raków W&J®

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

•<.

L. inw.

UM

L«i

ïi

®âil|

JM

kt

*1

■*

(j

SÉ

sg^g

fil

JjJI

r<

••

asÀ

4%

was

TA

jasL^r ;

gSs

s»

B,

il

B,

5>

rJoJ

Ig]

g!

>y

!J5

SP

n$>

(1

i>

>>

>iT

\ > >

>■

STą

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000298622

II

i)

g"

1

a

I

i

g

>

s

2,

m

□

>j

W

ËS

PL

:> »

3

►2

V

j>1

Z

ra

G

a

u

ę

2

m

KB

■

Gefamtanordnung und Gliederung des »Handbuches der Architektur« (zugleich Verzeichnis der bereits erfchienenen Bände, bezw. Hefte) find am Schluffe des vorliegenden Heftes zu finden.

Jeder Band, bezw. Halbband und jedes Heft des »Handbuches der Architektur« bildet auch ein für lieh

abgefchloffenes Buch und ift einzeln käuflich.

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR

Vierter Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

8. Halbband:

Kirchen, Denkmäler und Beftattungsanlagen.

Heft 3:

Beftattungsanlagen.

ALFRED KRÖNER VERLAG IN STUTTGART.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER TEIL.

8. Halbband:

Kirchen, Denkmäler und Beftattungsanlagen.

Heft 3:

Beftattungsanlagen.

Von

Dr. techn. Stefan Fayans,

Ingenieur-Architekt.

Mit 382 in den Text eingedruckten Abbildungen und 6 in den Text eingehefteten Tafeln.

STUTTGART.

ALFRED KRÖNER VERLAG.

<r %

ir

<%Z!Qy0'

Redaktion :

Geheimer Baurat Profeflor Dr. phil. und 3v.-Jng. Eduard Schmitt

in Darmftadt.

Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

CO

-=-J

CÏ3

—4

T .n

Tn

»7-*I

Ê2L- <?

w.'.3

Wf---1

UL. 3

t'l

49

Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

Ä!tc. N!r.

Handbuch der Architektur.

IV. Teil.

Entwerfen, Anlage und Einrichtung der Gebäude.

8. Halbband, Heft 3.

INHALTSVERZEICHNIS.

Achte Abteilung:

Kirchen, Denkmäler und Beftattungsanlagen.

3. Abfchnitt.

Beftattungsanlagen.

Seite

Einleitung: Beftattungswefen im allgemeinen und gefchichtliche Entwickelung......

a)    Vorgefchichtliche Zeit....................

b)    Begattungen aus der früheften Zeit kulturgefchichtlicher Ueberlieferung .    .

c)    Beftattungsformen in der vorchriftlichen Zeit des Altertumes......

d)    Einführung der Chriftenlehre und Totenkultus ...........

e)    Beftattungen in der nachchriftlichen Zeit bis zur Neuzeit........

f)    Beftattungen der Neuzeit...................

15

16

20

27

28

to 10 00    00

00 00 o

co co

Literatur über »Beftattungswefen im allgemeinen«

A. Anlagen für Erdbeftattung........................

1.    Kap. Hygienifche Grundzüge und Erforderniffe bei der Anlage von Begräbnis

plätzen ........................

a)    Erforderliche geologifche Befchaffenheit der Begräbnisplätze......

b)    Bedingungen für den hygienifchen Betrieb der Erdbeftattung......

Literatur über »Friedhöfe im allgemeinen«..........

2.    Kap. Anordnung der Begräbnisplätze im allgemeinen...........

a)    Wahl des Geländes.....................

b)    Gröfse eines ftädtifchen Begräbnisplatzes.............

Seite

3. Kap.'Einteilung und Ausnutzung des Friedhofgeländes

a)    Begräbnisgelände und Baulichkeiten ....

b)    Ausbildung des Begräbnisgeländes.....

1) Erdgräber...........

41

a) Anlage und Benutzung........

ß) Verfchiedene Arten von Erdgräbern . . .

2)    Unterirdifche und oberirdifche Steingräber    . . .

a) Anlage..............

ß) Verfchiedene Arten der Steingräber .    .    .

3)    Verteilung der verfchiedenen Gräberarten ....

c) Geflaltung der Baulichkeiten...........

1) Baulichkeiten für fakultative Aufbahrung der Leichen

Zwölf Beifpiele aus Deutfchland......

Zwei Beifpiele aus Oefterreich ........ .    .

Beifpiele aus anderen Ländern Europas........

2)    Baulichkeiten für obligatorifche Aufbahrung der Leichen .    .

Vier Beifpiele...............

3)    Verwaltungsgebäude...............

^00    Os On On Gn (_n Ln c_n 4^*    -£<•    4^    4^    4^,

IOI

Literatur über »Baulichkeiten auf Friedhöfen«

102

4. Kap. Gefamtanlage und Beifpiele

a)    Gefamtanlage ....

b)    Beifpiele......

103

103

109

1) Deutfchland...................

a) Friedhöfe mit parkartigem Charakter.......

Vier Beifpiele...............

ß) Friedhöfe mit vorwiegend architektonifcher Ausgeftaltung

Fünf Beifpiele...............

Y) Friedhöfe nach dem gemifchten Typus......

Acht Beifpiele...............

109

112

112

.    . II7

.    . II7

136

136

2) Oefterreich

152

Drei Beifpiele

152

3) Italien

l6l

Zehn Beifpiele

IÓ2

4) Frankreich

183

Beifpiele

i83

s) England

l86

Beifpiele .

6) Vereinigte Staaten

187

189

Literatur über »Ausgeführte Friedhofanlagen«

190

5.    Kap. Gefetzliche Beftimmungen................

6.    Kap. Einiges über den Betrieb der Friedhofanlagen und Statiftifches .    .

192

•    •    194

B. Anlagen für Feuerbeftattung............

7. Kap. Entwickelung der neuzeitlichen Feuerbeftattung

a)    Hygienifche Gefichtspunkte.......

b)    Wirtfchaftliche Gefichtspunkte......

202

202

204

8.    Kap. Feuerbeftattungsanlage bei fakultativer Leichenverbrennung .

9.    Kap. Baulichkeiten..................

a) Gebäude für die Leichenverbrennung (Krematoriengebäude) x) Gefamtanlage und Konftruktion ........

2) Leichenverbrennungsöfen...........

a) Ueb erficht..............

ß) Muffelöfen..............

Fünf Bauarten............

y) Flammöfen.............

Elf Bauarten.............

8) Heifsluftöfen.............

Sechs Bauarten............

Seite

209

210

210

210

215

215

218

218

219

219

226

22Ó

3)    Einige Leichenverbrennungen .    .    .    .

Fünf Beifpiele.......

4)    Ausgeführte Leichenverbrennungshäufer

a) Deutfchland........

Vierzehn Beifpiele......

23S

238

240

240

241

ß) Schweiz . .

Vier Beifpiele

265

265

y) Italien

271

Drei Beifpiele..............

8) England und fkandinavifche Länder......

Fünf Beifpiele..............

e) Frankreich................

Beifpiel................

£) Feuerbeftattungsbewegung in anderen Ländern .    .

Drei Beifpiele aus Oefterreich-Ungarn.......

Sechs Beifpiele aus den Vereinigten Staaten......

Beifpiel aus Auftralien............

b) Kolumbarienhallen und Kolumbarienarkaden........

1) Gefamtanlage.................

274

277

277

283

283

•    •    285

285

291

299

299

299

Acht Beifpiele von Kolumbarienhallen aus Deutfchland Zwei Beifpiele von Kolumbarienhallen aus dem Ausland Drei Beifpiele von Kolumbarienarkaden.....

. . 300

310

313

2) Kolumbarienzellen......

Vier Beifpiele...........

3)    Einige ausgeführte Urnenhainanlagen in Deutfchland

Drei Beifpiele ...........

314

315

315

- 316

317

3i8

321

323

Seite

io. Kap. Statiftifches und gefetzliche Beftimmungen

a)    Deutfchland...........

b)    Ausland............

325

325

335

Literatur über »Anlagen für Feuerbeftattung«.

a) Allgemeines......

ß) Ausführungen und Entwürfe .

341

342

Zu Seite 126:

» 247:

»    270 :

»    282 :

*    288:

Verzeichnis

der in den Text eingehefteten Tafeln.

Oeftlicher Friedhof zu München (Lageplan).

Begräbniskapelle mit Leichenverbrennungshaus auf dem Friedhofe zu Eifenach (Schaubild).

Leichenverbrennungshaus zu Bafel (Grundrifs und Schaubild). Leichenverbrennungshaus zu Bradford (Grundrifs und Schaubild).

Zßgmond's preisgekrönter Wettbewerbentwurf für das Leichenverbrennungshaus zu Budapeft (Anficht).

Urnengruft auf dem Zentralfriedhof zu Wien (Grundrifs und Schaubild).

IV. Teil; 8. Abteilung:

KIRCHEN, DENKMÄLER UND BESTATTUNGSANLAGEN.

3. Abfchnitt.

Beftattungsanlagen.

Von

Dr. Stefan Fayans.

Einleitung :

Beftattungswefen im allgemeinen und gefchichtliche

Entwickelung.

a) Vorgefchichtliche Zeit.

Totenkultus.

Die erhöhte Fürforge für die letzten ftofflichen Elemente des entfeelten Körpers — der fog. Totenkultus — erfchien bereits dem Urmenfchen der verhüllten vor-gefchichtlichen Zeit als ernfte Pflicht. Was wir hierüber Zuverläffiges erfahren, verdanken wir der vereinten Altertums- und Erdkunde.

Die Ermittelung der Orte, wo die Ueberrefte von Urmenfchen beigefetzt wurden, die reichen Gräberfunde mit den Gebeinen laffen uns nebft den Totenbeigaben genau die Merkmale der erften Religionsbegriffe erraten, mit denen der Totenkultus in enge Beziehung gebracht werden kann. Aus diefen Merkmalen ift fchon der Unterfchied in der Beflattungsart der Menfchengefchlechter und Tiere zu erkennen. Die Furcht vor der Seelen Wanderung und ein gewiffes Pietätsgefühl bewogen bereits den Urmenfchen zu einer gröfseren Sorgfalt, mit der er die Leichen beifetzte und die Grabftelle mit Gegenftänden, die dem Verftorbenen im Leben lieb waren, ausftattete.

Die älteften Menfchengebeine (die aus der fog. Tertiärzeit oder erft aus der Quartärzeit [Diluvialperiode] herftammen) find, den geologifchen Nachforfchungen gemäfs, wahrfcheinlich einfach befeitigt und der fog. Mumifizierung in trockener oder der Fäulnis in feuchter Luft überliefert worden.

Grabhöhlen.

Bei den fpäteren Beftattungsformen der Urmenfchen find zunächffc einfache Höhlen zu verzeichnen, in denen die Toten reihenweife in einer zufammengekauer-ten, fitzenden Stellung beigefetzt wurden. Befonders häufig treten folche Höhlen in Südfrankreich auf. Gleichzeitig mit den Gebeinen finden wir Merkmale der damals herrfchenden jüngeren Steinzeit, wie Steinwerkzeuge und Waffen. Die Leichname

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.    1

wurden nicht mit Erde bedeckt; vielmehr wurde zum Schutz vor Tieren der Eingang in die Grabhöhle mit mächtigen Felsblöcken verlegt. Die genauen Ermittelungen in dem fo entftandenen neuen Forfchungsgebiete der Etöhlenkunde haben ergeben, dafs fall jede Felfennifche dereinft bewohnt war. So räumten die Höhlenbewohner ihre Wohnungen den Toten ein — ein ernftes Merkmal des fich entwickelnden Totenkultus.

3-

Erd- und Feuer-

Europa.

Die Feuerbeftattung ift in der jüngeren Steinzeit nur in feltenen Fällen nachweisbar. Erft in der fpäteren Steinzeit gefeilte fich zur Höhlenbeftattung (auch beftattung Luftbeftattung genannt) die Erd- und die Feuerbeftattung. Die Benutzung des vierten der Naturelemente, des Waffers, blieb bis dahin allein aus. Wenn wir auch annehmen, dafs die Benutzung des Feuers mit den Glaubensbekenntniffen des Urmenfchen in enger Beziehung ftand, fo fprachen für diefe Benutzung auch noch andere Momente mit. So fiel z. B. einerfeits die Inanfpruchnahme der Wohnungen durch die Toten weg; andererfeits wurde eine mögliche Leichenfchändung völlig ausgefchloffen.

Auch werden Merkmale grofser Brandftätten am Beifetzungsorte der einge-äfcherten Leichen in der Epoche der fpäteren Steinzeit häufig vorgefunden. Bei folchen Funden wurde das Mitverbrennen der Witwen, Gefangener und Sklaven und das Abhalten von Leichenfchmaufen am Grabe des Beigefetzten vielfach nach-gewiefen.

Die Verbrennung der Leichen in der vorgefchichtlichen Zeit war aber nur eine teilweife; diefe Einäfcherungsart wird als »minderer Leichenbrand« bezeichnet. Als Grund hierfür ift nicht die ungenügende Flammenentwickelung anzunehmen, fondern ein befonderes Glaubensbekenntnis, wonach der Körper nur teilweife, und zwar nur befondere Körperteile desfelben, verbrannt werden durften. Diefe Periode des minderen Leichenbrandes kann als Uebergangsftufe zwifchen dem Begraben und dem vollftändigen Verbrennen angefehen werden.

Amerika.

Aufser den Gräberfunden aus der Epoche des Urmenfchen in Europa, die den Gebrauch der Feuerbeftattung in der fpäteren Steinzeit deutlich erkennen laffen, ift auch bei derartigen Funden in aufsereuropäifchen Ländern derfelbe Brauch — wenn auch nur des minderen Leichenbrandes — nachweisbar. So wurden in Nordamerika

von den Europäern Ueberrefte von Leichenbrand aus der vorgefchichtlichen Zeit vorgefunden. Die eigenartigen, noch gut erhaltenen Bauwerke, die zur Beifetzung diefer Ueberrefte gedient haben, die fog. Motmds, find oft als mit Mauern verfehene Erdhügel von verfchiedener Form und Höhe (bisweilen bis 30m und mehr hoch) zu verzeichnen. Befonders zahlreich find folche Grabhügel im Staate Ohio vorgefunden worden. Das Innere diefer Mounds barg oft gewölbte Grabkammern mit Stein färgen , in denen die Leichen bald in hockender Stellung, bald nur teil weife eingeäfchert (zumeift nur der Rumpf) gefunden wurden.

Eine befondere Art der Mounds von kreisförmiger, regelmäfsiger oder eckiger Geftalt ftellen diejenigen dar, welche auf ihrem höchften Punkte von einem fteiner-nen Aufbau gekrönt find. Diefer Aufbau (oft bis 15m breit) diente vermutlich gleichzeitig als Brandftätte. Die früher erwähnten, in Europa zahlreich auftretenden Grabhöhlen find auch in Nordamerika vorgefunden worden. Sie enthielten oft mumifizierte Leichen. Auch ift in Zentral- und Südamerika feftgeftellt worden, dafs bei den mehr kultivierten Völkern der Urzeit die Mumifizierung und Einäfche-rung fchon frühzeitig vorkamen.

Das Dunkel der vorgefchichtlichen Zeit ift in Afien, Afrika und Auftralien durch die neue Archäologie nur in vereinzelten Fällen aufgehellt worden. Wahr-fcheinlich find in diefen Erdteilen in der Entwickelung des Totenkultus die gleichen Stufen zu verzeichnen wie in den anderen. So ift z. B. in der Nähe von Theben ein Begräbnisplatz, einem uralten Stamme angehörend, entdeckt worden, wo die Leichen in hockender Stellung, das Gefleht nach Weften gerichtet, begraben worden find ; dabei wurden die einzelnen Knochen oft fyftematifch geordnet.

Afien, Afrika und

Auftralien.

6.

Europa.

b) Beftattungen aus der frübeften Zeit kulturgefchichtlicher Ueberlieferung.

Als Uebergangsepoche zwifchen der vorgefchichtlichen und der gefchichtlichen Zeit ift das Heroenzeitalter anzufehen. In diefem gab es noch keine eigentliche Gefchichtfchreibung; doch kann auf feinen Kulturzuftand aus den Grabfunden ge-fchloffen werden.

Diefer Epoche können beifpielsweife in Europa die älteren Dolmen (Hünengräber, Kurgane), die germanifchen Hügelgräber, die Urnenfelder und die Flachgräber zugeteilt werden.

Die älteren Dolmen in Europa, germanifchen und keltifchen Urfprunges, behänden aus unterirdifchen, gepflafterten Steinkammern, welche meiftens auch ober-irdifch durch Erdhügel (Tumulus) gekennzeichnet waren. In ihnen wurde der Leichnam in einem Steinfarkophag beigefetzt.

Von den bedeckten Dolmen find einige als Ganggräber zu bezeichnen, und zwar folche, deren deckender Hügel bisweilen eine Höhe von 10 m und einen Umfang von 100 m erreichte. Die genaue Durchforfchung mancher europäifcher Dolmen hat zumeift Spuren von Leichenbrand ergeben. Doch ftiefs man auch auf Grabftätten mit unverbrannten Gebeinen und Totenbeigaben (Bronze-, Eifen- und Kupfergegenftänden) der verfchiedenen Kulturperioden. Auch wurde ein und das-felbe Grab in verfchiedenften Kulturperioden zur Beftattung benutzt.

Die vorgefchichtlichen, in Deutfchland befindlichen Hügelgräber find in Einzelgräber (auch Heroengräber genannt) mit koftbaren Totenbeigaben und Maffengräber zu teilen. Den Grundtypus bilden aus Erdauffchüttung beftehende Grabhügel, die mit kreisförmiger, niedriger Steinbrüftung als Stütze umfriedigt wurden. Im Inneren wurde durch Anhäufung kleinerer Steine eine gröfsere Zahl von Einzelgräbern gefchaflen, die bald an der Oberfläche des Hügels, bald mehr in der Tiefe lagen. Leichenbrand wie Erdbeftattung treten dabei wechfelnd auf.

Die zu Feuerbeftattungszwecken errichteten Anlagen, die fog. germanifchen Urnenfelder, werden in der Nähe alter, vorgefchichtlicher Anfiedelungen nicht feiten gefunden. Die Urnen wurden bald einzeln, bald reihenweife, nur wenige Fufs unter der Erdoberfläche, beigefetzt. Befonders ausgedehnte Urnenfelder (eine Anzahl von ioooo Urnen in Gruppen faffend) find im nördlichen Deutfchland aufgedeckt worden.

Eine befondere Art von Gräbern aus dem Heroenzeitalter kamen in grofser Zahl bei den Ausgrabungen der berühmten Grabfelder von Hallftadt in Oberöfterreich zum Vorfcheine. Die Gräber liegen, nur wenige Fufs mit Dammerde bedeckt, auf Kalkfteinboden. Sie wurden erft mit einer dünnen Erdfchicht, dann mit einer Steinfetzung und endlich mit Dammerde überfchtittet oder mit einem Felsblock bedeckt. In einzelnen Fällen fand eine teilweife, in anderen eine vollftändige Ein-

äfcherung ftatt. Bisweilen wurden die Toten auch unverbrannt auf Steinplatten oder in Lehmfärgen beigefetzt. Die Einäfcherung wurde, nach dem Werte der Beigaben zu fchliefsen, bei den Reicheren geübt.

Afien.

von Troja) gleichen Die

Die Heroenzeit in Afien wird durch ähnliche Grabfunde wie in Europa gekennzeichnet. So find z. B. die Heroengrabhügel (in der Nähe Charakters wie die germanifchen und keltifchen Grabhügel und Dolmen, neueften Forfchungen über diefes Zeitalter ergaben auch die Benutzung befonders angelegter Einäfcherungsftätten, der fog. Feuernekropolen ¹). Der Totenkultus offenbarte fich zu jener Zeit in Afchenurnenfpenden, die, rein fymbolifchen Charakter tragend, als Votivgaben alljährlich am Jahrestage des Todes des Verftorbenen von den Angehörigen in das Grab verfenkt wurden. Eine gröfsere Anzahl ähnlicher Feuernekropolen ift auch in den Euphratländern entdeckt wTorden. Die Nekropolen von Affyrien und Babylonien ftellen fich als Terraffenbauten dar, die mit dem An-wachfen des Brandfchuttes immer höher wurden.

Die Verbrennungskammern auf den Terraffen waren von viereckiger Geftalt, hatten 12 bis 18 m Durchmeffer und waren im Inneren in kleinere Räume eingeteilt und von Zwifchengängen durchzogen. Die Wände und der Boden, aus Lehmziegeln hergeftellt, find im verglaften Zuftande vorgefunden worden. Der Boden wurde an vielen Stellen von Tonrohren — vermutlich zu Lüftungszwecken — durchzogen. Da man annimmt, dafs die Babylonier als femitifche Völker nur Erdbeftattung ausübten, fo können diefe Feuernekropolen auch von den einft eingedrungenen arifchen Völkern herftammen.

Die Grabfunde in den Gegenden zwifchen dem Ural und dem Altaigebiete und in Nordfibirien flehen mit den erwähnten Kleinafiens in naher Beziehung. Sie heifsen Kurgane und werden in zwei Gruppen geteilt: die eine nach dem älteren indogermanifchen Typus durch Mangel an Eifen charakterifiert, und die zweite nach dem jüngeren tfchudifchen. Aeufserlich ftellen diefe Kurgane hohe rundliche oder fpitze Grabhügel dar, oft, nach der Art der germanifchen Hünengräber, mit einer rechtwinkeligen Steineinfaffung verfehen ; ihre Spitze bildet eine kleine Ebene. In Eidlichen Gegenden findet fich auf manchen davon die Koloffalfigur eines mongolifchen Weibes.

Die Leichen ruhen im Inneren der Grabkammer (einem aus grofsen Stämmen gebildeten Blockhaufe) auf Geftellen. Die Totenbeigaben beftanden aus kupfernen Geräten und Waffen. Die Knochenrefte — zumeifi: fand minderer Leichenbrand ftatt, indem man nur den Rumpf verbrannte — wurden oft mit reichem Goldfchmuck belegt. Die Grabkammern der Kurgane, einer jüngeren Zeit angehörend, find aus Steinplatten zufammengefetzt worden.

Die fchon erwähnten europäifchen Kurgane (die in gröfserer Anzahl nördlich vom Schwarzen Meere vorgefunden find) haben mit den fibirifchen grofse Aehnlich-keit. Die gröfsten und zahlreichften kommen im Quellengebiete des Dnjepr vor im ehemaligen Lande der Königsfkythen.

Die vorgefchichtliche Beftattungsart der Brahmanen Indiens foll (nach dem Rog-Veda) in einer vorherigen Einbalfamierung des Leichnams mittels einer butterähnlichen Maffe beftanden haben und der darauffolgenden Verbrennung auf dem Scheiterhaufen, der an vier Stellen nach den Himmelsrichtungen angezündet wurde. Der Leichnam wurde famt dem Opfertier eingeäfchert. Die Mitverbrennung der Witwe gehört erft der fpäteren gefchichtlichen Zeit an.

Auch bei den Chinefen ift in der vorgefchichtlichen Zeit der Leichenbrand der fpäter üblichen Erdbeftattung vorausgegangen.

1) Zu diefem Ergebnifie kam Bötticher bei feinen Unterfuchungen des Bodens jener alten Niederlaffungen bei Troja, die von Schliemann als Refie der durch Feuerbrünfte zerftörten fieben übereinander gelagerten Städte bezeichnet worden find.

Die Verehrer der Zendaveila-Lehre, die das Feuer vergöttert haben, vor allem die Parfen, verbrannten gleich den femitifchen Völkern niemals ihre Leichen, fondern begruben oder mumifizierten fie.

In Hinterindien, Siam, Tibet und in nördlich gelegenen, von den Buddhiften bewohnten Nachbarländern huldigte man dagegen von jeher der Feuerbeftattung.

Auch in Japan ift dies der Fall gewefen; doch befchränkte fich die Anwendung der Einäfcherung nur auf Angehörige buddhiftifcher Sekten, vor allem auf die Shintoiften.

Die Ueberlieferungen aus Afrika, Amerika und Auftralien aus diefer früh-gefchichtlichen Zeit des Heroenzeitalters find fo unzuverlaffig, dafs fich keine genaue Darftellung der Beftattungsarten diefer Zeit zufammenftellen läfst.

c) Beftattungsformen in der vorchriftlichen Zeit des Altertumes.

8.

Ueberficht.

9-

Aegypten.

Dank der Gefchichtfchreibung, die fich u. a. auch mit der Entwickelung des Totenkultus, gleich den wichtigften Ereigniffen, befchäftigt, werden uns die Beftattungsformen aller Völkerfchaften feit dem Anfänge der genauen hiftorifchen Ueberlieferungen, alfo noch in den Zeiten des tiefen Altertumes, gefchildert. In den meiden Fällen wurde bei den Beftattungen diefes Zeitalters mit der gröfsten Sorgfalt und Pietät vorgegangen. Die letztere fteht zu den verfchiedenen Religions-anfchauungen und Mythen der einzelnen Völker in enger Beziehung.

Der pietätvolle Glaube an eine Seelenwanderung bei den Aegyptern und die am ftärkften zum Ausdruck gebrachte Verherrlichung des Heldentodes in den Zeiten des klaffifchen Altertumes haben in der Beftattungsweife diefer Völker ihre genaue Widerfpiegelung gefunden. Eine Ausnahme hiervon bilden einige wenige Völkerfchaften, bei denen — fei es durch die nomadifierende Lebensweife, fei es durch das Beftreben, die Verunreinigung aller Naturelemente zu vermeiden, fei es zuletzt durch den Abfcheu vor dem Leichnam — das übliche Pietätsgefühl gegen die Toten ausblieb.

Die kulturell am höchften ftehende, mit konfervierenden Verfahren verbundene Beftattungsart, welche auf dem Glauben beruht, es hänge das Seelenheil des Verdorbenen von der Erhaltung feines irdifchen Kleides ab, finden wir im Altertum bei den Aegyptern. Neben Einäfcherung und Begräbnis wurde die Mumifizierung der Leichen mehrere Jahrtaufende hindurch in umfaffendfter Weife geübt. Der eigentümliche, auf möglichft dauernde Erhaltung der Leichen begründete Totenkultus gab Anlafs zur Errichtung von mächtigfben Grabmonumenten. So find die fich am Nilufer mehrere hundert Meter hinziehenden hohen Felswände zur Anlage von reihenweife angeordneten Grabkammern verwendet worden.

Für die Bergung der Königsleichen find die die Bewunderung der Nachwelt erregenden riefenhaften Pyramiden errichtet worden. Die forgfältigfte Behandlungsweife der ägyptifchen Leichname und die Bergung der letzteren in den monumentalen Grabftätten hat auch zur Erhaltung der Mumien bis in unfer Zeitalter geführt.

Die Herftellung der Mumien gehörte einer Priefterkafte an. Die Leichen wurden nach Entfernung der Eingeweide mit konfervierenden und erhärtenden Stoffen und Spezereien ein-balfamiert. Bei der ärmeren Klaffe gefchah dies durch Einfpritzen einfachen Aetznatrons; die höheren Klaffen benutzten hierzu die fog. Cedria (in Aetznatron gelöftes Zedernharz). Nach dem darauffolgenden Austrocknen an der Sonne wurde der Leichnam mit bis 4000 Ellen langen, leim-

getränkten Biffusbinden umwickelt, in Pappe, Gips und Holzfarg eingehüllt und mit Lack und Farben beftrichen. Die Leichen der wohlhabenden Klaffen find aufserdem noch mit wohlriechenden Harzen beftrichen und mit Goldverzierungen bedeckt worden. Die fo hergeftellten Mumien wurden in Zedernholzkaften gelegt und diefe in Felfenhöhlen, Totenftätten (Nekropolen) und Pyramiden beigefetzt.

In den letzteren zeigt fich ein monumental-architektonifches Gebilde, welches lediglich dem Totenkultus feine Entftehung verdankt.

Die meiften Pyramiden waren aus Stein erbaut, manche aus fchwarzeń Erdziegeln, wozu der tonige, an der Sonne getrocknete Nilfchlamm verwendet wurde, oft mit einer fteinernen, glattpolierten Bekleidung verfehen. Als Steinmaterial wurden Kalkftein, Sandftein, Syenit und Granit verwendet. Die Grabkammern (Ruheflätten der altägyptifchen Pharaonen) find zumeift unterirdifch in Felfen gegraben worden. Dabei wurden den Verfuchen der Leichenfchändung oder Grabplünderung feitens der Erbauer diefer Riefengrabdenkmäler die gröfsten Hinder-niffe bereitet durch die labyrinthähnliche Anlage der zur Grabkammer führenden Gänge. So ift es bei manchen Pyramiden bis auf unfere Tage noch nicht gelungen, den verborgenen, im Norden gelegenen Eingang zur Grabkammer zu entdecken.

Von der eingehenderen Befchreibung der ftets nach den Himmelsgegenden orientierten Pyramidenbauten mufs hier Abftand genommen werden, da die letzteren in das Gebiet der Grabdenkmäler (die in Teil IV, Halbband 8, Heft 2, b diefes »Handbuches« behandelt werden) gehören. An diefer Stelle foll nur ein Verzeichnis der in die Zeit der Herrfchaft verfchiedener Dynaftien fallenden Grabbauten, von denen jede eine abgefchloffene Grabftätte bildete, gegeben werden.

In dem älteften der Königsgräber, im Menes-Grab, tritt die eigenartige Form des Grabmales auf, die mit dem arabifchen Namen Maflaba (Bank) bezeichnet wird und die den Gräbern der vornehmen Aegypter als Vorbild diente. Die APciftdba war ein oblonger, aus Nilfchlammziegeln errichteter Bau, in deffen Innerem eine Anzahl von Grabkammern angeordnet wurde.

Die Pyramidenform kommt erft in den Gräbern der III. Dynaftie zum Vorfchein, und zwar in der Pyramide von Kokome (von Uenephes errichtet) und der Pyramidengruppe auf dem Felde von Dafchur. Die grofsartigfte Entwickelung bezüglich feiner Abmeffungen erhielt der Pyramidenbau unter der IV. Dynaftie. Die aus diefer Epoche flammenden Riefen-Tumult von Gifeh gegenüber von Kairo ziehen fich am Felsufer der Wüfte 4’/2 Meilen entlang und werden nach den Namen der Dörfer genannt. Dies find: die allergröfste in der allgemeinen Pyramidenordnung: der Chufu (Cheops) mit dem zu feiner Seite liegenden Sphinxkolofs; die zweitgröfste unter den Pyramiden: der Chaphra (Chephrem) und der Menkaure (Mukerinus, auch Mykerinos), die kleinfte von den dreien der Gifehgruppe. Die Privatgräber aus diefer Epoche weifen die Maftabaform auf. Dagegen in der Zeit von der XI. bis zur XVIII. Dynaftie traten an ihre Stelle für diefe Gräber die Obeliskenform und die Felsgruft (in den Grab-anlagen von Benihafan, Memnoriien genannt) auf. Für die Königsgräber bleibt die Pyramidenform in der letzteren Zeitperiode auch im weiteren beibehalten.

Mit der Herrfchaft der XVIII. und XIX. Dynaftie (1600—1250 vor Chr.) hört die oft vorkommende Vereinigung von Grab (Felsgrotte) und Monument (Memnonium) auf, und diefe beiden Elemente werden fcharf getrennt.

Die Beftattungsanlagen der Aegypter während der Herrfchaft einer Priefter-kafte (von 1050 vor Chr. an) und der darauf folgenden Fremdherrfchaft behalten in den Grundzügen ihre frühere Ausgeftaltung bei, mit Ausnahme mancher architek-tonifcher Formen, in denen das griechifche und das fpätere römifche Element ftark hervortreten.

Die äthiopifche Grabbaukunft und befonders diejenige Obernubiens (wohin die Aegypter in der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts vor Chr. von den Hykfos zurückgedrängt worden waren) erfcheint nur als eine Abart der ägyptifchen.

Die vorherrfchenden Beftattungsarten bei allen femitifchen Völkern waren Erd-und Gruftbeftattung. Reffe von geordneten Totenftätten find nirgends vorgefunden worden. Zu den Ergebniffen von archäologifchen Forfchungen gehören nur die einzelnen Grabdenkmäler (Königsgräber und Gräber der Vornehmen), deren Ent-ftehung in die Spätzeit der Gefchichte der femitifchen Völker zurückzuführen ift. Was von der Frühzeit diefer Gefchichte herftammt, die in Dunkel gehüllt ift, darüber find nur Berichte der alten Hiftoriker, wie Herodot und Strabon, vorhanden, deren Genauigkeit allerdings anzuzweifeln ift. (Dies betrifft z. B. die Berichte über die der affyrifch-babylonifchen Kunft angeblich entfproffenen Grabmäler von Belus und Ninus.)

IO.

Semitifche

Völker.

Das Begraben fcheint bei den Babyloniern vorherrfchend gewefen zu fein. Die im Jahre 1886—87 als Ergebnis der vorgenommenen archäologifchen Forfchungen durch Koldewey ausgegrabene Feuernekropole im alten Sirgulla fcheint, wie fchon in Art. 7 (S. 4) erwähnt, von den in der fpäteren Zeit als Eroberer nach Babylonien eingedrungenen Völkern herzuftammen. Diefe Annahme ift allerdings nicht feftgeftellt worden.

Bei den Phönikiern gilt die Felsgrabbeftattung als vorherrfchend. Die älteften P'elsgräber gehören der Nekropole zu Amrith an. Die Grüfte find dort unterirdifch angelegt und oft in zwei Gefchoffen mit Grabkammern aus koloffalen Felsplatten errichtet worden. Auch find die Grüfte nicht feiten mit Nifchen zum Beifetzen der

Leichen verfehen worden. Ein lotrechter, fich nach oben verjüngender Schacht führte zur Gruft.

Reffe von einem architektonifchen Aufbau neben den Felsgräbern aus der jüngeren Zeit find nirgends vorgefunden worden. Diefe für die phönikifche Kunft fo charakteriftifchen Grabdenkmäler, die zumeift die Form von fäulenartigen Freimonumenten befafsen, gehören erft der fpäteren Zeit an.

Der Felsgrabbau hat fich auch bei den Juden des Altertumes am meiften entwickelt. In einfachfter Form ftellten ihre Felsgräber viereckige Felsgrotten dar. Letztere beftanden aus mehreren Kammern, teils lotrechten mit Treppen, teils wagrechten, zu denen der Eingang durch Türen und grofse Steine als Schutz vor den Tieren verwahrt wurde. Diefe Steine mögen wahrfcheinlich die erfte Anregung zur Errichtung von Grabdenkmälern gegeben haben (auf Gräbern von Verbrechern wurden Steinhaufen als Schandmäler aufgeworfen). Die Leichname find entweder auf den Felsbänken an den Wänden oder in Vertiefungen (fog. Einlege- oder Schiebegräber) beigefetzt worden. Die reicher ausgeftatteten Felsgräber find Freibauten mit reich ausgefchmückten Faffaden. Zu den bemerkenswerteften Grabanlagen diefer Art gehören die Königsgräber bei Jerufalem (das fog. Abfalom- und das Zacharias-Grab).

Die Grabbaukunft der Perfer offenbart fich zuallererft in einzelnen, eine Mifchung von Formen der babylonifchen und griechifch-jonifchen Kunft aufweifenden und bis in unfere Zeit erhalten gebliebenen königlichen Grabdenkmälern. Sie find in Freibauten (wie z. B. das aus dem VI. Jahrhundert vor Chr. flammende Grabmal des Cyrus) und Felsgräber (wie die der achämenidifchen Könige zu Perfepolis) zu unterfcheiden. Eine einfachere und anfcheinend ältere Form der Grabmäler als diejenige der Felsgräber bilden die Grabtürme.

Das pelasgifche Altertum Kleinafiens bekundet fich wiederum in keinen geordneten Friedhofanlagen. Es find vielmehr einzelne monumentale Grabmäler zu nennen, die an manchen Ortfchaften zu kleinen Nekropolen aneinander gereiht find. Lydien,

Israeliten.

12.

Perfer.

n-

Kleinafien.

14-

Etrurien.

Phrygien und Lykien befitzen mannigfache Beifpiele folcher in die Gefchichte der Denkmälerkunft gehörender Bauwerke. Eine Anzahl von bekannteren Grabdenkmälern aus verfchiedenen Zeitperioden des pelasgifchen Altertumes ift an der karifchen Kutte in der Nekropolis bei Jaffos vorgefunden worden. Ein Teil davon betleht aus grofsen Steinkammern, die aus rohen Blöcken gebildet und mit rohen Platten bedeckt find.

Die vorherrfchende Form der Grabmäler Lydiens ift diejenige der in der troifchen Ebene fo oft vorkommenden Tumuli. (Es feien hier z. B. die lydifchen Grabhügel in der Nekropole von Sipylos, deren Zahl gegen 40 beträgt, genannt.)

Die Tumulus-Form tritt auch in den Grabmälern der Phrygier auf. Vor-herrfchend find aber bei diefem Volke die Felsbauten mit architektonifch gefchmückten Faffaden. (Für die bekannteften Felsgräber der letzteren Art können diejenigen des Arslan-Kaja gelten, deren gröfstes als Grab des Midas bezeichnet wird.)

Eine überaus grofse Menge von mannigfaltig ausgeftalteten Felsgrabbauten befitzt auch das gebirgige Lykien. In der Entwickelung der lykifchen Grabbau-konftruktionen find zwei aufeinander folgende Perioden zu unterfcheiden. Die erlte unter dem Einfluffe des einheimifchen Holzfachwerkbaues wird durch mehrere Beifpiele teils von blofsen Felsfaffaden, teils von halb aus der Felswand herausragenden Felsblockbauten und von farkophagähnlichen Freimonumenten vertreten. Die zweite der fpäteren Zeitperiode angehörende Art der lykifchen Felsgrabbauten fleht unter dem vorwiegenden Einfluffe des hellenifchen Säulenbaues.

Die an Grabmälern fo reiche Baukunft des mittelitalifchen Volkes, der Etrusker, bei denen gleich den Aegyptern der Totenkult die höchfte Bedeutung gewann, fleht unter dem ftärkften Einflufs des griechifch-pelasgifchen Elements einerfeits und des orientalifchen andererfeits.

Die älteften Gräber der Etrusker, die Brunnen- oder Schachtgräber (Tombe a pozzo), find im lockeren Erdreich ausgehoben und mit Mauerwerk bekleidet worden. Sie kommen am öfteften im ebeneren Teile des Landes vor, zu Piano dei Pozzi, Neppi u. a. a. O. Die tönernen Afchenbehälter für die Brandrefte der Toten, die in diefen Schachtgräbern beigefetzt wurden, befafsen in der friiheften Zeit die Form und das Ausfehen kleiner Hütten, mit der fpäteren farkophagähnlichen Form. Ihr Deckel ift zumeifl: mit einer menfchlichen Figur aus dem Steinmaterial des Sarkophags ausgemeifselt. Die bedeutende Gröfse diefer Afchenbehälter im Vergleich zu den antiken Afchenurnen deutet auf den minderen Leichenbrand hin.

Die wohlbekannten etruskifchen tönernen Afchenurnen dienten durch die Feinheit ihrer Formen und der Bemalung den griechifchen als Vorbild. (Die genaue Befchreibung diefer Afchenurnen und deren Abbildungen finden fich in Teil II, Band 2 diefes »Handbuches«²).

Mit der Zeit wurden die primitiven Tombe a pozzo aufgegeben, und es entfaltete fich allmählich die monumentale Felsgrabarchitektur, in welcher, und zwar feit dem VII. Jahrhundert vor Chr., das griechifche Element als vorwiegend erfcheint. Letzteres kommt in der früheften Zeit des griechifchen Einflußes in den unterirdifchen und halbunterirdifchen, in den Tufifftein eingehauenen Felsgräbern zum Ausdruck, und zwar flehen diefe (in manchen Fällen noch der vorgefchichtlichen Zeit angehörenden) Felsbauten an Pracht den mykenifchen Kuppelgräbern der Heroenzeit nicht nach; in ihrer Anlage kommen fie den letzteren ganz nahe. Die etruskifchen Fels-

2) i. Aufl. : S. 64 ff.; 2. Aufl. : S. 120 ff.

gräber dienten den beiden Beftattungsformen, welche fich fpäter in Italien ausgebildet haben, nämlich der Kolumbarien- und der Katakombenbeftattung, als Vorbilder. Im übrigen find auch in Etrurien für die ärmeren Klaffen, da wo die Felswände zu unzähligen kleinen Einzelgrüften nicht mehr reichten, die Wände mit Kolumbarienreihen verfehen worden. (Das Kolumbarium fcheint fomit älteren Urfprunges als die altchriftlichen Katakomben zu fein.) Derartige Kolumbarien finden fich zu Veji, Mufignano, Savona, Pitigliano, Fallerii, Sutri u. f. w. Aehnliche Beweggründe führten die Etrusker zur Anlage mehrerer Stockwerke von Grabgalerien, welche nur durch enge Treppen oder Schächte miteinander verbunden waren. Die etruskifchen Katakomben find fomit ca. 1000 Jahre vor den erften altchriftlichen errichtet worden. Als Beifpiele find die Katakomben zu Sutri, Corneto, Ferenti, Fallerii, Civita Caftel-lana und anderwärts zu nennen.

Der fpäteren Zeit, und zwar dem Anfang des V. Jahrhunderts vor Chr., gehören die unter dem altorientalifchen Einflüße entftandenen freiftehenden Grabmäler an. Diefe hatten die runde Form eines einfachen Erdhügels (T'umulus) und beftanden aus kreisförmiger, ornamentierter Brüftungsmauer, innerhalb welcher fich ein Heiler, bis 60 m (und darüber) Durchmeffer zeigender Erdkegel erhob, oft mit einem Denk-ftein oder Turm gekrönt (wie z. B. der Hügel von Monterone, die Hügel der Nekropole von Voici und derjenigen von Tarquinii). Es kam auch oft vor, dafs der Erdhügel von einem mit Steinen bekleideten Graben umringt worden war (wofür der Hügel von Chiufi ein Beifpiel bietet). Unter dem Tumulus, tief im Boden, zuweilen auch im gemauerten Unterbau felbft, befanden fich eine oder mehrere Grabkammern, oft aus Marmorblöcken hergeftellt und, wie bei den Gräbern der Fürften, mit Bronze- oder Goldtäfelung verfehen. Mehrere Gänge, die jedoch fpäteren Urfprunges zu fein fcheinen, führten zur Grabkammer hinab. Ein Portal, zum Hauptgang führend, vollendete das Ganze.

Während das Tumulus-Grab hauptfächlich auf dem flachen Rücken des Tuffgebirges vorkommt, weift der gebirgige Teil des Landes vorwiegend die unterirdifche Felsgruft auf. An manchen Orten find diefe Grüfte zu förmlichen Nekropolen aneinander gereiht.

Die unterirdifche Felsgruft ift ebenfalls in zweierlei Formen zu finden, nämlich: diejenige mit einfach gehaltener (Gräber bei Corneto, zu Toscanella u. f. w.) und jene mit reich ausgefchmückter Faffade (Felsgrotten von Caftel d’Affo, Norchia u. f. w.).

Bei fämtlichen erwähnten Grabmälern, die in die Frühzeit der etruskifchen Baukunft zurückzuführen find und deren genauere Befchreibung nicht in den Rahmen diefes Kapitels gehört, ift das Hauptgewicht auf die monumentale Ausgeftaltung des Aeufseren gelegt worden. Der Ausgeftaltung des Inneren der Gräber wurde erft in der Spätzeit der etruskifchen Kunft mehr Aufmerkfamkeit und Sorgfalt gewidmet. Ueber die Grabanlagen von Orvieto, die Tumulus-Gräbex: bei Poggio-Gayella und die bekannten Pythagoras- und Porfena-Tiimuli, ift Näheres in Teil II, Band I u. 2 diefes »Handbuches«³) zu finden.

Die frühefte vorgefchichtliche Epoche der hellenifchen Baukunft, Epoche des pelasgifchen Altertumes (1900—1200 vor Chr.), die feit den Schliemann fchen Grab-forfchungen auch die mykenifche genannt wird, zeichnet fich fchon durch einen befonders monumentalen Grabbau aus. Aufser der altorientalifchen (vorzugsweife der kleinafiatifch-lydifchen) Tumuhis-Form der Gräber tritt zu diefer Zeit als zweiter

3) Teil II, Bd. i, a. a. O.

15-

Hellenen.

Typus das unterirdifche kuppelförmige Felsgrab auf. Die Twnulus-Gräber beftanden aus aufgefchütteten Erdhügeln, die eine Steinkammer mit den Reften des Be-ftatteten verbargen.

Nach den Berichten von Homer kamen folche Erdhügel in der Ebene von Troja oft vor. Sie waren auf ihrem Gipfel mit einem emporragenden Steinmal verfehen oder find einfach bepflanzt worden. Manchmal ift die Hügelbafis aus Stein errichtet; zuweilen war der ganze Hügel mit Stein bedeckt. Von den berühmten Hügeln folcher Art, von Homer erwähnt und von Paufanias näher befchrieben, ift derjenige in Arkadien, dem Fürften Aepythos errichtet, zu erwähnen.

An kuppelförmigen unterirdifchen Grabbauten find in Mykenä allein 8 Bei-fpiele vorgefunden worden. (Als das bekanntefte ift das fog. Schatzhaus des Atreus zu erwähnen.)

Der Epoche der mykenifchen Grabmalkunft folgte mit der Einwanderung der Dorier um das Ende des I. Jahrtaufends vor Chr. die Epoche des felbftändigen Griechentumes. In diefer Mittelzeit der hellenifchen Grabbaukunft tauchten zweierlei

Typen auf: die Pyramidenform und das äufserft fchlichte Felsgrab.

Die vorherrfchende Beftattungsart bei den Hellenen der Spätzeit war die Erdbeftattung. Beftimmte Begräbnisplätze gab es im Anfänge diefer Zeitperiode nicht. Das Grab wurde auf dem eigenen Grunde des Befitzers errichtet und mit Pfeilern, Säulen, liegenden Grabfteinen, tempelartigen Gebäuden (Maufoleen) u. f. w. gefchmückt.

Die für das V. und VI. Jahrhundert vor Chr. typifche Form des Grabmales bildete die Grabftele. Die früheften Beifpiele diefer Art find fchmale, nach oben verjüngte Steinplatten mit einem Akroterion bekrönt. Die Stelen des IV. Jahrhunderts find reicher gefchmückt, mit Reliefbildern bedeckt und mit einer Giebeloder Palmettenkrönung verfehen. (Näheres hierüber in Teil II, Band I diefes »Handbuches« ⁴).

Zu gleicher Zeit entftand auch eine befondere Art von Grabmälern, Kenotaphe genannt, die, ohne den Leichnam zu enthalten, als Zeichen der Verehrung den im Kriege gefallenen Helden errichtet wurden.

Diefe Kenotaphe, fowie auch andere Grabmäler hervorragender Perfonen ftanden in den Städten längs der grofsen Strafsen; alle anderen Gräber befanden fich aufserhalb der Stadt vor deren Toren (Fig. i ⁵) und bildeten dort die fog. Dormitoria. (Die Begräbnisplätze innerhalb der Stadt kommen in Sparta und Tarent vor. Ihr Zweck war, wie es in der Lykurgifchen Gefetzgebung heifst, die Jugend gegen die Totenfurcht zu ftählen.)

Die Erdbeftattung wurde im allgemeinen in Griechenland vom VI. bis II. Jahrhundert vor Chr., alfo bis zum Beginn der Römerherrfchaft, geübt. Die ärmeren Klaffen wurden in Holz- oder Tonfärgen in den Erdgruben beftattet. Die Verbrennung war nur bei den Vornehmen üblich, deren Leichname, wie auch diejenigen der Helden, zugleich mit Opfertieren verbrannt wurden. Das Feuer wurde fodann mit Wein gelöfcht und die Urnen mit den Afchenreften in ein Steingrab verfenkt, das mit einem Erdhügel bedeckt ward.

Ein derartiger Hügel Toll, dem Homer'fchen Berichte zufolge, dem im Kampfe um Ilion gefallenen Patroklos — nach der vorhergegangenen Verbrennung auf einem Scheiterhaufen von ca. 300 m Höhe und Breite — errichtet worden fein. Als ein baumbewachfener Tumuhis mit fteinerner Brüftungsmauer wird das Grab des Pelops in Olympia gefchildert.

fl i. Auf!.: S. 244; 2. Aufl. : S. 358.

5) Fakf.-Repr. nach: Guhl&Kohner. Hellas und Rom. Ueberfetzung von S. Mieczynski. Bd. 1. Wrarfchau 1896. S. 217.

In den letzten Jahrhunderten vor Chr. erhielt der Erdhügel den Charakter eines Maffengrabes. Ein folches tumulusartiges Maffengrab ift den im Kampfe gegen die Perfer gefallenen Athenern im Jahre 192 vor Chr. errichtet worden.

Die allgemeine Beftattungsweife in jener Zeit wurde von örtlichen Unterfchieden beeinflufst. Die Athener verbrannten ihre Leichen; befonders gefchah dies maffen-weife bei den grofsen Peftepidemien aus fanitären Gründen. Die Spartaner hingegen begruben ihre Toten nach vorhergegangener Einbalfamierung mit Honig oder Wachs (allerdings nur bei den Vornehmen). Die letztere Konfervierungsmethode ift durch die zu Arfinoe während der Ptolemäerherrfchaft weilende griechifche Kolonie von den Aegyptern entnommen worden.

Die hellenifchen Afchenurnen beftanden aus halbrunden Blechkapfeln von 22 bis 28 cm Durchmeffer, die mit einem Deckel verfchloffen und in Marmorkäftchen verwahrt wurden. Oft wurden auch runde, verfchloffene Bleikäftchen verwendet.

Fig. 1.

•?

'r

r.<é,"ï ;

„ ''L-LV • it4 ■

łv

[a]

r%;ł:

LH:

gti

Jt?;

ï:

fi

mïMçBît.

y*

Eu

RJ

'•A

SB»⁸

Alte Gräberftrafse zu Athen⁵).

Die Feuerbeftattung war auch durch die mit ihr verbundene Möglichkeit begünftigt, die Afche der in den Schlachten gefallenen Helden in das Vaterland zu bringen.

Das bei den Vornehmen als vollendetfte Grabbauart der hellenifchen Spätzeit erwähnte Maufoleum (als Stockwerkbau) ift auch unter den afiatifch-hellenifchen Grabmälern aus der frtihjonifchen Epoche (alfo der erften Periode der hellenifchen Spätzeit) vorzufinden. (Das grofsartigfte Beifpiel diefer Grabform bildet das dem Tyrannen Maufolos von Halikarnafs in Karien von feiner Gattin Artemißa errichtete Maufoleum.)

Die Begattungen der Römer traten zu gleicher Zeit in zweierlei Form auf: als Erd- und als Feuerbeftattung.

Die Erdgräber, die im III. Jahrhundert nach Chr. die Brandgräber allmählich verdrängt haben (bei den Heiden-Römern ift dies durch die eingetretene Ausholzung der Waldungen zu erklären), ftellten einfache längliche Löcher dar, die, in Sandoder Tongruben angelegt, oft mit Kiefelfteinen ausgepflaftert oder mit grofsen Wand- und Deckplatten hergerichtet wurden. Die Leichen find in diefen Erdgräbern in Holzkaften, fteinernen Sarkophagen, auch in den hölzernen Loculi (in der Form einer Mumienlade), beigefetzt worden.

16.

Römer.

Steinbrüche und Felsklüfte dienten oft ebenfalls zum Zwecke der Beftattung. Künftliche Felsgräber kommen gleichfalls vor, wobei die Aufsenfläche, wie bei den Griechen, architektonifch bearbeitet wurde.

Desgleichen fei die altpelasgifche Form, der mit Erde oft bedeckte Steinhügel f Tumulus), erwähnt, die nicht feiten vorkam.

Die Feuerbeftattung wurde bei den vornehmen Römern mit dem Eindringen hellenifcher Kultur verbreitet; feit dem Fall der Republik aber bis zum III. Jahrhundert nach Chr. wurde fie faft allgemein. Die Brandrede der ärmften Bevölkerungsklaffen Roms find entweder in einem kleinen Titulus (Urnenraum) des allgemeinen Cinerariums beigefetzt, oder fie find in die gemeinfamen Schachtgräber, Puticuli genannt, befördert worden. Diefe Beftattungsarten fanden hauptfächlich bei den Freigelaffenen ftatt. Den Sklaven und den ärmften Klaffen kam die widerwärtigfte und allerletzte Form der Leichenbehandlung zu teil, und zwar der mindere Leichenbrand in den Kuhnen (Culinae). Die Leichen wurden dabei an einem maftähnlichen Baumftamme, der in der Mitte des allgemeinen Rogus eingerammt wurde, mit den Füfsen angenagelt und dem Feuer ausgefetzt. Die nur angefengten Leichen fielen dann halb verkohlt in die Gruben, wurden im allgemeinen Afchengrab beigefetzt und mit einer Erdfchicht bedeckt.

Diefe Verbrennungsplätze mufsten infolge des unerträglichen Geruches, den fie verbreiteten, laut des Zwölftafelgefetzes der Dezemvirn zu Rom (vom Jahre 450 vor Chr.) aufserhalb der Stadt angelegt werden. Nach der fpäteren Lex Colonia Ju,liae Genitivae ift diefe Entfernung auf 1000 Schritte beftimmt worden. Die gleichen Gefetze der Dezemvirn verboten auch das Begraben innerhalb der Städte. So wurde in Rom das erfte Mal in der Entwickelungsgefchichte der Friedhöfe der hygienifche und teilweife auch der fozialökonomifche Standpunkt berückfichtigt, der erftere fogar gefetzlich fanktioniert.

zum Unterfchied vom

meift ein zum Familienmaufoleum gehöriges eigenes

Der bei den Beifetzungsfeierlichkeiten der Vornehmen übliche Prunk wurde laut derfelben Gefetze abgefchafft, und in die Beftattungsgebräuche wurde die republikanifche athenienfifche Einfachheit eingeführt. Für das Einäfcherungsverfahren befafsen die reichen römifchen Bevölkerungsklaffen Mittelhand, der ein öffentliches, dem Friedhof beigegebenes Krematorium zu Ein-äfcherungen benutzte Krematorium (auch Caftcl franco genannt) oder eine mit dem Scheiterhaufen ver-fehene zweite Grabftelle als Feuerbeffattungsplatz (fog. Ußrinum). Der letztere wurde mit einer Mauer umringt, an welche eine Galerie mit niedriger Baluftrade angebaut war; dort hielten fich die Leidtragenden während der Einäfcherung auf. In der Mitte des Platzes war eine mit Luftkanälen verfehene Brandgrube angebracht, welche zur Aufnahme des zu verbrennenden Leichnams beftimmt war. Die Afchen-

urne wurde fodann entweder im Krematorium oder in ein gewöhnliches, mit der Afche des Scheiterhaufens halb eingehülltes Erdgrab eingefenkt. Als Afchen-behälter dienten in Rom nach etrurifchem Mufter kleine, gefchloffene Sarkophage (ca. 60

cm

lang).

Mit dem immer gröfser werdenden Reichtum Roms entwickelte fich in der fpäteren Zeit längs der Heerftrafsen, wie z. B. der Via Appia, Via Latina, Via Flaminia u. f. w., eine grofsartig monumentale Grabmälerarchitektur. Dabei trat in der Gefchichte der Entwickelung der Beftattungsanlagen der aufserhalb der Stadt gelegene, geordnete Friedhof zum erften Male auf. Und zwar wurden alle diefe

Friedhöfe nicht, wie dies bei den ägyptifchen Memnonien und etruskifchen Nekropolen vorkam, abfeits vom ftädtifchen Verkehr, fondera unmittelbar vor den Toren der Stadt angelegt. Der ftädtifche Friedhof unter freiem Himmel bildete fomit bei den Grabanlagen des alten Rom den Haupttypus.

Die umfriedigten Begräbnisplätze, die für die Reicheren beftimmt wurden — öffentliche Begräbnisplätze, für Leichen aus allen Ständen beftimmt, gab es bei den Römern nicht — umfchloffen, aufser den fchon gefchilderten Verbrennungsplätzen und Grabftätten, auch Kapellen, Altäre, Wohnungen für die Totenwächter und Gärtner und ftimmungsvoll angelegte Gartenanlagen. Die über dem Erdboden auf-geftellten Grabzeichen beftanden in Grabfteinen, Sarkophagen, Cippen, Statuen u. f. w.

Als zwei andere Typen der römifchen Grabanlagen können die freiftehenden Grabmonumente und die Felsgräber genannt werden. Einfache Beifpiele der erfteren

Fig. 2.

xMÈïÆm

jjjlggf^jyP

HHp! '• fSS

MMb Affe

■■

mm

ii

mem

-- ö}¹- ’J ':

ü ■

«ct

SSBi

dm

Friedhofftrafse zu Pompeji⁶).

find in der vor dem Herkulaner Tore bei Pompeji angelegten Gräberftrafse zu finden, die mannigfache Beifpiele von einfacheren Grabmälern diefer Art bietet (Fig. 2«),

Hiervon find diejenigen in der Form einer halbrunden Bank oder eines Altars auf hohem Sockel über der unterirdifchen Gruft zu nennen (Grabmal des Cervinius

Reßitutus, das Porcins-Grab u. f. w.). Zu den monumentalen freiftehenden Grabmonumenten gehören die fchon in Griechenland bekannten Stockwerksbauten, auch Maufoleen genannt, deren bedeutendfte Beifpiele fich aufserhalb Roms befinden.

Aufser den gefchilderten, der rein nationalen Bildungsweife entfprechenden Grabbautypen find noch manche andere, unter dem fremden altorientalifchen und ägyptifchen Einflüße entftandene Grabbauten zu erwähnen. So z. B. wird die ägyptifche Pyramidenform durch die in die erfte Kaiferzeit fallende Ceßius-Vyravende. (das bekanntefte Beifpiel) vertreten. Die etruskifche Bildungsweife ift in den derfelben erften Kaiferzeit und auch der römifchen Spätzeit angehörenden Tuntulus-Gräbern

nachgeahmt worden. Die verfchiedenften Beifpiele diefer der monumentalsten Grab-bauart (Stockwerkbauten) angehörenden Bauwerke (wie z. B. Grabmal der Caecilia Metella, Maufoleum des Auguftus, des Hadrian u. f. w.) bilden eine Vorftufe zu den tempelartigen Rundgrabbauten der Konftantinifchen Zeit; doch mufs hier von der näheren Beschreibung diefer in die Gefchichte der Denkmalkunft gehörenden Bauwerke abgefehen werden.

Die letzte Gattung von Grabmälern der römifchen Baukunft bilden die fchon erwähnten Felsgräber (wie z. B. diejenigen der ehemaligen Konfuln bei der Franziskanerabtei Palazuola an der Stätte des alten Alba Longa), die übrigens nur vereinzelt Vorkommen.

Dafs für die Maffengräber der Unbemittelten Grabbauten von derfelben monumentalen Art wie für die Kaifer-familien und die Vornehmen errichtet worden wären, kommt nur feiten vor.

Reiche Beifpiele dagegen bieten die von den Kaifern und von vornehmen Familien für ihre freigelaffenen Sklaven errichteten Kolumbarien (wörtlich Taubenfehläge) dar.

Diefe fafsten zum Teil bis 2000 tönerne Afchentöpfe (Ollae), in den Nifchen und auf Konfolen aufgeftellt. Die bekanntesten Kolumbarien, von denen die meiften aus der erften Kaiferzeit flammen, find längs der Via Appia, Latina und Praeneßina angelegt worden. Einzelne, wie diejenigen vor der Porta Salaria in der Vigna Navi entdeckten, Kolumbarien blieben bis in das II. Jahrhundert nach Chr. im Gebrauch.

/S\

lus

Dg- 3.

WST

NbG

mHL

Ci:

iS

w/iiiiiim

Schnitt.

Fig. 4.

CU

-,

Im Jahre 1726 wurde an der Via Appia das gröfste unter den bekannteren Kolumbarien, das Grabmal der Freigelaffenen des Augußus, deffen Erbauung in die Zeit der Herrfchaft des Augußus fällt, aufgedeckt. Die eigenartige Bauart diefer Grabftätte, in deren Innerem kleinere taubenfchlagartige Nifchen für die Aufnahme der Afchengefäfse und für gröfsere Sarkophage, fowie eine Anzahl Skulpturfragmente beftimmt wurden, diente in der fpäteren Zeit als Vorbild für die Ausgestaltung mehrerer Afchengrabftätten (Fig. 3 u. 4 ⁷).

Eines der Kolumbarien in der Vigna Codini (aus dem I. Jahrhundert nach Chr.) ift ebenfalls eine kaiferliche Gründung. Das Kolumbarium ift um einen mit breiten Rundnifchen (zur Aufftellung gröfserer Afchenurnen) verfehenen Mittelpfeiler an-

VM

Ht0 Mtr.

Grundrifs 1).

Kolumbarium der Freigelaffenen des Augußus.

gelegt worden; die Wände find mit halbkreisförmigen Loculi, in 9 Reihen übereinander angeordnet, verfehen worden (Fig. 5 ⁸).

d) Einführung der Chriftenlehre und Totenkultus.

Die Erzeugniffe der Kunft und Kunftfertigkeit der erften Bekenner Chrifti finden wir in ihren Grabftätten, Katakomben genannt, die aufser ihrer Beftimmung als letzte Ruheftätte auch als Zufluchtsorte bei Chriftenverfolgungen gedient haben. Dem Beflreben entfprechend, für die neue Religionsgemeinde eine befondere Be-

ftattungsart zu fchaffen, die fich von derjenigen der Heiden vollkommen unterfcheiden würde, verzichtete der ältefte chriftliche Kultus, gleich dem jüdifchen, aus welchem er hervorging, auf die bei den Heiden gebräuchliche Feuerbeftattung. So brachten die erften Chriften Roms ihre Toten in die Felsgräber der Katakomben, Coemeterien genannt, und fetzten fie unter Andachtsfeierlichkeiten bei. Allerdings wurde zu Beginn des Chriftentumes die Entwickelung der monumentalen Ausgeftaltung der Beftattungsanlagen, welche in den vorchriftlichen Zeiten Roms und Griechenlands ihren Höhepunkt erreichte, in ihrem Gange ftark gehemmt.

In der erften Zeit, als die Verfolgungen der Chriften nur in kleinem Mafse vorkamen, läfst fich allerdings noch eine ge-wiffe Pracht der aus dem I. Jahrhundert nach Chr. flammenden Katakombengrüfte der vornehmen römifch-chriftlichen F'amilien erkennen; dies kam daher, weil die Eingänge in diefe Katakomben vor den fremden Befuchern nicht verborgen gehalten wurden. Durch die periodifchen Chriftenverfolgungen, deren Anfang in die erfte Hälfte des III. Jahrhunderts zurückzuführen ift, verlor fich aber im Inneren einzelner Katakomben die frühere Prachtentfaltung, und es trat an ihre Stelle eine primitive, nur zweckentfprechende Ausgeftaltung der Räumlichkeiten ein. Ueber den Coemeterien entftanden kleine Oratorien, zur Abhaltung des Gottesdienftes beftimmt.

In der zweiten Hälfte des III. Jahrhunderts fteigerten fich die Chriftenverfolgungen und erreichten in der Zeit des Kaiferreiches von Aurelian bis Dio-

Katakomben.

..

kC

Fig. 5-

•ad

I IMP*

J> 1 *

^ 'C~\,

XL

,!

w*m-.

jgH$

wwM

Ci

Kolumbarium in der Vigna Codini bei Rom⁸).

18.

Allgemeines.

kletian (gegen 303) ihren Höhepunkt. Deswegen wurden die Eingänge in die zu diefer Zeit errichteten Katakomben verheimlicht, die alten bekannten dagegen (wie z. B. die Eingänge in die Katakomben an der Via Salaria) vermauert. Erft während der Zeit des Papftes Damafus (370) wurden die Katakomben von der Erde befreit und im Inneren ausgefchmückt. Durch die Anlage von Brunnen-fchächten wurden Licht und Luft gefchaffen. Die Loculi wurden erweitert. Die Grabkammern erhielten, anftatt ihrer vorherigen viereckigen, eine fechs- oder achteckige, oft mit Apfiden verfehene Geftalt. Die Grabkammerwände wurden mit Marmor bekleidet. Im Jahre 371 hörten die Katakomben auf, zu Begräbniszwecken verwendet zu werden.

Den neueren Ergebniffen nach find alle Katakomben durch die Chriften angelegt worden und find keinesfalls, wie früher angenommen wurde, die heidnifch-römifchen Steinbrüche (Arenarien genannt) und Sand- oder Pozzuolangruben. Als Beweis hierfür kann angeführt werden, dafs die Gänge der letzteren, welche durch das Aushauen des Gefteines gebildet wurden, ziemlich breit waren; fie bildeten Kurven, waren in keinem einzigen Falle überwölbt, und in ihrer Richtung können keine fchiefen Winkel nachgewiefen werden. Die altchriftlichen Katakomben find befonders in weichem Tuff ausgehauen worden, welches Steinmaterial feiner Porofität wegen keinesfalls zu Bauzwecken monumentaler Art verwendet worden fein dürfte. Zu Katakombengängen dagegen eignete fich diefes poröfe, Luft und Feuchtigkeit durchlaffende Steinmaterial ausgezeichnet, wodurch auch die Gänge immer trocken und für die Befucher zugänglich erhalten werden konnten.

Die allgemeine Grundrifsanordnung und Einteilung der Katakombengräber, welche mannigfaltige Syfteme von Gängen, Grabkammern und Verfammlungsräumen darftellen, ift äufserft einfach.

Die bedeutendften römifchen Katakomben beftehen aus labyrinthifch fich verzweigenden Gängen, oft in mehreren Stockwerken übereinander angelegt. Die Wände der meift fehr engen, durchfchnittlich nur 80 cm breiten Gänge wurden zu beiden Seiten für die Beifetzung der Särge mit länglichen, parallelepipedifchen Vertiefungen von gleicher Gröfse verfehen, die durch Steinplatten oder Terrazzotafeln verfchloffen waren; diefe Tafeln find mit den Namensinfchriften des Verdorbenen, auch mit fymbolifchen Zeichen verziert worden.

Aufser der gefchilderten einfachen, Loculus genannten, Art find noch Oeffnungen zu verzeichnen, welche mit Bogen überwölbt find und Arcofolia genannt wurden. An manchen Stellen erweitern fich die Gänge zu gröfseren Räumen (fog. Cubicula), zum Teil für Familiengrüfte be-dimmt. Die Wände der letzteren find reich mit ornamentierten Piladern in Stucco und farbigen Malereien verziert worden.

In die nähere Befchreibung der Katakomben wird an diefer Stelle nicht eingegangen, da dies wie auch die erläuternden bildnerifchen Darftellungen im Teil II, Band 3, erfte Hälfte (Altchriftliche Baukunft⁹) diefes »Handbuches« bereits ge-fchehen ift.

e) Beftattungen in der nachchriftlichen Zeit bis zur Neuzeit.

Das fich in Europa allmählich verbreitende Chriftentum hat auch aufserhalb Roms die heidnifche Beftattungsart mittels Feuer nach und nach verdrängt. Die Gründe, die diefen Umfchwung verurfacht haben, find, wenigftens in den erften Jahrhunderten der nachchriftlichen Zeit, durchaus nicht religiöfer Natur. Vielmehr waren es die gänzlich veränderten Kulturverhältniffe und die Ausholzung der reichen Waldungen in Mitteleuropa, welche die Feuerbeftattung immer feltener werden liefsen. Erft als im Erlaffe Karl des Grofsen (785) den Germanen die Erdbeftattung endgültig aufgezwungen wurde, ift der P'euerbeftattung ein antireligiöfer Schein beigelegt worden.

i. Auf!.: S. s ; 2. Auf!.: S. 5.

Gleich der Sitte der erften Chriften, ihre Gotteshäufer in der Nähe der alten und neuen Katakomben, wo die Leichen der heiligen Märtyrer beigefetzt waren, zu errichten, ift nach der Erfcheinung des obigen Erlaffes dem Beftattungswefen der gleiche kirchliche Charakter verliehen worden, und es entftanden mit der Zeit um die Kirchen umfriedigte    Beerdigungsftätten : die    fog. Gottesäcker oder    Kirchhöfe.

Aus    dem fpäteren    Beftreben, der Kirche    zunächft beigefetzt zu    werden, ent-

ftand die in fanitärer Beziehung fo verwerfliche Sitte der Beifetzung der höheren Geiftlichen in den Krypten der Kirchen felbft. Die Neuzeit erft, mit ihren gefund-heitlichen Fortfehritten, brachte nach dem erfolgten Verbote des Begrabens in den Kirchen (in Frankreich 1755, in Italien 1865) das Verlegen der Kirchhöfe vor die Tore der    Städte und fchuf den neuen Typus    eines grofsftädtifchen    Campo Santo

nach dem    Vorbilde der    Begräbnisftätten der Mönche im Mittelalter.

Den Berichten von Diodor und Tacitus zufolge füllte bei den indogermanifchen Völkern der vorchriftlichen Zeit die Feuerbeflattung als die einzige Beftattungsweife vorgekommen fein. Die Erdbeftattung foll erft mit der Einführung der Chriften-lehre in Anwendung gebracht worden fein.

