen, wegen der die Stand-feftigkeit fördernden größeren Schwere, oft fogar empfehlenswert. Für den Ausnahmefall, daß folche Pfeiler nicht, wie es die Regel bildet, von unten auf ganz getrennt vom umgebenden Mauerwerk, fondera mit letzterem auf gemeinfamer Grundplatte errichtet werden müffen, empfiehlt fich für den freiftehenden oberen Teil des Pfeilers die Wahl eines mög-lichft fchwingungsfreien Materials.

Im Anfchluß an den kreisförmigen Grundriß des Beobachtungsraumes erhält auch der Feftpfeiler einen dem Kreife fich nähernden Horizontalquerfchnitt und eine im Aufbau fich verjüngende Geftaltung — alfo etwa die eines abgeftumpften Kegels oder eine ftufenweife verjüngte Anlage (Fig. 232).

316. Pfeiler für univerfal

Fig. 231.

mim

Schnitt

MN.

Ügjj

MixS

ÜJ

1L

.Ï

Grund-

riß.

-q

Zur Beförderung des Austrocknens und des gleichmäßigen Wärmegrades empfehlen fich paffend geordnete Aus-fparungen im Mauerwerk in Geftalt von Kanälen oder die Anordnung eines Kernpfeilers mit radial angefetzten Pfeilern.

Natürlich ift hierbei ftets die Wahrung der Standficherheit zu beachten und dafür zu forgen, daß die einzelnen Teile in jedem Horizontalquerfchnitt gleiche Mauer-ftärke erhalten.

mÊmmm

Grundpfeiler für ein Durchgangsinftrument.

V250 W. Gr.

317.

Plattform

für mehrere kleinere Inftrumente.

Bei günftigem Verhältnis der Breite zur Höhe ift auch fchon mit Vorteil der Pfeiler als zylindrifcher Hohlkörper mit ftarken Umfaffungsmauern und Überwölbung angeordnet und fo in demfelben ein nutzbarer Innenraum gewonnen worden (Fig. 234).

Handelt es fich nicht um die Aufhellung eines einzigen größeren Inftru-ments, fondera um die Herftellung eines ficheren, hochgelegenen Standortes für mehrere — dann meift kleinere und verfchiebbare — Inftrumente, fo wird eine Anordnung fich empfehlen, wie fie der Oftturm des Potsdamer Obfervatoriums (Fig. 233) zeigt, nämlich die Herftellung eines die ganze Breite des Turmraumes deckenden Steinfußbodens über ftarken, auf dem Umfaffungs- und einem inneren Ringmauerwerk ruhenden Gewölben.

2) Pfeileranordnungen für Nahbeobachtungen.

318.

Pfeiler

für

Bei allen Meffungen, welche nicht durch Anvifieren eines Fernobjekts bewirkt werden oder bei denen keine Pendel- und Lotbeobachtungen zugrunde liegen, ift die unverrückbare Weltlage des Pfeilers gleichgültig, wenn nur die MikrofkoPe-Sicherheit geboten ift, daß die Lage des Beobachtungsinftruments zum Objektauflager als unverrückbar angefehen werden darf.

An die Stelle der Fernrohre treten bei den hier in Betracht kommenden Beobachtungen Mikrofkope. Diefelben find auf Feftpfeiler unverfchieblich aufgeftellt, während die Objekte auf kleinen Wagen liegend unter die Vifierlinie der Mikrofkope herangefahren werden. Ob man hierbei für Inftrumentpfeiler und Objektlager einen gemeinfamen Hauptpfeiler als Grundlage benutzt oder beiden geänderte Aufhellung gibt, wird wefentlich danach beftimmt, ob das Gewicht des Objekts nebft feinem Wagen im Vergleich zur Maffe des Hauptpfeilers fo geringfügig ift, daß durch die Bewegung der erfteren keine, auch auf die fichere Stellung des Inftruments '£nachteilig wirkende Verbiegungen und Verdrehungen des Pfeilers herbeigeführt werden können. Nötigen diefe Rückfichten zur Errichtung ganz gefonderter Pfeiler, fo find Einrichtungen erforderlich, durch welche die gegenfeitige und die Eigenlage der Pfeiler ftets kontrolliert werden können. Soweit möglich, wird man jedoch fich den Vorteil ungern entgehen laffen, welcher aus der größeren Maffe des gemeinfamen Unterbaues für die Standficherheit aller Teile erwächft.

Sollen die Beobachtungen unter dauernder und annähernd vollftändiger Tem-peraturkonftanz ftattfinden, fo empfiehlt fich die Anordnung des Hauptpfeilers ähnlich der eines Grundpfeilers für ein Durchgangsinftrument. Dabei muß aber der in den temperatur-konftanten Raum hineinragende obere Teil durch eine wärmeträge Zwifchenfchicht, welche gleichzeitig eine freie Verfchiebung des letzteren innerhalb mäßiger Grenzen zuläßt, von dem unteren, im Ausgleich mit der Erdtemperatur ftehenden Hauptpfeiler getrennt werden. Eine doppelte Glasfchicht mit Zwifchenlagerung von Kreide-, Talk- oder Holzkohlenftaub möchte fich für diefen Zweck empfehlen.

Finden die Beobachtungen unter verfchiedenen, nach Bedarf künftlich her-geftellten Temperaturen ftatt, fo ift der Hauptpfeiler durch eine temperaturträge Decke vom Beobachtungsraum getrennt herzuftellen. Dabei muß natürlich der in letzteren hineinragende Pfeilerkopf in ähnlicher Weife, wie oben angegeben, vom Hauptpfeiler abgefchieden und durch paffende Umhüllungen in möglichft weitgehende Wärmegleichheit verfetzt werden.

In den meiften Fällen wird eine einfache Ummantelung bei Verwendung möglichft temperaturträger und tunlichft geringen Maßänderungen bei Tem-peraturwechfel unterworfener Bauftoffe für den Pfeilerkörper, wie Backftein-mauerwerk in magerem Kalkfandmörtel, magerer Grobmörtel ufw., zur Erzielung der erforderlichen Standficherheit hinreichen.

Hinfichtlich der zweckmäßigften Maßnahmen zum Schutze von Pfeilern und Inftrumenten gegen nachteilige Wärmeeinwirkungen, namentlich gegen Wärmeftrahlungen, ift man bis vor einiger Zeit von Annahmen ausgegangen, welche fich, bei näherer Prüfung wenigftens, nicht durchweg als ftichhaltig erwiefen haben. Von befonderem Intereffe find daher die Unterfuchungen, welche zu Anfang 1887 Scheiner im Aufträge des Direktors der aftro-phyfikalifchen Warte bei Potsdam über Ifolationsmittel gegen ftrahlende Wärme angeftellt hat¹⁷⁹). Das wefentlichfte Ergebnis der- ¹ 2 3

llüig

I'

^ MWSà

1-rzJüf--

il <i

Fig- 233.

Örtlicher Turm.

:C

V.’

lie

il

1F

IDü

«s

"1

g?

i !

Ife !

I!

gf

Fig. 232.

Weftlicher Turm.

(E3

0/

h:

rk

Querfehnitte und Grundriffe.

(D

«7

*[>

<7f> --

~W/

• I# /-

omiB

■U

0/

Ti',.'-

X

i

Fig. 234.

W

-'V.

ë

I

1

i.

ft

T

□Di

P fej ta

niP

“ £

•Ę

w~w

F

r

r~"

AmBter&.P

11

'• ■ "?nrr—r.-r-

n

TJ

Meridional-Schnitt¹⁷⁸).

10    11    12    13    14.    15“

1:250

1    2    3    » r.

G

m

i

p*

Jl

Vom aftro-phyfikalifchen Obfervatorium bei Potsdam.

Arch. : Spieker.

N

97,3m über

I

Ü.

V

319-

Erfchütterungs-

freier

Fußboden.

felben ift die Tatfache, daß gegen ftrahlende Wärme nicht — wie man bis dahin allgemein annahm — fchlechte Wärmeleiter einen wirkfamen Schutz gewähren, fondera im Gegenteil gut leitende blanke Bleche, namentlich wenn fie dergeftalt doppelt angeordnet werden, daß zwifchen äußerer und innerer Blechhülle die Luft frei durchftrömen kann.

In der unten genannten Zeitfchrift ¹⁸°) hat Vogel die Scheiner’ichen Unterfuchungen des weiteren befprochen und aus denfelben einige praktifche Nutzanwendungen 'gezogen, über deren auf Pfeiler verfchiedener Art bezüglichen Teil Herr Direktor Vogel fich dem Verfaffer gegenüber wie folgt geäußert hat.

„Grundpfeiler zu Inftrumenten, auf welche die Temperaturfchwankungen der Umgebung, die fich nicht abhalten laffen, ganz allmählich übertragen werden follen, find mit dicken Schichten fchlechter Wärmeleiter zu umgeben. Um jedoch Bewegungen innerhalb eines Grundpfeilers von größerer Ausdehnung durch einfeitige Wärmeeinwirkung möglichft zu verhindern, wird es vorteilhaft fein, den Pfeiler außer der Ifolierfchicht von fchlechten Wärmeleitern mit einem ftarken Mantel aus Metall zu umgeben, welcher die Temperaturveränderungen der Umgebung möglichft gleichmäßig auf den Pfeiler überträgt. Die auf einem folchen Grundpfeiler ruhenden kleineren Inftrumentpfeiler, welche in den Beobachtungsraum treten und dort in erfter Linie vor dem Ein-fluffe der Prahlenden Wärme, vom Beobachter oder von den Beleuchtungslampen ausgehend, zu fchiitzen fein werden, find nach den vorliegenden Unterfuchungen nicht in fchlechte Wärmeleiter einzuhüllen, fondera mit einem einfachen oder doppelten Mantel aus blankem Weißblech oder Nickelblech, der in geringem Abftand von der Oberfläche des Pfeilers gehalten wird, zu umgeben. Die vielfach anzutreffenden Umhüllungen derartiger Pfeiler mit Filz oder Holz ohne einen äußeren Mantel aus blankem Blech können geradezu fchädlich wirken, indem durch fie die Wärme lokalifiert und feftgehalten und je nach der Dicke der Umhüllung eine geringere oder größere Nachwirkung ftattfinden wird, wenn die Wärmequelle entfernt ift. Ganz befonders find aber damit in Verbindung ftehende ftellenweife Erwärmungen eines Pfeilers zu vermeiden, da diefelben Drehungen und Verfchiebungen zur Folge haben, die auf die Beobachtungen Störungen von größerem Belang hervorbringen werden, als Hebungen und Senkungen des Pfeilers infolge einer gleichmäßig einwirkenden Temperaturänderung."

Es leuchtet wohl ein, weshalb hier eine verfchiedenartige Behandlung von Grund- und von Inftrumentpfeilern empfohlen wird. Erftere ftehen ftets in einem möglichft abgefchloffenen und gegen Temperaturfchwankungen tunlichft gefchiitzten Pfeilerkeller und find Prahlender Wärmewirkung wohl nie ausgefetzt. Es gilt alfo bloß, die nie ganz vermeidlichen Temperaturfchwankungen wenigftens nur fehr allmählich und gleichmäßig auf fie zu übertragen. Letztere dagegen, die in den Beobachtungsraum hineinragen, find vielfacher Beftrahlung ausgefetzt und bedürfen daher befonderen Schutzes gegen ftrahlende Wärme.

Ebenfo liegt es auf der Hand, daß die hier empfohlenen Anordnungen in gleicher Weife auf Pfeiler für Fern-, wie auf folche für Nahbeobachtungen anzuwenden find und daß auch der häufig notwendige Schutz der Inftrumente gegen Wärmebeeinfluffung im wefentlichen auf den gleichen Grundfätzen beruhen muß.

Läßt fich die künftige Stellung der Beobachtungspfeiler im Raume nicht fchon beim Bau feft beftimmen, muß vielmehr für verfchiedenartige For-fchungen, welche nacheinander in demfelben Raume angeftellt werden follen, ein tunlichft weitgehender Wechfel der Aufhellung von Inftrument und Objekt gewahrt bleiben, fo erübrigt nur, den getarnten Fußboden des Raumes möglichft erfchütterungsfrei zu konftruieren, d. h. ihn auf einer maffigen, dem ganzen Gebäude als gemeinfame Sohle dienenden Grundplatte von Mauerwerk oder Grobmörtel entweder unmittelbar oder durch Vermittelung ftarker Pfeiler und Gewölbe aufzulagern ⁴ 5).

Zum Abfchwächen der leichten Bewegungen, welche durch den Verkehr der Beobachter im Raume entftehen, genügen oft dicke, weiche Fußbodenteppiche und weiche Fußbekleidungen (Filzfchuhe) für die im Raume Verkehrenden. Sonft können auch für diefen Zweck befondere Schwebeböden, welche die Inftrument-

und Objektpfeiler nicht berühren, angewendet werden. In Fig. 231 (S. 274) ift der Schwebeboden mit 5 bezeichnet.

320.

Hölzerne

Pfeiler.

Schließlich fei noch erwähnt, daß mitunter auch Pfeiler, fowohl für Fern-, wie für Nahbeobachtungen, aus Holz errichtet worden find, trotz der bekannten Wandelbarkeit diefes Stoffes unter den verfchiedenen Einflüffen, welche auf ihn wirken können. Es handelt fich hierbei jedoch meiftens entweder um vorübergehende Anlagen oder um folche für ganz befondere Zwecke, fo daß es zu weit führen würde, hier auf die Einzelheiten näher einzugehen.

d) Anordnung und Ausgeftaltung der Beobachtungsräume.

1) Räume für Fernbeobachtungen.

Wie fchon in Art. 310 (S. 269) hervorgehoben ift, bedürfen alle zu Fernbeobachtungen dienenden Obfervatorienräume eines möglichft weitgehenden Ausgleiches zwifchen der Außen- und Innentemperatur, für welchen durch Lage,

Wahl der Bauftoffe und befondere konftruktive Anordnungen Sorge zu tragen fein wird. Im wefentlichen unterfcheiden fich diefe Räume nach Aufftellungs-weife und Zweckbeftimmung der Inftrumente in zwei Hauptgruppen, je nachdem die in ihnen aufgeftellten Inftrumente nur zur Beobachtung in einer Vertikalebene oder zu univerfellen Beobachtungen beftimmt find.

a) Räume für Durchgangsinftrumente.

(Meridianfäle und Oftweft-Vertikalfäle.)

321.

Unterfchied.

In ihrer Gefamtanordnung und Einrichtung find Meridian- und Oftweft-Vertikalfäle nahezu gleich. Sie unterfcheiden fich wefentlich nur durch ihre Lage zur Himmelsrichtung. Während bei erfteren die Beobachtungsebene von Nord nach Süd gerichtet ift und daher ein freier Horizont nach diefen Himmelsrichtungen erforderlich wird, brauchen die letzteren freie Ausfchau nach Weft und Oft. Bei erfteren reicht daher der Beobachtungsfpalt vom Nordhorizont durch den Zenit bis zum füdlichen, bei letzteren in gleicher Weife vom öftlichen bis zum weftlichen.

322.

Abmeffungen

und

Form.

Die Größe des Raumes hinfichtlich der Grund- und Höhenabmeffungen richtet fich natürlich nach der Zahl und Größe der darin aufzuftellenden Haupt- und Nebeninftrumente, unter letzteren namentlich der Kollimatoren und Sucher. Über diefe Vorbedingungen kann in jedem Einzelfalle nur der Aftronom Auffchluß geben. Doch fei hier bemerkt, daß man in neuerer Zeit es vermeidet, in einem und demfelben Saale mehrere Hauptinftrumente aufzuftellen und daß daher bei größeren Anlagen nicht feiten mehrere Meridianfäle erforderlich werden. Zweckmäßig ift es jedenfalls, die Abmeffungen — auch in der Höhe — nicht zu knapp anzunehmen, nicht nur mit Rückficht auf die freie Bewegung, fondern auch zum Schutz der Inftrumente gegen die von den Raumumfaffungen (Wände, Decke) ausgehenden Wärmeftrahlungen.

Die Geftaltung des Raumes ergiebt fich im Grundriß gewöhnlich als ein dem Quadrat fich näherndes Rechteck, auch wohl als wirkliches Quadrat. Nicht feiten findet man bei Sälen im Oftweftvertikal die freie Nord- oder Südfeite im Polygon geftaltet und mit Fenftern zu Nebenbeobachtungen verfehen.

323.

beleuchtung.

Die Erhebung der Anlage über den äußeren Boden und die Umgebungen Höhenlage ift vorzugsweife durch Rückfichten der nötigen Horizontfreiheit bedingt. Über und Tages-das hiernach oder aus anderen wichtigen Gründen Erforderliche hinauszugehen,

324.

Fußboden

vertiefung.

325.

Schienengleife

und

Terraffen.

326.

Temperierung

der

Luft.

327-

Koni'truktion.

empfiehlt fich nicht, damit nicht die Standfeftigkeit der Inftrumente durch unnötige Pfeilerhöhe leidet. Bei freier Lage des Obfervatoriums wird fich daher gewöhnlich eine nur wenig über den äußeren Boden erhobene Anordnung des Beobachterfußbodens ergeben.

Um bei gefchloffenen Beobachtungsfpalten Tageslicht im Raume zu haben, werden gewöhnlich in den Seitenwänden Fenfter angebracht und gleichzeitig zum Lüften und Ausgleichen der äußeren und inneren Temperatur verwendet. Natürlich bedürfen fie auch des Schutzes gegen Sonnenbeftrahlung.

Bei fehr großen Inftrumenten wird nicht feiten im Fußboden des Raumes zwifchen den Pfeilern der Achfenlager eine ftaffelförmig angeordnete Vertiefung angelegt, welche fo eingerichtet ift, daß die einzelnen Abfätze als Beobachterfitze bei ftark aufwärts gerichtetem Fernrohr dienen können (fiehe Fig. 226, S. 262).

Daß ferner zum Ausfahren und Umlegen des Rohres öfter befondere Laufwagen gebraucht werden, für welche Schienengleife anzulegen find, ift in Art. 300 (S. 258) erwähnt. Ebenfo werden Geleife öfter verlangt für die beweglichen Beobachterfitze (fiehe Fig. 227 u. 228, S. 263 u. 264), fowie für kleine Gehäufe, welche während des Nichtgebrauches das Inftrument gegen allerlei nachteilige Einwirkungen fchützen follen. Es leuchtet ein, daß bei der Raumbemeffung alle folche bewegliche Einrichtungen mit in Betracht gezogen werden müffen.

An älteren Anlagen findet man mitunter vor den Meridianfälen äußere Ter-raffen, um mit fahrbaren Inftrumenten gelegentlich Beobachtungen • im Freien an-ftellen zu können. Namentlich auf der Südfeite veranlaffen folche Terraffen jedoch leicht hörende Wärmeftrahlungen und müffen daher als nicht empfehlenswert bezeichnet werden, wenn fie auch manche Bequemlichkeit, befonders für Unterrichtszwecke, bieten mögen.

Im Aufbau eines Meridianfaales find vorfpringende Pfeiler und tiefe Mauer-nifchen möglichft zu vermeiden; ebenfo dürfen in den Umfchließungswänden des-felben keine Rauchrohre zum Heizen benachbarter Räume angelegt werden. Die Türverbindungen nach folchen Nachbarräumen find — wenn eine unmittelbare Verbindung überhaupt nicht vermieden werden kann — mit zweifachen Flügeln zu verfehen und fo zu legen, daß der beim Öffnen eintretende Luftftrom wenig-ftens nicht unmittelbar das Inftrument trifft; am Beobachtungsfpalt find tiefe Wangen nach Möglichkeit zu vermeiden — alles im Intereffe eines ungeftörten Wärmegleichmaßes nach außen und innen.

Bisher find die hier befprochenen Bauanlagen gewöhnlich in Stein oder Holz hergeftellt worden, wobei für den Wärmeausgleich nach außen durch Fenfter- und andere Öffnungen mit verftellbaren Verfchlüffen fo gut wie möglich geforgt wurde. In neuerer Zeit hat man mit befriedigendem Erfolg Metallkon-ftruktionen angewendet, namentlich die fchon in Art. 311 (S. 270) erwähnte Her-ftellung von Wänden und Decke, bezw. Dach aus zwei parallelen Blechflächen, welche einen zufammenhängenden Hohlraum zwifchen fich einfchließen, der gleichmäßig und beftändig von der Außenluft durchfpült wird. Bei der Kon-Itruktion diefer Anordnung ift befonders darauf zu achten, daß die Luftbewegung im Hohlraum nirgends durch vorfpringende Teile, namentlich lange, wagrechte Verbandftücke unter der äußeren Blechhaut, gehört wird ¹⁸²).

ib2) Der Konftrukteur wird fich ftets die in jedem Einzelfalle eintretende Luftbewegung vergegenwärtigen und in erfter Linie mit Rückficht auf diefe feine Anordnungen treffen müffen, felbft wenn dabei gewiffe technifche Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten zu überwinden find. Wenn die erften Verfuche mit diefem Syfteni nicht immer völlig befriedigend ausgefallen find, fo lag dies vielleicht nicht zum geringften Teile in der mangelnden oder doch nicht genügenden

to

00

Zur Beförderung des Luftzuges in den Hohlräumen find natürlich an den höchften Stellen der Anlage Saugköpfe oder Saugkappen anzuordnen, an den tiefften Öffnungen für den Eintritt der äußeren Luft frei zu laffen. Auch erfcheint es nicht ausgefchloffen, ähnlich wie bei den Hohlräumen der temperaturkonftanten Räume (fiehe Art. 334), Heizflammen zwifchen den Blech wänden als Beförderer der Luftbewegung anzubringen und fie zugleich für Beleuchtungszwecke zu verwenden.

Der Fußboden eines Meridianfaales ift als Schwebeboden, am beften wohl aus Holz, fo zu konftruieren, daß er die Inftrumente und ihre Pfeiler nirgendwo unmittelbar berührt. Steinfußböden, welche auch wohl mitunter zur Anwendung gekommen find, empfehlen fich nicht wegen der von ihnen leicht ausgehenden ungleichen Wärmeftrahlungen. Dagegen können Schwebeböden auf Eifen- ftatt auf Holzbalken da empfohlen werden, wo auf einen möglichft dichten Luft-abfchluß des Pfeilerkellers Wert gelegt wird. Erfahrungsmäßig ift nämlich Holz bei völligem Abfchluß der Luftbewegung leicht dem Verderben durch Schwamm ufw. ausgefetzt.

ß) Räume für äquatorial aufgeftellte Inftrumente.

328.

Abtneffungen

und

Form.

Die Größe diefer Räume ift natürlich ebenfalls in erfter Linie bedingt durch die Größe der darin aufzuftellenden Inftrumente nebft allen Nebenanlagen, wobei namentlich die letzteren in neuerer Zeit eine hervorragende Rolle fpielen. Da aber in diefer Hinficht jeder Einzelfall feine befonderen Bedingungen bietet, fo erübrigt auch für diefe Frage nur genaue Vereinbarung mit dem Fachgelehrten vor Aufhellung des Entwurfes.

Die natürliche Grundrißform eines folchen Raumes ift der Kreis oder ein dem Kreife fich näherndes Vieleck, da das Dach desfelben faft ftets zum Drehen um eine lotrechte Mittelachfe eingerichtet ift und deshalb die Geftalt eines Umdrehungskörpers erhält. Der Zweck diefer Einrichtung ift wohl leicht zu erkennen.

Das (genau oder annähernd) in der Mitte des Raumes aufgeftellte Inftrument läßt fich nach jedem Punkte des fichtbaren Himmelsraumes einftellen. Der die freie Ausfchau vermittelnde Beobachtungsfpalt muß alfo, jeder Bewegung.des In-ftruments entfprechend, feine Lage verändern können. Dies gefchieht aber durch eine entfprechende Bewegung des Drehdaches, in welchem fich der Spalt befindet, um feine lotrechte Mittelachfe.

329.

Drehdächer

und

Drehtürme.

Für die Drehdächer finden fich die verfchiedenartigften Formen in Anwendung, wobei für die Wahl der einen oder der anderen (neben naheliegenden Rückfichten auf die äußere Erfcheinung des Bauwerkes) wefentlich die Anordnung der Spaltverfchlüffe beftimmend mitwirkte, deren richtige Löfung ftets zu den fchwierigften Aufgaben gehört.

Die natürlichfte und auch häufig angewendete Form ift wohl die der Halbkugel, entweder rein (Fig. 235) oder mit einem höheren oder niedrigen zylin-drifchen Unterfatze (Fig. 236). Auch Umdrehungsformen aus Segmenten, deren Zentriwinkel kleiner als 90 Grad ift, find in Anwendung gekommen (Fig. 237). Ebenfo findet man zylindrifche Anlagen mit mehr oder minder flacher, fegment-

Beachtung diefer wichtigen Verhältniffe. Wer die Eigentümlichkeiten der Luftbewegung aufmerkfam verfolgt hat, dem ift zur Genüge bekannt, wie nachteilig für diefelbe oft ein fcheinbar geringfügiges Hindernis wirkt. Die für eine folche Anlage der Raumumfchließung durch zwei parallele Blechflächen ohnehin naheliegende Konftruktion des Traggerüftes in Eifenrippenwerk wird ftets die Möglichkeit einer ftandficheren und nicht zu umftändlichen Anordnung unter Wahrung jener wichtigen Rückficht bieten.

330.

Höhenlage.

331.

T reppen.

oder kegelförmiger Decke (Fig. 238 u. 239), mitunter fogar oben durch eine geneigte Ebene fchief abgefchnitten (Fig. 240 u. 241), auch Kombinationen von fteileren und flacheren Kegelformen (Fig. 242) und manche ähnliche Anordnungen.

Mitunter reicht der drehbare Teil der Raumumfchließung bis zum Fußboden des Beobachtungsraumes hinab; auch find fchon Einrichtungen ausgeführt worden, bei welchen der Fußboden (ganz oder doch ein ringförmiges Stück desfelben) mit dem Drehturm feft verbunden ift und fo die Drehung mitmacht. Häufiger kommt wohl die Anlage einer feftftehenden zylindrifchen Mauerumfchließung des unteren Teiles (einer /Trommel") vor, welche jedoch in angemeffener Höhe unter dem Horizont des Inftruments abfchließt und den Laufkranz des Drehdaches aufnimmt (Fig. 243¹⁸⁸). In diefem unteren lotrechten Teile der Raumumfchließung befinden fich dann gewöhnlich die zur Beleuchtung des Beobachtungsraumes, fowie die zur Ausfchau für Vor- Fig. 236. beobachtungen dienenden Fenfter (Fig. 244 u. 245¹⁸⁴), ebenfo Türen, welche auf vorliegende Terraffen, Dachflächen oder Umgänge führen, die oft gewünfcht werden, obgleich fie für den ftetigen Temperaturausgleich leicht eine gewiffe Gefahr bieten.

Die Einzelheiten der Drehdacheinrichtungen und der Spaltverfchlüffe follen weiter unten (unter e, 1 u. 2) noch be-fonders befprochen werden, da in ihnen der wichtigfte und fchwierigfte Teil einer Obfervatorienanlage fich darftellt.

Liegt ein mit Drehdach verfehenes Obfervatorium frei für fich, ohne nahen Zufammenhang mit anderen Bauanlagen, fo ift die Höhenentwickelung nur durch die Rückfichten auf die weitere Umgebung bedingt, über welche hinaus die Anlage ringsum freien Horizont haben muß. Zu größerer Erhebung des Beobachtungsraumes ift man dagegen meift gezwungen, wenn fich derfelbe als Teil einer größeren Bauanlage darftellt. Immer wird man die Höhenfteige-rung nicht weiter treiben, als durch die Bedingung der mehr oder minder vollftän-digen Horizontfreiheit vorge-fchrieben ift.

Die zum Beobachtungsraum führende Treppe liegt entweder in einem anfchlie-

ßenden Nebenraume, oder fie windet fich an der Innenwand des äußeren Turmmauerwerkes ohne Berührung mit dem Feftpfeiler empor. In letzterem Falle mündet der Treppenaufgang unmittelbar in den Beobachtungsraum; man bedarf alfo eines befonderen Verfchluffes der Treppenöffnung, deffen Anordnung mannigfache Überlegung erfordert. Um den Raum, welchen die Treppenmündung einnimmt, für die Bewegung der Beobachter ufw. nicht zu verlieren, legt man den Abfchluß der-felben gewöhnlich in gleiche Höhe mit dem Fußboden (Klapp- oder Schiebetür).

Fig- 235.

Fig. 237.

Fig. 238.

Fig. 239.

Fig. 240.

Fig. 241.

Fig. 242.

18S) Fakf.-R.epr. nach: Grubb, H. DeJ'cription of the great 27-inch refracting telefcope and revolving clonie for the obfervatory of Vienna. London 1881. S. 24.

m) Fakf.-Repr. nach: Garnier, Ch. & G. Eiffel. Obfervaioirede Nice etc. Paris 1885.

Der Fußboden felbft muß natürlich als Schwebeboden fo eingerichtet fein, daß er nur auf dem Umfaffungsmauerwerk des Turmes aufgelagert ift und den Feftpfeiler, wie das Inftrument nirgends berührt. Man findet auch Fußböden, die Einrichtung, fich nach Bedarf heben und fenken laffen. Fig. 246¹⁸⁵) zeigt einen folchen Hebe-

Fig. 243.