Diefe Berichte ftimmen aber mit den fpäteren archäologifchen Forfchungen nicht überein. Es wurde erwiefen, dafs manche unverbrannte Skelette, die in den germanifchen Gräbern vorgefunden wurden, noch den erften Jahrhunderten vor Chr. angehören. Somit bilden die erften Jahrhunderte vor und nach Chrifti eine Epoche, in der bei den Kelten und Germanen Feuer- und Erdbeftattung zu gleicher Zeit geübt worden find. Allerdings verdrängte allmählich in den erften Jahrhunderten nach Chr. die Erdbeftattung die heidnifche Beftattung durch Feuer, fo dafs im weltlichen Deutfchland fchon vor dem V. Jahrhundert unferer Zeitrechnung keine Brandgräber mehr vorgefunden worden find.

Bei den Franken fprachen für das Aufgeben der heidnifchen Beflattungsart noch vor der Einführung der Chriftenlehre (496) wohl noch andere, wichtigere Gründe, wie z. B. das Ausholzen der Wälder, mit. Bei anderen indogermanifchen Völkern verfchwanden die Brandgräber erft fpäter, und zwar bei den chriftlichen Weftgoten gegen 470, bei den Vandalen erft gegen 530.

Bei den Anglofachfen, Alemannen, Bayern, Schwaben, Langobarden u. f. w. wurde die Feuerbeftattung in vielen Fällen auch nach der Einführung des Chriften-tumes geübt; dabei wurden die Leichen der Helden und Vornehmen mit edleren Holzarten verbrannt. In folchen Brandgräbern find reiche Totenbeigaben, wie Geräte aus Eifenbronze (vorwiegend) und Gold, vorgefunden worden. In Skandinavien verbrannten die Dänen ihre Leichname feltener und huldigten dem Begraben. Für Norwegen kann man das Begraben und Beftatten in den Hügelgräbern feit dem Anfänge des IX. Jahrhunderts mit Sicherheit annehmen. In Schweden erfcheinen die Grabhügel mit unverbrannten Skeletten feltener.

Zur Zeit der Völkerwanderung erlofch bei allen indogermanifchen Völkern des Südens die Feuerbeftattungsfitte vollkommen und räumte ihren Platz der Periode der Reihengräber ein. Eine Ausnahme hiervon bildet die Beftattungsweife im Norden, bei den Sachfen, wo Leichenbrand und Hügelgrab bis auf die Zeit Karl des Grofsen erhalten blieben.

Auch beim altgermanifchen Stamme der Wikinger blieb zur Zeit der Völkerwanderung und fpäter noch die Beftattung durch Feuer, allerdings mit der Waffer-beftattung verbunden, erhalten. Doch wurde eine derartige Beftattungsweife als

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.    2

i₉.

Europa : Kelten und Germanen.

befondere Ehrung angefehen, deren zumeift nur Helden teilhaftig wurden. Ihre Leichen wurden auf brennende Schiffe gebracht und den Meereswellen preisgegeben. Solche Wikingerfchiffe werden bisweilen noch jetzt im germanifchen Norden unter hohen Tumuli unweit der Meeresküfte aufgefunden.

Die bekanntesten, der merowingifchen Zeit angehörenden Reihengräber im alten Frankenreiche, fowie bei den Alemannen und Burgundern find an den grofsen Verkehrswegen meift in gröfseren Gruppen als Flachgräber — alfo mit keinem Hügel bedeckt — angelegt worden. Die Leichname, mit den Füfsen gegen Often gerichtet, wurden durch Steinplatten oder Holz gefchützt oder in die Särge eingebettet. Viele Geräte, Waffen und Schmuckfachen wurden in diefen Reihengräbern, deren Gruppen oft umfriedigt waren, neben der Leiche aufgefunden. Ein religiöfer Charakter fehlt in den Totenbeigaben der alten Germanen vollkommen.

20.

Slawen und andere

Von den Völkerfchaften, welche nicht germanifchen Stammes in der vor- und nachchriftlichen Zeit die Feuerbeftattung ausübten, find Ruffen, Böhmen (bis Anfang Völkerfchaften. (jgg xi. Jahrhunderts), Litauer (bis zum XIV. Jahrhundert), auch Eflhen, Livonen und Finnen, zu nennen. Die nordifchen Völker verbrannten ihre Leichen mit Birken- und Nadelholz, welches fie aus ihren reichen Waldungen holten. So kam es zuweilen vor, dafs die Leichen für eine Zeitdauer erft beerdigt und dann, als die erforderlichen Holzmengen zur Stelle gefchafft waren, in Maffen verbrannt wurden.

Bei den Ruffen find bei der Leichenbehandlung in erfter Linie die klima-tifchen Verhältniffe und in zweiter die wirtfchaftlichen und Nützlichkeitsgründe zum Ausdruck gelangt. Es wird angenommen, dafs die Leicheneinäfcherung, befonders auf den Schiffen, von den Ruffen aus Skandinavien übernommen worden ift. Dabei find verfchiedene Arten der Verbrennung zu uriterfcheiden.

In manchen Fällen verbrannten die Bewohner baumlofer See- und Flufsufer ihre Toten auf der offenen See, wobei das Schiff dem Winde überlaffen wurde. In anderen Fällen, wo Holz in genügenden Mengen vorhanden war, wurde das Schiff mit dem Leichnam zuerft an das Land gezogen und dem Winde preisgegeben ; die Leichenafche wurde nachher gefammelt und auf dem Lande unter einem Tumulus in der Erde begraben. Die Wenden und Polen verbrannten in der älteren Zeit ihre Leichen, wobei das Mitverbrennen der Frau mit der Leiche ihres Gatten im Gebrauch war. — Die altflawifchen Gräber im Gegenfatz zu den megalithifchen Dolmen und den Kurganen waren klein, lagen maffenweife beifammen in der Nähe von bewohnten Ortfchaften und bildeten weitausgedehnte Begräbnisstätten. Viele davon kommen im ganzen nordwestlichen Teil von Rufsland, im alten Polen, in Litauen, Galizien und anderwärts vor. In diefen Begräbnisftätten liegen die Leichen in Steingräbern und nicht auf dem flachen, naturwüchfigen Boden.

Die polnifchen Radimitfchen und andere Anfiedler in Rufsland, die anfchei-nend eine religiöfe Sekte bildeten, welche fich durch Leichenbrand unterfchied, fammelten die Afche ihrer Toten in Urnen und Heilten letztere auf Pfeiler an den Landftrafsen.

21.

Alien.

Der feit der vorgeschichtlichen Zeit in ganz Afien im Gebrauch flehende Leichenbrand wurde durch die Einführung der Christenlehre und befonders des Mohammedanismus in feinem Umfange bedeutend eingefchränkt und fchliefslich durch die Erdbeftattung (oft mit Feuer- und Wafferbeftattung verbunden) völlig verdrängt. Da die genauen Forschungen über die Beftattungsarten der kulturelleren

Völkerfchaften Afiens erft der Neuzeit angehören, und wenn man bedenkt, dafs der afiatifche Totenkultus feit den erften Jahrhunderten nach Chr. bis zur Neuzeit nur wenig Aenderung erlitten hat, fo können die Beftattungsarten der Neuzeit auch zur Schilderung der Vorperiode dienen (fiehe Art. 23). Allerdings fei richtiggeftellt, dafs in den afiatifchen Beftattungsarten jedes Jahrhundert eine Vervollkommnung gebracht hat.

Die barbarifchen Völker Afiens beftatteten ihre Leichen feit der vorgefchicht-lichen Zeit (manche Völker fchaften, zu denen die Kultur nicht vorgedrungen ift, auch noch heute) auf die urfprünglichfte Art. So wurden bei den Baktriern, den alten fiamefifchen Stämmen, die Toten den Tieren (wie Aasgeiern, Krähen und Hunden) abfichtlich zur Verzehrung preisgegeben. Allerdings erwiefen die Siamefen den Gebeinen des durch Tiere verzehrten Leichnams die letzte Ehre durch Feuer-

beftattung.

Eine ebenfo wilde wie urfprüngliche Beftattungsart übten die alten Tibetaner, welche einft ihre Toten zu Pulver zermalmten und diefes durch Aufftreuen auf die

Saatfelder zu Kulturzwecken verwendeten. Das trockene, mumifizierende Klima des Landes bildete dabei einen Faktor, der diefen Vorgang wefentlich erleichterte und unterftützte.

22.

Afrika, Amerika und Auftralien.

Bei den afrikanifchen Völkerfchaften des Altertumes hat infolge des trockenen und heifsen Klimas, alfo des daraus folgenden Baummangels, die Feuerbeftattung keine Verbreitung gefunden. Ebenfo war das Beerdigen der Toten infolge der alljährlichen Nilfchwelle unausführbar. Deswegen war auch, befonders im Norden, die durch das Klima begünftigte, rafch eintretende Mumifizierung des einbalfamierten Leichnams und das darauf folgende Beifetzen in den Felsgräbern oder in pyramidenförmigen Tumuli die ausfchliefsliche Beftattungsart, die auch vom gefundheitlichen Gefichtspunkte die fachgemäfsefte war. Im Norden wurde die Erdbeftattung erft mit dem Eindringen der Araber eingeführt, und eine Folge hiervon waren die verheerenden Seuchen, die das ganze Land befielen.

Die Beftattungsgebräuche in Amerika, die von den Entdeckern und Eroberern vorgefunden worden find, laffen es vermuten, dafs dort die gleiche Art der Be-ftattung fchon feit Jahrhunderten beftand. Eine genaue Gliederung aber der amerikanifchen Beftattungsarten der vorchriftlichen oder der nachchriftlichen Zeit läfst fich infolge des Mangels an gefchichtlicher Ueberlieferung nur fchwer vollbringen.

Die nordamerikanifchen Indianerftämme, die Tolteken (deren Herrfchaft in Zentralamerika von 667—1050 nach Chr. dauerte) und Azteken, übten feit unab-fehbarer Zeit den Leichenbrand aus. Bei den Peruanern ift infolge der klimatifchen Verhältniffe die Mumifizierung der Leichen und die darauf folgende Beifetzung in den pyramidenförmigen Tumuli (alfo ähnlich wie in Aegypten) zur ausfchliefslichen Beftattungsart geworden. Die altperuanifchen Mumien wurden an der Sonne getrocknet, mit Binden umwickelt und in hockender Stellung von Mörtel und Lehm-fteinen feft umfchloflen.

Die Gräberfunde in Kolumbien haben einen ungeheueren Reichtum an goldenen Geräten ergeben. Die Gräber felbft (bis 17 m tief ausgegrabene Schächte), die in Steinkammern und Galerien ausgingen, enthielten nebft dem Leichnam des Familienoberhauptes auch die Skelette der Frau (lebendig beigefetzt) und der Sklaven. Das Grab wurde mit farbiger Erde gefüllt, forgfam gefchloffen und eingeebnet.

Ueber die Beftattungsweife in Auftralien liegen nur fpärliche Berichte vor; die genaue Verteilung der verfchiedenen Beftattungsarten auf die einzelnen Zeitperioden ift deswegen fehr erfchwert. Auf manchen Infein herrfchte (und herrfcht noch in der Neuzeit) der Leichenbrand. Auf anderen Infein, wo die Feuerbeflattung nicht in Uebung war, wurde die Beftattung auf verfchiedene Art vorgenommen. So z. B. wurde in manchen Fällen der Leichnam in feiner früheren Wohnftätte beigefetzt. Auf dem Feftlande, bei den unkultivierten Stämmen, wurde die Beftattung der Leichen auf abfonderliche Weife vorgenommen : die Leichen wurden in Häute eingenäht und auf hohen Bäumen aufgehängt (letzteres gefchah vermutlich zum Schutz gegen Raubtiere). Fälle von geteilter Feuer- und Wafferbeflattung kamen auch oft genug vor.

f) Beftattungen der Neuzeit.

²3-

Afien.

In der Beftattungsweife der ärmeren mohammedanifchen Völkerfchaften Afiens ift auch in der Neuzeit keine wefentliche Veränderung eingetreten.

Bei den Mohammedanern Perfiens, Vorderafiens und Indiens, wie bei allen ihren Glaubensgenoffen anderer Erdteile, ift die Erdbeftattung, und zwar einfachfter Art, beibehalten worden; den Vornehmen und Reicheren nur wurden über dem Erdgrabe architektonifch reich ausgeftaltete Mofcheen und Denkmäler errichtet.

Bei den Anhängern der Lehre des Zoroafier, den Parfen, ift, ähnlich wie vor 2000 Jahren bei ihren Vorfahren, die Beftattungsweife in den fog. Türmen des Schweigens beibehalten worden. Diefe eine befondere Art von Bauten bildenden Türme find grofse gemauerte Schachte, in denen radial Abteilungen zur Beifetzung der Leichen angeordnet find. Nach der Verzehrung der Fleifchteile durch die Aasgeier werden die Knochen in den unten mit einem Rofte verfehenen Mittel-fchacht geworfen ; die von letzterem auslaufenden Abzugskanäle find mit gefchich-teter Holzkohle gefüllt, wodurch die niederfickernden Tagwaffer von ihren fchäd-lichen Beftandteilen befreit werden. Hierbei wird fonach in gewiffer Weife für eine hygienifche Einrichtung geforgt; vom ethifchen Standpunkte aber entzieht fich diefe Art der Beftattung, die in Bombay, Teheran und an anderen Orten gepflogen wird, jeder Beurteilung.

Die Anhänger der Lehre Sizvä s (in Indien) beftatteten und beftatten noch heute die Leichen der ärmeren Klaffen im Gangesftrom, da jene Lehre das Feuer vergöttert und feine Verunreinigung verbietet. Die Wifchnu-Anhänger hingegen beftatten ihre Toten durch das Feuer, da fie wieder den Gangesftrom für heilig halten.

Die Vereinigung diefer beiden letzten Beftattungsarten findet in der Neuzeit noch bei jenen Hindus ftatt, welche Anhänger der buddhiftifchen Lehre find. In Benares, der heiligften der am Ganges gelegenen Städte, befinden fich die Feuer-ftätten am Ufer des Stromes. Die Scheiterhaufen, in einer Höhe von 50cm, lodern dafelbft ununterbrochen. Nach der Verbrennung, die ungefähr eine halbe Stunde dauert, wird der verkohlte Rumpf in den Gangesftrom geworfen. Die Vornehmen werden auf befonderen, hoch über dem Fluffe angelegten Terraffen auf Scheiterhaufen von Sandelholz verbrannt, worauf die Körperrefte dem Fluffe übergeben werden.

In allerletzter Zeit find bei den Hindus aufser dem Scheiterhaufen die nach europäifchem Mufter errichteten Leichenverbrennungseinrichtungen zur Verwendung

gelangt. Sie wurden aber bis jetzt nur für folche Kaffen eingeführt, welche die Afche ihrer Toten begraben.

Die Chinefen halten fich feit Jahrtaufenden und auch in der Neuzeit an die Erdbeftattung, die in einer nur fehr oberflächlichen Weife ausgeführt wird. Auch die Gebeine der im Auslande verdorbenen Chinefen werden unverbrannt nach Ablauf der Verwefungsfrift in die Heimat gefchafft.

Die Beftattungsart der flbirifchen Völker ift eine mannigfaltige. Die nomadi-fierenden Stämme fetzen ihre Toten in den verlaffenen Wohnflätten bei. Am Baikalfee und am Jeniffei werden die Leichen auf niedrigen Holzgerüften beigefetzt. Allerdings wird die nachteilige Wirkung diefer aus fanitären Rückfichten verwerflichen Beftattungsarten auf die Lebenden, dank den klimatifchen Verhältniffen des Nordens, ftark gemildert.

Die Feuerbeftattung ift auch bei den buddhiftifchen Burjaten (zur Zeit auch bei den Kalmücken) geübt worden.

Gegenwärtig wird nur bei den vornehmeren und reichen Bekennern der buddhiftifchen Lehre (Schamanen) die letzte Ehre durch Feuerbeftattung erwiefen. Die Verbrennung findet in einem Birkenwalde ftatt, auf einem aus Nadelholz be-ftehenden Scheiterhaufen. Nach dem Verlauf von 3 Tage dauernden Feftlichlceiten werden die verglühten Gebeine in einen Sack aus blauer Seide gefammelt und in einer hohlen Birke beigefetzt, die dann für heilig erklärt wird.

Aehnlich geftaltet fleh auch die Beftattungsweife bei den Tibetanern und Mongolen der Neuzeit. In Japan huldigt man zum Teile der Erdbeftattung nach chinefifchem Vorbild, aber auch, und zwar namentlich bei den Buddhiften und Bekennern der Shintolehre, der Feuerbeftattung. Das jahrtaufendalte und in der Neuzeit noch angewendete Einäfcherungsverfahren kann als Verbrennung im offenen Feuer bezeichnet werden. (Näheres flehe unter B: Anlagen für Feuerbeftattung.) In den letzten Jahrzehnten find für die Leichenverbrennungen Siemens fche Re-generativöfen zur Verwendung gelangt.

Durch das bei den europäifchen Völkern der Neuzeit

Sgj

1«

Da dem Entwurf eine Sterblichkeit von durchfchnitt

Südlicher Friedhof zu München.

Schaubild.

Oft werden auch 2 Sarkophage übereinander geftellt

Gefetzliche Beftimmungen.

Baulichkeiten.

-gfStill

: J»

llllili;

fwf®

Die Anordnung und Verteilung der einzelnen Beifetz

24-

Europa.

Durch das bei den europäifchen Völkern der Neuzeit wiedererwachte Studium der altgriechifchen und altrömifchen Kunft und Literatur wurde auch der Totenkultus wieder erweckt und fo die alte, abftofsende Todesfymbolik des finfteren Mittelalters, die fich aus der ftreng einfachen Beftattungsweife der erften Chriften entwickelt hatte, verdrängt; es entftand ein grofsartiger Umfchwung auf dem Gebiete des modernen europäifchen Beftattungswefens. Allerdings waren dies nur die ethifchen Momente, die den Tod als den grofsen Verföhner erfcheinen liefsen und zu grofser Prachtentfaltung der modernen Beftattungsanlagen beitrugen. Als weitere und wichtigere hierbei mitwirkende Momente find die gefundheitlichen und wirt-fchaftlichen Gründe zu bezeichnen, infolge deren dem Beftattungswefen viel mehr Aufmerkfamkeit gewidmet und eine pietätvollere Behandlungsweife der ärmeren Volksklaffen — im Gegenfatz zu folchen des Altertumes und Mittelalters — in die Wege geleitet wird.

So entftanden in allen europäifchen Ländern aufserhalb der Städte die präch-tigflen Vorbilder architektonifch durchgebildeter Friedhofanlagen, und voran fchreitet Italien mit feinen in der Gefamtanordnung fowohl, wie in der Ausgeftaltung edlen Campi Santi. Als älteftes Vorbild diente der erfte, im XIII. Jahrhundert zu Pifa grofsartig angelegte Campo Santo (Fig. 6 bis 8¹⁰). In Deutfchland wurde nach

dem Mufter diefer würdigen Friedhofanlage der erfte Campo Santo zu Halle a. S. errichtet (Fig. 9 bis 12 ir) u. 13, 14 ¹²).

Das häufige Auftreten epidemifcher Krankheiten im Laufe des vorigen Jahrhunderts veranlafste infolge der Nachforfchungen nach ihren Urfachen eine überaus rafche Entwickelung der jungen Wiffenfchaft : der Bakteriologie. Eine Folge davon war auch das Wiederbeleben des alten Feuerbeftattungsgedankens in allen euro-päifchen Kulturländern. Dazu trug auch viel die Uebervölkerung der Städte und der Mangel an Begräbnisplätzen in ihrer Nähe bei, was vom gefundheitlichen und wirtfchaftlichen Standpunkte aus vorteilhaft gewefen wäre.

Die erfte Anregung zur Wiederaufnahme der Feuerbeftattungsfitte in Europa ift durch den Grafen Hoditz gegeben worden, der im Jahre 1752 den einbalfamierten Leichnam feiner Gattin verbrennen liefs. Später kamen hie und da vereinzelte Fälle von Feuerbeftattungen vor, wie z. B. diejenige des Dichters Shelley, welcher durch feinen Freund Lord Byron am Meeresftrande von Spezia im Jahre 1822 auf

Fig. 6.

ra

: : :: ; ,

»«pii

ÜPÜf hfHSlll^

M a;

vaguai

fesgjMfSpi

,

PH

1:1000

K) 8 6 4 2 0

H-H+łfH+l

■s

20

30

40

Ccunpo Santo zu Pifa.

Grundrifs lfl).

Arch. : Jean de Pife (1278—83).

einem Scheiterhaufen, nach altrömifcher Art, unter Spenden von Wein, Salz und Weihrauch, verbrannt wurde. Ein vereinzelter Fall ereignete fich im Jahre 1870 in Florenz, wo die Leiche des indifchen Fürften, des Rajah von Kelapore, nach indifcher Art auf offenem Scheiterhaufen eingeäfchert worden ift.

Die Maffenbeftattungen durch Feuer werden in der Neuzeit nur für die im Kriege Gefallenen angewendet, um den Ausbruch von Epidemien zu verhüten. So wurden während des Feldzuges von 1812 in Rufsland 253000 Leichen der Feinde verbrannt. — Im Jahre 1870—71 nach der Schlacht bei Sedan find 45855 Menfchen-und Tierleichen verbrannt worden. Die Maffengräber — um ihre drohende Gefahr für die Bevölkerung zu verhüten — find unter Aufficht des belgifchen Chemikers Crèteur aufgedeckt, die Leichengruben mit Teer überfchüttet und mittels Petroleum angezündet worden ; die Gruben wurden fodann mit einer Lage von ungelöfchtem

n) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1883, S. 129.

12) Aus: Architektonifche Rundfchau 1905, S. 9 u. 10.

Ma

,:z. \:

IIJ

«m.

Sä»*

Aufsenanficht.

Fig. 8.

■V

t*!

'* h4

Si*

Ml

frf

p«i'

■*.

f fui

mm

Kl

ai

<m\

mM?

fi

j&ï

aSS

sm«

iîîüè

11

5j!

I,

J.

j-.

Épflj

Innenanficht.

Hallenbauten auf dem Campo Santo zu Pifa.

Kalk und darauf mit einer Erdfchicht bedeckt. — Der chinefifch-japanifche Krieg 1894 und der letzte ruffifch-japanifche gaben gleichfalls Anlafs zu Maffenver-brennungen japanifcher Kriegerleichen.

von

In den letzten Jahrzehnten des XIX. Jahrhunderts konnten fich auch die

Fig. 9.

Fig. 10.

»■SB

- i'

!k

mm

wmm

4.

Sp

■#?

«P

Hfflr

fe

ISV,

Ir

to:«.

Lageplan.

Portal.

Fig. n.

Fig. 12.

ff

,v

ÿl

Anficht der Bogenhallen.

Vom

alten Stadtgottesacker zu Halle a. S.n).

!gg|

Erbaut 1592.

II

Querfchnitt einer Bogenhalle an der Nordweftecke.

breiten Mafien der Bevölkerung, in unferem Zeitalter des Fortfehrittes, den grofsen Vorteilen der Kremation gegenüber der Erdbeftattung nicht mehr verfchliefsen. Es entftanden befondere Gebäude für Feuerbeflattungszwecke, ausgerüftet mit Verbrennungsöfen: die fog. Krematorien oder Leichenverbrennungsanflalten, ferner

Fig. 13.

-zz

Fïs

’i/feï

$Ü2

\<

»KS

k'i-

IE

iP

P'

Ml

SJ .

Fig. 14.

Ä«aR«r

iii

»1

-r-

V/ r .

r:

■A

Eingangs

turm.

■i-/«**

m.

‘ reT*>lT"t Kw*••"'

E3g

i -■

tell

£r

ri

Kii

Ir.

I?,

gj Z

im

S

£p

V-

mm*

■    -    --    ' -if*;. .*••■

f* • v •* • * '*    -V -Z~\.. -V.

&Ł>.

__.___i;_;

£Z

Grabbogen.

Vom alten Stadtgottesacker zu Halle a. S.¹²).

25-

Beftattungs-arten in anderen Ländern.

Gebäude für das Unterbringen der Ueberrefte der Verbrannten, nach altrömifchem Vorbilde Kolumbarien genannt. England, Italien, Frankreich, die Schweiz, Schweden, Dänemark, auch einige Staaten des Deutfchen Reiches führten die fakultative Feuer-beftattung ein. In Rufsland ift fie im Falle von Peftepidemien polizeilich angeordnet.

Bis jetzt machen die Fälle von Feuerbeftattungen nur einen geringen Anteil aller Beftattungen aus. Diefe Erfcheinung findet ihre Erklärung darin, dafs die Feuerbeftattung heute noch im Widerfpruche einerfeits mit den verfchiedenen religiöfen Anfchauungen, andererfeits mit den hergebrachten Gewohnheiten der breiten Volksmaffen fleht; auch juriftifche Bedenken werden geltend gemacht.

Die Gegenwart brachte endlich eine wichtige Modernifierung auf dem Gebiete der Entwickelung der europäifchen Friedhöfe. Die verfchiedenen, bis dahin getrennten Friedhöfe einzelner Kirchengemeinden wurden in manchen Grofsftädten vereinigt und zu zentralen Anlagen umgeftaltet, die der Verwaltung der Stadtgemeinde unterftehen. Die grofsen Vorteile einer folchen Einrichtung liegen in der Möglichkeit der Wahl eines einzigen Grundftückes, welches allen Anforderungen der öffentlichen Gefundheitspflege entfpricht. Dies war bei der bisherigen getrennten Lage der einzelnen Gemeindefriedhöfe in der Umgebung der Städte nicht immer der Fall. Auch die Möglichkeit der Einrichtung zentraler Leichenhallen mit Ein-fegnungskapellen und — in Ländern mit fakultativer Feuerbeftattung — einer zentralen Leichenverbrennungsanflalt bildet einen grofsen Vorteil folcher neuzeitlicher Zentralfriedhofanlagen. Einen einzigen Nachteil kann man in der Regel in der grofsen Entfernung diefer Zentralfriedhöfe von der Stadt finden. Man legt letztere abfichtlich weit hinaus, um einerfeits die Koften des Grunderwerbes tunlichft herabzumindern, andererfeits aus gefundheitlichen Gründen, da man in folcher Weife für wahrfcheinlich lange Zeit das Friedhofgelände ifoliert. Diefer Nachteil kann jedoch bei den jetzigen rafchen Verkehrsmitteln behoben werden.

Die Entwickelung des Totenkultus in europäifchen Ländern und die Wiederbelebung des Feuerbeftattungsgedankens fanden auch einen Nachklang in den kultivierten Ländern Amerikas. Allen voran fchreiten die Vereinigten Staaten Nordamerikas, wo wohlgeordnete Friedhofanlagen nach europäifchem Mufter — wenn ihnen auch eine befondere Eigenart in ihrer Einteilung nicht abgefprochen werden kann — entftanden find. Auch der Feuerbeftattungsgedanke fand rafch Verbreitung und führte in vielen Städten zur Errichtung befonderer Leichenverbrennungshäufer. In anderen amerikanifchen Ländern, wie in Brafilien, Chile und Argentinien, ift die Feuerbeftattung nur bei den an anfteckenden Krankheiten Geftorbenen angeordnet.

Bei den unkultivierten amerikanifchen Völkerfchaften, wie z. B. bei den Indianerftämmen Nordamerikas, wird nur minderer Leichenbrand getrieben.

Von Afrika und Auftralien liegen blofs fpärliche Berichte über die Beftattungs-arten der Neuzeit vor. Auf jeden Fall ift in diefen Weltgegenden, befonders in Afrika, wo der Totenkultus den klimatifchen Verhältniffen untergeordnet ift, feit der Epoche des Mittelalters auf diefem Gebiete nur ein unbedeutender Fortfehritt zu verzeichnen.

Von den Innerafrikanern wird gemeldet, dafs bei ihnen das Begraben ein Vorrecht der Fürften fei. Die breiten Bevölkerungsmaffen üben dagegen — alfo umgekehrt wie in Afien — die Feuerbeftattung.

Literatur

über »Beftattungswefen im allgemeinen«.

Friedländer, L. Der Luxus der Todtenbeftattungen im alten Rom. Deutfche Rundfchau, Bd. 23, S. 407.

Wernher, A. Die Beftattung der Todten in Bezug auf Hygiene, gefchichtliche Entwickelung und gefetzliche Beftimmung betrachtet. Giefsen 1881.

Martin, F. Les cimetières et la crémation etc. Paris 1881.

Sonntag, W. Die Todtenbeftattung. Todtencultus alter und neuer Zeit und die Begräbnifs-frage. Halle.

Boussard, J. Etudes fur l'art funéraire moderne dans fes conceptions les plus pratiques. Paris.

Hinsch. Leichenbeerdigung oder Leichenverbrennung. Centralbl. f. allg. Gefundh. 1883, S. 417.

Doehn, R. Die Begräbnifsarten der Indianer Nordamerikas. Unfere Zeit 1884 - I, S. 688; II, S. 696.

Bericht über die Allgemeine deutfche Ausheilung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungs-wefens Berlin 1882—83. Herausg. von P. Boerner. Band II. Breslau 1885. S. 453: Leichenwefen.

Küchenmeister, F. Die verfchiedenen Beftattungsarten menfchlicher Leichname, vom Anfänge der Gefchichte bis heute. Viert, f. gerichtl. Medicin, Bd. 42, S. 324; Bd. 43, S. 79, 314.

Rüger, C. Ueber Beftattungsmethoden. Gefundheit 1889, S. 193, 209.

Handbuch der Hygiene. Bd. II, Abth. 2: Leichenwefen, einfchl. der Feuerbeftattung. Von A. Wernich. Jena 1893.

Univerfal-Bibliothek. Nr. 3551 u. 3552: Die Totenbeftattung in vorgefchichtlicher und gefchicht-licher Zeit etc. Von E. Vix. Leipzig 1896.

Göschel, S. Totenkultus und Architektur. Deutfche Bauhütte 1901, S. 264, 269.

A. Anlagen für Erdbeftattung.

Wir treten nunmehr in die Betrachtung derjenigen Anlagen und Einrichtungen ein, welche in der Neuzeit zur Beftattung der Toten dienen. Wir betrachten dabei vor allem die Anlagen für Erdbeftattung und diejenigen für Feuerbeftattung, beginnen mit erfteren und werden letztere unter B behandeln.

i. Kapitel.

Hygienifche Grundzüge und Erforderniffe bei der Anlage von Begräbnisplätzen.

a) Erforderliche geologifche Befchaffenheit der Begräbnisplätze.

26.

Zerfetzun g des

Leichnams.

Die Erkenntnis der den Friedhöfen der Neuzeit anhaftenden Mängel hat für die Anlage der Begräbnisplätze die Feftfetzung beftimmter hygienifcher Grundzüge menfchiichen und Erforderniffe herbeigeführt, welche fich hauptfächlich auf die dem Wefen und der Natur des Leichenzerfetzungsprozeffes entfprechende geologifche Befchaffenheit des Friedhofgeländes und auf einen regelrechten hygienifchen Betrieb bei der Benutzung des letzteren beziehen.

Die erftangeführte Grundlage, kraft deren, den neueren Forfchungen ent-fprechend, die erforderliche günftige geologifche Befchaffenheit des Geländes mit dem Verlauf des Zerfetzungsprozeffes in Verbindung gebracht wird, ift um fo auffälliger, als letztere von erfterer vollftändig abhängig ift. Deswegen mufs in die Natur des Zerfetzungsvorganges des menfchiichen Körpers genauer eingegangen werden, um allerlei Forderungen geologifcher Natur, die man an einen neuzeitlichen Begräbnisplatz der Gegenwart zu ftellen pflegt, klarzulegen.

Bei dem Zerfetzungsprozefs des Leichnams wirken meiftens zwei Vorgänge mit: die Verwefung und die Fäulnis. Die organifchen Subftanzen des menfchiichen Körpers verwandeln fleh bei der Verwefung (d. h. Verbrennung auf kaltem Wege), die nur bei genügendem Zutritt von Sauerftoff ftattfinden kann, durch Oxydation in Kohlenfäure, Waffer, Salpeterfäure, bezw. zu ihren Verbindungen mit vorhandenen Bafen. Alle gasförmigen Verwefungsprodukte, die eine Hauptrolle bei der Ernährung der Pflanzenwelt unmittelbar und in der Tierwelt mittelbar fpielen, gelangen teils in die atmofphärifche Luft, teils löfen fie fleh in den Bodenwaffern. Die un-organifchen (mineralifchen) Beftandteile des menfchiichen Körpers, z. B. Kalkerde, Natron und deren phosphorfaure Verbindungen (wie phosphorfaurer Kalk, phosphor-faures Magneflum u. f. w.), unterliegen keinen Oxydationen, fondern gehen Ver-

bindungen mit den Salzen der Graberde ein. Diefe Verbindungen löfen fich teils in den Bodenwaffern auf; teils bleiben fie als fefte Rückftände (Knochenafche) im Grabe zurück.

Der Zerfetzungsprozefs des Leichnams wird aber bei unteren klimatifchen Verhältniffen nur feiten durch den rein oxydativen Verwefungsvorgang allein bewirkt. Der mangelhafte Zutritt von atmofphärifchem Sauerftoff und die oft auftretende zu grofse Feuchtigkeit des Geländes bewirken immer Fäulniserfcheinungen, welche durch die zerftörende Tätigkeit der Fäulniserreger zu erklären find. Die Folge der letzteren Tätigkeit ift das Abfpalten aus dem Hauptbeftandteile des menfchlichen Körpers, dem Waffer, des Wafferftoffes, welcher mit den organifchen Elementen der Eiweifsftoffe Wafferftofifverbindungen eingeht. Diefen Reduktionsprodukten find die Kohlen wafferftoffe, das Ammoniak, das Waffer und der Schwefelwafferftoff zuzurechnen. Aufser diefer Gruppe der anorganifchen Verbindungen find von den faulen Zerfetzungsprodukten u. a. noch die Leichenalkaloide (fog. Ptomaïne) zu nennen.

Als Fäulniserreger treten die fog. Spaltpilze (Mikroorganismen, Bakterien, Bazillen u. f. w.), die Schimmelpilze (Pflanzengebilde) und endlich die Tierwelt (Larven von Fliegengattungen und anderen Infekten) auf.

Die erfte Phafe der faulen Zerfetzung, alfo die Bildung der übelriechenden Gafe und Flüffigkeiten und höchft giftigen Kadaveralkaloide, ift auch die gefähr-lichfte, und die ganze Aufgabe des Erdbodens befteht in der möglichft vollkommenen Abforption diefer fchädlichen Produkte und deren Zurückhaltung bis zur letzten Oxydationsftufe, welche diefe Zerfetzungsprodukte wieder unfchädlich macht.

Der ZerfetzungsVorgang des Leichnams befteht daher aus dem Wechfel von Reduktions- und Oxydationsphafen, und fein Verlauf ift von der mechanifchen Ab-forptionsfähigkeit und chemifchen Reinigungskraft des Erdbodens abhängig. Diefe beiden Neutralifationsfaktoren ftehen im engen Zufammenhang mit der Boden-befchaffenheit, in erfter Linie alfo mit der geologifchen Natur des Bodens.

27.

Zufammenfetzung des Bodens.

Die Begünftigung der Oxydationsphafen, alfo der Verwefung, und die Unterdrückung der Reduktionsphafen, fomit der Fäulniserfcheinungen, ift von dem im Erdboden fleh vollftreckenden Luftwechfel abhängig. Je reger diefer ift, je rafcher fomit Feuchtigkeit und Trockenheit miteinander abwechfeln, defto gröfseren Ver-wefungscharakter weift der Zerfetzungsvorgang des Leichnams auf, mit dem die blofse Erzeugung von Kohlenfäure und Waffer verbunden ift. Mittlere Trockenheit und Porofität des Bodens find deswegen die erften Zeichen feiner günftigen Befchaffen-heit. Dagegen ift ein die Feuchtigkeit lang zurückhaltender Boden, worin nur ein geringer Luftwechfel ftattfinden kann, zu verwerfen. Da aber bei der Wahl des Geländes für eine günftige Gräberanlage aufser der Befchaffenheit der Schicht, in deren Bereich der Sarg gelangt, auch die Befchaffenheit der darüber und darunter lagernden Bodenfchichten in Betracht gezogen werden mufs, fo find diefe drei Schichten einzeln zu betrachten, da ihre Zufammenfetzung wegen der verfchiedenen Aufgaben, die ihnen zufallen, auch verfchieden fein foll.

In der oberften Bodenfchicht (die fleh von der Erdoberfläche bis zur Zer-fetzungszone des Leichnams erftreckt) foll eine mittlere Dichtigkeit der Zufammenfetzung vorhanden fein. Eine zu grofse Porofität diefer Erdfchicht könnte die fchädlichen Grabausdünftungen noch vor ihrer vollftändigen Neutralifierung an die Erdoberfläche durchdringen laffen. Dagegen könnte eine in Bezug auf die Luft-

durchläffigkeit zu ftarke Konfiftenz diefer Schicht auf den Zutritt des fiir die Ver-wefung fo nötigen Sauerftofifes hemmend wirken und Fäulnis verurfachen.

Die zweite unter diefer oberften liegende Schicht, die fog. Verwefungs-, richtiger Zerfetzungszone, mufs eine etwas gröfsere Dichtigkeit befitzen, weil ihr die Aufgabe der Reforption zufällt; doch darf darin, befonders in den Lagen über dem Sarge, die für die oben angedeutete Sauerftoffzufuhr und die Durchläffigkeit der verfickernden Tagwaffer nötige Porofität nicht fehlen.

Die unterfte Schicht endlich, die fich von der unteren Grenze der Zerfetzungszone bis zum Grundwafferfpiegel erftreckt (wobei natürlich der höchfte beobachtete Grundwafferftand gemeint ift), die fog. Filtrationsfehicht, foll die gröfste Dichte befitzen, foll jedoch weder waffer- noch luftdicht fein, damit fie die verfickernden Tagwaffer von den aus der Verwefungszone flammenden, noch nicht vollkommen oxydierten, alfo fchädlichen organifchen Beflandteilen befreien kann, ehe diefe das Grund waffer erreichen.

28.

Als die geeignetfte Bodenart für die oberfte Schicht find in erfter Linie leicht oberft^Schicht. trocknender Geröllboden, auch lockerer grobkörniger Kies (Grand) und Schotter zu bezeichnen. Diefe Bodenarten geftatten einen regen Luftwechfel und halten die Feuchtigkeit nur kurze Zeit auf. Auch der aus groben Quarzkörnern beftehende lufttrockene Sandboden kann als zu diefem Zwecke geeignet bezeichnet werden, obwohl er fchon die Feuchtigkeit länger aufhält, befonders bei für die verfickernden Tagwaffer ungenügend durchläffigem Unterboden.

Lufttrockener, aber lehmhaltiger Kies (deffen relative Durchläffigkeit für Feuchtigkeit und Luft 34,5 Vomhundert der Durchläffigkeit des lufttrockenen und lehmfreien Sandbodens beträgt), dann feucht gefättigter lehmfreier Kies (mit 22,2 Vomhundert relativer Durchläffigkeit) und mit Feuchtigkeit gefättigter Sand (mit 18,i Vomhundert relativer Durchläffigkeit) können für den fraglichen Zweck noch in Betracht gezogen werden.

Als der befte Boden für die oberfte Schicht aber empfehlen fich vor allem alle kalkhaltigen Bodenarten (z. B. Kalktufif), befonders diejenigen mit reichem Kalk- und Sandgehalte, von welch letzterem die Durchläffigkeit abhängig ift.

Lehmboden (zuläffig noch im Falle einer reichen Durchmifchung mit Sand und Kalk), befonders im fetten Zuftande, d. h. mit mehr als 60 Vomhundert Tongehalt, deffen Durchläffigkeit nur fehr gering ift und zu Fäulniserfcheinungen Anlafs gibt, ferner auch Tonboden (mit nur geringem Gehalte an Sand) find zu vermeiden.

Humusreiche Bodenarten aber (Sand mit Beimifchung von Lehm, Ton, Mergel, Eifenocker, Humus- und Torfpulver), wie z. B. Heidehumus, Torfmoor und Sumpfboden, find als ungeeignet zu bezeichnen, und zwar um fo ungeeigneter, je reicher fie an Humusfäure und je weniger fie mit Sand vermifcht find, da fie fich dabei delto fchneller mit Fäulnisprodukten überfättigen.

Endlich ift ein klüftiger Gefteinsboden — und dies bezieht fich auf alle drei Schichten — vollftändig auszufchliefsen, da er über dem Sarge die Bildung einer luft- und wafferdichten Decke bewirken würde, was den gefchilderten Hauptanforderungen geradezu entgegengefetzt wäre. Aufserdem könnten die Tagwaffer fich in den Klüften und Hohlräumen der Verwefungszone anfammeln, und fomit könnte es gefchehen, dafs die Särge oft im Waffer ftehen.

Aus demfelben Grunde ift für die oberfte Schicht auch jede ungleichmäfsig

zufammengefetzte Bodenart ftrenge zu vermeiden, da es, wie z. B. bei Lehm mit Kies- oder Sandadern, gefchehen könnte, dafs diefe letzteren als Wafferabzugskanäle tätig find und das Waffer in die Verwefungszone hinableiten könnten.

Verwefungs

fchicht.

3°-

Filtrations-

fchicht.

Für die mittlere oder Verwefungsfchicht, die auch Abforptionsfchicht genannt werden kann, eignen lieh nur folche Bodenarten, welche der gröfsten mechanifchen und chemifchen Effekte fähig find. Somit ftellen fich kalkhaltige Bodenarten als die geeignetften und allergünftigften dar, in erfter Linie Kalktuff (kalkreichfte Art mit 93 bis 98 Vomhundert Kalk), Löfs (bis 25 Vomhundert Kalkgehalt), ferner Gipsmergel (letzterer aber nur dann, wenn fein Kalkgehalt wegen der Löslichkeit des Kalkes im verfickernden kohlenfauren Waffer nicht unter 8 bis 10 Vomhundert finkt).

Auch Mergelfand ohne gröbere Gemengeteile ift zuläffig. Die hohe Bedeutung des Mergels für die Zwecke der Abforption befleht in der Neutralifierung der freien Säuren, die fich im erflen Stadium der Fäulnis entwickeln, durch den kohlenfauren Kalk und das kohlenfaure Magnefium, mit denen alle kalkhaltigen Bodenarten reich verforgt find. Hierdurch wird der Zutritt weiterer Mengen von Sauerftoff und die Beendigung (Oxydation) der erften Zerfetzungsftufe bewirkt.

Sehr geeignet find auch für die Abforptionsfchicht manche Bodenarten mit Eifengehalt. So ift die mechanifche abforbierende Wirkung des fpröden eifen-haltigen Tones auf das Ammoniak der Zerfetzungsprodukte fehr grofs. Die chemifche Wirkfamkeit diefer Bodenart macht fich darin geltend, dafs manche Säuren der faulen Zerfetzung, wie Schwefel- und Phosphorwafferftoff, Verbindungen mit dem Eifenoxyd eingehen, indem fie fchwarzes Schwefel- und Phosphoreifen bilden, die durch weitere Oxydation zu fchwefel- und phosphorfauren Salzen (Sulfaten und Phosphaten) werden.

Es fei hier auch der eifenhaltige Lehm erwähnt, deffen Abforptionswirkung auf das Ammoniak nachgewiefen wurde; überhaupt ift in der mittleren Schicht ein beträchtlicher Gehalt an Lehm als wünfehenswert zu erachten, da er, die Poren des Bodens verengend, die Aufnahme der löslichen Fäulnisprodukte und deren Abgabe an die niedergehenden Tagwaffer bewirkt und fomit als Regulator tätig ift.

Diefe bislang angeführten Bodenarten find in erfter Reihe zu empfehlen. Die grofse Aufgabe der Neutralifierung fchädlicher Fäulnisprodukte der Zerfetzungszone kann nur durch entfprechende, mechanifch und chemifch ftark wirkende Bodenarten erfüllt werden.

Die für die oberfte Schicht als geeignet erwähnten Bodenarten find unter Umftänden auch für diefe zweite Schicht als zuläffig zu betrachten, aber nur in einer dichteren, abforptionsfähigeren Zufammenfetzung. Bei zu ftarker Porofität diefer Schicht könnte die Folge eintreten, dafs fie durch die in einem folchen Falle zu fchnell dem Grundwaffer zufliefsenden Tagwaffer ausgewafchen und hierdurch das Grundwaffer verunreinigt würde.

Durchmeffer, genügt eine Stärke von

mm

Die Stärke der unterften und für die Filtrationszwecke wichtigften Erdfchicht endlich, des fog. Filtrats, von deffen Tätigkeit der Hundertfatz der fchädlichen organifchen Subftanzen im Grundwaffer abhängig ift, wechfelt je nach der Befchaffen-heit der Bodenart, bezw. der Weite der Bodenporen. Bei weiteren Hohlräumen, wie fie grober Kiesfand (Grand), Schotter, Gerolle etc. befitzen, ift die Stärke des Filtrats mit über 50 cm anzunehmen. Für Bodenarten mittlerer Porofität, z. B. Sand und Grand bis zu einer Korngröfse von 2

50cm, während eine dichtere Fügung- (wie bei verschiedenartigen Mifchungen von Ton, Lehm und Sand) nur einer weniger als 50cm Starken FiitrationsSchicht bedarS.

Man kann die Tätigkeit des Filtrats als eine Fortsetzung der Tätigkeit der AbSorptionsSchicht betrachten. Was dieSe zu leisten nicht im Stande war, wird zur AuSgabe des Filtrats, welches die in den verSickernden TagwaSSern gelösten organischen Stoffe bis zu ihrer letzten OxydationsStuSe, alSo bis zur vollkommenen Neutrali-Sierung, zurückhalten muSs. Von dieSem Standpunkte aus Sind auch Sür die unterste BodenSchicht die Schon erwähnten kalk- und eisenhaltigen Bodenarten als wünschenswert zu bezeichnen.

3¹*

32-

Bodenluft.

Boden

feuchtigkeit.

Die groSse Bedeutung des niederfickernden BodenwaSSers (Regen- und Schnee-waSSers), welches dem Boden wechselnden Feuchtigkeitsgehalt verleiht, beSteht einerseits in Seiner Fähigkeit, die gasförmigen ZerSetzungsprodukte (wie z. B. Kohlensäure und Ammoniak) zu abSorbieren und ihre Diffufion nach auSsen zu verhindern, andererseits in der durch dieSes kohlenSaure WaSSer verurSachten AuflöSung der nichtflüchtigen (Seifen und flüSSigen) ZerSetzungsprodukte. Die durch das BodenwaSSer verurSachte Feuchtigkeit darS aber nicht zu lange andauern, und je Schneller Sie wieder der Trockenheit weicht, deffo mehr wird der ZerftörungsVorgang den Charakter der VerweSung annehmen.

Der zu groSse Feuchtigkeitsgehalt Solcher Bodenarten, welche Sür die oxydierende LuSt undurchläSSig find (der Sog. naffen oder kalten Bodenarten) könnte eine Leichenwachsbildung (Adipocire), d. h. die Umwandelung der menSchlichen Leichengewebe und befonders der EiweiSsStoffe in eine Fettart, verurSachen. Dies wäre eine höchst widerliche und antihygienifche Art der ZerSetzung, die Sich weder als ein VerweSungs-, noch als ein Fäulnisvorgang darflellt¹³).

Auch bei zu groSser Trockenheit des Bodens wird der ZerSetzungsprozeSs auS-gehalten, weil die Leichen, beSonders die Kinderleichen, waSSerarm werden und die Entwickelung der tierifchen Organismen ftark gehemmt iSt. Es kann daher, wenn kein neues WaSSer zum Leichnam hinzutreten kann, das Austrocknen (die Mumifikation) der Leiche eintreten, was vielleicht vom ethifchen und hygienifchen Standpunkte aus die wünfchenswertefte von allen natürlichen Beffattungsarten wäre, jedoch vom wirtSchaStlichen Standpunkte nicht empfohlen werden kann, weil in dieSem Falle die Wiederbenutzung des Begräbnisplatzes ausgefchloffen Sein würde. Im übrigen würden im Falle einer groSsen AnhäuSung mumifizierter Leichen immerhin auch Sür die öffentliche GeSundheit groSse Nachteile entstehen.

Die ZuSammenSetzung der Grund- oder BodenluSt iSt abhängig von der Durch-läSfigkeit des Bodens in Bezug auS Seinen LuSt- und Feuchtigkeitsgehalt. Die BodenluSt wird einerseits durch das Eindringen der atmoSphärifchen LuSt, andererseits durch die nach auSsen diffundierenden GräbergaSe und durch die Temperaturunterschiede zwifchen der atmoSphärifchen und der Bodenluft in Bewegung gefetzt. Auch Spielen unter der Voraussetzung eines lockeren Bodens die Starken Wind-Strömungen an der Erdoberfläche eine wichtige Rolle. Beim heStigen Eindringen der atmoSphärifchen Luft, die den Verwefungsvorgang begünstigt, wächft der Gehalt der BodenluSt an Sauerftoff; dagegen wird der Schädliche KohlenSaure- und Ammo-

13) Die Umwandelung in Leichenwachs ift in Zürich auf dem an der Promenade gelegenen Friedhof beobachtet worden ; fie hat feiner Zeit eine gewifle Aufregung hervorgerufen und Anlafs zu der dortigen Bewegung für Leichenverbrennung gegeben. — Auch bei der Räumung (im Jahre 1785) des Friedhofes Des Innocents zu Paris (der feit dem XVI. Jahrhundert als Hauptbegräbnisplatz für Paris gedient hat) ftiefs man zum grofsen Teile auf Leichen, die nicht völlig verwert, fondern in Fettwachs umgewandelt waren.

niakgehalt vermindert. Andererfeits bedingt wieder der relative Feuchtigkeitsgehalt des Bodens das Steigen und Sinken des Grundwafferfpiegels, und hiermit ift auch das Verdrängen und Wiedereindringen der Bodenluft verbunden.

ver-

Hierdurch wird ein fteter Wechfel in der Zufammenfetzung der aus der atmo-fphärifchen und der Gräberluft beftehenden Bodenluft und auch in ihrer Bewegung nach verfchiedenen Richtungen, und zwar hauptfächlich in der lotrechten urfacht.

G rundwaffer.

Die meteorifchen Tagwaffer fickern, nachdem fie zu einem kleinen Teile an der Oberfläche verdunftet oder oberflächlich abgefloffen find, durch die verfchiedenen Bodenfchichten und fammeln fleh in einer gewiffen Tiefe auf einer undurchläffigen Schicht, wo fie den Grundwafferftrom bilden. Der abwechfelnd fteigende und fallende Grundwaflerfpiegel, welcher vom relativen P'euchtigkeitsgehalte der Luft abhängig ift, übt auf den Charakter des Zerfetzungsvorganges einen bedeutenden Einflufs aus. Der giinftige Verlauf des letzteren hängt vom Abfiande des Grundwafferfpiegels von der Grabfohle ab.

Wenn die zuläffige Grenze des Grundwafferftandes überfchritten wird und hierdurch das Grundwaffer in den Bereich der Zerfetzungszone einzudringen droht, fo wird dem Uebel durch die Trockenlegung (Drainage) des Gräberfeldes abgeholfen. Diefer Drainage wird entweder der ganze Begräbnisplatz oder, da die Schwankungen des Grundwafferfpiegels von der Bodenbefchaffenheit abhängen und daher an verfchiedenen Stellen verfchieden fein können, auch nur der betreffende Teil davon (Sektion) unterzogen.

Wenn der Friedhofboden Ueberfchwemmungen ausgefetzt ift, fo fucht man häufig gleichfalls in der Drainage einen Ausweg ; doch ift die Benutzung eines folehen Friedhofbodens überhaupt verwerflich.

Die hier verwendeten Drainrohre find glafierte Tonrohre und befitzen 25 bis 100mm lichte Weite, 9 bis 15mm Wandftärke und 320 bis 370mm Länge. Die Stöfse werden mit Zement oder Afphalt gedichtet, um das Einwachfen der Baumwurzeln zu verhindern. Die Tiefe, in welcher die Drainrohre gelegt werden, beträgt je nach der Tiefenlage des höchften Grundwafferftandes 1,25 bis 3,oo m. Der Abftand der einzelnen Rohrleitungen voneinander foll das 10- bis 25fache der Tiefe, in welche fie gelegt find, betragen.

Wenn das Gelände genügendes Gefälle hat, werden die Drainwaffer behufs ficherer Desinfektion auf eine Wiefe geleitet und müffen wegen ihrer ftarken Verunreinigung wie ftädtifche Kanalwaffer behandelt werden. Mufs aber eine künft-liche Vorflut gefchaffen werden, dann wird das Drainwaffer in befonderen Brunnen-fchachten gefammelt und mittels Pumpenanlagen mit Motorbetrieb an die Erdoberfläche befördert und abgeleitet.

Die Desinfektion der abgeleiteten Drainwaffer wird oft bis zu einem gewiffen Grade durch künftlich gefchaffenes Filtrat bewirkt.

Dies ift z. B. in Bordeaux der Fall, wo die in einer Tiefe von 2 m unter der Hauptallee des Friedhofes angelegten Drainrohre in Sammelfchachte münden, welche mit einer Filtrations-fchicht von Kiesfand umgeben find. Auf diefe Weife fliefsen die filtrierten Abwaffer in die Dévèfe ab.

Die Entwäfferung auf dem israelitifchen Friedhofe zu Breslau erfolgt durch Klärgruben nach einer unter der Gräberfohle verlegten Drainageleitung. Durch diefe fliefsen die Abwaffer nach einer Reinigungsanftalt (Syftem Hulwa) und von dort nach den Deichgräben.

Oft werden auch die unterften Schichten der Zerfetzungszone (alfo unter der

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

Gräberfohle) durch fekundäre Drainrohre entwäffert. Eine folche Anlage ift in Verfailles durchgeführt.

In keinem Falle aber darf das abgeleitete Drainwaffer als Nutzwaffer verwendet werden.

In Wiesbaden gelangen die Abwaffer, die aus dem Nutzwaffer und den aus den Grüften herftammenden Leichenflüffigkeiten beftehen, in den Hauptkanal des friedhöflichen Entwäfferungs-netzes und werden, nachdem fie dafelbft durch das aus der ftädtifchen Wafferleitung ftets zu-fliefsende Waffer teilweife gereinigt wurden, zur weiteren Filtrierung in den Wald geleitet und in Laufgräben verteilt.

Der oft den Drainrohren zugefchriebene Vorteil, welcher darin beftehen foll, dafs die Wafferableitung auch gleichzeitig eine unterirdifche Lüftung bewirkt, kann eher als ein Nachteil betrachtet werden ; denn den Gräbergafen, welche durch das fliefsende Drainwaffer in die Rohre mitgeriffen werden, wird im Falle der Ableitung auf Wiefen und dergl. hierdurch ein freier Austritt geboten und die Möglichkeit der Verunreinigung der atmofphärifchen Luft herbeigeführt. Diefe Gefahr könnte allerdings durch Anwendung eines Waffergeruchverfchluffes abgewendet werden.

Die Mifsftände eines zu hohen Grundwafferftandes fucht man oft durch kiinff-liche Erhöhung (Auffchüttung) des Bodens oder auch für den Fall, dafs das Waffer von einer undurchläffigen Filtrationsfchicht aufgehalten wird, durch Bohrungen der letzteren an verfchiedenen Stellen nachzuhelfen. Doch kann diefe Mafsnahme nicht als ernft und dauerhaft betrachtet werden. Die feften und flüffigen, von den Tag-waffern mitgeriffenen Fäulnisftoffe könnten bald die Verftopfung folcher Bohrlöcher verurfachen und das Wiedererfcheinen der alten Nachteile zur Folge haben.

Das gleiche läfst fich von den bei fchlecht durchläffigen Bodenarten vielempfohlenen Abzugsrinnen fagen. Hierdurch würde nur den Mifsftänden an der Erdoberfläche abgeholfen, während die Hauptnachteile im Unterboden beftehen blieben.

34-

Bodenwärme.

In der Entwickelung der tierifchen und pflanzlichen Organismen, die den Zer-ftörungsprozefs des Leichnams bewirken, fpielt unter anderen Faktoren auch die Temperatur des Bodens — die fog. Bodenwärme — eine wichtige Rolle. Der Zer-fetzungsvorgang erfordert gewiffe maximale und minimale Temperaturgrenzen, innerhalb deren er fortfehreiten kann. Bei Ueberfchreitung diefer Grenzen treten fofort Erfcheinungen auf, die nicht mehr den Zerfetzungscharakter tragen.

Pliernach bilden die Bodenarten mit einer konftanten Temperatur von 0 Grad C. (in Polargegenden), andererfeits auch die Sandwüften am Aequator eine fchützende Hülle für die Leichen, die im erfteren Falle unzerfetzt konferviert¹⁴), im zweiten Falle vollftändig ausgetrocknet und mumifiziert werden ¹⁵).

Diefe Fälle find als kritifche Momente zu bezeichnen und find, da die menfeh-liche Hülle dabei unverändert erhalten bleibt, für die öffentliche Gefundheit auch die am wenigften gefährlichen. Am gefährlichften in diefer Beziehung aber find die Temperaturen von 4,5 bis 7 Grad C., welche in kalten und naffen Bodenarten Vorkommen, in denen fich der Zerfetzungsvorgang verlangfamt und wobei die Lebensfähigkeit der infektiöfen Bazillen begünftigt wird.

Somit ift eine in gewiffen Grenzen fich bewegende Bodenwärme für den gün-ftigen Verlauf der Verwefung unbedingt nötig. Die Wärmeabforption verfchiedener Bodenarten hängt von ihrer fpezififchen Wärme und von ihrer Farbe ab. Je naffer

U) Die Gräberfunde in Polargegenden weifen dies in manchen Fällen deutlich nach.

¹⁵) Hiermit ift auch die oft Jahrtaufende betragende Dauer der Erhaltung von ägyptifchen und mittelafrikanifchen Mumien zu erklären.

die Bodenart ift, defto mehr Wärmeeinheiten verbraucht fie zu ihrer Erwärmung; deshalb werden feuchte Bodenarten gleichzeitig kalte genannt. Je heller gefärbt eine Bodenart ift, defto gröfser ift ihre fpezififche Wärme und defto mehr wird die Mumifizierung in ihrem Entliehen gehemmt ; darum find folche helle Bodenarten als fchützende Hülle über der Zerfetzungszone als günftig zu bezeichnen. Dagegen eignen fich für die Zerfetzungszone felbft mehr die dunkel gefärbten Bodenarten, da fie oft in diefer Tiefe (befonders bei geringer Durchläffigkeit) ungenügende Bodenwärme länger zurückhalten und den Verlauf der Verwefung dadurch begiinftigen.

Zuletzt ift auch die Wärmeabforption des Bodens von feiner mehr oder weniger geneigten Lage abhängig.

35-

Pflanzenwuchs.

36-

Regelrechter

Betrieb.

Die vielen Nachteile, die in den erften Stufen des Zerfetzungsvorganges entliehen können, fucht man oft durch Bepflanzung des Friedhofbodens zu neutralifieren. Die Vegetation der Begräbnisplätze hat gewifs ihre hygienifche Bedeutung, da der Pflanzenwuchs erltens zur Verarbeitung der Leichenzerfetzungsprodukte viel beiträgt und zweitens als ein gewiffer Entwäfferungsfaktor für feuchte Bodenarten dienen kann.

Zu diefem Zwecke eignen fich befonders die wafferabforptionsfähigen Erlen. Vom erfteren Standpunkte aus werden deswegen fonnige, den Pflanzenwuchs be-günfligende Lage des Friedhofgeländes und in kälteren Gegenden Anpflanzungen beftimmter Baumarten, wie Eichen, Tannen, Pappeln und Akazien, empfohlen. Ihre Aufgabe befteht einerfeits im Auffaugen der Zerfetzungsprodukte, was durch die Wurzeln beforgt wird, welche daher befonders lang fein follen, damit fie in die Zerfetzungszone tief eindringen; andererfeits haben diefe Baumarten die Verarbeitung der fchädlichen Gafe durch die Kronen in Sauerftoff und Ozon zu bewirken. Allerdings wären die Vorteile des Pflanzenwuchfes tatfächlich fehr bedeutend, wenn die eben ausgefprochene Vorausfetzung in allen Einzelheiten auch wirklich eintreffen würde. Indes wurde nachgewiefen, dafs die Produkte der erfteren Fäulnisllufe, wie Ammoniak, Schwefel- und Phosphorwafferftoffe, flüchtige Kadaveralkaloide u. a., für eine günftige Befchaffenheit der Wurzeln und den dadurch bedingten Pflanzenwuchs eher fchädlich als zuträglich find. Nur die oxydativen Zerfetzungsprodukte, vor allem in der letzteren Oxydationsftufe, wie z. B. Kohlenfäure, falpeter- und phosphorfaure Salze, find für die Pflanzenwelt von vorteilhafter Wirkung.

Dies find aber auch gleichzeitig diejenigen Produkte, deren Entweichen in die Atmofphäre, wie Kohlenfäure, oder Verbleiben im Erdboden, wie die Salze, keinen fchädlichen Einflufs mehr auf die Gefundheit ausüben können. Somit ift der Dienft, welchen die Leichen der Vegetation durch die Sterilifierung des Erdbodens mit den falpeter- und phosphorfauren Salzen erweifen, viel gröfser als der Dienft, welchen der Pflanzenwuchs der durch die Leichen gefährdeten öffentlichen Gefundheit er-weift. Infolge diefer Sterilifierung eignet fich das Friedhofgelände nach einigen Rotationen zu Agrikulturzwecken und Gartenanlagen fehr gut.

b) Bedingungen für den hygienifchen Betrieb der Erdbeftattung.

Bei den Erdbeilattungen foll der Bedingung eines regelrechten Betriebes die gleiche Bedeutung beigemeffen werden wie der eben befprochenen Bedingung, wonach vor der Benutzung eines Grundftückes zu Friedhofzwecken eine genaue Prüfung feiner geologifchen Befchaffenheit ftattzufinden hat. Der regelrechte Betrieb ift mit der richtig feftgefetzten Zeit für die Wiederbenutzung des Erdgrabes, dem

fog. Begräbnisturnus, in erfter Linie und mit der richtigen Behandlung des Begräbnisgeländes während feiner Belegung, d. h. mit der geordneten und richtigen Anlage und Benutzung der Gräber (fiehe Näheres hierüber in Kap. 3, unter b, 1 u. 2) in zweiter Linie in Zufammenhang zu bringen.

37-

Begräbnis

turnus.

In den verfchiedenen Ländern beruht der feftgefetzte Turnus meiftens auf den praktifchen Erfahrungen, die man in den Friedhöfen der Hauptftädte gemacht hat. Somit fchwankt der Turnus, je nach den verfchiedenen Verordnungen, zwifchen 5 und 30 Jahren, wobei für die Kindergräber eine kürzere Frift feftgefetzt ift. Es ift aber untunlich, die Wiederbenutzung des Erdgrabes einer allgemeinen ftädtifchen Verordnung zu unterwerfen. Rein örtliche Verhältniffe und die genaue Unterfuchung des Bodens können allein für diefe Feftfetzung mafsgebencl fein und die Gefahr, die bei einer unrichtigen Wiederbenutzung des Erdgrabes entftehen könnte, ablenken. Jedenfalls follte man mit der endgültigen Feftfetzung des Begräbnisturnus den Ablauf des erften derfelben abwarten.

Die Zerfetzung in den fandigen Bodenarten dauert nach vorgenommenen Unterfuchungen im Kies- und Sandboden für Erwachfene 7, für Kinder 5 Jahre, nach deren Verlauf nur Knochen und etwas amorphe, humusreiche Subftanzen als Ueberrefte zu konftatieren find. Im feinkörnigen Sand gefchieht die Zerfetzung etwas langfamer. Lehmgehalt verlangfamt die Zerfetzung, und bei Lehmboden mit nur geringem Sandgehalt ift der Turnus für Erwachfene auf 9 und für Kinder auf 5 Jahre feftgefetzt worden. Diefe Annahme könnte auch in analogen Fällen gemacht werden, vorausgefetzt, dafs zeitweife Befeuchtung des Erdbodens ftattfindet und dafs die Grundwafferverhältniffe giinftig find.

In feuchten Bodenarten gefchieht die Zerfetzung allerdings viel langfamer. Am günftigften find in diefer Beziehung kalk- und eifenhaltige Bodenarten, bei denen die Zerfetzung die kiirzefte Zeit in Anfpruch nimmt. So z. B. genügt der 7jährige Turnus für Erwachfene und der 4jährige für Kinder in München, dank der günftigen Befchaffenheit des Bodens (Kalkgeröllboden), vollkommen.

Eine unrichtige Feftfetzung des Begräbnisturnus kann die Ueberfättigung des Bodens und feine Abforptionsfähigkeit herbeiführen. Die Hauptfache hierbei ift, dafs man fich bei der Feftfetzung des Turnus gerade nur knapp mit der Frift begnügt, die der Leichnam zur Zerfetzung braucht. Mit dem Abfchluffe des Reduktionsvorganges aber ift die oxydative Verarbeitung der Fäulnisftoffe in unfchädlichc Produkte fehr oft noch nicht vollendet, und bei den leichten, poröfen Bodenarten nimmt fie noch eine gewiffe Zeit in Anfpruch, befonders wenn fchon einige Rotationen ftattgefunden haben. Deshalb mufs man fich bei der Beftimmung des Turnus nach der mechanifchen und chemifchen Wirkung des Erdbodens richten und den Gehalt an organifchen Subftanzen nach jeder Rotation genau prüfen.

Am wenigften hat man diefe Nachteile bei jenen Bodenarten zu befürchten, welche aus alkalifchen Erden (Kalk, Magnefium u. f. w.) beftehen und Eifengehalt aufweifen. Je gröfser diefer Gehalt ift, defto gröfser wird auch die Reforptions-fähigkeit folcher Bodenarten, und defto fchwerer unterliegen fie einer Ueberfättigung, können alfo jahrhundertelang ihrem Zweck entfprechen.

Im allgemeinen ift in Bezug auf den Turnus die Hygiene mit dem fozial-ökonomifchen Standpunkte nicht in Einklang zu bringen. Vom hygienifchen Standpunkte wäre es am rationellften, um die Ueberfättigung des Bodens zu vermeiden, den Turnus fo grofs wie möglich zu halten ; vom Standpunkte der Ethik aus wäre

dies gleichfalls zu befürworten. Vom wirtfchaftlichen Standpunkte ift dies aber infolge der mit der Zeit immer gröfser werdenden Abmeffungen der ftädtifchen Friedhofanlagen unzulänglich.

Der Ueberfättigung des Bodens wird auch durch die reichliche Bemeffung des Grabraumes vorgebeugt. Hierin liegt daher gleichfalls eine wichtige Bedingung für den hygienifchen Betrieb eines Friedhofes.

Literatur

über »Friedhöfe im allgemeinen«.

Travaux de Paris. Êtabliffements de bienfaifance. Revue ge’n. de l'arch. 1862, S. 223.

Rüppell. Ueber die Wahl der Begräbnifsplätze. Viert, f. gerichtl. u. öff. Medicin, Bd. 8, S. 23. Dały, C. Architecture funéraire. Spécimens de tombeaux, maufolées, chapelles funéraires, farco-phages, fi'eles, pierres tombales, croix etc., principalement dans les cimetières de Paris. Paris 1873.

Cemetery. Building news, Bd. 25, S. 452.

Les pompes funèbres de Paris. Établiffement central de la rzie d'Aubervilliers. Nouv. annales de la confi. 1875, S. 33.

Martin-Barbet. Des cimetières au point de vue de l'hygiène pttbliquc. Annales d’hygiène publique,

Bd. 43. S. 95.

Schaeck-Jaquet, C. La fépulture particulièrement les cimetières et nécropoles. Genf 1876. Rückfichten bei Anlage neuer Begräbnifsplätze. Deutfche Bauz. 1876, S. 178.

Der Einflufs der Friedhöfe auf ihre Umgebung. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1880, S. 5.

Concours de la fociété centrale d'architecture.    Projet dc Campo - Santo. L’émulation 1SS0,

PI. 10-1*1, 12.

Lossier, L. Des conditions d’tin bon cimetière. Revue d’hygiène 1880, S. 446.

Mortuaries for towns and villages. Builder, Bd. 39, S. 367, 381.

Vallin, E. La queßion des cimetières. Revue d'hygiène 1881, S. 633.

A campo fanto for interment atid crémation. Builder, Bd. 41, S. 581.

Pettenkofer, v. u. v. Ziemssen’s Handbuch der Hygiene und der Gewerbekrankheiten. Theil II, Abth. 1, 1. Hälfte: Beerdigungswefen. Von F. Erismann. Leipzig 1882.

Kuby. Die hygienifchen Anforderungen an Anlage und Benutzung der Begräbnifsplätze. Deutfche Viert, f. öff. Gefundheitspflege 1882, S. 462.

Ueber die hygienifchen Anforderungen an Anlage und Benutzung der Friedhöfe. Deutfche Viert, f. öff. Gefundheitspflege 1882, S. 11.

Gosse. Du choix d’un terrain pour un cimetière. Revue d’hygiène 1S82, S. 790.

Italienifche Campofanto-Anlagen. Deutfche Bauz. 1883, S. 569, 593.

Ein idealer Friedhof. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 183.

Ausftellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswefens in Berlin 1882/83. XI. Begräbnifsplätze. Centralbl. d. Bauvervv. 1883, S. 474.

Die Friedhofsanlagen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1883, S. 162, 171, 179, 188; 1S84, S. 4, 11. Projet de cimetière monumental. L'émidation 1886, PI. 32—35.

Bertoglio, L. Les cimetières au point de vue de l'hygiène et de Vadminifiration. Paris 1889. Begräbniswefen in Halle a. S.: Staude, Hüllmann & v. Fritsch. Die Stadt Plalle a. S. im Jahre 1891. Feftfchrift für die Mitglieder und Theilnehmer der 64. Verfammlung der Gefellfchaft deutfeher Naturforfcher und Aerzte Halle 1891. S. 191.

Beurtheilung von Entwürfen zur Anlage oder Erweiterung von Begräbnifsplätzen etc. Deutfche Bauz. 1892, S. 116.

Beftattungsanlagen in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 207.

Waldner, H. A. Moderne Friedhofkunft. Deutfche Bauhütte 1903, S. 273, 282, 301.

Maier, H. & K. Wöhr. Neue Formen der Friedhof-Architektur etc. München 1903—04.

Pietzner, H. Landfchaftliche Briedhöfe. Leipzig 1904.

Jurass, P. Friedhofsfchinuck und Grabbepflanzung. Mit einem Vorwort : Der Friedhof in heutiger Zeit etc. Leipzig 1904.

Fayans, S. Die Entwicklung der modernen Friedhofsanlagen und der verfchiedenen Beftattungs-arten vom Standpunkte der Technik und Hygiene etc. Wien 1905.

Zetsche, C. Friedhof kund. Architektonifche Rundfchau 1905, S. 9.

Friedhöfe zu Mannheim: Mannheim und feine Bauten. Mannheim 1906. S. 401.

2. Kapitel.

Anordnung der Begräbnisplätze im allgemeinen,

a) Wahl des Geländes.

38.

Lage

und Windrichtung.

Nachdem die Zeit der Sog. »Kirchhöfe« vorüber war, befafste man fich bei den neu entftandenen Friedhöfen und zuletzt Zentralfriedhöfen mit dem Problem

ihrer Lage und kam zu dem Ergebnis, dafs die freien und hochgelegenen Friedhofplätze den hygienifchen Anforderungen am meiden entfprechen. Die freie, der Sonnenwirkung ausgefetzte Lage ermöglicht einen rafcheren Wechfel der atmofphä-rifchen Luft und bewirkt hierdurch den Zutritt gröfserer Mengen von frifcher, oxydierender Luft in die Friedhofgräber.

Die Anlage von Friedhöfen auf Grundftücken, welche höher liegen als die nächften bewohnten Ortfchaften, bezw. deren höchftgelegene Wohnhäufer, bewirkt, dafs die über dem Friedhofgelände lieh bildende, oft mit gefährlichen Fäulnisgafen überfüllte Luftzone höher zu liegen kommt als die unmittelbar über der bewohnten Ortfchaft liegende Luftfchicht. Die erftere könnte daher mit letzterer nur bei ftarkem, in der Richtung nach der Stadt zu wehendem Winde vermengt werden.

Von diefem Standpunkte aus fpielt auch die Windrichtung eine überaus wichtige Rolle, und doch wird fie felbft bei den neuzeitlichen Friedhofentwürfen zu wenig berückfichtigt, und es wird die Anforderung, dafs der Friedhof eine der herrfchenden Windrichtung unbedingt entgegengefetzte Lage erhalten folle, oft ver-nachläffigt.

Im allgemeinen ift, unter der Vorausfetzung, dafs diefer Grundfatz befolgt wird, eine dem Winde ftark ausgefetzte Lage des Friedhofgrundftückes als äufserft wünfehenswert zu bezeichnen, da der Wind infolge feiner reinigenden Kraft in Bezug auf die Friedhofluft als natürliches Lüftungsmittel bezeichnet werden kann.

Man fucht die Nachteile einer zu niedrigen Lage des Friedhofgeländes und einer ungünftigen Windrichtung, insbesondere die dadurch entstehende Möglichkeit einer Verpeftung der nächften bewohnten Ortfchaften, durch Baumanlagen zu verhindern. Zu gleichem Zwecke werden die Friedhöfe oft mit hohen Einfriedigungsmauern umgeben, die jedoch diefe Aufgabe nicht zu erfüllen vermögen, da die Kolumbarienarkaden, denen die fchädlichften Ausdünnungen entftrömen, oft bis 6m Höhe erhalten. Deshalb mufs der Höhenlage des Friedhofgrundftückes eine grofse Bedeutung beigemeffen und befonders hügeliges Gelände empfohlen werden. Vermieden dagegen Sollen Plätze an Steilen Abhängen werden, da Sie im Falle Starker meteo-riScher Niederfchläge der Ueberfchwemmungsgefahr ausgefetzt find.

39-

Grundwaffer-

ftrömung.

Eine ebenfo wichtige, wenn nicht noch wichtigere Rolle als die Windrichtung fpielt bei der Wahl des Grundstückes die Richtung des Grundwafferftromes. Diefe mufs ebenfo wie die Windrichtung von der Stadt abgewendet fein, da fonft die pathogenen Bakterien des F'riedhofbodens, die mit dem Grundvvafferftrome mit-geriffen werden können, in das Grundwaffer, alfo auch in das Brunnenwaffer der Stadt gelangen und zu Epidemien Anlafs geben können.

Seit die nachteilige Wirkung der Verbauung der nächften Umgebung von Friedhofanlagen erkannt worden ift, hat man in vielen Ländern Anordnungen über die Entfernung der Friedhöfe von bewohnten Ortfchaften getroffen. Diefe Vor-fchriften ftimmen aber durchaus nicht miteinander überein, da darin der Abftand der Friedhöfe von den bewohnten Ortfchaften und von den nächften Brunnen innerhalb der Grenzen von 10 bis 370 m fchwankt, fo dafs diefe Mafsregeln fich nur als wenig wertvoll, ja als nutzlos darftellen.

Entfernung

von

bewohnten

Ortfchaften.

41.

Beftandteile.

42.

Gräberfeld.

So beftimmt ein franzöfifches Dekret aus dem Jahre 1S07 diefe Entfernung mit 100 m, ein englifches auf 183 m (= 200 Yards). Ein öfterreichifches, unter Kaifer Jofef erlaffenes Gefetz normiert bei geringem Tiefftande des Grundwaffers das Mindeftmafs diefes Abftandes auf 50m, fonft aber auf 10 m.

Die fpäter feftgefetzten Entfernungen entfprechen fchon mehr den Anforderungen der Hygiene.

So wird z. B. in Rufsland die geringfte Entfernung von den Weichbildgrenzen plattländifcher Gemeinden auf 1067 m (= 1 Werft) leftgefetzt. Die im Jahre 1875 vorgenommenen Unterfuchungen des überaus feuchten Bodens in der Umgebung von St. Petersburg hatten auch zur Folge, dafs die zwei grofsen Friedhöfe im Süden und Norden der Stadt in einer Entfernung von 12 und 14 km an den Eifenbahnwegen angelegt wurden.

Auch in anderen Städten wird die Entfernung der neuangelegten Friedhöfe von der Stadt bedeutend gröfser angenommen. Der neue öftliche Friedhof zu München ift 3‘/2 km vom Mittelpunkte der Stadt entfernt. Beim Wiener Zentralfriedhofe beträgt diefer Abftand 11 km, beim Hamburger Zentralfriedhofe in Ohlsdorf 12 km.

Am allerrichtigften erfcheint uns die feitens des Gefundheitsrates des Departements Gironde im Jahre 1875 angeordnete Gröfstentfernung von 11 km. Das Ueberfchreiten diefes Höchftmafses wäre vom wirtfchaftlichen Standpunkte nicht zu empfehlen.

Ein wichtiges Hindernis für das ftetige Beibehalten diefes vorgefchriebenen Abftandes befteht in der ftets zunehmenden Ausbreitung der Städte, fo dafs bei einer ungenügenden Entfernung der Friedhöfe von ihnen diefer Abftand fchliefslich auf Null reduziert wird.

Von diefem Standpunkte aus empfiehlt es fich, foweit es die örtlichen und die Geländeverhältniffe geftatten, die Friedhöfe nördlich oder nordöftlich von der Stadt anzulegen, da fich erfahrungsgemäfs die Städte in Eidlicher und weltlicher Richtung auszubreiten pflegen. Im entgegengefetzten Falle müfste mit Rückficht auf die Möglichkeit einer Verbauung des den Friedhof ringsum einfchliefsenden Geländes aufser dem Friedhofgrundftück auch noch eine mit dem Bauverbote be-laftete Quarantänezone angekauft werden, deren Gröfse von den örtlichen Anordnungen über die kleinfte Friedhofentfernung abhängen würde. Dies ift auch beim örtlichen Friedhofe zu München der Fall gewefen.

Die gefamte Friedhoffläche befteht:

1)    aus dem von den Gräbern eingenommenen Gelände, dem fog. Gräberfeld, und

2)    aus der zu Gräbern nicht verwendeten Grundfläche, welche zur Anlage von Alleen, freien Plätzen und zu Bepflanzungszwecken ausgenutzt wird.

b) Gröfse eines ftädtifchen Begräbnisplatzes.

Die Berechnung der gefamten Grundfläche eines Gräberfeldes gefchieht durch Multiplikation der Anzahl der Turnusjahre mit dem durchfchnittlichen Flächenraum, der für je ein Grab und das in Längs- und Querrichtung fich anfchliefsende

43-

Unbelegtes

Gelände.

44.

Sektionen.

Zwifchenftück beftimmt ift, und der Ziffer der im Jahre zu erwartenden Sterbefälle¹⁰). Letztere Ziffer beftimmt fich aus dem Durchfchnitte der letzten io Jahre, wobei man, falls die Bevölkerung jährlich zuwächft, annimmt, dafs die Progreffion der Zunahme durch weitere io Jahre erhalten bleibt. Hierbei mufs in Rückficht gezogen werden, dafs im Falle von Epidemien die Sterblichkeit noch über den Durchfchnitt wächft und infolgedeffen die letztere Ziffer diefer Annahme entfprechend erhöht werden mufs.

Bezüglich der Gröfse des freien unbelegten Geländes herrfchen verfchiedene Meinungen. Die Anhänger der Gartenkunft, denen die pflanzliche Ausgeftaltung der Friedhöfe am Herzen liegt, empfehlen zu diefem Zwecke ein Fünftel, ja fogar ein Drittel der Gefamtgrundfläche. Dies ift indes bei dem neu entftandenen Zentral-friedhoffyftem, wo wirtfchaftliche Grundfätze eine wichtige Rolle fpielen, als übertrieben zu bezeichnen. Nach diefem Grundfatz müfsten z. B. auf dem Wiener Zentralfriedhofe, der fleh mit feiner Erweiterung über eine Gefamtfläche von etwa 200 ha erftreckt, für pflanzliche Anlagen gegen 50 ha Vorbehalten werden.

Da die gegenwärtige monumentale Ausgeftaltung die frühere parkähnliche Anlage der PTiedhöfe verdrängt hat und fomit auch der Raum für die erftere berück-ftchtigt werden mufs, läfst fleh für die Bepflanzung und die Hauptwege einfchliefslich der freien Plätze nicht über 20 Vomhundert des gefamten Friedhofgrundftückes empfehlen.

Die ganze Friedhofgrundfläche wird, der leichteren Orientierung wegen, in grofse und kleine Sektionen eingeteilt, die letzteren in Gräberreihen. Auf den alten Münchener Friedhöfen beträgt die Breite je einer Sektion 30 bis 40m und ihre Länge 50 bis 60 m; dabei find die Wege zwifchen den Sektionen (alfo Hauptwege) 3,5 0 bis 4,oo m breit. Auf dem Wiener Zentralfriedhofe betragen die Abmeffungen der Sektionen erften Ranges 180 X 180m und diejenigen der Sektionen zweiten Ranges 100 X 180 m-

Auf manchen Friedhöfen find befondere Sektionen für Erwachfene, befondere für Kinder beftimmt; dies betrifft aber nur die Reihengräber. Diefe wegen der verfchiedenen Turnuszeit lobenswerte Einrichtung geht in manchen Städten (Hamburg, München, Wien, Berlin u. f. w.) noch weiter. In Brescia werden die Männerleichen von den F'rauenleichen getrennt, alfo auf befonderen Parzellen beigefetzt.

Am weiteften ging man mit diefer Scheidungseinrichtung in Bologna. Das männliche und weibliche Gefchlecht wird nicht nur bei den Erwachfenen, fondern auch bei den Kindern getrennt beigefetzt; aufserdem haben die fezierten Spitalleichen eine befondere Grundfläche, wobei auch an der Gröfse der Särge und an der durch diefe beftimmten Gröfse des einzelnen Grabes gefpart wird. Die Sarg-abmeffungen betragen in diefem Falle l,so X 85 cm. Eine befondere Grundfläche wird auch den Geiftlichen zuerteilt. Von Bedeutung ift überdies der Umftand, dafs die infektiöfen Leichen gleichfalls eine befondere Parzelle für fich haben ; hier will man dem mit der Erdbeftattung verbundenen Uebelftand dadurch abhelfen, dafs man diefe Gräber tiefer (2,50 m) als diejenigen für nichtinfektiöfe Leichen (2,00 m für Erwachfene, 1,50 m für Kinder) anlegt, was jedoch nicht als richtig angefehen werden kann. In den Gräbern Ift ferner auf der Sohle eine desinfizierende, 22 ftarke Kalkfchicht ausgebreitet, was angefichts der möglichen Verunreinigung des

mm

Grundwaffers als höchft zweckmäfsig erfcheint. Noch zweckmäfsiger wäre es allerdings , wenn der Sarg an allen Seiten mit Kalk umgeben würde, da dies auch auf die Zufammenfetzung der Bodenluft einen heilfamen Einflufs ausüben würde.

3. Kapitel.

Einteilung und Ausnutzung des Friedhofgeländes.

a) Begräbnisgelände und Baulichkeiten.

Bei der Anlage der neuzeitlichen Begräbnisflätten wird — zum Unterfchiede von den früher vielfach planlos angelegten, den Anfprüchen an eine bequeme Verrichtung der Beflattungsfeierlichkeiten nicht genügenden Friedhöfen — für die forg-fältige Einteilung und Ausnutzung des getarnten Eriedhofgeländes in hohem Mafse geforgt. Für die gegenwärtige Einteilung einer Friedhofanlage hat fich in letzter Zeit ein Schema herausgebildet, das in der harmonifchen Zufammenftellung der Ausgeflaltung der eigentlichen Begräbnisgrundfläche mit der architektonifchen Ausbildung der für die Kultus- und Nützlichkeitszwecke beftimmten Baulichkeiten be-fteht. Die Anordnung der einzelnen Bauwerke wird von vornherein der natürlichen Bodengeftaltung angepafst, und bei der Verteilung diefer Elemente wird für eine günftige perfpektivifche Wirkung möglich!! geforgt.

Bezüglich der Behandlung des Begräbnisfeldes find verfchiedene Anfichten zu verzeichnen. Von den Anhängern der gärtnerifchen Kunft wird, wie fchon erwähnt, die parkartige Ausgeflaltung des getarnten Friedhofgeländes empfohlen.

Bei der Berückfichtigung des wirtschaftlichen Standpunktes jedoch, der bei einer ftädtifchen Anlage nicht aufser.acht gelaffen werden darf, ift die Verwendung einer angemeffenen Grundfläche für parkartige Zwecke, wenn man die grofsen Kotten des auch weit aufserhalb der Stadt gelegenen Grund und Bodens bedenkt, nicht immer durchführbar. Die Verfchönerung des Friedhofgeländes durch Blumenparketts, Anpflanzungen u. f. w. ift allerdings immer erwünfcht; jedoch foll das Hauptgewicht auf die würdige architektonifche Ausgeflaltung der Gefamtgrundfläche (aufser den Bauwerken mit Terraffen, Springbrunnen, Arkadenbauten u. f. w.), auf möglichfl bequemen Verkehr und auf rafche Orientierung auf dem Gräberfelde gelegt werden.

In Bezug auf den gärtnerifchen Teil find die neuzeitlichen Friedhofanlagen in zweifacher Weife ausgeführt worden :

1)    Anlagen, auf denen das getarnte Gräberfeld in englifcher Weife parkartig ausgebildet ift und die ganze Friedhofanlage fomit eine Parkanlage darftellt, und

2)    Anlagen, auf denen das parkartige Element vom friedhöflichen Gräberfelde getrennt und an feine Ränder verwiefen wird.

Die letzteren Anlagen mit vorwiegend architektonifchem Charakter find infolge des mehr offenftehenden Gräberfeldes und der daraus fleh ergebenden leichteren Orientierung in den Gräberreihen vorzuziehen. Man kann allerdings den in erfter Reihe angeführten parkartigen Anlagen den Vorzug der malerifchen Gruppierung nicht verfagen ; doch entfällt dabei die möglichfl weitgehende Ausnutzung des Geländes bis auf feine Bruchteile.

Von grofser Wichtigkeit ift es, wenn bei den Friedhöfen mit vorwiegend architektonifchem Charakter, bei denen alfo das parkartige Element eine unter-

45-

Begräbnis-

gelände.

46.

Gärtnerifche

Anlagen.

geordnete Rolle fpielt, im Schwerpunkt der Anlage eine Kirche, eine Kapelle oder eine Einfegnungshalle errichtet wird, wenn auch noch ein Blumen-, bezw. Rafen-parkett, das den traurigen Anblick der Begräbnisftätten dem Leichengefolge mög-lichft entziehen foll, hinzukommt. Hierdurch eröffnet fich auch dem Befucher durch, die Toröfifnung des Haupteinganges eine freie Ausficht auf die inmitten des dekorativ ausgeftatteten Parketts liegende Kapelle.

47-

Parkartige

Friedhöfe.

Die parkartigen Anlagen laffen fich als regelmäfsige und unregelmäfsige unter-fcheiden. Letztere bedingen einen gröfseren Aufwand an Grundfläche, die den Gräbern entzogen wird ; doch werden fie infolge der ihnen eigenen, mehr land-fchaftlichen Wirkung in den Städten mit billigerem Grund und Boden bevorzugt. Auf jeden Lall mufs aber der Pflanzenwuchs folcher landfchaftlicher Lriedhöfe nach beftimmten Grundfätzen geordnet und gruppiert und foll fchon von vornherein bei der Aufftellung des Grundplanes berückfichtigt werden. Die regelmäfsigen Anlagen bieten in den Grofsftädten und befonders bei vorwiegend ebenem Gelände gröfsere Vorteile in wirtfchaftlicher Hinficht. Auch wird auf derartigen Lriedhöfen der Verkehr, was bei jeder ftädtifchen Anlage unbedingt mafsgebend ift, befonders erleichtert. Der Erfatz für das viel Raum beanfpruchende rein landfchaftliche Element wird bei der regelmäfsigen Einteilung durch die Wechfelwirkung von Architektur und Garten-kunft gefchafifen. So trägt z. B. die Anlage von Terraffen, Parterres mit farbenprächtigem Blumenfchmuck, regelmäfsigen Ruheplätzen mit Brunnen und Kapellen, auch Rafen- und Pflanzenftreifen feitlich von den Wegen viel zum Vorteile des Gefamteindruckes bei ; die Grundfläche, die durch diefe Verfchönerungen beanfprucht wird, ift nur ganz unbedeutend.

48.

Baulichkeiten.

Die auf den Friedhöfen zu errichtenden Baulichkeiten zerfallen in folche für Nützlichkeits- und folche für Kultzwecke. Zur erfteren Gruppe gehören :

1)    Verwaltungsgebäude, die meifl; im Anfchlufs an das Haupteingangstor angeordnet werden. Sie find entweder von aufsen (von der Strafse aus) oder vom Friedhof aus zugänglich. In der Nachbarfchaft diefer Gebäude Blumenparketts, bezw. kleine Gärten oder, was häufiger vorkommt, friedhöflichen Zwecken dienende Gärtnereien anzulegen, ift um fo empfehlenswerter, als die Verwaltungsgebäude bewohnt zu fein pflegen.

2)    Baulichkeiten, die für die Aufbahrung und Befichtigung der Leichen dienen. Gefunde, freie und zentrale Lage ift dabei befonders in Rückficht zu ziehen.

3)    Baulichkeiten, welche in Städten mit fakultativ zuläffiger Feuerbeftattung zum Aufftellen der Leichenverbrennungsöfen beftimmt find und in denen noch andere Räumlichkeiten, die bald Nützlichkeits-, bald Kultzwecken (Einfegnungshallen) dienen, untergebracht werden.

4)    K u 11 u s b a u t e n, in denen feierliche Leichenbeftattungen, vorausgehende religiöfe Handlungen u. f. w. vorgenommen werden. Hierzu gehören Kirchen, Kapellen, Einfegnungs- oder Parentationshallen, die, wie bereits erwähnt, den Mittelpunkt der Gefamtanlage bilden follen.

49-

Gruppierung

der

Alle diefe Baulichkeiten laffen in architektonifcher Hinficht mancherlei Zu-fammenftellungen zu. Einige davon, die in den erften neuzeitlichen Friedhofanlagen Baulichkeiten, zum Ausdruck gelangten, find bereits, da fie fich als verfehlt ergaben, aufgegeben worden.

Zu den mifslungenen Verfuchen gehört z. B. die Verbindung der Verwaltungsgebäude mit der Kapelle; die Vereinigung fo verfchiedenartiger Elemente ift, fo-

wohl aus ethifchen wie auch aus architektonifchen Gründen, letzteres felbft dann, wenn die beiden Bauwerke durch Hallen getrennt wären, nur fchwer denkbar. Anders verhält es fich mit der Frage der Vereinigung von Kapelle und Leichenhallen ; diefe Anordnung wurde in der letzten Zeit vielfach getroffen und hat fich in allen Beziehungen glänzend bewährt.

Mehrere Beifpiele hat auch die Zufammenftellung der Kapelle mit den Hallenbauten für das Unterbringen von Kolumbarien und von Arkadengräbern aufzuweifen.

Mufs die Kapelle bedeutendere Abmeffungen erhalten oder wird ein gröfserer Kirchenbau erforderlich, was namentlich bei Zentralfriedhöfen zutrifft, dann wird von einem unmittelbaren Anfchlufs der Hallenbauten an die Kirche aus architektonifchen Rückfichten (allzu grofser Unterfchied in der Proportionierung der beiden Bauwerke) abzufehen fein. Doch kann die Zufammenfaffung beider Baulichkeiten in das Auge gefafst werden, z. B. die Kirche freigelegt werden, und die Arkadenbauten, die alsdann im Halbkreis oder in einem Viereck anzulegen find, umgeben die Kirche; die Arkaden find dann an einer Seite offen, damit der Zugang zur Kirche freibleibt.

Die früher verfuchte Vereinigung der Kapelle und der Leichenhalle in einem Bauwerke, wobei die Leichenhalle im Untergefchofs (Krypta) der Kapelle untergebracht wird, ift als vollkommen verwerflich zu bezeichnen. Wenn auch dadurch im Aufbahrungsraum eine natürliche niedrige Temperatur erreicht wird, fo find Beleuchtung und Lüftung mangelhaft, fowie auch das Einbringen der Särge in eine derart angeordnete Leichenhalle überaus erfchwert.

Das Leichenverbrennungshaus hat fich bis jetzt unter den Baulichkeiten eines Friedhofes, infolge der Schwierigkeiten, die der Verbreitung des Feuer-beftattungsgedankens in breiteren Volksfchichten im Wege Rehen, nur eine ganz befcheidene Stellung behauptet. Das Krematorium wird zumeift ganz abgelegen, faft verfteckt, errichtet, was dem würdigen Zwecke, den es verfolgt, keinesfalls entfpricht. Die Zukunft, die im Namen der Hygiene und der Wirtfchaftlichkeit die obligatorifche Leichenverbrennung vielleicht mit fich bringen wird, wird auch neuen Zufammenftellungen und Gruppierungen ein freies Feld eröffnen. In diefem Falle würde uns die Vereinigung der Kapelle, des Leicheneinäfcherungshaufes und der Leichenhallen in einem Bauwerke — das Krematorium im Untergefchofs der Kapelle und die beiden Leichenhallen für infektiöfe und nichtinfektiöfe Leichen an die Kapelle als Flügelbauten angefchloffen — am zweckmäfsigften erfcheinen. Um diefes zentral gelegene Bauwerk würden dann freigelegene Arkadenbauten (mit Afchen-gräbern) angeordnet werden. Das gefamte und gewohnte architektonifche Bild der jetzigen Zentralfriedhofanlage würde daher mit dem Aufgeben der Erdbeftattung und mit dem Uebergange zur Feuerbeftattung unverändert beftehen bleiben.

Im übrigen laffen fich, abgefehen von der zentralen Lage der Kapelle, bezw. der Zentralfriedhofkirche, für die Anordnung einer grofsen Friedhofanlage keine allgemein gültigen Regeln aufflellen. Die Baulichkeiten follen allerdings mit dem übrigen Gräbergelände ein einheitliches Ganze bilden, wenn auch hierbei eine Mannigfaltigkeit bezüglich der Einzelheiten als wünfchenswert zu bezeichnen ift.

5°-

Israelitifche

Friedhöfe.

Das vorftehend Gefagte foll fich im allgemeinen auch auf die Bedingungen für die Anlage der Begräbnisplätze der israelitifchen Kultusgemeinden beziehen, die zumeift gefondert angelegt werden ; auf Zentralfriedhöfen nehmen fie, infolge

befonderer religiöfer Vorfchriften, einen getrennten Teil des Friedhofes, oft mit befonderen Zugängen, in Anfpruch. Doch find es nur wenige der Gegenwart an-gehörige israelitifche Friedhöfe, die nach dem gefchilderten Schema für Begräbnisplätze der chriftlichen Konfeffionen angelegt werden. Zu folchen gehört z. B. der israelitifche Friedhof in Breslau. (Siehe Kap. 4, unter b, 7.)

Zumeift find aber Gefamtanordnung, Beftimmung und Verteilung der einzelnen Baulichkeiten auf den israelitifchen Friedhöfen im wefentlichen verfchieden von denjenigen der Friedhöfe für die chriftlichen Konfeffionen und ftellt fich auf den älteren Friedhöfen diefer Art wie folgt dar.

Hinter dem Haupteingange ift zumeift ein geräumiger Vorhof angelegt, der in feiner Mitte mit einem offenen Wafferbecken zur Benetzung der Hände nach vollendeter Zeremonie (Zeichen der Reinigung) gefchmückt wird. Im Vorhofe führt vom Einfahrtstore bis zur Predigthalle eine gepflafterte Fahrbahn für die Leichenwagen. Die Predigthalle wird von Werten nach Orten orientiert und an der Oftfeite der Sarg aufgeftellt. An der Nord- und Südfeite werden grofse Fenfter, die wenn möglich bis zum Fufsboden reichen, und zwei grofse Durchgangstore angebracht. Der Sarg wird fomit zur Einfegnung vom Vorhof in die Halle und

Dg- iS-

IV. Wohnftube.

K. Küche.

Kirchhof.

Pred.-HI.

■V

im.

El

■i

Baulichkeiten am Eingang des neuen jüdifchen Friedhofes zu Hannover¹⁷).

Arch. : Opfiler.

von da unmittelbar zum Friedhof gebracht. Die Priefter, welche die Halle nicht betreten dürfen, wohnen der Zeremonie von aufsen bei ; deswegen wird auch der untere Teil der Fenfter mit nach aufsen gehenden Flügeln verfehen. Das Leichenhaus wird fo fchlicht und einfach wie möglich gehalten : ein fchräg geneigter Wafchtifch für die Leichen (von 1,90 m Länge, 1,25 m Breite und 0,95m Höhe) in dem für ca. 20 Perfonen bemeffenen Raume, daneben ein kleines Gelafs zur Aufbahrung des Leichnams. Das Leichenhaus ift mit einem Betraum verbunden, mufs von Orten nach Werten orientiert werden und einen befonderen Eingang vom Vorhof befitzen. Gegenüber dem Leichenhaufe, an der anderen Schmalfeite des Vorhofes, wird zumeift die Wohnung des Friedhofwärters angeordnet. Auf diefe Weife find die Bauten am Eingänge des neuen jüdifchen Friedhofes zu Hannover verteilt und ausgeftattet worden (Fig. 15 ¹⁷).

Der allgemeine Eindruck, den die bis jetzt errichteten jüdifchen Friedhöfe machen, ift mit Ausnahme einiger grofsftädtifcher (Prag [Fig. 16], Budapeft, Frankfurt a. M. und Breslau) zumeift düfter, infolge des befcheidenen Totenkultus, der bei den Juden gepflogen wird ¹⁸).

U) Fakf.-Repr. nach: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II, Theil 2. Berlin 1884. S. 285.

ls) Dies ift auf den Abfcheu der Juden vor dem Leichnam und den Glauben an feine Unreinlichkeit zurückzuführen.

Das Fehlen jedes figürlichen Schmuckes, dem jüdifchen Ritus entfprechend, trägt zur Einförmigkeit des Eindruckes folcher Begräbnisplätze wefentlich bei.

b) Ausbildung des Begräbnisgeländes.

i) Erdgräber. u) Anlage und Benutzung.

Die Meinungen über die den Anforderungen der Hygiene entfprechende Tiefe des Erdgrabes gehen zum Teile ftark auseinander. Die oft verfuchte allgemeine

Fig. 16.

. V:

Sgj

5¹-

Gräbertiefe.

-r:

L1

. rm

iLÆ±

w''

JL,

Tîmi

zËËj^JnwïW'ï'z'zz^^

jiitt« a

■£—___Wil iHLTTÎL! J

..

Gebethalle auf dem jüdifchen Friedhofe zu Prag.

Arch. : Münzberger.

Feftftellung einer folchen Tiefe ift ziemlich gewagt; denn hierbei fpielen die örtlichen Verhältniffe der Bodenbefchaffenheit und des Grundvvaffers eine wichtige Rolle. Erft nach genauer Unterfuchung des Friedhofgeländes kann diefe Frage ohne empfindliche Nachteile gelöft werden.

Im allgemeinen bietet die geringere Tiefe des Erdgrabes den Vorteil der Be-fchleunigung des ZerfetzungsVorganges mit oxydativem Verwefungscharakter, wobei die Durchläffigkeit für Luft und Feuchtigkeit und die leichtere Erreichbarkeit folcher kleiner Tiefen für die tierifchen Organismen Faktoren von grofser Wichtigkeit find. Die Tiefe foll jedoch nicht weniger als l,oom, von der Erdoberfläche bis zum höch-ften Punkt des Sarges gemeffen und ausfchliefslich des darüber aufzuführenden Erd-

52.

Einzel

grabfläche.

53-

Sargmaterial.

liügels, betragen, da fonft die fchützende Hülle lieh auch im giinftigften Falle als ungenügend zur Verhinderung des Entweichens übelriechender Gafe erweifen könnte.

Als gröfste Tiefe dürfen 2,oo m bezeichnet werden. Wenn die Bodenbefchaften-heit eine ungünftige ift, wenn z. B. geringe Durchläffigkeit bei grofser Dichte vorhanden ift und dadurch Hohlräume entftehen, welche die Verbindung zwifchen der Boden- und atmofphärifchen Luft herftellen, fo kann der allgemeinen Meinung, dafs diefem Uebelftande mit einer tieferen Anlage der Gräber abgeholfen werden könnte, nicht beigepflichtet werden. Je tiefer das Grab unter der angegebenen gröfsten Tiefe angelegt werden würde, defto fchwieriger wäre das Eindringen des atmofphärifchen Sauerftoffes und der für die Verwefung auch wichtigen Sonnenwärme; hierdurch würden die Fäulniserfcheinungen begünftigt, und die aus diefen dämmenden Gafe würden einen vielleicht längeren, aber immerhin ficheren Weg zum Entweichen an die Erdoberfläche finden. Wenn aber die Grundwafferver-hältniffe nicht vollkommen günftig find, fo würde durch die zu tiefe Lage der Grabfohle nur die Stärke der Filtrationsfchicht vermindert werden, und was vielleicht im günftigen Falle an der Erdoberfläche nicht wahrnehmbar wäre, würde im Grundwaffer empfindlich, fogar gefährlich werden können.

Auch die oft empfohlene geringere Tiefe für Kindergräber (weniger als l,oo m) ift vollftändig zu verwerfen. Unter keinen Umftänden darf ein Unterfchied zwifchen der Tiefe der Kindergräber und derjenigen für Erwachfene ftattfinden. Obwohl die Gefamtmaffe der Zerfetzungsprodukte einer Kindesleiche kleiner ift als die eines Erwachfenen, fo ift doch auch die Fläche eines Kindergrabes kleiner; infolgedeffen enthält in beiden Fällen lcbm des Friedhofbodens die gleiche Gefamtmenge der fauligen Stoffe.

Das gleiche läfst fleh über die Unrichtigkeit einer tieferen Lage der Grab-fohle für infektiöfe Leichen fagen. Die Epidemien verbreiten fleh viel mehr durch das Waffer als durch die Luft. Deshalb ift auch in diefem Falle das Näherlegen der Grab fohle an den Grundwafferfpiegel als gefährlich zu betrachten.

Die Normierung der Einzelgrabfläche ift vollftändig von der verfchiedenen Mächtigkeit der Erdfchicht zwifchen den Gräbern abhängig. Hierbei fpielt aber die Zufammenfetzung der betreffenden Bodenart die hauptfächlichfte Rolle. In den abforptionsfähigen (befonders kalk- und eifenhaltigen) Bodenarten, welche chemifche Verbindungen mit den Zerfetzungsprodukten eingehen, könnte eine 25cm ftarke Zwifchenfchicht als genügend gelten, um die nach den Seiten dringenden Zerfetzungsprodukte aufzunehmen. Dagegen müfste bei lockerem, feinkörnigem Sande mit fchwacher Reforptionsfähigkeit die Zwifchenfchicht doppelt fo ftark gewählt werden, letzteres auch wegen der fonft vorhandenen Schwierigkeit bei der Herftellung des Grabes. Die Wahl ftärkerer Zwifchenfchichten ift für beide Fälle von grofsem Vorteil, da die Reforptionsfähigkeit des Bodens mit der Zeit fleh vermindert. Daraus, dafs die Gräber für infektiöfe und nichtinfektiöfe Leichen gleich tief angelegt werden, folgt aber noch nicht, dafs auch die Stärke der Zwifchenfchichten der Erdgräber ftets diefelbe fein foll. Die kleinere Fläche der Kindergräber bedingt gleichfalls eine weniger ftarke Zwifchenfchicht; dagegen wäre es zweckmäfsig, die Zwifchenfchicht bei den Infektiöfen gröfser als bei den Nichtinfektiöfen zu halten.

Der Sarg mufs als eine fchützende Hülle zur längeren Erhaltung des fleh zerfetzenden Leichnams betrachtet werden. Darum fpielt in diefer Hinficht das Sargmaterial eine viel wichtigere Rolle, als man ihm gewöhnlich beizumeffen pflegt.

Die fich im Sarge anfammelnden Zerfetzungsgafe hindern den Zutritt der Luft und des Waffers zum Leichnam ; fomit werden die Fäulniserfcheinungen durch den fchützenden Sargkaften begünftigt. Von diefem Standpunkte aus ift die Anwendung der Metallfärge für die Erdgräber vollftändig zu verwerfen.

In Bologna werden die Metallfärge nur in aufserordentlichen Fällen zugeiaffen, müffen aber dabei mit einer Oeffnung verfehen fein.

Für Holzfärge ift am wenigften haltbares, alfo weiches Material zu empfehlen. Tannenholz eignet fich für die Särge am beiden, da es leichter und fchneller zerfällt; indeffen halten fich manche andere Holzarten bis zu io Jahren in der Erde (befonders in feuchten Bodenarten), fo dafs fie bei der Wiederbenutzung des Erdgrabes mit Hacken zerhauen werden müffen.

Hermetifcher Verfchlufs des Sarges und Imprägnieren des Inneren mit Lack (blofser Anftrich ift noch zuläffig) verlängert die Zerfetzungsfrift und erhöht die Fäulniserfcheinungen.

Im übrigen war die Beifetzung der Leichen in der blofsen Erde (im XIII. und XIV. Jahrhundert) die richtigfte Erdbeftattungsart. In unferer Zeit eignet fich diefe aber aus ethifchen Gründen nicht mehr. Jedenfalls aber ift es fehr zu empfehlen, an den Särgen Ventilationsöffnungen anzubringen.

ß) Verfchiedene Arten von Erdgräbern.

Den Maffengräbern wurde in den letzten Jahrzehnten das Todesurteil ge-fprochen. Veranlaffung hierzu bot die Feftftellung, dafs die Choleraepidemie zu Neapel im Jahre 1863 hauptfächlich durch diefes verwerfliche Gräberfyftem ver-urfacht worden ift. Dort wurden 20 bis 30 Leichen ohne Sarg in die Gruben aufeinander geworfen; das Unterlaffen der Einfargung war dabei noch ein Vorteil. Anderer Anficht ift Hoffmann, der in der Verfammlung des »Deutfchen Vereins für öffentliche Gefundheitspflege« zu Wien 1881 die Nichteinfargung als das Ver-werflichfte bei diefer Beftattungsart erklärt hat.

Aus demfelben Grunde wurde das Maffengräberfyftem auch in Frankreich nach den traurigen Folgen, die es nach fich gezogen hat, aufgegeben. So z. B. wurden einerfeits auf dem Kirchhofe Des Innocents in Paris 6500 Leichen in einem 1 Fufs tiefen Graben beigefetzt. Bis vor kurzer Zeit wurde auch in Bologna für die Unbemittelten diefe Beftattungsart angewendet; jetzt aber ift fie auch dort unterfagt, und die Errichtung von Erdfchächten zwifchen den Gräbern ift angeordnet worden.

Die Maffengräber erfuhren mit der Zeit eine Abänderung, die als giinftig bezeichnet wird, aber auch keinesfalls zu empfehlen ift. Dies find die Schachtgräber, welche für die Unbemittelten noch immer in Verwendung ftehen und wobei Särge nebeneinander und übereinander in eine Grube gefleht werden. Vom ethifchen Standpunkte fleht diefe Beftattungsart vielleicht höher als das höchft inhumane Hineinwerfen der Leichen in eine Grube; aber in Bezug auf Hygiene befitzt es diefen Vorzug unbedingt nicht. Durch das Gewicht der oberen Sargreihen werden die unteren mit der Zeit in die Tiefe geprefst, wo fie leicht in das Gebiet des Grundwaffers gelangen können. Auch abgefehen hiervon bilden die oberen Sargreihen eine hemmende Hülle für das Eindringen des Sauerftofifes zu den unteren Sargreihen und bedingen hierdurch heftige Fäulniserfcheinungen und

54-

Maffengräber.

55-

Schachtgräber.

56-

dicke Erdfchichten voneinander getrennt, was jedenfalls die

cm

Reihen- und Doppelreihengräber.

wenn

Ueberfullung des Bodens mit faulen, oft krankheitserregenden Keimen. Der Zer-fetzungsvorgang wird fich daher in Schachtgräbern auch in weichem, poröfem Boden mit der Zeit, namentlich in den unterften Sargreihen, ebenfo vollziehen, wie in einem für Luft und Feuchtigkeit undurchläffigen Boden. Dies wurde z. B. in Hamburg auf dem St. Jakobi-Friedhofe feftgeftellt, wo von den drei übereinander im Sandboden flehenden Särgen an der Stelle der oberften, deren Ruhezeit io Jahre betrug, nur das Gerippe des Leichnams gefunden wurde, während der Sarg vollftändig verfchwunden war; der unterfte Sarg hingegen enthielt, obgleich feine Ruhezeit 25 Jahre betragen hatte, eine noch unverfehrte Leiche, zu welcher man erft gelangen konnte, nachdem man den Sarg mit dem Beile geöffnet hatte.

Dies ift auch der Beweis hierfür, dafs das unferer Anficht nach wünfchens-werte Auseinandergehen des Sarges in den Fugen in den unterften Schachtgräberreihen nur fehr feiten fich vollzieht, obgleich dies allgemein angenommen wird und nur bei einem fehr tiefen Grundwafferftande möglich ift.

Bei den Schachtgräbern auf dem Wiener Zentralfriedhofe werden die einzelnen Sargreihen durch 50 erwähnten Nachteile vermindert.

Die unterfte Reihe wurde dort in der Tiefe von 2,50 m angelegt; beim Befuche diefer Schachtgräber war kein übler Geruch zu verfpüren. Allerdings wird erft jetzt die zweite Reihe (die erfte war nach 17 Jahren angefüllt) belegt; es ift aber noch fraglich, ob fich nach Ausfüllen der ganzen Schachtgrube, die mit einem 1,00 m hohen Hügel bedeckt wird, jene Mifsftände nicht doch einftellen werden.

Das Reihengräberfyftem, welches infoweit an dasjenige der Schachtgräber erinnert, als dabei auch reihenweife Särge ohne Zwifchenwand nebeneinander (aber nicht übereinander) geftellt werden, könnte nur dann empfohlen werden, die Gräberreihen voneinander durch Zwifchenfchichten, deren Stärke bei günftiger Bodenbefchaffenheit auf ein Mindeftmafs herabgemindert werden könnte, getrennt werden.

Ein Beifpiel für diefe Beftattungsart bietet u. a. der im Jahre 1899 angelegte Weftfriedhof zu Magdeburg, wo jedes Grab in den Reihen für Erwachfene 2,20 m X l,3om, für gröfsere Kinder l,eo X 0,90 m und für kleine Kinder l,io X 0,so m Grundfläche in Anfpruch nimmt; der Weg zwifchen den Gräberreihen ift 0,31 m breit. Hier ift der Fehler begangen worden, dafs für das einzelne Grab zu viel Raum verfchwendet und andererfeits für die Erdwände eine zu geringe Dicke erübrigt wurde.

Aus Sparfamkeitsgründen wurden in den letzten Jahrzehnten zuerft in Hamburg die Doppelreihengräber eingeführt. Hierbei werden in einer Reihe je zwei Särge mit den Kopfenden gegeneinander aufgeftellt. Die Doppelreihen find 4,00 bis 4,20 m breit und durch 50 bis 60 cm ftarke Erdwände voneinander getrennt, oberirdifch ift jedes Grab vom benachbarten durch einen 20 bis 30 cm breiten Fufspfad und die Doppelreihen durch l,oo m breite Wege voneinander getrennt. Für die Kindergräber befitzen die Doppelreihen bei einer Sarglänge von l,oo bis l,so m eine Breite von 3,20®. Das ethifche Gefühl wird beim Hinunterlaffen des Sarges in diefe unentgeltlichen Doppelreihengräber für Unbemittelte dadurch gefchont, dafs die ganze Grube mit Brettern überdeckt und nur die Oefthung für den hinab-zulaffenden Sarg offen gelaffen wird, fo dafs die benachbarten Särge nicht fichtbar werden. Auf dem neuen öftlichen Friedhofe in München (1901) find die Doppelreihen für Erwachfene in einer Breite von 4,20 m angelegt; die Länge jedes Grabes

beträgt demnach 2,io m, und die Breite ift mit 0,so m feftgefetzt. Für Kinder find befondere Doppelreihengräber vorgefehen, wobei die Breite der Doppelreihe l,so m beträgt. Die Breite des Ganges zwifchen den Doppelreihen, alfo die trennende Erdwand, ift in beiden Fällen 0,öo m dick, was eigentlich bei den Kindergräbern fparfamer in Ausficht genommen werden könnte, da fie weniger Leichenmaterial beherbergen und deshalb auch weniger ftarker Reforptionsfchichten bedürfen.

Das bis in die letzte Zeit allgemein übliche Einzelgräberfyftem, wo die Sektionen des Begräbnisgeländes in Gräberreihen und diefe in Einzelgräber geteilt wurden, war auch das allerrichtigfte, da jedem Grabe, welches von allen Seiten mit Erdfchichten umgeben war, genügende Reforptionsmaffe zur Verfügung fleht.

Die Abmeffungen folcher Einzelgräber fchwanken je nach den verfchiedenen gefetzlichen Vorfchriften. — Auf den alten Münchener Friedhöfen war jedes einzelne Grab in den Reihen 2,40 bis 2,50 m lang und l,oo bis 1,20 m breit; zwifchen den Gräbern war eine 30 bis 40cm dicke Erdwand; oberirdifch war jede Grabftelle 1,7 5 m lang und 0,7 5 cm breit, fo dafs in den inneren Reihen ein breiter Durch-gang gebildet wurde. — Pappenheim empfiehlt für die Gefamtfläche des einzelnen Grabes für Erwachfene 4,27 4m und für Kinder 3,27 4m.

Wir find der Anficht, dafs beim Einzelgrabe die Abmeffungen der lichten Oeffnung möglichft klein gewählt, hingegen die volle Aufmerkfamkeit auf die Zwifchenwände zwifchen den Gräbern gerichtet und deren Dicke je nach der Bodenbefchaffenheit beflimmt werden foll.

Zu den Einzelgräbern werden auch die Ehrengräber gezählt, für welche befondere Plätze verwendet werden. Auf dem örtlichen Friedhofe in München beträgt die Breite jedes Platzes, auf welchen 3 bis 4 Ehrengräber angelegt werden, 5,20 m und die Länge ungefähr 6 m.

Das Einzelgrab wird jetzt fart nur noch als Kaufgrab behandelt und zu den fog. bevorzugten Grabftätten gezählt.

Eine vorzügliche Anordnung der Einzelgräber (an die der Genoffenfchafts-gräber erinnernd), um das zentrale Denkmal radial angeordnet, bietet der Spring-grove Cemetery zu Cincinnati. (Siehe Kap. 4, unter b, 6.)

Die Familiengräber, als Erdgräber gedacht, werden dem allgemeinen Begräbnisturnus unterworfen, nach deffen Ablauf fie von neuem belegt werden. Diefe Gräber nehmen gewöhnlich die 4- bis ófache Grundfläche eines Einzelgrabes ein, und die Anforderungen, die man an fie zu rtellen hat, find die gleichen wie bei den Einzelgräbern. Jede Familiengrabftelle foll befonders ausgegraben werden, damit die Särge nicht unmittelbar nebeneinander flehen, fondern durch Trennungs-fchichten voneinander gefchieden find.

Aus den früher angegebenen Gründen des erfchwerten Sauerftoffzutrittes und des möglichen Hineingeratens in das Bereich des Grundwaffers find auch hier Doppelgräber, desgleichen folche, wo mehrere Reihen übereinander aufgeftellt werden, zu vermeiden.

Bei den nicht ausgemauerten Familiengräbern follen Denkmäler nicht zu-gelaffen werden, weil fie eines befonderen P'undaments bedürfen.

Die ausgemauerten Familiengräber im Freien gehören, falls fie dem Begräbnisturnus nicht unterworfen find, zu den Erbbegräbniffen.

Einzel-und Ehrengräber.

58.

Familien

gräber.

59-

Zerfetzungs-

vorgänge

in

unterirdifchen

Steingräbern.

2) Unterirdifche und oberirdifche Steingräber. a) Anlage.

Der Hauptunterfchied zwifchen dem Zerfetzungsvorgang im Steingrab und jenem im Erdgrabe liegt darin, dafs im Steingrabe die Fäulniserfcheinungen überwiegen, welche durch die unvollkommene, gehemmte Oxydation hervorgerufen werden. Die unter der Erde angelegten Steingräber, die fog. Grüfte, können in diefem Falle als Uebergangsftufe zu den oberirdifch ausgemauerten Steingräbern betrachtet werden; bei letzteren erreichen die durch die Fäulniserfcheinungen hervorgerufenen Mifsftände ihr höchftes Mafs.

Durch die Anlage gemauerter Grüfte foll eigentlich eine fchtitzende Hülle gegen das Entweichen der fchädlichen Fäulnisftoffe und Gafe gefchaffen werden. In Wirklichkeit verbreiten fich aber die Gruftgafe im Erdboden ebenfo wie die Erdgräbergafe ; nur wird die Diffufion der fchädlichen Fäulnisftoffe und -Gafe durch die fchützende Mauerhülle, die fich doch nicht vollkommen undurchläffig erweift, etwas verlangfamt.

Die Erfcheinungen in der Gruft charakterifieren fich in der erften Zerfetzungs-ftufe durch die Anfammlung der Zerfetzungsgafe über dem Leichnam felbft. Diefe Gafe bilden eine fchützende Hülle gegen den Eintritt der atmofphärifchen Luft, und nur durch die Vergröfserung des Druckes, den die Gafe infolge ihrer Anfammlung auf die Gruftwände ausüben, findet eine Diffufion der Gruftgafe nach dem Erdboden zu flatt. In Paris angeftellte Unterfuchungen von Gruftgafen, welche in einer Tiefe von 6 m abgefaugt worden waren, haben aufser grofsen Kohlenfäure-mengen — die je tiefer, defto gröfser feftgeftellt wurden — beträchtliche, von der Zerfetzung organifcher Subftanzen flammende Mengen von kohlenfaurem und fchwefelwafferftofiffaurem Ammoniak ergeben.

Durch die Spalten und Poren des Steinmaterials wird demnach mit der Zeit ein Austaufch der atmofphärifchen und diefer Gruftluft bewirkt, und die Intenfität der Nachteile eines folchen Austaufches wird hauptfächlich durch die barometrifchen Schwankungen beeinflufst. Bei ftillem, windlofem Wetter diffundiert die mit der Gruftluft vermifchte Bodenluft nach aufsen, fchwebt an der Erdoberfläche, ohne fich mit der atmofphärifchen Luft merkbar zu vermifchen, und dringt fchliefslich wieder in den Erdboden ein. Dagegen werden die nachteiligen Folgen bei windigem Wetter, insbefondere bei gegen die Stadt zu gerichtetem Winde, viel gröfser. Dabei find die genannten Gafe noch nicht die gefährlichften, wenn auch fchon giftig, wofür als befter Beweis der Umftand dienen kann, dafs Vergoldungen und Malereien in den Kirchen oft von aus Kryptagrüften flammenden Fäulnisgafen angegriffen werden.

Die Hauptaufgabe der Neutralifierung der fchädlichen, fowohl feften als flüffigen Zerfetzungsprodukte, welche durch die Poren der Gruftwandungen mit der Zeit niederfickern, fällt demnach dem Erdboden zu, deffen Befchafifenheit und Grund-wafferverhältniffe diefelben Bedingungen erfüllen follen, welche fchon unter i, ß (bei Befprechung der Erdgräber) angegeben worden find. Deshalb foll auch der Zutritt der atmofphärifchen Luft und Feuchtigkeit zu den in den Grüften befindlichen Leichen ermöglicht werden, fei es durch entfprechende Dicke und Durchläffigkeit des Wandungsmaterials, fei es durch Lüftungsöffnungen ; nur dann können die Fäulniserfcheinungen zurücktreten und der VerwefungsVorgang vorherrfchen.

Die Wahl einer befonderen, aut die Hemmung der Fäulniserfcheinungen günftig wirkenden Stärke der Gruftmauern hängt vom Grade der Durchläffigkeit des Wandmaterials ab. Je geringer der letztere ift, deflo kleiner kann auch die Wand-ftärke angenommen werden. Da diefe Durchläffigkeit von der Art und Qualität des Materials vollftändig abhängig ift, fo find zu diefem Zwecke die am meiften durchläffigen Steinarten am verwendbarften. In erfter Linie ift hier der Kalkftein (der aufserdem ein ausgezeichnetes Reforptionsmaterial ift) mit dem Durchläffig-keitskoeffizienten von 0,000201 zu erwähnen. Beton ift, obwohl fein Durchläffig-keitskoeffizient 0,000258 , daher gröfser als derjenige des Ziegels ift, doch für diefen Zweck ungeeignet, da fich feine Durchläffigkeit für die Luft bei Durchfeuchtung, die unbedingt nötig ift, um 100 Vomhundert vermindert, während der Ziegel in diefem Falle nachweisbar nur 80 Vomhundert feiner Durchläffigkeit verliert. Befonders wäre aber der Gebrauch des vollkommen undurchläffigen gla-iierten Klinkers (0,000137), namentlich mit Zement als Bindematerial, zu verwerfen. Aus dem gleichen Grunde ift auch für die Grüfte die Verwendung der viel empfohlenen Särge aus einer Mifchung von Gips (0,oooi) und Zement verwerflich.

Für die Gruftfarge follen Verfchlufs und Material die gleichen fein, wie fie zu Erdbegräbniszwecken verwendet werden, damit der freie Austaufch zwifchen der Sargatmofphäre und der freien Bodenluft ftattfinden kann ; der Ammoniakgehalt der erfteren beträgt bei hermetifchem Verfchlufs ¹jä Vomtaufend der ganzen Sargatmofphäre.

Der oberirdifche Verfchlufs der Grüfte foll fo weit luftdicht fein, dafs die faulen Gruftausdünftungen an der Erdoberfläche nicht fpürbar werden. Somit können die Gruftgafe nur durch die Seitenwände diffundieren und bei günftigen Bodenverhältniflen in ihren fchädlichen Wirkungen neutralifiert werden. Darum foll aufser der eingefetzten Steinplatte, welche die Gruft von aufsen bedeckt, noch unter ihr eine Steindecke angebracht werden, wozu fleh am beften ein Gewölbe aus glaflerten Klinkern, auch Gewölbe aus Monier-Maffe, Eifenbeton u. f. w. eignen.

Der Zwifchenraum zwifchen der Steinplatte und diefer Decke foll auf jeden Fall mit reforbierenden Kalk- oder Kohlenpulverfchichten ausgefüllt werden. Anderer-feits fei die Erdfchicht zwifchen den einzelnen gemauerten Grüften ftärker als bei den Erdgräbern, da infolge des oberen hermetifchen Verfchluffes Luft und Feuchtigkeit nur von den Seiten aus zugeführt werden können, was bei den Erdgräbern nicht der Fall ift, da bei diefen Luft und Feuchtigkeit von allen Seiten zutreten können.

In verfchiedenen Ländern wurden fchon längft die grofsen Nachteile der Grüfte anerkannt und verfchiedene Vorkehrungen zu ihrer Verminderung getroffen. So ift in England der vollftändig luftdichte Verfchlufs der Grüfte, in Schweden die Einbalfamierung der in Grüften beigefetzten Leichen, in Deutfchland die Bedeckung der Grüfte von oben mit einer Erdfchicht (was nahezu diefelben Folgen nach fleh zieht wie die Beifetzung in Erdgräbern) und in Oefterreich die höchft empfehlenswerte Errichtung der Gruftmauern ohne Mörtel angeordnet worden.

Im Anfang des Zerfetzungsvorganges ift der Luft- und der Feuchtigkeitszutritt in das Innere der Gruft bei ungenügendem Luftwechfel im umgebenden Erdboden und insbefondere in den Gruftmauern durch gegenüberliegende Luftlöcher 4n den letzteren zu ermöglichen. Hierdurch wird auch das wünfehenswerte Diffundieren der Gruftgafe nach dem Erdboden erleichtert. Dabei follen die Luft-

Gruftmauern.

61.

Lüftung.

62.

Zerfetzungs-

vorgang

in

oberirdifchen

Steingräbern.

löcher fowohl im oberen als auch im unteren Teile der Gruft angebracht werden, damit die Fäulnisgafe von unten, wo ihr Druck mit der Zeit am gröfsten wird, entweichen können und die Bodenluft fomit von oben in die Gruft ihren Eingang findet.

Die Errichtung von Lüftungsfchloten aber, die an die Erdoberfläche, wenn auch nach nichtbewohnten Oertlichkeiten, geführt werden, foll in keinem Falle geftattet werden. Viel empfohlen wird auch das Einführen von atmofphärifcher Luft, welche in der Höhe von 1 m über der Erdoberfläche abgefaugt wird, in die unteren Schichten der Gruft, wobei die Einführungsöffnung in dem über der Gruft errichteten Grabdenkmal verborgen fein könnte, und ferner die Anordnung von Abluftöffnungen in der gegenüberliegenden Mauer. Eine folche Einrichtung mufs aber erftlich als wirkungslos bezeichnet werden, da in den Druckverhältniffen — fobald die Gruftluft infolge ihrer Anhäufung die gleiche Elaftizität erreicht wie die atmofphärifche Luft — das Gleichgewicht eintritt und daher ein Luftwechfel nicht mehr ftattfinden kann. Ferner mufs aber auch im günftigften Falle, wenn nämlich eine gewiffe Lüftung tatfächlich ftattfindet (was im Anfänge noch möglich ift), diefe Einrichtung als höchft gefährlich für die Bewohner der Umgegend bezeichnet werden. Nur in dem einzigen Falle wäre eine folche Lüftung zu empfehlen, wenn es fich um eine Exhumierung handelt, um bei den dabei befchäftigten Arbeitern die Möglichkeit von Ohnmachtsanfällen und Afphyxien zu vermeiden, welche Gefahr hauptfächlich bei Exhumierungen in den erften Fäulnisftadien vorhanden ift. Dazu eignet fich aber nur ein kiinftliches Lüftungsfyftem, wie Druck- oder Säuglüftung; bei der letzteren wird die mittels Luftpumpe in einen Kollektorzylinder abgefaugte Gruftluft unfchädlich gemacht.

In keinem Falle kann die nachteilige Wirkung oberirdifcher Steingräber mit jener der unterirdifchen, die jedenfalls geringer ift, verglichen werden. Die Ver-fchiedenheit der Bedingungen, denen oberirdifche Steingräber unterworfen find, und der Anforderungen, welche man an diefe ftellt, bedingt auch eine Verfchiedenheit in den Zerfetzungserfcheinungen.

Da die oberirdifchen Steingräber mit keinem Reforptionsmaterial, wie die Erdgräber, umgeben find, fo follen fie — des möglichen Entweichens von nichtneu-tralifierten, fauligen Ausdiinftungen wegen — von der Aufsenwelt durch vollftändig undurchläffige Mauern und Verfchlüffe ifoliert werden. Da hierbei der Luftzutritt in die Gräber ausgefchloffen ift, fo wird die Zerfetzung durch befondere tierifche Mikroorganismen, die fich nur unter Abfchlufs von Luft entwickeln, bewirkt. Diefe Zerfetzung trägt daher einen reinen Fäulnischarakter, da fie einzig und allein von den desorganifierenden Organismen der Tierwelt bewirkt wird; auch nimmt fie fehr lange Zeit in Anfpruch. Diefe Art des Zerfetzungsvorganges fteht in demfelben Verhältniffe zu dem in den unterirdifchen Gräbern vor fich gehenden, wie diefer zum Zerfetzungsprozefs in den Erdgräbern. Daher können, foweit es fich um die Turnuszeit handelt, die unterirdifchen Steingräber als eine Uebergangsftufe von den Erdgräbern zu den oberirdifchen Steingräbern betrachtet werden.

Wenn man aber die Fäulniserfcheinungen dadurch vermindern wollte, dafs man bei Errichtung der Mauern oberirdifcher Steingräber die Zufuhr der Aufsen-luft zu den Leichen durch Verwendung durchläffigeren Materials zu bewirken ver-fuchte, fo würde eine Rückdiffufion der Gräbergafe, deren Hauptbeftandteile die nichtneutralifierten Fäulnisgafe find, ftattfinden, und es würde hierdurch die Ge-

fundheit der Lebenden ernltlich gefährdet, im günftigften Falle letztere belältigt werden.

Die Wände der oberirdifchen Steingräber können nur aus den undurch-läffigften Baultofifen hergeftellt werden. Hierzu eignet fich in erfter Linie Beton, welcher an den inneren Wandflächen am beiten mit Glafur bedeckt wird (an den Aufsenflächen wäre die Glafur nur für kurze Zeit haltbar); ferner glaflerte Klinker in Zement gebettet. Hierbei mufs allerdings bemerkt werden, dafs die Glafur mit der Zeit durch die Fäulnisgafe angegriffen wird und fomit eine vollftändige Vermeidung der gefährlichen Nachteile geradezu unmöglich ilt. Somit könnte nicht nur durch die Gruftgafe, fondern auch durch die Flüffigkeiten, welche durch die Wandungen durchflckern, unter Umftänden auch durch Infekten, die infolge des in diefem Falle möglichen Eindringens in die Steingräber die Urfache der Verfchleppung von Epidemien werden könnten, eine wefentliche Gefahr entliehen.

Jedenfalls bieten hermetifche Verfchlüffe der oberirdifchen Steingräber, die noch forgfältiger ausgeführt fein müffen als diejenigen der unterirdifchen, und luftdichte Verfchlüffe der Metallfärge in diefem Falle eine grofse Sicherheit. Dabei empfiehlt es fleh, den Sarg im Inneren mit einem elaltifchen Ueberzug aus einer Mifchung von Kreide, Kolophonium, Guttapercha und Rüböl zu verfehen und den Spalt zwilchen Sarg und Deckel durch einen Zinnftreifen zu fchliefsen.

Oberirdifche Steingräber können überhaupt nur dann als zuläffig bezeichnet werden, wenn fle in ihren Wirkungen an die unterirdifchen, bezw. an die Erdgräber angenähert werden.

ß) Verfchiedene Arten der Steingräber.

Unter den verfchiedenen Arten von unterirdifchen Steingräbern kommen vor allem die Erbbegräbniffe oder Einzelgrüfte im Freien zur Betrachtung.

Die Einzelgruft, wie fie jetzt meift zur Ausführung gelangt, befteht aus einer Steingrabkammer, welche durch Scheidewände in einzelne Zellen oder durch eingemauerte Eifenbalken, auf denen die Särge ruhen, in Abteilungen gefchieden wird. Intereffante Beifpiele für derartige Einzelgrüfte bieten die Erbbegräbniffe auf dem Wiener Zentralfriedhofe und auf dem neuen öftlichen Friedhofe zu München. (Siehe Kap. 4, unter b, 1, ß.)

Da bei diefen fellgemauerten und dichtverfchloffenen Grüften der Erdboden zur Reforption der faulen Zerfetzungsprodukte fall gar nichts beiträgt und letztere eigentlich im Falle des vollftändigen Abfchluffes von Luft und Feuchtigkeit überwiegen, fo müffen folche Grüfte wie die in Bezug auf den Zerfetzungsvorgang folgengleichen oberirdifchen Steingräber behandelt werden. Gleich ihnen follen auch folche Grüfte mit vollftändig luftdichten Verfchlüffen verfehen werden.

Auf jeden Fall erfcheint es fachgemäfs, dafs der Zerfetzungsvorgang in den Einzelgrüften jenem in den Erdgräbern möglich!! ähnlich geflaltet werde. Dies kann bewirkt werden durch künftliche Lüftungsöfifnungen und durch Errichtung der Gruftwände aus möglich!! poröfem und leicht zu lüftendem Steinmaterial. Dagegen erfcheint die Verwendung von in Zement verlegten pnd mit Zementanltrich ver-fehenen Ziegeln, wie dies in Genua gefchehen ift, nicht von Vorteil.

Die unter einem Arkadenbau angelegten Grüfte werden in ihrer Gefamtheit als Arkadengrüfte bezeichnet.

Sie werden meift nach den Achfenteilungen in vielltellige Erbbegrabnisltätten

63-

Erb-

begräbnifle.

64.

Arkadengrüfte.

65-

Katakomben.

66.

Kryptagräber.

67.

Genoffenfchafts

gräber.

ftarken Ziegelmauern und

cm

mit dazugehörigen Arkadendenkmälern geteilt. In jeder Bogenachfe der oberirdi-fchen Arkaden, auch in den Leibungen oder an der gefchloffenen Wand der letzteren, wird das jeder Begräbnisstätte zugehörige Grabdenkmal aufgeftellt.

Diefe Anordnung der Grüfte bietet wegen ihrer Monumentalität das dankbarfte Motiv für die Friedhofarchitektur. Vom gefundheitlichen Standpunkte aber wird das Arkadengruftfyftem wegen der fchon erwähnten Nachteile Stets Anftofs erregen. Deshalb füllte bei folchen Anlagen die ganze Aufmerkfamkeit auf die Art und die Dichtheit der Verfchlüffe gerichtet werden.

Einzelne Beifpiele folcher Grüfte werden in Kap. 4 (bei der Befchreibung ver-fchiedener Friedhofanlagen) vorgeführt werden. (Siehe die Friedhöfe zu Bologna, Genua, Verona und Wien [Zentralfriedhof].)

Die neuzeitlichen Katakomben hellen fich als unterirdifche Kolumbarienarkaden dar, die nach dem Mufter der alten römifchen unterirdifchen Kolumbarien für Afchenrefte gebaut werden. (Letztere galten übrigens auch den altchriftlichen Katakomben als Mufter.) Bologna, Mailand und Neapel bieten in diefer Beziehung die beften Beifpiele. (Siehe darüber Kap. 4, unter b, 3.)

Kryptagräber entstehen durch die Beifetzung der Leichen in den Krypten der Kirchen. Eine Solche Beftattungsweife wurde Seinerzeit gleichzeitig mit der Beifetzung in den Kirchen überhaupt unterfagt und kann in ihrer nachteiligen Wirkung mit der Beftattung in Katakombengräbern verglichen werden. Die Mifs-ftände find aber unbedingt nicht gröfser als bei den Katakombengräbern, und wenn dies vor Zeiten doch der Fall war, fo ift diefer Umftand nur dem unrichtigen Betriebe, insbesondere den ungenügend luftdichten Verfchlüffen zuzufchreiben.

In der neueren Zeit bietet der neue Weftfriedhof in München ein Beifpiel für die Verwendung der Kryptamauern zu Kolumbarienzwecken, wo dies angefichts des tiefen Grundwafferftandes (6 m) gefchehen konnte.

Der 3 m breite Rundgang in der Krypta unter der Parentationshalle wird durch Licht-fchachte von den Seiten beleuchtet. Die Kolumbarienzellen, deren Abmeffungen 2,40 m x l,io m betragen, werden nach der Beifetzung des Sarges mit 15 bis 20 mit einer 5 bis 6 cm ftarken Marmorplatte gefchloffen.

In der Krypta der Parentationshalle auf dem Campo Santo zu Genua befinden fich unter dem Kryptaboden radial angeordnete Grüfte, deren Breitenabmeffungen am Umfange verhältnismäfsig gröfser find. Ihre Verfchlüffe find die gleichen wie bei den Arkadengrüften auf dem gleichen Friedhof. (Siehe hierüber Kap. 4, unter b, 3.)

Die Krypta felbft enthält zeitweife freiftehende, nicht eingemauerte Särge mit folchen Leichen, für die auf dem Friedhofe von vornherein kein Platz beftimmt war; die Särge werden alfo dafelbft nur proviforifch aufgeftellt. Der Sarg mufs unbedingt für diefen Zweck aus Zink oder Blei angefertigt werden und mit Sand, als künftlichem Reforptionsmaterial, gefüllt werden.

Die Särge werden in der Mitte der Krypta, im fog. Pantheon von 13,80 m Durchmeffer auf-geftellt. Diefes Pantheon ift von dem 2,00 m breiten Rundgange durch eine l,oo m ftarke runde Arkadenmauer getrennt.

Genoffenfchaftsgräber find am meiften in Italien gebräuchlich, wo fie Arci confraternita genannt werden. In Deutschland finden fie fich nur in Hamburg vor. Von allen italienischen Städten zeichnet fich in diefer Beziehung Neapel aus, wo die kapellenartigen Bauten der Genoffenfchaftsgräber zu den monumentalsten gehören. Ihre Entftehung verdanken die Genoffenfchaftsgräber dem heftigen Proteft, der Seinerzeit in Neapel gegen das Maffengräberfyftem erhoben worden ift.

Bezüglich ihrer Anordnung können die Genoffenfchaftsgräber eigentlich in die Gruppe der ausgemauerten Familiengräber im Freien gezählt werden.

Zu den unterirdifchen Gräberarten können zuletzt auch die Maffengrüfte gerechnet werden, die eigentlich in ihrer Gefamtanlage mit den Arkadengrüften zufammenfallen, nur mit dem Unterfchiede, dafs fie im Freien (aber nicht unter Maffengräber. den oberirdifchen Kolonnaden) errichtet werden. In Belgien werden diefe Maffengrüfte als Caveaux ftméraires bezeichnet und hellen fich als eine Zufammenfaffung von einzelnen unterirdifchen ausgemauerten Grabkammern dar, wovon jede nach der Aufnahme des Leichnams hermetifch verfchloffen werden mufs.

68.

Unterirdifche

gemauerte

Am meiften kommen Maffengrüfte auf dem San Miniato-Yrieähofe bei Florenz vor.

In jeder Sektion der Maffengrüfte befinden fich auf freiem Totenfelde 7 bis 9x9 einzelne Gräber, deren Mafse 3,20 X 0,78 m betragen. Diefe Gräber find nebeneinander und in zwei Reihen übereinander angeordnet. An der Erdoberfläche wird jeder Grabplatz, der zwei übereinander liegenden Zellen entfpricht, mit zwei Marmortafeln verfehen.

Auch in Mailand find hie und da derartige Maffengrüfte zu finden.

69.

Kolumbarien

arkaden

und

-Mauern.

Die neuzeitlichen Kolumbarienarkaden Hellen fich als oberirdifch errichtete, überdeckte Gänge dar, deren Mauern mit neben- und übereinander angeordneten Oeffnungen, Kolumba rien zellen genannt, verfehen find. Die Gröfse der letzteren entfpricht den gröfsten Abmeffungen der Särge.

Diefe Art der Beifetzung ifi, wenn man vom gefundheitlichen Standpunkt abfieht, die wirtfchaftlichHe von allen, weil hierbei der oberirdifche Raum auch in lotrechter Richtung ausgenutzt wird.

In Brescia wird die der Strafse zugewTendete freie Rückwand der Arkaden gleichfalls zu Kolumbarien verwendet, fo dafs diefe Arkadenwände an beiden Seiten, alfo mit doppelten Kolumbarien, verfehen werden. Hierbei ift demnach die Arkadenmauer am meiften ausgenutzt.