332.

Konftruktion

und

VT///

fl

WL

CI*

js

st

■

W//>

¹

) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1879, Bl. 6.

²

¹⁷⁹) Die Ergebniffe diefer Unterfuchungen find veröffentlicht in: Zeitfchr. f. Inftrumentenkunde 1887, Aug., S. 271.

³

18

⁴

)    In: Aftronom. Nachrichten, Bd. 1x8, Nr. 2815.

⁵

)    Eine folche Anordnung ift in utnfaffender Weife im Gebäude der phyfikalifch-technifchen Reichsanftalt zu Charlottenburg zur Ausführung gekommen.

=W17'

iV

1:125

FrfKfiFr—

3    4    6 «

-+-----1-----i

Mittlere Drehkuppel der Univerfitäts-Sternwarte zu Wien¹⁸³).

boden vom ZicÆ-Obfervatorium in Kalifornien, und in Fig. 258 ift ein zweiter, dem y'^fô-Obfervatorium zu Lake Geneva angehöriger dargeftellt.

Derfelbe ift in der genannten Abbildung mit a bezeichnet und befteht aus einer runden Plattform von 23,00 m Durchmeffer, die in geeigneter Weife geftützt und mit Gegengewichten aus-

Fakf.-Repr. nach : Engineer, Bd. 62, S. 23.

Z

8 i 9

oss:t

An ficht.

mm

Sï

=4

8

-,/r

11 12

Z

&

Fig. 244.

31

14-    15™-

H

k?°ï^ r

53F

M/

CI

/N

M

/

Drehkuppel der Sternwarte zu Nizza¹⁸⁴).

■

K-

W

:r~ -.

i

I

»

m

■

m

_ - 11; 1+jOO.

Jûf 35o_ _

drT

/

*

i

1

c

y

~7

-

W,

r'

r

Querfchnitt.

~U0tj~Z7~

Fig- 245.

r

w

1

Va

I

Wa

Ś-

JT.3ÔQ

geftattet ift. Er kann von der Stellung a bis zur Stellung ax um 7,00* gefenkt werden. In dielen beiden äußerften Höhenftellungen laufen Galerien an der Innenwand der Umfaffungsmauer, von denen man bequem auf den Hebeboden gelangen kann; in den Zwifchenftellungen kann man durch eine Treppe auf diefen Boden fteigen. Für den Durchgang des das Telefkop ftützenden Feftpfeilers ift im Boden eine geeignete Ausfparung vorgefehen. Zum Heben und Senken des Hebebodens dienen 4 Seiltrommeln, welche durch geeignete Kuppelungen von einem im Mittelpunkt des Fundaments aufgeftellten Motor aus angetrieben werden.

Fig. 246.

Bl

□MT”

IRL—-

MC

■Mi

iü

H-

rnmsm

Li

Drehkuppel des Zj'cÄ-Obfervatoriums in Kalifornien18B).

V250 W. Gr.

Bei der Raumgeftaltung der Anlage ift auch darauf Rückficht zu nehmen, daß die großen Teile des Inftruments, namentlich das Fernrohr, ohne befondere Schwierigkeit ein- und ausgebracht werden können. Da die Lauftreppen hierfür gewöhnlich nicht den nötigen Raum bieten, fo find entweder Klappen im Fußboden anzuordnen, oder das Inftrument muß von außen heraufgezogen und durch eine Tür- oder Fenfteröffnung eingebracht werden ufw.

Beftehen die unteren Umfaffungen des Beobachtungsraumes aus Mauerwerk, fo ift dasfelbe fo einzurichten, daß der thermifche Ausgleich möglichft befördert wird, ohne plötzlichen Einwirkungen ftarker Temperaturwechfel zu fehr Vorfchub zu leihen.

333-

Konftruktion.

334.

Temperierung

der

Luft.

vom

Zu diefem Behufe find Doppelwandungen mit regulierbaren Luftausgleichöffnungen in Vorfchlag gekommen. Am einfachften werden — neben den Fenftern — Nifchenanlagen im Ringmauerwerk diefen Zweck erfüllen, da fie auf größeren Flächen eine ziemlich weitgehende Vetfchwächung des Mauerwerkes ermöglichen, ohne doch feine Standfeftigkeit zu gefährden. Solche Ausnifchungen bieten dann außerdem willkommenen Raum zum Unterbringen von allerlei kleineren Nebeneinrichtungen, Möbeln ufw., ohne Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit im Hauptraume.

2) Räume für Nahbeobachtungen.

In Art. 314 (S. 271) ift bereits die Anordnung temperaturträger Räume, wie fie für die meiften und wichtigften Nahbeobachtungen erforderlich find, allgemein dargelegt, fo daß hier nur noch einige Einzelheiten nachzuholen find.

Zur Herftellung des den ganzen Beobachtungsraum an Decke, Wänden und mitunter auch am Fußboden umkleidenden Hohlraumes verwendet man am zweck-mäßigften Zinkwellblech, fchon mit Rückficht auf die größere Steifigkeit, welche gewelltes Blech von dem ebenen auszeichnet. Die eine der beiden Blechwände kann unmittelbar an die Umfaffungswand ufw. durch Steinfehrauben oder ähnliche geeignete Mittel befeftigt werden; die andere wird durch paffende Stützen, ähnlich den fog. Stehbolzen der Keffelkonftruktion, mit der erfteren in Verbindung gebracht.

Der Abftand zwifchen beiden Wänden ift fo groß anzunehmen, daß es noch möglich ift, in den Zwifchenraum hineinzutreten, um die dort befindlichen Hilfseinrichtungen nachfehen und zum Ausbeffern herausnehmen zu können.

Die weiteftgehende Vorkehrung zur Temperierung der Luft im Hohlraum befteht in einem außerhalb des Beobachtungsraumes aufgeftellten Gebläfe, durch welches die entfprechend temperierte Luft in den Raum getrieben wird. Um dem ganzen Gemach möglichft rafch den gewünfehten Wärmegrad mitzuteilen, kann man durch paffende, in der inneren Blechwand verteilte Klappen die eingetriebene Luft zunächft das Gemach felbft durchftreichen laffen, während fpäter, wenn die Beobachtungen vor fich gehen follen, bei gefchloffenen Klappen die Luft nur im Hohlraum umgetrieben wird. Natürlich muß ihr durci] Rohre, die im Mauerwerk auszufparen find, die Möglichkeit gegeben werden, in das Freie zu entweichen.

Minder umftändlich und in vielen Fällen ausreichend, wird die Temperierung durch Heizflammen (Gas oder Petroleum) bewirkt, welche im Hohlraum paffend verteilt find und zugleich Beleuchtungszwecken dienen können.

Bedarf man für die betreffenden Arbeiten einer Temperatur, welche höher oder annähernd gleich derjenigen der äußeren Luft ift, fo entftehen in der Anwendung keine befonderen Schwierigkeiten. Anders ftellt fich die Sache, wenn ein Raum verlangt wird, der das ganze Jahr hindurch einen möglichft gleichmäßigen, aber erheblich unter der Sommertemperatur fich haltenden Wärmegrad haben foll. In der warmen Sommerluft ift bekanntlich eine größere Quantität Wafferdampfes enthalten. Da es nun nie möglich ift, den Zutritt der Außenluft Beobachtungsraum gänzlich auszufchließen, diefe aber bei ihrer Abkühlung die in ihr enthaltene Feuchtigkeit um fo ftärker ausfeheidet, je größer die Abkühlung ift, die fie im Innenraume erleidet, fo ift es bis jetzt noch nicht gelungen, einem folchen Raume — namentlich bei fehr niedriger Temperatur innen und hoher außen — die fchon für die Erhaltung der Inftrumente unerläßliche Trockenheit zu wahren.

Auch die Verfuche, durch chemifche Mittel die Luft auszutrocknen, haben bis jetzt keine befriedigenden Ergebniffe geliefert. Man hat deshalb vorgefchlagen, zunächft die Außenluft künftlich abzukühlen, damit fie den überfchüffigen Waffer-gehalt abgebe, bevor fie in den niedrig temperierten Raum gelangt. Und in der Tat fcheint in diefem Gedanken die Möglichkeit einer angemeffenen Löfung zu liegen. Namentlich, wenn man die Forderung nicht überfpannt und fich mit einem innerhalb mäßiger Grenzen langfam fchwankenden Wärmegleichmaß von mittlerer Höhe begnügt, wird es wohl gelingen, die vorher abgekühlte Luft durch Wiederan-wärmen in die Temperatur des Beobachtungsraumes fo trocken zu erhalten, wie es für die Zwecke der Beobachtungen erforderlich ift.

Eine nicht unwefentliche Gefahr für die Trockenheit der Luft folcher Räume, die nicht immer genügend beachtet worden ift, liegt auch in der Feuchtigkeit, welche von den Leucht- oder Wärmeflammen ausgefchieden wird. Es empfiehlt fich daher, geeignete Einrichtungen zu treffen, welche diefe Feuchtigkeit fo ableiten, daß fie fich der Raumluft nicht mitteilen kann. Dies gilt namentlich dann, wenn diefe Flammen nicht in einem befonders abgelüfteten Hohlraume, fondern frei im Beobachtungsraume brennen.

335.

Tages-beleuchtung.

Die Frage, ob auf natürliche Tagesbeleuchtung ganz verzichtet werden kann oder in welchem Maße und in welcher Art fie möglich gemacht werden foli, wird faft in jedem Einzelfalle verfchieden beurteilt werden. Bei Deckenlichtanordnungen ift ganz befonders darauf zu achten, daß nicht durch äußere Einwirkungen, namentlich die der Sonnenftrahlen, auf die lichtgebenden Glasflächen in der Raumdecke unzuläffige Störungen der Temperaturkonftanz des Raumes ein-treten. Jedenfalls empfiehlt es fich, die lichtgebende Fläche nicht größer anzunehmen, als für den Zweck der Beleuchtung unbedingt notwendig ift. Auch die Türöffnungen, für deren dichten, meift doppelten Verfchluß befonders zu forgen ift, dürfen nicht größer als unbedingt erforderlich angelegt werden.

336.

Fußboden.

derfelbe ift fogar bei temperaturkonftanten

Der Fußboden des Raumes wird, der Feftpfeiler wegen, meiftens als fog. Schwebeboden anzuordnen fein, wenn er nicht felbft zum ficheren Aufftellen der Apparate eingerichtet ift. Da meiftens unter dem Fußboden nur ein möglichft geringer Luftwechfel herrfchen darf

Räumen mit Grundpfeilern grundfätzlich ausgefchloffen — fo ift die Verwendung von Holz für Balken und Dielung ufw., der Schwammgefahr wegen, zu vermeiden.

Balken aus I-förmigen Eifenträgern mit ftarken Rohglasplatten, auf dem oberen und unteren Flanfch dicht verlegt, und ein Linoleumbelag auf der oberen Glaslage haben fich für folche Zwecke wohl bewährt.

337-

Räume für aftronomifche Uhren.

Die genaugehenden Uhren, deren jede größere Obfervatorienanlage bedarf, müffen in trockenen, erfchütterungsfreien und temperaturkonftanten Räumen untergebracht werden, um den regelmäßigen Gang zu fichern. Man hat zu diefem Zwecke wohl Ausfparungen oder Nifchen in ftarken Feftpfeilern großer aftro-nomifcher Inftrumente oder in ähnlichen fchweren Mauermaffen angelegt. Mehr empfiehlt fich die Anordnung befonderer Uhrkammern unter Berückfichtigung der für temperaturträge Räume bisher entwickelten Bedingungen.

e) Spaltverfchlüffe und Drehdächer.

1) Spaltverfchlüffe.

338.

Größe und Form

Sowohl für die nur in einem Vertikal- als auch für die univerfal beweglichen Inftrumente find, wie fchon bemerkt wurde, Beobachtungsfpalte in den das In-ftrument verfchließenden Wandungen und Decken ufw. notwendig, welche nur der sPalte-

Zwecke der Beobachtung geöff-

zum

net, fonft aber möglichft dicht ver-tchloffen werden müffen, um nachteilige Einflüffe aller Art von den Inftrumenten

Fig. 247.

fernzuhalten.

In den weitaus meiften Fällen ift der Spalt durchweg von gleicher Breite, die zwar in jedem Einzelfalle mit Rückficht auf die Größe des Inftruments und ähnliche Verhältniffe beftimmt

werden muß, gewöhnlich aber fich in den Grenzen von etwa 0,60 bis 1,20 m bewegt.

|g|

Mitunter gibt man bei Drehkuppeln dem Spalt auch die Form eines Kugelausfchnittes, welcher durch einen um die lotrechte Mittelachfe fich peri-pherifch verfchiebenden Deckel ver-fchloffen wird (Fig. 252). Da diefe Beobachtungsöffnung im Zenit fpitz zuläuft und fich nach unten ftark ver-

i&v~r

breitert, fo befchränkt fich die Anwendbarkeit diefer Form auf die fel-teneren Fälle, in welchen die leicht erfichtlichen Nachteile derfelben minder in das Gewicht fallen.

Für den Verfchluß der Parallel-fpalte ift die einfachfte Form: nach paraiieiipaite. außen auffchlagende Fäden oder Klappen. Befonders in den lotrechten Wänden und geraden Dächern der Meridianfäle find fie auch fehr viel im Gebrauch. Sie bewegen fich meiftens um eine feitliche Achfe in Scharnierbändern und fetzen fich bei größerer Länge oft aus verfchiedenen übereinander geordneten Teilen zufammen. Die unterfte Klappe wird auch wohl um eine wagrechte Achfe abwärts nach außen aufgefchlagen.

In Fig. 247 ift die Dachklappenanordnung im Meridianfaal des Obfervatoriums zu Greenwich dargestellt; b ift die Klappe felbft, a die fie deckende Fugenklappe, d das Getriebe zum Öffnen und Schließen derfelben; mit c ift der Queckfilberfpiegel bezeichnet. — Eine weitere Anordnung diefer Art, vom Obfervatorium der Technifchen Hochfchule zu Wien herrührend, ift durch Fig. 248¹⁸⁶) veranfchaulicht.

iss) Nach: Wist, J. Studien über ausgeführte Wiener Baukonftruktionen. Wien 1872. Taf. 18.

Großer Meridianfaal des Obfervatoriums zu Greenwich.

V125 W. Gr.

339-

Verfchluß

der

Fig. 248.

TTTSJ

Ji

il

II

II

77

ir-

Dachklappe vom aftronomifchen Obfervatorium der Technifchen Flochfchule zu Wien¹⁸⁶).

Vas W. Gr.

Fig. 249.

Fig. 250.

;-r

il!

Gleitvorrichtung

des Schiebedaches

über dem Meridianfaal

des aftro-phyfikalifchen

Obfervatoriums zu

â:

Bordeaux (Fig. 333 u. 334).

.'•.il. i

y/

•JQ ss/r

LJ;

|p

fc.....~

i»

ri

k\\

la

itii

I®

il

i 11

k!

!§

t\\

l/l

/! J

I|//h

II

iflj \

lu

si

i

b. il

SU

!//

mi

i®i

if

Schiebedächer.

—---e

#*fii

ivcrof

1.125

ma

©~ r

iV. g

illift

si

Meridianfaal des aftro-phyfikalifchen Obferva-

toriums zu Bordeaux.

iW

\v

Fig. 251.

Von der

Uni verfitäts-Stern warte

zu Kiel.

g®

un -av «/,

2go

Eine andere Bewegungsform für die Spaltdeckel ift die des Verfchiebens, meiftens feitlich, mitunter auch abwärts. Für Meri- V//// dianfäle ift in neuerer

Fig. 252.

’T

//

V \n\

7/ /

Zeit auch fchon die *=&

■\

Anordnung getroffen / worden, daß eine der fj Dachhälften oder bei- jl de fich feitwärts ver- / fchieben laffen, wie : dies z. B. bei den durch Fig. 24g bis — 251 veranfchaulichten \ Schiebedach - Anord- \ nungen von der Uni-verfitätsfternwarte zu Kiel und vom aftro-phyfikalifchen Obfer-vatorium zu Bordeaux der Fall ift Auch auf gebogenen Dachflächen , namentlich bei geringerer Krümmung, find Klappen nicht ungewöhnlich; mitunter kommt auch ein einziger Schwenkdeckel vor.

\\

L]

Nt s

Fi 1

\A

340.

Blenden-

verfchluß.

Auf Kuppeldächern, und zwar fo-wohl dann, wenn der Spalt einen vollen Halbkreis um den Scheitel bildet, als auch dann, wenn der- [ felbe nur wenig über Ij den Zenit reicht, find zum Verfchluß öfter k mit Vorteil Blenden angewendet worden, welche, auf Rollen l

<\

¹⁸’) Fakf.- Repr. nach : Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe ufw. Berlin 1823-40. Nr. 154.

iS

Mittlere (urfpriingliche) Drehkuppel der Sternwarte zu Berlin¹⁸⁷).

V75 w. Gr.

laufend, fich nach beiden Seiten hin durch Triebwerke verfchiében laffen (Fig. 252 u. 254).

Auch zum Verfchieben in der Richtung des Spaltkreifes hat man folche Schiebedeckel eingerichtet, aber dabei manche Schwierigkeiten wegen des Gewichtsausgleiches zu überwinden gehabt.

Eine befondere Art des Spalt-verfchluffes befteht in Rollblenden gewöhnlich aus Metallblech, welche entweder nur von oben nach unten, bezw. von unten nach oben fich auf-ziehen laffen oder fo eingerichtet find, daß unter dem Horizont und nahe am Zenit des Spaltes Rollen liegen, von welchen die Blenden auf- und abwärts bewegt werden können. Die letztere Einrichtung bietet den Vorteil, daß nach Bedarf die ganze Spaltöffnung oder auch nur ein kleiner Teil derfelben in beliebiger Höhe freigemacht werden kann, was oft er-wünfcht ift.

Fig- 253.

um

xv>-

...

Südliches Drehdach der Univerfitäts-Sternwarte zu Wien¹⁸⁸).

Es ift fchwer, unter den verfchiedenen fchon zur Anwendung gekommenen Ver-fchlußeinrichtungen diejenige zu bezeichnen, welche fich als die befte herausgefteilt hat, da hier die verfchiedenften Bedingungen, fo-wie klimatifche Verhältniffe, Art der Beobachtung und der Bedienung, nicht feiten auch perfönliche Anfchauungen und Wünfche ftark mitfprechen. Wenn z. B. die nach außen auffchlagenden Klappen in Ausführung und Handhabung vielleicht am einfachften und bequemften find, fo bieten fie im aufge-fchlagenen Zuftande dem Wind eine breite Fläche, welche überdies Reflexftrahlungen veranlaßt, und bedingen meiftens einige außen frei fichtbare Bewegungsteile, welche den Witterungseinflüffen ftets ausgefetzt find und dem Gebäude wenig zur Zierde gereichen.

Gegen die meiften übrigen Einrichtungen laffen fich Bedenken erheben, weil fie nicht einfach genug find, fchwer dicht hergeftellt werden können ufw. Der Bautechniker fieht Führungsrolle für die Schiebeläden fich alfo hier in jedem Einzelfall vor eine

anziehende, aber fchwierige Aufgabe geftellt.

Die Spalte mit ihren Verfchlüffen ³⁴!.-find, wie leicht erfichtlich, ftets mit ^n^spaite. Mißftänden verbunden. Deshalb hat Cooke für kleinere Anlagen eine Konftruktion vorgefchlagen, bei der die Kuppel in der Richtung eines Meridianfchnittes in zwei Hälften zerlegt ift, deren jede für fich geöffnet werden kann, wenn Beobachtungen angeftellt werden follen. Einzelheiten fiehe in der unten genannten Zeitfchrift¹⁸⁹).

Fig. 254.

-Ui

r//

¹/t0 w. Gr.

Fig. 255.

¹ho w. Gr.

Dachrippe

an der großen Drehkuppel des Obfervatoriums zu Bordeaux.

I8S) Fakf.-Repr. nach: Grubb , H. Defcription of the great 27-inch refracting telefcope and revolving dorne for the obfervatory of Vienna. London 1881, S. 29.

Is9) Engng., Bd. 66, S. 725.

342.

Verfchiedenheit

und

Beftandteile.

Fig. 256.

343-

Drehdach-

konftruktion.

1:125

Drehkuppel der Univerfitäts-Sternwarte zu Zürich¹⁸⁰).

Fig. 257.

ff.....4

Rippenwerk der Drehkuppel der Sternwarte zu Göttingen¹⁸²).

2) Drehdächer und Drehtürme.

Vorzugsweife in Betracht zu ziehen werden hier die Drehdächer fein, d. h. diejenigen Anlagen, bei welchen der unter dem Horizont des Inftruments liegende Teil der Raumumfchließung feft-fteht und bloß das Dach im eigentlichen Sinne drehbar eingerichtet ift. Nur in felteneren Fällen wird man zu einer Anordnung greifen, welche die ganze Um-fchließung des Beobachtungsraumes bis zum Boden desfelben drehbar geftaltet, die alfo als Drehturm bezeichnet werden kann, da das zu bewegende Gewicht auf diefe Weife erheblich vermehrt, auch die hörende Einwirkung des Windes auf den beweglichen Teil gefteigert wird.

Als wefentlichfte Teile eines Drehdaches find hervorzuheben: die Dach-(Kuppel-) konftruktion felbft, das Gleitoder Rollwerk und das Triebwerk. Wichtige Nebenanlagen find außerdem die Einrichtungen, welche die bauliche In-ftandhaltung erleichtern (Leitern, Aufzüge,

Hängegerüfte ufw.) und Blitzableitungsanlagen, die fchon wegen der meift hohen und freien Lage des Gebäudes von Wichtigkeit fein können.

Zur Konftruktion wandte man früher vorzugsweife Holz an, fowohl für das Rahmen- und Rippenwerk, als auch für die Dachfchalung, über welche eine mehrfache Lage Segeltuch geleimt und genagelt aufgebracht und in Ölfarbe ge-ftrichen wurde. Auch jetzt noch find Holz-konftruktionen mehrfach im Gebrauch (Fig. 256¹⁹⁰); doch wendet man für dauernde Anlagen meiftens Eifen mit einer äußeren Blechverkleidung an und beachtet , , dabei die fchon in Art. 311 (S. 270) her- A vorgehobene Wichtigkeit des fteten ther- jUl mifchen Ausgleiches mit der Außenluft, //// indem man durch Hinzufügen einer inneren Bekleidung, welche auch aus Holz oder anderen leichten Stoffen (in Göttingen ^

Linoleum) beftehen kann, den zur Durchlüftung eingerichteten Hohlraum unter der ganzen Deckhaut bildet. Für die

Vg/fe-Sternwarte zu Lake Geneva wurde die Drehkuppel aus Stahl konftruiert¹⁹¹).

i0o) Nach ; Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 253.

¹⁹¹) Siehe darüber : Le génie civil, Bd. 35, S. 330.

m) Fakf.-Repr. nach : Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Vereins zu Hannover 1893, Bl. 8.

Auch hier ift befonders darauf zu achten, daß keinerlei Konftruktionsteile im Hohlraum der natürlichen Luftftrömung hindernd entgegenftehen.

Fig. 258.

s.is? i #

•• ‘1-230

Die in neuerer Zeit, wie es fcheint mit gutem Erfolg, an verfchiedenen Orten verfuchte Anwen-

■7JO

//

5,500 -

500

*0

SéOOO

■/4

o

er

Æi<.

2.Ï05X

'5600

L ,65 *    * <5

\\

L, JJ* 53 ««►

‘-ZL, 7

dung hölzerner Gerippe mit Deckhäuten aus Papierftoffen mögen hierbeiläufig erwähnt werden. Sie haben jedenfalls den Vorzug großer Leichtigkeit und werden mehr in Anwendung kommen, wenn fie bei längerem Gebrauch fich auch dauerhaft zeigen.

Unter allen Umftän-den empfiehlt es fich, der Außenfläche eines Drehdaches möglichft helle Farben zü geben, um das durch dunkle Töne beförderte Auffaugen der Wärmeftrahlen zu verringern. Dies gilt auch von der Außenfläche eines Raumes für Durchgangsinftrumente.

Für die Konftruktion des Gerippes ift es von Einfluß, ob der Beobach-tungsfpalt nur einfeitig vom Horizont bis zum Zenit oder doch nur wenig über denfelben hinausgeht, oder ob er von einem Horizont über den Zenit hinweg bis zum anderen durchreichen foll und fo das ganze Dach in zwei getrennte Hälften zerlegt. Im letzteren Falle muß der konftruktive hang wefentlich in einem ftarken Unterring gefucht werden, welcher tiefer als der Inftrumenthorizont liegt

Zufammen-

Große Drehkuppel des Obfervatoriums zu Lake Geneva¹⁹³). Vsw w. Gr.

,9S) Fakf.-Repr. nach: Uhland’s Techn. Rundfchau 1899, Gruppe III, S. 53-

344.

Gleitwerke.

und daher ungeteilt das ganze Dach umfpannen kann. Wefentlich erleichtert wird diefe Kon-ftruktion, wenn im oberen Teile des Spaltes wenigftens ein oder einige Querverbindungs-ftücke zugeiaffen werden.

Als Beifpiel einer kleineren eifernen Dreh-kuppelkonftruktion fei diejenige der Göttinger Sternwarte (8,00 m äußerer Durchmeffer) vorgeführt (Fig. 257 ¹⁹²).

Die vom Fuße des Kuppelkranzes auffteigenden Winkeleifen find 40 x 40 x 7 etwas Ichwächeren wagrechten Parallelkreife unter Zuhilfenahme von Winkellafchen verfchraubt.

Eine wefentlich größere, aus Stahl kon-ftruierte Drehkuppel (27,50 m äußerer Durchmeffer) befitzt das Yerfces-Obfervatorium der zur Chi-

II

Bi

mm

ftark; mit diefen find die

im

Ml

Gleitwerk vom aftronomifchen Obfer-vatorium der Technifchen Hochfchule zu Wien¹⁹⁴).

7io w. Or.

cagoer Univerfität gehörigen Sternwarte zu Lake Geneva (Fig. 258 ias).

Das Rippenwerk fetzt fich aus 2 Hauptbogenträgern b und 18 Nebenträgern c zufammen, von denen die erfteren den zur Beobachtung dienenden Spalt begrenzen. Sämtliche Träger be-ftehen aus Gitterwerk ; fie werden durch wagrecht angeordnete Ringträger zufammen-gehalten.

Fig. 260.

Unter dem Na-

\ 1;° rj i

men Gleitwerk faffen wir hier diejenigen Anordnungen zufammen, welche eine

drehende Bewegung des ganzen Daches ermöglichen. Auch hierfür find ver-fchiedenartige Einrichtungen im Gebrauch. Gemeinfchaft-lich ift allen ein auf dem Mauerwerk wagrecht befeftigter, wohl abgeglichener unterer und ein mit dem Drehdach verbundener oberer Laufkranz. Zwilchen beiden werden entweder Kugeln oder Rollen eingelegt, auf welchen das Dach bei feiner Drehung gleitet. Bei der Anwendung von Kugeln, die fich jedoch nur bei kleineren Anlagen empfehlen, find die beiden Laufkränze mit rundlich ausgetieften Spurrinnen verfehen (Lig. 25g¹⁹⁴). Die Rollen find entweder im oberen (Fig. 260¹⁹⁵) oder im unteren Laufkranze feftgelagert, wobei dann der untere oder der obere Kranz mit einer Spurrinne verfehen ift, in welcher die Rollen laufen und zugleich eine feitliche Führung finden. Auch die Rollen haben mitunter eine Spurrinne und der Laufkranz eine in diefe paffende Form (Fig.

261¹⁹⁶). Werden die Spurrinnen weggelaffen, fo muß die feitliche Führung des Drehdaches in anderer Weife, A

Gleit- und Triebwerk von der Sternwarte zu Zürich¹»⁵). V25 w, Gr.

Fig. 261.

m) Nach Taf. 18 des in Fußnote 186 genannten Werkes.

195) Nach. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 253.

I98) Fakf.-Repr nach dem in Fußnote 188 genannten Werke, S. 26.

Von der Univerfitäts-Stern-warte zu Wien¹⁹⁶).

‘zs w. Gr.

Fig. 262.

Fig. 263.

W-M

Gleitwerk vom Warner' Obfervatorium zu Rochefter¹⁹⁷).

z. B. durch feitliche Gleitrollen, bewirkt werden. Öfters werden auch die Böcke der feften Rollen unmittelbar in den Steinkranz des Trommelmauerwerkes eingelaffen.

Man hat auch fchon Doppel-, WÊMmÊÊÈ felbft dreifache Rollen in Anwendung gebracht. So z. B. beim Warner-Obfervatorium zu Rochefter (Fig. 262¹⁹⁷), wo je zwei Rollen auf der gleichen Achfe fitzen; der Fußring der Kuppel fowohl, als auch das Turmmauerwerk find mit je zwei Lauffchienen verfehen, die in den Spurrinnen der Rollen laufen.

■P

Gleitwerk von der Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn.

Fig. 264.