— In Verona beträgt die Höhe der einzelnen Kolumbarienzellen 76 cm ; die wagrechten Kappen find 14 cm ftark. — In New Orleans foll die Beifetzung der Leichen in den oberirdifchen Kolumbarienarkaden wegen des dortigen hohen Grundwafferftandes (0,5o m) als Notfyftem allgemein in Anwendung fein. Die Zellen find überwölbt oder durch Steinplatten voneinander getrennt; ihre Abmeffungen find nicht gröfser als diejenigen des Sarges. Die Zellen find nebeneinander angeordnet und werden nach der Beifetzung des Leichnams zugemauert.

Eine Umgefialtung der Kolumbarienarkaden bilden die Kolumbarienmauern. Für die Beifetzung werden hierbei nur einzelne oberirdifch errichtete Mauern benutzt. Zu diefem Zwecke wird oft die Umfriedigungsmauer des Friedhofes verwendet, die fomit auch praktifch verwertet wird.

Ein Beifpiel hierfür bietet die Grenzmauer des San Miniato-Fńeóhofes bei Florenz, welche 4 übereinander angeordnete Kolumbarienreihen enthält, die in AbHänden von je 10 m durch kapellenartige, mit Altar verfehene Nifchen unterbrochen find. Auf dem Campo Santo San Lorenzo zu Rom wird die Einfriedigungsmauer auch zu Kolumbarienzwecken verwendet und mit Nifchen als Grabkammern gefchmückt. — Eine intereffante Löfung in Bezug auf diefe Gräberart bietet auch der Friedhof zu Karlsruhe. (Näheres fiehe Kap. 4, unter b, 1, y.)

3) Verteilung der verfchiedenen Gräberarten.

7°.

Zahl der verfchiedenen

Die Zahl, in der die einzelnen Gräberarten vorzufehen find, beHimmt fich durch die örtlichen Verhältniffe der Städte. Die erforderliche Anzahl von Reihengräbern für Unbemittelte iH in fafi allen Städten mit Zentralfriedhofanlagen die Gräberarten, gleiche und beträgt ungefähr 80 Vomhundert aller Gräber.

71-

Beifpiel.

So bilden z. B. in Hamburg die Reihengräber 80,6 Vomhundert der gefaulten Gräberzahl. An anderen Gräberarten find in Hamburg für Einzel- und Familiengräber 15 Vomhundert , für Genoffenfchafts-gräber 4,4 Vomhundert der gefamten Gräbergrundfläche Vorbehalten.

Fig. 17.

Fig. 18.

Dl

1-5

"V

Für Erwachfene.

Fig. 19.

Auf keinen Fall aber läfst fich die Verteilung der verfchiedenen Gräberarten auf einer Friedhofanlage nach be-ftimmten allgemein gültigen Regeln feftftellen ; fie mufs vielmehr nach den örtlichen Verhältniffen getroffen werden und fchwankt deshalb auch in den Einzelheiten.

Ebenfo wie bisher nur die Reihengräber eine Sonderung in Gräber für Erwachfene und für Kinder erfahren haben, müfste unferes Erachtens die gleiche Trennung auch allen übrigen Gräberarten zu teil werden, wodurch eine wefentliche Erfparnis an Raum erreicht würde. Befonders trifft dies zu, wenn die Kindergräber, je nach dem Alter der Leichen, in mehrere Gruppen geteilt werden. Für die Kindergräber ift etwa die Hälfte der Gefamtzahl der Gräber vorzubehalten. Die Zahl der Kinderfterblichkeitsfälle fchwankt aber in manchen Städten wegen des Auftretens epidemifcher Kinderkrankheiten und ift gröfser als die Sterblichkeitsziffer der Er-wachfenen.

Ar

Für Kinder von 2 bis 6 Jahren.

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Fig. 20.

0-5 ' si W o-s

Für Kinder bis 2 Jahre.

Doppelreihengräber²⁰).

Fig. 21.

bg=jip=g=g

,A-

Ru

M

mm

Querfchnitt.

Fig. 22.

11

j«5

••

Als Beifpiel feien hier die Berechnungen und die Verteilung der einzelnen Gräberarten aus dem Idealentwurf einer Zentralfriedhofanlage fur die Stadt Warfchau mitgeteilt, welchen Verfaffer im Jahre 1904 ausgearbeitet und in feinem untengenannten Werke ¹⁹) veröffentlicht hat.

Grundrifs.

Achtftelliges Familiengrab²⁰).

Fig. 23.

SV-

Die Grundlage für die Berechnungen der Gefamtgröfse des Zentralfriedhof-Geländes bilden die ftatiftifchen Ergebniffe der Jahre 1902 und 1903. Am 1. Januar 1902 betrug die Bevölkerungszahl 736625 Köpfe. Sterbefälle kamen in diefem Jahre 13176 vor, wovon auf Kinder bis zu 2 Jahren 44,2 Vomhundert, von 2 bis 6 Jahren 9,15 Vomhundert, von 6 bis 12 Jahren 2,34 Vomhundert und auf Er-

¹⁹) Nach : Fayans, St. Die Entwicklung der modernen Friedhofsanlagen und der verfchiedenen Beftattungsarten etc. Wien 1905.

2u) Fakf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 12.

töttt

j-»

Finzelgräber für Erwachfene und Kinder²⁰).

Fig. 24.

wachfene 43,5 Vomhundert entfielen. Die Bevölkerungsziffer am 1. Januar 1903 ftellte fich auf 756426 Köpfe. Da bis zur Zeit der Fertigftellung des Entwurfes der Sterblichkeitsbericht für das Jahr 1903 noch nicht veröffentlicht war, wurde für n diefes Jahr die gleiche Sterblichkeitszifter wie für 1902, nämlich 17,89 Vomhundert, angenommen.

Der Zuwachs der Bevölkerung vom 1. Januar 1898 bis 1. Januar 1903 betrug durchfchnittlich für das Jahr 4,76 Vomhundert. Unter der Vorausfetzung, dafs auch in den xo folgenden Jahren die Ziffer des Bevölkerungszuwachfes die gleiche bleibt, ftellt fich die durchfchnittliche Gefamtzahl der Bevölkerung, für welche der Entwurf berechnet ift, auf 1 205 046. Somit ift auf dem Zentralfriedhofe die Sterblichkeitsziffer, d. h. die Zahl der Beifetzungen während eines Jahres, mit rund 21600 anzunehmen. Hierbei ift die durchfchnittliche Sterblichkeitsziffer für diefe 10 Jahre ebenfo grofs wie in den Jahren 1902 und 1903, nämlich zu 17,89 Vomhundert, angenommen. Diefe Annahme erfcheint gerechtfertigt; denn obgleich die Sterblichkeitsziffer im Jahre 1900 21,83 Vomhundert, im Jahre 1901 aber 21,65 Vomhundert betrug, fomit bedeutend gefunken ift, und obwohl diefe Abnahme der Sterblichkeit bis    zu    einem gewiffen Grade auch

in Zukunft zu erwarten ift,    fo    wurde bei diefer Annahme

auf die Möglichkeit des Eintretens von Epidemien Bedacht genommen und für die Berechnungen die Sterblichkeitsziffer des Jahres 1903 beibehalten.

Bei der Verteilung der verfchiedenen Gräberarten haben wir uns an diejenige folcher Grofsftädte gehalten, in denen bereits Zentralfriedhof-Anlagen ausgeführt find. Nur ift manches mit Rückficht auf die örtlichen Verhältniffe der Stadt Warfchau abgeändert worden. Die Turnuszeit ift für Erwachfene mit 20 Jahren, für Kinder bis zu 6 Jahren mit 10 und für Kinder von 6 bis 12 Jahren mit 15 Jahren vorgefehen; doch könnten auch hierbei Schwankungen eintreten, fo dafs in den erften Jahren diefe lange Frift fich als überflüffig erweifen und deshalb abgekürzt werden könnte.    Nach    dem    Verlaufe    von    2    bis 3 Rotationen aber könnte    fich die obenerwähnte Frift als

zu    kurz    herausftellen ;    deshalb    wurden die angegebenen Friften    als    Durchfchnitt angenommen.

Um die Gräbergrundfläche möglichft auszunutzen, find die Doppelreihengräber für Kinder in drei Gruppen gefondert: in folche für Kinder bis zu 2 Jahren, fodann für Kinder von 2 bis 6, endlich für folche von 6 bis 12 Jahren. Hierauf fufsend ift die Verteilung folgendermafsen getroffen worden.

L-.z.p ' ‘ i

* =!

Grundrifs einer zehnftelligen Erbbegräbnisftätte²⁰).

Fig. 25.

--vT

ä 'S

Schnitt durch eine achtftellige Erbbegräbnisftätte ²⁰).

Fig. 26.

mm

Fig. 27.

LZ]

□□ HBjl

CZj

aa dB SS Sl—H“

HB aas

D n 0 D UTj"

HUHU EU

cm cm cm CZUCm CO cmcm cz] cmcm cm

□nez: □

I

1:1

Qx

cm cm

cm cm___,

cm cm izmem;!» emem emem!

BHi:

Jtß

Genoffenfchafts-gräber²⁰).

' 0 ii&mlc •/ 0 ÄÄ o/

.mg/-.}

Ehrengräber und Gräber von berühmten Perfonen²⁰).

ct) Doppelreihengräber (Fig. 17 bis 20 ²⁰) find in Sektionen von 80x60m Gröfse vor-gefehen; das Aufftellen von Denkmälern ift unterfagt, da folche eines befonderen Fundaments bedürfen. Diefe Gräber find für 80 Vomhundert der Gefamtzahl der Jahresfterblichkeitsfälle der Bevölkerung beftimmt und dienen für Unbemittelte.

Folgende Zufammenftellung zeigt die Verteilung der Leichen auf die einzelnen Unterarten der Doppelreihengräber :

Doppelreihengräber für :

Durchfchnittszahl der jährlich Beftatteten

Einzel-

Gelände-gröfse j grabfläche

Kinder bis 2 Jahre......

Kinder von 2 bis 6 Jahren . . . Kinder von 6 bis 12 Jahren . . . Erwachfene .........

7810

1581

372

7517

45,20

IO CD - JL

43,50

6,4768

2,1818

1,1060

41,1703

0,S40

1,380

,325

2,805

Insgefamt . :

17280

100,00 Vomhundert i

51,9349 j

Hektar Ouadr.-Met.

b) Familiengräber (Fig. 21 u. 22 ²⁰). In Familiengräbern find 6,5 Vomhundert, alfo 1404 der jährlich insgefamt Sterbenden beigefetzt, und zwar entfallen von diefer Zahl 60 Vomhundert auf vierftellige Familiengräber (für 4 Erwachfene oder für 3 Erwachfene und 2 Kinder) und 40 Vomhundert auf die achtftelligen Familiengräber. Diefe Gräber find als Steingräber gedacht. Die Turnuszeit beträgt 30 Jahre.

Die Verteilung ergibt fich aus folgender Zufammenftellung :

Familiengräber :

Durchfchnittszahl der jährlich Beftatteten

Anzahl der vorgefehenen Grabftellen

Grundfläche

Einzel

grabfläche

Vierftellige . . Achtftellige . .

8424

5616

60

40

5054

1687

4,5031

2,6823

8,91

15,90

Insgefamt . . .

14040

100

6741

Vomhundert

7,1854

Hektar

Ouadr.-Met.

c) Einzelgräber (Fig. 23 ²⁰) find für 5 Vomhundert der jährlich insgefamt Sterbenden, alfo für 6080 Perfonen beftimmt. Die Turnuszeit beträgt 30 Jahre. Somit find 32400 Begräbnis-ftellen vorhanden, welche mit Denkmälern verfehen und an den Haupt- und Nebenalleen angeordnet find, um das einförmige Ausfehen der Reihengräber zu verdecken.

Kolonnaden

Krypta '

Gräber im Freien

Gräber für:

Kolumbarienanzahl

Grund

fläche

Einzel

grabfläche

Kinder.....

Erwachfene . .

525 ¹)

8,3

5795

91,7

72²)

6240³)

18716

25    !

75

1,3104

8,6851

2,10

4,64

Insgefamt . .

6320

100,0

Vom-

I hundert 1

72

2495⁶

100

Vom

hundert

9,9955

Hektar

Quadr.-

Met.

b) Erbbegräbniffe (Fig. 24 u. 25²⁰) find für 3 Vomhundert der jährlich insgefamt Sterbenden, alfo für 648 Perfonen beftimmt. Die Turnuszeit für alle Erbbegräbniffe ift 75 Jahre.

Gräber:

Anzahl der Begräbnis-ftellen

j Anzahl der Begräbnis-ftätten

Grundfläche

Einzelfläche

einer

Begräbnisftätte

In den Katakomben . . . In den Erweiterungen . .

In Maufoleen......

Im Freien.......

1 620 1 080 240 45 660

108²⁴)

60

40²⁵). 32612P)

8,9514

27,45

Insgefamt .    .

48600

3469

Hektar

Ouadr.-Met.

e) Genoffenfchaftsgräber (Fig. 26²⁰) find für 3 Vomhundert der jährlich insgefamt Sterbenden, alfo für 648 Perfonen beftimmt. Da diefe Gräber als Erdgräber gedacht find, fo ift auch der durchfchnittliche 15jährige Begräbnisturnus der Erdgräber für diefe Gräber vorgefehen. In der Mitte einer jeden Begräbnisftätte fleht ein Denkmal auf befonderem Fundament.

Fläche einer Grabftätte

Grabftellen

Grabftätten

Gefamtfläche

9720

442 ²⁷)

2,7227

Hektar

61,60

Quadr.-Met.

f) Ehrengräber und Gräber für berühmte Perfonen (Fig. 27²⁰). Die Ehrengräber bilden gewiffermafsen eine Art Akropolis und ftellen eine 30 cm über der Erdoberfläche erhöhte, gemauerte, runde Terraffe vor, auf der die Gräber in zwei getrennten Reihen angeordnet find. Die Gräber find von den Fufswegen der Strafsen, die zu beiden Seiten der Terraffen laufen, zugänglich. Diefe Gräber find für 0,25 Vomhundert der jährlich insgefamt Sterbenden, alfo für 41 Perfonen beftimmt. Die Turnuszeit für gröfsere Ehrengräber (5 Vomhundert der Ge-famtzahl) ift mit 100 Jahren, für kleinere (95 Vomhundert der Gefamtzahl) mit 50 Jahren feftgefetzt.

Anzahl

Grundfläche

Einzelgrabfläche

Grofse Ehrengräber Kleine Ehrengräber

205

1948

0,3407

2,0103

21,50

10,32

Insgefamt

2252

ii

2,4510

Hektar

Quadr.-Met.

II

2t) Erwähnt fei hier, dafs jede Erbbegräbnisftätte in den Katakomben die Hälfte eines Achfenabftandes in Anfpruch nimmt und 18 Kolumbarienzellen befitzt. In den letzteren können 16 Erwachfene (in 16 Zellen) und Kinder bis zu 2 Jahren (je 3 in zwei Zellen), alfo insgefamt 22 Perfonen beigefetzt werden.

25)    Jede Erbbegräbnisftätte in den Maufoleen enthält fomit 6 Zellen ; davon find 5 für je 1 Ervvachfenen und 1 für 3 Kinder bis zu 2 Jahren.

26)    Hie Erbbegräbnisftätten im Freien find zehnftellig und können 8 Erwachfene und 6 Kinder bis zu 2 Jahren (in 2 Zellen zu 3 Särgen) enthalten. Insgefamt können alfo in einem Erbbegräbniffe 14 Perfonen beftattet werden.

27)    In jeder Kolumbarienzelle werden 3 Särge der Breite nach eingeftellt; nur Kinder bis zu 2 Jahren werden in diefer

g) Afchengräber (Fig. 28²⁰). Es wird angenommen, dafs mit der fakultativen Einführung der Feuerbeftattung, wie es das Beifpiel anderer Städte lehrt, täglich durchfchnittlich nur eine Leiche verbrannt wird.

Somit (teilt fich der Hundertanteil der jährlich durch das Feuer beftatteten Leichen auf 2,25 Vomhundert, d. i. auf 365. Die angenommene Turnuszeit (teilt fich für alle Afchengräber, d. h. für jene im Leichenverbrennungshaufe felbfi, in den an-fchliefsenden Kolonnaden und im Urnenhaine auf 10 Jahre.

Fig. 28.

-ü—U--U----u

e in i*>5 tn 0* 117    1»    *1

t

Br

Afchengräber im Urnenhain²⁰).

Zahl der Kolumbarienzellen

Für Kinder bis 6 Jahre

Für Erwachfene

Insgefamt

483 ²⁸)

53,3

Vomhundert |

1342

46,7

Vomhundert

1825

100

Vomhundert

Afchenzellen

Afchenftätten

Zahl der Zellen im Leichenverbrennungshaufe und in der Kolonnade

Zahl der Zellen in den unterirdifchen Maufoleen der Offarien

Zahl der Afchengräber im Urnenhain

Zahl

der in der Kolonnade aufgeftellten Urnen

129

84

1588

227 ²⁹)

24

72.

Allgemeines.

die Bauten beanfpruchen eine Grundfläche von die Hauptwege, Pflanzungen und freien Plätze

Das Gefamtausmafs der Gräberfläche im Freien beträgt demnach . . .    83,2409ha

1,9008 » 25,3542 »

die Gefamtgrundfläche des Friedhofes alfo .... 110,4959 ha.

c) Geftaltung der Baulichkeiten.

1) Baulichkeiten für fakultative Aufbahrung der Leichen.

Die im Anfang des vorigen Jahrhunderts üblich gewordene Sitte des Aus-ftellens der offenen Sarge in Kirchen und Kapellen wurde in den fpäteren Jahrzehnten allmählich aufgegeben. (In Preufsen ift ein diesbezügliches Verbot im Jahre 1801 erlaffen worden.) In gleicher Zeit ift auch die Verwendung der Krypten zum Zwecke des Ausftellens von Leichen verboten worden. Allmählich entftand das Bedürfnis, den Leichnam vom Sterbelager wegzufchafifen und in befonderen Leichen-anftalten aufzuftellen.

Die Gründe, welche die Erbauung der erften Leichenkammern veranlafst haben, find allerdings nicht rein hygienifcher Natur. Im Anfänge waren es vielmehr die Rückfichten auf fcheintote Menfchen und die Furcht vor dem Lebendigbegrabenwerden. Erft in der folgenden Zeit der Entwickelung der Leichenhallenfrage wurde die Notwendigkeit diefer humanen Einrichtung lediglich vom hygieni-fchen und wirtfchaftlichen Standpunkte anerkannt.

Das Beiaffen des Leichnams auf dem Sterbelager vor der Beftattung, be-fonders im Falle einer anfteckenden Krankheit, wurde fchon längft als im höchften

Für Kinder bis zu 6 Jahren.

²⁹) Für hohe Geiftliche.

Weife beftattet.

Grade der öffentlichen Gefundheitspflege widerfprechend bezeichnet. Andererfeits könnte die in gefchloffenen Räumen fich zerfetzende Leiche auf das ethifche Gefühl der Angehörigen keinesfalls befonders erhebend wirken; die Pietät des Todes müfste dabei beeinträchtigt werden.

Viel bedeutungsvoller erfcheint in diefer Hinficht noch eine weitere Gefahr. Bei Reichen ift es vielfach Sitte, den Leichnam in einem abgefonderten Gemache auszuftellen. Bei den ärmeren Volksklaffen ift dies unmöglich, was unmittelbar zur Folge hat, den Leichnam durch einige Zeit in dem Raume aufzubewahren, welcher oft der ganzen Familie als Wohnzimmer dient. So find mit Ausnahme von nur wenigen Städten während 24- bis ßöftündiger Frift alle ärmeren Klaffen, die in ihren kleinen Wohnungen über abgefonderte Räume nicht verfügen, einer An-fteckungsgefahr durch Berührung des infektiöfen Leichnams ausgefetzt. Wenn auch keine infektiöfe Krankheit die Urfache des Todes war, fo find doch immerhin die flüchtigen Kadaveralkaloide in ihren gefährlichen Wirkungen nicht zu unterfchätzen.

Die erften am Anfänge des vorigen Jahrhunderts erbauten Leichenkammern bedeuten ungeachtet der Mängel in ihrer Konftruktion und im Betriebe an und für fleh fchon einen grofsen Fortfehritt der Kultur und der Hygiene. Die erfte Leichenkammer wurde in Deutfchland 1819, und zwar in München, erbaut. — In Frankreich befafste man fleh mit der Frage von Leichenanftalten erft feit 1879. — In England wurde das erfte Mortuary 1871 errichtet, in Belgien, und zwar in Brüffel, 1822.

Grundrifs- und Raumanordnung der erften Leichenkammern waren äufserft einfach. Ziemlich allgemein waren fle eingefchoffige Bauten, die nur einige wenige Räumlichkeiten enthielten ; die eigentliche Leichenkammer, das Wärterzimmer, das Sezierzimmer und das Sargmagazin. Erft in den Leichenkammern fpäterer Zeit wurden ein Gelafs für die Leidtragenden und eine Art von Einfegnungsraum hinzugefügt. Auch wurden oft aufser dem allgemeinen Aufbahrungsraum — der eigentlichen Leichenkammer mit an den Wänden oder in der Mitte aufgeftellten Leichenbahren — eine oder mehrere abgefonderte Leichenzellen gefchaffen.

Die Lüftung der erften Leichenanftalten war zumeift die natürliche, auf dem Unterfchiede zwifchen der äufseren und inneren Temperatur beruhende, und fomit eine äufserft urfprüngliche. Die Abführung der Luft erfolgte meiftens durch Schlote, die über das Dach führten.

Die äufsere Erfcheinung und die Bauart diefer Leichenkammern liefsen auch vieles zu wünfehen übrig.

Leichenanftalten in gröfserem Stil wurden erft in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts errichtet. Es find deren zwei Arten zu unterfcheiden :

a) die Leichenfchauhäufer (Leichenfchaudepots), die auf verfchiedenen Friedhöfen oder in deren Nähe für das Ausftellen von auf den Strafsen aufgefundenen, unbekannten Leichen, Selbftmördern u. f. w. dienten und den rein fanitäts-polizeilichen Charakter der ftädtifchen Leichenfchauhäufer (Morgue) trugen, und

ß) die in der letzten Zeit zur grofsen Vervollkommnung gebrachten friedhöflichen Leichenhallen.

Die ftädtifchen, der polizeilichen Handhabung und Ueberwachung unterliegenden Leichenfchauhäufer find bereits in Teil IV, Halbband 7, Heft 1 (Abt. VII, Abfchn. 1, Kap. 5) diefes »Handbuches« eingehend befprochen worden. Die hier in Frage kommenden Bauten diefer Art unterliegen felbftredend den gleichen Grund-

73-

Friedhöfliche Leichen -kammern.

74-

Gröfsere

Leichen

anftalten.

fätzen und Regeln, wurden jedoch, namentlich in der erften Zeit, wefentlich einfacher, den fchon vorgeführten Leichenkammern ähnlich, erbaut. Oft war nur ein Leichenaufbahrungsraum vorhanden, in den das befichtigende Publikum Zutritt fand und wo die Leichen auf den Bahren zeitweife ausgeftellt wurden. Alle darin vorgefehenen Vorkehrungen und Einrichtungen entfprachen keinesfalls den Anforderungen der Gefundheitspflege. Ein Sezierzimmer, oft mit dem Zimmer des Arztes verbunden, ein anatomifches Kabinett mit kleinem Laboratorium und ein Wärterzimmer ver voll händigten das Ganze. Diefe Gebäude waren oft unterkellert, und das Untergefchofs enthielt zumeift eine Referveleichenkammer und ein Sargmagazin.

Als in den letzten Jahrzehnten die eben erwähnten öffentlichen Leichenfchau-häufer eine immer gröfsere Würdigung und Verbreitung fanden, wurden auch die friedhöflichen Leichenhallen wefentlich umgeftaltet und vervollkommnet ; fie wurden in Anlage und Einrichtung nach dem Mufter der erfteren ausgebildet. Nicht feiten erhielten fie eine befondere Abteilung für unbekannte Leichen.

In folchen gröfseren Leichenhallen mufs vor allem eine geregelte obligatorifche Leichenfchau ftattfinden, damit der Furcht vor dem Scheintode ein Ende bereitet wird. Neuere, von Breitung angeftellte Unterfuchungen und Nachforfchungen haben die Nichtigkeit der Gerüchte über Scheintodfälle, die meift auf Aberglauben beruhen, dargetan. Die früheren Befürchtungen haben in den älteren Leichenhallen dazu geführt, dafs Lärmeinrichtungen für etwa aus dem Scheintod Erwachende vorgefehen, dafs für Luftzuführungsvorrichtungen geforgt, dafs innerhalb der Leichen-anftalt eine Wärterwohnung untergebracht wurde u. f. w. Bei geregelter Leichenfchau fallen diefe Befürchtungen, damit auch die erwähnten Sicherheitseinrichtungen ; dadurch werden die Gefamtkoften der Leichenhallenanlage nicht unwefentlich verringert.

Von Wichtigkeit ift die Frage, an welcher Stelle die Leichenanftalten errichtet werden füllen. Schon im Jahre 1852 befafste fich in Brüffel der dafelbft tagende Kongrefs zur Errichtung von Leichenanftalten mit diefem Gegenftande.

Berlin, Petersburg, Efamburg, Amfterdam u. f. w. haben ihre Leichendepots auf den Friedhöfen erbaut. In Frankreich ift man von dem Standpunkte ausgegangen, die Leichenhallen follen in der Nähe der Kirchen errichtet werden, wo die Leichen eingefegnet wurden. Hieraus ift auch die Errichtung von Kapellen auf den Friedhöfen felbft zur Einfegnung der in den Leichenkammern des Friedhofes niedergelegten Leichen zu erklären. Hiermit wurde auch der unnötigen und auch gefährlichen Ueberführung der Leichen von den Friedhöfen in die benachbarten ftädtifchen Kirchen ein Ende bereitet. Trotzdem beftehen noch jetzt in manchen Grofsftädten in verfchiedenen Bezirken einzelne Leichenhäufer. So hat Berlin

aufser dem polizeilichen Leichenfchauhaufe 45 Leichendepots.

Die Frage der Abfonderung der infektiöfen Leichen bildete bei allen ein-fchlägigen ftädtifchen Konferenzen die einzige Streitfrage. Die Stadt Cöln nimmt in ihre ftädtifchen Leichenhäufer die infektiöfen Leichen nicht auf. Brüffel befitzt ein befonderes Leichenhaus für folche Leichen. Das gleiche trifft auch für Venedig zu. Frankfurt a. M., Berlin, München und Stuttgart nehmen hingegen in ihre allgemeinen Leichenhäufer auch infektiöfe Leichen auf, ebenfo auch London. Die Dauer der Aufbahrung der Leichen in allen diefen Leichendepots beträgt 24 bis 48 Stunden.

Vom fozialen und hygienifchen Standpunkte aus ift es unzweifelhaft das ge-eignetfte, wenn die Leichenhallen auf die Friedhöfe verlegt werden. Die Preufsifche wiffenfchaftliche Deputation hat als Forderung aufgeftellt, dafs die Leichenhallen nicht in der Nähe bewohnter Oertlichkeiten geftellt werden, dafs fie aifo bezüglich ihrer Lage denfelben Bedingungen wie Friedhöfe genügen follen. Deshalb kann die Erbauung der zentralen Leichenhallen nur auf den Zentralfriedhöfen felbft als einzig fachgemäfs betrachtet werden.

Zumeift unterfcheidet man bei den neueren Leichenhallen zwei Bauarten: nämlich das Saalfyftem, wo die Leichen in einem gemeinfamen Saalraume auf nebeneinander aufgeflellten Leichenbahren ruhen und in folcher Weife durch den Charakter einer Morgue auf das ethifche Gefühl verletzend wirken; ferner das Zellenfyftem, welches als günftiger erfcheint und bei dem die Leichen in einzelnen Zellen untergebracht werden. In Rückficht auf den Koftenpunkt ift aber die Vereinigung diefer beiden Syfteme am vorteilhafteften. Mehrgefchoffige Leichenhallen find zu verwerfen, weil einerfeits darin der Verkehr erfchwert ift, andererfeits aber auch die Anordnung von Lüftungs- und Kühleinrichtungen fchwieriger wird; auch kann die architektonifche Ausgeftaltung bei eingefchoffigen Leichenhallen viel monumentaler durchgeführt werden.

Da infektiöfe Leichen befonderer Einrichtungen und verfchärfter Desinfektions-mafsregeln bedürfen, fo ift die Abtrennung der Leichenhallen für folche Leichen von denjenigen für nichtinfektiöfe unbedingte Notwendigkeit.

Bezüglich der Grundrifsanordnung der ausgeführten Leichenhallen find, wie eben angedeutet, zu unterfcheiden :

a) das Saalfyftem, ß) das Zellenfyftem, und y) das vereinigte Saal- und Zellenfyftem.

Die drei Anordnungen weichen in der Verteilung der Räumlichkeiten und in ihrer Bauart nur wenig voneinander ab. Das Saalfyftem war im Beginn feiner Entwickelung durch München, das Zellenfyftem durch Speyer und Dürkheim vertreten. Erfteres kam, befonders zu Anfang des Leichenhallenbaues, in Deutfchland vorwiegend zur Anwendung.

Die nach dem Saalfyftem erbauten Leichenhallen weifen zumeift einen oder mehrere gröfsere und kleinere Säle für allgemeine Aufbahrung, einen Sezierfaal, ein dem letzteren fich anfchliefsendes Laboratorium, einen Verfammlungsraum, einen Wärterraum und ein Sargmagazin, nicht feiten auch einen Einfegnungsraum mit dem darin aufgeftellten Altar auf. Letzterer Raum wurde in fpäterer Zeit, mit der ftets wachfenden fakultativen Benutzung der Leichenhallen, zu einer kleinen Kapelle ausgeftaltet, und es wurde ihm ein Gelafs für den Geiftlichen angefchloffen. Sämtliche das Auf- und Abladen der Leichen begleitende Verrichtungen finden in dem meift dem Gräberfelde zugewendeten Bedienungshofe ftatt, zu dem das Publikum keinen Zugang fand.

Die Aufbahrungsfäle find möglichft hoch gehalten worden, um einen ftärkeren Luftwechfel zu erzielen, da man zur kiinftlichen Lüftung nur in feltenen Fällen griff. Diefe Säle waren in der Regel im Mittelfchiff der dreifchiffigen Bauten untergebracht und die Seitenfchiffe als Bedienungsgang und Gang für das Publikum ausgebildet. Diefe vervollkommnete Anordnung, welche den neuzeitlichen Leichenhallen als Vorbild dient, ift allerdings bei der fakultativen Benutzung der Leichenhallen nur in

vereinzelten Fällen und zumeift in den grofs-ftädtifchen Zentralfriedhöfen zur Ausführung gebracht worden.

I ei c 1 e 11 r a a m

Wärter

Ling halle .

Leichenkammer zu Weimar⁴).

In den Leichenfälen find häufig Männerund Frauenleichen oder Leichen der Erwach-fenen und Kinderleichen getrennt aufgebahrt worden. Aufserdem find befondere Abteilungen für unbekannte und infektiöfe Leichen gefchaffen worden. Um in diefen Sälen eine niedrigere Temperatur zu erreichen, ohne zur kiinftlichen Kühlung zu greifen, find den beiden die Säle umfchliefsenden Gängen offene Säulengänge vorgelegt worden, die durch Vermittelungsgänge mit den übrigen Nützlichkeitsräumen der Leichenhallen in Verbindung ftanden. Inmitten diefer Säulengänge wurde auch meiftens der Bedienungshof angeordnet. Die Aufbahrung der Leichen gefchah auf gewöhnlichen Geftellen, die längs der Wände oder inmitten des Saales reihenweife aufgeftellt waren. Das

Fig. 30.

Unter-

gefchofs.

r:

Sezierzim.

mm

D r a CG s O cg ^ a

Eiagaaqs-halle .

Fig. 31.

Sockel-

gefchofs.

NM

I e li t 1 tl1 1 e il 1 f j

Leichenhalle zu Ulm⁴).

Publikum fand in diefe Säle freien Eintritt, was von grofsem gefundheitlichem Nachteil war.

Nachdem man letzteren Uebelftand erkannt hatte, ging man dazu über, den gröfseren allgemeinen Sälen noch Einzelzellen hinzuzufügen ; letztere dürften nur für Bemittelte beftimmt gewefen fein. Diefe Anordnung war infofern unzweckmäfsig, als der Luftumlauf fehr unvollkommen war und künftliche Lüftungseinrichtungen vorgefehen werden mufsten.

Das reine Zellenfyftem war aus fozialen und aus wirtfchaft-lichen Gründen nur fchwer durchführbar und läfst fich in den erften Zeiten des Leichenhallenbaues nur feiten nachweifen.

Fig. 32.

A Ji a t 0 m . K 1 b .

0 m . L a li

I A n i t

trm

czd : ~ □=□

- - C~1 I—I    » □=□

I a 1 t t-raum.

g s il a

Leichenhalle zu Bremen ⁴).

I----h T r S U 3 1[ 3 13

zim.

im z

S e z i e;

Untergefchofs.

;0

Die Bauftoffe, welche man bei der Ausführung der erften Leichenhallen verwendete, ebenfo die verfchiedenen Vorkehrungen und die Desinfek-tionsmafsregeln, die getroffen waren, entfprechen den neuzeitlichen Anforderungen der öffentlichen Gefundheitspflege in keiner Weife. Ebenfo war die äufsere Erfcheinung diefer Bauten nicht würdig und monumental genug.

Im vorftehenden wurde

Leichenhalle zu Stuttgart³⁰).

75-

es verfucht, die gefchichtliche Entwickelung der Leichenan-ftalten zu fkizzieren; es waren dies Baulichkeiten, die nur der fakultativen Benutzung unterlagen. Wo in neuerer Zeit folche Bauten errichtet worden find, wurden fie in der gleichen Weife zur Ausführung gebracht, wie jene für obligatorifche Benutzung. Vom Raumbedürfnis, von der Geftaltung und Einrichtung der letzteren wird unter 2 noch eingehend die Rede fein, fo dafs an diefer Stelle davon ab-gefehen werden kann, darauf näher einzugehen. Auch auf die Vorführung geeigneter Beifpiele kann aus gleichem Grunde verzichtet werden.

Erdgefchofs.

Neuzeitliche

Leichen-

anftalten.

Deshalb follen im nachftehenden nur folche Leichenkammern und Leichen-

76.

Beifpiele

aus

hallen aufgenommen werden, welche der Anfangszeit des Leichenfchauwefens in Deutfchland und anderen Ländern entflammen; diefe Beifpiele werden zur Erläute- Deutfchland. rung des in Art. 73 u. 74 Getagten dienen. Zunächft mögen Ausführungen aus Deutfchland ihren Platz finden.

a) An erfter Stelle fei in Fig. 29³⁰) der Grundrifs der Leichenkammer wiedergegeben, welche 1823 auf dem Friedhof zu Weimar erbaut worden ift.

Dies ift eines der älteften, wenn nicht gar das ältefte Bauwerk diefer Art in Deutfchland.

Die darin untergebrachten Räumlichkeiten find aus Fig. 29 erfichtlich. Der Leichenfaal ift im

Fig. 35-

II

Untergefchofs.

Fig. 36.

F

I W ïr t e r

Eingangs-! . alle.

Erdgefchofs.

A-

Leichenhalle zu Berlin³⁰).

Grundrifs rechteckig geftaltet, durch 3 nach Norden gerichtete Fenfter erhellt und vom daneben gelegenen Wärterzimmer durch ein grofses Fenfter gefchieden. Der Leichenraum ift mit Ziegeln gepflaftert; feine Fenfter find mit Lüftungseinrichtungen verfehen.

ß) Die Leichenkammer zu Ulm ift eine Anlage, bei der Saal- und Zellen-fyftem vereinigt find. Sie befteht aus Unter- und Erdgefchofs (Fig. 30 u. 31 ³⁰) und enthält gleichfalls keinerlei Wohngelaffe.

Im Untergefchofs befinden lieh einige Zellen für an epidemifchen Krankheiten Verftorbene. Das Erdgefchofs enthält vor allem den zentral gelegenen Leichenfaal, an welchen fich 4 Leichenzellen anfchliefsen, die zur Aufbahrung von Leichen verwendet werden, fobald die Familie des Verftorbenen dies verlangt. Das Gebäude wird im Winter durch eine Feuerluftheizung erwärmt.

Lg. 37-

Fig. 33.

LeicJieanielerlage-

» + + B + + « + + c + +

St zi t r z im.

il»

leiltrag.

Klj 811 e .

■I

Eingangsialle

Wïr t e r

Erdgefchofs.

Untergefchofs.

Leichenhalle zu Düffeldorf³⁰).

7) Durch die in Fig. 32³⁰) dargeftellte Leichenkammer zu Bremen ift ein Beifpiel gegeben, worin eine Einfegnungshalle vorgefehen ift.

Ueberdies find ein Sezierzimmer, ein anatomifches Kabinett, ein anatomifches Laboratorium und ein Magazinsraum vorgefehen.

§) Die Leichenkammer zu Stuttgart (Fig. 33 u. 34³⁰) ift gleichfalls zwei-gefchoffig erbaut.

Aufser dem im Erdgefchofs befindlichen Leichenfaal ift auch noch eine Leichenzelle vorhanden; ein Sezierzimmer mit Zubehör fehlt gleichfalls nicht.

s) Das Leichenhaus auf dem Friedhof zu Berlin befteht aus Unter- und Ober-

gefchofs (Fig. 35 u. 36³⁰).

Das Untergefchofs enthält einen grofsen Saal, in dem folche Leichen aufgebahrt werden, über deren tatfächlichen Tod jeder Zweifel ausgefchloffen ift; fie verbleiben darin bis zur Be-ftattung. In der Mitte des Erdgefchoffes ift eine Eingangshalle angeordnet, die mit dem unteren Leichenfaal durch einen Aufzug in Verbindung fteht. Links davon ift der obere Leichenfaal gelegen.

CL

il

Fig. 40.

LTTTo

Schnitt

durch die Leichenzellen.

Arch. : Koch.

ÄT;

z>

Bv

Vorn

iS !

H.....r

'"El

Vorhandene Bauten.

•CI

il

tciiijRyr

Friedhofkapelle nebfi: Leichenhaus auf dem Friedhof zu Sachfenhaufen³¹).

Uh

Vorhandene Bauten.

C) Eine verhältnismäfsig neuere Anlage ift das 1875 auf dem Friedhof zu Düffeldorf errichtete zwei-gefchoffige Leichenhaus (Fig. 37 u. 38³⁰). Hier kommt zu den feither angeführten Räumen noch eine Kapelle mit einem Nebengelafs für den Geiftlichen und einem folchen für die Leidtragenden vor.

Im Untergefchofs befindet lieh ein grofser, überwölbter Saal, worin die unzweifelhaft Toten aufgebahrt werden; auch kommt er zu Zeiten von Epidemien zur Verwendung. Das Erdgefchofs enthält im vorderen Teile eine grofse Eingangshalle, an die fich die fchon erwähnte Kapelle mit Nebengelaffen anfchliefst. Dahinter find Sezierzimmer und Wärterzimmer, fowie fchliefslich der obere Leichenfaal angeordnet; letzterer ift von einer überdeckten Säulenhalle umgeben, von der aus man Einblick in den Leichenraum hat.

Sämtliche Räume haben Mofaik-pflafter, Gasbeleuchtung und Wafferzapf-ftellen erhalten. Die Lüftung gefchieht mit Hilfe von Gasöfen. — Die gefamten Bau-koften haben rund 48 000 Mark betragen.

7]) Wir gelangen nunmehr, indem wir die Entwickelung des Lei-chenfchauwefens weiter verfolgen, zu baulichen Anlagen, die mit der unmittelbar vorhergehenden die Vereinigung von Leichenhalle und Kapelle gemein haben, bei denen aber der Kapellenbau einen mehr felb-ftändigen Charakter angenommen hat und die Benutzung der Leichenhalle nach wie vor eine fakultative ift.

Als erftes einfehlägiges Beifpiel fei die 1891 errichtete Leichenhalle mit Friedhofkapelle auf dem Friedhofe zu Sachfenhäufen (Fig. 39 u. 40³ *) vorgeführt, bei der das Zellenfyftem zur Anwendung gekommen ift.

fc>

Die eifernen Geftelle für Aufnahme der Leichen find mit dem ftädtifchen Ent-wäfferungsnetz verbunden, wodurch die Leichenflüffigkeiten fofort abgeleitet werden

³¹) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1892,

und die Verunreinigung der Zementböden der Zellen dadurch verhütet wird. Die Wände und Decken der Zellen, die mit Oelfarbe angeftrichen find, werden durch die vom ftädtifchen Quell-wafferwerk gefpeifte Hydrantenleitung abgefpült. Das Abwaffer läuft in den in der Mitte jeder Zelle befindlichen Sinkkaften ab.

Fig. 42.

Fig. 41.

■?

10 98765*321 0

H-1-H¹1¹1¹1¹ M ■ 1¹ fi

Kapelle und Leichenhallen auf dem neuen Friedhof zu Hannover³³).

Arch. : Rowald.

15

uiÜ3

1:500

Vorhalle.

'snadny

TU

Sängerbühne.

Kapelle.

Erdgefchofs.

Obergefchofs.

Die Türen nach dem Wärtergang zu find doppelt. Die innere Tür ift mit durchfichtigem, die äufsere, dem Wärtergang zugewTendete mit mattem Glas verglaft. Somit ift der Anblick der fonftigen Leichen dem Publikum beim Durchfchreiten des Wärterganges erfpart. Die Berichtigung der Leiche erfolgt dagegen durch das Oeffnen der äufseren mit mattem Glas verglaften Tür³²).

³²)    Nach ebenda!.

³³)    Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Arch. u. Ing. 1896, S. 603—604 u. Bl. 26.

■0-) Die 1889 erbauten Leichenhallen auf dem neuen Friedhof zu Hannover (Arch.: Rowald\ Fig. 41 u. 42³³) enthalten drei Arten von Leichenräumen:

a)    folche für nichtinfektiöfe Leichen ;

b)    folche für verdächtige Leichen, und

c)    gefonderte Kammern für infektiöfe Leichen.

Die beiden unter a angeführten Leichenfäle find fünfachfig, diejenigen unter b zweiachfig; die Kammern für die infektiöfen Leichen find über den vorderen Halleneingängen gelegen. Das

Hl

Fig. 43-

in,

tfln=î

!T>

„.../«xi

Querfchnitt.

1    2    3

I | -4-4-

1: 250

4-5    6    7    8    9    10

U 15m

f-H

MSP

Fig. 44.

:fî

HJ-

Erdgefchofs.

ŒJ

°I⁹

iïiïïïïïïïïrn

Fig. 45.

--

iii

mm

»«ha’

Leichenkeller.

mm i

1:500

W 3 8 7 6 54321 0

10

15

^O¹"

Kapelle und Leichenhallen

auf dem Friedhofe der Georgengemeinde zu Charlottenburg³⁴).

Arch. : Erdmann.

Sezierzimmer, das Ankleidezimmer für den Arzt und der Geräteraum find am freien Ende der einen Halle (im Plane links) angeordnet.

In den Leichenräumen find zum Zweck ihrer Lüftung über dem Fufsboden Kanalöffnungen, mit Drahtgeflecht bedeckt, vorgefehen. Zu demfelben Zwecke dienen auch die ringförmigen Schlufsfteine der mittleren Kreuzgewölbe, mit welchen die Schlote im Dache im Zufammenhang flehen. — Die Koften der beiden Leichenhallen (ausfchl. Kapelle) betrugen 62000 Mark.

i) Die Leichenhalle auf dem Friedhofe der Georgengemeinde zu Berlin-Charlottenburg (Arch.: Erdmann\ Fig. 43 bis 45 ³⁴), die mit der Kapelle verbunden ift, ftellt einen zweigefchoffigen Bau dar und bietet Raum für 20 Särge.

Die beiden Gefchoffe find durch einen Aufzug 13 miteinander verbunden. Die Särge werden nicht, wie üblich, in gemeinfamen Hallen untergebracht, fondern in Einzelräumen auf-geftellt. Im Obergefchofs, wo ein Wärterzimmer 14 und das Sezierzimmer 15 untergebracht find, ift die Leichenhalle von einer gewölbten Bogenhalle umgeben, die den inneren Bau vor Sonnen-ftrahlen fchützt. Im Winter wird die Halle durch eine Wafferheizung 2 auf eine Temperatur von

N§p

Fig. 46.

—1

Gr.

Schnitt] Hf; durch das 1 Leichenhaus.

Fig. 47.

Fig. 48.

Schnitt durch die Leichenzellen.

Flurgang längs der Leichenzellen.

aSSir

1|₂50 W. Gr.

Fig. 49.

Fig. 50.

J*.

j a m tn ; z

xx

kx

Xlö00 w- Gr.

Leichenhaus auf dem Friedhofe zu Karlsruhe³⁵).

Arch. : Durm.

8 bis 10 Grad erwärmt. Die Lüftung wird im Sommer durch Anfaugung bewirkt, wobei die aus feitlichen Luftkammern 5 entnommene Luft durch Eisbehälter 6 entfprechend abgekühlt wird. Das Zimmer für die Totengräber 8 ift in einem Eckraum der Kapelle angeordnet.

x) Für das Leichenhaus auf dem ftädtifchen Friedhofe zu Frankfurt a. M. wurde das Zellenfyftem angewendet.

Die Zellen (10 an der Zahl) find 7m hoch.

Alle münden mit luftdicht gefchloffenen Fenftern auf einen in der Mitte befindlichen Warteraum aus und endigen oben in Kuppeln.

Fakf.-Repr. nach: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. II, S. 207. ³⁵) Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1880, Bl. 7.

X) Das Leichenhaus auf dem neuen Friedhofe zu Karlsruhe (Arch. : Durni ; Fig. 46 bis 50 ³⁵) wurde 1874 errichtet.

Es befitzt im Erdgefchofs einen gemeinfchaftlichen Leichenfaal und 6 Einzelzellen. Der eine Flügel des Haufes ift von den Treppenhäufern und 2 Warteräumen mit Aborten in An-fpruch genommen; im anderen find ein Sezierzimmer und ein Zimmer für den Arzt angeordnet worden.

Fig. 51.

ffi

ml’-

¹

) In jeder Kolumbarienzelle werden 3 Särge der Breite nach eingeftellt ; nur Kinder bis zu 2 Jahren werden in diefer

²

23)    Für hohe Geiftliche.

³

)    Für Kinder bis zu 6 Jahren.

⁴

) Nach : Annales d'Hygiene publique, Bd. 48, S. 209 bis 216.

1«

Neuer Weftfriedhof zu Magdeburg.

Nordweftanficht der Kapelle mit den Leichenhallen.

Arch. : Peters à? Janfen.

*

Das Untergefchofs des Leichenhaufes ift für das Unterbringen der infektiöfen Leichen be-ftimmt, was in keinem Falle wegen des Mangels an Licht und Luft, fowie fehr erfchwerter Lüftung folcher Räume zu empfehlen ift.

Näheres über die Lage diefes Leichenhaufes und dergl. fiehe in Kap. 4, unter b, 1, y.

[j.) Die Leichenhallen auf dem neuen Weftfriedhof zu Magdeburg (Arch.: Peters & Janfen\ Fig. 51 bis 533ü) bilden zunächft eine im Grundrifs hufeifen-förmige Anlage; der Hauptbau wird von der Kapelle und den zugehörigen Neben-

³⁶) Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 516, 526.

räumen eingenommen; die beiden Flügelbauten enthalten vor allem zwei grofse Leichenfäle.

Der eine davon ift mit Zellenteilung verfehen, während der andere einen einheitlichen Raum bildet. An die Gänge, durch welche die Leichenfäle mit der Kapelle in Verbindung ftehen, fchliefsen fich zu beiden Seiten zwei Verfammlungsräume für die Leidtragenden an; mit diefer Einrichtung ift der grofse Vorteil verbunden, dafs eine Feierlichkeit unmittelbar auf die andere

Fig. 52.

Leichenhalle

g.

10

Secirraum

I Arztfq!

,i j jii i!'X !; ij ;

A"

Spätec żu

erichts-

eamte

"xfciX

II

erric

34,30-

:x

: 3,50 >\ Geiet-I liche

I)

24.60-----

[<-----10,00—

Leichenhalle g

1 ffilFhauen

aSy

xjr<|—g,8

Neben-Capelle

Vorr.

rxl

9+9---->

Vliy'1 [VIN''! rv'j]|yX^

^ \LI?' Xi]/' \lHx' \jjy \lü V ■ j !

T ~    ⁷ \ ! i i

g,00—

Rampe

Versammlungs-

--

■sw

; a

! / \

M \ / T]\! ! à- /! I \ /

1LaJâ|8\ILa

15,00

Vèhsammlungs-

Hauptcapelle

Raum

Xi j

10,00

ij\/ ^

! X s-

i

>r y u<7,SI—

eräthe

iXHKiîXl

1: 500

<0 9 8 7 6 5

h-h-hh-H⁴-

----î

20m

Neuer Weftfriedhof zu Magdeburg.

Grundrifs der Kapelle mit den Leichenhallen³⁶).

folgen kann, wodurch in der Abhaltung folcher Feiern, die fich meift auf wenige Stunden zufammendrängen, keine Störungen eintreten können.

Der Zugang zu den Verfammlungsräumen findet über die Rampen ftatt, die den offenen Verbindungsgängen vorliegen.

Mit Rückficht auf die mit der Benutzung der Hauptkapelle verbundenen grofsen Koften wurde eine Nebenkapelle für kleinere Feierlichkeiten vorgefehen. In der Nähe der letzteren find

ein Raum für Geiftliche und die Abortanlagen angeordnet. Im linksfeitigen Flügelbau find ein Sezierraum (mit einem verltellbaren Seziertifch aus Kalkftein und einem Wafchtifch mit Waffer-fpülung) für gerichtliche Unterfuchungen und mit Nebenräumen für Gerichtsbeamte, Aerzte und Wärterperfonal gefchaffen worden.

Fig. 53-

'mmpr

Äs

Den Berechnungen der Gröfse der beiden Leichenfäle find die folgenden Angaben zu Grunde gelegt worden. In den Städten von annähernd gleicher Gröfse und Lage hat fich bei jährlich in den Leichenhallen beigefetzten 600 Leichen die Notwendigkeit der Errichtung von 9 Zellen für nichtinfektiöfe und 3 Zellen für infektiöfe Leichen ergeben. Hier wurden aber, in Rückficht auf etwaige Epidemien, die beiden Abteilungen gleich grofs angelegt. Sonach waren für 600 Leichen 2 x 9 = 18 Zellen zu befchaffen. Da die beiden alten Begräbnisplätze Magdeburgs, der nördliche und der füdliche, 1510 Leichen (im Vorjahre der Berechnungen [1894]) aufgenommen hatten, fo würden für den Weftfriedhof 2^2 X 2 x 9 = 45 Zellen zu befchaffen gewefen fein. Mit Rückficht auf den Zuwachs der Bevölkerung aber find 2 X 26 = 52 Zellen vorgefehen worden.

Der Hofraum zwifchen den Leichenhallen dient zur An- und Abfahrt der Leichenwagen. Für den Ausbau und die innere Kon-Itruktion diefer Leichenhallen ift durch befondere Wahl der Bau-ftoffe und durch befondere tech-nifche Vorkehrungen den Anforderungen an Reinlichkeit und Hygiene in hohem Mafse entfprochen worden. Die Decken der Leichenhallen find über den Zellen in Beton zwifchen Eifenträgern mit Holzzementbedeckung ausgeführt.— Das höher geführte Mittelfchiff enthält in der Laterne die an eine Betriebswelle gefchalteten Lüftungsflügel, die mittels eines einfachen Kettenzuges verftellt werden können. Das Dach der Aufbauten ift auf Schalung mit Schiefer gedeckt, die Unterdecke aus Zementdielen hergeftellt. Die Fenfter find überall als eiferne Doppelfenfter (mit Rohglas) ausgebildet, diejenigen der Laterne als einfache Fenfter. Die Wände find gepiftzt und einfach angeftrichen. Die Scheidewände zwifchen den Zellen, etwas über 2m hoch, find aus Drahtgeflecht mit Kalkzementbewurt hergeftellt und beginnen erft in der Höhe von 20cm oberhalb des Fufsbodens; hierdurch wird eine leichte Spülung und Reinigung der Zellen ermöglicht, und die Luftzirkulation im ganzen Saale erfährt keine Störung. Die Fufsböden haben einen Terrazzobelag auf Betonunterlage; fie find in derfelben Höhe wie derjenige der Kapelle (80cm über Erdgleiche) angelegt, um die Särge auf befonderen Geftellwagen in letztere fahren zu können. Die Fufsböden der Ver-fammlungsräume erhielten gleich denjenigen der Haupt- und Nebenkapelle gegen auffteigende Feuchtigkeit zunächft eine Unterlage aus grobem Beton, darauf einen geglätteten und zuoberft einen Gudronanftrich; fchliefslich wurden fie mit Linoleum (auf Harzkopalkitt) bedeckt.

Auf eine entfprechende Entwäfferung der Leichenhallen ift Rückficht genommen, derart,

■-3 X

«f* '

'M

U;

ÜÎ

TU

kl

—

—-......_

Neuer Weftfriedhof zu Magdeburg. Inneres der Leichenhalle³⁶).

dafs in der Mitte der Leichenhalle eine flache Längsrinne angeordnet wurde, welche die Ab-waffer durch ein Fallrohr in die Entwäfferungskanäle der ganzen Anlage ableitet. Für eine an-gemeffene Wafferverforgung in den Leichenhallen ift ebenfalls Vorforge getroffen. Die Lüftung der Leichenhallen wird durch im unteren und oberen Teile der Zellen angeordnete Frifchluft-kanäle und durch die über dem ganzen Laternenaufbau verteilten Lüftungsfenfter genügend bewirkt. Vor alle Lüftungsöffnungen find engmafchige Gewebe zum Schutz vor dem Eindringen von Infekten u. f. w. gefetzt worden.

Die Baukoften der Leichenhallen mit der Kapelle betrugen 230000 Mark³⁶).

Fig. 54.

j; ‘ w_

si !

ITT

0 0 □ dü 0 □ olo 0 ojo n □ oiibDDcftiptao

m

É

Ulf

il

rdJ

□    G rtp □ G Df] D 0

□    o|j □ ob a □ aa d u

U CE3 0 BQ □ D Qil 0 0

ÉM

m

WÈ

\7E^I

gjj

£:

2Sł

.-1

ÉiM

'S

loçe* Portier

r*--

"/Tgart-Z

FS

AU

Ùfe<

sk1

|Cab

1P^

Arzt

jrwItrQ Locale f d Kanzlei

10

I0

“10

30

33

60

IL

60 M

77-

Beifpiele

aus

Oefterreich.

Leichenhallen am Eingänge des neuen Zentralfriedhofes zu Wien, nebft dem Verwaltungsgebäude³⁷).

Wir wenden uns nunmehr zu den Leichenhausbauten aufserhalb Deutfchlands. Zunächft zu denjenigen in Oefterreich.

a) An erfter Stelle fei der alten Leichenhalle auf dem Zentralfriedhof zu Wien gedacht, die gegenwärtig durch die im Bau begriffenen neuen Leichenhallen (Fig. 54³⁷) erfetzt wird.

Sie enthält 4 Leichenfäle, in denen je 18 Leichen untergebracht werden können. Vor diefen Sälen ift an der Vorderfeite ein für das Publikum beftimmter Gang angeordnet. An der Rückfeite ift ein Bedienungsgang gelegen, dem fich auch die Räume für die Zwecke der Obduktion und Wärtergelaffe angliedern. — Pläne des in Rede flehenden Bauwerkes find in der unten genannten Quelle³⁷), die Darflellung der neuen Leichenhallen in der unten vermerkten Zeitfchrift³⁸) zu finden.

³?) Fakf.-Repr. nach: Deutfehes Bauhandbuch. Bd. II, Teil 2. Berlin 1884. S. 268.

³⁸) Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1907, S. 1 ff.

ß) Die 1886 erbauten Leichenhallen auf dem Zentralfriedhofe zu Graz (Arch.: Lauzil\ Fig. 55 bis 60³⁹) ftellen eine in technifcher wie hygienifcher Hinficht vollkommene und nachahmungswerte Löfung dar. Vorhanden find eine Halle für nicht-infektiöfe und eine folche für infektiöfe Leichen, beide in getrennten Bauten.

Die erfteren (Fig. 59 u. 60) find zu beiden Seiten der Einfegnungshalle angeordnet und find von diefer durch Gänge getrennt, die fich quer durch die ganze Anlage ziehen und nicht allein dem Verkehre dienen, fondern auch das unmittelbare Uebertreten der Luft aus den Leichenaufbahrungsräumen in die Einfegnungshalle bezwecken; diefe in das Freie mündenden Gänge, die mit den nebenanliegenden Lichthöfen durch Fenfter in Verbindung ftehen, wirken fomit wie Lüftungskanäle.

Fig. 56.

Fig. 55-

*4.

!sfas rniêMmmémm

V.

A-[]

/■n

mm

mm

tat

Anficht.

ü*lü

Querfchnitt durch den Zwifchenbau.

Fig.T57-

Fig. 58.

DDD

ISecirraum

Vorhi

fbahmngs- fl Reserve ngn/red halle UÂufbahrungs- U

I raum. Łr mU

HW

□DDDCDaq

moi ï

Grundrifs.

Längenfchnitt.

1:500

10 987 654321 0

10

15

20»»

Zentralfriedhof zu Graz.

Halle für infektiöfe Leichen³⁹).

Arch. : Lauzil.

Die Aufbahrungsräume find in 3 Klaffen geteilt worden. Für die Aufbahrung III. Klaffe find an beiden Enden des Hallenbaues zwei grofse Säle angeordnet worden, wovon einer für die Männerleichen, der andere für die Frauen- und Kinderleichen beftimmt ift. (Als geeigneter würde fich die Einteilung der Säle in folche für Erwachfene und für Kinder empfehlen.) In jedem Saal können 12 Leichen aufgebahrt werden. Die Aufbahrung II. Klaffe erfolgt in 8 Einzelzellen, die fich nach einer gemeinfamen Halle öffnen. Für die Aufbahrung I. Klaffe find 6 abgefchloffene Einzelräume vorgefehen, welche von der offenen Halle zugänglich find. Vom Quergange aus erreicht man auch die Aborte für das Publikum und die Dienfträume für die Leichenwärter (mit Alarm-fignalen für den Scheintodfall, was bei geregelter Leichenfchau als überflüffig erfcheint). Zwei Vorbereitungsräume für die Einfegnung der Leichen in der Nähe der Aufbahrungsräume find noch zu erwähnen.

³⁹) Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1898, Bl. 45, 46, 48.

78.

Andere Länder Europas.

Die Pavillons an den Enden der Hallen, worin die Säle III. Klaffe untergebracht find, wurden zwei-gefchoffig ausgebildet, und zwar um im Obergefchofs Magazine für Särge und Aufbahrungsbedürfniffe unterzubringen, was in Rückficht auf ihre Unbewohnbarkeit als zuläffig anzu-fehen ift Im Untergefchofs find Heizkammern, Brennftofflager u. f. w. vorgefehen worden. Die hinter der Einfegnungskapelle gelegene Leichen-fchaukammer (Morgue) ift mit einer Eiskammer unterkellert.

Die Aufbahrungshalle für die infektiöfen Leichen (Fig. 55 bis 58) ift von einer offenen Halle umgeben, von der aus die in den Leichenräumen aufgebahrten Toten durch Fenfter mit luftdicht eingefügten Spiegeltafeln befichtigt werden können. Der Eintritt in die Aufbahrungsräume ift den Leidtragenden aus gefundheitlichen Rückfichten unterfagt, was auch vollkommen gerechtfertigt erfcheint.

Die Wände und Decken der Aufbahrungsräume find zwecks Ermöglichung einer gründlichen Reinigung mit Oelfarbe angeftrichen. Aus gleichem Grunde find die Fufsböden aus Zementeftrich hergeftellt und mit Wafferabläufen verfehen.

Aufser den Aufbahrungsräumen befinden fich in dem in Rede flehenden Gebäude noch ein Sezierraum, ein Ankleidezimmer für Aerzte, ein Sargmagazin und andere notwendige Nebenräumlichkeiten. Vor der Beerdigung werden die Särge in einem in den Aufbahrungsraum eingebauten Vorraume desinfiziert.

Die ausländifchen Leichen-anftalten flehen in Bezug auf Gröfse und innere Einrichtung hinter denjenigen in Deutfch-land und Oefterreich weit zurück. Deshalb nur wenige Bemerkungen über diefelben.

a) Die erften gröfseren Lei-chenhäufer auf den ftädtifchen Friedhöfen Dänemarks find nach dem Zellenfyftem errichtet worden. Für die Beerdigungszeremonien wurde eine gröfsere Halle angeordnet, deren

Hauptanficht.

-.-am

mm

mm

Pli«

ÜfÉsL

Fig. 59.

ESI

m

WB

BWUBSSSl

Id

ns

........

h:

Jim

My

pin~

!!

7\

Arch. : Lauzil.

i,

"li

tn '

Verbindung mit den Leichenzellen allgemein unterfagt wurde. Die Zellenfufsböden find aus Zement, mit Afphalt-fchicht bedeckt, herge-ftellt worden. Heizvorrichtungen wurden nicht durchweg angebracht, infolgedeffen die Lüftung im wefentlichen auf eine natürliche be-fchränkt wurde und fich auch als ungenügend erwies. — Später wurden zur Abhilfe in y den Leichenzellen die c von Budde empfohle-15 nen Kachel- und Man-telöfen aufgeftellt. di    ß) In Brüffel

2 wurde das erfte Lei-chenhaus 1822 errich-tet; es Bellte die ein-£ I fachfte Löfung der Lei-^ s- chenbeifetzungsfrage, nämlich die Ausheilung ^ der Leichen auf ein-

4-

\i

fpf

— "5    ^

II ^ lg fachen Betten, mit Lein-II .2 Sf tüchern bedeckt, dar.

:: I “

-- 2 g

■“ c ^ für nichtinfektiöfe Lei-N £ chen waren keine be-

In den Leichenhäufern

É[

Flg. 60.

Grundrifs des Erdgefchoffes.

■n

< fonderen Lüftungsvor-'g richtungen vorhanden. ¹³    — Das in fpäterer Zeit

So (1881) am Katharinen-g platze errichtete Lei-chenhaus weift fchon £ vollkommenere

richtungen auf. Je 6 Lagerftätten befinden fich an den beiden Längsfeiten der Leichenkammer. Leichte, 2 m hohe Wände trennen die Zellen der Kammern voneinander. Die Lagerftätten, deren Abmeffungen l,so X 0,75 m betragen, find mit Wachsleinwand überzogen. Die Zellenwände befitzen einen weifsen Kalkanftrich; der Fufs-boden ift zementiert.

Ein-

79-

Gliederung.

110.

y) Von den drei friedhöflichen Leichenhäufern in Paris, nämlich aut dem Friedhofe Montmartre, auf dem Père Lachaife-Friedhofe (1899) und auf dem Weftfriedhofe ift das auf dem zuletzt genannten erbaute Leichenhaus am bemerkenswerteften. Diefes Dépôt mortuaire municipal befitzt 5 einzelne, mit ausgerundeten Ecken verfehene Abteilungen von je 3,25 X 2,75 m Grundfläche, die um einen zentralen Warteraum ftrahlenförmig angeordnet find. Diefe Löfung ift überaus günftig, könnte aber bei dem jetzigen zentralen Betriebe und den grofsen Ab-meffungen der Leichenhallen fchwer angewendet werden, da die Abmeffungen des Warteraumes zu grofs ausfallen würden. Die ftrahlenförmige Anordnung könnte nur in dem Falle beibehalten werden, wenn ein zentral gelegener Dienfthof angeordnet wäre, von dem Arkadeneingänge in die einzelnen Vorräume der Zellen führen würden. Dies würde die Orientierung bedeutend erleichtern und Erfparnis an Material zur Folge haben; der innere Rundgang könnte dem Publikum ganz zur Verfügung geftellt werden; ein weiterer äufserer, von der Strafse aus zugänglicher Rundgang müfste für das Bedienungsperfonal Vorbehalten bleiben.

Die Verwaltungs- und Nützlichkeitsräume find im Leichenhaufe des Parifer Weftfriedhofes von den Leichenzellen gänzlich abgefondert; diefe Anordnung ift äufserft günftig. Die nicht-infektiöfen Leichen werden in offenen, die infektiöfen in gefchloffenen Särgen ausgeftellt.

8) Bezüglich der Leichenhäufer auf englifchen Friedhöfen fei auf zwei in Fachzeitfchriften veröffentlichte Ausführungen aufmerkfam gemacht: auf das Mortuary for the Parifh of Clerken-welli0) und das New Mortuary for the Parifh of St. MarylehorneiV).

2) Baulichkeiten für obligatorifche Aufbahrung der Leichen.

Die neuefle und zugleich üblichfte Löfung der Frage, wie die Leichen-beifetzung für die Zwecke einer mehrtägigen Leichenfchau einzurichten ift, bietet die obligatorifche öffentliche Leichenfchau, die zur Zeit einzig und allein in München eingeführt worden ift und in den auf den neuen Münchener Friedhöfen erbauten zentralen Leichenhallen ausgeübt wird. Bei der Errichtung diefer Leichenhallen hat fich die Notwendigkeit der Trennung in Gebäude für Aufbahrung von infektiöfen und folche von nichtinfektiöfen Leichen ergeben. Die Vorteile einer folchen Scheidung find rein hygienifcher und wirtfchaftlicher Natur. Durch die vollftändige Abfonderung der infektiöfen Leichen ift die Möglichkeit vorhanden, die für die Weiterverbreitung von Epidemien gefährlichen infektiöfen Leichen fofort vom Sterbelager zu entfernen und in abgefonderten, für das Publikum nicht zugänglichen Gebäuden unterzubringen. Da weiters die Leichenräume, in denen die infektiöfen Leichen untergebracht werden, einer befonderen Lüftung und der Verwendung von Abluft-Verbrennungseinrichtungen bedürfen, da fie einer befonderen, und zwar niedrigeren, Temperatur als die Räume für nichtinfektiöfe Leichen er-heifchen, damit die vollftändige Hintanhaltung des ZerfetzungsVorganges und die damit verbundene Unmöglichkeit der Verbreitung von infektiöfen Bazillen erreicht werde — fo ift angefichts der befonderen Behandlungsweife folcher infektiöfer Hallen ihre vollkommene Abfonderung erforderlich. Auch follen fie für die zur Zeit von Epidemien zu errichtenden Krankenbaracken, die keinesfalls fo rafch und vor allem nicht den fämtlichen neuzeitlichen hygienifchen Anforderungen ent-fprechend ausgeftattet fein können, Erfatz leiften.

Die Hallen für anfteckende Leichen find ebenfo grofs auszuführen als diejenigen für nichtinfektiöfe Leichen; denn obwohl die Sterblichkeitsfälle an an-fteckenden Krankheiten nur einen geringen Teil der allgemeinen Sterblichkeitsfälle ausmachen, mufs auf den möglichen Ausbruch von Epidemien ftets Bedacht genommen werden.

⁴⁰)    Siehe: Builder, Bd. 34, S.

⁴¹)    Siehe ebendaf., Bd. 56, S. 93.

Im Notfälle oder aus wirtfchaftlichen Gründen kann für die Unterbringung der infektiöfen Leichen kein befonderes Gebäude errichtet, fondern hierfür ein Teil der — alsdann gemeinfamen — Hallen verwendet werden, allerdings mit vollkommen gefonderten Zugängen und von dem fymmetrifch angeordneten anderen Teil für nichtinfektiöfe Leichen durch den Kapellenbau, unter Umftänden durch Gänge getrennt.

Bei der Anlage der Leichenhallengebäude ift fowohl für infektiöfe, als auch für nichtinfektiöfe Leichen auf den möglichft ficher zu fchaffenden Schutz vor der fchädlichen Wirkung der Sonnenwärme Bedacht zu nehmen. Die Leichenfchauräume find, wenn fie auch von Gängen und Arkaden umgeben werden, mit ihren Längsfeiten weder unmittelbar nach Süden, noch nach Weiten zu legen. Als die einzig richtige Orientierung ift diejenige nach Oft-Süd-Oft und Nord-Nord-Weft zu nennen. Ferner find die Leichenhallen vollftändig von den anderen Baulichkeiten des Friedhofes, vor allem von den bewohnbaren Verwaltungsgebäuden möglichft entfernt anzuordnen.

Für die Grundrifsgeftaltung der Leichenhallengebäude ift am beften die Form eines an einer Seite offenen oder ganz gefchloffenen Viereckes mit den im letzteren Falle an einer Seite angeordneten freien Durchfahrten zu dem in der Mitte des Gebäudes angeordneten Dienfthofe zu wählen. An der Vorderfront, und zwar in der Hauptfache, ift die Kapelle anzuordnen.

Die Gebäude find mit Säulengängen zu umgeben, die Schutz vor Sonnenwärme gewähren und den Bauten auch ein monumentales Gepräge verleihen.