Statt der feften Rollen ift auch öfter ein Syftem von lofen Rollen in Anwendung gekommen, deren Achfen in einem befonderen Rahmen (Diftanzhalter, Rollwagen) gelagert find (Fig. 263 u. 264). Dabei haben entweder die Laufkränze Spurrinnen oder die Rollen, und wenn folche an beiden fehlen, treten feitliche Gleitrollen zur Kreisführung hinzu (Fig. 264).

Die in Fig. 252 (S. 290) dargeftellte Kuppelkonftruktion von der Berliner Sternwarte zeigt einen Rollwagen, deffen Rollen mit einer Spurrinne großen Kuppel des verfehen find. Die gleiche Anordnung ift u. a. am großen Turm der Stern- aftro-phyfikal.Obferva-warte zu Bonn (Fig. 263) zu finden. Die 19,00® im toriums zu Bordeaux. Durchmeffer haltende Drehkuppel der Sternwarte zu Meudon ruht auf 12 Friktionsrollen, die aus Stahl

angefertigt und in ähnlicher Weife miteinander verbunden find; jede der Rollen wiegt 1500 kg. In Fig. 246 (S. 285) ift ein Drehdach mit feitlichen Gleitrollen veranfchaulicht.

Neuerdings ift mit Vorteil ein Syftem konifcher Rollen in Anwendung; diefes, namentlich bei größeren Drehdachanlagen angewendete Syftem ift für die Kreisführung ftets mit feitlichen Gleitrollen verfehen, welche am äußeren oder inneren Umfange angebracht werden können (Fig. 264 u. 265 ¹⁹⁸).

Es fei hier noch auf das in neuerer Zeit in Vorschlag gekommene und auch fchon ausgeführte EiffeVfche Schwimm-fyftem hingewiefen, deffen wefentlichfte Eigentümlichkeiten durch mehrfache Veröffentlichungen19i') bekannt geworden find.

WM

Gleitwerk von der

Fig. 265.

V» w. Or.

x-i

ja

Gleitwerk von der Drehkuppel der Sternwarte zu Göttingenia8).

V25 W. Gr.

lfl!) Fakf.-Repr. nach: Engng., Bd. 45, S. 99.

18S) Fakf.-Repr. nach : Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1893, Bl. 8.

¹⁹⁹) Garnier, Ch. & Eiffel. Objervatoire de Nice. Coupole du grand équatorial. Paris 1885.

Die Drehkuppel für den großen Refractor in Nizza. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 288.

Kuppel der Sternwarte zu Nizza. Deutfche Bauz. 1885, S. 300, 444. Schwimmendes Kuppeldach der Sternwarte zu Nizza. Wochbl. f. Baukde. 1885,

S. 323-

The Nice obfervatory. Engng, Bd. 39, S. 643.

Fig. 266.

Fig. 267.

y<.

\V

rr .. i

?=------/. 200 ^

i!

07

=)!

Ti

Von der Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn.

V35 w. Gr.

345-

T riebwerke.

Hier fei nur in Kürze erwähnt, daß die Kuppel auf einem luftdichten, ringförmigen Blechkaften und diefer wieder in einem ringförmigen, mit Mag-nefiumchlorid-Löfung gefüllten Behälter ruht (Fig. Von der Sternwarte zu Nizza¹⁸⁹). 266), wodurch der Bewegungswiderftand ein fehr geringer wird. Ein weiteres Auflager der Kuppel wird durch Rollen gebildet, auf welche die ganze Kon-ftruktion abgelaftet werden kann. Seitliche Gleitrollen dienen zur Führung der Kuppel.

Die durch das Gleitwerk vorbereitete Drehbewegung des Daches wird bewirkt durch das Triebwerk, welches bei allen größeren Anlagen von erheblichem Gewicht nötig ift. Gewöhnlich befindet fich an einem der Laufkränze ein Zahnkranz, in welchen ein am anderen fitzendes Zahngetriebe eingreift (Fig. 267). Der Zahnkranz wird auch mit Vorteil als Zahnftock ausgebildet. Statt der Zahnräder hat man in einigen Fällen Räder mit glattem Kranz und Kautfchukumkleidung angewendet (Fig. 268¹⁹⁸). In    /

Göttingen wurde der Kautfchukreif bald fchadhaft und wurde    1

abgenommen, ohne durch einen neuen erfetzt zu werden; das /4 Rad treibt die Kuppel auch ohne denfelben.    J L

Zur Bewegung des Zahngetriebes dient ein gewöhnliches Kurbelwerk mit oder ohne Überfetzung; doch find in neuerer Zeit die Kurbelvorrichtungen auch öfter durch Seilräder erfetzt worden, welche eine bequeme Handhabung geftatten (Fig. 268).

Zur Erleichterung des Drehens hat man auch ein Nebenvorgelege angebracht, da durch vorher aufgezogene Gewichte bewegt wird, und zum Aufziehen der Gewichte eine befondere kleine Mafchine

Vso W. Gr.

Fig. 268.

(Gas- oder Wafferkraft, Elektromotor) paffend aufgeftellt.

Coupole du grand équatorial de Nice. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. 22.

Coupole du grand équatorial de Vobfervatoire à Nice. Le génie civil, Bd. 7, S. 65. L'obfervatoire de Nice. Le génie civil, Bd. 23, S. 213.

Triebwerk von der Drehkuppel der Sternwarte zu Göttingen19S). V»» w. Gr.

Im y<?/fc-Obfervatorium zu Lake Geneva dient zur Drehung der Kuppel ein Seil ohne Ende, welches um einen am Fuße der Kuppel befindlichen Winkel läuft. Diefes von entgegengefetzten Richtungen kommende Seil bewegt [ich über zwei Rollen, von dort hernieder, um eine lotrechte Antriebfeheibe und hierauf um eine Spannrolle. Die Antriebfeheibe ift mit einem Elektromotor oder einem Handantrieb gekuppelt. Diefes Triebwerk wird als das denkbar einfachfte bezeichnet, indem das Seil in wagrechter Richtung um den Dom wie um eine große Trommel läuft und von einem Gewichte ftets gefpannt gehalten wird, während die eigentliche Drehung durch die Antriebfeheibe gefchieht.

Auch zum Bewegen der Spaltverfchlüffe, namentlich der Rollblenden, find Triebwerke nötig, fo daß fich im Inneren eines folchen Beobachtungsraumes ein ziemlich komplizierter Bewegungsmechanismus ergiebt.

346.

Nebenanlagen.

Zum Zweck der baulichen Inftandhaltung des Drehdaches felbft, fowie zur Reinigung und Inftandfetzung aller Bewegungsteile desfelben ift es oft erforderlich, hochliegende Punkte zu befteigen. Es empfiehlt fich daher, hierfür geeignete Vorkehrungen (Leitern, Fahrftühle ufw.) anzubringen oder doch bereit zu halten. Namentlich bei Klappeneinrichtungen macht oft die Befeitigung des Schnees und ähnlicher Atmofphärilien manche Schwierigkeit.

Schon mit Rückficht auf die meift hohe und freie Lage ift bei Obfervatorien für Fernbeobachtungen ein Schutz gegen Blitzgefahr feiten zu entbehren; für die drehbaren Anlagen ift dabei befondere Vorficht erforderlich, um einen unter allen Umftänden wirkfamën Kontakt der Leitung mit den beweglichen Teilen herzu-ftellen und zu erhalten.

21. Kapitel.

Gefamtanlage und Beifpiele.

a) Sternwarten.

347-

Gefamtanlage

und

Die im vorhergehenden Kapitel im einzelnen befprochenen Beobachtungsräume ftellen fich zwar als die wefentlichften und wichtigften, aber nicht als die einzigen Teile einer ganzen Obfervatorien-, insbefondere einer Sternwartenanlage Raumbedarf, dar. Stets treten vielmehr noch andere mehr oder minder wichtige und unentbehrliche Nebenräume hinzu, die mit den eigentlichen Obfervatorien in feftere oder lofere räumliche Beziehung zu bringen find. Selten wird es möglich fein, einen Beobachtungsraum ganz außer Zufammenhang mit anderen Räumen feiner Art, fowie mit Nebenräumen frei zu errichten, da gewöhnlich im Intereffe des Gefamtdienftes ein möglichft inniger Zufammenhang der einzelnen Teile untereinander nötig erfcheint. Allerdings ift nicht zu verkennen, daß fich bei naher Zufammenlegung gegenfeitige Störungen aller Art weit fchwerer vermeiden laffen als bei räumlicher Trennung. Es gilt alfo auch hier wieder, wie fo oft, zwifchen diefen widerftrebenden Bedingungen die fchickliche Vermittelung zu finden, d. h. die für die Bequemlichkeit des Dienftes wünfehenswerte Zufammenlegung aller Teile mit den erwähnten Rückfichten auf die wiffenfchaftlichen Arbeiten tunlichft in Einklang zu bringen.

Von Nebenräumen, welche meiftens als notwendig erfcheinen, find zu nennen: Arbeitszimmer ufw. für die Aftronomen und ihre wiffenfchaftlichen Mitarbeiter, fowie Aufenthaltsräume für untergeordnete Hilfskräfte, nicht feiten auch Dienft-wohnungen, wenigftens für einen Teil der Anftaltsbeamten. Wo es fich zugleich

Unterrichtszwecke handelt, ift auch für Hörfäle nebft Zubehör zu forgen. Räume zur Aufnahme von Sammlungen an Inftrumenten, Büchern ufw. werden bei einer größeren Anftalt wohl auch nicht fehlen dürfen.

um

Es leuchtet ein, daß eine unmittelbare Verbindung größerer Wohnungen mit dem Obfervatorium fchon wegen der bei Wohnanlagen fchwer vermeidlichen Rauch- und Wärmeentwickelung äußerft hörend werden kann. In neuerer Zeit legt man daher gern befondere Wohnhäufer abfeits des Obfervatoriums an, während man früher gewöhnlich beide Zwecke in einem gefchloffenen Baukörper erfüllte, eine Anordnung, für welche übrigens neuere Beifpiele gleichfalls nicht fehlen.

Aber auch die gegenfeitige Lage der Beobachtungsräume felbft bedingt mannigfache Erwägungen. Zunächft muß jedem einzelnen Beobachtungsraum die feiner Beftimmung entfprechende freie Ausfchau gewahrt bleiben, was bei nahem Zufammenlegen mehrerer derfelben nicht immer leicht durchzuführen ift. Sodann ift zu vermeiden, daß durch die Lage des einen Bauteiles zum anderen hörende Beftrahlungen entftehen, fowie daß der zur Verhütung örtlicher Wärmefteigerung nötigen Bewegung der Außenluft durch die Bauanlage Hinderniffe erwachfen-Man ift daher nicht feiten zum Einfchalten hallenartiger Zwifchenbauten genötigt, welche zwar eine gedeckte Verbindung der einzelnen Beobachtungshellen unter fich gewähren, den Luftausgleich zwifchen denfelben hindurch aber möglichft wenig hemmen.

348

Achfen-

anordnung

lind

Gruppierung.

Mit Rückficht auf die Beobachtungsrichtung in den Meridian- und Oftweft-Vertikalfälen liegt es nahe, die beiden Hauptachfen der Bauanlage in die Haupthimmelsrichtungen — Nordfüd und Oftweft — zu legen.

Für ein großes Äquatorialinftrument wird, der nötigen Horizontfreiheit wegen, meihens eine turmartige Anlage des Beobachtungsraumes erforderlich fein, welche den letzteren über die anderen Gebäudeteile heraushebt. An diefen Turmbau kann man dann die Meridianfäle öftlich oder weftlich angliedern, während der Oftweft-Vertikalfaal wohl am beften an der Nordfeite feinen Platz findet, wo er am meiften gegen hörende Sonnenbeftrahlung gefchützt ift. Die Schwierigkeiten einer zweckmäßigen Anordnung wachfen natürlich, wenn mehrere Turmanlagen mit Drehdächern notwendig werden, fo daß es fich nicht mehr um die Wahrung unbedingter Horizontfreiheit, fondern nur noch um die Erwägung handeln kann, welche Beeinträchtigung derfelben für die einzelnen Beobachtungshellen je nach ihrer Zweckbehimmung am wenigften nachteilig wirke. Allgemein gültige Regeln Iahen fich natürlich in diefer Beziehung nicht aufftellen, ebenfowenig in bezug auf die zweckmäßigfte Anordnung der Nebenräume. Die nachfolgenden Beifpiele bieten manchen Anhalt für die hierüber anzuftellenden Erwägungen; doch wird fich wohl nie die unbedingte Nachahmung eines beftimmten Beifpieles empfehlen, da neben den vielgeftaltigen Forderungen der Wiffenfchaft auch örtliche Rückfichten aller Art in jedem Einzelfalle fich geltend machen.

Zunächft follen nun einige ältere, mehr ein gefchichtliches Intereffe bietende Anlagen kurz erwähnt, dann aber auch ausgeführte Beifpiele aus der neueren Zeit dargeftellt werden, welche den heutigen Anforderungen an eine Sternwarte mehr entfprechen.

349-

Sternwarte

zu

Paris.

Die Sternwarte zu Paris (altes Obfervatorium) wurde 1667 — 72 durch Claude Perrault erbaut und gehört wohl mit zu den älteften der heute noch in Benutzung befindlichen Sternwarten. Natürlich hat fie im Laufe der Zeit mannigfache Um-geftaltungen und Erweiterungen erfahren.

So wurde 1832 durch Biet ein befonderer Meridianfaal, ein zweiter Saal zu Zenitbeobachtungen und ein für meteorologifche Zwecke beftimmter Raum ausgeführt und 1838 durch de Gifors ein Hörfaal hinzugefügt. Die große Oftkuppel von etwa 12,00“ Durchmeffer entftand 1854.

Urfprünglich ganz frei am Südende der damaligen Stadt gelegen, ift die Anftalt jetzt ziemlich dicht umbaut und erleidet daher wohl manche Beeinträchtigung ihrer urfpriinglichen Leiftungs-

Fig. 26g.

■ 1

An 11 ■ 1

xtni

WËÊm

WËÊm

US

v.

S.

T.

■M

IHK

ispi

■i

W'

P;

.......

pr»

iaa—a

......■.........m~m i i-;

^■ 's>' ijl'

PU

!l:

-hvi '

Ja

mm

MM 11 11 i

ap;

r.J

ail

HH

ISg

Kuppel für das Photographieren der Himmelskörper von der Sternwarte zu Paris²⁰¹).

fähigkeit. Befonders bemerkenswert find die unter den Gebäuden befindlichen tiefen Felfenkeller (Katakomben), welche durch ihre faft ganz gleichmäßige Temperatur der Anftalt von jeher einen weitgehenden Ruf verfchafften.

Abbildungen und Befchreibungen der Anlage in ihren verfchiedenen Entwickelungsftufen bieten die unten genannten Werke²⁰⁰), vom neuen Äquatorial (Kniefernrohr) war bereits in Art. 305

«no) Villes et maifons de plaifance de France. Paris 1705 — und: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et conftruits en France etc. Paris 1845-50. Bd. 2, PI. 256-258.

2o>) Fakf.-Repr. nach: La nature 1885, S. 25.

350.

Obfervatorium

zu

Greenwich.

S. 264) die Rede; von der Oftkuppel zeigt die unten angeführte Zeitfchrift²⁰²) Näheres. Hier möge eine Innenanficht der zum Photographieren der Himmelskörper dienenden, im Garten des Obfer-vatoriums aufgefteilten Kuppel (Fig. 269²⁰¹) beigefügt fein.

Unter Benutzung der Ruinen eines in der Nähe von London nahe der Themfe-mündung (bei Greenwich) in herrlichem Park auf einer Anhöhe gelegenen Schloffes wurde ungefähr um 1675 ein kleines Obfervatorium eingerichtet, welches fpäter nach und nach ausgebaut und erweitert wurde, wobei allerdings eine organifche Entwickelung nicht Platz gegriffen hat.

Hier möge daher nur auf die unten genannte Literaturquelle verwiefen werden, aus welcher Gefchichte, Befchreibung und Plan der Anlage hervorgeht²⁰³), fowie Befchreibung und Abbildung des großen Meridianfaales mit feinen Klappeneinrichtungen ²⁰²). Letzterer Saal mit feinen Dachklappen wurde bereits in Fig. 247 (S. 288) und das Äquatorialinftrument in Fig. 228 (S. 264) dar-geftellt.

Innerhalb der letzten 15 Jahre wurden noch weitere Baulichkeiten hinzugefügt: 1890 ein oktogonales Mufeum für das phyfikalifche Oblervatorium, 1891 ein Tranfithaus, 1893 — 94 der Univerfaltranfitfaal und der Nordflügel des phyfi-kalifchen Obfervatoriums, 1895—99 der im Park gelegene mangnetifche Pavillon ufw.²⁰¹)

351.

Sternwarten

zu

Mannheim u. Mailand.

Die Sternwarte zu Mannheim, 1772 — 75 erbaut, aber jetzt aufgegeben, ift befonders von gefchichtlichem Intereffe, wie aus dem unten genannten Werke ²⁰⁶) zu entnehmen ift.

352.

Sternwarte

bei

Neapel.

Das Obfervatorium zu Mailand (Brera), ein hoher Schloßturm, war bereits 1775 mit 4 (etwa 3,iom weiten) Drehdächern verfehen²⁰⁷).

Die Sternwarte auf Capo di Monte bei Neapel, 1812—15 erbaut, zeigt im Äußeren fchon eine vollkommen ausgeftaltete Sternwarte neuerer Art. Die äquatorialen Inftrumente ftehen nicht auf losgelöften Feftpfeilern, fondera auf Gewölben.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Königsberg wurde zunächft mit fehr befchei-denen Einrichtungen 1811 — 13 von Müller erbaut und erft 1830 mit einem zur Königsberg. Aufnahme eines Heliometers beftimmten Drehturme verfehen; diefe Anlage bietet manche intereffante Einzelheit²⁰⁸). 1896 wurde diefer Warte ein Turm mit Drehkuppel zur Aufhellung eines I3zölligen Refraktors hinzugefügt²⁰⁹)

Die Sternwarte zu Chriftiania ift 1849 von Hauftein und die Sternwarte zu Leyden 1858 von Kayfer erbaut²¹⁰).

353-

Sternwarte

zu

354-

Sternwarten

zu

Chriftiania,

Leyden

u. Touioufe. Grundriß quadratifchen Wohnhaufe nur einen Meridianfaal mit drei Inftrumenten und einen Eckturm für ein Heliometer; in einem anderen Turme ift die Treppe untergebracht²¹¹).

Die Sternwarte in Touioufe, 1844 von Vitry erbaut, enhält außer dem im

²⁰²)    Allg. Bauz. 1854, Bl. 619.

²⁰³)    Greenwich ajtronomical obfervations 1862, Append. II. 1852.

20t) Siehe hierüber: Builder, Bd. 77, S. 281.

205) Nach dem in Fußnote 188 genannten STRuvE’fchen Werke, Taf. III, VI, VII, IX.

²⁰⁸) Klüber. Die Sternwarte zu Mannheim. Heidelberg 1811.

²⁰⁷)    Siehe: André, C. & G. Rayet. L’aftronomie pratique et les ob/ervatoires en Europe et en Amérique. Paris 1878. Bd. 5, S. 18.

²⁰⁸)    Siehe: Bauausführungen des Preußifchen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Minifterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851. Bd. 1.

²⁰⁹) Siehe hierüber: Erweiterungsbau der Univerfitäts-Sternwarte in Königsberg i. Pr. Centralbl. d. Bauverw,

1896, S. 550.

Bd. 4 (1875).

²¹°) Eine Befchreibung der letzteren ift zu finden in

Annalen der Sternwarte in Leyden, Bd. 1 (1868) u.

2U) Eine Darftellung diefes Bauwerkes findet fich in: Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu, a. a. O., Bd. 3,

Ost

Ost

|n i r b c 10 r

Ar- eits Z i m-W- m e r

Fig. 270.

I.V e r ti c al

B iOliothek

Hauptgefchoß.

iZ Ż!

fm

\\

r e c 10 r;

J=2

d nstru -

m enten

West

□ I ä fei

M el r ii Ü i| a ki -

Fig. 271.

S| a >a 1

d a r ü 1) er Telescop

M e,¹ r ji i i |i a in

Ar- »i eits-

J iü

Di

■Raum

F1 u r li al 1 e

V 0 r li a 11 e

"JÊLVZMZl

pB.e olaclUi

/fl'a u ft\|

Sockelgefchoß.

■I

■I

II

ILS

ni ni

3-

West

B e 0 a m 11 t an 1 i

Raum"

□rna

1: 500

10 987 6 5 4321    0

M ' M¹ h-H+H-M+f-

10

15

Sternwarte zu Pułkowa²⁰⁵).

355-

Sternwarte

Die Sternwarte von Pułkowa, 1839—42 von Brül-loff unter Beihilfe Thibaut's erbaut, ift in dem unten genannten Werke¹) eingehend dargeftellt. Wenn auch einzelne Anordnungen diefer Anlage durch fpätere Ausführungen an neueren Obfervatorien überholt find, fo verdienen doch die dortigen Einrichtungen auch heute noch alle Anerkennung. Namentlich ift darauf hinzuweifen, daß Pułkowa wohl die erfte größere Sternwarte war, bei welcher in fachgemäßer Weife die Trennung der Wohn- von den Beobachtungsräumen durchgeführt wurde, wenn auch noch nicht ganz fo vollftändig, wie man dies gegenwärtig wohl meiftens für wünfchenswert und zuträglich hält.

In Fig. 270 bis 274²⁰⁵) find Lageplan, Gefamt-anficht, zwei Grundriffe und ein Längenfchnitt diefes Bauwerkes gegeben.

Die Univerfitätsfternwarte zu Oxford, mit drei großen Kuppeln, bildet im Grundriß ein geftrecktes Viereck, welches in der Mitte durch einen Querbau fo zerlegt ift, daß zwei Binnenhöfe entftehen, eine Anlage, welche nach allgemeinen Gefichtspunkten der Zweckmäßigkeit fchwer verftändlich erfcheint²).

Die Sternwarte zu Berlin, 1833—35 von Schinkel g , erbaut, 1879 durch Umbau des Meridianfaales, Ein-richtung einer zweiten (füdlichen) Drehkuppel und E eines flachen Drehdaches für das Univerfaltranfit, fowie Anbau eines Nebenmeridianfaales erweitert, kann heute noch in mannigfacher Hinficht als eine der zweck-mäßigften Anlagen betrachtet werden (Fig. 275 bis 278). Ift auch ihre Ausrüftung bezüglich der Größe des Äquatorialinftruments ziemlich befcheiden, fo find doch die übrigen Inftrumente und die Uhren von bedeutendem Range, und die bauliche Anlage namentlich kann trotz der durch andere Rückfichten gebotenen Konzentrierung als fehr günftig, die Pfeilerbildung als fehr zuverläffig bezeichnet werden, obgleich die drei äußeren Pfeiler nur eine einfache Mauerhülle haben.

Zur Zeit der Erbauung am freien Südrande der Stadt gelegen, ift die Sternwarte jetzt vollftändig umbaut und erleidet naturgemäß fowohl durch die Verunreinigung des Horizonts, als durch die Verkehrsftörungen an ihrer Leiftungsfähigkeit manchen Abbruch. Erfterem Umftande gegenüber erfcheint die Anlage der Meridian- und Paffagezimmer im I. Obergefchoß (ftatt, wie fonft zweckmäßiger gefchieht, zu ebener Erde) doch als vorteilhaft, weil durch diefe Lage ein etwas größeres Beobachtungsgebiet gefichert bleibt. Gleichwohl geftatten die umgebenden

g-T-

zu

Pułkowa.

S--

—-j

s--

■89 m

RB 1

1:1000

S--

HS

HB

mąm\i\

356.

Sternwarte

ZU

Oxford.

357-

Sternwarte

zu

Berlin.

Anficht der Sternwarte zu Pułkowa 20r>).

(f~-

ri

SS

jiS

UH

Arch. : Briiloff & Thibaut.

Ein allgemeineres Intereffe können die feit faft 50 Jahren ftetig fortgefetzten Beobachtungen über das Verhalten der Feftpfeiler beanfpruchen. Durch diefelben find nicht nur die periodifchen und bleibenden Verdrehungen diefer Mauerkörper feftgeftellt; fondera es ift auch ermittelt worden, wie weit nach unten hin fich die Einflüffe der Temperaturfchwankungen im mittleren Pfeiler (unter der Hauptkuppel) fortpflanzen. Es ift nämlich aus der Mauermaffe diefes Pfeilers in ²/3 feiner Höhe von unten ein kleines Gelaß zur Aufnahme der Normaluhr ausgefpart. Dadurch, daß

Bauten mit ihren rauchenden Schornfteinen und den von ihren großen, zufammenhängenden Dachflächen ausgehenden Strahlungen nur feiten geficherte Beobachtungen an tiefftehenden Objekten.

o'

Fig. 273.

□□

rnp

Lageplan.

o.

1:3000

100 90 80

H-fH-

70 60 50    30 20    10

100

20(P"-

Fig. 274.

Mn

lal

afltäipijg

Längenfchnitt.

1:500

in 98765*321 0

H'H'liphhhM-

10

15

^20"*

Sternwarte zu Pułkowa²⁰⁵).

der Pfeilerkopf im Sommer eine ftärkere Erwärmung, im Winter aber eine Abkühlung erfährt, erhält auch das Mauerwerk felbft innerhalb diefes Gelaffes einen jährlichen Gang von Temperatur-fchichtung, welcher nicht ohne Einfluß auf die Bewegungsgleichungen felbft eines kompenfierten Pendels ift. Ein Beweis mehr dafür, wie forgfältig bei der Anordnung von Räumen für Normaluhren verfahren werden muß.

Den geringften Schwankungen unter den wechfelnden Temperatureinwirkungen unterliegt nach den angeftellten Beobachtungen der nördliche Feftpfeiler, welcher das Univerfal-Durchgangs-inftrument trägt. (Diefe Erfahrung verftärkt die Gründe, welche früher fchon für die Lage eines Paffagezimmers im erften Vertikal an der Nordfeite des Gebäudekomplexes angeführt worden find.)

•Il il. JB

Fig. 275.

Jk

1

iiïl

rj - j j|l ~-

..mm

»

Kip?

aasoa

SHeLłj*;

WBFÊBXÊRËÈ&

m

y

smmF

Tri

!ü

î^JK

i

n

t.®»«

■

,

*m

£

7.

Ęsy

SKU

k-

Schaubild.

r«.

Fig. 276.

1

Querfchnitt von Nord nach Süd.

I I

1

;

. ”v

m

JL

r / j

r-\™f--J K T r ans i l /I

1 i 0 t

ye

Zur Die

n s l

i--..

R e r li a g r

:i

Fig. 277.

w

ejinje r !)/ s| r ij d i-

Or 0

iis

Ę ;B

s e r

W 0 K n un

9

an*; U Ikrels

B

i/o 1 i

0 t

'Vk/l

f^HÜj I •

/ K l e i n e r\ H

i • f

KRe fraciorAf

S

u. U h r .

ii r 8 c t or

Ot) s e r-

vaior

0

I. Obergefchoß.

B li

r e a.u

10 987654321 0

1:500

10

15

20*»

Sternwarte zu Berlin.

Arch. : Schinkel.

Dieter Umftand hat auch dazu geführt, am unteren Teile diefes Pfeilers einen Normal-Höhenpunkt feftzulegen, auf welchen alle amtlichen Höhenbeftimmungen bezogen werden.

Bei den 1879 ausgeführten Um- und Erweiterungsbauten veranlaßten naheliegende Rückfichten auf tunlichfte Erhaltung des Schinkel'fchen Baues in feiner äußeren Erfcheinung (Fig. 275) manche Befchränkungen, welche nicht ohne Einfluß auf die im wiffenfchaftlichen Intereffe wiin-fchenswerten Anordnungen geblieben find.

Im Meridianfaal konnte deshalb der beabfichtigte Verfuch einer Anwendung von Blechwänden im Intereffe des Temperaturausgleiches nicht vollftändig zur Durchführung gelangen, da die bisherige Mauerumfaffung des Raumes im unteren Teile aus architektonifchen Rückfichten erhalten blieb, fo daß der rafche Ausgleich durch die Temperaturträgheit des Mauerwerkes noch ein wenig beeinträchtigt wird. Auch für Form und Höhenlage des Daches konnte nicht freie Wahl des Zweck maß igften eintreten. Kommt nun noch hinzu, daß auch bei der Ausführung einige konftruktive Verftöße mit unterliefen, welche man bei der Neuheit des Syftems wohl erklärlich finden mag, fo kann um fo mehr auf die Richtigkeit des letzteren an fich aus den bisherigen Erfahrungen gefchloffen werden, die in einer bedeutenden Verbefferung der Güte der Meffungen hervorgetreten find.

Soweit nicht nach dem Obigen das Umfaffungsmauerwerk erhalten blieb, befteht die äußere

Wandung des Raumes aus verzinktem Stahlwellblech, die innere aus Zinkwellblech. Die wagrechte Verfteifung aus I-Eifen fperrt in zu hohem Maße die ausgleichenden Luftftrömungen im Hohlraume zwifchen beiden Blechwänden. Durch Auffetzen kleiner Saugköpfe auf das Dach, fowie durch Einfügen der Lampen in die Zwifchen-räume der Doppelwandung ift indeffen eine Zugverftärkung erzielt worden.

Die an den Schiebeklappen des Daches (fiehe Fig. 252, S. 290) getroffenen Anordnungen zum Dichten gegen Wind, Schnee und Staubregen haben fich bisher wohl bewährt und dürfen als zweckmäßig empfohlen werden. Als fchwer vermeidlich haben fich aber auch hier die läftigen Abtropfungen gezeigt, zu welchen die Trageleiften und Zahnftangen an diefen Dachklappen Veranlaffung geben.

Auch am Drehdach für den Uni-verfaltranfit im Nordfaale zeigen fich die ungünftigen Einflüffe der oben angedeuteten Befchränkungen. Statt der durch architektonifche Rückfichten bedingten fehr flachen Dachform mit fperrenden Horizontalverbindungen würde eine Flach- oder beffer Hochkuppel mit zweckmäßigen Entlüftungseinrichtungen zu entfchieden giinftigeren Ergebniffen geführt haben. Für Neuanlagen unter günftigeren Bedingungen bleibt jedoch auch diefer Verfuch lehrreich. Im vorliegenden Falle befteht die äußere Deckhaut des Drehdaches aus Stahlblech, die innere aus geölter Segelleinwand.

Wenn fo im Nordflügel, wegen der angegebenen Rückfichten, auf eine vollkommenere Aus-geftaltung des Drehdaches verzichtet werden mußte, fo geftattete die verdecktere Lage des Südflügels die Ausführung einer vollftändig ausgebildeten Kuppel. Das Gerippe diefer füdlichen Kuppel befteht aus Winkeleifen, die äußere Deckhaut aus Planblech. An die Winkeleifen find Holzrippen befeftigt, auf welchen die innere Bekleidung von Zinkblech angebracht ift. Obgleich die gewählte Konftruktion eine nachteilige Sperrung des Hohlraumes vermeidet, fo befriedigt doch der Temperaturausgleich noch nicht, wenn auch im Vergleich zu den in diefer Hinficht veralteten Anordnungen der großen Mittelkuppel ein wefentlicher Erfolg zu verzeichnen ift. Wahrfcheinlich genügt der Querfchnitt der Lufteinftrömungsöffnungen am Fuße der Kuppel nicht, fo daß der Saugkopf, in welchen der Hohlraum zwifchen beiden Deckhäuten mündet, feinem Zweck nicht völlig entfprechen kann. Bemerkt fei noch, daß die Stahlblech-Rolläden, welche den Beobachtungs-fpalt verfchließen, mittels Stahlbändern betrieben, fich gut und geräufchlos bewegen laffen.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

SÈÈÊBS

10 5 0

Fig. 278.

IV*"

î k.

1:2500

30    4-0    50

_1_!_!_

mmmm

...

mmé

C,

60

■ä

80

90    100

Lageplan der Sternwarte und des Kaiferl. Normal-Eichungsamtes.

D.    Aftronom. Recheninftitut.

E.    Normal-Eichungsamt.

F.    Mafchinenhaus.

A.    Sternwarte.

B.    Kaftellan u. Mechaniker.

C.    Pförtner.

20

30ö

358.

Sternwarte

zu

Bonn.

Die urfprüngliche Bauanlage ift in dem unten genannten Schinkel'fchen Werke²¹') dar-

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn (Fig. 279 bis 283 ²¹⁵), 1839—44 durch Leydel erbaut, liegt an der Poppelsdorfer Allee in mäßiger Erhebung über der

Fig. 279.

geftellt.

Fig. 280.

Fig. 281.

li

Mi

Schnitt nach der Hauptachfe.

Schnitt durch den Mittelbau.

Schnitt WO (in Fig. 282).

|s

Fig. 282.

l-w

Obergefchoß.

Fig. 283.

O j] H el 1 n s tat

Erdgefchoß.

° ° □ I v e rti c al

Uhr

PO

oH

A rt eits-Z

Sprach-Z.

□ □

M eri di anlcr.

LJ

!    1 II O

i____1 |RepetitionsAnE

Bin.

Ge-

Wärter

Woh-

-hilfen-- n u r. g

io]

<<

10    987654321    0

1¹    i i H+-W-H-H-

1:500

10

15

20m

Univerfitäts-Sternwarte zu Bonn²¹⁶)-

Arch. : Leydel.

al*) Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823-40. Heft 25, Nr. 153 n. 154.

²¹⁵) Die hier mitgeteilten Darltellungen find den vorhandenen Originalzeichnungen nachgebildet und nach freundlichen Mitteilungen des Herrn Bauinfpektors Reinike in Bonn ergänzt.

Stadt. Die Anlage erfüllt noch heute ihren Zweck, trotz mancher Mängel, die ihr nach den heutigen Anforderungen an eine vollkommene Sternwarte anhaften.

Namentlich die Anordnung des großen Äquatorialturmes in der Mitte eines gefchloffenen Baukörpers und rings umgeben von wärmeftrahlenden Zinkdächern muß in diefer Hinficht als un-giinftig bezeichnet werden. Ebenfo ift die Anordnung von Zwifchendecken in den Durchgangs-fälen nicht in jeder Hinficht günftig. Wenn diefelben auch eine unmittelbare Sonnenbeftrahlung wefentlich einfchränken, fo find fie andererfeits dem rafchen thermifchen Ausgleich hinderlich und wirken namentlich ungünftig durch die hohen Wangen, welche fich zwifchen Dach und Decke bilden. Übrigens find die Zwifchendecken zur Anordnung doppelter Klappen benutzt, um die Beftrahlung durch die Spalte bei gefchloffener Klappe zu verringern.

Sehr gut wirken dagegen die großen Fenfter in den Zwifchenbauten der kleinen Türme zur Beförderung des Temperaturausgleiches. Auch dienen fie mit Vorteil zu mancherlei Nebenbeobachtungen.

(pol

■)

gf

Fig. 284.

TO'

k dtrji all

Grundriß in der Höhe der Kuppeln.

I.Vertical

Reclmer

Grundriß

Fig. 285.

des

US

BiHiothek

bl

Saal

Kl.Marial-

S1 J

Saal I

tor

Erd-

gefchoffes.

10 987 65*321 0

1:500

10

18

Sternwarte des Harvard College zu Cambridge.

Von den 6 Nebentürmchen dienen 3 zu Beobachtungen (die 3 anderen enthalten Treppen). Die Feftpfeiler in den Türmen find nicht ifoliert.

Die drehbaren Teile der Türme beftehen aus Holz mit Verfchalung und Ölfarbenanftrich. Die Drehvorrichtungen, welche bereits in Fig. 263 (S. 295) u. 267 (S. 296) dargeftellt worden find, wirken gut. Eines der Nebentürmchen ift in feiner Dachklappeneinrichtung bemerkenswert, indem die einzelnen Tafeln der 8 Dachfelder nur durch Vorreiber gehalten find und fich nach Bedarf ausfchieben laffen. Die an fich zweckmäßige Anordnung handhabt fich jedoch etwas um-ftändlich.

Die Sternwarte zu Athen, 1843—46 auf dem Nymphenhügel, füdöftlich der Stadt, erbaut, tut fich befonders durch glänzende architektonifche Geftaltung und Ausftattung hervor, weift jedoch auch in präzifionstechnifcher Hinficht manche für die damalige Zeit bemerkenswerte Leiftung auf.

So ift die Drehkuppel als Werk des in Athen anfäffigen deutfchen Schloffermeifters Mosner hervorzuheben, wenn auch die Schiebereinrichtungen in einem rauheren Klima zu Schneeverklemmungen, manche Eifenteile ufw. zu läftigen Abtropfungen Anlaß bieten möchten. Bemerkenswert

359-

Sternwarte

zu

Athen.

360.

Sternwarte

des]

Harvard-

College.

ift auch die Anwendung bronzener kegelförmiger Rollen auf dem Drehkranz, auch bronzener Rollen am Schieber des Spaltverfchluffes.

Wie wenig fich für eine derartige Anlage die unbedingte Anlehnung an ein hiftorifches Architekturfyftem empfiehlt, ift am beften an dem Durchfchneiden der ganz nach antik-hellenifchem Schema gebildeten Formen des Dachkranzes durch die lotrechten Beobachtungs-fpalte des Meridianfaales zu erfehen. Die Nötigung, hier Holz an Stelle des Steines zu verwenden, um die beim Beobachten hinderlichen Gefimsftücke beweglich zu machen, widerfpricht in auffallender Weife dem natürlichen Grund-fatze, jedem Bauteile die feiner baulichen Bedeutung und Beftimmung entfprechende Form zu geben.

Diefe Sternwarte ift in der unten genannten Zeitfchrift²¹⁶) eingehend befchrieben und bildlich dargeftellt.

Die Sternwarte des Harvard-College zu Cambridge (Vereinigte Staaten von Nordamerika), 1844 erbaut, fpäter erweitert, gilt als eine der vornehmften unter den amerikanifchen Sternwarten.

Die allgemeine Geftaltung ift aus den Grundriffen in Fig. 284 u. 285 zu erfehen.

Fig. 286.

,7

°»s

*«.5-0

**0

0st-*S.p

fit sf

(Billinitek

IscMafzJj

■ Hur.

Cal.I Wolmzim.

Saal

Der weftliche Flügel, früher zu Wohnzwecken beftimmt, ift fpäter zur Aufnahme eines zweiten Äquatorialinftruments umgebaut worden.

10 987654321 0

1:500

-F

10

15

20"

361.

Sternwarte

zu

Gotha.

Bemerkenswert find die dem Meridianfaal fpäter angefügten, weitvorfpringenden Flügelbauten, welche zur Aufnahme der Pfeiler für doppelte innere Kollimatoren dienen. Es leuchtet ein, daß diefe Anordnung, welche hier allerdings dem Zwang der Umftände entfprang, für Neuanlagen nicht zu empfehlen ift, da fie naturgemäß zu mancherlei Störungen durch verfchiedene Temperatureinflüffe Anlaß bietet.

Sehr empfohlen wird die Anordnung der geräumigen Halbkreisnifchen im großen, 9,oom Durchmeffer haltenden Kuppelfaale, da fie bequem Gelegenheit zu mancherlei Nebeneinrichtungen gewähren.

Die Sternwarte zu Gotha (Fig. 286 u. 287²¹⁷), 1856—57 von Scherzer erbaut, kann als originelle und zweckmäßige Anlage kleineren Maßftabes, namentlich bezüglich der gefchickt in das befchränkte Grundftück eingepaßten Grundrißgeftaltung, bezeichnet werden. In weftlicher Richtung fcheint die nahe Wohnhausanlage den Beobachtungen einige Störungen zu bieten.

I. Obergefchoß.

Fig. 287.

Gasse

Jager -

US

1:1500

30

40

5Qm

Lageplan.

Sternwarte zu Gotha21?). Arch. : Scherzer.

²¹°) Allg. Bauz. 1846, S. 126 u. Bl. 29-35. *") Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1865, Bl. 12,

c.

.y

17

Fig. 288.

I.v ertical

Terrasse

,K

AtI) eni t s-Z.[

Erdgefchoß,

Me.

6 umh

Arch. : Lucae & Geutebrück.

|j i 4 i !a u

'koo w. Gr.

oöo

CD

u Jnstrumente

D i r ef|c t o r

War-

t er

Uni verfitäts-Stern warte zu Leipzig.

CD

Die Univerfitäts- Sternwarte zu Leipzig, 1860—61 nach einer Skizze von Lucae durch Geutebrück erbaut, ift nicht unzweckmäßig angelegt, wenn auch im Hinblick auf die früher dargelegten Grundfätze fich im einzelnen manche Bedenken erheben laffen. Als befonders günftig ift die fehr geringe Höhe der Pfeiler für die Durchgangsinftrumente hervorzuheben.

Ausführlicheres über diefes Bauwerk findet fich in dem unten genannten Werke²¹⁸); hier möge die Mitteilung der Grundrißanlage (Fig. 288) genügen.

Die Uni verfitäts-Stern warte zu Kopenhagen (Fig. 289 bis 292²¹⁹), 1859—60 von Ch. Haufen erbaut, hat eine an fich günftige Lage erhalten, da ein alter Park fie von der Stadt trennt.

362.

Sternwarte

zu

Leipzig.

363-

Sternwarte

zu

Kopenhagen.

Die große Tiefe der Gründung, zu welcher wohl die Bodenverhältniffe zwangen, kann der Erfchütterungsfreiheit nicht wohl förderlich fein. Auch erfcheint die zwifchen dem Mittelbau und

den Wohnhäufern eingeklemmte Lage der Meridianfäle nicht vorteilhaft

Fig. 289.

da die vorfpringenden Wandflächen wahrfcheinlich ftarke

Ir

B.

■ ,-r

mm

ik

m

Strahlungen veranlaffen.

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Zürich ift 1861—64 von Semper erbaut und in den unten angeführten Zeit-fchriften ²²°) dargeftellt.

In architektonifcher, wie

364-

Sternwarte

zu

Zürich.

Pi

Up

21S) Bruhns, C. Gefchictrte und Be-fchreibung der Leipziger Sternwarte ufw. Leipzig 1861.

²¹⁹) Nach: Allg. Bauz. 1863, Bl. 561,

rr-'

563,564-

iH

im

mamami

1:1500

io 5    0

10

30    40    00»

4---^—4

Lageplan der Univerfitäts-Sternwarte zu Kopenhagen²¹⁹).

B. Magnetifches Qbfervatorium.

A. Sternwarte.

20

-t-

²²°) Sternwarte in Zürich. Deutfche Bauz. 1880, S. 145.

Lasius, G. Die Sternwarte in Zürich — ein Bau Gottfried Semper’s. Eifenb., Bd. 12, S 74.

Die Kuppel der neuen Sternwarte in Zürich. Haarmann’s Zeit-fchr. f. Bauhdw. 1864, S. 252.

Feftfchrift zur Feier des 25jähr. Beftehens der Gefellfchaft ehemaliger Studierender der Eid-genöffifchen polytechnifchen Schule in Zürich. Zürich 1894. S. 71.

[läioPifiiöi

siomall

pfiBr

mg®

m.

R;

FR

In

ÉIJ

4-

mm

Bl

wm

mg^

œi&.

Längenfchnitt²¹⁹).

Arch. : Hänfen.

’l1    ¹.² V ¹¹    15"

+-H ¹ I ■ | h

Univerfitäts-Sternwarte zu Kopenhagen.

Pi

iil

1:250

ff

nm

ï3ra

Pj

=Ji

fcr

Fig. 200.

1111

ÜR=RlFfflîm

IM1

V "V' 8

»ä

WM

im

3g3

pdb

oobiobI

MÊÊË RHH i I üäülii

v-.    O tf77favumPFhć5.

n-

WMmÊf

sSSs^^^-

m s§.

UL

Ps

ff

§s

Mili«

pl

JEU

&>

:,'c;

SferSm

eff

III

Fig. 291.

£â

SÉp

nn

lii

Wem?.

e Ä&    -.....

iNMKg^ggęsfeMfe'

BS

Pvy

WRm

llll

MI

mm

EM

Querfchnitt.

f\

1:250

S 10    11    12

J_I___I_I_i__I I

1:500

10

20™

Fig. 292.

Wohnung les

■ V a s s aq e-

L.J3

mem

Wohnung a e s

¹

Struve, F. G. W. Defcription de Vobfervatoire aftronomique central de Poulkova. Petersburg 1845. - Auszug daraus in: Romberq’s Zeitfchr.

f. pract. Bauk. 1856, S. 28g.

²

21S) Eine Darftellung diefes Bauwerkes ift zu finden in : Builder, Bd 36,

QD

G-rosser y

ment

Meridiankreisfl

! ijnstru.

Flur

I T 0 -    =fessors

( l s er -

ïltOIS

Erdgefchoß.

Univerfitäts-Sternwarte zu Kopenhagen²¹⁹).

technifcher Hinficht eine hervorragende Leiftung, zeigt diefe Anlage gleichwohl einige Mängel, unter welchen namentlich die vor der Südfeite des Meridianfaales errichtete Terraffe mit Steinpfeilern (zum Aufftellen von Paffageinftrumenten) als fchädliche Anlage bezeichnet wird, da fie die Beobachtungsficherheit durch ther-mifche Störungen beeinträchtigt. Ebenfo ftörend für die Meridianbeobachtungen wirkt das ftark ausladende, an den Spaltpfeilern zurückgekröpfte Hauptgefims, welches die an den Wänden erhitzte Luft nach den Spaltöffnungen leitet und dort Luftzitterungen veranlaßt.

Die Kuppel (fiehe Fig. 256, S. 292), nach Reuleaux’ Angaben konftruiert, und zwar in Holzbohlen und Brettern mit Kupferdeckung, hat Rollen mit Spurrinne, die am beweglichen Teile befeftigt find und über eine Sattelfchiene laufen; die Drehung erfolgt mittels Kurbel mit Eingriff in einen Triebftock von einfacher, aber wohl bewährter Anordnung (fiehe Fig. 260, S. 294). Die Spaltverfchlußvorrichtung lehnt fich im wefent-lichen an die der Berliner Mittelkuppel an. Da diefe Einrichtung den Spalt jedesmal in ganzer Höhe (mehr als 90 Grad über dem Horizont) er-

Fig. 293.

JT

V(

Fig. 294.

Ib

IP

11'

,N

Gang

iD!

Sternwarte. — Turmgefchoß. Vsoo w. Gr.

. Fig- 295.

P r 0 f e s-

B ibl.l

'Expeû.

won-

I~rj n u n 9

w 0 ïi-[

nung

Lageplan.

me

-9-K

w ä rljt e r

d. Ot s e r vil i or si

V1500 W. Gr.

M. Miren-Häuschen.

W. Windmeffer.

a.    Wirtfchaftsgebäude.

b.    Aborte. d. Eishaus.

A Hauptgebäude.

.0. Terraffe.

C.    Verbindungshalle.

D.    Sternwarte.

Hauptgebäude. - Erdgefchoß. Vooo w. Gr.

E.    Beobachtungstürinchen.

e. Kohlenhaus der Kaiferl. Marine.

Univerfitäts-Sternwarte zu Kiel²²²).

365-

Sternwarte

zu

Kiel.

öffnet, fo hat man bei Tages- (Sonnen-) Beobachtung die Notwendigkeit befonderer Schutzvorrichtungen empfunden, welche in einfachfter Weife durch Zugblenden aus Drillich hergeftellt find und die eine von unten, die andere von oben her über einem feitlich angebrachten Rund-eifengeftänge in Ringen gleiten, ähnlich wie die gewöhnlichen Sonnenblenden an Wohnhaus-fenftern ²²¹).

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Kiel befteht aus zwei getrennten Teilen. Der ältere Teil diefer fehr zweckmäßigen Anlage ift gegen Ende der fechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts urfprünglich als Seemannsfchule erbaut und enthält jetzt vorzugsweife Hörfäle, Bibliothek, Verwaltungsräume und Wohnungen zur Stern-

²²¹)    Nach:;HAARMANN’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 252-254.

222)    p)ie hier beigegebenen Darftellungen find teils den Originalzeichnungen, teils freundlichen Mitteilungen des Herrn Baurat FrieJ'e zu Kiel entnommen.

IP

Fig. 296.

Drehdach mit Klappeneinrichtung.

‘/so W. Qr.

oji

.G

fäj

«j

iïUA

|6)j

!^7v\ a/ i/v\7T?

:<o^

mËmSÈ

Jkf

Fig. 297

Fig. 298.

Inftrumentpfeiler.

'Im w. Qr.

11

Ji.

Mi

.1''.

M.

(8)

o 1 □[

TT

-'•Mil

.fc»

HB

iemgmzijf&zfzz

of

nt

\V

oM

[O)

Gleit- und Triebwerk.

‘/₂₅ \v. Qr.

Fig. 299.

Âîi

Ügfer

DI

Fig. 300.

[E=

g3B

=4-

1 f----\

\\r

Hsl

--

ES

Sit m

:K

gp

DDP

(p

Längenfchnitt.

Von der Univerfitäts-Sternwarte zu Kiel*²²²).

Arch, : Freund.

‘ko w. Gr.

Querfehnitt.

SM

warte. Die eigentliche Sternwarte, 1875-76 durch Freund ausgeführt, liegt ziemlich entfernt (weftlich) von diefem Gebäude und ift mit ihm durch einen in Holz überdeckten Gang verbunden (Fig. 293 bis 300 ²²²).

Als befonders günftig find hervorzuheben die geringe Höhe des Meridian-faales über dem Boden und die Geftaltung des ganzen Obfervatoriums im Grundriffe (Fig. 295), welche den Meridianfaal von Temperatureinflüffen anderer Bauteile faft ganz unabhängig macht.

Eine etwas größere Länge der nach den beiden Türmen führenden Zwifchenbauten würde eine noch fchärfere, diefe Verhältniffe begünftigende Scheidung der einzelnen Beobachtungsräume voneinander bewirkt haben. Der mittlere Teil der Nord- und Südwand des Meridianfaales, beider-feits des Beobachtungsfpaltes, befteht aus nur außen verfchaltem Fachwerk, wodurch rafcher Temperaturausgleich fehr befördert und die immer läftige Wangenbreite der Spaltbegrenzung ein-gefchränkt wird.

Fig. 301.

mfürg

r. / !

Anficht.

[vT

Fig. 302.

Li

?JŁ

I

igiliiiiiiiii il

ii

Längen-

fchnitt.

V260 w. Gr.

Fig. 303-

Arch. : Wappler.

W\

m ¥ #

Grundriß. ¹/₆oo w. Gr.

Aftronomifches Obfervatorium der Technifchen Hochfchule zu Wien ²²⁴).

Als Eigentümlichkeit ift noch zu erwähnen, daß die Ausgleichsgewichte zum Umlegen des Paffageinftruments an Stangen hängen, welche durch die Inftrumentpfeiler durchgehen und aus Mauerkörpern beftehen, die fich in je einem Hohlraum der Pfeiler befinden (Fig. 297, 299 u. 300). Die Pfeiler find durch Afphaltfchichten gegen Grundfeuchtigkeit gefichert.

Der eine (öftliche) Teil des Meridianfaal-Daches kann in wagrechter Richtung dergeftalt ver-fchoben werden, daß ein etwa l,oom breiter Spalt freigelegt wird (fiehe Fig. 251, S. 289), während die lotrechten Läden fich nach unten fenken laffen. Sämtliche Dächer haben Holzfchalung mit aufgeklebter Leinwand. Das gefamte Drehwerk wird, ebenfo wie die Klappenkonftruktion der Drehdächer (Fig. 296), als fehr zweckmäßig im Gebrauch bezeichnet.

In den erften Jahren des XX. Jahrhundertswurde im Südweft der eben be-fchriebenen Bauten (etwa an der mit E bezeichneten Stelle) ein Meridiankreishaus errichtet ²²³).

²*³) Siehe hierüber: Neubau eines Meridiankreishaufes für die Sternwarte der Univerfität Kiel. Zentralbl. d. Bau-verw. 1903, S. 237.

F

m

W

i

»

5. -

Ł

ïl,ï

»

gga»^

nMwajciM.

@sS»i

fc

fŹTrg

' t.

|

li

:•!

■ i

m

I

Fig. 304.

Jfl

§ti r ;

firS

■j

i !; i

I

gil

M

.

i

• II

»*■

. .■

.

l ,:J

Univerfitäts-Sternwarte zu Wien ²⁵⁵).

W

pœ§M

ei

Lä

.;

Igi»

i* n

-

ł>;

iiś*

li

.,-- • . ■ f . .

! h !

:

i

■y;

' „

I J

Osfc-

Fig. 306.

■s

2

<S’

I. Obergefchoß.

Jl

■é «

Aren. :

Fellner & Helmer.

Vtoo w- Gr-

Oe&il,

i?

Sńdost-

Tertcfse

j?

IPHI

Kanzleu

} Ud

/ NC

Fig. 305-

-------1—f— •§ I ~jH-----

fTJLłlił

i"

~ To⁻~S 7,sJŁ%- "k⁻ -

! \ffi

.....wmś£&m

i'J J o -p T u u: a Q

.1

Erdgefchoß.

\x' °

-i

v/-fy

I □ i len g 4

I Kasiz-

leicn

jl

l|i

BibLio-

thefc

ni u.

Westl.

P 02 ai

L..........— !..........„J

Teroifse

’■

ME

'y J

fi iii'.ini« *

fSEsi

ffl

ip

s m n-d 4

Fig. 307.

jni

gjj [HÉSl

WplMWt

y-

§§

Schnitt nach der Hauptachie.

! -■!    "irÿ -■-.-••>    .r.^:

(gSgj    ■ :

lT

Neue Sternwarte zu Wien ²²⁵).

15

É§i Ira

10

5t-

==jS:

1:500

CEO

w- -

CC=E3

•o-.

Cffli

PT

si

gg

Die Sternwarte der Technifchen Hochfchule zu Wien, 1866 nach Angaben Herr's durch Wappler ausgeführt, ift nicht als felbftändige Bauanlage, fondern als Aufbau auf dem Dache eines Nebengebäudes der Wiener Technifchen Hochfchule errichtet. Für ähnliche Zwecke, bei welchen es nicht fowohl auf die Ausführung exakter Beobachtungen felbft, als auf die Anleitung zu folchen ankommt, kann diefe mit großer Sorgfalt durchdachte und durchgebildete Anlage wohl als Mufter empfohlen werden.

Eine ausführliche Veröffentlichung über diefelbe, welche alle Einzelheiten in größerem Maßftabe darftellt und der auch Fig. 301 bis 303 entnommen find, enthält das unten genannte Werk²²⁴); die Dachklappenanordnung und das Gleitwerk des Drehtürmchens find bereits in Fig. 248 (S. 288) u. Fig. 25g (S. 294) dargeftellt.

Die Univerfitäts-Stern-warte zu Wien, eine 1874—78 von Fellner & Helmer erbaute, großartige und mit den mächtigften Inftrumen-ten ausgerüftete Warte (Fig. 304 bis 307 ²²⁵), liegt ganz außerhalb des engeren Stadtgebietes auf einer Anhöhe, welche faft vollftän-dige Horizontfreiheit gewährt. Gleichwohl wer-

Stern\srarte der Techn. Hochfchule

zu

Wien.

367.

Univerfitäts-Stern warte

zu

Wien.

*“) Wist, J. Studien über ausgeführte Wiener Bau-Conftructionen. Wien 1872. Taf. 16-18. a*⁶) Nach: Allg.Bauz.i88i, Bl. 1,2,4.

den wefentliche Punkte ihrer Baugeftaltung in Aftronomenkreifen nicht durchweg günftig beurteilt.

Vor allem ftößt die fehr gedrängte Anordnung aller einzelnen Bauteile auf gewichtige Bedenken; doch ift auch hervorzuheben, daß — die Bedingung einer möglichft zufammengedrängten Anordnung als gegeben und für die Architekten bindend vorausgefetzt — diefe ihrer Aufgabe in möglichft vollkommener Weife gerecht geworden find. Jedenfalls entfpricht das hier beliebte Zufammenfaffen einer größeren Anzahl von Wohnungen ufw. mit den Arbeits-, insbefondere den Beobachtungsräumen der Warte felbft in einen mächtigen Baukörper nicht den Grundfätzen, welche in Art. 347 (S. 297) an der Hand der bei früheren Anlagen gemachten Erfahrung als die für Neuanlagen günftigften hervorgehoben worden find.

So müffen fich denn wohl die Strahlungen der großen Mauermaffen und Dachflächen, welche die mittlere Hauptkuppel umgeben, auf die Beobachtungen am vornehmften Äquatorial-inftrument in ftörender Weife geltend machen. Ob es möglich fein würde, wenigftens einen Teil diefer Störungen durch Beriefelung der Dächer aufzuheben, ohne anderweite Nachteile durch diefe Maßregel herbeizuführen, muß bezweifelt werden. Auch die fteinernen Terraffen vor den Meridian-fälen find aus den mehrfach angegebenen Gründen als nachteilig zu erachten.

Die Säle für Beobachtungen im Meridian und erften Vertikal find geräumig angelegt; doch fcheinen die Öffnungen für rafchen Temperaturausgleich nicht zu genügen. Die Inftrumenten-pfeiler erfcheinen für ihre Höhe nicht breitbafig genug; auch ift nicht zu erfehen, weshalb bei der freien Lage des Baues die Fußböden diefer Säle fo ftark überhöht und dadurch auch die

Fig. 308.

■c

^Zugang

xur- Sternwarte,

Pf Laste!'

'a~g

Die piuiktirten. Liniert bedeuterb fU& Entrvässe/'img.

Oe 6¹1

Direl.Krtarte» .

à. V-fr-W *

fB»

.5&⁰

\J

V2500 w. Gr.

Sternwarte zu Göttingen.

Lageplan ³²⁷).

Pfeiler in ihrer Höhe gefteigert worden find. Das Mittel einer Verftärkung der Standfeftigkeit der Pfeiler durch feitliches Einbetten kann nach den in Kap. 20 (unter c) über die Anlage von Feftpfeilern entwickelten Grundfätzen nicht gebilligt werden.