Die von den Leichenfchauräumen eingenommenen Flügelbauten find ein-gefchoffig zu halten und zum Schutz vor der auffteigenden Bodenfeuchtigkeit mit einer ca. 1 rn hohen Unterkellerung zu verfehen. Bewohnbare oder für Nützlichkeitszwecke beftimmte, tief in den Boden angelegte Kellerräume find, mit Rückficht auf die Reinlichkeit und Trockenheit der Luft in den Leichenfchauräumen, tunlichft zu vermeiden. Das Anbringen eines Obergefchoffes kann nur über den Ver-waltungs-, Lager- oder fonftigen Räumlichkeiten als angemeffen erachtet werden. Auch zu der für Nützlichkeitszwecke notwendig werdenden Unterkellerung eignen fich blofs die letztgenannten Räume. Vom Anbringen etwaiger Verwaltungsräumlichkeiten im Obergefchofs der Leichenhallengebäude für infektiöfe Leichen oder im Erdgefchofs, angrenzend an die Leichenfchauräume, ift gänzlich abzufehen; vielmehr find alle Verwaltungs- und Nützlichkeitszwecken diefer Leichenhallen dienenden Gelaffe in einem von den übrigen Räumlichkeiten völlig abgefonderten Gebäudeteil unterzubringen.

Im Dienfthofe, der ebenfalls zwecks würdiger Ausgeftaltung von Säulengängen umgeben fein kann, wird das Keffelhaus feinen Platz finden können. Hierdurch ift man im ftande, die Zentralifierung der Heizungs-, Lüftungs- und Kühleinrichtungen, fowie die damit verbundene Verringerung des Aufwandes für mafchi-nelle Betriebskraft zu erreichen. Aus diefem Grunde ift das Unterbringen der mafchinellen Anlagen im Kellergefchofs der Leichenhallen, wenn zu diefem Zwecke der Dienfthof, und zwar feine teilweife Unterkellerung, fich als geeignet ergibt, zu unterlaßen. Strengftens zu vermeiden iß aber aus den bereits erwähnten Gründen, vor allem aber wegen des mit dem Betrieb verbundenen Geräufches, das Aufßellen der gedachten Mafchinen und Vorrichtungen im Kellergefchofs unter den Leichen-ausßellungsräumen.

Lage.

81.

Grundrifs

anordnung.

82.

Raum

erfordernis.

Diefe Räume find natürlicherweife mit den

Bezüglich der in den Leichenhallen erforderlichen Räume ift vor allem wieder die Trennung der Leichen von an nichtanfteckenden Krankheiten Geftorbenen von den infektiöfen Leichen im Auge zu behalten.

a) die Haupträumlichkeiten, die in den Hallen für nichtinfektiöfe Leichen vorhanden fein müffen und deren Notwendigkeit fich in den letzten Jahren heraus-geftellt hat, find folgende:

Ct) Leichenfchau- oder Ausftellungsräume, die als Säle oder Zellen ausgebildet

werden ;

b)    Bedienungs- und Befichtigungsgänge für das Perfonal und das Publikum; letztere werden beim Zellenfyftem oft in einzelne Vorräume zerlegt;

c)    Abladeraum für die angefahrenen Leichen, der am beften an der Hinterfront des Baues anzubringen ift; zu diefem Zwecke kann auch ein Teil der etwa an der Rückfeite vorhandenen Säulengänge verwendet werden ;

b) Leichenwafchräume;

e)    Bedienungswafchräume mit Aborten;

f)    Sezierfaal;

g)    Desinfektionsfaal mit einem in der Mitte angebrachten Heifsdampfofen für die Reinigung der Leichenkleider und der Wäfche;

b) Räume für reine und verbrauchte Wäfche;

t) Laboratorium;

j) Zimmer des Arztes ;

f) Gefchäftszimmer ;

1) Wärterzimmer;

m) Geräteraum;

tt) Rollwagenniederlage ;

0) Aborte für Männer und Frauen;

p)    Aufenthaltsraum für die Leichenträger ;

q)    Braufebad für die Bedienfteten mit Aborten, und

r)    Lagerräume für Särge und anderes.

Die drei zuletzt genannten Räumlichkeiten können unter Umftänden auch im Kellergefchofs untergebracht werden, jedoch nur unter den fchon bezeichneten Räumlichkeiten des Erdgefchoffes. Aufserdem follen fich an die an der Vorderfront angebrachte Kapelle zwei Verfammlungsräume für die Leidtragenden mit der dahinterliegenden Sakriftei und kleinen Aufbahrungsräumen für die zur Einfegnung beftimmten Leichen anfchliefsen.

Leichenräumen und deren Gängen in nahe Verbindung zu bringen. Im Keffelhaus find einzelne voneinander getrennte Abteilungen für die Kühl-, Heiz- und Filteranlagen erforderlich.

ß) In den Leichenhallen für infektiöfe Leichen find folgende Räume unterzubringen :

a) Einzelne Leichenaufbahrungsräume, jedoch ohne allgemeine Gänge oder einzelne Vorräume für das Publikum, das die Leichen überhaupt nicht befichtigen darf und keinen Zutritt in diefe Leichenhallen findet. Jeder diefer Räume, als Saal ausgeftattet, foll für die Aufbahrung nur an gleichen epidemifchen Krankheiten verdorbener Perfonen dienen. Dadurch wird eine wefentliche Erleichterung in Bezug auf die Desinfektion der Leichenräume, als auch für das Bedienungs-perfonal gefchafien. Die Gröfse diefer einzelnen Säle mufs nach der Sterbezahl

Leichen.

an einzelnen am meiften auftretenden Infektionskrankheiten der betreffenden Stadt bemeffen werden. Für an Cholera und an Peft Verftorbene follen völlig ge-fonderte Zellen oder Säle gefchaffen werden. Im Falle des Ausbruches einer Püpidemie können naturgemäfs fämtliche, auch die für andere Leichen beftimmten Abteilungen, zur Unterbringung der epidemifchen Leichen in Anfpruch genommen werden.

b) Bedienungsgänge für das Perfonal mit dem Abladeraum für angefahrene

c) Bedienungswafchräume mit Aborten für das Perfonal.

b) Leichenwafchräume.

e)    Sezierfaal.

f)    Desinfektionsfaal von befonders grofsen Abmeffungen mit einem Heifs-dampf-Desinfektionsofen. In letzterem ift durch eine dünne Wand, die bis zur Hälfte der Saalhöhe hinaufreicht, eine Scheidung in zwei Abteilungen mit gefonderten Zugängen vorzunehmen. In der einen davon follen die Vorarbeiten zur Desinfektion der Leichenkleider und der Wäfche vorgenommen werden ; in der anderen werden die desinfizierten Kleidungsftücke aus dem Ofen berausgeholt.

g)    Lagerräume für reine und gebrauchte Wäfche.

Î)) Rollwagenniederlagen.

i)    Geräteraum.

j)    Wärterzimmer.

f) Aborte für Männer und Frauen, die von den für das Publikum nicht zugänglichen eigentlichen Leichenhallen, namentlich von den Leichenausftellungs-räumen, völlig gefondert fein müffen.

I) Zimmer für den Arzt.

m) Laboratorium für chemifche Unterfuchungen.

n)    Laboratorium für bakteriofkopifche Unterfuchungen.

o)    Gefchäftsräume.

p)    Braufebad für Bedienftete.

q)    Räumlichkeiten für die Leichenträger.

Die Räume unter I bis o find zweckmäfsigerweife im Obergefchofs, über jenem Teil des Erdgefchoffes, der keine Leichenausftellungsräume enthält, unterzubringen, und in diefem Falle mit befonderen Aborten auszuftatten. Die Räume unter p und q dagegen können in demfelben mit Obergefchofs verfehenen Gebäudeteil angeordnet werden, und zwar in feinem Kellergefchofs. Auch in diefem Falle find beim Braufebad Aborte vorzufehen.

Die Anordnung der Kapelle, der Verfammlungsräume und der Sakriftei kann diefelbe wie bei den Hallen für nichtinfektiöfe Leichen fein. Das gleiche trifft auch für die Verteilung der Räumlichkeiten im Keffelhaus zu mit dem Unter-fchiede, dafs in der Abteilung mit der Heizkeflelanlage die Aufftellung zweier regenerativer Verbrennungsöfen zur Reinigung der aus dem Keffelhaus in das Freie hinausbeförderten Abluftgafe, die dem letzteren aus allen Leichenausftellungs-räumen zuftrömen, als in hohem Grade erforderlich erfcheint.

Bei denjenigen Leichenaufbahrungsräumen, welche bei obligatorifcher, alfo allgemeiner Benutzung folcher Baulichkeiten vorhanden fein müffen, werden bei der IAage, ob fie nach dem Saal- oder nach dem Zellenfyftem eingerichtet werden follen, in erfter Reihe die Rückfichten aut die öffentliche Gefundheit mafsgebend fein.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

83-

Saal- oder Zellenfyftem in den

Leichenhallen.

s₄.

Gänge.

Bei den Hallen für nichtinfektiöfe Leichen können auch Gründe ökonomifch-wirt-fchaftlicher Natur berückfichtigt werden. Wenn das ausfchliefsliche Saalfyftem das Pietätsgefühl mancher Leidtragender verletzen kann, fo ift wiederum das ausfchliefsliche Zellenfyftem mit beträchtlichen Koften verbunden. Am fachgemäfseften ift deswegen das vereinigte Saal- und Zellenfyftem, wobei aber in einem Saal nicht über 6 bis 8 Leichen ausgeftellt fein follen ; die Einzelbahren follen durch verftell-bare Blechftänder — würdig ausgeflattet — voneinander getrennt werden. Dadurch kann der Saalraum in proviforifche Einzelabteilungen geteilt und der Charakter einer Morgue vermieden werden. Die Leichenausftellungsräume, die getrennt für Erwachfene und Kinder vorgefehen fein follen, können im Grundrifs in zweifacher Weife angeordnet werden:

a) fie nehmen die Mitte des Mittelfchiffes der Gebäude ein und find links und rechts mit einem entlangführenden Gange für das Bedienungsperfonal und für das Publikum verfehen, oder

ß) fie find an beiden Langfeiten des in der Mitte befindlichen Bedienungsganges angeordnet.

Im erfteren Falle erhalten fie eine Breite von ca. 4 bis 5m (in München 4,oom), im zweiten eine folche von je ca. 3m.

Die Grundfläche der einzelnen Säle ift nach der Zahl der darin aufzuftellenden Leichenbahren zu bemeffen. Die Höhe ift, des gröfseren Luftwechfels halber, nicht zu gering zu halten, und zwar von 8 bis 10m.

Lediglich bei der Verwendung von künftlichen Kühleinrichtungen, die in wärmeren Ländern nicht zu vermeiden find, kann in halber Höhe der Leichenausftellungsräume ein fchräges Glasdach angebracht werden, um den abzukühlenden Raum kleiner zu geftalten und die dazu erforderliche Kälteleiftung herabzumindern. Ueber dem Glasdache ift zum Zwecke feiner Reinigung eine eiferne Bühne anzubringen, die fich in Gleifen hin und her fchieben läfst und mittels eines Taues ohne Ende in Betrieb gefetzt wird.

Die Erhellung der Leichenausftellungsräume foll bei beiden Arten der Grund-rifsanordnung durch Decken- und Seitenlicht erfolgen. Auf das Deckenlicht kann bei günftiger feitlicher Erhellung, was nur durch beiderfeitigen Lichteinfall erreicht werden kann, verzichtet werden. Dies ift auch in München gefchehen. Wird jedoch in halber Höhe ein Glasdach angeordnet und dadurch das Licht in den Leichenräumen felbft gedämpft, fo darf von der Erhellung durch Dachlicht nicht abgefehen werden.

Die im Inneren der Leichenhallengebäude erforderlichen Gänge für den Verkehr des Publikums und für das Bedienungsperfonal werden am bequemften längs der Leichenausftellungsräume angeordnet. Die Gänge für das Publikum können, wie in München, einfeitig, links oder rechts, an die Leichenaufbahrungsräume gelegt werden; oder fie können fich auch, falls die Leichenräume an beiden Seiten eines mittleren Bedienungsganges gelegen find, doppelfeitig längs diefer Schauräume befinden; letztere Anordnung bietet in Bezug auf die Raumausnutzung gröfsere Vorteile.

Die Gänge für das Publikum können entweder längs der Schauräume durchlaufend angelegt (München) oder in einzelne Vorräume, die den Leichenfchauräumen vorliegen, gefchieden werden. Im erfteren Falle ift den Leichenhallen der Charakter eines Leichenfchauhaufes immer noch nicht entzogen, da die Leichen auch von den

nichtbeteiligten Leidtragenden befichtigt werden können. Diefer Nachteil kann blofs durch die Schaffung einzelner, nur für die Beteiligten zugänglicher Vorräume behoben werden. Die letzteren find von der Strafse aus, bezw. von den die Hallen umgebenden Seitengängen, mittels Doppeltüren zu erreichen. Beim Saal-fyftem find den Vorräumen diefelben Abmeffungen wie den nebenanliegenden Sälen zu geben. Beim Zellenfyftem können die Einzelzellen mit Einzelvorräumen verfehen werden, oder es können auch aus wirtfchaftlichen Rückfichten gröfsere Zellen für je 2 oder 3 Leichenbahren mit gemeinfamem Vorraum gefchaffen werden.

Das bisher Gefagte gilt allerdings nur bezüglich der Hallen für nichtinfektiöfe Leichen. In Hallen für infektiöfe Leichen ift — da der Zutritt dem Publikum nicht geftattet wird — nur ein Mittelgang für das Bedienungsperfonal anzulegen. Die Vorräume vor den Ausftellungsräumen follen aber beibehalten werden, um die letzteren von den äufseren, die Hallen umgebenden Säulengängen, von denen aus das Publikum durch die in den Aufsenwänden der Hallen angebrachten Fenfter die ausgeftellten Leichen befichtigen kann, zu trennen. Durch diefe Fenfter wird fomit die feitliche Beleuchtung der durchlaufenden Gänge, bezw. der Vorräume gefchaffen • aufserdem kann noch hohes Seitenlicht durch die über den Seitenfchiffen in den Hochwänden des Mittelfchiffes angebrachten P'enfter hinzugezogen werden.

Die Leichenfchauräume find vom Bedienungsgang durch doppelte Schiebe-fenfter, von denen die dem Gange zugewendeten aus mattem Glas herzuftellen find, zu trennen. Von dem für das Publikum beftimmten Gang, bezw. von den Vorräumen werden die Ausftellungsräume durch doppelte gefchloffene Schaufenfter gefchieden. Die Verrichtungen im Bedienungsgange find fomit für das im Befichtigungsgange verfammelte Publikum oder für die in den Vorräumen verfammelten Leidtragenden unfichtbar. Die den Gängen zugewendeten Glaswände werden durch Pfeilerftellungen (am beften aus Stein errichtet) unterbrochen. Im Bedienungsgange find fchmale Gleife anzulegen, um das Ein- und Abfahren der Leichen auf den Rollwagen vom Abladeraum in die Ausftellungsräume und umgekehrt zu erleichtern.

Angaben über die Abmeffungen der einzelnen Räumlichkeiten und Gänge find teils den in Art. 116 bis 118 vorgeführten Münchener Leichenhallen, teils dem gleichfalls beigefügten Entwurf für Warfchau (fiehe Art. 95) zu entnehmen.

Beim inneren Ausbau der Leichenhallen, bei der Wahl der Bauftoffe und bei allen fonftigen technifch-hygienifchen Vorkehrungen und Einrichtungen mufs in erfter Reihe für den genügenden Zutritt von Licht und Luft und für die Erhaltung peinlichfter Reinlichkeit im Inneren Sorge getragen werden. Alle unnötigen und fchlecht beleuchteten Räumlichkeiten, die zur Entwickelung von Mikroorganismen und zu der damit verbundenen Begünftigung des Fäulnisvorganges in den Leichenräumen beitragen, find ftrengftens zu vermeiden. Von allen vor- und einfpringenden Bauteilen, wie Tür- und Fenftereinfaffungen, Deckengefimfen, Hohlkehlen, Ecken u. f. w., ift vollkommen abzufehen, um Staubanfammlung zu verhüten. Alle zu verwendenden Bauftoffe follen leicht abwafch- und desinfizierbar fein. Poröfe Materialien, wie z. B. Holz, find in allen Bauteilen auszufchliefsen.

Um bei der Anwendung künftlicher Kühlung in den wärmeren Monaten den möglichen Kälteverluften vorzubeugen, find in den Aufsen- und Innenwänden der Hallenbauten wie auch bei den Fufsböden und Decken forgfältigfte Ifolier-einrichtungen anzuwenden ; die Wände, die am beften aus Beton zu errichten find, follen mit doppelten Ifolierfchichten verfehen werden. Die gröfste Ifolierfähigkeit

85.

Bauart.

86.

Aeufsere

Erfcheinung.

87.

Natürliche

Lüftung.

bieten Kokeafche (deren Wärmedurchläffigkeit nur 0,o6o beträgt), Korkplatten (0,oso), Korkabfälle und Korkpulver (0,i6o), auch Kiefelgur in einer doppelten Schicht von je 12 bis 14cm.

Strohpackung, die in der Parifer Morgue zu Ifolierzwecken in der Stärke von 5 cm hinter der 6 cm breiten Luftfchicht verwendet wurde, hat fich infolge des ziemlich grofsen eingetretenen Kälteverluftes von 1100 Wärmeeinheiten in der Stunde als unvollkommen erwiefen.

Von innen füllen die Umfaffungsmauern der Leichenhallen, ebenfo diejenigen der Leichenzellen mit wafferfeftem Anftrich, am beften mit Porzellanemail, bedeckt werden. Zementputz ift zu diefem Zwecke, da er für die Feuchtigkeit empfindlich ift, zu vermeiden. Die Scheidewände in den Leichenfälen und -Zellen, wie auch diejenigen der Vorräume find als Eifenbetonmauern zu errichten; doch eignet fich Rabitz-Konftruktion für Scheidewände nicht, weil fie die Feuchtigkeit aufnimmt und auch behält. Ebenfo find Eifenblechwände wegen der zu grofsen Wärmedurchläffigkeit unbrauchbar. Hierdurch würden namentlich in dem Falle, dafs Leichenzellen unbenutzt blieben, diefe letzteren unnötigerweife abgekühlt, und es entftände in den zur Abkühlung beftimmten benutzten Zellen dadurch ein unerwünfchter Kälteverluft.

Die Fufsböden find aus Beton oder noch beffer aus Zement herzuftellen und mit einer ftarken Ifolierfchicht zu verfehen. Ebenfo ift der Fufsböden der Unterkellerung zu konftruieren. Für die Decken bewährt fich das Eifenbetongewölbe oder die flache Eifenbetonkonftruktion am beften. Auf eine gründliche Decken-ifolierung als Schutz gegen die fchädliche Wirkung der unmittelbaren Sonnenftrahlen foll Bedacht genommen werden. Für das Dach empfiehlt fich am meiften Holzzement. Alle Fufsböden der Vorräume und Gänge find mit Terrazzoeftrich oder Terrazzoplatten zu belegen.

Aufser diefen technifch-hygienifchen Einrichtungen und Vorkehrungen foll dafür Sorge getragen werden, dafs fich peinlichfte Reinlichkeit in allen Gebäudeteilen erzielen läfst, dafs das Reinhalten der Leichenkleider und der Wäfche ermöglicht ift und dafs das Bedienungsperfonal tunlichft häufig Wafchungen und Desinfizierungen an fich felbft vornehmen kann.

Für die äufsere Erfcheinung der Leichenhallengebäude ift ihre Ausgeftaltung als dreifchiffige Anlage mit überhöhtem Mittelfchiff am geeignetften. Ihre monumentale Wirkung nach aufsen kann hierbei keinesfalls verfehlt werden, wenn alle Gebäudeteile die richtigen und würdigen Verhältniffe erhalten.

Im Mittelfchiff find die Leichenfchauräume und Gänge für Bedienung und Publikum unterzubringen. Die Seitenfchiffe find als offene Säulengänge auszuftatten, wodurch, aufser dem fchon erwähnten gebotenen Schutz gegen die fchädliche Wirkung der Sonnenwärme, in der äufseren Erfcheinung der Bauten eine höchft dekorative Wirkung erzielt werden kann.

Die Lüftungsanlage mit den zugehörigen Kühlvorrichtungen bilden den tech-nifchen Schwerpunkt des Leichenfchauwefens. Es ift kaum möglich, von vornherein ein beftimmtes Schema für die Lüftungs- und Kühleinrichtungen der modernen Leichenhallen zu fchaffen. Immer mufs fich nach der Art der Kühlung der Leichenhallen die Wahl des Lüftungsfyftems richten.

Es ift felbftverftändlich, dafs bei dem in den ehemaligen und in manchen der noch beftehenden Morgzien gepflogenen Gebrauch, wornach die Temperatur der Leichenzellen und der Leichenkaften oft bis auf — 10 Grad C. erniedrigt und das

gänzliche Einfrieren der Leichen bezweckt wird, die Lüftung als überflüffig er-fcheint, da bei einem fo niedrigen Kältegrad das vollftändige Austrocknen der Luft, fowie das damit verbundene Aufhalten des Zerfetzungsvorganges der Leiche und die Vernichtung der infektiöfen Bazillen erreicht wird. Unter folchen Bedingungen ift es möglich, dafs die Leichen fich fogar während einer einwochent-lichen Zeitdauer konfervieren, ohne dafs der minderte Leichengeruch verfpürt würde.

Aus diefen Gründen ift es auch erklärlich, dafs in der Parifer Morgue keine Lüftungsvorrichtungen vorhanden find und dafs fich deffenungeachtet vom hygienifchen Standpunkte gegen folchen Betrieb nichts einwenden läfst.

In den noch vor wenigen Jahrzehnten entftandenen Leichenhallen, in denen keine Kühlung ftattfand, find Lüftungseinrichtungen urfprünglichfter Art ausgeführt worden. Zumeift ift es die natürliche, auf dem Temperaturunterfchiede zwifchen der äufseren und inneren Luft beruhende Ventilation, die zur Anwendung gelangte. Die frifche Luft wird hierbei von fonnigen Stellen des umgebenden Platzes durch Fenfter und Türen zugeführt. Die Abfuhr der Luft erfolgt durch Schlote,' die über das Dach führen. Ein folcher Lüftungsbetrieb, der zumeift nur periodifch ift, gehört durchaus nicht zu den vollkommenen Anlagen, da der natürliche Temperaturunterfchied oft, befonders während des Sommers, auf ein Mindeftmafs herabgemindert wird und die Lüftung dabei in das Stocken gerät. Deshalb ift auch für fo kleine Räumlichkeiten, wie fie bei der Errichtung derartiger Leichenhallen in Betracht kommen, die natürliche Lüftung felbft bei den befcheidenften Anfprüchen als ungenügend zu bezeichnen.

Für die neuzeitlichen Leichenhallen können aus den angegebenen Gründen nur Einrichtungen für künftliche Lüftung in Frage kommen, und zwar ebenfo diejenigen für Säuglüftung (Afpiration), wie jene für Drucklüftung (Pulfion).

Soll eine Sauglüftungsanlage gefchaffen werden und fteht keine Mafchinenkraft für den Betrieb von Saugventilatoren (wohl auch Deflektoren genannt) zur Verfügung, fo kann man die Bewegung der Abluft in den betreffenden Kanälen dadurch hervorbringen, dafs man fie in letzteren erwärmt. Häufig gefchieht dies durch eingefetzte Gasbrenner, bisweilen auch, wenn eine Dampfheizung vorhanden ift, dadurch, dafs man die Dampfrohre in die Abluftkanäle einfetzt und auf diefe Weife eine Art Lockfchornftein fchafft. Man kann auch die umgekehrte Einrichtung treffen, die indes weniger vorteilhaft ift, weil alsdann die Aufsenflächen der Dampfrohre ftetig abgekühlt werden und die Erwärmung der Abluft dadurch beeinträchtigt wird.

Durch das Erwärmen der Abluft, gleichviel in welcher Weife dies gefchieht, wird in den Abluftkanälen der erforderliche Auftrieb erzeugt, infolgedeffen die verdorbene Luft der betreffenden Räume angefaugt wird. Da eine folche Lüftungseinrichtung verhältnismäfsig geringe Koften verurfacht, fo gelangte fie bei den vor einigen Jahrzehnten errichteten Leichenkammern und Leichenhallen häufig zur Verwendung. Schon im Jahre 1822 wurde im erften nach dem Zellenfyftem erbauten Leichenhaus zu Brüffel diefe Art der Lüftung eingerichtet, indem die von den einzelnen Zellen ausgehenden Lüftungsrohre mit einem Hauptfchlote in Verbindung gefetzt wurden, welch letzterer für Saugzwecke mit einem Gasbrenner verfehen wurde. Die gleiche Lüftungsart wurde auch in Paris in den Leichenhallen des Weftfriedhofes und in denjenigen in der Rue de Maißre angebracht, wo

88.

Künftliche Lüftung : Säuglüftung.

89.

Drucklüftung.

überdies noch eine natürliche Lüftung mittels verftellbarer Jaloufien in den Deckenlichtern hinzukam.

Das künftliche Abfaugen mittels mechanifcher Vorrichtungen ift im Leichenhaufe zu Sachfenhaufen ausgeführt worden ; die Vorrichtungen find in aus Brettern angefertigte und mit Zink bekleidete Luftfchlote eingefetzt worden ; durch fie wird die Abluft aus den Leichenhallen hinausbefördert.

Die Verwendung der Heizvorrichtungen zum Zwecke des Anfaugens der frifchen Zuluft wurde in den Krankenhäufern von England und Amerika vielfach von Sturtevant eingeführt. Eine ähnliche Einrichtung kann aber bei den Leichen-anftalten nur dann zur Anwendung gelangen, wenn die Leichenfchauräume einer Temperatur von -f- 5 bis —f- 10 Grad C. bedürfen, was in den Münchener Leichenhallen der Fall ift. Deswegen mufs auch im Winter die Zuluft, die oft viel kälter als angegeben ift, zuerft vorgewärmt werden, was Sturtevant durch die Verwendung der Dampföfen einer zentralen Niederdruck-Dampfheizung erreicht.

Zu dem gleichen Zwecke der Erwärmung und darauffolgenden Anfaugung der atmofphärifchen Luft find von Budde, der eigentlich die einfache Säuglüftung empfiehlt, in den Krankenhäufern und Leichenanftalten von Dänemark Kachel- und Mantelöfen verwendet worden. Das Abfaugen der Abluft foll nach Budde unmittelbar unter dem Sarge, wo dies die dekorativen Vorkehrungen geftatten, ge-fchehen und kann zuweilen auf eine urfprüngliche Art mit Benutzung der Beleuchtungskörper bewirkt werden. Hierdurch kann auch die verdorbene Luft unmittelbar von der Quelle ihrer Entftehung abgeführt werden, ohne dafs fie fich mit der frifchen Luft, die in die Zellen eingefaugt wird, wefentlich vermifcht. Auf diefe Weife wird, wenn die Vorräume der Leichenzellen mit letzteren in unmittelbarer Verbindung ftehen, das Mitreifsen der verdorbenen Zellenluft in den die Vorräume durchziehenden Luftftrom und die dadurch bedingte Luftverunreinigung in den Zellen vermieden.

Eine Säuglüftung mit Verwendung der Dampfrohre zwecks Erwärmung der Abluft ift in den Kliniken zu Halle a. S. eingeführt.

Die zwei grofsen eifernen Schlote, in welche die Heizgafe von dem für die zentrale Heizung beftimmten Dampfkeffel abgeführt werden, find von einem grofsen Saugfchlot umgeben, in welchem fämtliche Abluftkanäle der zu lüftenden Räume einmünden.

Die hier ausgeführte Lüftungsanlage ift auch für Leichenhallen zu empfehlen, und zwar follte die Abluft unter der in der Zelle aufgeftellten Leichenbahre ab-gefaugt werden.

Aehnlich ift dies im John Hopkins Hofpital zu Baltimore eingerichtet worden, wo die Abluft durch die unter den Krankenbetten am Fufsboden angebrachten Lüftungsöffnungen in einen grofsen Saugfchlot abgefaugt wird; mit dem letzteren ftehen auch die in der Saaldecke angebrachten Lüftungsöffnungen in Verbindung.

Eine Einrichtung für Drucklüftung ift mufterhaft in den Leichenhallen des neuen Münchener öftlichen Friedhofes ausgeführt worden und hat fich auch in ihrer Wirkung glänzend bewährt (Fig. 6i u. 62 ⁴²). Diefe künftliche Lüftungsanlage ift aber nur im Sommer in Tätigkeit; im Winter verläfst man fich auf die natürliche Lüftung.

Da im Winter die Leichenräume durch Gasöfen geheizt werden, um die zur Kultur der in den Zellen aufgeftellten Pflanzen notwendige Temperatur von -f- 5 Grad C. zu erreichen, fo fteigt die Abluft nach oben und entweicht durch die unter dem Dache angebrachten Lüftungsöffnungen

n) Fakf.-Repr. nach: Lasser, M. v. Der neue örtliche Friedhof zu München etc. München 1902.

in den Hauptfchlot. Während des Sommers wird die frifche Luft mittels einer Luftpumpe in den im Mafchinenraum, alfo in den im Untergefchofs aufgeftellten Kompreffor eingeführt; von hier wird die komprimierte Luft in den Druckventilator (Gebläfe) geleitet, welcher in dem in den Mafchinenraum einmündenden Hauptfchlot angebracht ift. Somit führt der durch den Ventilator erzeugte Luftftrom die frifche Luft in die Leichenfchaufäle hinein.

Um die Zuluft vor ihrem Eintritte abzukühlen, da fie fonft bei der in München herrfchenden Sommertemperatur in den zur Abkühlung beftimmten Leichenfchaufälen einen grofsen Verluft an Kälte hervorzurufen im ftande wäre, ift in demfelben Mafchinenraume vor dem Gebläfe ein Röhrenbündel angebracht, das von kaltem Waffer durchfloffen wird. Die komprimierte Luft, welche

SB

Fig. 61.

Schnitt

nach

AB.

mmmm

wmm.

08

Säulen -Gang.

Leichen -

Leichen-Einbrinçunç. Aufbahrung.

Publikum

Säulen -

Gang.

z,t —

V6

3.?

0.8

Fig. 62. A—

~l_r ~ r=

1!

3.

\L333

*=•

Grundrifs.

r:ß-

3.

1:250

5    6    7    8

-i--t-.4-t.-l-t 1--I

9    10    11    12    13

15m

12    3    4-

[ * I » l > I

Leichenhallen auf dem neuen öftlichen Friedhof zu München⁴²).

Arch. : Graffel.

diefes Röhrenbündel auf ihrem Wege zum Gebläfe umftreicht, wird durch diefe einfache Kühleinrichtung abgekühlt und in einem der Temperatur der Leichenfchauräume fchon angepafsten Zuftande in die letzteren eingeführt. Die Eintrittsöffnungen für diefe abgekühlte Luft find in den einzelnen proviforifchen Abteilungen der Leichenfchauräume in der Nähe des Erdbodens angebracht und mit durchlochtem Blech bedeckt. Da die Leichen hier nicht zum Gefrieren gebracht werden und dem langfamen Zerfetzungsvorgang immerhin unterliegen, vermengt fich die frifche Luft mit der durch die Leichengafe verunreinigten und fteigt erwärmt empor, wo fie an der gegenüberliegenden Wand in den Abluftkanal hinausftrömt.

In diefem Kanal ift in der Höhe des Dachbodens ein zweites, mit dem Kompreffor in Verbindung flehendes Gebläfe angebracht, welches die Abluft in das Freie hinausbefördern hilft; die Luftpumpe des Kompreffors wird durch einen elektrifchen Motor betätigt, welcher feinen

Strom von einer durch eine Turbine getriebenen Dynamomafchine nimmt. Die Turbine bezieht die Wafferkraft aus dem ftädtifchen Hochbehälter, aus welchem auch durch Rohrleitungen das Kühlwaffer der Kühlvorrichtung (dem Röhrenbündel) zufiiefst.

Jeder Leichenfchaufaal befitzt ein Gebläfepaar. Der Durchmeffer des Luftfchlotes, in dem fich die Gebläfe befinden, beträgt 10 cm ; die Düfen, mit denen das Gebläfe ausgeftattet ift, find 2,5 cm weit⁴³).

Am vorteilhafteften hat fich bis jetzt für die Leichenhallen die vereinigte Saug- und Drucklüftung erwiefen, wie fie in den Leichenhallen auf dem neuen und Druck- Weftfriedhofe zu München für die kalten Wintermonate eingerichtet worden ift.

lüftung.

90.

Vereinigte

Saug-

91.

Kühl

einrichtungen.

Die frifche Luft wird vom Zuluftkanal, der fich unter dem Fufsboden der Hallen befindet, durch die in letzteren aufgeftellten Gasöfen angefaugt und erwärmt in die Hallen eingeleitet. Mit der verdorbenen Luft vermifcht, fteigt fie nach oben und geht durch die Lüftungsöffnungen, die über den Türen angebracht und mit durchlochtem Blech verdeckt find, in die Abluftkanäle zum Hauptfchlot, von wo aus fie mit Hilfe des in diefem angebrachten Wafferdruck-ventilators in das Freie hinausgetrieben wird. Die für den Wafferdruckventilator notwendige Wafferkraft wird der öffentlichen Wafferleitung entnommen.

Das Hintanhalten des Zerfetzungsvorganges an den in den Leichenhallen zur öffentlichen Befichtigung ausgeftellten Leichen war und ift ftets für die Techniker, die fich mit dem Leichenwefen befaffen, befonders was den dabei fo wichtigen ethifchen Standpunkt betrifft, die am fchwierigften zu löfende Aufgabe. Man hat fchon beim Planen der Parifer Morgue auf chemifche Mittel zur Erhaltung der Leichen verzichtet, da diefe Behandlung vom ethifchen Standpunkte aus als unzu-läffig erkannt wurde, und man ift dafelbft zur künftlichen Abkühlung der Leichen bis auf unter dem Gefrierpunkte liegende Temperaturen gefchritten. Diefes Verfahren wurde auch durch viele Jahrzehnte bei den neuzeitlichen Leichenfchau-häufern (Morguen) angewendet. Da aber die Einrichtung der letzteren Leichen-anftalten auch nur für Ausnahmefälle beftimmt war, und diefelben einen rein fanitätspolizeilichen Charakter tragen, fo mufste fich mit den ftets anwachfenden Forderungen der obligatorifchen Leichenfchau und der öffentlichen Ausftellung der Leichen in den zentralen Leichenhallen auch in der Behandlung der Leichen felbft ein Umfchwung vollziehen.

Das Gefrieren der Leichen, welches fich bei den in den Morguen zu gerichtlichen Zwecken oft bis zu 8 Tagen verbleibenden Leichen als dringendes Bedürfnis ergab, wurde für die ziemlich kurze Frift (ca. 48 Stunden), während welcher die Leichen in den modernen Leichenhallen ausgeftellt werden, als überflüffig erkannt. Auch wirkte das Einfrieren verletzend auf das Gefühl der Pietät gegen die Toten, und von diefem Standpunkte aus erwies es fich als hemmend für die Entwickelung eines fachgemäfsen Leichenfchauwefens. Man erkannte auch, dafs das blofse Abkühlen der atmofphärifchen Luft, die in die Leichenhallen Zutritt findet, das F'ort-fchreiten des Zerfetzungsvorganges auf hält, und als die geeignetefte Temperatur hat fich diejenige von ca. -j- 5 bis -J- 8 Grad C. erwiefen; hierbei wurde auch das Gedeihen der zur Verfchönerung der Leichenzellen angebrachten Kulturpflanzen in Rückficht gezogen.

Diefen Ergebniffen auf dem Gebiete der im Leichenwefen angewendeten Abkühlungstechnik folgend, wurde in den Leichenhallen des öftlichen Friedhofes zu München (Fig. 63 bis 66 ⁴⁴) die Kühlungstemperatur innerhalb der Grenzen von -j- 2 bis -j- 12 Grad C. feftgefetzt. Deswegen erfchien in diefem Falle die Aufteilung

*³) Nach ebendaf.

ii) Fakf.-Repr. nach ebendaf., S. 33, 34.

befonderer Kältemafchinen als überflüffig, da die genannte Temperatur, die zu-meift ca. -f- 5 bis -j- 8 Grad C. beträgt und nur in Ausnahmefällen, von der hohen Sommertemperatur beeinflufst, erniedrigt werden mufs, durch blofses Aufftellen von Kühleinrichtungen, an denen die einftrömende Luft vorüberftreicht, erreicht werden kann.

In Anbetracht aber der in manchen Ländern überaus hohen Sommertemperatur könnten fich die in München angewendeten Kühlwaffervorrichtungen in folchen Fällen als ungenügend erweifen, und darum erfcheint uns auch bei modernen Leichenhallen die Anwendung der neuzeitlichen Kältemafchinen für die Erzeugung niedriger Temperaturen als fachgemäfse, den hygienifchen Standpunkt befriedigende Löfung der Kühlungsfrage. Die Temperatur in den Leichenfchau-räumen braucht und foll auch hierbei nicht unter den Gefrierpunkt gebracht werden, fondern mufs auf der Höhe von ca. -f- 5 Grad C. gehalten werden.

Die zur künftlichen Abkühlung der Leichenfchauräume dienenden Kältemafchinen, die zu diefem Zwecke in der Regel nach dem Ammoniakkompreffions-fyftem eingerichtet werden4 5), find bereits in der Parifer Morgue, im Berliner Leichenfehauhaus u. f. w. in Betrieb gefetzt worden. Sie find auch zur künftlichen Abkühlung der Leichenhallen vollftändig geeignet; nur können in diefem Falle die Kälteleiftung und die damit verbundene Betriebskraft der Mafchinen bedeutend reduziert werden. In den Berechnungen der zur Abkühlung der betreffenden Leichenhallen nötigen Kälteleiftung der Mafchinen müffen das faft abfolute Austrocknen der Luft in den Leichenfälen, bezw. den Leichenzellen und die damit verbundenen beträchtlichen Wärmeverlufte als Hauptmoment berückfichtigt werden. Der mindefte Feuchtigkeitsgehalt der Luft in den Leichenfchauräumen erweift fich bei dem Beftreben der Hintanhaltung des Zerfetzungsvorganges, der ja durch die Feuchtigkeit nur befördert wird, als der ftörendfte Faktor. Deswegen ift auch das Austrocknen der Räume von fo grofser Wichtigkeit, weil die dabei an den Kiihl-rohren fich niederfchlagende Feuchtigkeit die fäulniserregenden Mikroorganismen mitreifst. Die letzteren geraten fomit in eine Zone in der Umgebung der Kühlrohre, wo ihre Wirkung bereits unfchädlich ift.

Die dem Grundgedanken nach gleichen, in den Einzelheiten aber verfchie-denen Syfteme von Kühleinrichtungen, die bis jetzt in den Leichenfchauhäufern und Leichenkammern der Krankenhäufer angewendet worden find, können gleichfalls als Grundlage für die neu zu entwerfenden Leichenhallen angenommen werden. Solche Kühleinrichtungen können natürlicherweife von örtlichen klimatifchen Verhältniffen, wie Feuchtigkeitsgehalt der Luft, Temperatur u. f. w., beeinflufst werden und Abänderungen unterliegen. Näheres über die betreffenden Einrichtungen fiehe in Teil III, Band 6 (Abt. V, Abfchn. 3, Kap. 3, b: Kühlanlagen mit künftlicher Kälteerzeugung) und Teil IV, Halbband 7, Heft 1 (Abt. VII, Abfchn. 1, Kap. 5: Leichen-fchauhäufer) diefes »Handbuches«.

Das Leichenhallenwefen in München, wie übrigens zum Teile im ganzen bayerifchen Lande, ift am einheitlichften ausgebildet; dabei ift die obligatorifche Benutzung der Münchener Leichenhallen polizeilich angeordnet.

Das erfte Leichenhaus in München wurde im Jahre 1819 erbaut. Von 1862 an mufs laut einer ortspolizeilichen Vorfchrift in München jeder Friedhof mit einer geräumigen Leichenhalle verfehen werden, in welche alle Leichen aus dem betreffenden Stadtteile binnen 12 Stunden

92.

Beifpiel

SS

w,

¹ 100 W. Gr.

\SS

Wm

«B

SMS

SS

\ ^sjgû^

«fik

lÉill

SSS

kv

vSS

s>\

ss

If \

r-

3S§

i§]

5-

"■

11

O rund ri fs.

«ai

³x

-3

tk

IS

SS

SS§

IL

Si

Ci:

:0

i.

3SC

laü

m ii^B

UM

3Nisara. îi3a aassvwav'

vnv* war

or?

T

=Mêt=

i[ ,

Mm

■Ń3VnHX

3sïlf-03

ł.%^

II

Fig. 63.

MM

=*=

rp

ÜËt

;■

Fig. 66.

«Ri

iJfSSl

m

<///.

s§

ii«

I '1

ËÉ

/•

r-

Fig. 64.

H-f

TE

11

Längenfchnitt nach AB.

Natfiwvxijrnsv

Naao hqvn

£

c.

a I u i i g §

Il I

Fig. 65.

-LEITUNG VOM GEBIÂSE

perTURPINE M _ ^

la'HTlHJ. - 3Q31H3S

tt

il

Querfchnitt nach CD.

Lüftung, Kühlung und Heizung in den Leichenhallen des neuen örtlichen h riedhofes zu München ¹¹).

Querfchnitt nach E F.

WM.

it

— die infektiöfen binnen 6 Stunden — verbracht werden müffen. Ausnahmen, die übrigens nur in feltenen Fällen nachgefucht werden, find durch den Magiftrat befonders zu bewilligen. Mit der Einführung der obligatorifchen Aufbahrung aller Leichen ohne Standesunterfchied in den friedhöflichen Leichenhallen ift den gefundheitlichen Unzuträglichkeiten, die mit dem früheren Brauch des Liegenbleibens der Leiche aut dem Sterbelager bis zur Beerdigung verknüpft waren, ein Ende gefchaffen. Diefe äufserft hygienifche und befonders in Bezug auf die ärmeren Bevölkerungs-fchichten willkommene Mafsregel befteht in anderen deutfchen Städten und in anderen Ländern noch nicht. In den Ländern des Südens, befonders in Italien, ift dies durch den Umftand zu erklären, dafs die Beerdigungsfrift nach dem Tode meiftens nur 2 Tage (48 Stunden) beträgt.

Alle Münchener Leichenhallen find räumlich in folche für die Ausftellung von nichtinfektiöfen und folche von infektiöfen Leichen gefchieden und fomit für öffentliche und nichtöffentliche Befichtigung der Leichen beftimmt.

Fig. 67.

ZI

te,

Œ# f—

®==j

pBtCüää

fcj

dt o

q o

«ff*: * SWt 1*—»

r “fr ©

SEE

□Dppqp

, .□□□□an

e.

Xx

;©

LbJ

cr-iL:

1:1250

10    5    0

li LII I Li II !

10

20

30

4-0

50m

Baulichkeiten auf dem neuen nördlichen Friedhof zu Schwabing-München.

Erdgefchofs ⁴⁶).

Arch. : Gräjfel.

L.    Remifen.

M.    Aborte.

N.    Wirtfchaftshöfe.

O.    Pflanzenhaus.

A. Kuppelhalle.

B, C. Aufbahrungsräume.

D.    Publikum.

E.    Befichtigungsgänge.

F.    Verwaltung.

G.    Katholifche Geiftlichkeit.

H.    Proteftantifche Geiftlichkeit.

/. Sezierfaal.

K. Wohnungen der Bedienfteten.

Die Leichenhallen auf dem nördlichen Friedhot bei Schwabing (Arch.: Gräfjel\ Fig. 6y bis 70 ⁴⁶) bilden eine dreiteilige Anlage, welche in zwei Gebäude für freie (rechts) und für nicht allgemeine (links) Berichtigung zerfällt; fie ähnelt im Grundrifs den bafilikalen Kirchenanlagen der byzantinifchen Zeit. Das höher emporgeführte Mittelfchifif bildet die eigentliche Aufbahrungshalle, worin für die Ausheilung von 15 Leichen Erwachfener und 15 Kinderleichen Raum vorhanden ift.

⁴6) Fakf.-Repr. nach : Deutfche Bauz. 1902, S. 293, 295, 364.

Das dem Leichenfelde zugewendete Seitenfchifif ift als Gang für das Publikum ausgebildet und breiter als das andere, der Strafse zugewendete, welches als Bedienungsgang dient. Durch letzteren werden die Leichen in die Aufbahrungsräume eingebracht. Für die Zufahrt der Leichenwagen dient ein dem Kuppelbau zu-nächft gelegener Vorhof, wo die Leichenwagen unmittelbar vor dem Bedienungsgange anfahren.

In den älteren Münchener Leichenhäufern find die Leichen in mehreren Reihen hintereinander auf mit Blech befchlagenen Holzbühnen aufgebahrt worden. Dies ift in den neuen

Fig. 68.

r=©*=-===*=

-- —«OB

Fig. 69.

I

-ak-

-Ù-

-i

'ta

fe

■v»

Seitenanficht.

Vorderanficht.

Fig. 70.

Steinunterfarg für die Aufbahrung von Leichen Erwachfener in den Leichenhallen auf dem neuen nördlichen Friedhof zu Schwabing-München⁴⁶).

hro w. Gr.

Längenfchnitt.

Münchener Leichenhallen aufgegeben worden. Zur Erleichterung der Beüchtigung ift das Aneinanderreihen der aufgebahrten Leichen in nur einer Reihe getroffen worden ; auch hat man auf die den durchückernden Leichenflüffxgkeiten keinen Stand haltenden Holzbühnen verzichtet und fie durch künftlerifch und einfach gehaltene Steinunterfärge aus poliertem künftlichen Granit erfetzt (Fig. 68 bis 70⁴⁶). Die Unterfärge werden in drei Gröfsen verwendet : für Erwachfene, fowie für kleinere und gröfsere Kinderleichen. Die Kinderleichen werden zu je zw’eien nebeneinander aufgebahrt.

Die Steinunterfärge find mit leicht zu handhabenden Vorrichtungen verfehen, die der Leiche beliebige Lage und Neigung zu geben geftatten. Am Kopfende jedes Unterfarges befinden fich Kerzenftänder und Namenstafel; zu den Seiten find Blumenkaften angeordnet.

D. Publikum.

C. Leichenfaal f. nichtöffentl. Aufbahrung.

B. Leichenfaal für öffentl. Aufbahrung.

A. Halle für Trauerverfammlungen.

*L

Ł' o /

cc

x.

'•{■i

••“'ii- p

II. Katholifche Geiftlichkeit.

G. Verwaltung.

für das Publikum.

F. Bogengänge und Aufenthalt

E. Leicheneinbringung.

N. Wohnungen der Bedienfteten.

M. Photographierraum.

L. Sezierfaal.

À. Sonftige Konfeffionen.

I. Proteftantifche Geiftlichkeit.

Arch. : Gra/Tel.

Mtbo w- Gr.

Erdgefchofs ⁴⁷).

Baulichkeiten auf dem neuen örtlichen Friedhof

kr

Rp

fc

éP

“fi oÆk<P

!o£o

CC*

J.

7-

i; PI

UOfó

:::■ Ci-—--

W X O

.:« LiM ». ■'■'•i

fp

:p>:

:p.

JL.

<§)

'>

JT]

Fig. 71.

rw P

3

:ü .

r*:

R. Remifen.

Q. Pflanzenbaus.

P. Oeffentlicber Abort.

O. Wirtfchaftshöfe.

zu München.

[fft

=j '-3

ätz

1Q° £ /ft)

oa Q

•X

Jj

o cv

£xé

1ÎW

I ■' V"‘ 'O

!pIZ lUlli .

<§>

fi

T. Leicbenträgerraum und Braufebad.

kränze.

Sargbretter und welke Grab-

vS. Verbrennungsofen für ausgegrabene

Wi

i r P«

VO

Ul

"r«m-

'' m

■m

É

fi

--m

i/

•>

tj

Fig. 72.

-sL,

fe

«K '

I®,

■H

I

».

Neuer weltlicher Friedhof zu München

Baulichkeiten gegen das Gräberfeld.

Arch. : Gr'àJTel.

Gefamtanficht der

■Ni*

Die Leichenhallen auf dem neuen örtlichen Friedhofe zu München, die gleichfalls nach dem Saalfyftem errichtet worden find, ftellen zwei drei-fchiffige längliche Gebäude dar, die als Flügelbauten an beiden Seiten der Paren-tationshalle angefchloffen find(Fig. 71 ⁴⁷). DieSeiten-fchiffe der Leichenhallen rtellen offene Säulengänge von 3,30 m Breite dar (fiehe Fig. 61 u. 62 [S. 87]).

Das Mittelfchiff befitzt zu beiden Seiten des Saales für die Leichenaufbahrung Be-fichtigungs- und Bedienungsgänge, von denen der vom Publikum benutzte 3,30m Breite und der für die Bedienung beftimmte 2,60 m Breite haben. Der Leichenaufbahrungsfaal, deffen Breite 4,60m beträgt, ift mittels verftellbarer Blechwände in Abteilungen für je eine Leiche eingeteilt. Jedes der beiden Leichenhallengebäude befitzt zwei Säle für je 16 Leichen zur öffentlichen Ausftellung : einen Saal mit 4 Leichenbahren für nichtöffentliche Ausftellung und eine befondere Abteilung für unbekannte, auf der Strafse aufgefundene Leichen. Die Wände, die den Befichti-gungsgang vom Leichenfchau-raume trennen, find aus Glas in Eifenkonftruktion hergeftellt und durch eine enge Pfeiler-ftellung aus künftlichem Marmor unterbrochen. Der untere Teil diefer Wände ift durchfichtigem, der obere aus mattem Glas hergeftellt. Die hintere Glaswand des Leichen-fchauraumes, die ihn vom Bedienungsraume trennt, ift eben-fo wie die Vorderwand der

93-

Beifpiel

II.

aus

17) Fakf.-Repr. nach: Lasser, v., a. a. O , S. 29.

Leichenräume hergeftellt. Der untere Teil einer jeden von diefen hinteren, den einzelnen Leichenräumen angehörigen Glaswände konnte früher zum Einfahren des Leichnams hochge-fchoben werden; da aber diefe Verrichtung wegen des beträchtlichen Gewichtes der Wände fchwierig war, hat man diefes Hinauffchieben durch die Ausbildung eines Teiles diefer Wände als Eingangstür erfetzt. Die Höhe des Mittelfchiffes, alfo des Leichenfchauraumes und der Seitengänge, beträgt 10,iom.

Die Aufbahrung der Leichen gefchieht auf monumental und würdig ausgeftatteten, von beiden Seiten mit Leuchtern verfehenen Steinunterfärgen aus künftlichem Granit.

Durch eine Hebevorrichtung im Inneren der Steinunterfärge kann jede Leiche fo aufgebahrt werden, dafs fie wie in einem Sarkophag ruhend gefehen wird. Die Namenstafel und zwei Kerzenftänder find am Kopfende jedes Sarkophags angebracht.

Fig. 73.

C»

r4J

!L4§U!

"j

j:

' i;' 'C    —O—O—L

-O- Q-Q--JQ—Q-.q

a cz□ czzi en en

çj

en en en en

ar

□ OB [

Ej

Q-XX-Q-Q.-O-QI —Q—Q-..J ©“O—O““

SH

~7

SH

SH

f5rS:;.:

9.

KH

-O- o c o q

R.

2TT T T Ï

A.

.4

/-MJ

UIZ

EtJ

-> O

ftjjf

F;H @)

.4

o3

—L+

-Q_Q

o ci

Baulichkeiten auf dem neuen weltlichen Friedhof zu München.

Erdgefchofs *8).

(?. Oeffentlicher Abort. E. Leichenträgerraum. 5. Pflanzenhaus.

T.    Remife.

U.    Arbeiterraum.

V.    Gruftarkaden.

A.    Halle für Trauerverfamm-

lungen.

B.    Wartezimmer.

C.    Katholifche Geiftlichkeit.

D.    Proteftant. Geiftlichkeit.

E.    Wartehalle.

F.    Leichenfaal für öffentliche

Aufbahrung.

G.    Leichenfaal f. nichtöffentl.

Aufbahrung.

H.    Leichenbefichtigungshalle.

I. Leichenbeförderungshalle.

K.    Sezierfaal.

L.    Photographierraum.

M.    Wohnungen der Bedienfteten.

N.    Verwaltung.

O.    Bogengänge.

P.    Wirtfchaftshöfe.

94.

Beifpiel

Ueber Lüftung der Leichenfäle und der Sezierräume war bereits in Art. 89 (S. 86) die Rede. Bei den betreffenden Berechnungen für die erfteren Räume wurde ein ftündlich einmaliger, bei der Lüftung der Sezierfäle ein fünfmaliger Luftwechfel zu Grunde gelegt. Die Sommerlüftung und die künltliche Luftkühlung treten in Tätigkeit, fobald die Aufsentemperatur über 12 Grad C. fteigt.

Die Leichenhallen auf dem neuen weltlichen Friedhofe zu München lind in ihrer Geftaltung denjenigen auf dem örtlichen Friedhofe ähnlich. Auf die fymmetrifche

4S) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1905, S. 208, 243.

A----

ft

ÜU

Fig. 75-

Schnitt nach AB.

Fig. 77.

m-

I

rm

T-

><

lpxl

b

Fig. 74.

V'

m

fl

J3

Inneres der Wartehalle.

Fig. 76.

"TT“

lyTTiNFTn

J=

II

I

il

° i°?

□man u

11 fl II

ul! M flf ii

Längenfchnitt.

Leichenhalle

auf dem neuen weftlichen Friedhof zu München⁴⁸).

■*1250 w- Gr.

Arch. : Gräjffel.

LEICHEN-    LEICHEN -

AUFBAHRUNG EINBRINGUNG.

Grundrifs.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

PUBLIKUM

Die Wartehalle (Fig. 74¹), die den Kuppelbau mit der Leichenhalle verbindet, ift gegen das Gräberfeld offen und dient zur Unterkunft des Publikums bei plötzlichen Regengüffen, gröfserem Andrang u. f. w. ; fie ift mit fichtbarem Dachftuhl überdeckt. Darin ift auch der Zugang zu den Katakombengrüften der Krypta (unter der Trauerverfammlungshalle im Kuppelbau) vorgefehen worden. (Siehe Art. 66, S. 54.)

95-

Beifpiel

IV.

Trennung der Leichenräume in zwei Hälften im Anfchlufs an die Kuppelhalle mufste verzichtet werden, um den Verfuch, nur mit einem Leichenwärter auszukommen , durchzuführen. Deshalb ift auf dem neuen weltlichen Friedhofe nur eine Halle für die Leichenaufbahrung in bafilikalem Aufbau errichtet worden (Fig. 72 bis 77⁴⁸).

Das Seitenfchiff rechts vom Haupteingange (von der Strafse) ift für das Publikum beitimmt. Das Seitenfchiff links dient als Gang für das Bedienungsperfonal. Das Mittelfchiff ift in feiner füdlichen Hälfte für die öffentliche Aufbahrung beftimmt, in der nördlichen (alfo gegen das Gräberfeld zu) für die nichtöffentliche Aufbahrung Vorbehalten.

In dem an die Leichenhalle angefchloffenen Querflügel find ein Sezierfaal mit dem Aerzte-zimmer, ein Photographierraum und Wohnräume für Bedienftete (Leichenwächter) untergebracht. Im Untergefchofs desfelben Gebäudeteiles liegen einerfeits die von der Leichenwächterwohnung aus zugänglichen Wirtschaftskeller, andererfeits die vom Dienfthof aus zu betretende allgemeine Wafchküche, das Braufe- und Wannenbad für die Bedienfteten und die Wafchküche für Sezier-

wäfche. -— Im Sezierraum find zwei drehbare Marmortifche aufgeftellt. Die abfliefsenden Leichen-flüffigkeiten werden von ihnen durch eine in den Marmorplatten angebrachte Oeffhung und mittels eines Abflufsrohres in den ftädtifchen Kanal geleitet. — Einen würdigen Abfchlufs des eben vorgeführten Querflügels bildet der die ganze bauliche Anlage überragende Glockenturm (Fig. 72).

In dem vom Verfaffer herrührenden Entwurf für einen Zentralfriedhof zu Warfchau find die beiden Leichenhallengebäude (Fig. 78 u. 79²) für obligatorifche Beifetzung der Leichen gedacht; letztere ift allerdings bis zur Stunde in Warfchau noch nicht eingeführt worden.

¹

)    Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1905, S. 245.

²

50)    Fakf.-Repr. nach: Fayans, a. a. O., Bl. 11.

Im allgemeinen verbleiben die Leichen 48 Stunden auf dem Sterbelager in den Wohnungen, nach Verlauf welcher Frift fie in der entfprechenden Bezirkskirche eingefegnet und auf die Friedhöfe gebracht werden. Die 48ftündige Ausftellungsfrift vor der Beftattung ift auch bei den vor-gefehenen Leichenhallen beibehalten worden. Dies ift auch für die Zwecke einer öffentlichen Leichenfchau und für das Eintreten von deutlich wahrnehmbaren Zerfetzungserfcheinungen genügend.

Da dem Entwurf eine Sterblichkeit von durchfchnittlich 59 Perfonen täglich zu Grunde liegt, fo follten die Leichenhallen, da die Leichen 2 Tage aufgebahrt fein follen, eigentlich in einer normalen, von Epidemien nicht heimgefuchten Zeit für 118 Leichenbahren bemeffen werden. Todesfälle an Infektionskrankheiten kamen im Jahre 1902 12 Vomhundert vor (in den Jahren 1882—1901 durchfchnittlich 16,6s Vomhundert jährlich), fo dafs durchfchnittlich 7,3 Perfonen täglich infektiöfen Krankheiten erliegen. Somit follen die Hallen für infektiöfe Leichen mit 14 und die für nichtinfektiöfe mit 104 Bahren ausgeftattet werden. Da aber ein Ausbruch von Epidemien immer möglich und im Intereffe der öffentlichen Gefundheit das fofortige Wegfehaffen infektiöfer Leichen vom Sterbelager von gröfster Bedeutung ift, fo find auch die Hallen für infektiöfe Leichen für die Zahl von 104 Bahren entworfen.

Um diefe Leichenhallen, wie auch die für die nichtinfektiöfen Leichen beftimmten^voll-ftändig abzufondern, follten fie nach des Verfaffers Entwurf entfernt von den Verwaltungsgebäuden zwifchen der Kirche und dem Leichenverbrennungshaufe angeordnet werden.

Die Leichenräume felbft find in beiden Fällen in den Flügelbauten untergebracht und dreifchiffig ausgebildet. Das mittlere Schiff befitzt in der Mitte einen 8,00 m breiten Bedienungsgang, der für das Publikum nicht zugänglich und mit Gleiswegen für die zur Leichenbeförderung dienenden Rollwagen verfehen ift. Diefer Gang fteht mit dem an die Hinterfront angrenzenden

mmmmmm

<5

r:

I F IM

»—4—I

Sk.Se, Leichenfäle f. an

Scharlach Verllorbene.

Tk, Te. Leichenfäle f. an

Typhus Verllorbene.

Vk, Ve. Leichenfäle f. an

Pocken Verllorbene.

U. Geräteraum.

Vr. Verfammlungsraum.

IV. Wärter.

»■    * B *> m

«r * |p a^aaaA. ............

* ..

r-TÎ—1

Fig. 79.

f*¹ j i

m 4m

I—} f—4

fT “1

-M

-\rJ

*»*«*«»

i:.

-pr

Leichenhalle für infektiöfe Leichen.

PK, Pe. Leichenfäle für

Pneumonie Verllorbene.

P. Leichenhallen f. an Pell

Verllorbene.

Ad. Rollwagen.

R W, Gw. Reine u. gebrauchte

Wäfche.

R0. Regenerativofen.

S. Sakriflei.

Sr. Sezierfaal.

il;;;

«►* ■" m*

m wm~ mm mm

ir

in- -

B\v. Bedienungswafchraum.

C. Leichenzellen f. an Cholera

Verllorbene.

ai m m m m m m

»•    «    *    * M

Re, Dk. Leichenfäle f. an Diphtherie

Verllorbene.

Bei, Dki. Leichenfäle f. an Dysenterie

Verllorbene.

Rh, Kd. Aborte für Männer und

Frauen.

Lw. Leichenwafchraum.

Ffi

•f

rnm ym mtm dfe jfh afk

HTMiil:.:l:..:L,

M.

si

■J£

mm m

Rd. Rollwagen.

R. Refrigerator.

S. Schornltein.

Sr. Schraubenventilator.

Sc. Sezierfaal.

Vr. Vorraum.

Vri. Verfammlungsraum.

yVr. Leichenwafchraum.

IV. Wärter.

Maftnaih ^

-.Ll—}

t» m m m m

!»

V»

*j

Fig. 78.

C (UmpI «wmmbJI

» r—TT—>

-    <    ~3 p

y.\

TTf?

ài

4-

l— **€ «i»    ■

•IU

* 3T

-rj j-j<

M—r

lüp

3?

» • • j- v“ J"‘ ru *

JËL..MT-mr"*- --4e~ »    m    »    *

5

T-TT1T*'

;--î i 1 ii •    •

FFF

Leichenhalle für nichtinfektiöfe Leichen.

Bw. Bedienungswafchraum.

C. Kapelle.

D. Durchgang.

Dk. Dampfkeffel.

G. Geilllicher.

Kd. Abort für Frauen.

1\F, Ra. Zu- u. Abluftkanäle.

V. Geräteraum.

Rw, Gw. Reine u. gebrauchte

Wäfche.

Aus Payons’ Entwurf für einen Zentralfriedhof zu Warfchau⁵⁰).

A. Arzt.

Ar. Abladeraum.

Ah. Abort für Männer.

Be. Bedienungsgang.

E. Elektromotor.

F. Filter.

Gp. Offener Gang f. d. Publikum.

Sd. Desinfektionsfaal.

Au, K2. Zwillingskompreflor.

B. Gelchäftsraum.

IOO

Abladeraum, einem offenen Gange für Leichen, die von diefer Seite an die Hallen angefahren werden, in Verbindung.

An der Vorderfront der Flügelbauten find offene Gänge für das Publikum (Wartegänge) angeordnet, mit denen indes die Bedienungsgänge in keinerlei Verbindung ftehen. Der Bedienungsgang wird durch Deckenlicht erhellt. An feinen beiden Langfeiten befinden fich im Mittelfchiffe die Leichenräume, die nach dem vereinigten Saal- und Zellenfyftem entworfen find; fie beftehen aus einem 3,oo m breiten Vorraume und dem eigentlichen 3,oo m breiten Aus-ftellungsraume. Der letztere ift vom Bedienungsgange durch eine mit mattem Glas verglafte Wand getrennt, in der fich Eingangstüren mit Oberlichtern aus durchfichtigem Glas zur fteten Ueber-wachung der Leichenzellen befinden. Die Erhellung der Leichenfchauräume gefchieht durch Deckenlicht, diejenige der Vorräume durch Seitenlicht, welches, indem es durch den oberen Teil der Wände einfällt, auch die Leichenfchauräume mit ergänzendem Seitenlichte verfieht. In beiden Leichenhallen ift die gleiche Zahl von 52 Leichenbahren für Erwachfene und 52 für Kinder vorgefehen.

Die Leichenfchauräume find 8,25 m hoch und in halber Höhe durch ein Glasdach geteilt; dies ift aus dem Beftreben hervorgegangen, im Sommer den abzukühlenden Raum zu verkleinern und die dazu erforderliche Kälteleiftung zu vermindern. Die gegen die Friedhofsallee zu offenen Gänge für das Publikum, von denen auch die Vorräume zugänglich find, haben eine Höhe von 5,50 m. Die eingefchoffigen Leichenhallen find durch je eine l,oo m hohe Unterkellerung vom Erdboden abgefondert.

In den beiden für nichtinfektiöfe Leichen beftimmten Flügelbauten befinden fich 8 Leichen-fäle mit einer Grundfläche von je 22,5 <im; jede befitzt 4 Bahren für Erwachfene mit einem allgemeinen Vorraume für jeden Saal, ferner 16 Einzelzellen, von denen je 2 einen gemeinfamen Vorraum befitzen, und endlich 4 einzelne Prunkzellen, deren jeder ein befonderer Vorraum angehört.

An die Kinderfäle und -Zellen find 4 Säle mit einer Fufsbodenfläche von je 22,5 <im und je 5 Leichenbahren, ferner 12 mit Vorräumen verfehene Doppelzellen für je 2 Leichen und endlich 8 Einzelzellen, wobei wieder für je 2 Zellen ein gemeinfamer Vorraum angenommen ift, vorgefehen.

Die einzelnen Vorräume find durch Eifenbetonwände voneinander getrennt, fo dafs jeder Vorraum ganz für fich abgefondert ift und die Angehörigen von Unberufenen ungeftört fich darin verfammeln können. Ebenfo find die Scheidewände der einzelnen Leichenzellen gedacht, die aber durch die ganze Höhe des Gebäudes hindurchreichen und die Zellen ganz voneinander abfondern.

Die beiden Flügelbauten, welche die eigentlichen Leichenräume enthalten, find an der Vorderfront, fowie an der Hinterfront miteinander durch je einen Mittelbau verbunden. In dem an der Vorderfront gelegenen Mittelbau befindet fich eine Kapelle (11 X 11 m), an deren beiden Langfeiten zwei Verfammlungsräume für das Trauergefolge gelegen find. Hinter der Kapelle an der Hoffeite des Verbindungsbaues befinden fich eine Sakriftei und zwei Aufbahrungsräume, in denen die Leichen vor der Einfegnung zeitweife aufgeftellt werden. Die Benutzung der Kapelle ift für Unbemittelte beftimmt.

In dem an der Hinterfront gelegenen Verbindungsbau befinden fich, im Unter- und Erd-gefchofs verteilt, die eigentlichen Verwaltungsräume, und zwar im Untergefchofs die Sargniederlage j ein Braufebad für Bedienftete, ein Wohnraum für Leichen träger und ein Abort; das Erd-gefchofs enthält ein Sezierzimmer, ein Desinfektionszimmer mit einem Heifsdampfofen für Desinfektionszwecke, ferner ein Laboratorium, ein Zimmer für den Arzt und einen Gefchäftsraum. Aufserdem find noch zwTei Aborte für Männer und Frauen angeordnet, welche von den für das Publikum beftimmten Gängen aus unmittelbar zugänglich find. Die übrigen der erwähnten Räume haben unmittelbaren Zugang von der den Mittelbau durchfchneidenden Durchfahrt, welche nach dem innerhalb des Gebäudegeviertes befindlichen Dienfthof führt.

Die Leichenhallen für infektiöfe Leichen find in ihrer Gefamtanordnung und Gröfse ebenfo wie Leichenhallen für nichtinfektiöfe Leichen entworfen; nur in der Inneneinteilung der Leichenräume weichen fie von letzteren ab. In den beiden Flügelbauten find in der Mitte diejenigen 4 Leichenbahren aufgeftellt, die nach den Berechnungen ftets belegt fein dürften. Die Verteilungsart der Leichenbahren für die verfchiedenen epidemifchen Todesfälle fand auf Grund der ftatifti-fchen Ergebniffe zu Warfchau ftatt und ftellt fich wie folgt:

Verftorben an :

Scharlach ■ Pneumonie

Diphtheritis

Pocken

Typhus

Dysenterie

Erwachfene . . jj Kinder

Insgefamt .

Aufserdem befinden fich für befondere Fälle in beiden Flügelbauten je 2 vollftändig abge-fonderte Zellen für 2 Cholera- und 2 Peftleichen.

Sämtliche übrige Leichenräume diefer Halle find für den Fall einer ausbrechenden Epidemie Vorbehalten, bei welcher die Durchfchnittszahl der täglichen infektiöfen Leichen überfchritten wird. Die Verteilung der Leichenbahren in den für den Fall von Epidemien beftimmten Leichenräumen ftellt fich wie folgt dar :

Anzahl der Leichenbahren :

Scharlach

Pneumonie

Diphtheritis

Pocken

Typhus

Dysenterie

Erwachfene . . Kinder.....

15

27

Insgefamt .

29

22

14

Bei einer etwa ausbrechenden Cholera- oder Peftepidemie können natürlich für folche infektiöfe Leichen alle übrigen Leichenräume nach Bedarf gleichfalls in Benutzung genommen werden.

Der an der Hinterfront befindliche Verbindungsbau ift von den die Leichenräume enthaltenden Flügelbauten durch zwei breite Durchfahrten vollftändig abgefondert. Diefer Trakt enthält, in zwei Stockwerken verteilt, folgende Räume : im Untergefchofs die Sargniederlage, einen Wohnraum für Leichenträger und einen grofsen Raum für Braufebäder, welche ebenfo wie die befonderen Wafch- und Desinfektionsgelaffe in den Flügelbauten felbft vom Dienftperfonal möglichft oft benutzt werden follen. Im Erdgefchofs find ein Sezierraum und ein grofser Raum für die Desinfizierungsvorrichtung angeordnet. Das Obergefchofs enthält eine Gefchäftsftube, ein Zimmer für den Arzt und das Laboratorium für bakteriofkopifche und chemifche Unterfuchungen.

Weitere Einzelheiten, namentlich foweit es fich um die vorgefehenen Heiz- und Lüftungseinrichtungen handelt, find aus des Verfaffers mehrfach angeführter Schrift⁵¹) zu erfehen.

3) Verwaltungsgebäude.

Wie bereits in Art. 48 (S. 42) erwähnt wurde, find die Verwaltungsbaulichkeiten eines Friedhofes derart anzuordnen, dafs fie von der Strafse, und zwar von der Hauptftrafse aus, an welcher der Friedhof gelegen ift, unmittelbaren Zugang erhalten, oder derart, dafs fich der Zugang an einer Seitenfront des Gebäudes befindet und von der friedhöflichen Strafse zu erreichen ift. Am beften find diefe Gebäude mit dem Haupteingangsportal in Verbindung zu bringen. Die Anordnung macht fich dann befonders vorteilhaft, wenn man für die Verwaltungszwecke zwei getrennte Gebäude vorfieht und diefe zu beiden Seiten des Portals errichtet. In folcher Weife ift in letzter Zeit vielfach verfahren worden.

Für die Verwaltungszwecke haben fich zweigefchoffige Bauten als vollkommen genügend erwiefen. In dem einen Gebäude find die Räume für die Kanzlei, das Gefchäftszimmer des Verwalters und fein Privatzimmer, die Baukanzlei, das Zimmer

96.

Lage.

97-

Raum

verteilung.

für den Arzt, die Loge für den Pförtner und feine Wohnung, am heften im Erd-gefchofs, unterzubringen; das Obergefchofs foll für die Wohnungen von Verwalter, Obergärtner und der Totengräber Vorbehalten werden. Das andere Verwaltungsgebäude enthält im Erdgefchofs die Wohnungen für die Mafchiniften und die Heizer, ebenfo die Magazine, im Obergefchofs die Beamtenwohnungen, darunter eine gefonderte für den Oberkontrolleur.

Als Vorbild für eine folche Grundrifsanordnung können die Verwaltungsgebäude auf dem Wiener Zentralfriedhof (1875 erbaut) gute Dienfte leiflen. In ihrer äufseren Erfcheinung find fie den anderen Baulichkeiten diefes Friedhofes angepafst worden. Mit der Errichtung neuer friedhöflicher Bauten in anderer Stilrichtung, mit denen im Jahre 1905 angefangen wurde, ift auch die entfprechende Umgeftaltung der Schaufeiten der in ihrem Aufbau beftehen gebliebenen Verwaltungsgebäude vollzogen worden.

Anordnung und Raumverteilung verfchiedener friedhöflicher Verwaltungsgebäude find aus den im nächften Kapitel vorzuführenden Beifpielen ganzer Friedhofanlagen zu erfehen. Auch fei auf das betreffende Gebäude in des Verfaffers Entwurf für einen Zentralfriedhof für Warfchau hingewiefen ⁵²).

Literatur

über »Baulichkeiten auf Friedhöfen».

Public mortuary houfes. Builder, Bd. 25, S. 423.

Leichenhalle zu Berlin. Deutfche Bauz. 1870, S. 413.

Devergie, A. De la création de maifons mortuaires et de la valeur des fignes de la mort. Annales d'hygiène publique, Bd. 34, S. 310.

Kapelle nebft Leichenhalle auf dem Friedhofe der St. Georgen-Gemeinde in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1876. S. 146.

Mortuary for the parifh of Clerkenwell. Builder, Bd. 34, S. 709.

Belval, Th. Des maifons mortuaires. Annales d’hygiène publique, Bd. 48, S. 193.

Propofed mortuary chapel, Nottingham. Building news, Bd. 33, S. 100, 304.

Engels , W. Entwurf zu einer Leichen- und Parentationshalle. Romberg's Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1878, S. 64.

Belval. De l’utilité des dépôts mortuaires au point de vue de l'hygiène publique. Brüffel 1879. Ueber Nothwendigkeit und Anlage von Leichenhäufern. Deutfche Viert, f. öff. Gefundheitspfl. 1880, S. 163.

Verfügung des Minifteriums für Elfafs - Lothringen, betr. die Einrichtung von Leichenhäufern.

Deutfche Viert, f. öff. Gefundheitspfl. 1880, S. 688.

Rapport fur la création de maifons ou dépôts mortuaires à Paris. Revue d'hyg. 1880, S. 38.

Ueber die Nothwendigkeit und Anlage von Leichenhäufern. Stadt 1881, S. 4.

Burdett, H. C. The neceffity and importance of mortuaries for towns and villages etc. London 1881. Vogeler, M. Neubau einer Leichenhalle auf dem jüdifchen Begräbnifsplatze zu Krone a. d. Brahe. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 478.

Begräbnifskapelle und Leichenhalle. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 792.

Breitung, M. Ueber neuere Leichenanftalten. Berlin 1886.

Henke, G. Leichenhalle der jüdifchen Gemeinde in Hirfchberg i. Schl. Baugwks.-Ztg. 1887, S. 686. New mortuary for the parifh of Marylebone. Builder, Bd. 56, S. 89.

Public mortuary for the parifh of St. George, Hanover fquare. Building news, Bd. 56, S. 266.

Die Leichenhäufer der Stadt Paris. Centralbl. d. Bauverw. 1891, S. 348.

Les depofetorium ou dépôts mortuaires. Le génie civil, Bd. 18, S. 198, 219.

Leichenhallen auf den Friedhöfen zu Leipzig: Leipzig und feine Bauten. Leipzig 1892. S. 559. Koch, A. Die Friedhof-Kapelle nebft Leichenzellen auf dem Friedhof zu Sachfenhaufen. Deutfche Bauz. 1892, S. 241.

Portal und Kapelle des neuen Friedhofes der Luifengemeinde in Charlottenburg. Deutfche Bauz. 1894, S. 214.

Hirsch, H. Die Leichenhalle auf dem jüdifchen Friedhof zu Erfurt. Baugwks.-Ztg. 1S94, S. 1130. Gaubert, B. Les chambres mortuaires d'attente devant l'hifloire, la législation, la fcience et le culte des morts. Paris 1895.

Hirsch, L. Die Friedhofskapelle in Kahla. Deutfche Bauz. 1897, S. 429.

Einfegnungshalle und Leichenhaus am neuen israelitifchen Friedhofe in Budapeft. Der Architekt 1897, S. 24 u. Taf. 44.

Die Leichenhalle für Treuchtlingen. Baugwks.-Ztg. 1898, S. 56.

Grassel, H. Die Leichenhäufer in den neuen ftädt, Friedhöfen Münchens: Die Entwickelung Münchens unter dem Einfluffe der Naturwiffenfchaften während der letzten Decennien. München 1900. S. 93.

Hinterberger, A. Einiges über Leichenhallen. Der Architekt 1901, S. 9.

Grabkapellen, Grüfte, Crematorien, Leichenhallen, Friedhofkapellen, Maufoleen und Grabdenkmale aller Art. Entwürfe und Naturaufnahmen. Wien 1905.

Wettbewerb für Friedhofsbauten in Frankfurt a. M. Zentralbl. d. Bauverw. 1906, S. 348. Friedhofhalle. Berliner Architekturwelt 1906, S. 137.

Hegele, M. Die bauliche Ausgeflaltung des Wiener Zentralfriedhofes. Zeitfchr. des oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1907, S. 1.

Architektonifches Album. Redigirt vom Architekten-Verein zu Berlin durch Stiller, Knoblauch, Struck. Berlin 1838—61.

Heft XIV, T. 84: Leichenhaus und Trauerkapelle auf dem Kirchhofe zu Potsdam, von F. v. Arnim.

Licht, H. & A. Rosenberg. Architektur Deutfchlands. Berlin. 1. Band.

Taf. 65. Friedhofshalle in Carlsruhe. J. Durm.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

Jahrg. 1, Taf. 75 : Kapelle und Leichenhalle auf dem neuen Johannisfriedhofe zu Leipzig; von Licht.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1897, Taf. 27: Friedhofkapelle und Leichenhalle in Radeberg; von Richter.

4. Kapitel.

Gefamtanlage und Beifpiele.

a) Gefamtanlage.

Die gegenwärtig fall allgemein durchgeführte Behandlung und Ausnutzung des Friedhofgeländes unterfcheidet fich wefentlich von der in früheren Zeiten geübten. Es wird deshalb nicht unzweckmäfsig fein, bei der Gefamtanordnung der älteren Friedhöfe eine kurze Zeit zu verweilen.

Die Mehrzahl der letzteren weift eine regelmäfsige, fchematifche Gräbereinteilung auf, wobei meiftens für die Gräberfelder die rechteckige Form gewählt wurde. Wege oder gar breitere Alleen kamen nur ganz feiten vor, da man aus praktifchen Rückfichten auf fie verzichtete; gewöhnlich waren fie zweifeitig mit Bäumen bepflanzt.

Die rechteckigen Gräberfelder find in Gräberreihen geteilt worden, die wiederum in fortlaufend numerierte Einzelgräber zerfielen. Da diefe Gräber des grünen Rahmens der Pflanzung entbehrten und dabei fafi: jedes von einem oft recht fragwürdigen Grabdenkmal — fei es ein fchlichtes Steingrabkreuz, fei es eine am Kopfende mit einem Denkmal verfehene Steinplatte — überdeckt wurde, fo war auch die Wirkung derartiger mit Steinmaffen überhäufter Gräberfelder, wie aus Fig. 80⁵³) erfichtlich, äfthetifch höchft unbefriedigend. Den wirtfchaftlichen Rück-

⁵3) Fakf.-Repr. nach: Pietzner, H. Landfchaftliche Friedhöfe etc. Leipzig 1904.

98.

Aeltere

Anlagen.

99-

Neuere

Anlagen.

fichten konnte bei einer derartigen, die Orientierung erfchwerenden und nach keinem vorausbeftimmten Grundplane erfolgten Gräberausteilung in keiner Weife Rechnung getragen werden.

Die bevorzugten Grabftätten, wie Kauf- oder Familiengräber und Erbbegräbniffe, waren auf den alten Friedhöfen teils an ihre Peripherie verfchoben, teils wurden fie längs der Wege angelegt. Der Kern der Anlage aber, das von Kreuzen ftarrende, ein troftlofes Gefühl erweckende Gräberfeld erdrückte meiftens diefe einzelnen bevorzugten Grabftätten. Da es aufserdem an einer feitens der Friedhofverwaltungen fyftematifch durchgeführten Gräberpflege allzu oft fehlte, fo verfchärfte noch der verwahrlofte Zuftand, worin fleh die Gräber häufig befanden, den troft-lofen Eindruck um ein wefentliches.

Erft der Neuzeit war es Vorbehalten, mit diefen aus dem Mittelalter noch hergebrachten Mifsftänden aufzuräumen. Die regelmäfsige Einteilung ift auch bei

Fig. So.

v->?

ł'+

fei

V;

■i

ter.

* iS

" --

Anficht eines älteren Gräberfeldes⁵³).

landfchaftlich

zu

den neuzeitlichen Beftattungsanlagen in den meiften Fällen beibehalten worden, und fie befitzt, wie fchon in Art. 47 (S. 42) auseinandergefetzt, viele Vorteile, fo dafs fie fich für einen modernen Friedhof, unferer Anfchauung nach, am beften eignet, natürlich bei einem Begräbnisplatz in vorwiegend ebenem Gelände. Es wäre falfch, einen Friedhof nur feiner künftlich gefchaffenen, gewundenen Wege halber, die eine unregelmäfsige Einteilung des Gräberfeldes hervorrufen

nennen.

zur

Eine folche Anlage kann nur durch hügeliges, allein fchon landfchaftlich geftaltetes Gelände bedingt werden ; die Linienführung der Wege und Alleen aber ift für eine derartige Bezeichnung nicht mafsgebend. Wenn auch das für eine Friedhofanlage beftimmte Gelände geringe Höhenunterfchiede aufweift, fo kann immerhin die regelmäfsige Gräbereinteilung beibehalten werden, indem Terraffen Ueberwindung diefer Höhenunterfchiede gefchaffen werden können.

Von der alten Gepflogenheit, die Friedhof flächen lediglich zur Aufnahme von Gräbern dienen zu laffen, mufs aber bei den neuzeitlichen Anlagen Abftand

genommen und mit allen zur Verfügung flehenden dekorativen und gärtnerifchen Zutaten die Geftaltung eines künftlerifch wirkungsvollen Ganzen, bei Beriickfichtigung allerdings des wirtfchaftlichen Gefichtspunktes, angeflrebt werden. Um diefem letzteren Gefichtspunkte Rechnung zu tragen, ifl auch feit einigen Jahrzehnten die wirt-fchaftlich nachteilige Ausgeftaltung der Gräber für Unbemittelte in Form von Einzelgräbern aufgegeben worden, und fie werden durch Reihen-, bezw. Doppelreihengräber erfetzt.

100.

Doppel

reihen

gräber.

über die Wegeoberfläche erheben.

cm

Das die weitgehendfte Raumausnutzung gewährende Doppelreihenfyftem, bei dem, wie fchon in Art. 56 (S. 48) gefagt wurde, in einer Reihe je zwei Särge mit dem Kopfende gegeneinander gelagert und die Reihen durch keine Zwifchenwände voneinander getrennt werden, hat fich befonders bei den der Zukunft gehörenden Zentralfriedhofanlagen als aufserordentlich praktifch erwiefen und ift auch bei der Anlage von neuen Friedhöfen in erfter Linie zu empfehlen. Da das Doppelreihengrab auch oberirdifch als folches erkennbar fein foll, fo wird in der Regel die betreffende Fläche mit einer Berafung verfehen ; dabei darf der eigentliche Grabhügel fich höchftens 25

überragen dürfen, erfolgen.

cm

Die ungünftige Form der hohen Grabhügel, welche auf manchen Friedhöfen die Reihengräber kennzeichnen, laffe man nicht zu. Die Einfaffung des Hügels kann durch kleine, einfach gehaltene Eifengitter (Holzgitter find weniger empfehlenswert), die den Hügel allerdings nur 3

Die Errichtung von Denkmälern, die ein befonderes Fundament bedürfen, möge unterlagt werden. Zuläffig follten nur kleine Steintafeln von höchftens 1 m Höhe fein. Ebenfo fehe man von der Anpflanzung der Reihengrabhügel mit Sträuchern und Bäumen ab. Die Grabftellen dürfen nur mit Blumen oder Efeu gefchmückt werden, wobei der Blumenfchmuck mindeftens zweimal jährlich erneuert werden follte. Allerdings können auch anderweitige Vereinbarungen über die Art und die Häufigkeit der Bepflanzung feitens der Hinterbliebenen mit der Friedhofverwaltung getroffen werden. Bleibt die Pflege des Reihengrabes feitens der Angehörigen aus oder wird fie vernachläffigt, fo fällt die Sorge für das Grab der Friedhofverwaltung zu.

101.

Einfache

Reihen

gräber.

Das vorflehend Gefagte gilt auch für die einfachen Reihengräber (fiehe Art. 56,

S. 48). In beiden Fällen follen aber die Reihengräber oberirdifch eine Reihe felb-ftändiger Gräber darftellen, damit auch den Unbemittelten der Eindruck eines Mafien- oder Schachtgrabes, bei dem die Grabftellen oberirdifch nicht getrennt gekennzeichnet, fondern in einem durchlaufenden Rafenhügel vereinigt werden, erfpart bleibe. Deshalb ifl auch das in Berlin übliche Syftem der Reihengräber, bei dem nicht die einzelnen Grabhügel befonders kenntlich find, fondern die Reihen als Ganzes, gleichfam als Beet, behandelt und mit Rafen angefät werden, nicht befonders zu empfehlen. Die Rafenbeete, die jeden Hügel kennzeichnen, find untereinander durch fchmale, bekiefte (am beften mit Bafaltkies, der mindeftens einmal im Jahre erneuert werden foll) Stege, die zweifeitig mit Mauern eingefafst find, zu trennen.

Einzelheiten, Abmeffungen u. f. w. diefer Grabarten find eingehend in Art. 56 (S. 48 u. 49) befprochen worden.

102.

Einzelgräber.

Durch die gefchilderte und erftrebenswerte Behandlungsweife der Reihen- und Doppelreihengräber wird der erzielte Gefamteindruck viel günftiger und erfreulicher; deffenungeachtet ift doch der Eindruck, den die überaus grofsen Rafenflächen auf

den Befchauer machen, immerhin noch etwas einförmig, felbft wenn man fie durch Blumenfchmuck ziert. Deshalb ift deren Verdeckung an den Haupt- und Nebenwegen durch Anordnung von künftlerifch ausgeftatteten und zu den bevorzugten Grabftätten gehörenden Einzelgräbern (fiehe Art. 57, S. 49) als unumgänglich zu empfehlen.

Die Ausmauerung diefer Grabftellen follte nur ausnahmsweife zugeiaffen werden. Ueberbauten fchliefse man vollkommen aus ; dagegen ftellt fich das Errichten von Denkmälern auf befonderem Fundament hinter der Grabftelle vom künftlerifchen

Standpunkte und zur Verdeckung der den Hintergrund diefer Grabftellen bildenden Rafenflächen der Reihengräber als erforderlich dar.

103.

Familien

gräber.

Falls nach den Berechnungen die vorgefehene Zahl der Einzelgräber, die in Karlsruhe und Leipzig auch Rabattengräber genannt werden, zur Verdeckung der (ca. 80 Vomhundert der Gefamtzahl der Gräber ausmachenden) Reihen- oder Doppelreihengräber nicht ausreicht, fo verdecke man die Rafenflächen der letzteren an den Alleen und Wegen durch eine andere Art von bevorzugten Grabftätten, wie Familiengräber oder Erbbegräbniffe.

Die Familiengräber, auch Kaufgräber genannt (flehe Art. 58, S. 49), zu letzterem Zwecke an bevorzugten Stellen errichtet, können auch ausgemauert werden. Dagegen mögen fle, falls fie auf dem Friedhofgelände befondere Sektionen bilden — was fich bei den Berechnungen über die Verteilung der einzelnen Grabarten (fiehe Art. 70, S. 55) immer als notwendig ergeben wird — nur als Erdgräber behandelt werden, wobei allerdings für jedes Familiengrab am Kopfende ein Platz für Errichtung eines Denkmales auf befonderem Fundament vorgefehen bleiben mufs. Die früher übliche Austeilung derartiger befondere Sektionen bildender Familiengräber in mehrfache (5 bis 6) Reihen ift indes bei neuzeitlichen Anlagen völlig aufzugeben; auch für diefe Art von Gräbern ift die Anordnung nach dem Doppel-reihenfyftem als am zweckmäfsigften zu empfehlen.

Ueberbauten follten, ebenfo wie bei den zur Verdeckung der Reihengräber angeordneten, fo auch für die zuletzt erwähnten in befonderen Sektionen ausgeteilten Familiengräber unter keiner Bedingung zuläffig fein, da fie nur bei den für längere oder ewige Zeiten angekauften Grüften, den fog. Erbbegräbniffen, ftatthaft fein können.

104.

Erb-

begräbnifle.

Die Gräber letzterer Art, die in der Regel mit architektonifch dekorativen Ueberbauten, fog. Maufoleen, geziert und mit unterirdifchen gemauerten Kammern zur Aufnahme der Särge verfehen zu fein pflegen, werden wiederum längs der bevorzugten Alleen, meift Hauptalleen, zur Verdeckung der für Familiengräber, unter Umftänden auch der Reihengräber, beftimmten Sektionen angeordnet. In früheren Zeiten war es üblich, die Erbbegräbniffe längs der Einfriedigungsmauer anzuordnen; auch wurde diefe, aufser ihrer Verwendung zu Kolumbarienzwecken, häufig mit Erbgrüften — in diefem Falle Mauergrüfte genannt — dekoriert, um ihr den ermüdenden Eindruck der glatten Fläche zu benehmen. Diefes Verfahren ift indes bereits aufgegeben, da die An- und Aufbauten für die Mauer fich als fchädi-gend erwiefen haben. Deswegen, ift auch, falls eine ähnliche Anordnung getroffen werden foll, diefe nur dann zuläffig, wenn an der Innenfeite der Mauer eine Heckenpflanzung hergeftellt und die Mauergräber mit ihren Ueberbauten erft vor der letzteren angelegt werden.

Für die Erbbegräbniffe foll das Benutzungsrecht nur auf eine beftimmte Zeit

(50 bis ioo Jahre) den Angehörigen in unmittelbar auf- und abfteigender Linie zu-ftehen. Unter beftimmten Vorausfetzungen kann diefes Benutzungsrecht auch vererbt werden, jedoch ebenfalls nur auf unmittelbare Angehörige, bezw. Nachkommen.

105.

Ehren-

und

gräber.

Die fog. Erbbegräbniffe auf ewige Zeiten füllten auf Zentralfriedhöfen und befonders in den Grofsftädten nur in Ausnahmefällen zuläffig fein, da fie nie mehr zu anderweiter Beftattung als der Perfon des Erwerbers benutzt werden dürfen. Genoffenfchafts-Diefes Recht follte eigentlich nur den Ehrengräbern (fiehe Art. 57, S. 49) zuftehen.

Die letzteren find an bevorzugten freien Plätzen anzuordnen, können im übrigen auch inmitten der Sektionen für Familiengräber, mit Kulturpflanzen umgeben, ihren Platz finden und fomit die einförmige Wirkung, die angefichts der gröfseren von diefen Sektionen beanfpruchten Grundfläche nur feiten zu vermeiden fein wird, in günftigfter Weife unterbrechen.

Zum gleichen Zwecke wird die Anlage der Gräber von einzelnen Genoffen-fchaften (flehe Art. 67, S. 54) inmitten der Reihengräberfektionen empfohlen. Falls eine folche Anordnung nicht getroffen wird, fo find die Reihengräberfektionen in ihrer Mitte und auch, wenn möglich, an einzelnen Kreuzungsftellen der Zwifchen-wege durch einzelne Baumgruppen, Springbrunnen, Ruheplätze u. f. w. in ihrer Einförmigkeit zu beleben.

106.

Grab

denkmäler

und

Maufoleen.

Von den im vorftehenden mehrfach erwähnten Denkmälern, welche ebenfofehr zum Schmuck der einzelnen Gräber wie der gefamten Friedhofanlage dienen, wird an diefer Stelle nicht weiter die Rede fein, da über fie, auch über Grabplatten und Kreuze, Teil IV, Halbband 8, Heft 2, b (Abt. VIII, Abfchn. 2, B, Kap. 21, unter i [Kreuze], k [Grabplatten und Gedenktafeln] und 1 [Grabdenkmäler mit vorwiegend architektonifchem Charakter]), ebenfo das darauffolgende Heft diefes »Handbuches« (Grabdenkmäler mit vorwiegend bildnerifchem Charakter) ganz ausführlich handelt.

Das gleiche gilt von den ebenfalls erwähnten Maufoleen, die in demfelben Hefte 2,b (Abt. VIII, Abfchn. 2, B, Kap. 21, unter g, 4 [Maufoleen primitiver Form] und unter o [Maufoleen reicherer Form]) diefes »Handbuches« eingehend befprochen worden find.

107.

Kartierung.

Um beim Reihengrabfyftem die Orientierung in den Gräberfektionen zu erleichtern, mufs von der Friedhofverwaltung eine genaue Regiftrierung und Kartierung geführt werden. Für die Einrichtung der Kartenwerke kann diejenige des Hamburg-Ohlsdorfer Zentralfriedhofes vorbildlich fein.

Ueber den ganzen Friedhof ift zunächft ein Quadratnetz von 50m Seitenlange zu legen. Zur Markierung der Fixpunkte füllen gufseiferne Ständer von 50 cm Höhe dienen, an deren Spitze eine runde Scheibe mit Buchftabe und Zahl anzubringen ift. Innerhalb diefer Quadrate werden die Grabftellen fortlaufend mit Nummern (auf Täfelchen oder Grabfteinen) bezeichnet. Jede Regifternummer und jede Jahreszahl wird fodann in die Kartenwerke eingetragen und mit dem Namen des Be-ftatteten verfehen. Somit kann auch ohne Regifter die ganze Perfonalbefchreibung feftgeftellt werden und gleichfalls eine Kontrolle für das Regifter vorhanden fein.

Um eine genaue Identifizierung des Leichnams vornehmen zu können, find für jede Grabftelle Schilder in zwei Exemplaren mit der fortlaufenden Regifternummer und der Jahreszahl anzufertigen, von denen das eine bei der Anmeldung auf dem Friedhofe ausgegeben wird, das andere am Fufsende des Sarges zu befeftigen ift.

Bei der Planung der für den inneren Verkehr auf dem Friedhofe dienenden Fahralleen und Fufswege, fowie der die Verbindung des Friedhofes mit der Stadt

dienenden Strafsen ift zuallererft auf gute und bequeme Zufahrtswege, wenn angängig fchattige Alleen, die von der Stadt möglichft unmittelbar nach dem Hauptportal des Friedhofes führen, von vornherein ganz befonders Rückficht zu nehmen. Bei Zentralfriedhofanlagen für Städte mit obligatorifch angeordneter Leichenfchau wird fich allerdings noch eine Anzahl von Nebenportalen als erforderlich ergeben. Zwei davon werden nämlich für die abgefonderten Zufahrten zu den Leichenhallengebäuden für infektiöfe und nichtinfektiöfe Leichen nötig erfcheinen. Zu beiden Seiten diefer Nebenportale find Schuppen für Rollwagen zu errichten. In den Schuppen an dem zur Abladung infektiöfer Leichen beftimmten Portal find aufser-dem Desinfektionsräume für Rollwagen und Bedienungsperfonal unterzubringen.

Im Falle der Errichtung einer Leichenverbrennungsanftalt mufs die Zufahrt dazu durch ein ebenfalls gefondertes Nebenportal erfolgen. Bei Simultanfriedhöfen endlich ergibt fich wiederum die Notwendigkeit, die israelitifche Abteilung mit befonderem Zufahrtsportal von der Strafse aus zu verfehen, von dem eine direkte Allee zur Gebethalle anzulegen wäre.

Die Alleen, welche die beiden für die Leichenbeförderung beftimmten Nebenportale, die, wenn angängig, einander gegenüber zu legen find, zu verbinden haben, füllten nicht unter 15 m Breite aufweifen; fie find mit einem fahrbaren Weg von ca. 10 m Breite mit Doppelfchmalfpurgleis für Leichentransportwagen zu verfehen; an beiden Seiten diefer Fahrbahn find bequeme Fufswege von ca. 2,5 o m Breite anzulegen.

Durch eine folche Anordnung wird die Verunftaltung der vom Hauptportal ausgehenden Hauptallee mit einem Gleife, wie dies z. B. in Woking gefchehen ift, vermieden werden können. Diefe den ganzen Friedhof in feiner Längsachfe durchziehende Hauptallee foll lediglich dem Verkehr des Publikums überlaffen werden. Ihre Breite foll auf den Zentralfriedhöfen der Grofsftädte ca. 25 m betragen, wovon auf die Fahrbahn ca. 15 m und auf jeden der zu beiden Seiten der letzteren angelegten, bekieften Fufswege ca. 5 m entfallen follen.

Die zweite Hauptallee, welche die beiden Nebenportale, durch die die Leichenbeförderung bewerkftelligt wird, verbindet, ift am beften fo anzuordnen, dafs fie die vom Haupttor ausgehende Hauptallee unter einem rechten Winkel fchneidet. An diefer Kreuzungsftelle ift, wie fchon gefagt worden ift, die Kirche zu errichten.

In nächfter Nähe der letzteren, und zwar zu ihren beiden Seiten, an der in der Querachfe des Friedhofes gelegenen, oben erwähnten zweiten Hauptallee, find die beiden Leichenhallengebäude am geeignetften anzuordnen. Von der Anlage einzelner kleiner Kapellen, ftatt einer grofsen Zentralfriedhofkirche, ift aus wirt-fchaftlichen Rückfichten abzufehen, wenn auch eine folche Anordnung, die in Hamburg-Ohlsdorf getroffen wurde, angefichts der kürzeren Strecken, die der Leichenzug in einzelnen Fällen von der betreffenden Kapelle bis zur Beftattungsftelle abzulegen hat, einige Vorteile darbietet.

Den Nebenalleen und Wegen ift eine Breite nicht unter 5,oo m zu geben. Einige davon, die fahrbar fein follen, miiffen eine Breite von ca. 7,5o m erhalten, wovon 5 m auf die Fahrbahn zu entfallen haben. Bei den fahrbaren Alleen zweiter

Ordnung können die Fufswege auch nur einfeitig angelegt werden. Sämtliche Hauptalleen und Alleen zweiter Ordnung find an beiden Seiten der Fahrbahn mit fchattigen Bäumen zu bepflanzen. Es kann auch unter Umftänden, um die breiten Hauptalleen in ihrer Einförmigkeit zu beleben — ähnlich wie auf dem Père-La-

chaife-Friedhofe zu Paris — in der Längsachfe der Fahrbahn eine Pflanzenhecke von ca. 3,oo m Breite angeordnet werden. An den Kreuzungsftellen und Ecken, welche die den Friedhof durchziehenden Strafsen und Wege bilden, find Pflanzungen anzulegen. An den kleineren diefer Plätze find am beften die durch Bufchwerk verdeckten Aborte für die Friedhofbefucher anzuordnen. In der Mitte von gröfseren bepflanzten Plätzen können einzelne von Blumenbeeten (Teppichgärtnereien) umgebene Springbrunnen Platz finden, um welche fteinerne Ruhebänke für das Publikum anzubringen find. Im übrigen können die der Landfchaftsgärtnerei zur Verfügung ftehenden Mittel nur dann verwendet werden, wenn mit dem für diefe Zwecke erforderlichen Gelände nicht befonders gefpart werden mufs.

108.

Baulichkeiten.

109.

Gefamtanlage.

Ueber die gegenfeitige Stellung und Anordnung der auf einem Friedhofe erforderlichen Baulichkeiten ift zum Teile in den vorhergehenden Artikeln, haupt-fachlich aber in Kap. 3, unter a (Art. 49, S. 42), das Nötige gefagt worden.

b) Beifpiele.

1) Deutfchland.

Den neuzeitlichen Friedhofanlagen in den germanifchen Ländern ift vorzugsweife der landfchaftliche Charakter verliehen worden, und zwar wurde der im letzten Jahrhundert in England und Amerika ausgeflaltete parkartige Typus als Vorbild herangezogen. Erft während der letzten zwei Jahrzehnte wurden in den meiften Grofsftädten, der gefteigerten Bodenpreife wegen, die parkartigen Friedhöfe durch folche, die nach einem gemifchten Typus angelegt find, verdrängt. Man begnügte fich nämlich damit, nur einen, wenn auch nicht gerade unbeträchtlichen Teil des Friedhofgeländes parkartig herzuftellen, den übrigen Teil aber in möglich!! ökonomifcher Weife für rein friedhöfliche Zwecke auszunutzen. Dabei wurde auch der würdigeren architektonifchen Ausgeftaltung der Friedhofsbaulichkeiten gröfsere Sorgfalt zugewendet, und es dienten die betreffenden Bauten auf den Friedhöfen der romanifchen Länder, namentlich Italiens, als Vorbild. Bei der Anlage folcher Friedhöfe vereinigten fich in der Regel Architekt und Gärtner zu gemeinfamem Schäften, und es wurden auf diefem Wege äufserft günftige Ergebniffe erzielt. Ein folches Verfahren, ein derartiges Zufammenwirken des Architekten, der vor allem für eine gefchickte und vornehme Grundrifslöfung, fowie für die würdige formale Ausgeftaltung der Baulichkeiten Sorge zu tragen hätte, mit dem Gärtner, dem in erfter Reihe das Schaffen einer landfchaftlich reizvollen Anlage zufallen würde, ift im Intereffe der Friedhofskunft auf das befte zu empfehlen.

Nur vereinzelt find in Deutfchland Friedhofanlagen mit vo r wi e ge nd archi-tektonifcher Ausgeftaltung zu finden; die Nachahmung der italienifchen Ca7npi Santi gehört zu den feltenen Ausnahmen. Eigentlich ift es nur München, welches bei der Schaffung feiner neuen Friedhöfe dem italienifchen Mufter in weitgehender Weife folgte. Dabei ift diefen Friedhöfen der landfchaftliche Reiz nicht zu verfagen, obwohl die Mittel, welche den fchaftenden Künftlern dabei zur Verfügung geftanden haben, infolge der ausgiebigften Ausnutzung des Friedhofgeländes zu Begräbniszwecken, fehr knappe waren — ein Beweis dafür, dafs ein folches Ergebnis auch dann erzielt werden kann, wenn für landfchaftliche Zwecke nur wenig Grundfläche zur Verfügung fleht.

fr

£ü

I

&■

&y:

-I

' ;ÿ' : -*>**• *«s

■• • ' ¹ .. .

L.

•

w- -

itel

pi’S.

s-

3r

r>

m

>1

:-i

Muk

-:■ ¹ -■ îaeL's'i i

\

m

■Mi'

Südlicher Teich⁵⁵).

Fig. 82.

'I

Arch. : Cordes

:

0.

ï t

o»ä

3

O—

'3

M

«

w

m

nqv

öO

Tffff

pK:⁴rTl

I.......

w—t.....r jÆgtaô

mm -rlk^t

irV« ¥

p»!

\ 3S& -

.

&

;

33i

3^’

\

0

w

r

rA>>

* -    «^S

)\ [

\

*

Vom Zentralfriedhof

Fig. 83.

Kapelle ⁵¹).

*3"^

ï#

*<■*>,.

Ir«"*

,Ä

'1

4>h

i;

ü.

■ :-v

ifii

I;

fl i-

lii

si

Fig. 84.

*%SÈ&&$îiÊÉrÀfc X

sîiii

«sIIp

sw

-4^

Oi

aies*.

«Sa

~r~fi

?"

<3 0

e <?

<5 e

o <s

<5 0

tw%gë%

■Zf

kk-'

0>-w

k?Â

4^

MS

m <20

«gbps

Pili¹

fep!

“Â#?l

JSlkg

fôW O i-î) \ï£2Z

pF-

<3:

ît

0,

»-

«i >,

m).

A*»;. 4Umm

s?

If

O,

ISKSlö^!

\\>

zu Hamburg-Ohlsdorf.

HO.

Zentralfriedhof

zu

Hamburg-

Ohlsdorf.

a) Friedhöfe mit parkartigem Charakter.

Das gefamte Gelände der alten Hamburger Friedhöfe, die von 1795—1&42 angelegt worden find, hatte ein Ausmafs von 16,18 ha. Zu Ende der fechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts tauchte der Gedanke auf, einen (den erften in Deutfeh-

-*r\ rj£

J* Bl

? ET® ET®

* I» k a 1* a ivi^_adTt*;ljLtattîT

f't

_ IHM ULM ULM ü

10. HS . SU. Kl. SH. Eil. US. ES

J*

vfi

WD

SDD

ŒJŒ]

TT

LßJ

EI

fei

Nn

JL

7Ł

Gräbereinteilung ⁵⁶).

Friedhof zu Cöln-Melaten.

□0

'MJW

mi

S1 N PT

Fig. 85.

J&

su. su.un

0T§

an

rttm

t»

N«

SU

Al

Hl

«Bl [«im HIFI RTS RTF]

. gm Hffl.am.HTs rm

ö.

vom

land) Zentralfriedhof zu errichten, mit deflen Bau (Arch. : Cordes) im Jahre 1875 auf einem Grundftück von 130 ha Flächeninhalt in der Ohlsdorfer Feldmark (12 hm Zentrum der Stadt entfernt) angefangen wurde (Fig. 81 bis 84).

54) Fakf.-Repr. nach: Hamburg und feine Bauten etc. Hamburg 1890. S. 271, 272 u. 274.

tragen, und

Vom Haupteingang geht eine 36 m breite Strafse in der Richtung von Wetten nach Orten aus, in deren Achte eine 10m breite Fahrbahn gelegen ift (Fig. 84⁵⁵). Am Eingangsplatz (Fig. 82B4) ift das Verwaltungsgebäude errichtet. Nördlich vom Haupteingang ift der Nebeneingang angeordnet, von dem eine von Norden nach Süden gerichtete, 20 m breite Verbindungs-ftrafse ausläuft. An diefe beiden Hauptftrafsen fchliefsen fich gefchwungene, 15 m breite (7 m breit chauffierte) Fahrwege an. Das übrige Gelände ift mit meift rechtwinkelig zueinander geführten Fufspfaden und Spazierwegen, an denen die Gräber aufgeteilt find, durchzogen. In den ver-fchiedenen, ziemlich weit voneinander liegenden Teilen des Friedhofes find Kapellen errichtet, die auf platzartigen Erweiterungen fowohl der grofsen Hauptftrafse, wie auch der Nebenftrafsen und an einigen Kreuzungspunkten der letzteren liegen. Jede diefer Kapellen enthält aufser dem Raum für die Leichenfeier eine Leichenkammer, ein Verfammlungszimmer für die Leidtragenden, Zimmer für den Geiftlichen und für die Leichenträger. Die erfte Kapelle (Fig. 83⁵⁴) wurde im Jahre 1885 ausgeführt. Am Nordrande des Friedhofes und füdlich der grofsen Hauptftrafse find Teichanlagen mit reicher Umpflanzung ausgeführt. Das teils aus Quellen, teils durch Drainage dem Teiche zugeführte Waffer wird im Sommer durch einen Windmotor mit 12cbm Stunden-leiftung und einem ópferdigen Petroleummotor in einen Behälter gepumpt und dient dann zur Speifung der friedhöflichen Wafferleitung. Der füdliche Teich (Fig. 81⁵⁵) liegt tiefer als der nördliche und wird aus dem von den Wegen abgeführten Regenwaffer und einer ausgedehnten Drainage gefüllt.

Südlich vom Zentralfriedhof, der am 1. Juli 1877 eröffnet wurde, ift der Begräbnisplatz der israelitifchen Gemeinde in getrennter Lage mit grofser Grabkapelle angelegt. Ebenfo befindet fich in der Nähe des Friedhofes das im Jahre 1891 errichtete Leichenverbrennungshaus mit einem Urnenhain. (Siehe Kap. 9, unter a, 4, a.)

Auf dem Ohlsdorfer Friedhofe find drei Arten von Gräbern zu finden:

1)    die gemeinfamen Gräber, die als Doppelreihengräber ausgebildet worden find (fiehe Art. 56, S. 48);

2)    eigene Gräber, die ein Vielfaches des Einzelgrabes von 2,50 X l,oo m Grundfläche be ¹ 2 3 4

Die Anpflanzungen auf dem ganzen Gelände find in muftergültiger Weife erfolgt. Befonders bemerkenswert find einige Teile des Friedhofes, wie das Rofarium, ein wahres Meifterftück der gärtnerifchen Kunft. Die Baulichkeiten, die einzelnen Grabmonumente des Ohlsdorfer Friedhofes und feine Landfchaftsgärtnereien vereinigen fich zu einem reizvollen malerifchen Gefamtbilde.

Die Gefamtgrundfläche der drei im Betrieb befindlichen Cölner Friedhöfe, die den landfchaftlichen Anlagen, befonders die im Norden und Süden angelegten, zuzurechnen find, beträgt 853157ftm. Davon entfallen auf Cöln-Melaten 337 379 ftm, auf Cöln-Nord 155 000 ft™ und auf Cöln-Süd 200 000flm.

III.

Friedhöfe

zu

Cöln.

Die Abmeffungen der auf diefen Friedhöfen vorhandenen Grabarten ftellen fich folgend dar:

a)    8ftellige Familiengräber

b)    óftellige Familiengräber

. zu 5,50 X 4,40 m;

. zu 5,50 X 3,30 m und zu 5,05 X 4,40 m;

c) Einzel- oder Kaufgräber .    .

. zu 2,20 X l.io m für Erwachfene und zu Go X 0,so m für Kinder; b) Reihengräber koftenfrei, und zwar für Perfonen über und unter 8 Jahren mit der Belegungsfrift von 15 Jahren für Erwachfene und 10 Jahren für Kinder.

Der Friedhof zu Cöln-Melaten, im Jahre 1810 angelegt, ftellt ein Beifpiel alter Betriebsweife dar. Der ältere, für Neubeftattungen gefchloffene Teil (Fig. 86⁵⁶) ift von imponierender landfchaft-lich-malerifcher Wirkung. Die nach dem alten Syftem vollzogene Gräbereinteilung (Fig. 85⁵⁶) wirkt jedoch etwas ermüdend und erfchwert die Orientierung.

55)    Fakf.-Repr. nach : Pietzner, H. Landfchaftliche Friedhöfe. S. 46, 49, 50.

56)    Fakf.-Repr. nach: Pietzner, a. a. O., S. 65, 67, 69, 71, 27, 72.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

IV

IM'

jm

m&ITw \

ipa§

ÜI

%jli

ąig

S»^P"

.v/

ä“

Mi

fej

|g4,

Lt.

pr

Friedhof zu Cöln-Melaten. Hauptweg im alten Teil⁵⁶).

Fig. 87.

TA

i-

¥■

te]

P'-' •;

lESiÂ

’C

—iW _ -*? ' S5

ÊjPyfT

Ufer

- .■

iĘ§-

£'Ç •■-

f>V Æ

Nordfriedhof zu Coin.

tm-

I- ■

i-

i.-

%ZSzbW/H

Î jr I.

i vi

-1

i 4

r

-ZT

-■>0*3^

'wól Ł

fnr^

\4

w

/

Z/P'

Fig. 88.

TT

HZ /

c: ₍

a*

^ ^    X XI    u ■

'*■

%

t

Jj

zx

wl

îfâQK*

>r

7V/7T

V

toi

y

F3es]

M

»

!l

j. «

Ü

i;

f

j

Ł    tV*q<    ^

->^-- f-y «~V-.-*r -i^t:

m

sr«

"1

•ji

?

«

\JJp

Ww®

<

V

r

qMy

yj

L

'

v

\ ?

V 1

^ ii ^

m

ï

sr~

:?

V

■\

i--r'>Af r --'- c- '"

£«****•*<>;

V

■ i .'/J lii ii J n o II i

.

V

< Æ

.t

^aąr.«a.T~*«r.i

"a pys>

./

/y

*■./;

/

A

■ń

3

ł

ii

■

T

i! U

:'

■9

i

3

\

* «

i

•ÿ33l J*5S*

/•

*-£3»

U&JŁ

Sa

i:

£

dg

f

Zu/ćU/r-SamZ

(

Î

t

~r.S

$

%

JT

r-

A'

r

\ ■,

2

ET

i

Łi5

\

ą\V\

4

/./i

;

W*

&

•" "Z^C&ZrTs

V

f

JS

V:

Z

Lft Ä € 4 2 0

& # L.I ,

77Z+Trveor> ic*~

10

<wU‘

i*.

n:

\/Z//WÆk

ySćra^+<s

1:4000

2-0

30

40

Nordfriedhof zu Cöln.

Lageplan ⁵⁶). Arch. : Kowallek.

t/^*Ww<>vx

50«

fi-

1J

testet

\    5*7    77\

U ir+Ç..

~.te" A

‘'ï-AAr¹ • ₅

•>r

*S

'J

-■?

*' ■%

r;3

p~^

li!_te ~J_V ^

CS

J &?•-•-• a te

•r

fÿ

P- 0/

.. i-A'-fte Cte ^--5

wy if

w^>

te

°»?

«<■

i|F

fyâS4

f e¹/

te

i"

■*<M

1/

v • :J

ter

y-

P. #...•!_

A3

r~îO'

Ł?

’ X*

Fig. 89.

(/.

- Si—£3 X*.A

VO

17

•ml?

•^> si*    iîi

£~

i.

L3L

(A -A

?    $1 V

JJ. V

s A3

: te

iS

i-*    ' fU*„

„śSlASŁ

AAr:

N»

iit

•A

/f

y •-

te

ÿu^vî,

. . ..>'ï

C HA"

«r    *.

: £a

ih

m

/ .-w

teO

n -ST

S

'Ay

<r

:tei

v

~V

Î-;

A

w/'

(V-nig.Md

-r

te. -.vi -. '%

te »; A J, a H

A?

\Jt

■J

•i

- V¹,. •

Hwi #

%t m

41 te

AHV

h

!V$

-/V>

• 'Cf

i H>

•V

te

31*

V?i

r€

•si^

te'

\s-'. V

te...

A?

o

fi'V*

>$■

te

AÇa (|

*i* -J*» - ^ Lft/

te AA)

-V. -A. y-

j.

“V

■‘(

w;-

• ^ te?    tetepte^te.jxif^r Ttete 3'- -te

-■-V .-,' A, ^.,5318^03®/^“-" tel' ■■*^^5^ rte %y te^-■•w'Î*Ka?s^L:h-.,w : A ,. wt> v?Ate    H iste?/ hv<^ 'wC'od

vA '

/>/

C te-te te y

Nordfriedhof zu Cöln.

Gräberausteilung ⁵⁶).

Auf dem Friedhof zu Cöln-Nord (Fig. 88 ⁵⁶), im Jahre 1895—96 von Kowallek angelegt, wurden für die Anlagen der Wege, der Pflanzungen, der Gärtnerei und der Gebäude (Verwal-tungsgebäude, Leichenhaus mit Obduktionsraum, Glashäufer, Gehilfenwohnung, Schuppen u. f. w.) 60 Vomhundert der gefamten Grundfläche verwendet. Die allgemeine Gefamtanordnung und die Gräbereinteilungen (Fig. 87 u. 89⁵⁶), fowie auch die gärtnerifch - dekorative Ausftattung find äufserft gelungen ausgefallen.

Der Friedhof zu Cöln-Süd (Fig. 90⁵⁶), im Jahre 1900 gleichfalls nach Kowallek's Entwürfen ausgeführt, ift in allen feinen Einrichtungen dem Nordfriedhof ähnlich.

Eine befondere Abart der landfchaftlichen Friedhöfe in Deutfchland bilden die Waldfriedhöfe, deren würdigfte Beifpiele durch die Friedhöfe in Düffeldorf am Tannenwäldchen (im Jahre 1883—84 nach dem Entwurf von Hoppe angelegt⁵⁷) und Wiesbaden (1877) vertreten find.

ß) Anlagen mit vorwiegend architektonifcher Ausgeftaltung.

Die in den romanifchen Ländern vorzugsweife zu findenden Friedhofanlagen mit vorwiegend architektonifcher Ausgeftaltung haben in Deutfchland keinen be-fonderen Anklang gefunden. Die Vorliebe der Deutfchen für die Anlagen vom gärtnerifchen, mehr landfchaftlichen Charakter hat auch deswegen die Entwickelung der Friedhöfe vom parkartigen, bezw. gemifchten Typus zur Folge gehabt. Erft mit der hauptfächlichen Betonung der architektonifchen Ausgeftaltung der Baulichkeiten nach dem Vorbilde der italienifchen Campi Santi erfuhr die deutfche Fried-hofkunft, und zwar hauptfächlich feit der Errichtung der neuen Münchener Friedhöfe, ihre grofsartig monumentale Wirkung. Die Ergebniffe der in den letzten Jahren ausgefchriebenen Wettbewerbe für die Errichtung neuer PViedhofanlagen brachten den Beweis dafür, dafs fich der bis- jetzt in würdigfter Weife allein in München vertretene Typus der vorwiegend architektonifch ausgeftalteten Friedhöfe in der Zukunft weitere Bahnen brechen wird.

Der Errichtung der neuen Friedhöfe Münchens, die als wahre Mufteranlagen zu betrachten find, geht folgende Entwickelungsgefchichte des Beftattungswefens dafelbft voraus.

Der erfte feit dem Jahre 1557 beftehende Begräbnisplatz vor dem Sendlinger Tore (jetziger füdlicher Friedhof an der Thalkirchnerftrafse) ift im Jahre des Erlaffes einer kurfürftlichen Verordnung (vom 17. Februar 1789) über die Aufhebung der Kirchhöfe innerhalb der Stadt dem allgemeinen Gebrauch übergeben und feine Grundfläche auf 2,38 ha (= 7 bayrifche Tagwerke) vergröfsert worden. Die einzelnen Parochialfriedhöfe wurden hiermit zu einem Kommunal- oder Gemeindefriedhof vereinigt. Im Jahre 1814 gefchah eine weitere Vergröfserung diefer erften Gemeindegottesäcker auf 6,8 ha (= 20 Tagwerke). Gegen 1819 enthielt der Friedhof bei einem jährlichen Begräbnisftande von 2300 Leichen ca. 14000 Gräber und 95 Arkadengrüfte.

In demfelben Jahre erfolgte auch die Eröffnung des erften Münchener Leichenhaufes (Arch.: Vorherr\ flehe die Anficht diefes Bauwerkes im untengenannten Werke⁵⁸). Im Jahre 1847 wurde diefer Friedhof um weitere 3 ha vergröfsert und mit einer Gruftarkadenanlage von 175 Grüften (Arch.: Vorherr) umzogen.

So hat fich allmählich der noch heute beftehende füdliche Friedhof geftaltet, der zu jener Zeit in Bezug auf feine Grabmäler eine der hervorragendften Anlagen diefer Art bildete. Bis zum Jahre 1868 war der füdliche Friedhof der einzige Kommunalfriedhof Münchens.

An kleinen Friedhöfen der einzelnen chriftlichen Pfarreien beftanden damals in den Vororten 12, deren Familiengrüfte jetzt noch belegt werden und deren Benutzung erft im Jahre 1925 aufhören Toll.

M) Siehe: Pietzner, a. a. O., S. 76, 77.

⁵⁸) Lasser, M. v. Der neue örtliche Friedhof zu München etc. München 1902. S. 7.

Wald

friedhöfe.

113-

Vorbemerkung.

114.

Alter

füdlicher

Friedhof

zu

München.

1

!

'CS35S

Fig. 90.

<^=o

ST⁻;J|g5

©

©<

o

7

^1

B

Î

<

«•

/°

ä

«

&

JO

©

©.

*a(

*

i*CiXfcv ^ u* *JÙ SÄ\Cvwo4*' .

:

Südfriedhof zu Cöln.

Lageplan 5e). Arch. : Kowallek.

Fig. 91.

Das Gräberfeld des füdlichen Friedhofes erwies fich im Jahre 1867 — mit dem Anwachfen der Bevölkerung der bayerifchen Refidenzftadt — als ungenügend, und man fchritt deshalb zur Errichtung eines neuen Friedhofes im Norden der Stadt an der Arcisftrafse : des nördlichen Friedhofes (Arch. : Zenetti), der auf 4,5 ha grofsem Grundftück ausgeführt worden ift und für 8000 Gräber und 30 Afchengrüfte Platz darbietet. Anfichten feines Leichenhaufes find in der unten genannten Schrift⁵⁹) zu finden.

II5-Neue Friedhöfe I zu

München.

cni

DD CDD CDD GD CD CD cm CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD §3 cm cd cd cd cm CDCDCDCDCj CD CD CD CD CD !

CD CD CD CD CSTi f,

CD CD CD CD CS# St CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CDCDCDCDC3-J '

CDCDCDCD^a £,__

CD CD CD CD ETf ^ TSE CD CD CD CD CD    DD

CD CD CD CD CD    CD

CDCDCDCDCD

QCDCDDg

CD CD CD CD Ö CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD Œ m~i CZE) ŒDCJEl

CD

CD

cm

CD

BGGGGDOGGDGDDGOBfflOnOGODODQS

ÇD

:c

: .z

ci

CCD

CD

ce

jjpc s

0ODDOGGDQQGQDDOGDGGDDQOGOQD8

gGODGÜQDOQODGDOGGOQOGDDQGQGB

cm cm DD cm CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD cd cd cm CD CD CD

□ ne

CD CD CD CD CD CD CD CD CDD CD CD CD CD CD CD CD CD cm CD CD CD CD CD CD CD CD CDD CSC

CD

SGODDÖDDGODQGDODGGGGGGQQOOOB

bQQÜDODDDQGDDQQQODDOGGDGDOQB

BDGGGDOGDDSBSflfllllDDOODOGOQGS

BDDODQODDDOOBOQMDOaODOOOO

Üd

CD

CD

CD

csa

□g

SCD

CD CD CD CD CD CD ED CD CD CD CD g

ce

lZj

CD

CE

CD

:c

CD

§nOQGOOOOOOOOOOOOQÜOÜOÜDGDGF)

IDDQGOGDQOOODQDDDOOQQDGDOnOR

CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD

CD CD CD CD CD CD CD CD cm cm CD CD CD CD CD

CD cm cm

CD CD

cm cd cm cm cd cm CD CD

C2Q CXC

,,

9DOOOOOGGQDGOOOGOOOODOOOQOG8

0DDOGOOQGDDQOGOODGOOODDOOOOI

MOOODQOODOOODGOODDOODOÜOOB

crnco CD CD

cd cd

CD CD CD CED CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD

; -J

g

CD

r::

CD;

ce?

ce?

Cl

ce;

ce

ce?

L~.

iisll

8BBBB BBSSgg

aaaaBiî iggggBS

cdcdcdcdQt cm cm cd cm cm cm □ □□□□ cd cm cm cd cm cm

!§§§eP filii!

CD CD CD cm □ CD cm CD CD CD CD CD CD en □ jcHô "JpcmmDmm oaogaff ^GocDCDmg accga) cm cd cm cm cmgi CDCDCDl_ID CD CD CD CD CD G0

cd cd cd co ni jmmmcDDCD cm cm cm cm cctfa cmcmmacDo

BBBBaf feSBSg BBBSBl

cm cm cm cm cm cd cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cd cm cm cm cd cm cd cm cm cm cm cm cm cd cm cm cm cm cm cd cm cm cd cm cm cm cm cm cm cd cm cm cd cm cm cm cm cm cm cm cm cd cm cm CD CD CD cm cm cm cm CD CD cm CD cm cm cm cd cm cm cm cm cm cm cm cm cm S cd cd cm cm cm cm cm cm cm cm

CD CD CD CD i—i CXD

cd cm cd cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cd cm cd cmcmcDCDjm

Cl

ce

:::

CD

'^Trncl □□ .an

,    CDCD

en

cm cm cd cd cm cm cm cm cm cm cd cm cd cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cd CD cm cm CD CD cm cm cd cm cd cm esn cm cm cm cm cd cm cm cm cm cm cm cm CD cm cm cm cd cm.

s»

CD CD CD CD CD

ja

Sknakâi

cdcdcdddcdT jim cm cm cm cd CD CD CD CD CD    ‘CD CD CD CD CD

; s io~

en

OGQDGOODQGD

jDajj^LildfecSifr

âmemem cm cd cm cm cm cd cd cm cm cm cm cm cm cm cm cd cm cd cm cd

CD CD CD CD CD CD cm CD CD CD CD CED cm CD CD CD cm CD CD CD _yo*»

DODQODDDDQQ

ice«,

CD CD CD cm cm cd

i—£j Lu

cd cm CD CD CD CD CD CD CD cm CD CD

cm cd

CD CD cm cm cm cd

CD CD

cm cm CD CD CD CD cm cm

DOOGGODGGGQODQGuOOQQGOODQGQOGODGB

0ODOOOQGODOOOOOOOOGOOGDOOOQOOODOO

OGOODOODGOQDOOB

IGGDDDOOODDGDOOGQBOGOOODGGOQOQGGO0

BGODDDDDODDDGDDODDDQOODODDÜGDDDGD

DOOOGDGOODOOODGOGOODOGDOOOOOGOO

cm cm cd

CD CD CD

cm cm cm CD cm CD

□EJ

:CC5

CD CD CD

CD CD cm

CD CD CD

cm cd cm

CD CD cm

CD CD CD

cd cm cm

CD cm CD

CD CD cm CD CD cm CD CD CD CD CD

cm cm cm cd CD CD cm CD cm cm cm cm cm cm cmcmcDCD cm cm cm cm cm cm CD CD cm cm CD CD CD CD cm CD CD CD cm cd cm cm cm cm

CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD cm CD cm CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD

CDD

CD

CD

CD

CD

ce

üGGGDOOnOGÜ

□□□□□□□□□□□

cm cd cm cm cd cm

CD CD CD CD CD CD

ja*.

CSŁ

CD

CD

:c

en

m:

' I Ll-J LU    LMP-U Liai

□□□□§□□ Scd

CD CD CD CD CD CD CD CDCD CD CD CD CD CD CD CD CDCD O CD CD CD CD CD

c:

CD CDCD CD CD CD CD CD CD CD CD cm CD cm CD CD CD CD CD CD O O CD CD CD CD CD

□□□□DOOOnDO

CD CD CD CD CD CD CD CD

cm ne cm cd cm cm

ce?

:ce?

r;::::-.

ice?

ce?

ce?

ce

e

s

:ce?

-

m

■■ cep

ce;

ce?

¹

Genoffenfchaftsgräber der Vereinigungen.

²

Die Verwefungszeit beträgt durchfchnittlich 12 Jahre, ift jedoch zufolge des aus diluvialem

³

Sand und Ton, fehr unregelmäfsig wechfelnd und teilweife gemifcht, beftehenden Grund und

⁴

Bodens an manchen Stellen fehr verfchieden.

Südlicher Friedhof zu München.

Aeltere Gräberausteilung in Mauergräber und Sektionen ⁶⁰).

Zwifchen 1870 und 1880 wurde der öftliche Friedhof durch Angliederung an den alten, 1,7 ha grofsen Begräbnisplatz der Vorftadt Au, einer Begräbnisfläche von 25,2 ha, errichtet. Diefer ift urfprünglich als Zentralfriedhof gedacht worden; allein nach der im Jahre 1890 erfolgten Einverleibung von Schwabing, Neuhaufen und Bogenhaufen wurde der Gedanke der Zentraliflerung der Friedhöfe aufgegeben, und man fchritt zur Errichtung weiterer Begräbnisplätze im Norden, Weften und Süden der Stadt.

Die Anlage und die Gräberverteilung in diefen neuen Friedhöfen geht von ganz anderen Geflchtspunkten aus als in den alten, unter denen der füdliche, wie fchon erwähnt, den hervorragendften Platz einnahm.

116.

Nördlicher

Friedhof

zu

München.

Die Breite der oberirdifch bekieften

dick ift.

cm

So find z. B. die früher in München fonft üblichen Mauergräber, die längs der ganzen Innenfeite der umgrenzenden Friedhofsmauer eine Grabreihe mit davorliegendem Wege bildeten, gänzlich aufgegeben worden. Dadurch wurde auch das unmittelbare Anbauen der Denkmäler an die Friedhofsmauer (über den Mauergräbern) vermieden.

Die früher üblich gewefene Einteilung des ganzen Gräberfeldes in möglichft rechteckige Felder (Sektionen) mit fchachbrettartiger Aneinanderreihung, deren Breite zwifchen 30 und 40 m und deren Länge 50 bis 60m betrug, blieb, infolge des einförmigen, ungünftigen Eindruckes, den eine folche Einteilung hervorrief, auf den neuen Friedhöfen gänzlich fort.

Fig. 91, 92⁶⁰) u. 93⁶¹) zeigen diefe ältere Art der Gräberausteilungen. Wie erfichtlich, find die Wege zwifchen den einzelnen Sektionen meift 3,sc bis 4,40 m breit, mit Klinkerplatten ge-pflaftert und in Verfitzgruben entwäffert. Die Sektionen find in Gräberreihen und jede Gräberreihe wieder in fortlaufend numerierte Einzelgräber eingeteilt. Die einzelnen Grabftellen find in der Regel l,oo bis 1,20 m breit und 2,40 bis 2,50 m lang angelegt worden, fo dafs die Erdwand zwifchen den einzelnen Gräbern 30 bis 40 Steige für den Verkehr innerhalb der inneren Reihen betrug dabei 25 bis 45 cm.

Wie erwähnt, wurde in allen neuen Friedhofanlagen Münchens von der Errichtung von die Mauer fchädigenden An- und Aufbauten über den Mauergräbern Abfland genommen, vielmehr längs der Innenfeite diefer Mauer eine Heckenpflanzung angeordnet; erft vor diefer wurden die Mauergräber mit freiftehenden Denkmälern angelegt.

Das Friedhofgelände längs der Aufsenfeite der Umgrenzungsmauern ift überall mit Doppelalleen umzogen und die Mauer felbft durch Aufbauten von Mauergrüften in regelmäfsigen Abhanden des einförmigen Eindruckes, der den alten Friedhöfen eigen war, möglich!! entkleidet. Für den landfchaftlichen Charakter der neuen Friedhöfe ift auch im grofsen Mafse Sorge getragen worden, indem fämtliche Hauptwege mit Baumalleen bepflanzt, längs derfelben nur grofse Familien-begräbniffe (von 7,40 m Flächeninhalt) angeordnet und in der Mitte jeder Sektion ein Platz für Baumgruppen, Plätze für Erbbegräbniffe, fowie für Teppichgärtnerei gefchaffen worden find. Statt der früher üblichen Wafferbecken find Springbrunnen angeordnet w'orden. Die bevorzugten Punkte der Friedhöfe find für architektonifch grofszügige Ehrengrabanlagen freigehalten worden.

Bei der neu eingeführten Gräberausteilung find zunächft von 1901 an fog. Doppelreihengräber (nach Hamburger Art) für Unbemittelte gefchaffen worden. Oberirdifch find diefe Gräber als durchgehende Rafenflächen ausgeftattet und mit Blumen gefchmückt. Zuläffig find nur kleine Grabkreuze und Denkfteine ohne Fundament. Die Anhäufung von unfchön wirkenden, dicht aneinanderftehenden Steindenkmälern ift fomit vermieden worden und den ganzen Reihengräber-fektionen ein freundliches Ausfehen verliehen.

Die Doppelreihenausteilung wurde auch für die Familien- oder Kaufgräber gewählt und deren frühere Austeilung in 5- bis ófachen Reihen aufgegeben.

Die derart hergeftellten Friedhofsteile bieten im Sommer einen aufserordentlich reichen Blumenfchmuck. Im Winter ift, infolge des grofsen Schwefelgehaltes im Boden der Stadt München, der Eindruck der vorwiegend mit Laubbäumen gefchmückten Friedhöfe — mit dem Fallen des Laubes — leer und eintönig. Dies hat auch wahrfcheinlich die Behörde bei der Wahl des Platzes für die bevorftehende Anlage des vierten neuen Südfriedhofes veranlafst, hierfür einen Waldboden in grofser Entfernung von der Stadt zu wählen und zur Ausgeftaltung diefes Friedhofes als Waldfriedhof bewogen.

Im allgemeinen bieten die neuen Münchener Friedhöfe (Arch.: Gräß'el) hervorragende Löfungen in hygienifcher und äfthetifcher Beziehung und find durch die künftlerifche Haltung ihrer einzelnen Elemente den beften Schöpfungen in der Friedhofskunft anzureihen.

Der 1896—99 errichtete neue nördliche, etwa lkm von der Vorftadt Schwabing bei München entfernte Friedhof (Arch.: Gräffel\ Fig. 94 bis 101) nimmt eine Grundfläche von 22ha in Anfpruch.

Die Hauptachfe des gefaulten Friedhofgeländes (Fig. 94 e2) verläuft in füdöftlicher Richtung fenkrecht zur Ungererftrafse. Parallel der letzteren find auch die Hauptgebäude (Fig. 95) an-

G0) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1902, S. 344.

G1) Fakf.-Repr. nach: Lasser, v., a. a. O., S. 19.

⁶²) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1902, S. 295.

geordnet. Der Mittelbau (Fig. 96 u. 97e3) Hellt einen Kuppelbau dar, zu dem man aus der Vorhalle gelangt, zu deren beiden Seiten links die Räume für die katholifche und proteftantifche

mm

Fig. 93 ⁶¹).

<?-» • »-y-4 4--śr-»-qż m

OOoDin a»j 25c>a^t<

rc

t JLJl JtJ| L JL.ll JU U j'l JLJL J i IÎ. JŁ Jl ii. Ji

D Dpffisi jiiiffiiüSSter!

piBOQDOlGODBQBg gBDOGDODOIODOQflDgd

ü§ffi!8Ps° ignaaaoaioofiDsięł egg ^iZJUg ^iaiaraggsM

iSB§ ,^mo0g SQBOQGGQ&gggri igggblJBDQGGQB QDOODGGDQQDDBfeRÜ (BBQQOlQBfcti bLzngQKliDDOB§gP jSGMDGjÓI    n§Q[ffilDG0G0@B ,as

iOQODDODIQ^ Ä jjjEiPOOlOOOODBg^ÿ

® m—msM

5 ÇJrrOëBlDDDfflnSS*! Pi " BDDGGGDODGBSBggHr " g 8 □ 0 G [ffi

gggBBB&JggsÇf §Ü§BBGOB0@§ëB! □SQfflQlQGGBflBi !="' SQMDOB00GOB0GQS

BGD

Si

i—io

Si

Si

CD©

SQÖ» ;§BGG0[M]Qa

0IGflB§bc=

■□d| ^IBDDDOOBGE]

^'aoDDoona

:czzj

lcd

QfflBggg

25 CUD ci]

I 'U l-r^f I f I

BBBQOOIDGBHb ëBQQDDGIQDGDBS

lÈüSSElQGfflfl

raSÛ

IQDO

ES,

30 m

07

10

SI

□s

VS.

o Ö

iüüüüüiôôüSüOimüDüôiiSBMiüDüDSGôüiôs

og225fiâ£âNâSSâSâ

:~2

■cryCÿyW »vvo^jç

älteren Friedhöfen zu München.

Fig. 92⁶⁰).

ällSL j HHHHHBgHlL

il pËüSiiMl i

™GE§ IDODDDODDDDQOOÜDöQODOOOQODOllOOOOODDOODOODOOOOnnnnnnnn™ " § innSS8§§ SBDDODODDODDOOQDGDDODüQDDDnOQDDGDDDDnDDÜOOGnnnnnnnnnnn“ § 7D0DDDDQ gOGDGGQOGGQDOQn00ODDQ0DDoDODDoou^nnnnnnnnnD^n^nD^^^fe : g

gj

'fXsmsn ■ Æsrv%

m§

r: ~

ppla

nn n n p    3-flMML

"    ~ ç »    ' ’P    gp    3rm

Gräberausteilungen auf den

Geiftlichkeit und rechts die Verwaltungsräume gelegen find; für die letzteren find fomit keine befonderen Bauten errichtet worden. Vor der Vorhalle befindet fich das Hauptportal, vor deffen

#3) Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz, iqoi, Bl. 29, 30.

Mitte ein fanft gebogener Anfahrtsweg von der Landftrafse aus führt. Nach dem Gräberfelde zu ift die Kuppelhalle mit einer offenen Vorhalle, an der feitlich Treppen liegen, verfehen.

In der Querachfe der Kuppelhalle reihen fich die Leichenhallen an, und zwar rechts jene für die allgemeine Berichtigung und links diejenige, welche der allgemeinen Berichtigung nicht zugänglich ift. Näheres hierüber fiehe Art. 92 (S. 89). Vor den gefchloffenen Faffaden der Leichenhallen, die gegen das Gräberfeld gewendet find, wurden Poftamente mit Vafen (aus Kalk-ftein) zur Aufftellung gebracht. An die Leichenhallen fchliefsen fich im rechten Winkel offene Rundbogenhallen mit abfchliefsenden Kuppelbauten an. Diefe Hallen verdecken die Wirtfchafts-räume, die an grofsen, mauerumgebenen Höfen liegen. Der gefamte Baukörper wird von der

Fig. 94.

II

UI

Iii

•-T

JL

.73

■'S"

©F

■i?

j •:

V'

fi?-

L>:

flmU im

i/U

Si.....Ą.

........i «£

"i

DEK NEUE NÖRDLICHE FRiEDHOF ZU MÜNCHEN

ENTWORFEN îagj H.GRÄSSEL. jtàût BauRAT

A. HAUPT* EINGÄNGE.

B NEJ3EN-EINGÄNGE.

C-ALJER SCHWAßiNGLR GOTTESACKER

D-NOCH NlaiT AUS6EFÜHRT. FRiEDHOFTEL E- PROjEJCTiRTL FRiEDHOF-V'ERGRÖSSLPUNG F. LEiCHENHAUS MÎT NEBEN-ANLAGEN 6-HAUPTALLEEN UND SCHMU CK PLÄTZE UMGEBEN VON GRÖSSEREN GRABRÄlZEN

t;.

s=======j

pmCCTSG»

ignannnoo □□nnnHót

^S000DD0r ■rRQD fStewglB bDciüHHI Hi JOpjPnfi , M □□□□□□

ap

*~t —*'

!.......Î

v.

Jj

.1.

35!

Ts!

HU RNEN-HALLE K-MAUSOLEEN L-MAUER- GRUFT LEiH- GRÜFTE

E MiT ÜBERBAU

N.    REIHEN* GRÄBER

O.    EiNZEL- GRÄBER PPROJEKTiRTE ARKA DEN-GRÜFTE R SPRÎN6- BRUNNEN

^ ■ . - . ** •

NORD*

...1.

VHN p

ris'i

Neuer nördlicher Friedhof zu Schwabing bei München. Lageplan ⁶²).

Arch. : Gräjjfel.

Gruppe der Wohnräume, die fich an die Leichenhallen anreihen, abgefchloffen. Er ift auf eine Terraffe gefetzt und erhebt fich infolgedeffen über die Geländehöhe der Strafse und das Gräberfeld. Der gefamte Bau hat eine Frontlänge von 106m und eine überbaute Fläche von 2600qm. Der Mittelbau ift von der Baulinie um 4,som, die Leichenfäle find von ihr ö,5om entfernt; dadurch ift der ganzen Anlage eine malerifche Gruppierung verliehen. Der Kuppelbau ift im Inneren (Fig. 98¹) achteckig ausgebildet; in den Diagonalachfen find durchbrochene Nifchen angeordnet, in welchen die Leichen für die Trauerfeier aufgebahrt werden. Die architektonifche Geftaltung des Baues lehnt fich an jene der altchriftlichen und der byzantinifchen Bauten an;

PA

Fig- 95-

V

Sti

...Y

!

■:L^

V::l—__

ti

•S?

f

■t-

rj

• ."y - -» |.

~W- 7

«k .

•—-—.

jAl I

-—»

•#

-

!

mm

r

;. t

i f

-» fl »fl

.....