Bei der großen Mittelkuppel (Fig. 243, S. 283 u. Fig. 253, S. 291, fowie Fig. 261, S. 294 u. Fig. 307) ift die Dachhaut doppelt, während die kleineren nur einfaches Eifenblechdach haben. Die Spaltverfchlüffe beftehen bei der großen Kuppel aus einem Schieber mit Gewichtsausgleichung, bei den kleineren aus übereinanderliegenden Teilfchiebern, welche fich rückwärts unter die fefte Kuppelhülle fchieben. Diesfeits ift nicht bekannt, welche Erfahrungen man mit diefen Anlagen bei ungünftigen Witterungsverhältniffen (Schnee, Glatteis ufw.) gemacht hat; an anderen Orten haben fich bei ähnlichen Anlagen in diefen Fällen mitunter Schwierigkeiten gezeigt. Die Helio-meter-(Süd-)Kuppel hat einen feitwärts um die lotrechte Achfe drehenden Segmentfchieber (Fig. 253, S. 291 u. Fig. 304).

Über die verfchiedenen Veröffentlichungen diefes Bauwerkes gibt das am Schluffe diefes Kapitels beigefügte Literaturverzeichnis Auffchluß.

368.

Sternwarte

zu

Eine zwar wefentlich kleinere, aber gleichfalls zufammengedrängte Anlage ift die Sternwarte zu Göttingen. Sie ftammt aus dem Anfänge des XIX. Jahr-Göttingen. hunderts und wurde 1817 bezogen ²²⁶). Im Laufe der Jahre wurden die Bauten immer unzulänglicher, und 1887 wurde mit einem ziemlich umfaffenden Umbau, nach Schering's, Schur's und Kortüm's Angaben, begonnen und Ende 1888 im wefentlichen vollendet (Fig. 308 bis 311 ²²⁷).

²²⁶) Gauß wirkte an derfelben, und 1832 legten Gauß und Weber den erften elektrifchen Telegraphen an.

²²⁷J Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1893, S. 157, Bl. 6.

I¹?!

Fig. 30g.

Anficht.

JL

lia

•f,ï

□□□

mmmm

DDDl

Fig. 310.

Längenfchnitt.

r—*

Okular-MiLte

L,

Meridianspalt.

Meridianspalt

rr

fc=3

mm

•E

I\ l\

~7T

ZC

Fig. 311.

Erdgefchoß.

Westlicher

Wohnungsflügel.

ùfL

Magnetisches Observatorium.

Westliches Meridianzimmer.

ocnienen für

|e|.

Umlecjebo<}k

ISi

Aufzug [

Treppenhaus. tleiSul ^oóoooj

Oestlicher

Wohnungsflügel

*.97------

fcl

LZ§fü)-0«n

ËfmTT

Unterer

-.....6.2*_______

Kuppelraum.

Uhrpfeiler ; J

«JJ

84!

Er

? i| FufwäHtnHippe

'Ą

UkrtduńkrtLSi^ep

Oes Meridi

n

Bibliothek.

tliches

anzimmer.

3 V,«_______

Sternwarte zu Göttingen²²⁷).

cm

Die Sternwarte (Fig. 308) hat einen hufeifen-förmigen Grundriß, fo daß der Hof an drei Seiten um-fchloffen ift. An der Weftfeite liegt das Inftitut für Beobachtung des Erdmagnetismus und dergl. mit der Dienftwohnung des Direktors, an der Oftfeite die Dienftwohnung des Direktors der Sternwarte mit dem Rechenzimmer, während der nach Süden gelegene Mittelbau die eigentliche Sternwarte ift, die fich in dorifchen Stilformen (Fig. 309) erhebt. Über eine neuerdings vorgelegte Freitreppe und nach Durchfchreiten des Treppenhaufes betritt man den unteren Kuppel-raum, der zur Aufbewahrung größerer Inftrumente dient. Zu beiden Seiten desfelben liegen die Meridianzimmer.

In den Seitenmauern der letzteren find 88 breite Spalte und in den Decken je eine ebenfo breite Öffnung angeordnet; jene werden durch Rolläden, diefe durch Schiebeplatten verfchloffen. Das magne-tifche Obfervatorium wurde vorläufig in demfelben (weftlichen) Saale untergebracht, in dem es feinerzeit von Gauß angelegt worden ift. An der Oftfeite befindet fich die Bibliothek. Die Dachflächen über den beiden Seitenbauten find durch nahezu wagrecht verlegten Holzzement erzielt und werden dann zu Beobachtungen benutzt, wenn es darauf ankommt, den ganzen Himmel frei zu fehen, wie z. B. bei Stern-fchnuppenfällen ; zwei Beobachtungspfeiler, die von unten auf Mauerwerk gegründet find, bieten die Möglichkeit, Inftrumente feft aufzuftellen.

Im Mittelbau erhebt fich der obere Kuppelraum (Fig. 309 u. 310), worin das neue Repfofdichz Heliometer aufgeftellt ift. Die Kuppelkonftruktion wurde in Art. 343 (S. 294), die Einrichtung des Gleitwerkes in Art. 344 (S. 295) und jene des Triebwerkes in Art. 345 (S. 296) vorgeführt ²²⁸).

Die Univerfitäts-Sternwarte zu Straßburg, 1877—80 von Eggert erbaut, zeigt im Gegen-straßburg. fa{z zur wiener und zur Göttinger Anlage eine ziemlich weitgeführte Trennung der einzelnen Teile.

Die gefamte Anlage fetzt fich, abgefehen von kleineren Nebenbauten, aus drei Hauptteilen zufam-men, nämlich dem Refraktorbau, dem Meridianbau und einem Wohnhaufe; bedeckte Gänge verbinden diefe drei Gebäude untereinander.

Eingehende Veröffentlichungen über die Anlage hat fich der Architekt Vorbehalten, fo daß die gegenwärtigen Mitteilungen fich im wefentlichen auf das Wenige befchränken müffen, was die unten genannte Feftfchrift ²²⁹) enthält.

Der Refraktorbau (Fig. 312 bis 314 ²³°) ift auf eine einzige ftarke Betonplatte gegründet. Einige im Kuppelpfeiler ausgefparte Hohlräume nehmen Uhren auf. Die Kuppel (nach Entwürfen Zimmermann!s kon-

22S) Nach ebendaf., S. 137.

*29) Siehe: Feftfchrift zur Einweihung der Neubauten der Kaifer - Wilhelms-Univerfität Straßburg. Straßburg 1884. S. 79. 230) Nach ebendaf., S. 80 bis 82,

JSj

gr

Querfchnitt.

Fig. 313-

1'

369.

Sternwarte

zu

Grundriß des Refraktorraumes.

Fig. 3M-

H ö jr s aj a 1 _

:!

[I

Bill!

-Hi

Halle

Diljrector

”1

J!

Grundriß, des ;,Erdgefchoffes. Refraktorbau der Univerfitäts-Sternwarte zu Straßburg²²⁰).

Vboo w. Gr.

Arch.: Eggert.

ftruiert) hat 10,som Durchmeffer, ift mit Zink auf Holzfchalung gedeckt und foli durch Waffer-beriefelung gegen einfeitige Erhitzung in der Sonne gefchiitzt werden. Der durchgehende Spalt-verfchluß befteht aus einer gehälfteten Blende, welche vom Standpunkte des Beobachters aus vermittels einer Kurbel und einer aus 14 Stücken begehenden, rings umlaufenden Gliederwelle mit Kugelgelenken, die an Schrauben angreifen, bewegt wird. Das Drehwerk der Kuppel kann unmittelbar von Hand oder auch durch elektrifche Auslöfung von zwei vorher aufgezogenen Gewichten in Tätigkeit gefetzt werden. Die Gewichte hängen in Schachten, die bis zur Kellerfohle hinabreichen. In architektonifcher Hinficht ift die Anlage als befonders wohlgelungen zu bezeichnen.

Vom Meridianbau ²²⁹) ift hier nur hervorzuheben, daß zu den Wänden der Säle Wellblech mit einer äußeren Holzjaloufie-Umblendung in weitem Umfang verwendet worden ift.

37°.

Obfervatorium

zu

Am 7. April 1896 wurde das neue königl. Obfervatorium zu Blackford-Hill bei Edinburgh eröffnet; dasfelbe war zunächft dazu beftimmt, die koftbaren In-ftrumente ufw., welche die Ausrüftung des dem Earl of Crawford and Balcanes Edinburghgehörenden Obfervatoriums zu Dunecht bildeten, aufzunehmen; er ftellte fie im Sommer 1888 der Regierung zur Verfügung.

Die betreffende Gebäudegruppe (Fig. 315²³¹) befteht aus dem nach Norden gerichteten eigentlichen Obfervatorium oder Hauptgebäude, aus dem nach Weften gelegenen Tranfithaus, welches durch einen etwa 24,00 m langen, überdeckten Gang mit dem Hauptgebäude verbunden ift, und aus

Hg- 315-

rjl.ffjpa

asfc;

ggs

.,/y ^

Königl. Obfervatorium zu Blackford-Hill bei Edinburgh.

Schaubild²³¹).

Arch. : Robertfon.

den Wohnhäufern des leitenden Aftronomen und feiner Affiftenten, welche im füdlichen Teil des Grundftückes erbaut find.

Das Hauptgebäude (Fig. 316 bis 323²³²) hat eine T-förmige Grundrißgeftalt mit einer Frontlänge von 55,oom; es enthält im Erdgefchoß das Zimmer des Direktors und die Räume für ver-fchiedene Arbeiten phyfikalifcher und optifcher Natur; dafelbft ift ein wagrechtes Telefkop in Verbindung mit einem Helioftaten aufgeftellt. Diefes langgeftreckte Gebäude wird an den Enden von zwei achteckigen Türmen flankiert, wovon der öftliche rund 23 m Höhe und rund 12 m Durchmeffer, der weftliche rund 12 72® Höhe und rund 87₂m Durchmeffer hat. Der größere Turm nimmt das Äquatorial mit dem 382 mm im Durchmeffer meffenden Objektiv auf, während im kleineren ein Telefkop mit einem Spiegel von 609

Die erforderliche motorifche Kraft wird von einer kleinen Dynamomafchine, welche von einer zweipferdigen Gasmafchine unmittelbar getrieben wird, geliefert ²³³).

Eines der beiden größten Objektive (1,016 m im Durchmeffer) befitzt das VerÄes-Obfervatorium zu Lake Geneva, welches zur Univerfität dafelbft gehört. Den Abmeffungen des Telefkops entfprechend find auch die Abmeffungen und Einrichtungen des Gebäudes gewählt worden.

Letzteres hat im Grundriß die Form eines lateinifchen Kreuzes, an deffen Enden drei Türme, ein größerer und zwei kleinere, angeordnet find. Der größere dient zur Aufnahme des eben er-

²³¹)    Fakf.-Repr. nach : Building news, Bd. 62, S. 828.

²³²)    Fakf.-Repr. nach: Engng., Bd. 61, S. 467.

²³³)    Nach ebendaf., S. 469, 528.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

mm

Durchmeffer aufgeftellt ift.

371-

Yerkes-

Obfervatorium

zu

Lake-Geneva.

21

«j# a

-r B

Wttt Dom»

233*

fl

Wäs

«•«

SpOCtros, opf‘ <7)

«/// 4/ obo*» tlt/r

Chart

mmi mm tt JB8L B

Ta

E3

-,•"1

F]

Üza

i;

j^âTT

Fig. 316 bis 323.

“r.Kr .■ c7'-.rj

Section

—ßa.--.',

CC.

jo Frtt

«f

ÆfCfr

ES#?

Ef

00

£«*/ Æcmf

11

nw

TH

ef

Foundation o? North Wall

■'?.....

•■4?

CIZJ

......J7 « -

Exptrimtrhng Room

i— //«    !

£ tecfr/cal I

M^cho/uc* H'orh'von 15 ^

® e*s4

<S>

Photo

I....... '

•..rit

Dark

C/ostt

Dark

InŚ

? - U ? • * • $ ij ?.....f.

••Corridor i

=fT-_

ir

«

Computing

îMs^t-p

il

orion oFDrum

äßfip

Dirtctori

-ri 7{

"j ~

^^yJUo^ j..

— 23 9 Library

TTvTftTy

>7

.5.1

f*

<v

*7 H.

Sicticn through South North.

Pur

5*crtun /Vro P>*r South North.

Königl. Obfervatorium zu Blackford-Hill bei Edinburgh.

Hauptgebäude³³²).

wähnten großen Telefkops; er befindet fich am weftlichen Ende des Gebäudes und hat einen Durchmeffer von 27,5om. Im nördlichen Turm von 9,20 m Durchmeffer ift ein 205 mm-Telefkop und im Eidlichen, ebenfo großen Turm ein 406mm-Telefkop. Zwifchen den beiden kleineren Türmen

befinden fich: das Meridianzimmer, das Helioftatzimmer, der Raum für fpektrofkopifche Unter-fuchungen, Aufbewahrungsräume für Inftrumente und eine Reihe anderer Gelaffe für verfchiedene Zwecke. Zur Befchaffung der erforderlichen motorifchen Kraft ift in einem Abftande von 230,oom vom großen Turm eine Kraftftation errichtet, welche zwei Dynamomafchinen enthält.

Vom großen Turm gibt Fig. 258 (S. 293) den Grundriß und einen lotrechten Schnitt. Die zylindrifche Umfaffungsmauer ift 16,00m hoch; von der daraufgefetzten Kuppelkonftruktion war in Art. 343 (S. 292), vom Hebeboden in Art. 332 (S. 283) und vom eigenartigen Triebwerk in Art. 345 (S. 297) die Rede.

Das Telefkop hat ein Objektiv von l,oi6 m Durchmeffer, alfo um 100 größte²³¹); das Gewicht des Objektivs beträgt einfchl. Faffung etwa 375kg; die Bewegungen werden teils mittels Elektromotoren, teils mit der Hand bewirkt. Die gußeiferne Freiftütze, welche das Telefkop trägt (fiehe Fig. 258, S. 293) befteht aus vier nach oben fich verjüngenden Teilen, die miteinander verfchraubt find. Der Stützenfuß ift mit dem maffiven Fundament verankert; die Stütze hat eine Gefamthöhe von 13,00“ und ein Gewicht von 50 000 kg; den Kopf derfeiben umgibt ein eiferner Balkon, welcher vom Hebeboden aus durch eine Wendeltreppe erftiegen werden kann. Diefe Treppe führt auch in den im oberen Stützenteile befindlichen Uhrturm ²³⁵).

Zum Schluffe fei noch eine eigenartige Anlage vorgeführt: die Volksfternwarte »Urania“ zu Berlin. Sie dient dazu, dem großen Publikum dem an fich berechtigten und auch hocherfreulichen Verlangen nach Aufklärung auf den Gebieten der Phyfik und der Himmelskunde Genüge zu leiften. Paris ift mit feinem »Ob-fervaioire populaire« vorangegangen, und auf die Anregungen hin, die zuerft von Förfter, fpäter auch von Meyer ausgingen, wurde 1888 eine Aktiengefellfchaft unter dem Namen »Urania“ in das Leben gerufen, deren Hauptziel »die Verbreitung der Freude an der Naturerkenntnis“ war.

Diefes follte vor allem erreicht werden durch Begründung und Unterhaltung einer der natur-wiffenfchaftlichen Anfchauung und Belehrung gewidmeten öffentlichen Schauftätte, welche im be-fonderen den Namen „Urania" führt. In diefer füllen die Ergebniffe der Naturforfchung durch Vorftellungen und Vorträge im Sinne tieferer feelifcher Anregung zum Bewußtfein auch eines größeren Publikums gebracht werden, und zwar namentlich mit Hilfe der Leiftungen des Fernrohres, fowie durch fonftige bedeutende optifche Wirkungen und eindrucksvolle bildliche Dar-f teil ungen.

mm

mehr als das bis dahin

372.

Sternwarte

„Urania“

zu

Berlin.

Am 2. Juli 1889 wurde das im Gebiete des Landesausftellungs - Parkes am Lehrter Bahnhof errichtete Schaugebäude der »Urania“ eröffnet, ein im Stil der deutfchen Renaiffance aufgeführter, prunklofer, aber feinem Zweck entfprechender Bau (Fig. 324 u. 325 ²³⁶).

Das Erdgefchoß wird nur von Verwaltungs- und Gefchäftsräumen eingenommen, während im Obergefchoß die aus Fig. 325 erfichtlichen Räumlichkeiten untergebracht find. Sie zerfallen, der mehrfachen Beftimmung des Gebäudes gemäß, deutlich in drei verfchiedene Abteilungen: 1) die vordere Abteilung, ein fchwer maffiver, von einer mächtigen Kuppel gekrönter Bau — die eigentliche Sternwarte; 2) der zweite in Eifenkonftruktion ausgeführte Teil, welcher feine noch fchlichter geftaltete, aber ausgedehntere Front der Invalidenftraße zuwendet und paffende Räume, um die verfchiedenen Zweige der meffenden und experimentierenden Naturwiffenfchaften in anregender Weife zur Darftellung zu bringen, enthält, und 3) das „naturwiffenfchaftliche Theater", gleichfalls in Eifenkonftruktion hergeftellt.

Im „Theater" treten die ftaunenswerten Leiftungen der heutigen Bühnentechnik in den Dienft der Wiffenfchaft; die Errungenfchaften ernfter Forfchung werden in reizvoller Einkleidung als erfte Anregung zur Naturbetrachtung dargeboten. Sonnen- und Mondesfinfterniffe, Sternfchnuppen-fchauer, riefige Kometen ufw. ziehen in allen ihren Phafen inmitten malerifcher Landfchaften am Befchauer vorüber. Dem aftronomifchen Bilderzyklus fchließen fich ein meteorologifcher und ein geologifcher an.

Den daran fich anfchließenden Raum nimmt der Ausftellungsfaal ein, deffen Inftrumente, Apparate und fonftige Einrichtungen die mannigfaltigen phyfikalifchen Vorgänge möglichft unmittelbar verftändlich machen. Auch die Präzifionsmechanik ift hier in ausgiebigem Maße vertreten.

2Jt) Siehe Fußnote 172 (S. 263).

M5) Nach: Uhland’s Techn. Rundfchau 1899, Gruppe III, S. 53. ²³⁶j Fakf.-Repr. nach: Uhland’s Ind. Rundfchau 1889, S. 395.

21

Auf dem Wege vom Ausftellungsfaal zur Sternwarte kommt man am fog. Projektionsfaal vorbei. In diefem werden dem Befucher mit Hilfe einer Projektionsvorrichtung, deren elektrifches Licht die Stärke von 6000 Normalkerzen befitzt, nochmals in überaus großem Maßftabe die mikro-fkopifchen Wunder und diejenigen des gebrochenen Lichtes vorgeführt.

Fig. 324.

K.

JM

■AS

■-

nf-

|fc

gjg

Schaubild.

Fig. 325-

_j£_

fâ

.S&Pł*

JLąA»^

ii+T.

TT*#?

Traite. _

’&uj-ïa/y

<Łfy<rtu^LCĆC' I

G$lojectc<ms- <£&lo£

Ga/u sao.

Obergefchoß ³⁸⁶).

Volksfternwarte „Urania" zu Berlin.

Die auf der Plattform des Gebäudes errichtete Sternwarte befitzt das größte in Berlin vorhandene Telefkop. Der riefige Refraktor hat 5,00 m Rohrlänge und ein Objektiv von 32 5 cm Durch-meffer; durch hydrauhfche Preffen wird das Beobachtungspodium mit dem Beobachter bis zu derjenigen Augenhöhe gehoben, auf welche das Inftrument jeweilig eingeftellt ift. Über diefem Fernrohr wölbt fich eine Kuppel von 8,00 m Durchmeffer, die durch den Druck auf einen elektrifchen

Knopf ihre Spalte felbfttätig öffnet. In den beiden anderen, ebenfalls drehbaren Kuppeln von je 4,oo m Durchmeffer find kleinere Fernrohre aufgeftellt23?).

b) Aftro-phyfikalifche Obfervatorien.

Für diefe der neueren Zeit angehörige Oattung von Obfervatorien hat fich ein beftimmter Typus noch nicht entwickelt; doch ift für fie als befonders charakte-riftifch die nahe Verbindung der für Fernbeobachtungen dienenden Räume mit chemifchen, phyfikalifchen und photographifchen Laboratorien, fowie mit Einrichtungen zu fpektral-analytifchen Unterfuchungen zu bezeichnen.

Zu den Fernbeobachtungen dienen mehrere äquatorial aufgeftellte Inftrumente, welche wegen der häufig mit den Fernrohren zu verbindenden Spektralapparate eine verhältnismäßig weiträumige Bauanlage bedingen. Sonft gleicht eine folche Anlage im wefentlichen einem aftronomifchen Drehturm. Durchgangsinftrumente treten bei diefen Anhalten nicht in erfter Linie auf, fofern nicht aus befonderen Rückfichten ein allgemeiner Zeitdienft mit der Anftalt verbunden werden muß. Doch ift zu bemerken, daß es ftets bequem gefunden werden dürfte, für die unerläßlichen Zeitbeftimmungen bei den Arbeiten des Inftituts nicht auf andere, wenn auch naheliegende Sternwarten angewiefen zu fein. So hat man z. B. beim Potsdamer Obfervatorium fich noch nachträglich zur Aufhellung eines kleinen Durchgangsinftruments entfchloffen, weil die urfprünglich in das Auge gefaßte Entnahme der Zeit von der Berliner Sternwarte trotz der relativen Nähe beider Anhalten fich auf die Dauer als hörend für den laufenden Beobachtungsdienft erwies.

Charakteriftik

und

ErforderniiTe.

Zur Aufnahme von photographifchen Bildern der Sonne ufw. bedarf fodann die Anftalt befonderer Einrichtungen. Für die Sonnenaufnahmen dient gewöhnlich ein fehliegendes Inftrument, welches das von einem Helioftaten aufgefangene Sonnenlicht empfängt. Ein vollftändiges photographifches Laboratorium und eine Anlage zur Vervielfältigung der photographifchen Bilder ergeben fich hiernach von felbft als notwendig.

Meteorologifche Beobachtungen werden bei den aftro-phyfikalifchen Unterfuchungen nie ganz zu entbehren fein. Man geht deshalb, wie fchon in Art. 293 (S. 254) bemerkt wurde, meift darauf aus, Einrichtungen für erftere, fowie magnetifche Stationen mit den aftro-phyfikalifchen Warten in nahe Beziehung zu bringen.

Für eine Anftalt der hier befprochenen Art ift in hervorragendem Maße eine freie, jeder Art Störung entzogene, hohe und trockene Lage auf einem mit Pflanzenwuchs bedeckten und dadurch möglichft vor Erhitzung gefchützten Gelände umgebung-wichtig. Auch wird es ftets erwünfcht fein, Raum für kleinere Nebenanlagen zu vorübergehenden Beobachtungen ohne Störung der Hauptanlagen auf dem Anftalts-gebiet verfügbar zu haben.

Ganz befonders wichtig aber bleibt für diefe Warten eine möglichft voll-ftändige Horizontfreiheit und eine durch keinerlei thermifche Wirkungen oder fonftige Verunreinigungen getrübte Luft.

Die hier bekannt gewordenen Beifpiele ausgeführter Anlagen follen im folgenden nach der Reihenfolge ihrer Entftehung befprochen werden. Hiernach kommt als erfte derfeiben das aftro-phyfikalifche Obfervatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam zur Befchreibung.

374-

Bauftelle

und

375-

Obfervatorium

bei

Potsdam.

Im erften 1873 aufgeftellten Gründungsplane diefer in den Jahren 1875—79 durch Spieker erbauten Anlage war eine unmittelbare Verbindung der aftro-phyfikalifchen Forfchungen mit meteorologifchen und magnetifchen Beobachtungen beabfichtigt. Spätere Erwägungen ließen es jedoch zweckmäßiger erfcheinen, für den meteorologifch-magnetifchen Dienft eine befondere Anftalt

Fig. 326.

—i-

f;

y. )

h"'

•...

(,-y

v-..

\,

///

///

fl,

■<

Ls-L:-'.iii-i.WXW

é!

-.---K.

'"X ■

B\

EÂSî-I

1/

N/

\\\\\

■'*

v⁵;

Xm

lEl

’iiv

"X

s.

"'T'

■-'T

-V

«Xi

'X

i/\

, , *»•

xi

l\VX

ro

,■

ëMmi

<r

•r'

•XÆ

.n;

i '* Ś t

AP⁴ y»

rsd

ÉI&

Y-Xx%

Lageplan des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums, des meteorologifch-magnetifchen Inftituts und des geodätifchen Inftituts auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

Visoo w. Gr.

Geodätifches Inftitut:

I. Hauptgebäude mit den Räumen für Längenmaß- und Pendel-unterfuchungen.

II. Obfervatorium für Winkel-meffungen.

III.    Turm für direkte Erd-

meff ungen.

IV.    Wohnhaus des Direktors.

V. Kiften- und Packhaus.

Ąftro-phyfikalifches Obfervatorium.

A.    Hauptgebäude.

B.    Wohnhaus des Direktors.

C.    C'. Wohnungen der Obfervatoren. des AlTiftenten und des

Dieners.

des Mafchiniften und des Heizers.

F.    Mafchinenhaus und Gasanftalt.

G.    Brunnen.

H.    Glasglocke.

J. Wirtfchaftshof mit Schuppen ufw.

fl. Durchgangsinftrument.

b. Drehturm für photogr. Himmelsaufnahmen.

D.

E.

Meteorologifch-magnetifches Inftitut:

X. Hauptgebäude mit Wetterturm, Laboratorien ufw. XII. Magnetifche Obfervatorien.

•\

zu errichten, für welche eine geeignete Bauftelle ganz in der Nähe der aftro-phyfikalifchen Warte auserfehen wurde.

Noch für eine dritte hochwiffenfchaftliche Anftalt, das geodätifche Inftitut, wurde auf dem Telegraphenberge, gleichfalls nahe dem hier befprochenen Obfervatorium, eine geeignete Bauftelle offengehalten, fo daß fielt hier eine eigenartige und umfaffende wiffenfchaftliche Nieder-laffung zu entwickeln in der Lage ift.

Das für diefe Anftalten abgegrenzte Stück des im Staatsbefitz befindlichen größeren Waldgebietes umfaßt eine Fläche von etwa 17ha, gewährt alfo jeder derfelben genügenden Raum zur felbftändigen und ungeftörten Entfaltung.

Diefes Anftaltsgebiet liegt auf dem füdlichen Havelufer, etwas über 1km vom Bahnhof Potsdam der Berlin-Potsdam-Magdeburger Eifenbahn entfernt, und erhebt fich mit feiner höchften, die eigentliche Warte tragenden Kuppe etwa 64,00 bis 65,00 m über dem Havelfpiegel (annähernd 94,00 m Meereshöhe), während der tiefftliegende Punkt desfeiben noch um etwa 42,00 m die Havel überhöht. Diefe relativ hohe Lage fichert dem Obfervatorium genügende Horizontfreiheit, fo daß die Beobachtungstürme nur einer mäßigen Höhe bedurften, welche durch Verfuche mit einem Holzgerüft vorher feftgeftellt wurde.

Fig. 327.

£3    01

<;

Ü:

'oissni¹

*<«

S si

Oft,

Unters.

s j e c t r -a nalyi. Arb.

P ii o t o 5 r. A r b.

Ptiysi Kal Unters.

ZI

0 "b s er-

U i r e c t o r n ''X'

vaioten

DJ

V fi r z . in „

*

I. A. s si s t.

R e c îi a e r-

Z. M. an

Plmogr

u.

Assisi.

fl.

IcH

[ml

1: 500

20«

10 387654321 0

H-H ¹ I ¹ M ¹ I ¹ 1.1 ¹ h I

Aftro-phyfikalifches Obfervatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

Hauptgebäude. - Grundriß des Erdgefchoffes.

Arch.: Spieker.

15

Der hier mitgeteilte Lageplan (Fig. 326) veranfchaulicht die allgemeine Anordnung der Bauten und zeigt eine tunlichft zerftreute Anlage, fo zwar, daß die größeren Wohnungen ufw. ganz von den Obfervatorien getrennt find, während mit letzteren nur die Laboratorien und Ge-fchäftsräume, fowie eine kleinere Dienftwohnung einen zufammenhängenden, jedoch mannigfach gegliederten Baukörper bilden.

Von Nebenanlagen fei zunächft erwähnt der Tiefbrunnen (Fig. 32g ²³⁸), welcher, zur Waffer-verforgung der Anftalt beftimmt, eine Tiefe von etwa 46,00 m erhalten mußte und gleichzeitig auch zu manchen wiffenfchaftlichen Zwecken Verwendung finden kann; namentlich dient er zur Beobachtung der Bodentemperatur in verfchiedenen Tiefen unter Tag. Zu diefem Zwecke find Metallrohre an verfchiedenen Stellen des Brunnenfehachtes, und zwar nahe unter Tag beginnend, bis abwärts nahe dem Wafferfpiegel in das umgebende Erdreich geftreckt, in welchen die Erdthermometer

Aftro-phyfikalifches Obfervatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

"S

©

Si

I»

ilLll

:■

;£§

Ä1

UÜ

ili

J* î5

?'■ ■ -.

vlv

MMI b>é»4aéHHw :■

ï i\\fi    ;

ï. s W    > '

fei, Ii

jùEÂV»! ..■'•-»-•«•-iw ;

umil

m •

1

!'