£U

«1

T

K/Mm*iS# «

t

-®- à ;

•**»#%*».«-**<*«»—

Neuer nördlicher Friedhof zu Schwabing bei München.

Anficht der Baulichkeiten vom Gräberfeld

Arch. : Gräffel.

aus.

»

■ -V-

■'w.

-■il

..

"T

(V

ŚS

HW

es

Li

iä

r />7 —

Li

ST

■j

11

4i

fci

fff

Anficht von der Straise aus.

Fig. 97.

fï

Jt

MSW™

PS

SI

r-:.

-¹; •    ..

3SS=3aLg^fete*i*Sl

b.

i

SS*

P l.l fl .

im

1.!'' • - :

Ê ë'i

'■'O,

^P^vfl /i

jk-,; vk /"J

TÏiïSl,

,/z    il¹/,f. r Jt

W ;V

—j

'®S

Anficht vom Gräberfeld aus-

Mittelbau der Baulichkeiten auf dem neuen nördlichen Friedhof zu Schwabing bei München⁶³).

die Grundrifsanordnung ift im allgemeinen von den Zentralbauten der altchriftlichen Epoche herzuleiten.

Die Gebäude find auf Fundamenten aus Kiesbeton in Backfteinmauerwerk errichtet; letzteres ift durchweg mit Kalkmörtel geputzt. Die Dächer find mit gelbroten Falzziegeln eingedeckt.

Unterhalb der Terraffe mit der Gebäudegruppe wurde ein freier Platz mit Blumenfchmuck und Springbrunnen angeordnet, welcher von gröfseren Grabftätten mit bedeutenden, künftlerifch gehaltenen Grabdenkmälern umgeben ift. Die Gruftanlagen für durchlaufende und zweireihige Familiengräber (Fig. 99 bis 101⁶⁵) zeigen eine ganz neue Anordnung und find äufserft gelungen.

Die Gefamtkoften diefes Friedhofes betrugen 440000 Mark.

Fig. 98.

fei

r:

'****%,

la

üllilBHliiiÉËMIM

fÿyfc

tri fÉ

•r.'j

w.

*V,i

i.f

• «• ■. z

:|-** :::-!::

'.';    *    V*»

: i;

» «

; ~fc.V •

^♦•i iK'Z” \ * L a : A

WHI

. f v» * «*vn

slp’r?

! -p

®Ł,

5r®r.

sr i

ii

••

!* '

jÜ5j~

Neuer nördlicher Friedhof zu Schwabing bei München.

Inneres der Ausfegnungshalle ⁶⁴).

Der neue örtliche Friedhof zu München (rtehe die umftehende Tafel) in den Jahren 1894—1900 ausgeführt, befindet fich in einer Entfernung von 2,5 km vom Mittelpunkt der Stadt und wurde auf der Hochfläche des Ifarufers errichtet. Die gefamten Baulichkeiten (flehe Fig. 61, 62 u. 71 [S. 87 u. 94], fowie Fig. 102 ⁶⁶) liegen an einer dem Martinsplatz vorgelagerten ftumpfen Ecke und find im Grundrifs I—I-förmig geftaltet. Der Hauptbau hat 128 m Länge und 85 m Tiefe. Die Verwaltungsgebäude befinden fich an der Strafse. Die Leichenhallen gegen das Gräberfeld zu (flehe Art. 93, S. 95) find bafilikalifch und fymmetrifch angeordnet

65)    Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1902, S. 362.

66)    Fakf.-Repr. nach: Die Entwickelung Münchens unter dem Einflufs der Naturwiifenfchaften etc. Feftfchrift etc.

117.

Oeftlicher

Friedhof

zu

München.

und durch Säulengänge mit den Verwaltungsräumlichkeiten verbunden. In der Mitte zwilchen den Leichenaufbahrungshallen, an die letzteren angefchloffen, erhebt fich die Einfegnungshalle, eine Rotunde (Kuppelbau) von 20m Durchmeffer und innerer Höhe von 25 m.

Fig. 99.

k-----1,3 - -

--»I

k~ 0,65

- 0,55—}

Die Rotunde befitzt fechs mit vergoldeten Metallplatten (Gold - Aluminiumblech) befchlagene Tore, deren drei an der Nordfeite gelegene für den Verkehr nach dem Friedhof beftimmt

Das gegenüberliegende füdliche

find.

Tor bildet den Eingang für die von der Stadt ankommenden Leidtragenden; die beiden feitlichen Tore find mit den Leichenhallen verbunden, von

061

denen die Leichen zur Einfegnung in die Rotunde gebracht werden. In den in vier Diagonalrichtungen der letzteren ausgebildeten halbkreisförmigen Nifchen werden die Särge vor der Beerdigung, zwecks Einfegnung, auf Steinunter-färgen aufgebahrt. Gleichzeitig können vier Leichen aufgebahrt und nacheinander eingefegnet werden, was ange-üchts der in München nur auf drei Nachmittagsftunden befchränkten Beerdigungszeit von grofser Wichtigkeit ift.

Die Halle ift im Inneren reich dekorativ und künftlerifch ausgeftattet und mit Malereien bedeckt⁶⁷), bei denen die vorzügliche Farbenwirkung dem altchriftlichen Stil des Baues an-

II

N11Q

■I

K0,Z5W - -

■fc

Grabfteinfundamente.

Durchlaufende Form für zweireihige Familiengräber.

Fig. ioo.

gepafst ift.

Das Gräberfeld ift mit einer

si

1,*5---*

Backfteinmauer umfchloffen ; letztere befitzt zwei Portale (Hauptportal an der Tegernfeeer Landftrafse und Seiteneingang an der Emeranftrafse⁶⁸). Das Gräberfeld felbft zerfällt in drei Abteilungen : den erften Teil bildet der in kleine Teile zerlegte alte Auer Gottesacker; der zweite Teil, im Weiten gelegen und bis zur Querftrafse, örtlich der Leichenhallen, fich erftreckend, ift unregelmäfsig eingeteiit und landfchaft-lich ausgebildet; der dritte, örtlich an der erwähnten Querftrafse fich erftreckende, tieferliegende Teil ift regel-mäfsig geftaltet und mit Arkadenhöfen verfehen. Den Kernpunkt des zweiten

-'4

'S

Fig. ioi.

,---TT l---1 I----!"{"!---1 L

L...UJ____i i----—'    r

,----|"T D---1

____l-i-J---i

i----rrn—i

I____LlJ___J

_)

LJ LJ LJ LJ LJ LJ Lj LJ LJ '

U_l

[t:j

vini

LJ LJ

⁶‘) Näheres hierüber liehe in: Lasser, v., a. a. O., Abb. 29 bis 34.

68) Näheres hierüber liehe ebendaf., Abb.

36 u. 37.

Gruftanlage.

Vom neuen nördlichen Friedhof zu Schwabing bei München⁶⁵).

'-Y

.

iïliïîî

! l..11..,,nlilii; ; j f liljrîjpîrnrrm-

iiiiiim 11111 II! lljfj

llWliiiiiinu

un

lil

¹¹1' ‘iiii 1111 ij

UJlLUlUihn

22

27

23

26

)M

3.

41

25.

-R

'9-o

44

45

YY

46.

13

Yv*>'

-7.

48

Y.

-.V

47

cS

kp

cl

*o

<•

~p

or

DER ÖSTÜCHE FRIEDHOF ZU MÜNCHEN

ENTWORFEN tsgs H GRASSEL.**™ ßAURAT A HAUPT-EIN6AN6E B-NEBEN- EiNSÄNSE C ALTER AUER 60TTESACKER D-NOCH NICHT AUS6EFÜHRT FRiEDHOFTEIL E LEiCHENHAUS MÎT NEBEN-ANLA6EN F-ALJE FRiEDHOF-KAPELLE 6- AUFERSTEHUN6S- GRUPPE h -HAUPTALLEEN UND SCHM UCKPLATZE UMGEBEN VON GRÖSSEREN GRABPLATTEN K-MAUSOLEEN

L- MAUER- GRÜFTE. MÎT ÜBERBAU M-REiHEN-6RÄBER

N EJNZEL- GRÄBER O PROjEKTiRTE ARKADEN-6RÜFTL P-KASICADEN R-SPRiN6- BRUNNEN

^r/fv

-S7Y

^-4

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

s*?'

30.

31.

10.

17

50.

•i

28

33

32

14

r.

‘Y 18

WELF LN STR

35?

57

58

Py~

<r

29

34

37

38.

4 0.

39.

56

55

59

Ys.

NORD

60. y

Zu S. 126.

36?

<$4>

-------LŁ.LI:!N str

.-J

FaSSÎLO-

FWZ

36-

52

53

65.

61

51

67

69.

68 m

66.

î [rïLirTi [f

1 :Ljn[.....i! !

:! !•:    ■ nr.....il i

i lÜPJUi il

103.

104.

L...À

!.......

j-

86.

87

-JJ

83

84

102

105

"SMS

:;

Î! Fil______;    :

!! ! "W" ii i fr

..J

95.

96

93

94

Su

6.0

» 62

70.

71

iT> ^ -

_ M 64

82

80

91

92

€§^i

ïr_;

il

vo 89

78. 3o 7Q.

88

73.

72.

fr--: Y” D fl

! ! :    ;    :    :i ¹1    98

99

..i :

; MARTiN STR

• .........; :.....

d-

V-..

IN

97

i.........il.........j i* d:::

f................• 1— .T    T.

‘1

!:: j :

ü: y

i i j i-⁰! jzl

r il

i=

J;

iz......

Sir—

iCL

ü î*

—;i{ i

][ ;j

i; ii r ^

r........ jl il!

n ; 90.    :

101

100

:'Y'........

:

• •:■. //

if

II

.....fôi:-

L......i

■t—

■.m

äü

//, ,

/À'

cv.y:_______i

Fakf.-Repr. nach: Lasser, M. v. Der neue örtliche Friedhof München 1902. Abb. 110.

zu München etc.

nsr

1'tT" T-T:jg

||

W-

V-

:is

III

. Pil

V i

\\ I r- ■

HBH

Fig. 102.

iii

Mi

Miy

Neuer örtlicher Friedhof zu München.

Anficht der Leichenhalle vom Martinsplatz aus⁶⁶). Arch- : Graffel.

mu

Teiles der Anlage bildet der freie Platz, eine Art Forum, vor den Leichenhallen; er ift 110m lang und 32m breit und von Ehrenbegräbnisplätzen umringt (Fig. 103 e9); die Fläche des Platzes felbft ift mit Blumenbeeten bedeckt. Den Uebergang von den Leichenhallen zu diefem freien Platze bilden zwei mit Maufoleen überbaute Gruftanlagen, die auf zwei von den Ehrenbegräbnisplätzen ihren Platz finden. Das abfallende Gebäude des dritten Teiles des Gräberfeldes ift zur Anlage einer quer über den ganzen Friedhof laufenden Erdterraffe benutzt worden und ift aufserdem mit fchönen Blumenanlagen, Wafferfällen, gemauerten Terraffen mit Ruheplätzen in würdigfter architektonifcher Weife ausgeftattet worden.

Der ganze örtliche Teil des Friedhofes ift in vier Säulenhöfe und zwei hufeifenförmige offene Höfe geteilt, welche Arkadengrüfte, dreifach nebeneinander angeordnet, aufnehmen. Innerhalb der Arkadenhöfe find Reihengräber angelegt, die als Blumenbeete ausgeftattet find.

Fig. 103.

*■

.. '

V.'l

«• ff

;SCVnl

AW

-LA. ..j

Æk«s

*/'®?

/£

:49

(5

IL

a-

5Ï

0&

=î

0=

t;

C:-L

lrf

ai

#n

r$>

ffii

J ,Â

yfT

=;

L=-

■«I

rr s*

-•'>

«Ufes !;•$ O

ifcy

& f*Ü»

(3

la

•;!

il

Mo)

S'*

Neuer örtlicher Friedhof zu München. Austeilung der Ehrenbegräbnisplätze⁶⁹).

Die Reihen- oder Wechfelgräber find in längeren, einfachen oder Doppelreihen mit einem Abftand der Särge von ca. 20 cm ohne Erdzwifchenwand angeordnet und werden nach dem Verlauf des 7jährigen Turnus von neuem benutzt; fie bilden befondere Sektionen für fich. Die alte Art der Vermifchung von Wechfel- und Kaufgräbern ift auf allen neuen Münchener Friedhöfen bereits aufgegeben worden. In der Sektion der Reihengräber find in der Regel die zwei äufseren Reihen für die Erwachfenen beftimmt; im Inneren werden Kindergräber angelegt. Die Benutzungsfrift der Kauf- oder Familiengräber fchwankt zwifchen 25 und 100 Jahren. Die Austeilung der Familien- oder Kaufgräber erfolgte teils an der Mauer (fog. Mauergräber), teils in befonderer Gröfse an Plätzen und Alleen oder in Sektionen in mehreren Reihen hintereinander; die Mitte jeder folcher Sektion ift mit einer Baumgruppe ausgeftattet.

Schliefslich fei der längs der Friedhofsmauern lieh erftreckenden Einzelgrüfte (fog. Mauergrüfte) mit Ueberbau, welche die einförmige Fläche der Friedhofsmauer unterbrechen und die vollkommen neu gedacht find, erwähnt. Diefe Grüfte find mit Vorräumen verfehen, von welchen die Särge erft in die in zwei Reihen nebeneinander angeordneten Gruftzellen kolumbarienartig eingefchoben werden; jede von diefen zwei Reihen ift wieder durch 8«n ftarke Scheidewände in

Æ-'

„BALDUR . STR.

RO) NAULR-6RÜFTL MÎT ÜBERBAU H-REiHEN- GRÄBER K EINZEL* GRA3ER L‘ SPRING- BRUNNEN M PROJEKTiRTE ARKADEN* 6RUFTL N- PROjEKTiRTŁ STRASSŁN- UNTERFÜHRUNG ' P DR0501KEN - WARTE- PLATZ

6-P

à'içJçnÏHdâô"'!'^ '/T

"ZÆ"

—H ° ! ! ; !

'TUiii

Fig. 104⁷⁰).

iSt'-'f......f

!!;X40f

JP

œî=

SBoll=ŒSjô -

DQ

□I

□ fol

DO

Q.

■yiç iiMva NHVflNrassvai^ n?, \

-bi

|i

KO

• -«• - -^9K

DER WESTLICHE FRIEDHOF ZU MÜNCHEN

ENTVORTEN 18QT. H-GRASSEL. STADT BA'JRAT

vair

iir ti w

BALDUR STR

c: r-"

TER FRlEDHCF-TFi

s§i£

?5g§

..J

Il II ré X

<-

II.

,-r-rp

STR-

HAUPT- EINGÄNGE

sis

₀|sâS

sif

teëSl

0 NOA NH

Slfg

<CQÓĆ)iiJ li.

X D>

\ co '

.Vv>;

drei Zellen mit befonderen Verfchlufsplatten geteilt. Höhe und Breite folcher Zellen betragen l,oo m, ihre Länge 2,20 m. Der Vorraum, welcher dem Zwecke des leichteren Zutrittes der Leichenträger zur Gruft dient, ift an der Erdoberfläche mit einer 1,50 m breiten Verfchlufsplatte verfehen; feine Breite an der Kolumbarienwand beträgt 3,i3m; die gleiche Breite befitzen die drei Zellen famt den Scheidewänden; in der Länge mifst der Vorraum 2,15m. (Siehe Art. 116, fowie Fig. 99 bis 101 [S. 126].)

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

•*

-ii

éPü

Jj

fc' IJHUS

II

Ei

3J

IM!

Anficht vom Gräberfeld aus.

Fig. 106,

^s=~=

tes

fl

paarig

a ra s a

..

EI:.

Mil■

"%T~f

hi

-Vv'

\J

Wm m

!.

iĄ

£ Üffii

ÜJ

1.

\x

gpi

Schaubild ?ü).

e *—

§«/

Fig. 107.

m (%

! osr

i»

s î|S§

■i

rt

G;

; m::

-Äfe

•»JF S

fr

l£4

II

îi

t'

CO

HH

aus.

Neuer weltlicher Friedhof zu München. Anficht der Baulichkeiten von der Strafse

Arch. : GräJjTcl.

\m

il

St

Der die Gruppe der neuen Münchener Friedhöfe abfchlie-fsende, im Weften der Stadt (nördlich von Nymphenburg) angelegte, 1900—03 ausgeführte Moosacher Friedhof (Fig. 104 u. 106⁷⁰) ift etwa 4,5 vom Mittelpunkt der Stadt entfernt und bedeckt ein Gelände von 24ha Ausmafs, von denen zunächft nur 6,5 ha in An-fpruch genommen werden. Für Erweiterungszwecke ift das angrenzende Grundftück von 34 ha vorzeitig angekauft worden.

Eine breite Allee führt von der im Süden gelegenen Hauptzufahrts-(Z>ö;2/<?-)Strafse zu den Baulichkeiten (fiehe Art. 94 [S. 96], fowie Fig. 105 u. 107), und zwar unmittelbar zu dem in der Mittelachfe diefer Allee angeordneten Kuppelbau (Fig. 108 u. 109 ⁷') mit der Halle für Trauerverfammlungen. In dem Rundbau um die letztere, zu beiden Seiten des Haupteinganges, find die Warteräume vorgefehen; zu beiden Seiten des Ausganges gegen das Gräberfeld zu find in demfelben Rundbau getrennte Räume für die katho-lifche und die proteftantifche Geiftlich-keit untergebracht worden. An den Kuppelbau fchliefst fich an der linken Seite die Verfammlungshalle für die Leidtragenden an, an die fich wiederum ein langgeftreckter, dreifchiffiger Querflügel für die Leichenaufbahrung anreiht. Mit dem letzteren ift, rechtwinkelig dazu, ein kurzer Flügelbau verbunden, worin fich die für die Leichenhalle beftimmten Nebenräumlichkeiten befinden. (Näheres hierüber fiehe Art. 94 u. Fig. 73 [S. 96].) Der letztere Flügelbau grenzt an den Wirtfchafts-oder Manipulationshof, an deffen Um-faffungsmauer (entgegengefetzt) der Arbeiterraum , die Remife, das Pflanzenhaus, das Leichenträgergelafs und die öffentlichen Abortanlagen ihren Platz finden. Rechts (weltlich) vom Haupteingange find an den Kuppelbau Bogengänge angefchloffen, die im rechten Winkel auf das Verwaltungsgebäude mit Beamtenwohnungen führen.

Weltlicher

Friedhof

zu

München.

TO) Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1905,

S. 207, 208.

i *

.■ :

ps

«¥1

F

:

r-i

Ii

i

i

3-1

’

'

i 4$

:.-

I!»

Mittelbau auf dem neuen weltlichen Friedhof zu München⁷¹).

Anficht.

«

mm

tus

üis

ifi

¹¹

»

:‘-N

♦*>!

li:

M

me

<

» S-

i

r

s.. ?

11

k

P*

i

-

m

Fig. 108.

üi:

H

»I

4-

k

im

i

Lc

Inneres der Kuppelhalle.

•• ‘ : > ;

>

S

y

I

m J|

*

-■

te

a

j!I

^2

j

pi

3

A

>

s »    ,

,:i ii

•v

iy

U

i?

Fig. 109.

u

i r

I 81

i Tm

.-'i

1

•■ j?

o

I

d

ÏP

i®

X*.

kiLi.

<7

wm.

•,4.x*

r#

4R9tâfibl£y&¥*"e.j

ii

ii

Fig. iio.

Æk,

■F

v?

Œl

ft

JA.

Freier Platz vor den Friedhofbaulichkeiten.

Fig. in.

fp

■i

x

jjL

mi j j

Il \*}f

• I 81

•4

K ■■

infc

e,-

:À'A

i- *    ?

Leichenhalle und Glockenturm.

Die Halle für Trauerverfammlungen (Fig. 109 — eine Art von Pantheon) ftellt eine auf 12 Säulen ruhende Rotunde von 15m Durchmeffer mit einem 3,30m breiten Rundgang, der mit Sitzbänken ausgeftattet ift, dar. In den Hauptachfen, und zwar in dem die Halle umfchliefsenden Rundbau, find 4 Vorräume angeordnet. Alle architektonifchen Verzierungen der Halle und ihrer Nebenräume find in Kalkmörtel aufgetragen, in Farben getönt und teilweife vergoldet. Der Dachftuhl ift in Eifen ausgeführt und mit Holzfparren, Bretterfchalung, Dachpappe, Lattung und Falzziegeln abgedeckt. (Siehe Art. 94 u. Fig. 73 [S. 96].) Sämtliche Eingangstore find an der Aufsenfeite mit getriebenen Aluminiumbronzeblechen verkleidet.

Die allgemeine Einteilung der Gräber in Sektionen mit Gräberreihen für Unbemittelte ift ähnlich wie auf dem nördlichen und örtlichen Friedhofe erfolgt. In der Mitte oder an fpitzen Winkeln der Sektionen find einzelne Baumgruppen angebracht; der monotone Eindruck der Reihengräber ift durch Rafenflächen, Schmuckplätze und durch Anlage von Hecken be-feitigt worden. Längs der Friedhofsmauer, durch eine Thujenanpflanzung verdeckt, find Mauergräber, von einzelnen Familiengrüften unterbrochen, angeordnet worden. Eine befondere Art von Familiengrabftätten, die als einzelne voneinander getrennte, 5,00 m tiefe und 5,50 m breite Gärtchen ausgeftattet find, ift auf dem in der Achfe des Friedhofsgebäudes im Gräberfelde liegenden freien Platze zur Ausführung gebracht (Fig. 110). Letzterer ift von einer dichten Wand italienifcher Pappeln umfäumt. In der Friedhofsgebäudegruppe felbft, und zwar in der Krypta unter der Trauerverfammlungs-halle und im Untergefchofs der offenen Verbindungsgänge, find endlich Katakombengrüfte errichtet worden, worüber in Art. 65 (S. 54) Näheres zu finden ift.

Fig. 112.

Diesdorfei»- Graseweq

sn

SS

Freies Feld

II

łS

!&é3

II

Oli

Î:

Iż

mi

J,

w-

©a

IZ

li

Uj

•A

tgg

I: i

Die Gebäude find auf Betonfundamenten in verputztem Backftein-mauerwerk ausgeführt. Die dekorativen Zutaten, fowie die architektonifchen Verzierungen und der figürliche Teil find aus Kalkftein, in fchwachen Tönen farbig gefafst und teilweife vergoldet. Die äufsere Erfcheinung aller Gebäudeteile ift würdig und ge-fchmackvoll.

II

! [Gärtnerei,

Feldweg

wÆmf^L

Das Gefamtbild des Friedhofes wird durch Terraffenmauern, Vafen-poftamente, grofse Terrakotta-Blumentöpfe, verfchiedene Blumenanlagen, die beiden Feuerfäulen und den in die Nebenräume der Leichenhalle einge-

Neuer Weftfriedhof zu Magdeburg. Lageplan ⁷²).

1.    Verwaltungsgebäude.

2.    Pförtnerwohnung.

3.    Abort.

4.    Warteräume.

5.    Leichenhallen.

6.    Kapelle.

*>A

fi'*

>Ł

< <e.v y

<bv

Jt

■'“t

» Wi 1

Gefamtanficht.

Fig. 114.

II

kixśs^L^mam^;' -,

Bä»»

»■WwimW

mh

'<2.3S>j i< q-oo-->i |<2 35>J    ^L-,-    %

30

1S

30-

Portalanlage.

Fig- ri5-

Fig. ii6.

Eing. z, Inspectorwohnung.

l- - <,23

Eingang z. d. i||gji|; Dienstraum.

st.

4.90—i

KU.

L J Eing. ²-lii    Gärtner-

wohnung.

Kii.

”1

St.

Ka.

|Ś

•uł

Verwaltung

------»,37-------

St.

3,23"

Hauptweg.

Erdgefchofs.

Ka. I

■jl

i, Mad.

y st.

st.

st.

st

Ka

10m

Obergefchofs (Inlpektorwohnung).

Verwaltungs- und Wohngebäude.

bauten Glockenturm (liehe Art. 94 [S. 98], fowie Fig. in) — all dies in äufserft künftlerifcher Weife durchgeführt — ergänzt.

Die Gefamtkoften der baulichen Anlage, die innere Einrichtung ausgenommen, betrugen 556350 Mark.

7) Anlagen nach dem gemifchten Typus.

Der neue Weftfriedhof in Magdeburg (Fig. 112 bis 116), deffen Errichtung (1897—99) wegen Nichtgenügens des Nord- und des Südfriedhofes als notwendig Magdeburg, anerkannt wurde, ift auf einem Gelände von 38,2 3 9 ha Ausdehnung an der Grofsen Diesdorferftrafse angelegt worden.

Von der Portalanlage aus, die an der Ecke der der Stadt zugekehrten Seite des Geländes angeordnet ift, führt die Hauptzugangsftrafse in fchräger Richtung bis zur Mitte des Friedhofes, wo die Kapelle mit den Leichenhallen ihren Platz gefunden hat (Fig. 112⁷²).

Vor der Portalanlage, mit dem anfchliefsenden Pförtnerwohnhaus (links vom Eingänge) und der Wartehalle, die von den Fahrgäften der elektrifchen Bahnverbindung bei fchlechtem Wetter benutzt wird (rechts), ift an der Strafse felbft eine platzartige Erweiterung gefchaffen worden und die Portalanlage fo gelegen, dafs ihre Bogenöffnungen fenkrecht zur Diagonalachfe des Zugangsweges gerichtet find. Das Portal (Fig. 113 u. 114⁷³) enthält eine mittlere Durchfahrtsöffnung, zwei feitliche kleinere Bogenöffnungen für Fufsgänger und aufserdem noch an jeder Seite zwei mit Gittern gefchloffene Oeffnungen, die einen freien Einblick in die Anlage geftatten.

Die fich an das Portal anfchliefsende Einfriedigung des Friedhofes befteht aus einer in einfachfter Weife ausgeführten, rund 300 m Länge betragenden maffiven Mauer von 3,37 m Höhe mit einem füdlichen Nebeneingang und Strebepfeilern in Abftänden von je 2 Feldern (= 10,so m). Hinter dem Portal verfteckt liegt rechtsfeitig vom Hauptwege in den Gartenanlagen ein Abortbau mit getrennten Zugängen für beide Gefchlechter.

Das Verwaltungs- und Wohngebäude (Fig. 115 u. 116⁷³) befindet fich an der füdöftlichen Seite des zur Kapelle führenden diagonalen Zugangsweges und enthält im Erdgefchofs den gleichzeitig zum Verkehr mit dem Publikum beftimmten Dienftraum der Verwaltung und eine Wohnung für den Gärtner, im Obergefchofs eine Wohnung für den Friedhofsinfpektor. Zu beiden Wohnungen führen von aufsen getrennte Zugänge.

An Gräberarten find auf diefem Friedhofe 3 Gruppen zu verzeichnen :

a)    Reihengräber, und zwar Gräber für Erwachfene A, Gräber für grofse Kinder B

und Gräber für kleine Kinder C;

b)    Erbbegräbniffe Z>, und

c)    Familiengräber F.

Die mit Reihengräbern belegten Quartiere find an den Wegen mit Erbbegräbniffen ein-gefafst, und die Familiengräber haben grofsenteils an der Umfaffungsmauer Platz gefunden. Einem anderen Teil der letzteren, und zwar in der Nähe der Kapelle, wurde nicht die Maueranordnung, fondern eine freiere Lage gegeben. Hinter den Erbbegräbniffen ift eine 2 m breite, dichte Pflanzung angelegt, welche die gleichmäfsige Fläche der Reihengräber verdeckt.

Den einzelnen Gräberarten wurde folgende Gröfse verliehen:

Die ^4-Gräber find 2,19730 m (= 7 Fufs) lang und 1,25560 m (= 4 Fufs) breit;

1,56950 m (— 5    » )    »

1,09865 m (— 3^2 » )

Der Zwifchenraum zwifchen den Gräbern beträgt 0,31390 m (= 1 Fufs).

Jedes Grab nimmt eine Grundfläche ein :

bei den ^4-Gräbern (2,19730 -f- 0,3139) (L25560 -f- 0,3139) = 3,9413 ftm;

(1,56950 -j- 0,3139) (0,94170 -f- 0,3139) = 2,3648 <lm J (1,09865 -f- 0,3139) (0,78475 -j- 0,3139) — 1,5519 ft¹¹¹.

Die Zahl der Einzelgräber hat fich fomit nach der Einteilung des Gräberfeldes wie folgt geftaltet: Familiengräber 2000, Erbbegräbniffe 4400, A-Gräber 35200, Z?-Gräber 2600 und C-Gräber 16254.

⁷²)    Fakf.-Repr. nach: Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 466.

⁷³)    Fakf.-Repr. nach ebendaf., S. 481, 527.

119.

Weftfriedhof

zu

B-

C-

» B-

C-

»    0,94170 m (— 3

»    0,78475 m (= 272 » )    »

Fig. 117⁷⁴).

m.

@1

rFRÖöFMd

;J

Spl®?

JgtGkL^ill/H^

;l

SB,

"yffrnl

lUJj

.r......

.....A..

ć.

::

“i

4»x\

\4

•r

-Kg;

! '<31

i.

^»4

■!

■m

tmB

F?

m.

mi

m-'

4* à

-3

......

ÆT ®

^3.....--S*

i.

SU

#41

? ,■

u£*-’$ä

£2&r~.

m

„■ r-    4-r KP

lii

*â£

^...............

liàvjjj

/\ /\

y\ /\

/\/\

'W3^

,4

~<2

■4

x?3

!l

yfe

W>.

V:

'.4-

•5

4Sv

rfS-

fe- ’

■.'3S

+++-+

4-m

Arch. : Durni.

120.

Friedhof

zu

Karlsruhe.

Die grofsen Flächen der Doppelreihengräber werden durch fchmale, be-kiefte Fufswege durch-fchnitten. Die Mitten der einzelnen Abteilungen haben Anpflanzungen be-fchränkten Umfanges erhalten. Der gärtnerifche Schmuck ift am Haupteingange, vor der Kapelle und an den mittleren Streifen des Zugangsweges angebracht worden. Bezüglich der Grundrifsanordnung und Einrichtung der Leichenhallen ift Näheres in Art. 76 (S. 71) zu finden.

Die Gefamtkoften der Anlage betrugen (einfchl. der gärtnerifchen und der Bewälferungsanlagen) 513 200 Mark.

Der neue Fried-

O-

hof zu Karlsruhe, im 2, Jahre 1874 auf einem g Grundftück von 14 ha ^

--co

1:300

itk

mfr¹-

I fit

A hm

|j!::

l:i

In

' -di

j [.

Il

iï

ii

111

«Il

§

> li l

mm

jÿ

EPV

Arch. : Durm.

Fig. 1 iS.

«!■- v 111 ii m m ■

ILjïâ

i- IlkJI; .las

mmmmm.

«K.'

na

m

Wł

—Ar-

Ausdehnung von Durm £

•t

erbaut, gehört bezüg- g- -U lieh feiner würdigen j? u3 architektonifchen Aus-

v;

iJ

w

//

geftaltung und der bemerkenswerten Gruft-konftruktionen zu den beften Anlagen Deutfchlands nach dem gemifchten Typus (Fig. 117 bis 121 74)-

Der Zugang zum Friedhofe wird von den beiden Verwaltungsgebäuden , gefondert für den Friedhofsgärtner und für den Friedhofsinfpektor, flankiert. Das Hauptportal ift mit diefen Gebäuden durch niedrige Mauern, in Viertelkreifen angelegt, verbunden. Durch dasfelbe führt der Zugang ’ zu dem

il!

If:

tt:

!:

Hl

II

■SBLv.d*

■SÄT⁴ ! ;

“1

WD. -S'tl

un

WHWBBP

mm

fll

P»'

VI'

1 ff

m 1

A llll

m.

Fi

II

von der Zufahrtsftrafse aus.

Anficlit

von Gruftarkaden umgebenen Hofe (Fig. 122 bis 124). Gegenüber dem Hauptportal werden die Arkaden durch den Kapellenbau, mit dem die Sakriftei und der Verfammlungsraum für die Leidtragenden in Verbindung flehen, unterbrochen. Durch die rechts und links von der Kapelle gelegenen Durchfahrtsbogen gelangt man nach dem Leichenhaufe und nach dem Leichenfelde.

Fig. 119.

Das Leichenhaus ift mit der Sakriftei und dem Verfammlungsraume durch gefchloffene Gänge verbunden (flehe Fig. 46 bis 50, S. 70).

mm.

WM

ü

KM

WMA

Totenzelle für 2 Särge.

Fig. 120.

Ulli

.4 =

von der Rückwand

cm

___,

.NN''

Das ganze Gräberfeld ift von einer 2 m hohen Mauer umfchloffen und weift eine mehr parkartige Anlage auf, in unregelmäfsige Feldergruppen geteilt, mit gewundenen Wegen ver-fehen und mit Bäumen bepflanzt. Die letzteren verdecken die Maffengräberflächen. Die Grabarten können in zwei Gruppen gefchieden werden , nämlich : a) diejenigen in den Reihen der allgemeinen Begräbnisftätten und b) die aufser-halb der Reihen, in Rabattengräbern und Grüften befindlichen. Die Grüfte (96 an der Zahli find in dem hohen Sockel der Gruftarkaden, in denen die Grabdenkmäler aufgeftellt find, angeordnet. Der Sockel, der diefe Familiengrüfte beherbergt, ift als Kolumbarienwand ausgebildet. Die Grüfte (Fig. 119⁷⁴) werden durch 45cm ftarke Scheidewände, den Kolonnadenfäulen ent-fprechend, voneinander getrennt und oben durch ein einen halben Stein ftarkes Backfteingewölbe mit Afphaltanftrich bedeckt. Jedes Gewölbe ift auf eine Länge von 75

isSè

Verfchlufs der Grüfte.

Fig. 121.

--—

.--N

der Kolonnade aus gerechnet, auf einen ganzen Stein zur Aufnahme des Denkmales verftärkt. Die Kolumbarienkammern für zwei Perfonen werden durch ein einen halben Stein ftarkes Backfteinwändchen, welches unter Belageifen-balken des Gewölbes eingezogen ift, in 2 Kolumbarienzellen geteilt. Jede diefer Zellen wird nach der Beifetzung des Sarges zuerft durch eine einen Ziegel ftarke Wand vermauert und dann durch eine eiferne, in einen Winkeleifen-rahmen einfchlagende, mit einer Gedenktafel verfehene Tür luftdicht verfchloffen (Fig. 120⁷⁴). Kammern, welche zur Aufnahme von 3 Särgen beftimmt find, werden durch zwei dünne, parallel der Stirnfläche angeordnete Backfteinwändchen in 3 Einzelzellen geteilt; die Oeffnung wird erft nach dem Ausfüllen der Kammer verfchloffen.

Totenzelle für 4 Särge.

Vom Friedhof zu Karlsruhe⁷⁴).

Im Falle der Beifetzung von 4 Särgen (Fig. 121 ⁷⁴) wird die Kammer, deren Gröfse in allen drei befprochenen Fällen die gleiche ift und deren Querfchnitt 2,45 X 2,10 m grofs ift, mit einem Vorraum verfehen, und der übrige Raum durch eine lotrechte und eine wagrechte Backfteinwand in 4 Einzelzellen geteilt. Die letzteren werden nach der Beifetzung der Särge mit Steinplatten gefchloffen und vorn zugemauert. Der Vorraum wird nach dem Ausfüllen der ganzen Kammer, deren Raum hier am meiften ausgenutzt wird und deren Anordnung fehr empfehlenswert ift, nur mit einer Eifentür verfchloffen. Beffer wäre es, der vollftändigen Dichtigkeit wegen, auch den Vorraum zuerft mit einer Backfteinwand zu vermauern ; dann wäre der Verfchlufs doppelt.

Bezüglich der Leichenhallen fei auf Art. 76 (S. 71) verwiefen.

121.

Friedhöfe

zu

Leipzig.

Mit der Schliefsung des älteften (153ha grofsen) Friedhofes in Leipzig — des alten Johannis-Friedhofes — ift die ausfchliefsliche Benutzung des im Süd-often der Stadt gelegenen, im Jahre 1876 er-öffneten neuen Friedhofes und des nördlichen Friedhofes an der Berliner Strafse eingeführt worden.

Der neue Johannis-Friedhof nimmt eine Grundfläche von 19ha ein und enthält an den Umfaf-fungsmauern und an den die einzelnen 9 Abteilungen trennenden Zwi-fchenmauern 1053 Erb-begräbniffe zu je 6 Gräbern und 29 862 Gräber im Freien.

«a

»?

II

II

Li

ji'i

vif

III;

•1 -

à

@)

ei

nP ij

75PÏI

Die an den Hauptwegen gelegenen Grabftellen, die fog. Rabattengräber, find in würdiger Weife hergeftellt worden. Die Baulichkeiten (Arch. : Licht) beftehen aus der Kapelle mit den anfchlie-fsenden Leichenhallen (Fig.

125 u. 126 ⁷⁵), in der achten Abteilung des Friedhofes errichtet, und den Beamten-gebäuden rechts und links vom Eingänge. Die Leichenhallen , die mit der im Stil der oberitalienifchen Früh-renaiffance erbauten Kapelle durch von einer Seite offene Gänge verbunden find, be-anfpruchen einen Flächenraum von 546 qm und enthalten je 17 Leichenzellen.

Der nördliche Friedhof, 1881 eröffnet (Arch. :

Brückwald', Fig. 127 u.

12 87 5) ift auf einem Gr und-ftück von 9,44 ha errichtet.

Zunächft dem Hauptportal liegt ein Vorhof, auf deffen öftlicher Seite fich die Kapelle mit dem Zimmer für Leidtragende und den erforderlichen Nebenräumen, fowie zwei durch bedeckte Gänge mit der Kapelle verbundene Leichenhallen Fig. 127 u. 128 befinden. Die

ci

CS

VÀ

--

ff

LI

“LI

Portal mit den Grufthallen.

■<

li

Hl

WM

Li

ggg

Hl

||

«SSI ■

1.';

HH

ff

TL

«rr

"ïWÊÊT~ __

Fig. 124.

j_>_y____

Mll

I

j§

T\

i

li lfm

7, ) Ï, v /    /'/Vz-yy

Schnitte durch das Portal, haoo w. Gr.

Fig. 123.

ajjl

9.

ipillWillWIllllll iMIMPWWlly-^......... ' v

feg.. I .1 .--VI I' h^RiAHlll

Leichenhallen enthalten je 9 Zellen. Hinter ihnen ift der Wirtfchaftshof gelegen, auf deffen weltlicher Seite die Wohnhäufer des In-fpektors und des Totengräbers angeordnet find. Die Herftellungskolten betrugen 162000 Mark. Die Gräbereinteilung ift eine Nachahmung derjenigen des Johannis-Friedhofes.

Der zuletzt (im Jahre 1886) angelegte füdliche Friedhof am Napoleonftein (Arch. : Licht & Wittenberg), für welchen ein Gelände von 42 ha be-ftimmt ift, gehört zu den gröfsten Anlagen ^ von gemifchtem Typus JH in Deutfchland (Fig. |    129 7 5). Die rein land-

fj fchaftlichen Elemente p treten nur geringfügig auf, und zwar aufser-is halb des mittleren Tei-les, der in regelmä-fsiger Anordnung ausgeführt worden ift.

Am Eingänge find das Beamtenwohnhaus mit Verwaltungsräumen, ein Gebäude für Leichenfeierlichkeiten , eine Leichenhalle mit 19 Zellen und ein Pförtnerhaus in Verbindung mit den notwendigen Aborten gelegen. Die Fahrwege, deren Breite 6 m beträgt, haben Baumpflanzungen erhalten. Die Neubauten, die mit der erfolgten Erweiterung des Friedhofes (Fig. 130⁷⁶) erft in diefem Jahre vollendet fein füllen, beftehen aus :

Pietzner Friedhöfe etc. S. 86—87.

16) Fakf. - Repr. nach : H. Landfchaftliche Leipzig 1904.

v$.

sj

{■'

1........

HÄ

m*— -

JL-

¹

) Fakf.-Repr. nach ebendaf., Bl. 31.

Schaubild.

Fig. 126.

cm

cm

en

en

cm

cm

en

rm

cm

en

en

1—1 LcicncK-i—1

L_I LcicHtM-1_|

cm

cm

C=D

CD

I—I Hmll, cd

I I Hauuł I 1

CD

cm

en

cn

en

i®

Wk,

IfegS

pŚ:

ff

ss

m

P"

ö

=1

e£

Grundrifs.

Kapelle und Leichenhallen auf dem neuen Johannis-Friedhof zu Leipzig⁷⁵).

Arch. : Licht.

a)    einem grofsen Kapellenbau ungefähr in der Mitte des Grundftückes mit einer Haupt-und zwei Nebenkapellen, und

b)    an derfelben Stelle angeordneten zwei Leichenhallen mit insgefamt 44 Zellen, Wärterzimmer, Aerzte- und Sezierräumen etc.

Die ganze bauliche Anlage wird von Arkadenhöfen umgeben mit 48 Begräbnisftätten. Der gefamte Friedhof wird fomit Raum für 860 Erbbegräbniffe (zu je 6 Stellen), 5740 Rabattengräber und 54000 Reihengräber bieten. Die Abmeffungen der verfchiedenen Grabarten Hellen fich wie folgt dar :

et) Erbbegräbniffe, die zum Teil an den Umfaffungsmauern und zum Teile inmitten der gröfseren Belegungsflächen angeordnet find, von ca. 5,10 X 5,iom Ausmafs (auf 100 Jahre);

Hi

i\i

Fig. 127.

J':

mm

Schaubild.

ii

ï#

Z=l

ZU

Fig. 128.

Grundrifs.

«UC

S B J |*U.|

K ELLE

SAAL

rüA

^ÖO w- Gr-

‘AMT i

LEI DTR.

Kapelle und Leichenhallen auf dem neuen Nordfriedhof zu Leipzig⁷⁵).

Arch. : Brückwald.

b)    Rabattengräber entlang der Hauptwege von cä. 2,75 X 2,00 m Grundfläche (auf 30 Jahre);

c)    Reihengräber, und zwar: Doppelgräber für Erwachfene und Kinder, die in zwei Reihen übereinander angeordnet werden, und Einzelgräber für Erwachfene und Kinder.

Die Gefamtkoften des Friedhofes find auf 1 409 000 Mark veranfchlagt worden.

122.

Zentralfriedhof

zu

Stuttgart.

Der nördlich der Stadt im Jahre 1876 aut der Prag bei Stuttgart errichtete Zentralfriedhof (Arch.: Beyer\ Fig. 131 bis 136⁷⁷) nahm urfprünglich ein Grund-fliick von 134ha in Anfpruch, wovon llha₅ längs der Oftfeite, der israelitifchen Gemeinde überlaffen waren.

An die an der Südfeite angeordnete Eingangshalle mit bedeckten Einfahrten fchloffen lieh die Arkadenbauten mit den darunter befindlichen gewölbten Familiengrüften an. Die Kapelle ift mit der Eingangshalle durch einen offenen Gang verbunden und in die Mitte der ganzen baulichen

Anlage verlegt. Zur linken Seite der Eingangshalle, an die Arkaden anfchliefsend, befand fich das Leichenhaus, als Flankenbau ausgebildet. Das letztere enthielt einen kleinen Leichenfaal, ein gefondertes Leichenzimmer mit Wärtergelaffen, ein Sektionszimmer und die Wärterwohnung. Rechts von der Eingangshalle und mit dem Leichenhaus fymmetrifch angeordnet, ftand das Verwaltungsgebäude mit dem Gefchäftsraum und der Wohnung für den Friedhofsauffeher. Getrennt durch die Hofräume find die Abortanlagen für Männer und Frauen am Leichenhaus und am Verwaltungsgebäude vorgefehen. — Weitgehende Um- und Erweiterungsbauten find inzwifchen zur Ausführung gekommen.

123.

Friedhof

zu

Der Friedhof zu Hannover (Arch.: Rowald; Fig. 137 u. 138 ⁷⁸) wurde 1889 erbaut und bedeckt eine Grundfläche von 22,9262 ha. Der nordweftliche Teil, Hannover, auf dem die Gräber in einer Tiefe von l,so bis 2,00 m angelegt wurden, mufste

Fig. 129.

f:J

i&far .$

•À

ir.

- Stuf»«

fl

®§JK3

LOJ

[OJ

(//

’•

Südfriedhof zu Leipzig.

Lageplan ⁷⁵).

Arch. : Licht äf Wittenberg.

des hohen Grundwafferftandes durch einen Entwäfferungskanal trockengelegt

wegen

werden, der das Gelände in der Richtung von Nordoften nach Südweften durch-fchneidet.

Das Friedhofgelände (Fig. 138) ift durch Hauptwege von 8 m Breite und Nebenwege von 4 m Breite in rechtwinkelige Flächen von etwa 7'₂ ^ Gröfse eingeteilt. Der Haupteingangsweg (von 12 m Breite) fchneidet die anderen Wege unter einem Winkel von 45 Grad. Die Hauptwege find befchottert und mit zwei Reihen Bäumen bepflanzt; die Nebenwege find mit Kohlen-afche und Kies befeftigt. Das Gelände ift teilweife mit einer Mauer, teilweife mit einem Latten-ftaket eingefriedigt. Die Kapelle und die Leichenhäufer wurden bereits in Art. 76 (S. 69) vorgeführt.

|P

ENTWURF

^EJTtRUNG SÜOF RÎ EDHOf £5

Fig. 130 7e).

à i . 7'mi

elTWJiHH

wM

s?-r- -

€i

«SfflÄT

•otzaixi

fä

m:

I\

r\)

ffi

S VT

3:

ÆLM

|5ij

.. pmprg

Î*

PfRSWOfVjyW

«Vl

iiri

äs

*/

-V;

a.'frÄf*’ J-*#'

u-

Arch. : Licht à? Wittenberg.

Zwifchen den beiden Portalen des Haupteinganges ift die Friedhofkapelle gelegen, an die rechts und links zwei Leichenhallen angefchloffen find. Aufserhalb der Einfriedigung an der Chauffeeftrafse befinden fich das Wohnhaus für den Friedhofsgärtner, das Gewächshaus und

Gruft-

Leichenhau fes.

des

Obergefchofs

Fig. 134.

te¹

Leichenhaus.

te

#•

CP;

! in? i

.te

te

0-4

te:!

te:j

te

te i

-JO

Arch. : Beyer.

IJrfprtingliche Gehalt.

Pragfriedhof bei Stuttgart⁷⁷).

Mmmmmi

r—

Eingangsfeite des Leichenhaufes.

Pig. 131.

Fig. 136.

Verwaltungsgebäude.

-f=t

■m

jy

Anficht von der Strafse

Fig. 132.

mm

4

{ -J*

i te-

te;

te

te?

■

te¹-

«. *

tej

■te •

te'l

tej

ssif

II

aus.

rr ‘p"** ntefy

mSS

r,t?r •*

te i

Arkaden.

Verwaltungsgebäudes.

s-

Obergefchofs

Fig. 135-

Hoffeite

des Leichenhaufes.

Fig. 133.

das Stallgebäude. Das Gärtnerhaus enthält 3 Zimmer und Küche nebft Zubehör. Das Gewächshaus ift in einen Heizraum, ein Vermehrungshaus, ein Warmhaus und das temperierte Haus eingeteilt. — Die Gefamtkoften der Friedhofanlage betrugen 422 200 Mark.

Fig. 137.

J3

ar?: •.

Bßk

V;

i — js»|

r‘

Kanal

Wasserleitung

Kapelle mit den Leichenhallen.

Fig. 138.

i[

a Kapelle und Leichenhallen-b Abort und Geräteschuppen, c; Wohn und Wirtschaftsgebäude des friedhofgärtners d Gewächshaus.

\rwm

Vs.

i.

rrtrt: 4

”1

[ft,

_Q

"ü

m.

Stra&se ron,Hannoverrv.Nienburg.

Lageplan.

Friedhof zu Hannover ⁷⁸).

Arch. : Rowald.

I24.

Friedhöfe

zu

Berlin.

Im Jahre 1894 befafs Berlin 79 Friedhöfe, von denen 53 verfchiedenen Kirchengemeinden angehörten. Der Ge-famtflächeninhalt diefer Friedhöfe umfafste 397,üolia . 13 davon find bereits gefchloffen worden, einzelne zu öffentlichen Parkanlagen umgewandelt (z. B. der Waldeckplatz an der Oranienftrafse). Teder diefer Friedhöfe enthielt die

erforderlichen Leichenhallen und entfprechende Andachtsräume. Der erfte grofse kommunale Begräbnisplatz aufser-halb der Stadt wurde im Jahre 1881 angelegt, und zwar nach der im Jahre 1879 erfolgten Schliefsung des einen von den beiden älteren flädtifchen Friedhöfen in der Gerichts- und Friedenftrafse.

Der neue ftädtifche Gemeindefriedhof zu Friedrichsfelde (Gartendirektor Mächtig) r Ls dient für Mittellofe jeder Kon- ^ feffion, trägt alfo den Charakter ^ Lî| eines Simultanfriedhofes (Fig. g, i£ 139 u. 140 ⁷⁹).

Diefer 25 ha grofse Gemeindefriedhof, ca. 7 vom Mittelpunkt orcf f der Stadt entfernt, erftreckt fich in feiner Hauptrichtung von Süd nach o Nord. Die weltliche Hälfte des Ge- v? ländes ift zumeift flach, die örtliche höher gelegen, wellig und mit Kaufgräbern belegt. Die Gräber der Mittellofen in der weltlichen Hälfte bilden wohlgepflegte Rafenflächen.

Den Fahr- und Fufswegen ift durch Anpflanzungen gartenähnlicher Charakter verliehen. Der höher gelegene örtliche Teil hat eine parkartige Ausbildung erhalten. Auf die mög-100    150m liehe Ausnutzung des Raumes ift

hier verzichtet worden. Gröfsere Familienbegräbnisplätze, Laubengänge, Erbbegräbnisftellen in Reihen, vor denen Säulenhallen mit Grüften eingerichtet find, gröfsere Maufoleen verleihen diefem Teil des Friedhofes eine einheitliche architektonifch-landfchaftliche Gefamtwirkung.

Am Eingänge zu diefem Teile des Friedhofes ift das Pförtnerhaus mit Schutzhallen angeordnet; rechts und links davon befinden fich die Verwaltungsgebäude. Am Ende diefes Teiles auf der Höhe ift auf einer Terraffe die Kapelle, ein Kuppelbau mit Seitenräumen

_50,0_

Fig. 139.

_50,0_

_51,25_

52,0

ii

111

mm*

\.

■Kasg

■£

■Smb

«1

+ÎA

m\

WJg

Friedhof

zu Friedrichsfelde⁷⁹).

W) Fakf.-Repr. nach: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Teil I, S. 66, 67.

-0

:§

-o

r“³

|P

j3,o.

nui»—^

_48,58

_U.i2_

_J3,5_

_4S.50_

16,10

45.58

-Fr

ÎJjJ.9 ,—<3D

Fig. 140.

für die Leidtragenden, mit unterirdifchen Leichenauf bewahrungsräumen (was als unhygienifch bezeichnet werden mufs) und dergl. errichtet. Eine Urnenhalle für Feuerbeftattungszwecke vollendet das Gefamtbild. Die Bewäfferung des weftlichen Teiles wird jetzt vermittels eines fahrbaren Pulfometers bewirkt, welcher das Waffer aus den Abzweigungen eines in der Weftgrenze liegenden Abflufsgrabens der nördlichen Riefelfelder Berlins entnimmt. Für den höheren Teil find mehrere Tiefbrunnen hergeftellt.

Der israelitifche Friedhof zu Breslau (Fig. 141 bis 145 ⁸⁰) wurde im Jahre 1901 angelegt; er hat ein Ausmafs von 5,55ha und ift 5km vom Mittelpunkte der

Stadt entfernt. An der Berliner Chauffee ift der Wagenhalteplatz (300 Fläche) gelegen.

125.

Israelitifcher

Friedhof

zu

Breslau.

Fig. 141.

KP¹

In der Friedhofs-Mittelachfe ift das Haupttor angebracht. Die Seitentore führen links zur Begräbniskapelle mit der Leichenhalle, rechts zum Verwaltungsgebäude. In den Ecken der Kapelle find zwei Verfammlungsräume, ein Raum für Leichenträger und einer für den Rabbiner unterge-

Fig. 142.

PL

asr

mê

Fi;

m\=n

rtlR

ÜH

1U

20"*

Querfchnitt durch die Begräbniskapelle in Fig. 141⁸⁰).

v. Deutsch-Lissa n. Breslau —►

30    100™

Lageplan des israelitifchen Friedhofes zu Breslau⁸⁰).

bracht. Die Leichenhalle ift mit der Kapelle durch einen Arkadenbau verbunden und enthält 2 Leichenaufbahrungsräume, für Frauen und Männer getrennt, mit anfchliefsenden Wärterräumen und dahinter lie-

Das Verwaltungshaus ift

genden Wafchräumen. zweigefchoffig. Im Erdgefchofs befinden fich eine Blumenverkaufftelle, 2 Verwaltungsräume und eine

Gärtnerwohnung; im Obergefchofs die Wohnung des Friedhofsinfpektors ; im Dachgefchofs Wohnräume für die Totengräber. Hinter der Leichenhalle liegt eine öffentliche Abortanlage, hinter dem Verwaltungsgebäude eine folche für das Arbeiterperfonal.

Die Wafferverforgung erfolgt durch einen 8 m tiefen Brunnen von 3 m Durchmeffer. Das Waffer wird durch eine Heifsluftpumpe nach einem auf dem Dachboden der Verwaltungsgebäude befindlichen Behälter von 7,5 cbm Rauminhalt gedrückt. Von hier wird es nach allen anderen friedhöflichen Bauten und auf die Gartenanlagen geleitet. Ueber die Entwäfferung des genannten Friedhofes ift näheres in Art. 33 (S. 33) berichtet worden.

1.

W.P

-E0'Ł-

Räume

li

i a

Frauen

Räume

Fig. 144.

9 Wasch-

i i,

Aufbahr

■ OS'Ej

Männer

\-J-/N]r.oe'£g|[l-/X

Verbindungsgang.

1-Ï

J?;

Grundrifs.

1;

LT

biner

SI

^600 w. Gr.

■> Ji «1- —EO-Ł - ;

/I

OC'frVl

<09'Z>

Leichen

halle.

Begräbniskapelle.

Begräbniskapelle und Leichenhallen.

{;!

Fig. 145.

L*’

en 1

il

3'

Inneres

der

Begräbnis

kapelle.

.1 '

îfffl

n*

ÏÏfùài

Vom israelitifchen Friedhof zu Breslau⁸⁰).

Der neue Friedhof in dem ca. 4000 Einwohner zählenden Vororte Pafing bei München (Arch. : Berndl', Fig. 146 bis 148⁸¹) ift eine der gelungenften und wür-digften Löfungen auf dem Gebiete der modernen Friedhofskunft, ungeachtet der

Fig. 146.

126.

Friedhof

zu

Pafing.

T*

'mul

i ta¹'

¹ «i

Fl

o"

LÜ©

Ti

Anficht von der Strafse aus.

Fig. 147.

ml

,11°

Fl -

iii a 1Tk

12

I, Sr

h\

lli

-v-

?»

Anficht vom Gräberfeld aus.

Friedhof zu Pafing⁸¹).

Arch. : Berndl.

einfachen Formengebung, die fich infolge der fehr geringen zur Verfügung geflehten Baufumme (60000 Mark) als notwendig ergab.

Das Hauptgebäude (Fig. 146 u. 147) befteht aus der Leichenhalle, dem Ausfegnungsraum, dem Raum für die Geiftlichkeit und dem Verwaltungsbau. Die Leichenhalle, mit höher gezogenem

,    ⁸¹) Fakf.-Repr. nach: Architektonifche Rundfchau 1903, S. 38 u. Taf. 34.

Mittelfchiff — dem eigentlichen Aufbahrungsraum (für 6 Leichen von Erwachfenen und einige Kinderleichen) — zieht fich von Norden nach Süden; am Nordende ift ein kleiner Raum für Sonderaufbahrung vorgefehen. Weltlich vom Aufbahrungsraume ift der Befichtigungsgang, mit hochliegenden kleinen Fenltern erhellt, angeordnet und örtlich der Transport- oder Bedienungsgang. An die Leichenhalle fchliefst fich unmittelbar der Einfegnungsraum mit der halbkreisförmigen Aufbahrungs-nifche. Neben dem Einfegnungsraume liegen die Wartehalle und die Räume für die Geiftlichkeit. Oeftlich fchliefst fich an die Leichenhalle das Verwaltungsgebäude mit den Räumlichkeiten für den Arzt und dem Sezierfaal einerfeits und den Wohnräumen andererfeits. Eine Remife und eine öffentliche Abortanlage find Hofes vorgefehen.

den Ecken des fich an das Verwaltungsgebäude anfchliefsenden

an

Fig. 148.

pen tu CD

dl CD CD CD CD CDD

»?

rj

■■

tę--.-©-

(O)’--" —

(CD CD CDtDD

"iS!¹¹

Dg..

r:

5"

oom

«- RBûüfrûTûfl

?>

2- VO*»HALiL

2> CliVlOkPT

l_t ICM L

S bŁCHRbAAi.

1 lUt^CNWAR'

127.

Zentralfriedhof

zu

Wien.

Friedhof zu Pafing. Lageplan ⁸¹).

Arch. : Berndl.

2) Oefterreich.

Bis zum Jahre 1874 beftanden in Wien 5 katholifche, 1 proteftantifcher, 1 griechifcher und 1 israelitifcher Friedhof, aufser den Friedhöfen der Vororte, die fpäter in die Verwaltung der Gemeinde Wien übergegangen find. Die katholifchen Friedhöfe waren:

.    . mit einem Flächenraum von 55,242 qm,

))

Im Jahre 1867 wurde an der Prefsburger Strafse ein Gelände von 1984082 9m Ausmafs zur Einrichtung eines gröfseren Friedhofes angekauft, und im Jahre 1874 erfolgte die proviforifche Eröffnung des Friedhofes (Fig. 149⁸²), deffen Bauten (Fig. 152 ⁸³) nach den Plänen von Mylius & Bluntfchli errichtet wurden. Ein Grund-ftück von 116 640 9m wurde der israelitifchen Kultusgemeinde abgetreten. In dem-

⁸²)    Fakf.-Repr. nach: Deutfehes Bauhandbuch. Band II, Teil 2. Berlin 1884. S. 266, 268, 259.

⁸³)    Kortz, P. Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts etc. Bd. I. Wien 1905. S. 363.

felben Jahre wurde die Beerdigung auf den alten Wiener Friedhöfen gänzlich ein-geftellt und nur noch die Belegung der vorhandenen Grüfte bis 1877 gehaftet.

Die erfte Erweiterung des Zentralfriedhofes erfolgte fchon im Jahre 1876. Die weiteren Vergröfserungen vollzogen fich in den Jahren 1882, 1888 und 1896. Die fünfte Erweiterung ift im Jahre 1905 vollendet worden.

Fig. 149.

=Ff“

■I

MM

fei

«st..

H—UM

y 1 Bai

ta

mm

■■

fei

HHa

is.

mmmm

Hl

IBM

«■—■■—HB

■1JB

(Mg

PB

1H

■■■

sag

■■

ms

tag

m ■

mm

IsisllIlüËi

||: ' .ET

ira

■■

«J9BS

■■■■

"nach"

U NGARN

Lageplan ⁸²).

Fig. 151-

Arch. : Mylius à? Bluntfchli.

< - — f.»q

.1^3*

3-

GRAB HÜGEL

Fig. 150.

ERDWAND

jiAAB;HÜGEL

0,63ij<0 63->j<;0,6

•o,c:

rr

ERDW.

ERDWAND

—1- 4 *-3+1!

Einzelgrab s2).

Gemeinfame Gräber⁸²).

Zentralfriedhof zu Wien.

Die nunmehrige Gefamtanlage diefes Friedhofes zeigt drei ovale, konzentrifche Ringe. Der äufserfle Ring enthält Reihengräber und wird an den Hauptwegen mit Einzelgräbern belegt, damit die durchgehenden Rafenflächen nicht ermüdend wirken. Dies fteht auch im harmonifchen Einklänge mit dem angrenzenden mittleren Ringe, der ausfchliefslich für Einzelgräber Vorbehalten ift. Damit der Uebergang vom mittleren zum inneren Ringe nicht zu unvermittelt fei, wTird der mittlere Ring an den Hauptwegen mit Einzelgrüften gefchmückt; dies ift die aus-fchliefsliche Gräberart des inneren Ringes. An der inneren Seite des für die Grüfte be-ftimmten Ringes befinden fich die Gruftarkaden, welche die Ehrengräber umfaffen (Fig. 153⁸³).

H5g

Arkadengrüfte.

Fig. 153.

“ T-îk*3

si

iftS

Üt*"

fi

KA'#-

[agi

#:• ' '3â2

532?

1%

1*1

Ai

■-■mm

WêÊ&Sti

ÄÄ

Grabftätten berühmter Männer.

Fig. 154.

"-sm

ïi

rAs*

SI S**

Begräbniskirche mit den neuen Arkadengrüften. Arch. : Hegele.

Vom Zentralfriedhol zu Wien⁸³).

!»

î:

im\\i

un-

.-'Ut-

j m fc*—*

S»r

I

em>,    ■

IM:

è-ÂS-1 m

m fp > if*

ÄÄjj

•: §£.

II;

Si-

Fig- 155-

'*

V.

ggr K

»3

y »s^= y :

» B» Tl » > «m>

■i»

wsr

fjjr

*æ

££&. Iflli

A'*

£f

Portal des Zentralfriedhofes zi1 Wien⁸¹).

Arch. : Hege le.

•«w x igksf

Fi

4JS

■0Ę

sa

•M

î!

fl

i¹

mïjpmmr

: m ii

s::osr:

jf

128.

Friedhof

zu

Oberdöbling.

Bei jedem einzelnen Erdgrabe, deffen Abmeffungen 1,42 X 2,53 m betragen, ift das Aufftellen eines Denkmales am Kopfende geftattet, welches eine Grundfläche von 0,94 X 1,42 m in Anfpruch nehmen darf und in der Längsrichtung des Grabes die Grabesfläche fortfetzt. Somit ftellt fleh die Gefamtfläche des Einzelgrabes (einfchl. Denkmal) auf 3,47 X 1,42 m, wobei die von allen Seiten dem Einzelgrabe zukommenden Erdwände 0,32 m ftark find (Fig. 150 u. 151⁸²).

Die einzelnen Grüfte find als Steingrabkammern mit 45cm ftarken Wänden und in einer Tiefe von 2,50m angelegt worden. Die Kammer wird durch zwei eingemauerte wagrechte Eifen-träger in 3 übereinander liegende Abteilungen getrennt, deren jede zur Aufnahme von 2 Särgen beftimmt ift. An der Erdoberfläche wird in einem aus 18 cm ftarken Steinbalken beftehenden Rahmen ein 10cm dicker Granitdeckel mit pyramidalem Querfchnitt eingefalzt und mit zwei Ringen zum Aufheben der Deckelplatte verfehen.

Von den Erbgrüften nimmt jede eine Achfenteilung in Anfpruch. Diefe Arkadengrüfte werden in der Tiefe von 2,50 m angelegt und durch 2^2 Ziegel ftarke Scheidewände entlang der Längsachfe geteilt. Jede von diefen Abteilungen bietet für 6 Särge Platz, die in 3 Reihen übereinander , und zwar die 2 oberen auf 7cm ftarken Eifenträgern, angeordnet find. Somit können in jeder Erbgruft bei 14 bis 15qm Grundfläche ca. 16 Särge beigefetzt werden. Die Gruft wird von oben zuerft mit einem eingefalzten, 5cm ftarken gufseifernen Deckel, fodann mit einer 8 bis 10 cm ftarken und 5 cm tief in die Mauer eingelaffenen Steinplatte verfchloffen. Zum Aufheben der letzteren dient ein befonderer fchmiedeeiferner Bolzen, welcher 4cm im Durchmeffer befitzt; diefer Bolzen ift am unteren Ende mit einem Kopfe verfehen, welcher beim Heben die Platte in die Höhe mitnimmt. Der gufseiferne Deckel ift mit gewöhnlichen Deckelringen verfehen. Für das Grabdenkmal ifl; an der gefchloffenen Wand ein Raum vorgefehen, deffen Länge der Achfenteilung der Arkaden entfpricht und deffen Breite 1,03 m beträgt.

Von den zu errichtenden Neubauten des Zentralfriedhofes, deren Ausführung im Jahre 1902 befchloffen wurde, fei zunächft die noch im Bau begriffene, im Hintergründe des geräumigen Kapellenhofes angeordnete Zentralfriedhofskirche erwähnt (Fig. 154⁸³). Der zentrale Kuppelraum erhielt einen Durchmeffer von 22,70 m und eine lichte Höhe von 39,6om; die gröfste Länge und die Breitenausdehnung betragen 44 x 60m. In der Krypta werden über den 30 im Fufsboden angelegten Grüften, mit einem Faffungsraume von zufammen 328 Särgen, Denkmäler aufgeftellt. In den rückwärts anfchliefsenden Anbauten find 4 Maufoleen und 10 Arkadengrüfte vorgefehen. Die im Viertelkreis entworfenen 4 Arkaden- und Kolumbarienbauten enthalten je 2 gröfsere Maufoleen, 30 Arkadengrüfte und 344 Kolumbarien.

Das neue Hauptportal (Arch.: Hegele), zu deffen beiden Seiten die mit neuen Faffaden verfehenen Verwaltungsgebäude mit den neugeftalteten Teilen der Einfriedigungsmauer (Fig. 155 ⁸⁴) fleh anfchliefsen, ift im Jahre 1905 vollendet worden.

Im übrigen ift auf die neuefte Veröffentlichung über »Die bauliche Ausgeftaltung des Wiener Zentralfriedhofes« ⁸⁶) zu vervveifen.

Von den Friedhöfen, die fich im Umkreife von Wien befinden, ift die Lage des Oberdöblinger die fchönfte (Arch.: Avanzo & Lange', Fig. 156⁸⁵).

Von den links und rechts vom Eingänge angeordneten und an die Friedhofsmauer an-gefchloffenen Gebäuden (Arch.: Schegar) enthält das erfte die Kapelle, die Leichenfezier-, die Ifolierkammer und das Zimmer für den Arzt. Im Haufe rechts find die Wohnungen für den Totengräber und den Gärtner, die Kanzlei und das Zimmer für den Geiftlichen untergebracht.

Das Gefamtgelände mifst 37200qm und bildet ein unregelmäfsiges Viereck. Die Gruftarkaden, die einen rechteckigen Arkadenhof umfchliefsen, find an der rückwärtigen Seite des Friedhofes im Halbkreis ausgebildet, dabei die Ecken der Arkaden mit Pavillons gekennzeichnet. In der Mitte des Halbkreifes ift das Maufoleum (Kapelle) angelegt. In den Quadranten des Halbkreifes wurden die Durchfahrten zum hinteren Teil des Gräberfeldes angeordnet. Die Arkaden find fo tief angelegt, dafs fich vor den Grüften ein Gang von 2m vorlegen liefs. Die Grufteinfaffungsfteine und Sockel find höher als der Fufsboden gelegen, damit das Betreten der eigentlichen Gruft vermieden wird.

Die Arkaden haben eine Breite von Achfe zu Achfe von 3,27 m, eine lichte Tiefe von 4,60 m und eine lichte Höhe bis zum Schlufs des Tonnengewölbes von 5,55m. Es find 13 Arten von Begräbnisftätten vorhanden :

Nach: Der Architekt 1906, S. 8.

⁸⁵) Fakf.-Repr. nach: Wochfchr. d. ölt. Ing.- u. Arch.-Ver. 1888, S. 125.

S6) Von Hegele: Zeitfchr. d. ölt. Ing.- u. Arch.-Ver. 1907, S. 1.

F

WM

i-

.

t ;

l.j" -r

\

\

m

0

m i -

a

: Î

i'

m

Am

it

m

;■

?V

m

à

*

W;']

I

I

M

m ■■

m

■

pl •

m

m

i

:

Sś!!

i

7żiś

Fig. 156.

Î

I

v

**■

fe

?

j;

5,

Friedhof zu Oberdöbling⁸⁵).

Arch. : Avanzo 6~ Lange.

A'v'-i

jjSg

■

i

■&«&

%

i

,j

Hyii

*

•i :

s

Jp

p

B

&#

I

»

m

ik

&s

mit Anpflanzungen für 8 Leichen; fr) einfache Nifchengriifte für 5 Leichen; 0 doppelte Nifchengräber für 8 Leichen; v.) einfache Arkadengrüfte für 5 Leichen; X) doppelte Arkadengrüfte für 8 Leichen; fi) Kapellengrüfte für 12 Leichen, und v) Maufoleumgrüfte für 12 Leichen.

a) Schachtgräber für 6 Leichen; ß) Einzelgräber für 1 bis 2 Leichen;

7) Familiengräber für 3 Leichen;

0) Familiengräber für 6 Leichen; e) einfache Gartengrüfte für 5 Leichen; C) Doppelgartengrüfte für 8 Leichen;

■i]) Gartengrüfte in beliebiger Breite

I29.

Zentralfriedhof

zu

Graz.

Der Grazer Zentralfriedhof, 1892 von Lauzil erbaut, gehört nebft dem Wiener Zentralfriedhofe zu den fchönften Anlagen der öfterreichi fchen Friedhofskunft (Fig. 157 bis 163 ⁸⁷). Seine architektonifche Ausgeftaltung im Stil der italienifchen

Fig. 157.

ui ii

y s.