'■Il

il

mm

ii! liiijipHRIP

mm, WsïÀ

I?

sa

if-—

appa 5;

ÈI rfP®= i,

ITSiï

I :l®

Fig. 328.

. B laa

là:

-Lk

lyt -if

>»V

Ri

e.

te:

Aufnahme finden. Eine bis zum Wafferfpiegel hinabreichende Wendeltreppe macht alle Teile des Brunnenfehachtes zugänglich und vermittelt auch den Zugang zu einer etwa 25,oom unter Tag liegenden Kammer von konftanter Temperatur. Ferner ift zu erwähnen das Gebäude für die mafchi-

Fig. 329.

-----

."-'F:

:!

h'''

v.r.:

ffr

nellen Anlagen, in welchem die Mafchinen für die Wafferförderung, fowie eine nach Pintfeh’s Syftem eingerichtete Gasbereitungsanftalt und eine kleine Schmiede-und Schlofferwerkftätte untergebracht find. Die Brunnenpumpe hat hydraulifches Gelänge, fo daß ihr Gang etwaigen wiffen-fchaftlichen ' Arbeiten im Brunnen nicht hinderlich ift.

Eine gedeckte Verbindung der Nebenanlage, befonders der Wohnhäufer mit dem Hauptgebäude, ift nicht notwendig, ja nicht einmal für zweckmäßig erachtet worden. Befeftigte Fuß- und Fahrwege vermitteln den Verkehr auf dem Anftalts-gebiet.

!i

Tinilmmiil

TieFbrunrven.

Lichts charht.

«__0

- -- » " i™® =K

Das Hauptgebäude (Fig. 327) nimmt, wie bereits getagt, die höchfte Stelle des Anftaltsgebietes ein und zerfällt in einen füdlichen Mittelbau mit dem im Polygon nach Süden vorfpringenden großen Mittelturm, einen unmittelbar nördlich an den Mittelbau fich anfchließenden Nordflügel mit dem am nördlichen Ende vorgelegten Wafferturm und den beiden kleineren feit-

liehen Türmen, welche mit dem Mittelbau durch einen Hallengang in Verbindung gefetzt find.

er

g-k

i in

Querschnitte

=3

mm

Brunnenanlage des aftro-phyfikalifchen Obfer-vatoriums bei Potsdam ²³⁸).

Wo W. Gr.

Der Mittelturm (fiehe Fig. 234, S. 277) ift zur Aufteilung des großen Repfold-fchen Refraktors beftimmt und hat im Beobachtungsraum 10,00 m lichten Durch-meffer. An feine Südfeite fchließt fich der Vorbau für den Heliographen (zu Sonnenphotographien) an, deffen Dach nachträglich in gleiche Höhe mit dem Schwebeboden des Beobachtungsraumes im Hauptturm gebracht und mit Steinplatten abgedeckt worden ift, um eine geeignete Stelle zum Ausfahren kleinerer In-ftrumente vom Mittelturmraume in das Freie zu gewinnen. Beiderfeits (öftlich und weftlich) vom Mittelturm liegen im Hauptgefchoß des füdlichen Mittelbaues die Faboratorien für phyfikalifche, chemifche und photographifche Unterfuchungen. Der das große Inftrument tragende ifo-lierte Feftpfeiler ift als überwölbter Hohlkörper geftaltet und enthält im Hauptgefchoß einen runden Kuppelfaal von 7,00 m Durchmeffer mit Nifchen, welcher zu Bibliotheks- und fonftigen Sammlungszwecken dient.

Die beiden Seitentürme (fiehe Fig. 232 u. 233, S. 276) bieten Beobachtungsräume von 7,00 m Durchmeffer im Lichten. Der weftliche dient dem zweiten größeren (Owö&’fchen) Refraktor zur Aufteilung und hat daher einen mittleren ifolierten Feftpfeiler. Der öftliche hingegen follte ver-

fchiedene kleinere Inftrumente abwechfelnd aufnehmen und erhielt deshalb eine ftark unterwölbte Plattform auf möglichft feftverfteiftem Unterbau.

An die nördlich hinter den Seitentürmen liegenden Vorräume fchließen fich nordwärts die in Holz konftruierten thermographifchen Lauben (für Beobachtungen der Lufttemperatur be-

ftimmt) an.

Der Nordflügel (fiehe Fig. 234, S. 277 u. Fig. 327) enthält vorzugsweife die Gefchäftszimmer der Aftronomen und Rechner, fowie in einem Untergefchoß die Kaftellanswohnung und die Sammel

heizanlage.

Das Untergefchoß des füdlichen Mittelbaues dient zu gröberen chemifchen, fowie zu mecha-nifchen Arbeiten (Tifchler- und Schlofferwerkftätte ufw.).

So ift der wünfchenswerte Zufammenhang aller hinfichtlich ihrer Zweckbeftimmung in nahen Beziehungen zueinander ftehenden Räume gewahrt, ohne doch eine nachteilige Häufung von Bau-mafflen, befonders an der Südfeite des Obfervatoriums, herbeizuführen.

Namentlich die Angliederung der Seitentürme an den Mittelbau durch feitlich offene Hallen — nicht durch gefchloffene Bauanlagen — verhindert die Entftehung ftarker Wärmeftrahlungen, da zwifchen den weiten Hallenöffnungen hindurch ftets ein ungehinderter Luftausgleich zwifchen

Nord- und Südfeite ftattfindet.

Eine Meridianfaal-Anlage ift nicht vorhanden. Zu den nötigen Zeitbeftimmungen dient ein kleines Bamberg'fches Paffageinftrument, welches nachträglich in einem befonderen leichten Holz-gehäufe neben dem Hauptgebäude Aufteilung gefunden hat.

Die Drehkuppeln der drei Beobachtungstürme find (von L. Löwe & Co. in Berlin) ganz in Eifenkonftruktion mit äußerer Eifenblech- und innerer Holzbekleidung möglichft leicht hergeftellt. Der Hohlraum zwifchen beiden Deckhäuten mündet nach einem im Zenit der Kuppel fitzenden Saugkopf; die Drehbewegung wird durch ein Syftem konifcher Rollen auf abgedrehtem Rollkranz vermittelt und geht fehr leicht vor fich; der Mittelpunkt des Rollkegels liegt in der unteren Horizontalen. Für die Beobachtungsfpalte war zweifeitige Anlage vorgefchrieben, dafür aber ein fefter Zenitfchluß zugeftanden. Für Zenitbeobachtungen, welche überhaupt feiten Vorkommen, genügen (da das Inftrument etwas exzentrifch aufgeftellt und zum Umlegen eingerichtet ift) Klappen nahe am Kuppelzenit. Im übrigen wurde befonderer Wert darauf gelegt, daß die Verfchlußeinrichtungen es geftatten, nur gerade denjenigen Punkt des Spaßes, durch welchen die Beobachtung eben ftatt-finden foll, frei zu machen, den ganzen übrigen Spalt aber gefchloffen zu halten, ebenfo aber auch nach Bedarf die ganze Spaltöffnung freizulegen. Um diefen Bedingungen zu genügen, wurden für jede Spaltöffnung zwei Wellblech-Rolläden angeordnet, von welchen fich einer von oben nach unten, der andere umgekehrt auf-, bezw. abrollen läßt. Die Bewegung wird an der Mittelkuppel durch Stahlbänder, an den feitlichen durch Gliederwellen mit Univerfalgelenken vermittelt und gleich der Kuppeldrehung durch Angriff an Seilrädern bewirkt. Ein Übelftand hat fich bei diefer Anordnung infofern ergeben, als die Wellen der Rolläden an den Laufröllchen fich mehr als erwünfcht reiben und dadurch ein unangenehmes Geraffel beim Bewegen der Läden verurfachen. Untergelegte Stahlbänder, deren Anordnung urfprünglich beabfichtigt war, aber bei der Ausführung aus hier nicht zu erörternder Veranlaffung aufgegeben werden mußte, würden jedenfalls einen ruhigeren und ftetigeren Gang fichern. Auch fcheint es empfehlenswert, für den Fall ähnlicher Ausführung den Durchmeffer der Trommelwelle, auf welcher die Rollblende fich aufwickelt, etwas größer, als hier gefchehen ift, zu wählen. Im übrigen ift man mit diefer Einrichtung wohl zufrieden, wenn auch —• wie bei einem folchen ziemlich komplizierten Mechanismus wohl erklärlich ift — mitunter kleinere und größere Inftandfetzungen nötig werden.

Das flache Dach des Gebäudes ift mit Holzzement und darüber mit Rafen abgedeckt. Über dem Dache des Nordflügels erhebt fich ein kleines, in Eifen und Glas hergeftelltes Gehäufe für photographifche Vervielfältigungen.

Als auf dem internationalen Aftronomenkongreß in Paris 1887 befchloffen worden war, eine photographifche Aufnahme des Sternenhimmels anzufertigen, wurde im Potsdamer Obfervatorium zur Unterbringung des hierzu notwendigen Refraktors ein Kuppelbau aufgeführt, worin auch die photographifchen Arbeiten (Fig- 331 u. 332 ²³⁹j erledigt werden können.

Er befteht aus dem durch eine Außentreppe erreichbaren Rundban, worin fich das Aufnahme-inftrument befindet, und einem kleinen, als photographifche Kammer eingerichteten Anbau. Über erfterem erhebt fich eine fchmiedeeiferne Kuppel von 6,00 m Durchmeffer, die drehbar ift und eine

ÏSS3

mm

•ij

fl

'Cr

mmw

1:

■M

Fig. 330-

W' \

ft

Ejg

jii

a ffM-

''m£H

s^Ssn

i:

Slill

•-I

4AJ5B

-i*:

•*    .4 3uit4. - ' \

ii

VA

dk^gsSrü

V>:z. *4

i-v5

-i

Innenanficht des Kuppelraumes²¹⁰).

Fig. 331.

Fig. 332-

■t r n

■Ę

Grundriß ²³⁹).

Lotrechter Schnitt²³⁹).

1    2    3    4 ft C 7

4—1—I—1-4—i—I—¹—(—¹—I—¹—I-

1:250

11    12    13 1t 15“

i i n i-t-i ■ i

Kuppelbau für die photographifche Aufnahme des Sternenhimmels im aftro-phyfikalifchen Obfervatorium bei Potsdam.

376.

Obfervatorium

zu

Bordeaux.

verhältnismäßig lehr breite Schlitzöffnung befitzt; letztere läßt fich durch einen Eifenblechfchieber verfchließen. Die Kuppel (Fig. 330²⁴⁰) ift nach außen mit Stahlblech, im Inneren mit einer Holzdecke aus fchmalen Brettern bekleidet; der Hohlraum zwifchen beiden Bekleidungen ift mit der äußeren Luft in Verbindung gebracht. Im Beobachtungsraum ift zur Aufteilung des großen photo-graphifchen Refraktors ein Feftpfeiler errichtet²⁴¹).

Eine eingehende Befchreibung der ganzen Bauanlage ift in den unten genannten Quellen ²⁴²) zu finden.

Das aftro-phyfikalifche Obfervatorium bei Bordeaux, 1879—81 durch Pénaux errichtet, liegt 4km von Bordeaux auf einem etwa 75,oora über dem Meere fich erhebenden Hügel mit fanften Abhängen in parkartiger Umgebung und zeigt, wie

Fig. 333-

Lageplan

des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums

\n

ÓŚ.

pa

ZU

Bordeaux 24s).

7j

//

.-•AV/

rm

A.    Meridianbau.

B.    Kuppel von .10 ml

C.    Kuppel von 5mJ

D.    Magnetifche Stationen.

E.    Proviforifche Meridianhütte

F.    Thermometerhiitte.

O. Gärtnerei.

W. Wohnhaus. m, m. Mirenpfeiler.

Durchm.

11

A.

f/

ff

B,

im

Arch. : Perraux.

‘/«oo W. Gr.

der in Fig. 333 ²⁴³) mitgeteilte Lageplan erkennen läßt, eine fehr zerftreute Anlage, da fowohl der hier ausnahmsweife erforderliche Meridianfaal, wie die beiden Kuppeltürme und die Wohnhäufer ganz voneinander getrennt angeordnet und nur durch unbedeckte Wege miteinander verbunden find.

Der Meridianfaal, welcher feine Einrichtung wefentlieh den nautifchen Intereffen der Stadt Bordeaux (Zeitbeftimmung und Kontrolle der Schiffsuhren) verdankt, hat die in Fig. 249 (S. 289) dargeftellte zweckmäßige Anordnung erhalten. Von ihm getrennt und nur durch leichte

²⁴°) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1901, Bl. 40.

2U) Nach : Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 389.

²¹²) Die Königlichen Obfervatorien für Aftrophyfik, Meteorologie und Geodäfie bei Potsdam etc. Berlin 1890. Spieker, P. Die Königlichen Obfervatorien für Aftrophyfik, Meteorologie und Geodäfie auf dem Telegraphenberge bei Potsdam. Zeitfchr. f. Bauw. 1894, S. 1, 203, 343.

24î) Die hier mitgeteilten Angaben und Abbildungen find der Freundlichkeit des Herrn Direktors Rayet in Bordeaux zu verdanken, teilweife auch entnommen aus: Annales de Vobfervatoires de Bordeaux, 1885.

Zwifchenbauten verbunden, liegen beiderleits die Arbeitszimmer ufw. der Aftronomen (Fig. 334 ²¹³). Die lotrechten Teile der Beobachtungsfpalte find durch zweiflügelige Fenfter in Eifenrahmen ver-fchloffen. Die Fenfter haben außer den verglasten Flügeln noch Jaloufieläden, um einen fortwährenden Temperaturausgleich herftellen zu können. Der im Dach liegende Teil des Spaltes wird durch feitliche Verfchiebung des Daches je zur Hälfte nach rechts und links geöffnet, wie dies der Schnitt in Fig. 254 (S. 291) veranfchaulicht. Für ein ftrengeres Klima würden fich bei Anwendung des gleichen Syftems wohl eine etwas fteilere Dachneigung, fowie überhaupt Einrichtungen zum Entlüften und Entwäffern des Hohlraumes zwifchen äußerer Dach- und innerer Deckhaut empfehlen (letzteres wegen der fich bildenden feuchten Niederfchläge).

Die Feftpfeiler beftehen aus Grobmörtel, die Inftrumentpfeiler aus Kalkftein. Der Meridian-faal kann durch eine Feuerluft-Heizanlage angemeffen temperiert werden, was namentlich bei plötzlichem Wetterumfchlag, z. B. Tauwetter nach ftärkerem Froft, nötig wird.

Die beiden Kuppeltürme, einer von 10,00 m der andere von 5,40 m Durchmeffer, haben Dreh-

bei der Schiebeklappe

auf. Die innere Verkleidung befteht aus Linoleum. Die Rollkegel find, wie in Pots

dächer ganz aus Stahl; doch fällt die große Stärke der Dachhaut mit 3 fogar 4 mm

dam, nach innen geneigt und aus einem Stück hergeftellt; fie haben auch nur einen Führungsreif (fiehe Fig. 264, S. 295). Die Konftruktion einiger Einzelanordnungen geht aus Fig. 249 u. 250 (S. 289) hervor.

Die ganze Anlage ift nach den Angaben des Aftro-Phyfikers Rayet, Direktor des Inftituts, eingerichtet; die Eifenkonftruktionen wurden in Creuzot hergeftellt.

Zu den großartigften Anlagen gehört das Lick- Obfervatorium, welches auf dem Gipfel des Mount Hamilton (im kalifornifchen Felfengebirge, 1283;oom über dem Meeresfpiegel gelegen) errichtet worden ift. Es ift bedeutungsvoll durch feine Ausrüftung und durch die für aftronomifche Beob-

H'g- 334-

jWi

rler

Mer

a R-j

Physi k al. Cabinet-

([Assistent

Verbind

Galer

un g s-i e

Saal

Verbindungs-[ Galerie [

Director

mm

377-

Lick-

Obfervatorium

zu

Kalifornien.

achtungen überaus günftige Lage; in der genannten Höhe ift der denkbar reinfte Horizont gewährleiftet, und nur feiten werden die Beobachtungen unterbrochen. Im Jahre 1874 ftiftete der Deutfch-Amerikaner Lick einen Betrag von 700000 Dollars zur Schaffung der genannten Warte. Sie ift auch berühmt durch das mächtige Telefkop, welches einen Durchmeffer von 0,914

Die nach dem Mount Hamilton führende und vollftändig neu hergeftellte Straße ift von San Jofé, der nächften Eifenbahnftation, etwa 28 km entfernt; die Luftlinie zwifchen beiden Orten mißt etwa 14 km. Mit dem Bau der Warte wurde 1880 begonnen, und 1887 war derfelbe vollendet. Die Gefamtanordnung des Obfervatoriums zeigen der Lageplan in Fig. 337 und die Schaubilder in Hg- 335 u. 336²⁴¹), aus denen zunächft erfichtlich ift, daß das Hauptgebäude (Äquatorialbau, Hg- 338 ²⁴⁴) nur eingefchoffig ift und daß es die beiden Drehtürme miteinander verbindet. Von diefen hat der größere füdliche einen äußeren Durchmeffer von nahezu 34,00 m und enthält den bereits erwähnten großen Refraktor (fiehe auch den lotrechten Schnitt in Fig. 246, S. 285); der kleinere nördliche mißt 7,77 m im äußeren Durchmeffer und birgt das Äquatorialinftrument von 305 mm Objektivweite. Der vom einen zum anderen Turm führende Flurgang ift 58,21 m lang, und die fonftige Raumverteilung im Hauptgebäude ift aus Fig. 338 zu entnehmen.

Örtlich vom kleineren Turm find zwei kleinere Gebäude errichtet (Fig. 336 u. 338), wovon eines den Meridianfaal und den Tranfitfaal enthält; im anderen find das photographifche Laboratorium und ein kleiner Drehturm für ein Äquatorialinftrument von etwa 152 untergebracht. Der Meridianbau befteht aus einem Saale von 14,00 x 15,00ra Bodenmaß für ein Meridianinftrument größter Abmeffungen, einem kleineren für ein zweites Durchgangsinftrument und einigen Nebenräumen. In Fig. 336 (auf der rechten Seite) ift auch das Wohnhaus der Aftronomen dargeftellt.

*u) Nach: Engng., Bd. 46, S. j, 4, 5.

1:500

10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

l ■ l ■ l ' l ■ 11 i ■ I ■ i »-H+h

Meridianbau des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums zu Bordeaux²¹³).

15

20™

mm

mm

befitzt.

Objektivweite

âm

• ‘ h

"■    • i

Fig- 335-

■

-

HÜ

Sfggggi#

Mi

_____*

I

-.;o

M

I

■ '

m

- v

- r ta ' :

m

■■■

H HB

m

igjmgjüissi^^ölyfe m I i i m

i_ j

w/ęm

. •■■■'■■

ą

H

1

1

ukii

ri

'

HH!

SS

!

ni

ffji

I

les

ta'

ÜÉ

;

ü

■iV

g;

•'Üj

aSjj

A

•- : . ' ; .

AS

m

I

;

A

m

Gefamtrchaubild²⁴⁴).

6

■

“Bf

sëp

H

■

flis

■

! <

Fig- 336.

i J

.

’J

l

B" "

Z •- i

ta",- I

ë

a

Nebengebäude ²‘⁴).

%

l'J

,

iC-e*£ï

M

»

; •". ■ ■ ■■/---■•':

. 'M

§§Mga§

%

Fig. 337-

Lageplan.

A. Aquatorialbau.

ftagnc

B. Meridian- und Tranfitbau.

(Hauptgebäude.)

:Sm

.....

>*55

J

C. Photo-Heliograph.

Vaooo w. Gr.

IM-Obfervatorium auf dem Mount Hamilton (Kalifornien).

WS*

LARGE

Ialcove

si

ORY

lölRECTOF

i OFFICE

CS

ffr V/

LONG HALL

LIBRARY

jj§!

Fig. 338.

Tn

JSECRETAR'i

OFFICE

EAST

VESTIBULE

CENTER

HALL

LAVA-foRlEf

VISITORS

ROOM

I WEST VESTI8ULE

LONG HALL

ZicÆ-Obfervatorium auf dem Mount Hamilton (Kalifornien).

Hauptgebäude (Äquatorialbau) und Nebengebäude²⁴⁴).

CLOCK

ROOM

c,\*cvt’

\ wO\SsL

NORTH

VESTIBÜLE

ËNORTH

HALL

CIRCULAR

ROOM

es a

-■

Fig- 339-

4;

SÈ

mim

M 1

j,

wam.

ËffS

am

ff

ri.

|PfJ

z—-

Zj

WÎ

*

■i U i n¹

|&y

lv7J

_j

iii

ii i

sjli

s ,„r_

■ 'i f jieJ

m***

■ j|

MM

N|

%k- ■ ;

.....

impi .

f;

d'l

!;

,J

BP»

asïü-^

w'Trr Ir fTif

IH- ; > i

LSteJf

$ i

si    \

SX

BR

;a

mi

|p

«'«(if:

%y

~âÊÈm

. wfl

LA

“iĄ :

r::

-i

■z4

; si

'7 i

r...

A:

£/^-Obfervatorium auf dem Mount Hamilton (Kalifornien). Inneres des großen Drehturmes.

Die äußerft intereffanten Einzelheiten find in der unten genannten Quelle²⁴⁶) zu finden. Das Innere des großen Drehturmes mit dem darin befindlichen Riefentelefkop von 17,oom Länge ift in Fig. 33g) dargefteilt.

22

c) Meteorologische und magnetifche Obfervatorien.

Der vielgeftaltige und umfaffende Aufgabenkreis der hier zu befprechenden Gattung von Obfervatorien läßt fich etwa, wie folgt; feftftellen:

1)    Luftbeobachtungen in bezug auf Temperatur, Druck und Feuchtigkeit, fo-wie Meffung der Niederfchläge, Stärke, Gefchwindigkeit und Richtung des Windes in höheren Luftfchichten, fowie nahe am Boden; hiermit zufammenhängend

2)    Himmelsfchau: Beobachtung der Wolken, Nebel und aller fonftiger im Dunftkreife fichtbarer Naturvorgänge;

3)    Beobachtungen über Erdtemperatur, Menge und Temperatur des Grund-waffers, bezw. der Fluthöhen und Flutwärme;

4)    Beobachtungen der Luftelektrizität und

5)    des Erdmagnetismus; endlich, jedoch nur in felteneren Fällen,

6)    Unterfuchungen über die chemifche Zufammenfetzung der Luft und ihrer Niederfchläge.

Nicht in allen folchen Anhalten werden fämtliche hier verzeichnete For-fchungszweige überhaupt oder doch gleichmäßig gepflegt. Je nach der befonderen Aufgabe der einzelnen Anlagen tritt vielmehr bald das eine, bald das andere Sondergebiet mehr in den Vordergrund oder kommt wohl auch faft ausfchließlich zur Geltung. Nur bei großen Zentralanftalten, welche an der Spitze eines weite Ländergebiete umfpannenden Netzes von größeren und kleineren Beobachtungs-ftationen ftehen, werden bis zu gewiffem Grade alle diefe Beobachtungen ange-ftellt, während den Stationen zweiter, dritter ufw. Ordnung gewöhnlich befondere abgegrenzte Arbeiten zugewiefen find.

Diefer noch in anderweiter Hinficht wechfelnden Geftaltung der Aufgabe gemäß find auch die baulichen Anlagen der einzelnen Anhalten verfchieden. Für wichtigere Stationen treten in diefer Hinficht wohl ftets die folgenden Forderungen auf:

1) Bauliche Anlagen zum Schutz der Inftrumente für die Meffung der Lufttemperatur ufw., fowie Einrichtungen zum Meffen der Niederfchlagsmengen, der Windbewegung ufw.

Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

379-

Aufgabenkreis.

380.

Bauliche

Erforderniffe.

Das Obfervatorium zu Meudon bei Paris fteht bezüglich feiner Ausrüftung dem /./^-Obfervatorium nur wenig nach. Während z. B. der große Refraktor des letzteren ein Objektiv von 914 ein Objektiv von 810 Zwecken beftimmtes Inftrument von 620

378.

Obfervatorium

ZU

Durchmeffer hat, befitzt dasjenige zu Meudon Durchmeffer und ein zweites, mehr zu photographifchen Öffnung. Außerdem war noch die Aufhellung eines Telefkops von l,oom Öffnung (in einfacher Schutzhütte) und ver-fchiedener Photo-Heliographen beabfichtigt.

Zur Anlage diefes Obfervatoriums find die Ruinen des Ende März 1871 ausgebrannten Schloffes Meudon benutzt worden, und zwar fo, daß die eigentliche Obfervatorienanlage, die Beobachtungstürme nämlich, fich an die ausgedehnten Baumaffen des ehemaligen Schloffes nahe angliedern. Es ift zweifelhaft, ob diefe Verhältniffe den Beobachtungen fich günftig erweifen. Wenigftens hegte man in aftronomifchen Kreifen die Befürchtung, daß die gewaltigen, gegen Süden und Weften der Sonnenbeftrahlung ausgefetzten Mauerflächen, namentlich der großen Terraffen-anlagen, auf die Beobachtungen fehr ftörend einwirken und einen guten Teil der Vorteile aufheben werden, welche die fonft günftige Lage der Anftalt innerhalb kräftiger Bewaldung bietet.

Bei den Kuppelkonftruktionen wurde ein dem in Bordeaux angewandten ähnliches Syftem befolgt. Für die Horizontaldrehung ift das Eiffel’îdat Schwimmfyftem in Verbindung mit Kegelrollen zur Anwendung gekommen.

mm

mm

mm

Meudon.

381.

Thermometer-

gehäufe.

2)    Hochragende Bauanlagen (Türme), welche die Himmelsfchau erleichtern und dem Beobachter Schutz gegen Witterungsunbilden gewähren; auch für die Einrichtungen zum Meffen der Luftbewegung (Anemometer) find folche Anlagen erforderlich.

3)    Pfeiler zu Orts- und Zeitbeftim-

mungen.

4) Je nach der Ortslage Brunnen oder Teiche ufw. zu

Grundwafferbeobach-

tungen.

5) Ober- und unterirdifche Bauan-

Fig. 340.

lagen für magnetifche Beobachtungen.

6) Phyfikalifche und chemifche Laboratorien, Räume mit konftanter oder auch fchnell wechfelbarer Temperatur, Werkftät-ten, Verwaltungs- und Sammlungsräume,

Wohnungen der An-ftaltsbeamten ufw.

Diefe Forderungen gelten jedoch nur für Hauptftationen.

Von den zur Beobachtung der Luft-befchaffenheit dienenden Inftrumenten bedürfen namentlich die Thermometer einer forgfältigen Aufhellung. Es ift bekanntlich fehr fchwer, reine Lufttemperatur zu meffen, weil alle Strahlungen und die Einflüffe der Zuftrö-mung einzelner unmittelbar oder mittelbar durch Strahlungen fpeziell beeinflußter Luftfchichten fich niemals in aller Strenge werden ausfchließen laffen. Man pflegt deshalb auf allen großen Sta-

Franzöfifche Thermometerhütte.

Fig. 341-

//

//

LZ

\//\

4,

lJ

nie

h/

llk

lei

Ill

III

Wild’lche. Thermometerhütte. j/b0 W. Gr.

tionen jetzt fich nicht auf die Beobachtungen an einem Punkte zu befchränken, fondern richtet mehrere Beobachtungsftellen ein, aus deren Ergebniffen Mittelwerte gezogen werden.

Um jedoch die oben erwähnten hörenden Einflüffe nach Möglichkeit von den Thermometern abzuhalten, hat man mehr oder minder verwickelte Bauanlagen ausgeführt, deren vollftändige Befchreibung oder auch nur Aufzählung hier zu weit führen würde. Indem auf die einfchlagende Sonderliteratur verwiefen wird, mögen in Fig. 340 bis 342 drei thermographifche Hütten, auch englifche Hütten genannt, die eine aus Frankreich ftammend, die zweite von Wild konftruiert und die dritte dem meteorologifchen Inftitut zu Aachen entnommen ²⁴⁶), dargeftellt werden.

Die Geftaltung der Anlagen für freie Umfchau am Himmel richtet fich natürlich nach den örtlichen Verhältniffen. Doch wird ftets dafür zu forgen fein,

daß die gewählte Höhe genügt, um die oberften Teile der Anlage in eine reine, den Einflüffen des Bodens und des Pflanzenwuchfes möglichft entzogene Luft zu bringen. Die oberfte freie Turm-terraffe muß einen tunlichft feften Steinfußboden erhalten, der den Inftrumenten und Apparaten einen ziemlich hohen Grad von Standficherheit gewährt. Mit folchen Turmanlagen werden gewöhnlich auch die Anemometer (Windmeffer-Vorrichtungen) in Verbindung gebracht. Doch hat man für diefelben auch hohe, befteigbare Gerüfte aus Holz oder Eifen hergeftellt. Steinbauten gewähren aber ftets eine größere Sicherheit gegen Schwankungen.

Unmittelbar unter der Plattform liegt gewöhnlich ein Turmgemach, welches den Beobachtern gefchützten Aufenthalt bei möglichft freier Rund-fchau gewährt, weshalb dasfelbe nach allen Seiten Ausfchaufenfter mit tunlichft reiner Verglafung erhalten muß.

Bei den Anlagen, welche zur Beftimmung der abfoluten Abweichungen eines freibeweglichen mag-netifchen Stabes von der Meridian- und von der Horizontebene — der fog. Deklination, bezw. Inklination — dienen, kommt es befonders auf vollftändige Abwefenheit von Eifen im Gebäude und feinen Umgebungen an.

Auch bei den fog. Variationsbeobachtungen, d. h. der Beftimmungen der durch zeitweilige erdmagnetifche Störungen bewirkten Ablenkung (Deklination und Inklination des Stabes) von der allgemeinen magnetifchen Richtung, ift ein möglichft hoher, wenn auch minder vollftändiger Grad von Eifenfreiheit bedingt. Für Beobachtungen der letzteren Art würde nämlich die Anwefenheit kleinerer, nicht zu naher und außerdem vollftändig ruhender Eifenteile nicht befonders ftörend fein. Dagegen bedarf man zu den fog. Variationsbeobachtungen eines hohen Grades von Sicherheit gegen Temperaturfchwankungen, infofern als namentlich ein fchneller Wechfel der Temperatur vermieden werden muß, auch die

382.

Turmanlagen.

Fig. 342.

jf

tasp

\ *

^//t

I'

m,

TO

"*5

iPliSSSP

Thermometerhütte im meteorologifchen Observatorium zu Aachen²⁴⁶).

383.

Magnetifche

Obfervatorien.

Tat. IV.

34e) Fakf.-Repr. nach: Polis, P. Das neuerbaute Meteorologifche Obfervatorium zu Aachen. Karlsruhe 1901

überhaupt zuläffige Verfchiedenheit der Temperatur nur zwifchen ziemlich engen Grenzen liegt. Befondere Schwierigkeiten für die bauliche Anlage und deren Betrieb erwachten hierbei oft noch aus der Bedingung einer relativen Trockenheit der Luft, die mit Rückficht auf die geforderte Temperaturkonftanz häufig nicht leicht zu erfüllen ift.

Die Stationen für abfolute Beftimmungen werden als Freibauten und nicht feiten in Holz konftruiert. Für Variationsbeobachtungen bedient man fich jetzt wohl ftets unterirdifcher Anlagen. Bis vor kurzem pflegte man meiftens eine räumliche Trennung zwifchen beiderlei Stationen eintreten zu laffen; in neuerer Zeit ift es jedoch nicht nur für zuläffig, fondera fogar für vorteilhaft erachtet worden, die oberirdifche Anlage für abfolute Beftimmungen zu unterkellern und in den fo entgehenden Kellerräumen die Einrichtungen für Variationsbeobachtungen zu treffen.

Bei Auswahl der Lage einer magnetifchen Station ift natürlich auf Fernhalten jeglicher Art von Störung (auch Erfchütterung) Bedacht zu nehmen. Die Nähe bewegter oder langgeftreckter und in ihrer Richtung der Magnetlinie fich nähernder Eifenmaffen würde befonders ftörend fein. Trockener Untergrund ift namentlich für die unterirdifchen Anlagen von hervorragender Bedeutung.

Für abfolute Meffungen ift ein Anfchluß an Fernobjekte unerläßlich, fo daß mitunter fogar (z. B. in Pawlowsk) Einrichtungen zu Meridianbeobachtungen mit der Station verbunden find, während man fich anderwärts mit terreftrifchen Fern-miren begnügt, die durch Theodolitmeffungen angefchnitten werden. Jedenfalls ift fchon beim Bau auf die Möglichkeit freier Ausfchau nach den betreffenden Fernobjekten Rückficht zu nehmen.

Daß alle beim Bau verwendeten Stoffe einer forgfältigen Prüfung auf ihre Eifenfreiheit unterzogen werden müffen und felbft für den kleinften Metallteil (Be-fchläge, Nägel ufw.) nicht Eifen, fondera Kupfer ufw. zu verwenden ift, bedarf wohl kaum noch befonderer Betonung. Auch die als Erfatz für Eifen in Betracht kommenden Metalle (Zink, Nickel) find nicht immer eifenfrei und bedürfen deshalb vor ihrer Anwendung ebenfalls forgfamer Prüfung ²⁴⁷).

²*’) Über die Einzelheiten der hier zu befprechenden Anlagen, fowie über die Organifation des Beobachtungs-dienftes ufw. findet fich eine ziemlich reichhaltige Literatur in Zeitfchriften und in den Inftruktionen der Zentral-Obfer-vatorien. Ferner feien namhaft gemacht:

Die Organifation des meteorologifchen Dienftes in den Hauptftaaten Europas. Zeitfchr. d. Kön. Preußifchen ftatiftifchen Bureaus 1880 u. 1887

Wild, H. Das neue meteorologifch-magnetifche Obfervatorium für St. Petersburg in Pawlowsk. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 15, S. 57.

Wild, H. Neue Verfuche über die Beftimmung der wahren Lufttemperatur. Repertorium f. Meteorologie, Bd. 10, Nr. 4.

Das magnetifch-meteorologifche Obfervatorium in Tiflis. Aftronomifche Nachrichten 1867 (Bd. 6g), S. 273.

Befchreibung der an der Münchener Sternwarte zu den Beobachtungen verwendeten neuen Inftrumente und Apparate von Dr. Lamont. München 1851.

Aenderung des Anemographen von Denza. Bolletino menfuale dell' offervatorio in Moncalieri, Torino. 1886, Februar.

Denza, F. Anemografo e pluviografo. Roma 1879.

Das Lick-Obfervatorium (Californien). La nature, Nr. 660.

Meteorologifches Obfervatorium in Limoges. La nature, Nr. 667.

Obfervatorium in Perpignan. La nature, Nr. 682.

Charpentier. Notice fur les appareils magnétique de M. Mascart. Paris 1885.

Hofmann, A. W. Bericht über die wiffenfchaftlichen Apparate auf der Londoner internationalen Ausftellung im Jahre 1876. Braunfchweig 1878.

Loewenherz, L. Bericht über die wiffenfchaftlichen Inftrumente auf der Berliner Gewerbeausftellung im Jahre 1879. Berlin 1880.

Neumayer, O. Die Deutfche Seewarte. I. Befchreibung der Zentralftelle in Hamburg. Archiv der Deutfchen Seewarte, Jahrg. 7 (1884), Nr. 2. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Hamburg 1885.

Endlich fei auf die Schriften, welche fich auf Ausführungen der fraglichen Art beziehen und die in dem am Ende diefes Kapitels beigefügten Literaturverzeichnis angeführt find, verwiefen.

Es mögen hier noch einige Beifpiele ausgeführter Anlagen in gedrängter Darftellung folgen, zunächft das meteorologifch-magnetifche Obfervatorium zu Tiflis.

In den Jahren 1860—61 durch Lehmkill erbaut, kann diefe Anhalt fchon dadurch ein allgemeineres Intereffe in Anfpruch nehmen, daß es bei ihr gelungen ift, durch fchickliche Anlage von Trennungsgräben die Erfchütterungen faft ganz unfchädlich zu machen, welche von einem nahegelegenen Artillerie-Übungsplatze

Obfervatorium

zu

Tiflis.

ijpir

Fig. 343-

SBä R

,t

.zi

ÄfSiö

■.ismiLya

7 y

Magnetifch-meteorologifches

Obfervatorium

zu Pawlowsk.

XL

WÈÊm

ßiPB

•dWmk

--

«fjsil

riSSi

A.    Hauptgebäude.

B.    Oberirdifche magnetifche Sta

tion für abfolute Beftim-mungen.

C.    Hütte für gleiche Zwecke.

D.    Unterirdifche magnetifche Sta

tion für Variationsbeobachtungen.

Kl

Bl

Teich.

mmm

ISSfS

AVI,

IM

ÏË

R®

E. Miren.

G.    Thermometer u. Verdunftungs-

meffer.

H.    Eishaus.

J. Brunnen.

I, II. Wohnhäufer der Ober- und Unterbeamten.

III.    Sommerwohnung des Direk

tors.

IV.    Stall und Remife.

V. Holzfchuppen.

Pp

Vsooo w- Gr.

-cn

ausgehen. Die Station für abfolute magnetifche Meffungen gilt heute noch als fehr zweckmäßig ²⁴⁸).

Das magnetifch-meteorologifche Obfervatorium zu Pawlowsk (bei Petersburg), 1876 — 77 nach Wild’s Angaben erbaut, liegt in einem größeren Park. Das An-ftaltsgebiet umfaßt 8ha, ift 2km von der Eifenbahn und 28km von Petersburg entfernt. Der Lageplan in Fig. 343 veranfchaulicht die Verteilung der Baulichkeiten auf dem verfügbaren Raume.

2ls) Näheres über diefe Anftalt einfchl. Lageplan ufw. in : Aftronomifche Nachrichten 1867, Nr. 1650.

385.

Obfervatorium

zu

Pawlowsk.

Arïeîts-

jzimmsr

|a dj un c t

Pumpwerk

Rg. 344-

Fig. 347-

= 85

Vorraum

IÜÜP19

Längenfchnitt.

Fig. 348.

warmlufir a um

Si.

4-

Schnitt.

il oii^fiio ,,    ,    .

□ iu«4ü [trrfl

JiMtoJ I .."-.JH*

POf\ eat imnt’i 4|en/|l

Fig- 345-

g Warmlaftr auni

Grundriß.

Pavillon für abfolute magnetifche Be-ftimmungen.

waclulub. i B eoAacîiter

Fig. 349-

mmÊSSÊmÊÊÊk.

Tem

per.-'

tante

cons

.Apparate

kerwaln

Director

WĘmSm,

Längenfchnitt.

?ü

1. Obergelchoß.

Fig. 346.

Tfiermometer-

Hïute

Fig. 350. •

! PJiysiJcal App.

schmiede

Werkst.

B atterie

CAem. L aïor.

féTzunt

Ml

V orAalle

Dunkel-kam ra

Pförtner

Grundriß.

Unterirdifche magnetifche Station für Variationsbeobachtungen.

1:500

»0 987654321 O

10

15

20«

Erdgefchoß.

Hauptgebäude.

Magnetifch-meteorologifches Obfervatorium zu Pawlowsk bei Petersburg.

Arch. : Boltenhagen.

In einem von Boltenhagen entworfenen Hauptgebäude, von welchem in Fig. 344 bis 346 ein Durchfchnitt und zwei Grundriffe mitgeteilt werden, find die Räume für die Verwaltung, fowie die meiften meteorologifchen Beobachtungen vereinigt. Der Ausfichtsturm erhebt fich aus der Mitte der ganzen Bauanlage. Die Abbildungen erklären das einzelne.

Von der unterirdifchen Station für Variationsbeobachtungen feien hier in Fig. 349 u. 350 ein Grundriß und ein Durchfchnitt wiedergegeben. Da das Grundwaffer fich der Bodenoberfläche bis auf 2,oom nähert, konnte eine unterirdifche Anlage im eigentlichen Sinne nicht ausgeführt werden; vielmehr wurde der Schutz des Innenraumes gegen Temperaturfchwankungen durch Erd-umfchüttung gefucht, die fich jedoch aus praktifchen Rückfichten in mäßigen Grenzen halten mußte, fo daß eine dauernde Temperaturgleichheit hierdurch allein nicht zu gewinnen war. Der Raum muß daher durch eine Heizung künftlich temperiert werden, fo zwar daß die durch den

Qil»

Fig- 351-

Lageplan

des

,_y.

I;

^ 'Loiiserva.tarnim.

■Ą

r'it

kl

Dx

CS

äsisfe.

&■

WB

Prem

Wolin

a e n-uag

.....

Signal-stati on

■J

u?

ön fl

Sj

■m

Sp

W-

Obfervatoriums zu Sydney.

(V|;

Obfervatorium :

a.    Meteorologifcher

Turm.

b.    Meridianfaal.

c.    c. Kuppeltürme für

Äquatoriale.

d.    Zimmer des Aftro-

nomen.

e.    e. Dienftwohnung.

f.    f. Lagerraum und

Werkftätte.

g.    Photo-Heliograph.

h.    Trigonometrifcher

Punkt.

i.    Thermometerhütte.

k.    Sonnenthermometer.

l.    Regenmeffer.

m.    Magnetifche Station.

n.    Verdunftungsmeffer.

p.    Flaggenmaft.

q,    q. Telegraph.

mm

''TRh.V

^ 1

ISP

¹hooo w. Gr.

gewölbten Umgang ftreichende Luft auf die gewünfchte Durchfchnittstemperatur gebracht, alsdann zwifchen den Doppelwandungen und Gewölben durchgeführt wird, und von da erft in den Beobachtungsraum gelangt. Zu Lüftungszwecken dienen zwei kleinere Öfen im Mittelgange. Durch diefe Einrichtung ift es möglich geworden, in den beiden Beobachtungsräumen eine wenig fchwankende Temperatur von 15 Grad, bezw. 20 Grad C. herzuftellen ²⁴⁹). Man hat fich jedoch zu einer Erhöhung diefer Temperaturen nachträglich entfchloffen, um die, namentlich bei hoher Temperatur der Außenluft, auftretenden fehr läftigen Feuchtigkeitsniederfchläge zu bekämpfen. Es wurde ferner beabfichtigt, die von außen in hoher Temperatur eintretende Luft zunächft durch Eismaffen zu kühlen, ihr fo einen größeren Teil ihres Waffergehaltes zu entziehen und fie erft dann wieder anzuwärmen. Über den Erfolg diefer Maßregel ift inzwifchen nichts bekannt geworden.

Der Fußboden in den Beobachtungsräumen befteht aus Mofaikpflafter auf einer ftarken

386.

Obfervatorium

zu

Sydney.

Qrobmörtelfchicht; in den Umgängen liegt über letzterer ein Holzfußboden. Von außen hat das ganze Mauerwerk einen Zementüberzug gegen eindringende Feuchtigkeit erhalten.

Die oberirdifche Anlage für abfolute magnetifche Meffungen ift in Fig. 347 u. 348 in einem Grundriß und einem Durchfchnitt veranfchaulicht. Der äußere Aufbau befteht aus Holz, der Boden aus Stampfmörtel mit Mofaikpflafter. Eine Heizanlage, welche geftattet, während der Dauer von 6 Stunden die Temperaturfchwankungen in den Grenzen von 0,i Grad C. zu erhalten, ift ebenfalls vorhanden. Auf die Anlage eines Saales für Durchgangsinftrumente ift fchon oben hingewiefen worden. Der große Mittelraum zeigt in feinem nördlichen Arme ein durch das Dach gehendes, mit Schließklappen verfehenes Holzrohr in der Richtung der Erdachfe, welches Polar-fternbeobachtungen geftattet. Die Laterne über dem Mittelraume hat dreifachen Glasabfchluß.

Das Obfervatorium (die Stern- und Seewarte) zu Sydney ift 1856 — 57 errichtet und 1877 erweitert worden. Die allgemeine Anordnung diefer Anftalt möge aus der Planfkizze in Fig. 351 entnommen werden.

Fig. 352.

4L

CM

Lageplan def „Hohen Warte" bei Wien.

ft

..

■■

■Ja

■j

là

A.    Hauptgebäude.

B.    Olas- (Pflanzen-) Häufer.

C.    Holzgebäude für abfolute magnetifche

Beftimmungen.

D.    Holzgebäude, für aftronomifche und

Zeitbeftim mungen.

E.    F. Thermometerhütten.

G. Verdunftungsbecken.

d. Kollimator. d‘. Mire.

1.    1. Pumpbrunnen.

2.    Drei Regenmeffer.

3.    Sonnenthermometer.

4.    Strahlungsthermometer.

5.    Sechs Erdthermometer.

6.    Verdunftungsmeffer.

r.

-, <

TO

ipp

SI

Bf»

1:1300

1:

-8

Ts

r®

—Lg

m

f'wÆâ

hM

■fj

iß

üüü§_i

mm

=E* 3§3fl

-J

à. Sf/mM

F«

r..K«3à    .U

sa

387.

Hohe Warte

bei

Wien.

Strasse von Heilioenstadt nach Wien

Sie ift auf einer etwa 50 m über dem Meeresfpiegel liegenden, mit Baumwuchs beftandenen Landzunge erbaut und durch Parkanlagen nach der Landfeite gefchützt. An dem die Sternwarte bildenden Teile kann der ftarke Vorfprung des Äquatorialbaues nordweftlich vom Meridianbau nicht als günftig angefehen werden. Über der Vorhalle erhebt fich in weiteren drei Gefchoffen der mit Zeitball und Windmeffer ausgeftattete meteorologifche Turm. Der Wohnfliigel ift zwei-gefchoffig.

Das Photo-Heliometergehäufe ift in Wellblech konftruiert und ftammt von der Venusexpedition des Jahres 1874 her ²⁶⁰).

Die „Hohe Warte" (K. K. Centralanftalt für Meteorologie und Erdmagnetismus) bei Wien, 1870—72 von v. Ferftel erbaut, liegt nördlich von Wien auf einer nur mit einzelnen Villen bebauten Anhöhe in der Vorftadt Döbling und bietet

eine bloß durch den Wiener Wald wenig befchränkte Horizontfreiheit. Das An-ftaltsgebiet umfaßt etwa 3,5 ha; der Turm ift etwa 24,60m hoch.

Für abfolute magnetifche Meffungen ift ein eifenfreies, achtfeitiges Gebäude vorhanden, während für die Variationsbeobachtungen ein Zimmer im Erdgefchoß des die Gefchäftsräume und

Fig- 353-

*’V;v , ; .

f,.

M.

_ - -Xii

El

: è!

_T.    c;|

ff i

tm

WoIDI

' '^TT: Tr;

8»' •*

£/J-

Bf

*ur

ISS

■- 2TiM§fea|§~

■    ■ ' A r; -

Schaubild.

•Jnstramejite

B îTjH-

M a g r ,

Variati ons-App

■« t li e le

Fig- 354-

Vboo W. Or.

B dram e teri Zim.

■JMS»

M

Telegr-Z i ni.

u.

-Z

Vice-

D î r e c t o r

Adj uacten

Erdgefchoß.

-,

Oäruer -IWûhng

>! V o r h i I l e Y

-J/"

y \\

IO

Arch. : v. Ferftel

r-

K. k. Centralanftalt für Meteorologie und Erdmagnetismus auf der „Hohen Warte" bei Wien.

Dienftwohnungen enthaltenden Hauptgebäudes beftimmt ift, für den Magnetograph ein Kellerraum unter dem Turm.

Das weitere möge man aus Fig. 352 bis 354 entnehmen.

®0

ëo.

aX

|P

r>

lêé

WM

A/jwMi

VMS

H.o

ë/

....

WP

ïir

A'

Fig- 355-

itr

rj|| 010^ “ ^4'Çïl’

^âSS

Si

m.

........■'T*v9yJr?

MDi>

R|i

Schaubild.

Fig. 356.

*$3/

ë⁵

rr»

JH tBgggg1

<2.7; i S&fr'

^pù7^.t

y4

wÆerï

Eisklih le

H?

!m/M

4*f|»p

f'

éÊ&kY

22.0

Seewarte^liiltll

Geb.

jtr.

m/m

«fî

?V\1

% m

k> à/ 6a !⁷⁷ u£

y Mil

g Mv âj/

®7/#X

Wa s s

al

!t L«

Mil g

»

1K

. •<

/ €S5S / r^ÿ/

■mw1

jfilSv/ / #

JX$

•w -yj /

fi;

30a

@ s,irilfani

%\T». .

éTifA

_JP>

31.8

Reservoir

/j«

«®ff yà

rX« O

'H3Ü

/y

/Éf0>ê %

«ÆêJ*

#5

S|

V *-

Arch. : Kirchenpciuer.

Lageplan. — ¹/₁₅₀₀ w. Gr.

Deutfche Seewarte

Fig- 357-

Fig. 358.

CZI D

D"O ü

□OB

El

t_.n m

mm

Erdgefchoß

10 987654321 0

h 1¹ IHM ,+«+>+, I * h1

des Hauptgebäudes. 1:500

I. Obergel'choß

10

eo~

21.    Eingangshalle.

22.    Flur.

50, 57-62. Wohnung des Direktors 5;. Modellfammlung

52.    Inftrumentenfammlung

53.    Zimmer des Affiftenten

54.    Zimmer des Vorftehers

der

Abteilung n.

55.    Vorzimmer.

56.    Lehrfaal für den

Navigationskurfus. 63, 64. Flurgänge.

67.    Regiftratur.

68.    Kaffe.

60, 70. Bibliothek.

71, 72. Lefezimmer.

73.    Archiv

74.    Zimmer des Affiftenten

75.    Zimmer des Vorftehers

76.    Arbeitszimmer des Direktors.

77.    Wartezimmer dazu.

79. Verwaltung.

80-83. Flurgänge.

der

Abteilung F

Fig. 359-

IgHlSP

,......Jj

LÄNG EN SCHNITT.

•-

III

"mf*

14

QUERSCHNITT^

1:250

Xo

9    10    11

-f M *■ I

15m

zu Hamburg ²⁴⁷).

Kompaß- und magnetifches Obfervatorium.

L.    Unterirdifcher Gang.

M.    Mirenöffnung.

O. Gasofen.

R.    Finte.

S.    Steinkonfole mit Schwingungskal'ten.

C. Zentralpfeiler mit Theodolith.

O. Komparator.

H. Chronograph.

J. Fundament für das Stativ.

U. Uhr.

Z. Fernrohr.

a. Bohle.

. b. Holzftück.

L. Fenfter.

a. Beobachtungskanzel.

gewichte.

G. Ausbalanzierungs-

C. Chronograph,

A. Kanal.

Sanr

-er

JV

fgg

ssæi

tŻJj

3ä

~-?v'

Gm

Lichthof der Deutfchen Seewarte mit dem Combe'fchen

T. Gitterturm.

5. Südturm.

R. Tragbares Stativ.

O. Gasmotor.

N. Nordturm.

M. Stativ.

Längenfehnitt.

jfb

ÏB

immmfomiT

p. Verbindungsftück.

n. Geftell.

k. Behälter.

h. Bleirohrleitung.

d. Metallfcheibe.

W. Weftturm.

■I

|" hj

t=

■'Fr

mR

Fig. 360.

fl

SB

5ö

.........Ł _____

lif

□pp]nppp|n;

o*

io a o

H-H+rff+H-

1:125

v 2

cx:i] ii

5. Vertikalachfe.

r. Hebel. £3

ff

■0

NiS®?SlLJ

Apparat ²⁴⁷).

Jili

u. Batteriefchrank.

t. Bleirohrleitung.

Grundriß.

{■C

<©

I

rt

ff§

II

Fig. 361.

(Pf*

■O«

y. Konus.

v. Welle.

f,

er

*SäS

lf»

ÜpL

Fig. 362.

Längenfchnitt.

mWl

iw

:r.~.    !':

.//

■w

f- .

ii

I!!

i!

ElJf

|gg

«P

II

III

f 'ii

ii

Fig. 363.

Grundriß.

iffl

-F.    '

W/

A.    Spitze.

B.    Gegenge

wicht.

C.    Zentralpfeiler. E. Syftem von

Ringen m u. Spangen p.

G.    Ausgleichungs-

gewichte.

H.    Balken.

J. Mirenklappe.

L.    Laterne.

M.    Magnetometer.

N.    Säule.

R. Kurbel.

5. Holzfäule.

T. Tifch. c. Schnur. i. Lederband. k. Torfionsvor-richtung.

q.    Rolle.

r.    Gasrohr.

s.    Spiegel.

x. Metermaß.

, ..

Magnetifcher Pavillon mit Induktionsapparat ²⁴⁷). — ⁴/₅₀ w. Gr.

SM.

388.

Deutfche

Seewarte

zu

Hamburg.

Fig. 364-

y//////////////,

SSÜ

Fig. 365-

wm

Wm?.

Fig. 366.

Nord.

Iklk—

Thermometerhütten auf dem Wafferbecken der Deutfchen Seewarte bei Hamburg²¹⁷).

Vbo w. Gr.

Die Deutfche Seewarte zu Hamburg ift 1879 — 81 nach Neumayers Angaben von Kircheripauer erbaut worden. Die Aufgaben diefer Anftalt find mannigfaltig; denn fie dient als:

1)    meteorologifche Zentralftation für die Küftengegenden, ferner Prüfungsanftalt für meteorologifche und magnetifche Apparate, fowie für aftronomifche Inftrumente zu Zeit- und Ortsbeftimmungen für nautifche Zwecke;

2)    Übungs- und Lehranftalt für höhere und mittlere Nautiker (höhere Navigationsfchule), und

3)    hydrographifches Inftitut der Kaiferlichen und der Handelsmarine.

Diefen verfchiedenen Zwecken entfprechend hat fich auch die bauliche Anlage in manchen Punkten abweichend von den fonft vorkommenden Anordnungen gehalten müffen.

Die Warte liegt auf einer Anhöhe nahe beim Hamburger Hafen, der „Stintfang“ genannt, in parkartiger Umgebung. Das überfchüttete Hauptfammelbecken der Hamburger Wafferwerke liegt innerhalb des eingefriedigten Gebietes. Der Lageplan in Fig. 356²¹⁷) veranfchaulicht die Verteilung der Bauten und die urfprünglichen Verhältniffe der Umgebung.

Für die Grundrißgeftaltung des Hauptgebäudes (Fig. 355, 357, 358,

360 u. 361²⁴⁷) war die Forderung eines quadratifchen glasbedeckten Innenhofes von möglichft konftanter Temperatur maßgebend, welcher zur Auf-ftellung eines Combe’fchen Apparates für die Prüfung von Schiffsuhren und zu ähnlichen Unterfuchungen dient (Fig. 360 u. 361). Die vier äußeren Ecken des Gebäudes find zu 4 Türmen ausgeftaltet, welche zu aftrono-mifchen, meteorologifchen Beobachtungen, Sextantenprüfungen ufw. dienen.

Die unterirdifche magnetifche Station (Fig. 359²⁴⁷) dient wefentlieh zu Kompaßprüfungen und bedarf daher nicht eines hohen Grades von Temperaturfeftigkeit; die oberirdifche (Fig. 362 u. 363²⁴⁷) ift in Holz hergeftellt. Drei Mirenklappen gewähren Ausficht auf 3 Kirchtürme. Die Thermometergehäufe (Fig. 364 bis 366³¹⁷) find gleichfalls bemerkenswert.

Fig. 367.

Art Bits - Zimmer

J nstrumeate

Terras s^ e

Re^en- ; -m e s s e r N

*«) Nach: Neumayer, G. Die Deutfche Seewarte. I. Befchreibung der Zentralftelle in Hamburg. Archiv der Deutfchen Seewarte, Jahrg. 7 (1884), Nr. 2. - Auch als Sonder- Wetterwarte ZU Cöln. abdruck erfchienen: Hamburg 1885. Taf. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 19, 23, 24.

V250 w- Or.

Das Bernoullianum zu-Bafel, von dem bereits an zwei Stellen des vorhergehenden Heftes diefes « Handbuches" die Rede war, enthält außer den an den dort bereits befprochenen phyfikalifchen und chemifchen Inftituten auch eine teorologifchaftronomifche Anftalt.

me-

389.

Bernoullianum

zu

Bafel.

Fig. 368.

Il

II

II

11

II

I)

19

II

)l

fl

I»

II

II

II

yy

<0

II

(o>

r.. ■

•i

<o

i*

Qi „

Instrumenten wiese

II

II

tl

Obser

vatorium

5T

i>

(I

" MM

ram

«Il

jV

LvJ

Hospitalwiese

it    i»    «t

il

»i

II

U^Taxusgruppe

^^/sandfeld

t.

«i

Bezeichnung der Instrumente:

1. Englische Hütte I mit Thermometern

2.

II .. Hygrometern^

3. Verdunstungshütte

ii

ft

|<

Mc3> & 43£

■ßM

4.    Gemauerter Pfeiler

5.    Registrierender Regenmesser nach Hellmann

Hottinger

6.

A. Siebefg

Lageplan der Instrumentenwiese

7.    Standregenmesser nach Hellmann

8.    Erdbodenregenmesser nach Hellmann

9.    Erdbodenthermometer

10.    Fenstergehäuse

Fig. 369.

Fig. 370.

et.

%,OiAs <x<vlurLvwtv\.

Erdgefchoß.

I. Obergefchoß.

1:500

10

15

IO 98765*321    0

I ■ 1 ■ I ■ 1¹1 ■ 1¹1¹1 ■ 1 » 11 h

Meteorologifches Obfervatorium zu Aachen²⁴⁸).

SO™

390.

Wetterwarte

zu

Cöln.

391-

Wetterwarte

zu

Magdeburg.

Fig. 371.

392.

Obfervatorium

J-SC5

r stow**. u

Mn    II—■

~ IM fHr

zu

Aachen.

Außer den oben befindlichen Thermometern find auch noch in einem au das Gebäude ftoßenden größeren Garten weitere Thermometer aufgeftellt.

Man ift mit der Anlage zufrieden.

In Aachen werden feit dem Jahre 1838 meteorologifche Beobachtungen vorgenommen. Die Zahl der hierzu notwendigen Inftrumente nahm im Laufe der Zeit derart zu, daß die feither benutzten Räumlichkeiten nicht ausreichten und die Errichtung eines eigenen Heims notwendig wurde. Durch eine namhafte Stiftung wurde es möglich, 1899 — 1900 auf dem Wingertsberg, dem höchften Punkt des Aachener Stadtgartens, das in Fig. 368 bis 371 24s) dargeftellte meteorologifche Obfervatorium zu erbauen.

Die Lage des Obfervatoriums ift eine einwandfreie: die Thermometeraufftellungen erfahren eine genügende natürliche Ventilation; der Regenmefferaufftellung ift durch zweckmäßig angelegte Baum- und Strauchwerkgruppen der erforderliche Windfchutz gewährleiftet; vor allem ift die Anlage der Windmeßvorrichtung fehr günftig; für die Himmelsfchau, Beobachtung der Wolken und atmofphärifchen Vorgänge ift eine vorteilhafte Stellung gefchaffen. Das Gebäude ift burgartig aus rotem Sandftein und Ziegelmauerwerk mit Zementputz ausgeführt und befitzt einen 21,00 <n hohen Turm mit 6,00 x 6,00 m Grundfläche. Sämtliche Dächer find als Plattformen in Holzzement mit Kiesauffchiittung aufgebaut. Die Längsachfe des Gebäudes erftreckt fich genau von Norden nach Süden.

Wie fchon an jenen Stellen getagt wurde, ift in der Mitte der Hinterfront des betreffenden Gebäudes ein Turm mit ifoliertem Steinpfeiler errichtet. Im I. Obergefchoß befindet fich ein Zimmer für die regelmäßigen meteorologifchen Beobachtungen; das II. Obergefchoß enthält ein Zimmer für felbftregiftrierende meteorologifche Inftrumente, ein Zimmer mit Meridianfpalt für ein kleines Meridianinftrument und eine freie Terraffe, auf der fich fefte Poftamente zum Aufftellen von Inftrumenten und ein Regenmeffer befinden. Das III. Obergefchoß wird von einem Raume mit drehbarer Kuppel, der ein Äquatorialinftrument aufnimmt, gebildet; der Durch-meffer der Kuppel beträgt 5,oom.

Die Wetterwarte der „Kölnifchen Zeitung“ zu Cöln wurde 1880 erbaut.

Inmitten der Stadt, jedoch zwifchen größeren Gärten gelegen, ift auf einem Wohnhaufe, etwa 16m über dem Straßenpflafter, eine mit Dachleinwand abgedeckte Terraffe angelegt, an deren Südende in quadratifchem Aufbau (Fig. 367) ein Inftrumenten- und ein Arbeitszimmer eingerichtet find. Auf dem flachen Dache desfelben ftehen die Windmeffer. Thermometer find am Nordfenfter untergebracht, Regenmeffer auf der Terraffe. Zu Zeitbeftimmungen vermittels eines Univerfalinftruments ift in der Brüftung der Terraffe ein Steinpfeiler vorhanden.

Die Wetterwarte der „Magdeburger Zeitung“ zu Magdeburg wurde 1880 von Forfter & Römling nach Aß mann'$ Angaben erbaut.

Das wefentliche der Anlage befteht in einem achtgefchoffigen Turm von etwa 34m Höhe über Straßenpflafter mit darüber errichtetem achtfeitigen Glashaufe, welcher fich an das etwa 16,50 m hohe, flach gedeckte Druckereigebäude anlehnt.

In dem erften über diefes Dach emporragenden Turmgefchoß fteht ein Gasofen, deffen Ab-zugsgafe direkt unter den Fußboden des Glas-haufes geleitet find und vorzugsweife diefes heizen, während die übrigen Räume nur mäßig erwärmt werden.

II. Obergefchoß zu Fig. 369 u. 370 ²⁴⁸)-

Das Erdgefchoß des Turmbaues wird, wie Fig. 369 zeigt, bis zum I. Obergefchoß als Treppenhaus und Flur benutzt. Im I. Obergefchoß (Fig. 370) ift das phyfikalifch-meteorologifche Laboratorium durch eine Wand abgetrennt; über diefem befindet fich im II. Obergefchoß (Fig. 371) die Dienerwohnung und im III. Obergefchoß ein Beobachtungsraum. Im niedrigeren Teile des

Obfervatoriums befinden fich im Erdgefchoß der Raum für die Apparatenfammlung und im I. Obergefchoß die eigentlichen Arbeitsräume; das II. Obergefchoß wird hier von einer Plattform gebildet.

Von den das Obfervatorium umgebenden Rafenflächen (Fig. 368) ift die im Südweften gelegene zur Aufftellung der zu den täglichen Meffungen gebrauchten Inftrumente (Thermograph,

Hygrograph, Haarhygrometer, Atmometer, Regen-meffer, Erdbodenthermometer, Extremthermometer und Afpirations-Pfychrometer eingerichtet.

Die Erhellung bei Dunkelheit erfolgt durch Aw^Pfches Gasglühlicht und die Erwärmung in der kälteren Jahreszeit durch Dampfheizung ²⁴⁹).

Im Jahre i8gg wurde auf der Schneekoppe, 1605,oom über dem Mee-resfpiegel gelegen, ein kleines meteoro- Schneekoppe, logifches Obfervatorium (Fig. 372 u.

37325°) erbaut; von dem fich dem Beobachter bei klarem Wetter ein Gefichts-

Fig. 372.

vT

im

ä8>

393.

Obfervatorium

auf der

K-

ml

wMSW

kreis von etwa 300 km Durchmeffer darbietet.

Das Gebäude ift genau nach den Himmelsgegenden geftellt und befitzt ein Kellergefchoß mit Vorratsräumen, ein Erdgefchoß und ein I. Obergefchoß (Fig. 373) mit Küche, Schlaf-und Wohnräumen, ein II. Obergefchoß mit dem Beobachtungsraum und fchließlich einen der Himmelsfchau dienenden Turmaufbau (Fig. 372); die Plattformen auf dem Haufe werden auch zu Beobachtungen im Freien benutzt.

Der Wahl der Bauftoffe und der Konftruk-tion wurde befondere Sorgfalt zugewendet und dabei die Erfahrung bei den Hüttenbauten in den Alpen ufw. verwertet; Einzelheiten hierüber find in der unten genannten Zeitfchrift²⁶⁰) zu finden. Der Flur und das Treppenhaus werden von einer im Keller gelegenen Heizkammer, aus der die erwärmte Luft durch Kanäle nach oben ftrömt, erwärmt; im übrigen find in allen Räumen Dauerbrandöfen aufgeftellt.

Die Koften des Baues waren auf 40000 Mark, diejenigen der inneren Einrichtung auf 4000 Mark veranfchlagt²⁵¹).

Das am höchften gelegene Obfervatorium (4365,oom über dem Meeres-fpiegel) ift dasjenige auf dem Mont-Blanc, deffen Errichtung.auch die größten Schwierigkeiten bereitete. Der Alpen-forfcher Vallot hat dasfelbe i8go — 445,00ra unter dem Gipfel des genannten Bergriefen

(Fig. 374 u. 375 ²⁵'²)-

Diele Warte ift vor allem für meteorologifche, geophyfikalifche und phyfiologifche Studien

1i8Ck/->

Vom.

i’

K-

Schaubild.

Fig- 373-

□2,69

Schläfst.

Kü

•9,00-

<~

■■

Wohnst.

S, 00*

j— fff

Li

<:—2,oi-—>

1 °,£.?

I. Obergefchoß.

Meteorologifches Obfervatorium auf der Schneekoppe²⁵⁰).

zur Ausführung gebracht

394.

Obfervatorium auf dem Mont-Blanc.

2i9) Nach ebendaf.

2D0) Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 578, 579.

²⁵¹)    Nach ebendaf.

²⁵²)    Fakl'.-Repr. nach: Centralbl. d, Bauverw. 1892, S. 283. Handbuch der Architektur. IV. 6, b, ß. (2. Aufl.)

23

¹

¹⁶) Engng, Bd. 46, S. 1, 81, 149, 155, 200, 225, 396.

beftimmt. Da eine größere Zahl von Inftrumenten unterzubringen war, fo durfte das Gebäude nicht zu klein hergeftellt werden. Es nimmt etwas über 90 qm Bodenfläche ein und enthält 8 Räumlichkeiten; die Beftimmung der letzteren ift aus Fig. 375 zu entnehmen. Thermometer, Hygrometer und einige andere Vorrichtungen find ftets im Freien aufzuftellen und haben deshalb an der Oftfront in fchrankartigen Schutzkaften, die mit Stelläden verfehen find, Platz gefunden; Schneemeffer und Windmeffer befinden fich auf dem Dache.

Die bereits erwähnten technifchen Schwierigkeiten der Ausführung beftanden hauptfächlich darin, daß kein Konftruktionsteil fchwerer als 15 kg fein durfte (alles mußte von Menfchen auf dem Rücken emporgetragen werden) und daß die Gefamtkonftruktion einem Winddruck von

Fig- 374-

wen

-als

SL-,

cS-S

i:

Schaubild nach Süden.

West

HSSfSa«™

Si

W.C.

Photographie    --

u.    Meteorologie

lafî

Vorräthe

.HZ

Fig- 375-

f.

Speçtrgskopie..

rm

il

rm

L-'

Mikrographie

Küche

O p^sik ’A. “"d Vj

Y    i--1 Arbeitsraum

A £/_[_]

TJ

jFührer

Zimmer

Grundriß.

. Dsl 5

Obfervatorium auf dem Mont-Blanc²⁵²).

400kg auf lam Widerftand leiften mußte. Das Bauwerk wurde aus Holz gezimmert und unmittelbar auf den Felfen gefetzt; die Schwellen, auf denen die lotrechten Pfoften ftehen, find mit einer trockenen Steinpackung von 0,75 bis l,oom Stärke, welche das ganze Haus umgibt, bedeckt. Von der Verwendung von Mörtel wurde abgefehen, weil die dazu notwendigen Materialien zu fchwer hinaufzubefördern gewefen wären. Das Ausfüllen der Fugen beforgt der feine Schnee, der in diefelben von allen Seiten hineingetrieben wird, dort nach und nach von den Sonnenflrahlen zum Schmelzen gebracht wird und fchließlich wieder feftfriert, fo daß man einen einzigen Block von Granit und Eis vor fich hat. Das Dach ift nach Art der Eifenbahnwagendächer aus Wagentuch hergeftellt, welches auf eine Leiftenfchaldecke genagelt ift.

In der Nähe der Warte ift ein kleineres Häuschen, eine Reifendenherberge, errichtet ²⁶³).

395.

Von der unterirdifchen magnetifchen Station zu St. Maur bei Paris fei nur in Fig. 376 der Grundriß der magnetifchen Variationsftation mitgeteilt, welche in einem überwölbten Kellergefchoß drei Räume von fehr befcheidenen Abmeffungen zeigt.

Magnet. Station

zu

St. Maur.

Die Kellerfenfter find ohne dichten Verfchluß nur mit durchbrochenen Steinplatten gegen Licht abgedämpft. Ob diefe einfachen Vorkehrungen zur Erhaltung der gleichmäßigen Temperatur-verhältniffe ufw. genügen, ift hier nicht näher bekannt ²⁵⁴).

396.

Obfervatorium

zu

Das Hauptgebäude des meteorologifch-magnetifchen Obfervatoriums zu Perpignan enthält im Erdgefchoß Dienfträume, in zwei darüber gelegenen Ge-fchoffen Wohnungen. Ein mit Plattform abgefchloffener Turm überhöht das Perpignan. Ganze.

Der „magnetifche Keller" ift zur Hälfte in den Boden eingegraben, zur Hälfte überfchüttet und mit einer leichten Fachwerkhütte überbaut, das Ganze mit hohem Strauchwerk umpflanzt. In diefem — der Anlage von St. Maur ähnlichen — Keller follen auch die abfoluten Meffungen vorgenommen werden ²⁵⁵).

Fig. 376.

I. Raum für direkte Beobachtungen:

A.    Beobachtungsinftrument.

B.    Bifilarinftrument.

D. Deklinationsinftrument.

§§

J. Inklinationsinftrument.

II.    Raum für felbftregiftrierende Apparate:

M. Magnetograph.

T. Tifch.

III.    Photographifche Dunkelkammer.

a. Verdunkelte Kellerfenfter.

Viss w. Gr.

Magnetifche Variationsftation zu St. Maur bei Paris.

397.

Meteorolog. -magnet. Station

bei

Potsdam.

Zum Schluß diefer Betrachtungen fei noch einer erft im Entwurf begriffenen Anlage gedacht, des meteorologifch-magnetifchen Inftituts auf dem Telegraphenberge bei Potsdam.

Diefe als Hauptftation des Beobachtungsnetzes im ganzen Lande geplante Anlage foll nach dem Programm des Direktors v. Bezold wefentlich aus zwei Bauanlagen beftehen, dem Hauptgebäude, welches alle Gefchäftsräume und Dienftwohnungen enthält und möglichft hoch angelegt wird, um die zur Auslchau dienenden Dachflächen, befonders das Obergefchoß des Turmes, von den Einflüffen des umgebenden Waldgebietes möglichft freizumachen, und einem gefonderten magnetifchen Obfervatorium, für welches bereits ein fpezieller Entwurf aufgeftellt ift. Hier füllen die beiden magnetifchen Stationen dergeftalt in einem Gebäude vereinigt werden, daß in einem mit ftarken Gewölben überdeckten, durch gleichfalls gewölbte Umgänge vom umgebenden Boden losgefchnittenen, nach unten durch eine ftarke Grobmörtelplatte vom Untergrund losgelöften Kellergefchoß die Variationsbeobachtungen vor fich gehen, während ein über demfelben errichtetes Erdgefchoß die Räume für die abfoluten Meffungen enthält. Für die Temperierung und Trockenhaltung find befondere Vorkehrungen in Ausficht genommen, über welche jedoch nähere Mitteilungen bis nach erfolgter Ausführung und Inbetriebnahme der Anftalt Vorbehalten bleiben müffen. Für jetzt genüge deshalb die Andeutung, daß die Zuführung der Außenluft nach den Kellerräumen nicht unmittelbar, fondera durch einen langen unterirdifchen Rohrkanal erfolgen wird, in welchem die Luft einen der Bodentemperatur annähernd gleichen Wärmegrad annehmen und fo bei höherer Außentemperatur einen entfprechenden Teil ihres Feuchtigkeitsgehaltes abgeben ¹ 2

23*

foli, bevor fie, an befonders eingerichteten Rolirapparaten im Keller felbft wieder angewärmt, in den Beobachtungsraum eintritt.

Es leuchtet wohl ein, daß durch den Aufbau des vollen und ebenfalls gegen zu rafchen Temperaturausgleich wohl verwahrten Erdgefchoffes das Wärmegleichmaß im Keller wefentlich gefördert wird, während man gegenfeitige Störungen der Beobachtungen in beiden Stationen auf wiffenfchaftlicher Seite nicht befürchtet. Natürlich wird für Eifenfreiheit der Anlage in weiteftgehender Weife geforgt. So find u. a. alle für den Bau in Betracht kommenden Stoffe, befonders Steine, Kalk ufw., einer genauen Unterfuchung auf ihren etwaigen Eifengehalt unterworfen worden, welche zum Teile überrafchende Ergebniffe geliefert haben.

Die beabfichtigte allgemeine Anordnung der Bauten auf dem Platze ift aus dem Lageplan in Fig. 326 (S. 326) des aftro-phyfikalifchen Obfervatoriums auf dem Telegraphenberge zu erfehen.

Literatur

über „Sternwarten und andere Obfervatorien".

Klüber, J. L. Die Sternwarte zu Mannheim. Carlsruhe 1811.

Schinkel, C. F. Sammlung architektonifcher Entwürfe etc. Berlin 1823—40.

Heft 25, Nr. 153, 154: Entwurf zu der neuen Sternwarte in Berlin.

Struve, F. G. W. Defcription de Vobfervatoire aftronomique central de Poulkova. Petersburg 1845 Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d’édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XIXme. fiècle. Paris 1845—50.

Bd. 2, PI. 256—258: Obfervatoire à Paris.

Bd. 3, PI. 351, 352: Obfervatoire à Touloufe.

Hansen, Th. Die freiherrlich von Sina’lCat Sternwarte bei Athen. Allg. Bauz. 1846, S. 126. Bauausführungen des Preußifchen Staates. Herausgegeben von dem Kgl. Minifteriuin für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. Berlin 1851.

Bd. 1 : Die Sternwarte zu Königsberg in Preußen. — Kuppel auf der neuen Kgl. Sternwarte in Berlin.

Coupole et élévation de la coupole de Vobfervatoire de Paris. Encyclopédie d’arch. 1853, PI. 48—50. Die bewegliche Kuppel des Obfervatoriums in Paris. Allg. Bauz. 1854, S. 131.

Hohenstein. Das kaiferlich ruffifche Central-Obfervatorium in Pułkowa bei Petersburg. Romberg's Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1856, S. 289.

Bruhns, C. Gefchichte und Befchreibung der Leipziger Sternwarte etc. Leipzig 1861.

Hansen, Ch. Die neue Univerfitäts-Sternwarte in Kopenhagen. Allg. Bauz. 1863, S. 110.

Die Kuppel der neuen Sternwarte in Zürich. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 252. Scherzer, R. Sternwarte zu Gotha. Zeitfchr. f. Bauw. 1865, S. 11.

Moritz, A. Der Bewegungs-Mechanismus am Drehthurme des Obfervatoriums zu Tiflis. Dorpat 1866. Das magnetifch-meteorologifche Obfervatorium in Tiflis. Aftronom. Nachr., Bd. 69, S. 273. Sammlung gemeinverftändlicher wiffenfchaftlicher Vorträge. Heft 67: Die Sternwarte zu Greenwich. Von R. O. Meibauer. Berlin 1869.

Airy, G. B. Befchreibung des großen Aequatorials der Sternwerte zu Greenwich. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 7 (1871), S. 119, 161, 247, 321.

Befchreibung der Sternwarte zu Bothkamp. Aftronom. Nachr., Nr. 1843. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 7. (1871), S. 236.

Wist, J. Studien über ausgeführte Wiener Bau-Conftructionen. Wien 1872.

Taf. 16—18: Aftronomifches Obfervatorium des k. k. polytechnifchen Inftitutes in Wien. Centralanftalt für Meteorologie in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. S. 185.

Anderson. Conftruction of the Orwell park obfervatory. Builder, Bd. 32, S. 991.

The Royal obfervatory, Greenwich: a glance at it. Builder, Bd. 32, S. 1043.

Obfervatories in the United ftates. Harper’s new monthly magazine, Bd. 48, S. 526; Bd. 49, S. 518.

Andrée. Ch. & G. Rayet. L’aftronomie pratique el les obfervatoires en Europe et en Amérique Paris 1874—78.

Wild, H. Das neue meteorologifch-magnetifche Obfervatorium für St. Petersburg in Pawlowsk Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 15 (1876), S. 57.

Sternwarte in Zürich: Zürichs Gebäude und Sehenswürdigkeiten. Zürich 1877, S. 57.

Oxford univerfity obfervatory. Bailder, Bd. 36, S. 484.

Wild, H. Das neue meteorologifch-magnetifche Obfervatorium in Pawlowsk. St. Petersburg 1878-Spieker. Die Bauausführungen des Königlichen aftrophyfikalifchen Obfervatoriums auf dem Telegraphenberge bei Potsdam. Zeitfchr. f. Bauw. 187g, S, 33.

Sternwarte in Zürich. Deutfche Bauz. 1880, S. 145.

Lasius, G. Die Sternwarte in Zürich — ein Bau Gottfried Semper's. Eifenb., Bd. 12, S. 74. Fellner, M. F. The new imperial and royal obfervatory of Vienna. Engng., Bd. 29, S. 115, 200, 310, 391, 409, 467.

Bernoullianum, Anftalt für Phyfik, Chemie und Aftronomie an der Univerfität Bafel. Repertorium f. Exp.-Phyfik, Bd. 16 (1880), S. 158.

Grubb, H. Defcription of the great 27-inch refracting telefcope and revolving dorne, for the Imperial and Royal obfervatory of Vienna. Fondon 1881.

Fellner & FIelmer. Die neue Sternwarte der Wiener Univerfität. Allg. Bauz. 1881, S. 12.

Das neue Dienftgebäude der deutfchen Seewarte in Hamburg. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 62, 70.

Richou, G. L’obfervatoire du Pic du Midi. Le génie civil, Bd. 3, S. 265.

The new obfervatory, Vienna. Builder, Bd. 40; S. 283.

Mountain weather obfervatories. Builder, Bd. 42, S. 749.

Propofed meteorological obfervatory tower, Shire-Newton, near Chepftow. The archited, Bd. 2g, S. 371.

Neumayer, G. Die Deutfche Seewarte. F Befchreibung der Zentralftelle in Hamburg. Archiv der Deutfchen Seewarte, Jahrg. VII (1884), Nr. 2. — Auch als Sonderabdruck erfchienen: Hamburg 1885.

Die Parifer Sternwarten. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 433.

Garnier, Ch. & G. Eiffel. Obfervatoire de Nice. Coupole du grand équatorial. Paris 1885. Kuppel der Sternwarte zu Nizza. Deutfche Bauz. 1885, S. 300, 444.

Schwimmendes Kuppeldach der Sternwarte zu Nizza. Wochbl. f. Baukde. 1885, S. 323.

Die Drehkuppel für den großen Refraktor in Nizza. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 288.

Coupole du grand équatorial de Vobfervatoire à Nice. Le génie civil, Bd. 7, S. 65.

The Nice obfervatory. Engng., Bd. 39, S. 643.

Rousdon obfervatory, Devon. Building news, Bd. 48, S. 930.

The Lick obfervatory. Science, Bd. 6, S. 186.

Der achtzöllige Refraktor der Kann’fchen Privatfternwarte zu Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 7, S. 1. Coupole du grand équatorial de Nice. Schweiz. Bauz., Bd. 8, S. 22.

Propofed obfervatory, Mount Hamilton, California. Engineer, Bd. 62, S. 23.

Das LA/e-Obfervatorium (Californien). La nature, Nr. 660.

Meteorologifches Obfervatorium in IJmoges. La nature, Nr. 667.

Obfervatorium in Perpignan. La nature, Nr. 682.

Harvard obfervatory and the Henry Draper memorial. Scient. American, Bd. 57, S. 239, 278.

The Warner obfervatory. Engng., Bd. 45, S. 99.

The thirty-fix inch équatorial telefcope of the Lick obfervatory. Engineer, Bd. 66, S. 6. Obfervatorien zu Köln: Fent. Köln. Feftfchrift für die Mitglieder und Theilnehmer der 61. Ver-fammlung deutfcher Naturforfcher und Aerzte. Köln 1888. S. 593.

The Lick obfervatory. Engineering, Bd. 46, S. 1, 81, 149, 155, 200, 225, 396.

The Lick obfervatory of the univerfity of California. Scient. American, Bd. 58, S. 159, 373. Saal. Das magnetifche Obfervatorium auf dem Telegraphenberge bei Potsdam. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 435.

Hygienifch-meteorologifches Obfervatorium von Wilh. Lambrecht in Göttingen. Uhland's Ind. Rundfeh., Jahrg. 3, S. 197-

Die Volks-Sternwarte „Urania" in Berlin. Uhland’s Ind. Rundfchau 1889, S. 395.

Sketch for Ladd obfervatory for Brown univerfity, Providence. American archited, Bd. 29, S. 45. Hovey, H. C. The Leander McCormick obfervatory of the univerjity of Virginia. Scient. American, Bd. 60, S. 55.

Die Königlichen Obfervatorien für Aftrophyfik, Meteorologie und Geodäfie bei Potsdam etc. Bedin 1890.

Bezold, W. v. Das Königlich Preußifche Meteorologifche Inftitut in Berlin und deffen Obfervatorium bei Potsdam. Berlin 1890.

Sternwarte zu Hamburg: Hamburg und feine Bauten, unter Berückfichtigung der Nachbarftädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 106.

Das Gebäude der deutfchen Seewarte zu Hamburg: Hamburg und feine Bauten, unter Berück-fichtigung der Nachbarftädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 104.

Saal. Das Kuppelgebäude zur photographifchen Aufnahme der Himmelskarte bei Potsdam.

Centralbl. d. Bauverw. 1890, S. 389.

Vobfervatoire de Nice. Le génie civil, Bd. 23, S. 213.

Mareschal, G. Le grand équatorial coudé de Vobfervatoire de Paris. Le génie civil, Bd. 19, S. 169.

Hale, G. E. The Kenwood phyfical obfervatory. Scient. American, Bd. 65, S. 166.

Die Mont-Blanc-Warte. Centralbl. d. Bauverw. 1892, S. 283.

Bourdil, F. Vobfervatoire da Mont-Blanc. Le génie civil, Bd. 21, S. 17.

Nansouty, M. de. La grande coupole tournante de ig mètres de diamètre, de Vobfervatoire de Meudon. Le génie civil, Bd. 21, S. 389.

The new national Scottifh obfervatory, Edinburgh. Building news, Bd. 62, S. 828.

Wever. Umbau der Sternwarte zu Göttingen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1893, S. 157.

Sternwarte zu Straßburg: Straßburg und feine Bauten. Straßburg 1894. S. 471.

Sternwarte zu Zürich: Feftfchrift zur Feier des 25 jährigen Beftehens der Gefellfchaft ehemaliger Studierender der Eidgenöffifchen polytechnifchen Schule in Zürich. Zürich 1894. S. 71. Spieker, P. Die Königlichen Obfervatorien für Aftrophyfik, Meteorologie und Geodäfie auf dem Telegraphenberge bei Potsdam. Zeitfchr. f. Bauw. 1894, S. 1, 203, 343.

Reconftraction de Vobfervatoire de Goettingue. Nouv. annales de la conft. 1894, S. 59. Erweiterungsbau der Univerfitäts-Sternwarte in Königsberg i. Pr. Centralbl. d. Bauverw. 1896,

s. 550.

The new Royal obfervatory, Edinburgh. Engng., Bd. 61, S. 469, 528.

The Chambertin obfervatory, Denver. Engng., Bd. 63, S. 702.

Obfervatory roof. Engng., Bd. 66, S. 725.

Saal. Das meteorologifche Obfervatorium auf der Schneekoppe. Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 578.

Kuppeldach für das Yerkes-Obfervatorium in Fake Geneva. Uhland’s Techn. Rundfchau 1899, Gruppe III, S. 53.

Conftruction de la grande coupole en acier de Vobfervatoire Yerkes, à Lake Geneva (Wisconfin). Le génie civil, Bd. 35, S. 330.

Plan of Greenwich obfervatory buildings. Builder, Bd. 77, S. 281.

Das Meteorologifche Obfervatorium zu Aachen: Feftfchrift zur 72. Verfammlung Deutfcher Natur-forfcher und Aerzte. Aachen 1900. S. 206.

Saal. Das Gebäude für erdmagnetifche Feinmeffungen auf dem Telegraphen berge bei Potsdam. Centralbl. d. Bauverw. 1900, S. 553.

Polis, P. Das neu erbaute meteorologifche Obfervatorium zu Aachen. Karlsruhe 1901.

Albrecht, F. & M. Albrecht. Die Refte der Sternwarten Tycho Brahe's auf der Infel Hveen. Berlin 1901.

Saal. Das Kuppelgebäude für den großen Refractor des aftrophyficalifchen Obfervatoriums auf dem Telegraphenberge bei Potsdam. Zeitfchr. f. Bauw. 1901, S. 35g.

Neubau eines Meridiankreishaufes für die Sternwarte der Univerfität Kiel. Zentralbl. d. Bauverw. 1903, S. 237.

Berichtigungen.

In Fig. 119 (S. 128) ift ftatt „Laparotomie" zu lefen „Laparatomie".

S. 194, Zeile 6 v. u. und zugehörigem Randtitel: Statt „Groß-Lichtenfelde" zu lefen: Groß-

Lichterfelde"

BIBLIBTEKA POLITECHtltZIA

KRAKÓW

S. 61 i

*

S

«?c- r*.

-V. ;

.

ft; •

)

3

î

m

-5;;< ;

a

R

S

wj

s

@

g

r

(ą

XJ

<<«

SI

rf|

g

2

0

m

0

«

X

X«

s

JS

jg

j

«

'

Fi

S

y

m

»,

s

xi

Ki

ES

pi

-«i

J«

Faj

ém

S«

ß

L

£J

SÜ

£J

K<

rg

Ho

!3t<

1

@

Qf

3

ra

.

V

!§

«

xj

ij

ki

W'

E*

1

i£.

i

Ê!

0

: <

a

s§

^5

«

<

J

J

B

ß

i

»>

3

A

a

a

Jpl

i. x

Biblio

teka Politechniki Krakowskiej

111-306466

<C

"V.

iV

«*

S&SgB

3gk#^|

V*»jfe^~₄T

mfêàu

&m6

gralgswy

ià

».

58

j$#ri

fes

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000298698

£i

S*

ç&rvsPLf

ij

¹

) Näheres in : Mascart. Atelier Ramkorff. Paris 1885.

²

25ä) Näheres in: La nature. 1886, Nr. 682.