□i

fM\

UJi

Lj

fk

D!

ic

u t-ji

::::: •

_ .....: .-

■X y

ïmTiï imM i&i

\4&i

sk

WM

\L

1:4000

100 90 80 70 80 50 40 80 20 10 0

H-H-m-t-iłl.liUlliir

100

200

00m

Zentralfriedhof zu Graz. Lageplan ⁸⁷).

Arch. : Lattzil.

Frühgotik kann als äufserft würdig und gefchmackvoll bezeichnet werden. Er wird als eigentlicher Zentralfriedhof nicht benutzt, da nach feiner Vollendung auf feinen allgemein chriftlichen Charakter verzichtet werden mufste und die ganze Anlage im Jahre 1896 in den Befitz der katholifchen Stadtpfarre gelangte.

wovon

Der Friedhof (Fig. 157 u. 158) nimmt eine Grundfläche von 29 74,37 a in Anfpruch, dem eigentlichen Begräbnisfeld 2700a zufallen. Die Einteilung des Friedhofgrundes ift, feiner Gefamtform entfprechend, in rechteckige Plätze erfolgt. In der Längsrichtung durchziehen 7 Strafsen das Gelände, die von 10 Querftrafsen durchfchnitten werden. Die Strafsenbreite wechfelt zwifchen 5 und 10m. In der Mitte der nach der Triefterftrafse zu gelegenen Friedhof-

s7) Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1898, Bl. 41—43.

G\

Fig. 158.

mm

Zentralfriedhof zu Graz. Vogelfchaubild ⁸⁷Y

grenze ift das aus drei grofsen, mit Glockentürmchen flankierten Toröffnungen und zwei kleineren Eingängen beftehende Hauptportal errichtet worden. Zu beiden Seiten des letzteren find Verwaltungsgebäude angeordnet (Fig. 159 u. 160). Im Gebäude rechts vom Eingänge find die Friedhofkanzlei, die Pförtnerloge, die Wohnungen für Beamte und Diener und Aborte für das Publikum untergebracht. Das Gebäude links vom Eingänge enthält Wohnungen für den Totengräber, die Friedhof- und Leichenwächter und öffentliche Aborte. An die beiden Verwaltungsgebäude fchliefst fich beiderfeits die Friedhofmauer mit Nebentoren, zur Gärtnerei und zum Stallhofe führend, an.

Ungefähr in der Mitte des Friedhofplatzes haben fich infolge des Anfteigens * des Geländes (um beiläufig 5 m) eine Terraffenanlage und Zweiteilung des Friedhofes ergeben. Um diefe Trennungslinie zu verdecken, find an diefer Stelle Gruftarkaden vorgefehen worden; die Verbindung beider Teile erfolgt durch Rampen und Treppenanlagen. Solche Gruftarkaden (Fig. 161 bis 163) find auch zum Abfchluffe des Gräberfeldes gegen den Stallhof und die Gärtnerei geplant, und zwar in Gruppen und in Abftänden von je 15 m an den Grenzlinien des Friedhofes nach Mafsgabe des Bedürfniffes. Anfangs wurde nur .eine Gruftarkadengruppe, nächft der Gärtnerei (im Lageplane mit Ei bezeichnet), erbaut. Jede folche Gruppe ftellt eine Halle von 45 m Länge dar, durch Bogenftellungen nach dem Friedhofe geöffnet, und ift an ihren Enden von Pavillons (Gruftkapellen) flankiert. Das Untergefchofs jeder Hallengruppe enthält Arkadengrüfte, in 4 Reihen nebeneinander angeordnet. Jeder Arkaden-achfe entfprechen 8 folcher Grüfte, deren Abmeffungen 2,75m Länge, l,io m Breite und 0,90 m Höhe betragen. Die Grüfte find aus Klinkern in Portlandzementmörtel her-geftellt.

Zum Hinablaffen der Särge in die Gruftftollen dient ein Verfenkfchacht, in welchem auf Steinkonfolen in der Sohlenhöhe jeder einzelnen Gruftreihe ein Podium angebracht werden kann, von welchem aus der Sarg in die Gruft eingefchoben wird. Die Verfenkfchachtöffnungen werden durch Gneisplatten verfchloffen, über denen eine geftampfte Lehmfchicht und eine deckende Marmorplatte folgen.

Mi:

—j, H'.'.

IP

à!

■aiuunzg

i a.

ü. Käthe

B. Küche

■> ' irai

t. Zimmer

II

Uâ

Ë] Ëi

J-'-:

JS-O

m

'V-TFfJ

i; g]|

3*Â

■~sO

M

sis

«uiun/7

,'Tst-

Graz.

Hauptportal mit den beiden Verwaltungsgebäuden⁸⁷).

Arch. : Lauzil.

Zentralfriedhof zu

Grundrifs.

Üi i i i i i i i i i T

AVemraUer

yy

\mwvozy

"“’H

Fig. 160.

Anficht.

-h*

.i-

I:

j_j

!ï

t;

Æi

r—

s),

i, i •

v.:

u.

Fig. 159.

C.Ktlehe

BO

fl. Fui ehe

j f tJDamen

^±=5T

1E1113§éSë

CD

»we

■‘"““»•a

#T~~ë

j£4    J'' ■ TM MMiaii

Sfel lï

-.+*•

Œil

glfi 11 «.

......

ĄW

il

Die Mitte des vorderen Friedhofteiles, in einer Entfernung von 125 m vom Hauptportal, wird durch das Aufbahrungsgebäude mit der Einfegnungshalle (Heilandskirche), deren Haupteingang in der Achfe der Mittelftrafse liegt, eingenommen; hiervon war bereits in Art. 77 (S. 75) die Rede. Das Gebäude nimmt eine Grundfläche von 2760 qm ein. Die Gefamthöhe der über das ganze Friedhofgelände emporragenden Kirche beträgt (bis zur Kreuzfpitze) 41,50 m. Zu beiden Seiten der Kirche find die Aufbahrungsräume, die nach dem Friedhofe zu durch Säulengänge verdeckt find, angeordnet. Die Räumlichkeiten hinter der Kirche find für die Morgue und den SezierfaaL mit Nebenräumen beftimmt worden. In einer Entfernung von 40m hinter dem Haupt-

Fig. 161.

rj

f7

Querfchnitt.

Ei

Fig. 162.

1»

Anficht.

Fig. 163.

+■

11 1—1—1—!—H—H-

Grundrifs.

Zentralfriedhof zu Graz.

Gruftarkaden⁸⁷).

auf bahrungsgebäude ift die Leichenhalle für an Infektionskrankheiten Verftorbene vorgefehen. Näheres über beide Aufbahrungsgebäude ift bereits in Art. 77 (S. 75) erläutert worden. — Die Gefamtkoften der Anlage, einfchl. Grunderwerb, betrugen ca. 850000 Mark (= x 000000 Kronen).

3) Italien.

130.

Gefamtanlage.

In den gröfseren Städten Italiens find die Camfto-Santo-Anlagen, mit wenigen Ausnahmen, vorwiegend architektonifch ausgeftaltet. Friedhöfe mit parkartigem Charakter ftehen in den Grofsflädten nur vereinzelt da und gehören meift evan-gelifchen oder anderen auswärtigen Religionsgemeinden an, wie z. B. der evan-gelifche Friedhof zu Florenz, der neue proteftantifche Friedhof in der Nähe der Ceßius-Pyramide bei Rom u. f. w.

Für die hervorragend architektonifche Ausbildung der in Rede flehenden Friedhöfe waren wirtfchaftliche Rückfichten wohl in erfter Reihe mafsgebend.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

Man wollte das freie Toteilfeld möglichft ausnutzen und tunlichft viele Grabftätten für die unbemittelten Bevölkerungsklaffen gewinnen. Allerdings ift man in letzterer Beziehung vielfach zu weit gegangen, indem man fich auf dem Gräberfelde mit der Anordnung einiger weniger Hauptwege begnügte und auf Zwifchengänge völlig verzichtete; hierdurch wurden die meiften Grabftätten unzugänglich, was als günftig nicht bezeichnet werden kann.

An den Begrenzungsmauern der älteflen Campi Santi wurden falb durchweg Hallenbauten errichtet, in deren Untergefchofs die Grüfte für die bemittelten Be-völkerungsfchichten untergebracht werden konnten. An den lotrechten Innenflächen jener Begrenzungsmauern, alfo auch der davor befindlichen Hallenanlagen, find zumeift Wandnifchen als Grabkammern, die fog. Columbarii, angeordnet.

Fig. 165.

Fig. 164.

L-f==<

Von Rom

*3i-

San Lorenzo

bei

Rom.

1mtm Wwm

trbbograön Capellen pp

SS, Status

Lageplan ⁸⁸).

Bas/J/ca

). L orenzofuorilę mura

In

m.

rn

fh

Li-

"•s.--

|~4

E#

s***#**»

SStfsäS

; .....

Grabkammern ⁸⁹).

Fig. 166.

Hallenfyftem ⁸⁹).

Vom Friedhof San Lorenzo bei Rom.

Schon am älteften Beifpiele eines Campo Santo, an demjenigen San Lorenzo bei Rom (Fig. 164 bis 166), ift die Anlage derartiger Kolumbarien, wenn auch in urfprünglicher Form, zu finden.

Diefer Friedhof (Fig. 164⁸⁸) gehört zu den wenigen Campi-Santi-Anlagen, die ebenfo parkartigen Typus, wie architektonifchen Charakter aufweifen. Viele Grabftätten find als kleine, eingefriedigte Gärtchen angelegt, wodurch dem ganzen Totenfelde ein ftimmungsvoller Reiz verliehen wird. Ein Teil der Grenzmauer ift durch rundbogige Oeffnungen durchbrochen, in denen die Grabmonumente frei aufgeftellt find.

Die in der Nähe des Einganges angelegten Hallenbauten (Fig. 166⁸⁹), die nach beiden Seiten offen find, umfchliefsen die Erbbegräbnisftätten, die mit reichen, freiftehenden, meift farko-phagähnlichen Denkmälern verziert find. Das hintere, mäfsig anfteigende Gelände ift von künft-lichen Terraffen etwas bizarren Charakters eingenommen. Sie umfaffen gewölbte Grabkammern, die mit ftelenartigen, breiten Denkmälern verftellt und durch künftliche Felspartien umrahmt find — eine Art moderner Felsgrabarchitektur (Fig. 165 ⁸⁹).

⁸⁸)    Fakf.-Repr. nach: Deutfehes Bauhandbuch, a. a. O., S. 262.

⁸⁹)    Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1883, S. 573.

lÆ& '

ri

i\ *■

» 3îM: r

11]5

-üTik

,c

i:J

**F

—Yr~

L/Z -jtrïh*

"MIL

saT^-’

-.-.'-.A-;',,.

*Ctr> >i

Ä*'

kh0&

ssa

igg

y%k

îS

I* J

•.. fr

g-T

" SirÆr

ws

Sk*?.

slJSL

ÉÉ8i£

>vy.

-,

i WÇ-

Ś*ą.

iHtt

i" 1

>*

g?

SB

p—

*

-"-a—

sûl t?jyi

^Ç'

In**--,

Vogelfchaubild.

Fig. 168.

;■ .Æ*?

FT} ■

ta

...i,

rM

mT I

<»■    ; t

Gemauerte Reihengrüfte im Freien.

Friedhof San Miniato bei Florenz.

i3²-

San Miniato

bei

Florenz.

Mit gröfserem Gefchick, da auch neueren Datums, ift die Einfriedigungsmauer des Friedhofes San Miniato bei Florenz durchgearbeitet, welche vier übereinander angeordnete Kolumbarienreihen enthält, die, wie fchon erwähnt, in Abhanden von je 10m durch kapellenartige, mit Altar verfehene Nifchen unterbrochen find.

Fig. 169.

(Zu Fig. 168.)

P

Sr

/I

Gemauerte Reihengrüfte im Freien⁸⁹).

Fig. 170.

/\

‘.n

mśi

* T:.......î

&m

An

[»

Wtéà*

Grabkapellen.

Vom Friedhof San Miniato bei Florenz.

*33-

Campo ; Santo

zu

Vicenza.

Intereffant ift auch die Anlage der unterirdifchen gemauerten Reihengrüfte (fiehe Art. 68, S. 55), die, in 2 Reihen nebeneinander angeordnet und in Sektionen gefchieden, einen Teil des freien Totenfeldes dicht an der Einfriedigungsmauer in Anfpruch nehmen (Fig. 167 bis 170). Das ganze leicht anfteigende Friedhofgelände, das ehemals von den Forts in Anfpruch genommen war, ift durch Terraffenanlagen, die eine herrliche Ausficht auf Florenz bieten, ge-fchmückt worden.

Die fortlaufenden Hallenbauten traten an Stelle der mit Kolumbarien verfehenen Grenzmauern erft in der fpäteren Zeit auf. Die frühere Einteilung aber mit dem den Unbemittelten überlaffenen freien Totenfelde blieb beibehalten. Als einfachftes Beifpiel folcher Hallenbauten, welche die Grüfte der bevorzugten Klaffen überdecken und an gefchloffener Hinterwand Gelegenheit zum Anbringen von Denkmälern bieten, können die Gruftarkaden des Campo Santo zu Vicenza genannt werden.

Fig. 171.

Campo Santo zu Vicenza. Hallenfyftem S9).

Sie find in fichtbarem Ziegelmauerwerk ausgeführt. Die gefchloffene Hinterwand, an der Denkmäler planlos aufgeftellt find, ift nur geputzt. Die unterirdifchen Arkadengrüfte bieten noch kein planmäfsig angelegtes Syftem von Grabzellen mit gemeinfchaftlichen Mittelmauern; dies gelangte erft bei den Anlagen aus der fpäteren Zeit in Anwendung. Die Arkadengrüfte wurden je nach Bedürfnis gegraben, gemauert und überwölbt, wobei zwifchen den einzelnen Grüften Erdwände beftehen blieben (Fig. 171 ⁸⁹).

Von dem in Vicenza zuerft angewendeten Hallenbautentypus, der als Vorbild für die ähnlichen Anlagen fpäterer Zeit diente, unterfcheidet fich der Hallentypus des Campo Santo bei Neapel (Fig. 1748 9) im wefentlichen. Die offene Halle ift nicht von den freiftehenden Denkmälern in Anfpruch genommen, fondern ift in einzelne, mittels gefchloffener Türen erreichbare kleine Altarräume geteilt. Diefe find durch Treppen mit den im Untergefchofs angeordneten Grufträumen, mit Kolumbarien ausgebildet, verbunden. Die Kolumbarien befinden fich unter jedem

Fig. 173.

134-

Campo Santo

zu

Neapel.

P?

Fig. 172.

il

11)h im m mnIj'mmmi in»!M im'n¹ miihn» 11

®'\W'WV

JsatH

■ "551

| Eigentl. Campo Santo.

Rv;

Jj

Vorhof. Leichenhalle.

■uęąj6*W3t

/o/dz

■uçajt

pp ppppppp

Fig. 174.

Hallenfyftem.

Lageplan.

B | B | B| B

Vom Campo Santo zu Neapel⁸⁹).

Altarraum in 3 Reihen übereinander, die je 3 Einzelzellen enthalten, angeordnet. Der Eindruck diefer Hallen, mit den vergitterten Portalen, die in die Kapellenräume führen, ifl etwas monoton. In dem von den Hallenbauten umfchloffenen freien Platze ift die Denkmalgruppe der Religion (Statua delta Religiom) zur Aufteilung gelangt. Befonders reich ift die Ausfchmückung des Friedhofes mit Familiengrüften (Maufoleen), die fich zu förmlichen Gräberftrafsen aneinanderreihen. Das Gefamt-bild des Friedhofes (Fig. 172 bis 178) ift dank dem üppigen Baumwuchs fehr malerifch.

I3S-

Moderne

Friedhöfe.

Die Campi Santi aus der fpäteren Zeit, die modernen italienifchen Friedhofanlagen, bieten bezüglich der Anordnung ihrer Hallenbauten ein verändertes Bild. Man gelangte zur Erkenntnis, dafs durch die Einführung der an der Grenzmauer laufenden fkulpturreichen Hallenbauten (wie dies in Vicenza der Fall ift) auf die Verwendung der Grenzmauer zur Ausbildung von Kolumbarien, was mit grofsem Erfolg verbunden wäre, verzichtet werden mufste.

Um in grofsen Städten dem gefteigerten Raumbedürfnis zu entfprechen, wurde von der Errichtung der Hallenbauten an der Friedhofgrenze abgefehen,

Fig. 175-

nte «

Z-SCZT-J

T;

Vogelfchaubild.

Fig. 176.

[ï

4fł

.«xd

Fw- "' ~ ,

fiS'.

____-

"W3SF

>?£

f, r-^:

•À

v;.

Hallenbauten mit der Statue der Religion. Campo Santo zu Neapel.

und man fchritt zur Errichtung folcher auf einem bevorzugteren, mittleren Teil des Friedhofes, wobei fich die freie Rückwand der auf diefe Weife angeordneten Hallenbauten zur Ausnifchung mit Kolumbarien ausgezeichnet darbot. Löfungen diefer

* naan wn s H,

**

-K

vr

f>~|

Là

;,t V.zLS f

~::p

ji

-w

i ” *

big. 178.

-.'IL

a

■é

gfl V^- -«j

M ’f tk

-* - 4*1 S-

là* -j

,1‘â

* s .

ÏÏT

11* I!

llv

-«

-m 1

lv-?3

ffl

" ' äflu

..............g

Mi

TTTÏÏJn

»y« ...........•v~

ÜP--

t

Campo Santo zu Neapel. Gräberftrafsen mit Maufoleen.

136.

Campo Santo

zu

Brescia.

I37-

Campo Santo

zu

Genua.

Art find auf den modernen Friedhöfen von Brescia, Genua, Mailand, Bologna und Verona zu finden und vermögen als Mufterbearbeitung für die Aufgabe einer neuzeitlichen Friedhofanlage vorzügliche Dienfte zu leiften.

In Brescia ift im übrigen nicht nur die freie Rückwand mit Kolumbarien aus. geftattet worden, fondern auch zum Teile die Vorderfront mit Grabarkaden. Die letzteren find in ihrem Untergefchofs als einzelne, je eine Arkadenachfe in Anfpruch nehmende Maffengrüfte für Unbemittelte ausgebildet worden. In diefen Maffen-grüften werden die Särge ohne Rückficht auf Familienzugehörigkeit beigefetzt; doch werden die Namen der in jeder Maffengruft beigefetzten Toten auf ftelen-artigen Denktafeln, die an der Hallenrückwand angebracht find, fchematifch aufgezählt (Fig. 179 bis 181 8 9).

Die Anlage der Hallenbauten auf dem am fchönften angelegten und zu den

Meifterwerken der italienifchen Friedhofskunft gehörenden Campo Santo zu Genua (Cimitero di Staglieno ; Fig. 182 bis 188) bietet ein um fo intereffanteres Beifpiel, als fie fich zweifchiffig und zweigefchoffig geflaltet hat.

Hinter den offenen, mit Skulpturen bedeckten Gruftarkaden ift neben den letzteren in der

Fig. 179.

Fig. 180.

Art eines Obergefchoffes eine zweite gefchlof-fene Halle errichtet worden, deren Wände an den beiden Seiten mit Kolumbarien verteilen wurden.

Zu folcher zweigefchoffiger Ausbildung eignete fich allerdings die fchroffe Berglehne, an welche der Friedhof ftöfst, ausgezeichnet. Aufser den den Unbemittelten überlaffenen, mittleren Sektionen des niedriger gelegenen Totenfeldes find alle Einzelbauten famt den Erbgrüften (Maufoleen) und Grabarkaden auf einem terraffenförmig auffteigenden Gelände gelegen und bieten dem Befucher ein prächtiges Bild mit klarem Ueberblick über die Gefamtanlage.

Das Untergefchofs der beiden Hallenbauten wurde in beiden Fällen zur Ausbildung von einzelnen Arkadengrüften zu Erbbegräbniszwecken verwendet.

Jeder Achfenteilung entfprechen hier 2 Erbbegräb-niffe mit je 12 Grabftellen, wobei auch die in der Achfenmitte und in den Leibungen dei freien Halbwand errichteten Denkmäler den beiden hier beigefetzten Familien gehören. In jeder einzelnen Grabzelle werden 2 Särge übereinander ohne Abfonderung beigefetzt; oft wird aber auf Verlangen der obere Sarg auf einen eifernen Rahmen (von der _f den unteren Sarg zudeckt und vor dem Zufammengedrücktwerden fchützt, geftellt. Die Tiefe diefer einzelnen Gruftzellen beträgt l,to bis 1,15 m, ihre Länge 2,10 m und die Breite 0,so m. Der Fufsboden jeder Gruftzelle wird mit einer Steinplatte (aus Ardefia) ausgepflaftert. Der Verfchlufs ift doppelt: zuerft kommt eine 20 folgt eine 13

deffen Höhe 30 mm beträgt, wird mit Kalkerde ausgefüllt. Manche von den Gruftzellen unter den Arkaden, in denen der Grundwafferftand befonders hoch gelegen ift (bis zu 2 m unter der Erdoberfläche), werden mit Blei ausgegoffen, um fie gegen das Eindringen des Grundwaffers zu fichern.

Aufser dielen der Achfenteilung entfprechenden 2 Begräbnisftätten mit je 12 Grabftellen befinden fich auch an der gefchloffenen Wand, die nifchenartig (1 m Vertiefung) ausgebildet ift,. einzelne kleinere Begräbnisftätten, welche nach der Ausfüllung der ganzen Grabftätte mit einem

mm

J"

r~>

[_ -, •]

-Hl

Vorderanficht.

Riickanficht.

Fig. 181.

Grundrifs.

Hallenbauten auf dem Campo Santo [zu Brescia⁸⁹).

.-Form), der

ftarke, in die Gruftwände eingemauerte Steinplatte; dann dicke, eingefalzte Marmorplatte; der Zwifchenraum zwilchen den Verfchlufsplatten,

mm

iSÜISl

ii

;

m

mĘ

I

tü£É

1

s

BS

■ 3*

;■

li

S?’#'

i!

: ' ■

>.1

-ai'p

;ü

li

m

;fl-

s

0

B

^ : t

MM

|f§:

6» » .

(i

rz.

--■+

%

mmmm

teà»

âl

«sÿp-J

i

fajitte

^ ' *

n*

a

^ ■ ,

: m

».■

"yrr*

gÄ

G

I

i

58

-__« ■,,-«

-----,, -i"- --■> - m

fj r r

•'

łi 1- i

i

W

m

Vogelfchaubild ⁹⁰).

Fig. 183.

Myj

ë

i.

M

l\J

v//ź;

‘il

lampę**

i

I

.

Hi

laupr-E/A

fi

Colona/- TiTjj Slotu t

Gewöhnliche Grabstellen Terrain f. Erweiterung

WŻM

WS.

□

Vtcthi I-

WĄ

:•

WÆmwÂ

?

<u. 1^.    «-u. a, ^ ca.

Lar/dsr rosse von Ger^c^_ aCł-O-Ł^K^O-O O. i Ł a 3,{J. =yQ- Ol O-Cł^    ‘

Flussbett des Risogno

100 S° < , t _ «

100

Lageplan.

Campo Santo zu Genua.

in der Nifche aufgeftellten Denkmale über dem Grabe verfehen werden. Die Fundamentwände für das Denkmal find gleichzeitig die Grabkammerwände und befitzen eine Stärke von 20 cm. Diefes letztere Syftem, welches in Anwendung kommt, um die ganze Kolonnade auszunutzen, hat den Nachteil, dafs das Denkmal vor dem vollftändigen Ausfüllen der Grabftelle nicht errichtet werden kann.

Von den oberirdifchen, in den Hallenbauten angebrachten Kolumbariengräbern beftehen

2 Arten:

ot) diejenigen in den gefchloffenen, höher gelegenen und

ß) diejenigen in der der äufseren Front zugewendeten, gefchloffenen Kolonnadenwand der niedriger gelegenen, nach vorn offenen Hallenbauten.

In letzterem Falle find bei den Kolumbarien für Erw-achfene zwifchen den lotrechten, 40 bis 50 cm ftarken Scheidewänden wagrechte, 6 cm ftarke Steinkappen (aus Bevola) gefpannt, die die Wände in einzelne Kolumbarienzellen teilen. Die Gröfse der Kolumbarienöffnung ift 2,25 X 0,8i m; die Tiefe der Zellen beträgt 80 bis 85 cm, Die Kinderleichen werden in befonderen Kolumbarienzellen beigefetzt, deren Oeffnung 1,25 X 0,so m grofs ift und deren Scheidewände nur 15 cm ftark find. Der Verfchlufs ift in beiden Fällen ganz eigenartig. Die Oeffnung wird mit einer 6 cm ftarken Ziegelwand vermauert; die oft 10 bis 15 cm ftarke Marmorplatte wird an diefe Ziegelwand angeftellt; ihre Laft, die infolge der oft vorhandenen reichen ornamentalen Verzierungen bedeutend ift, ruht aber nicht auf den dünnen wagrechten Kappen; fondern die Platte wird an die Seitenfeheidewände mit Eifen-oder Kupferftücken befeftigt, welch letztere mit der Platte mittels Schwefel verbunden werden.

Aufser den an einer Seite offenen Arkaden find noch gefchloffene Kolumbarienarkaden , an beiden Seiten mit Zellen verfehen, an die erfteren angebaut; diefe werden an der freien Seite durch hohes Seitenlicht erhellt (Fig. 184 bis 188).

Der Mittelpunkt der Hallenbautenanlage ift durch die Errichtung einer pantheonartigen Halle für die Einfegnungszeremonien betont worden, an welche fich die Hallen an beiden

Fig. 184.

Fig. 185.

ÂÉÉtÉÉfif

Tfiglan '1    f

fleiefc'H EggH ir iÆrîri ił -n er • •• *i niäBzin

.    »■LdT-.'i.-»

sü

■F

Längenfchnitt durch die

Skulpturenhalle auf dem Campo Santo zu Genua⁸⁹).

Kolumbarienhalle

Seiten anfchliefsen. Die Einfegnungshalle bietet in ihrem Untergefchofs, der Krypta, ebenfalls Grüfte, die unter dem Kryptaboden radial angeordnet find. Die Verfchlüffe der letzteren find

gleich denen der Arkadengrüfte. (Näheres darüber fiehe Art. 66, S. 54.)

Die im Freien gelegenen Grüfte werden nur in einer Reihe, in einer Tiefe von 1,25 m, angelegt. Nach Verlauf des 10jährigen Turnus werden die Knochen aus den Reihengräbern in befonderen kleinen Särgen beigefetzt und in den allgemeinen Offarien (Knochenlagern) im Erdboden begraben.

Bezüglich des Begräbnisturnus in Genua ift nachftehendes bekannt. Bei der erften Belegung wurde der Turnus auf 5 Jahre feftgefetzt; die Leichen zerfetzten fich fchon in 3 Jahren vollkommen, wobei die Särge in einer Tiefe von l,so m in einem Kiesfandboden beigefetzt waren, welcher in einer 3,50 m ftarken Schicht auf felfigem Untergründe auflagert. Aus diefem Grunde wurde die Zerfetzungsfrift bei der zweiten Belegung auf 3 Jahre 8 Monate herabgemindert. Nach 7 Rotationen aber wurde eine gewiffe Ueberfättigung des Bodens mit Fäulnisprodukten nachge-wiefen, weshalb die Turnusfrift wieder auf 4 Jahre 10 Monate verlängert wurde.

Gegenwärtig aber, nachdem bereits 10 Rotationen abgelaufen find, ift die Ueberfättigung des Bodens bereits fo bedeutend, dafs fie zu Phosphoreszenzerfcheinungen führt, die oft in den Sommernächten beobachtet werden können. Deshalb ift jetzt ein iojähriger Turnus in Ausficht

genommen.

Ueber die in den Hallenbauten angebrachten Sarkophage (Urnen) und die im Freien zu Kolumbarienzwecken verwendeten Maufoleen ift folgendes zu bemerken. Die freiftehenden Sarkophage werden in der Mitte der Achfenteilung der Kolonnade aufgeftellt. (An manchen diefer Sarkophage bemerkte der Verfaffer Spuren von durchfickernden Leichenflüffigkeiten ! Diefem Uebel wird jetzt durch Ausgiefsen der inneren Sarkophagfläche mit Blei abzuhelfen verfucht.)

Oft werden auch 2 Sarkophage übereinander geftellt. Aufser den Maufoleen im Freien find noch diejenigen zu erwähnen, die in den Gruft- oder Kolumbarienarkaden zu dekorativen Zwecken als

Fig. 186.

pf

IS

sp

Sw

S»

-I: «

ruJ#

Ui -‘I

Fig. 187.

Innenanficht der Hallenbauten.

Fig. 188.

Wm*

^ -,. .............iis

Sh

HallenfyftemS9).

ä y

3ii !i

i IM i

=|

4?

__________:..... ;

oL

-»

lim-

E=5

Mim

Schnitt durch den rückwärtigen Teil der Hallenbauten⁸⁹).

Vom Campo Santo zu Genua.

Unterbrechung an den Kreis- oder Mittelpunkten der Arkaden eingefchoben werden. Diefe Maufoleen find in ihren 3 gefchloffenen Wänden mit 12 Reihen übereinander angeordneter Kolumbarienzellen verfehen.

fr

£4i

i*

il

T-

hâ

iJTiü

l»ü!

Ki

Gefamtanficht.

Leichenverbrennungshaus.

Fig. 190.

Lageplan ⁹¹).

PArch. :

Maciacchini.

rv{0] J

[©]

CSS

[©]

mksd

Z>. Höher gelegene freie Hügelgräber mit Denkmälern.

C. Nekropolis mit Maufoleen.

D, E F. Einzelgräber mit befchränktem Turnus (10 bis 30 Jahre). G, H. Gräber der Unbemittelten mit Nummerfteinen.

J. Referve.'

I.

100

J_i_

200m

Zweigefchoffig find ebenfalls die Hallenbauten auf dem im Jahre 1867 von Maciacchini errichteten Campo Santo zu Mailand (Cimitero monumentale ; Fig. 189 bis 199) geftaltet worden, und zwar ift die dortige Anlage nicht durch befondere Geländeverhältniffe (wie dies in Genua der Fall war) bedingt, fondera nur daraus zu erklären, dafs man eine möglichft weitgehende Raumausnutzung erzielen wollte.

Fig. 191.

138.

Campo Santo

zu

Mailand.

[l

(8

-----j

E==.-

i!

SEE

El

Anficht gegen das Gräberfeld.

Fig. 192,

si

ms

FS

Fl

Q i ij » 11 nw

1 Iéj H

1!

20

jSBgQpn

tôiri

Grundrifs.

Hallenbauten auf dem Campo Santo zu Mailand⁹²).

wovon

Im Untergefchofs diefer Hallenbauten find Katakomben angelegt worden; diefe enthalten 3 Kolumbarien-Wandflächen mit insgefamt 20 Reihen übereinander gelegener Zellen 14 Reihen je zu 7 an beiden Seiten des inneren Ganges und 6 Reihen im Aufsengange angeordnet find. Der letztere wird mit bafilikalem hohem Seitenlicht durch enge Mauerfchlitze in den

91)    Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1883, S. 583.

92)    Fakf.-Repr. nach: ebendaf. S. 597.

IQ

Fig- 193.

-i

ÉÏ

Mittlerer Teil der Hallenbauten auf dem Campo Santo zu Mailand. Anficht von der Strafse aus.

oberirdifchen Kolumbarien - Wandpfeilern erhellt. Der innere Mittelgang erhält das Licht durch die Decke von oben. Die Kolumbarienwände find nifchenartig ausgebildet; manche diefer Nifchen find zu Erb-begräbniffen für 36 Perfonen beftimmt. Die Kolumbarienzellen meffen für eine Perfon

Fig. 194.

Fig. 195-

Es gibt auch Fa-

2,00 X 0,60 X 0,60 m. milienkolumbarien für 10 Perfonen, die mit

einem Vorraum verfehen find, was wegen des doppelten Verfchluffes fehr günftig ift. Der letztere befteht aus einer 4 cm ftarken

Ziegelwand und einer 3 cm dicken Marmorplatte. Die monumentale Ausbildung und praktifche Einteilung der Katakomben erreicht in Mailand ihren Höhepunkt.

Das Obergefchofs der Hallenbauten, das dreifchiffig ausgebildet ift und durch Dachlicht im Mittelfchiffe erhellt wird, enthält zwei innere und eine äufsere Reihe Wandnifchen zur Aufnahme reicherer Denkmäler. Die Hallen find rings von freien Terraffen umgeben und in ihrer Mitte durch eine apfidenförmige, nach dem Friedhofe zu geöffnete Einfegnungshalle unterbrochen, an den Eckpunkten durch niedrige Kapellenbauten gekrönt. Die Nifchen der letzteren find zur Aufftellung von reicheren Denkmälern beftimmt. Im Unter-

0-

KM.

Längenfchnitt.

Querfchnitt.

Fig. 196.

Fig. 197.

!•!

Obergefchofs.

Untergefchofs.

Teilgrundriffe und Schnitte zu Fig. 191 u. 192⁹¹).

•11IŚ

i=S

m

äiÜH;

1»

HI

9ÊH

liii

Irl

■-V,

ś;

_AJ

Teilanücht der Hallenbauten.

Fig. 199.

il

L.

TTTfäl

*p

rr

iHf

löl

IQgBg?.., .""’jü

ig^p ^agsgjgya    ■

^’ssrisr^.-. ■ r- '* ■ MML

*r «wm**»****’ -:** M LéL^

=5S5S£-^ '.jmSL

PP²

Offarium.

gefchofs der fich an die Einfegnungshalle zu beiden Seiten anfchliefsenden Arkadenbauten find Durchgänge zum freien Totenfelde angeordnet. Die Flanken der Arkadenbauten find rifalitartig vorgefchoben, einen grofsen mittleren Vorhof bildend, und maskieren zwei feitliche Höfe, in denen Verwaltungsgebäude und Pförtnerhaus untergebracht find.

Die ganze Hallenanlage nimmt im Hauptgrundrifs, deffen Form einem Petruskreuz ähnelt, den vorderen Teil des Friedhofes in Anfpruch. Der übrige hintere Teil des Friedhofes ift durch eine niedrige Mauer umzäunt, deren Anfichtsfläche durch kapellenartige Nifchen in Abhanden von ca. 20m unterbrochen und belebt wird. Die Teile A und B des freien Totenfeldes (Fig. 190) find um einige Stufen gegen das übrige Gelände erhöht. Dafelbft find die Hügelgräber, in Sektionen (zu je 10 bis 30 Gräber in zwei Reihen angebracht) eingeteilt, angeordnet worden. Der Teil C ift für einzelne Maufoleen als Erbbegräbniffe beflimmt. Die Sektionen D, E, F dienen für Einzelgräber mit befchränktem Turnus von 10 bis 30 Jahren, die Teile G und H für die Gräber der Unbemittelten, mit einfachen Nummerfteinen, nach dem Alter der beigefetzten Toten getrennt. Der Teil J ift für die nächfte Erweiterung des Friedhofes beftimmt. An den Hauptwegen find die Gräber der Unbemittelten durch doppelte Hügelgräber mit ftelenartigen Denkmälern verdeckt. Die vorderen diefer Hügelgräber find vom Hauptwege, die hinteren von einem 80 cm breiten Zwiichengange aus zugänglich.

In der Hauptachfe der ganzen Anlage find die Kirche und das für die Knochenrückftände der erdbeftatteten Leichen beftimmte Offarium (Fig. 199) angelegt. Der Endpunkt derfelben Hauptachfe ift durch den Tempel für Feuerbeftattung eingenommen. (Näheres hierüber fiehe unter B.)

’i39-

Campo Santo

zu

Die Ausbildung des Untergefchoffes zu Katakombenhallen hat aufser in Mailand auch in Bologna auf dem dortigen Campo Santo (1800 errichtet; Fig. 200 Bologna, bis 203) ftattgefunden, und zwar wurde zu diefem Zwecke das Untergefchofs des neuen Teiles der Arkadenbauten verwendet.

Die Katakomben beftehen aus drei parallel angeordneten Kolumbarienwänden mit 1,50 m breiten Zwifchengängen. Die Kolumbarienzellen find in drei Reihen übereinander angeordnet und durch 15 cm ftarke Ziegelkappen voneinander getrennt. Die Mafse der Zellen betragen

2,50 X l,oo X 0,6o m. Die Gänge werden oben durch mit mattem Glas bedeckte Oeffnungen beleuchtet. Die Verfchlüffe der Kolumbarienzellen beftehen aus einer 5

cm

ftarken Ziegelwand und

einer 2 cm dicken eingemauerten Marmorplatte. Die Ziegelwand, deren innere Ziegelreihe in Kalkmörtel aufgeführt ift und deren Aufsenreihe mit einem Anftrich von Kalk und Zement bedeckt ift, erweift fich in Bezug auf die vollftändige Undurchläffigkeit als unvollkommen; denn es ift penetranter Geruch und eine unatembare Luft an manchen Stellen, befonders in der Mitte der Katakomben, wahrzunehmen, felbft bei kühlerer Temperatur.

Unter den alten Arkadenbauten befinden fich Arkadengrüfte, fog. Tombe in colonnade, für Erbbegräbniffe, wobei jeder Achfenteilung drei Arkadengrüfte entfprechen, deren Mafse 2,25 X 0,72 m in der Breite, 2,50 m in der Tiefe betragen und die voneinander durch 18 cm ftarke Scheidewände getrennt find. In jeder Gruft werden 6 Särge (oder 4 Särge für Erwachfene und 3 für Kinder) übereinander ohne Zwifchenfchicht aufgeftellt, und jede Gruft von oben mit einem Ziegelgewölbe bedeckt. Letzteres ift mit einer Mifchung von Kalk und Zement wagrecht abgeglichen und darüber mit einer Einziegeldecke anftatt der Verfchlufsplatte bedeckt. Die Ziegeldecke und das Gewölbe werden bei jedem Sarge, der in die Gruft hinabgelaffen wird, aufgeriffen und von neuem wieder aufgeführt; dies ift zwar nicht gerade ökonomifch und praktifch; es wird aber dadurch jedesmal ein vollftändig luftdichter Verfchlufs hergeftellt. Die Denkmäler werden an der ge-fchloffenen Wand aufgeftellt, zu welchem Zwecke von der 3,50m breiten Querachfe l,oom Vorbehalten ift.

Der oberirdifche Teil der neuen Hallenbauten, die eigentlichen Kolumbarienarkaden, ift nicht nach dem freien Totenfelde hin geöffnet, fondern die Hallen bilden felbftändige, meift drei-fchiffige Räume; die äufseren gefchloffenen Wände find zu Kolumbarienzwecken verwendet. Aufser einzelnen Kolumbarienzellen gibt es auch Kolumbarienzellen für 4 Erwachfene und 2 Kinderleichen. Die Särge werden über- und nebeneinander ohne Trennungswände aufgeftellt. Die Tiefe diefer Zellen beträgt 2,30 m und ihre Breite 90 da 2 Särge nebeneinander geftellt werden. Die wagrechten Kappen zwifchen den Zellen find 50cm; die lotrechten Scheidewände 30 cm ftark. Die Verfchlüffe find denjenigen der Katakombenkolumbarien gleich.

Der Platz zwifchen den Säulen der Mittelwände ift freiftehenden Denkmälern eingeräumt.

Im allgemeinen verdienen die Hallenbauten des Campo Santo von Bologna ihrer befonders gefteigerten Abmeffungen halber und hinüchtlich der architektonifchen Mannigfaltigkeit der Raum-geftaltung eine ganz befondere Beachtung. Aeufserft effektvoll wirkt auch die Markierung der Endpunkte aller Achfen durch kleine Kapellen.

Nach rnt B au begriffen

li*.

testa

t (P* *■*

Fig. 200.

lał, rą, I

IjHÂ’/o.s-te'*

gH Hofder

iBCe/Vosa'

ft tttjt iTT-rrrrrrrrrrT-rrrrTrH Vbflj c !p OUUOPOfV WW

'y

•;

rTrauen !

mm

ifj. n-â c*

9- ^gÜl

Lageplan.

f§

ca.

{%

fl

cSt

■%

'febenportat

' Männer J

cak..

■a.

~A- -a, '»•

;a

Lands trage v. Bologna

Hauptgingang

Fig. 2oi.

.-1

flr^nr

ruMi

Ti r! : r:

1=

-i

'S

( Noch Einrichtung

| cht

T&ch / id

'landet J ’if tu sahen.

t*

<S

täk va

-L%

'r

a '.1

i-i

30

= LK

yp

CÀ

•-X

<'Ł

o

f ił

■£»

Ruhmes- , halle Professoren

K-A

Grundrifs der Friedhofbaulichkeiten. Campo Santo zu Bologna⁹²).

II

i,

rv

-Ł

li

1?

i:

R»

;*Ęęł’

Hallenbauten.

Fig. 203.

ij.L

0223SS&J

Kg

u—au ,

p-'

mt

Wk

M- ^CĘ

F3999S

Ijy

fj[ r

Hv*m Iłffl

»ItikŁ

IW

UhÆ

wl

:.l

Inneres der Hallenbauten.

Ml

pij

r,

łj

r i! '

WLt

■¥

Verona (angefangen im Jahre 1828; Fig. 204 bis 209⁹³), der dank feiner würdigen und künftlerifchen architektonifchen Ausgeftaltung eine der fchönften Friedhofanlagen Norditaliens ift, weift eine in ihrer Grundrifslöfung nicht weniger intereffante Hallenanlage auf.

Hinter den nach dem Totenfelde (mit den Gräbern der Unbemittelten) zu geöffneten Säulenhallen find gefchloffene Kolumbarienhallen angeordnet worden, die an den Kreuzungspunkten durch kleine Kapellen (Maufoleen) unterbrochen find; unter den beiden Hallen find

Der Campo Scmto zu

140.

Campo Santo

zu

Verona.

Fig. 204.

. 'V_

"i

Mi

-t==£"- ÜB

*    '    _LHJJMtiilliH

Eingangsportal von der Strafse aus⁹³)-

KIRCHE«

GRÄBER

ÇUARTI ERE

Fig. 205,

RUHMrHL.F. BER. M.

«\

PROJ.tRUHMrHL.

r.

RD.

Lageplan ⁹³),

FÜR UNB

M ITTELTE

Campo Santo zu Verona.

Arkadengrüfte angelegt. Die Gruftarkadengräber befitzen fehr grofse Abmeffungen (3,00 X 2,50 m), und ihr Rauminhalt wird ziemlich ftark ausgenutzt. Bei einer Tiefe von 2,50m zu 40 Särgen auf- und nebeneinander ohne Trennungswände geftellt. Die Grüfte werden

ftarken Verfchlufsplatten aus Stein, die durch einen Zwifchenraum gefchieden

werden bis von

oben mit zwei 26

find, verfehen. Zum Aufheben der letzteren dient ein Schlitz in der Mitte der Platte (in welchem

cm Durchmeffer verfchloffen

cm

der Hebehaken angreift), der mit einem eifernen, runden Deckel von 5 ift. Die gleiche Art von Verfchlüffen zeigen auch die gemauerten Grüfte im Freien. Die Höhe der einzelnen Kolumbarien in den gefchloffenen Hallen beträgt 76

die wag-

ftark. Nach Ablauf des für die Gräber im Freien beftimmten 10jährigen

cm •

rechten Kappen find 14

Turnus werden die Knochenrefte im allgemeinen Offarium untergebracht. Zu diefem Zwecke ift

cm

93j Fakf.-Repr. nach: Deutfche Bauz. 1883, S. 569, 573.

141.

Friedhof

zu

Meffina.

unter der 6 m breiten Hauptaiiee des Friedhofes ein Tunnel mit 40 cm dicken Wandungen und 26cm ftar-kem Gewölbe ausgemauert; die Länge des Tunnels beträgt 10 m, die Tiefe 6 m. Die Oeffnung zum Hineinwerfen der Knochen aus den Reihengräbern, die mit dem gleichen Verfchluffe verfehen ift wie die Grüfte im Freien, befindet fich in der Mitte des Knochenlagertunnels.

j-vr,

Von den füditalienifchen Friedhöfen fei an diefer Stelle der bemerkenswertefte, der neue Friedhof zu Meffina (Arch. : Savoia’, Fig. 210 bis 214⁹⁴) vorgeführt. Diefer wurde 1872 eröffnet und ftellt ein Werk von ungewöhnlichem Kunft-werte dar.

kl

Anficht vom Gräberfeld aus.

Fig. 207.

Fig. 208.

Die Eingangspforte des Friedhofes, die füdlich von der Stadt gelegen ift, wird von zwei mächtigen Torpfeilerbauten begrenzt, über deren jedem fich ein Sarkophag erhebt. Zuerft betritt man den vorderen, parkartig angelegten Teil des Friedhofes, hinter dem das Hauptgebäude angeordnet ift. Der Unterbau des letzteren enthält eine Anlage von hohen, mit Steingewölben überdeckten Grabkammern ; die letzteren find als Mauernifchen aus-

kn

HR

<!

z\

SI

Halleiifyftem ⁹³).

,W1I lb

Hill

■HB

II

li

Querfchnitt der Hallen⁹³).

Fig. 209.

gebildet und mit Marmorplatten verfchloffen. Die Gebeine gelangen erft nach einjährigem Verbleiben in der Erde, wo der Leichnam voll-ftändig fich zum Knochengerippe zerfetzt, zur Beftattung in den Hallengrüften.

•K

m

' '-r'Ti ,1

f N C. F N I O

'Pff

Das Hauptgebäude enthält nur Grabdenkmäler und zerfällt in

^......

den Mittelbau und in Flügelbauten. Der pantheonartige, kuppelförmige Mittelbau ift für das Aufftellen von Denkmälern grofser Männer be-ftimmt. Zu den Flügelbauten gelangt man von der Vorhalle, die vor dem Mittelbau gelegen ift. Die Flügelbauten enthalten Familien-und Genoffenfchaftsgräber. Am Ende

p|

liai

SS

9ł) Fakf.-Repr. nach : Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 126, 127.

Eingangsportal vom Gräberfeld aus. Vom Campo Santo zu Verona.

4*

:l

P

.14

tgj

«*'î

•S

t\

r.v

■i

l”1sP®S

P-;'"

i|P

• ' 'f'I

*S

’M

Si

ÉM

tfy/ÊKSSæài

iîâT

*st

.;0a

JI ipP

«B

il

*QÉI

PSli

:ss

El

3Ü

Fig. 2io.

nmnnr

“I

«il

mm

SCRtf

ÏL

lb

?,j

12

pp„

Ü/’II |A

WmM «ssij

mW ÄiÄ

fe

:-2

&>»■,

10 jir]

|gp

inimni

h=p

!•

*®§8Mg®ÏE:;

=^M

iï£rût¹ 2 3 4 5 6

saâ»

rz^Êm^ÉtÆâm

eëëMtei

Friedhof zu Meffina.

Gefamtplan ⁹⁴).

7.    Denkmalhallen.

8.    Platz für vorübergehende Be-

ftattung derjenigen Leichen, welche in einem Erbbegräbnis beigefetzt werden füllen (Grab I. Kl.).

ç. Privatgräber.

10.    Leichenhallen.

11.    Zimmer für die Leichenfchau

und die Aerzte.

12.    Reihengräber.

13.    Haus der Klofterbrüder.

14.    Nebeneingänge.

der Flügelbauten erheben fich offene Hallen, die den beiden Seitengebäuden als Vorplätze dienen.

Der tiefer- und der höhergelegene Teil des Geländes find für die Reihengräber der Unbemittelten beftimmt und von Parkanlagen umringt, in denen Einzelgräber und Familiengrüfte im Freien angeordnet find. Den Abfchlufs bildet das am Ende des Friedhofes gelegene Gebäude für die geiftliche Brüderfchaft.

Fig. 2i i.

hr*r- 3

nfrütf

ft:

II

W"

«A,    Jg

1!

Wj.

Gefamtanficht.

Fig. 212.

ITTt'“

Li

^r/.-

H

:J

j,M|

it

■ » I g f' " J"

Grundrifs des Hauptgebäudes⁹⁴).

/. Säulenhallen. > -r 2. Ruhmeshalle.

3.    Vorhallen.

4.    Denkmalhallen.

j, 6. Einzelkapellen. 7. Privatgräber.

Vom Friedhof zu Meffina.

rrHK5=r:

Fig. 213.

mu

i » I -ł*

V. -

Mi

si

«T9

k.

KI

UU

[■ 1

jj

ij;

! :

Hfl

l^i;MriMÆii»àïlBiifliiifrr~-|»iii¥ Hi •■|"TI

BSPWMMlMIWWgW J*£3WIW«

iJŁjs-semk

Sg!

pa

[ir

-A

i.

l&pà

II

^^7“- ..

■l^ààâÈzL-æM

mmmm

Hallenarchitektur auf dem Friedhof zu Meffma⁹⁴).

4) Frankreich.

In älterer Zeit fand in Paris die Begattung der Leichen innerhalb der Stadt, im Bereiche von Kirchen und Kapellen, flatt. Sämtliche Kirchen und Klöfler von Paris waren früher Begräbnisflätten. Allmählich wurde der Boden mit den Zer-

142.

Aeltere

Parifer

Friedhöfe.

Fig. 214.

Zi

II

'■ I

I II

PPF

sssäÄgsS

PT

Sr

Wł

mm.

Eü

lg

■ / ■■ •>

SS

Hallengruftanlage auf dem Friedhof zu Meffma⁹⁴).

fetzungsprodukten der Leichen fo durchtränkt, dafs er keinerlei Stoffe mehr aufzunehmen in der Lage war.

Später wurden die Ueberrefte der Verftorbenen nach dem alten (feit 1826 ge-fchloffenen) örtlichen Friedhof gebracht, wo die Grabftätten eine Grundfläche von 1110 Qm einnahmen. Als diefer überfüllt war, fchaffte man die Leichen in die alten Steinbrüche, von denen Paris unterhöhlt ift, in die fog. Katakomben.

So gefchah es bei den Katholiken. Die Proteftanten befafsen einen nur ihnen gewidmeten Friedhof. Im Jahre 1685 wurde er ihnen entzogen, und fie mufsten fleh (in der Zeit der Hugenottenverfolgungen) mit geheimen Begräbnisplätzen begnügen. Von letzteren ift nur einer, der Cimetière des Innocents, bis heute erhalten.

Fig. 215.

a,

MÄ

,W

OO

SS

s\\i

ni

llg

..

SS

4*

i»? miii

I43-

Spätere

Friedhöfe

in

Paris.

nB

1J1

Friedhof zu St.-Ouen bei Paris⁹⁵).

Vornehme Verftorbene wurden wohl auch in den gewölbten Hallen der Kirchen beftattet. Hingegen wurden die Leichen der ärmeren Leute in der un-würdigften Weife behandelt. Grofse Gruben wurden ausgefchachtet, in welche man 1200 bis 1500 Leichen durcheinander warf.

Diefe unhaltbaren Zuftände befchäftigten im Jahre 1763 das Parlament, und diefes erliefs 1765 den Befehl zur Errichtung von 7 bis 8 Kirchhöfen aufserhalb der Stadt Paris. Die Beftattung der Leichen innerhalb der letzteren wurde unterfagt.

Im Jahre 1801 wurde die Schaffung von neuen Begräbnisftätten als notwendig erkannt, und es entftanden die bekannten drei grofsen Friedhöfe im Norden, Orten und Süden (aufserhalb) der Stadt: Père-Lachaife, Montmartre und MontpamaJJe. Schon nach wenigen Jahren mufsten fie erweitert werden.

Weiters kamen die Friedhöfe zu Vaugirard, Clamart und Sèvres hinzu, die allerdings bald gefchloffen wurden; ferner zwei andere zu Ivry und zu St.-Ouen

tri

àti.

’M-'i

I ’l

«I

ta?

HY

43 m

s 7~s**t$i »■ jjgapSKiityg

,y ■■

_____ _

"T^r- V--™

■" ‘ '

** wfS

. .ijtflżjięógslż

LI

SP

Eingangsportal.

Fig. 217.

ÉÈ*

-»J

tü

T^TSfcv

Wi

m

■Den Toten«.

Anficht der Hauptallee mit dem Denkmal (Letztes von Bartholome.)

Vom Friedhof Pere-Lachaife zu Paris.

(Fig. 2159 5), letzterer als Erfatz für den Nord- und den Weftfriedhof, die beide noch in Benutzung ftanden. Durch die Vereinigung der Banliette mit der Hauptfladt kamen noch 15 weitere Friedhöfe hinzu, fo dafs Paris deren 20 befafs.

Auf den genannten drei grofsen Friedhöfen werden gegenwärtig nur noch die Erbgrüfte benutzt. Auf dem Père-Lachaife-Yûtàhoï (Fig. 216 bis 218) wurden mehr als 1^2 Millionen Leichen beftattet, auf demjenigen von Montmartre über 150000.

Um das Jahr 1870 wurde bei Méry-fur-Oife, 21 km VOn Paris entfernt, auf fandigem, unfruchtbarem Gelände, ein neuer Riefenfriedhof zur Ausführung gebracht, deffen Anlagekoften 6200000 Franken betrugen. Diefer Friedhof ift mit der Stadt

Fig. 218.

i.

He

ff

r.,

*?•

~4

S:

'pśd~~l£i

*^..

tj

•:

Kapelle auf dem Friedhof P'cre-Lachaife zu Paris.

durch eine Eifenbahn verbunden, die auf der in Paris befindlichen Zentralftation, die in der Nähe des früheren Nordfriedhofs gelegen ift, endet.

5) England.

144.

Städtifche

Kirchhöfe.

Auch in England wurden lange Zeit hindurch die Leichen innerhalb der Städte in der Umgebung der Kirche, auf den fog. Church-Yards, beftattet, in London bis 1852. Naturgemäfs zeigten fich die gleichen Mifsftände wie in Paris; fie traten fogar in erhöhtem Mafse auf, weil die Bevölkerung eine viel gröfsere war. Die gefamte Grundfläche, welche die Church- Yards innerhalb Londons einnahmen, betrug nur die Hälfte derjenigen, welche zum allermindeften (110 Gräber auf ^4 Acre) hätte vorhanden fein müffen; einige davon, wie diejenigen von St. Mary at Hill, St. Georges Burial ground, Utbridge Road St. Olaf und Touley Street, hatten an

Gräbern das iofache der gröfsten zuläffigen Belegung — nämlich 1200 Gräber auf ^4 Acre — aufgenommen.

14s.

Friedhöfe aufserhalb der Stadt.

Aufserhalb der Stadt gelegene Friedhöfe oder Cemeteries waren bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts nur vereinzelt zu finden. Erft, als 1852 die ftädtifchen Kirchhöfe gefchloffen wurden, entftanden von da an bis 1862 etwa

400 freigewählte Leichen-beftattungskollegien (Burial Boards), die fich mit der Errichtung von Friedhöfen aufserhalb der Stadt be-fafsten. Aufserdem wurden

On

.SŻ³

Müll

ES

■

11

llQ

11-

»I*

11*

11

ll

von Aktiengefellfchaften zu gleichem Zwecke recht einträgliche Unternehmungen in das Leben gerufen. Die Zahl der privaten, aufserhalb der Städte angelegten Cemeteries war nur eine geringe.

Zu den in damaliger Zeit entftandenen Burial

ęrounds gehören : diejenigen

^ t5 ⁰    -    _

^ ^ in Eaft London, City of Lon-

ji to § don (Fig. 219 u. 220

ii

il

il

ii

li

i!

9 6 u. D

⁷),

Tower hamlet, Kenfal Green Cemetery. Der prachtvollfte Friedhof ift jener zu Woking (in Surrey, 40 km von London entfernt) ; er wurde 1852 durch die London Ne-cropolis and National Mau-foleum Company (in Woking), eine private Unter-nehmungsgefellfchaft richtet (Fig. 221).

er-

ll

il

Diefer Friedhof fleht durch den London and South Wettern Railway mit dem ttäd-tifchen Leichentransporthaus » Wefiminfler Road Station« zu London (unweit der Waterloo-ftation gelegen) in Verbindung. Hierin dürfte das Vorbild für die Leichenbeförderung zu fuchen fein, wie fie in neuerer Zeit in den deutfchen Grofsftädten eingerichtet wird.

Diefes Transporthaus enthält im Erdgefchofs eine Anzahl von Aufbahrungsfälen, in denen die Leichen bis zu ihrer Beförderung nach dem Friedhof ausgeftellt werden. Im I. und II. Ober-gefchofs find einige Wartefäle I. und II. Klaffe und ein Wartelaal III. Klaffe angeordnet. Die ⁷ 8

V ., .......

Éjgj

jl

A'

gsjl

Fig. 220.

m&sssä

r- - ■ i

J

f ii

r ~L

rj

pfc

f® If

-Î

i¹. \    ,i""' jb fi

.a. 'V -.asjfc

mprß.

At

'L

liii

_..3

Eingangsportal des City of London Cemetery bei Ilford⁸).

Arch. : Haywood.

Beförderung der Leichen vom Erdgefchofs auf die Strafse vollzieht fich in einem Aufzug. Die Eifenbahn-Leichenwagen III. Klaffe find 5,75 m lang, 2,30 m breit und l,so m hoch; fie find in 3 Stockwerke mit je 4 Abteilungen für je 2 Leichenbahren geteilt, fo dafs fie 24 Leichen aufnehmen können. Die Leichenwagen I. und II. Klaffe find in zwei Stockwerke zu 7 Abteilungen gefchieden und bieten Raum für 12 Leichenbahren. Jedes Wagenftockwerk ift gelüftet und mit Gleisboden verfehen. Die Abfahrten der Wagen III. Klaffe vom Leichentransporthaus vollziehen fich zweimal in der Woche (10 Uhr 50 Minuten Morgens); diejenigen der I. Klaffe alltäglich, nach Beftimmung der Angehörigen.

Die Leichenhäufer des Wokinger Friedhofes find wiederum in Wartefäle III. Klaffe und folche I. und II. Klaffe eingeteilt; aufserdem find ein Aufbahrungsraum, ein Verwaltungs-

Fig. 221.

rvT

•4

: 1*

‘illllllllll

<11111111111

vC

JL

Vom Friedhof zu Woking. Eifenbahnftation.

Fig. 222.

mim

Wmmmm

SS

zimmer u. f. w. vorhanden. Die Beförderung der Leichenbahren von der Eifenbahnwagenftation in das friedhöfliche Leichenhaus gefchieht mit Hilfe von Transportwagen (2,30 X 0,so m) auf einem Gleife.

In den letzten Jahrzehnten wurde auf dem Friedhofe zu Woking auch ein Feuerbeftattungs-tempel errichtet. (Siehe hierüber unter B.)

Von den bedeutendften älteren, aufser-halb Londons gelegenen Friedhöfen feien erwähnt: der Birmingham Cemetery⁹⁸), der Glouceßer Cemetery 9 9), der Bafingßoke Ce-metery¹⁰°), der Paddington Cemetery¹⁰¹) u. a.

mmm

IjtflS

6) Vereinigte Staaten.

Die neuzeitlichen Friedhöfe in den Vereinigten Staaten werden in nur feltenen Fällen als pietätvolle Weiheftätten ausge-ftaltet ; zumeift tragen fie blofs den wirt-fchaftlichen Intereffen in weitgehendem Mafse Rechnung. In der Regel ift ein derartiger Friedhof auf einem hügeligen Gelände von bedeutendem Umfange angelegt und mit kleinen Seen, Felspartien, Ausfichtspunkten u. f. w. gefchmückt; gröfsere Hauptwege (Avenuen), Brücken, Tunnel u. f. w. durchziehen das Gelände, um es bequem begehen zu können. Alle diefe Friedhöfe find von den Satzungen religiöfer Gemein-fchaften oder von kirchlichen Befchränkungen völlig unabhängig und find Privateigentum von Genoffenfchaften. Nach dem Ableben des Letzten Mitgliedes einer folchen Genoffenfchaft wird der Park zur unantaftbaren Heimftätte der Toten.

gjJjpBS

146.

Geftaltung.

r- >1 (Sä

Familienbegräbnisftätten auf dem Spring Grove Cemetery bei Cincinnati¹⁰²).

Da diefe Friedhöfe oft in gröfserer Entfernung von der betreffenden Stadt fich befinden, fo erhalten fie Bahnverbindung mit letzterer.

Fig. 223.

Die grofsartigften Anlagen diefer Art find der Friedhof Mount Aubitm bei Bofton, der Greenwood Cemetery bei New York und der Friedhof Spring Grove bei Cincinnati.

wM

1»

Grabftätte

einer Genoffenfchaft auf dem

Spring Grove Cemetery bei Cincinnati¹⁰²).

Auf dem Spring Grove Cemetery find die Gräber von Familienangehörigen je nach ihrer Zahl in Gruppen oder fternförmig (Fig. 222 ¹⁰²) um ein in der Mitte des Begräbnisplatzes errichtetes, künftlerifchen Anforderungen entfprechendes Denkmal oder um einen forgfältig ausgewählten Baum angeordnet. Zum Wiederauffinden einer einzelnen Platte dient ein fchmaler Kopfftein von rechteckiger Grundrifsform, der auf Frofttiefe eingebettet ift und deffen Kopffläche das kurzgefchnittene Gras kaum überragt.

Kirchliche Genoffenfchaften, militärifche Vereine und dergl. erwerben gröfsere Beerdigungsplätze (Fig. 223

102

)•

®8) Siehe: Builder, Bd. 20, S. 79.

") Siehe: Building news, Bd. 4, S. 326; Bd. 56, S. 244, 245. ¹⁰°) Siehe: Builder, Bd. 17, S. 761.

¹⁰¹)    Siehe: Builder, Bd. 13, S. 402.

¹⁰²)    Fakf.-Repr, nach: Deutfche Bauz. 1883, S. 618, 619.

igo

Literatur

über »Ausgeführte Friedhofanlagen«.

Montigny, A., Grandjean de ô° A. Famin. Architecture toscane etc. Paris 1815.

PL CVIII <S° CIX: Plan, élévation et coupe du Campo Santo, à Pife.

Letarouilly, P. Édifices de Rome moderne etc. Paris 1840—57.

Tome 3e, PI. 261 : Cimetière di S. Spirito.

A plan for a parifh burial-ground. Builder, Bd. 7, S. 461.

Wind, L. Der neue Leichenacker in München. Romberg’s Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1851, S. 33. Paddington cemetery, Willesden Lane-road. Builder, Bd. 13, S. 402.

The city of London cemetery. Builder, Bd. 13, S. 578.

The city of London cemetery, at Ilford. Builder, Bd. 14, S. 30, 102.

Gloucefter cemetery. Building news, Bd. 4, S. 325.

Bafingfloke cemetery. Builder, Bd. 17, S. 760.

Birmingham cemetery. Builder, Bd. 20, S. 78.

Campo fanto — Jean de Pife 1278—1283. Encyclopédie d'arch. 1862, PI. 37—38, 46.

Hansen, Th. Der Friedhof der evangelifchen Gemeinden augsburger und helvetifcher Konfeffion in Wien. Allg. Bauz. 1863, S. 159.

March new cemetery, in the Isle of Ely, Cambridge. Builder, Bd. 25, S. 661.

The new Roman catholic cemetery at Malta. Builder, Bd. 30, S. 885.

Friedhöfe in Wien: Winkler, E. Technifcher Führer durch Wien. 2. Aufl. Wien 1874. — Ergänzungen dazu : S. 2.

Durand, E. A propos de la création d’tin grand cimetière Parifien à Méry-fur-Oife. Gaz. des arch. et du bât. 1874, S. 102.

Böckmann. Begräbnifsftätten und Begräbnifswefen in Italien. Deutfche Bauz. 1875, S. 177.

The Mahomedan cemetery, Malta. Builder, Bd. 33, S. 889.

Entwürfe von L. Bohnftedt. Leipzig 1875—77.

Heft V, Bl. 28—30: Entwurf zu einem monumentalen Gottesacker.

Friedhöfe in München: Bautechnifcher Führer durch München. München 1876. S. 125.

Die Grofsherzoglich Badifche Haupt- und Reüdenz-Stadt Karlsruhe in ihren Mafsregeln für Ge-fundheitspflege und Rettungswefen. 1876. I. Abth. S. 139: Der neue Friedhof.

New cemetery at Hampftead. Builder, Bd. 34, S. 1149.

The cemetery of Calliflus. Builder, Bd. 34, S. 1188.

Durand, E. Le cimetière de Méry-fur-Oife. Gaz. des arch. et du bât. 1876, S. 170.

The cemeteries of Paris. Building news, Bd. 31, S. 590.

Schittenhelm, F. Privat- und Gemeindebauten. Stuttgart 1876—78.

Heft 10, Bl. 4: Friedhöfe für Landgemeinden; von Ziegler.

Heft 12, Bl. 3 : Friedhofanlage zu Schnürpflingen; von Werkmann.

Geiser, A. Die neue Friedhofanlage der Stadt Zürich. Eifenb., Bd. 6, S. 105.

Durand, E. Le cimetière de Woking, près Londres. Gaz. des arch. et du bât. 1877, S. 138. Deconchy. Cimetière Parifien de Saint-Ouen. Gaz. des arch. et du bât. 1877, S. 176.

Thomas, J. G. Der neue Friedhof in Hof. Hof 1878.

Peters, O. Italienifche Campofanto-Anlagen. Deutfche Bauz. 1878, S. 313.

Campo fanto in Warfchau. Deutfche Bauz. 1880, S. 169.

Studien aus der Special-Schule von Th. R. v. Hänfen. Lief. 2, Heft 2: Entwurf eines Centralfriedhofes; von H. Roleder. Wien 1881.

Durm, J. Der neue Friedhof in Carlsruhe. Zeitfchr. f. Bauw. 1880, S. 3. — Auch als Sonderabdruck erfchienen. Berlin 1881.

Inneres einer Halle im Campo fanto zu Genua. Deutfche Bauz. 1881, S. 169, 176.

Campo fanto de Gênes. Monit, des arch. 1881, PI. 24, 30, 35.

Behla, R. Die Urnenfriedhöfe mit Thongefäfsen des Laufitzer Typus. Luckau 1882.

Die Grofsherzoglich Badifche Haupt- und Refidenzftadt Karlsruhe in ihren Mafsregeln für Ge-fundheitspflege und Rettungswefen 1882. IX. Der neue Friedhof in Karlsruhe.

Böttcher, E. Technifcher Führer durch das Staatsgebiet der freien und Hanfeftadt Bremen. Bremen 1882. S. 16: Friedhofsbauten.

Concurrenz-Pläne zur Anlage eines parkartigen Friedhofes in Düffeldorf von E. Noppe, G. Böhm, J. Glatt etc. Düffeldorf 1883.

Schönermark, G. Ein deutfcher Campo fanto. Deutfche Bauz. 1883, S. 126, 138. Stoke-upon-Trent. — New cemetery buildings. Building news, Bd. 44, S. 472.

Zentral-Friedhof auf der Prag bei Stuttgart: Stuttgart. Führer durch die Stadt und ihre Bauten. Stuttgart 1884. S. 128.

Gladstone, J. M. Londoner Friedhöfe. Gefundheit 1884, S. 285, 301.

Chipiez, Ch. Tombeau au cimetière du Sud. Revue ge’n. de l'arch. 1884, S. 167 u. PI. 38, 39.

II cimitero monumentale: Milano tecnica dal 1859 al 1884 etc. Mailand 1885. S. 283.

Eltzner, R. W. Begräbnifsplätze in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Deutfche Bauz. 1885, S. 618.

Gutachten über Anlage eines Begräbnifsplatzes in Stuttgart. Baugwbe., Jahrg. I, S. 102.

Der neue Süd-Friedhof in Halle a. S. Deutfche Bauz. 1886, S. 145.

Cimetière à Prato. Moniteur des arch. 1886, S. 64 u. PI. 21.

Cimetière Parifien de Pantin. Encyclopédie d'arch. 1886—87, PI. ino, im, 1121.

Cimetières Parifiens de Pantin et de Bagneux. Encyclopédie d’arch. 1887—88, S. 102, PI. ino, 1111, 1121, 1141, 1152.

Avanzo & Lange. Die neue Friedhofanlage in Oberdöbling. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1888, S. 125.

Küster. Der neue Friedhof von Meffina. Centralbl. d. Bauverw. 1889, S. 126.

The Campo Santo, Pifa. Building news, Bd. 56, S. 233.

Friedhöfe zu Hamburg: Hamburg und feine Bauten, unter Berückfichtigung der Nachbarftädte Altona und Wandsbeck. Hamburg 1890. S. 262.

Friedhöfe in Leipzig: Die Stadt Leipzig in hygienifcher Beziehung etc. Leipzig 1891. S. 381. Ueber die Anlage amerikanifcher Begräbnifsplätze. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 10, S. 138. Justinus, O. Italienifche Friedhöfe. Vom Fels zum Meer 1892—93, Bd. 1, S. 288.

Jeblinger, R. Kommunal-Friedhof der Stadt Ried. Deutfehes Baugwksbl. 1894, S. 103.

Friedhöfe in Berlin: Berlin und feine Bauten. Berlin 1896. Bd. I, S. 64.

Rowald. Friedhofsanlage der Königl. Haupt- und Refidenzftadt Hannover in der Feldmark Stöcken. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing. 1896, S. 601.

Beftattungsanlagen: Baumeister, R. Hygienifcher Führer durch die Haupt- und Refidenzftadt Karlsruhe. Karlsruhe 1897. S. 62.

Le cimetière de Scutari. L’architecture 1897, S. 432.

Friedhöfe zu Freiburg i. B. : Freiburg im Breisgau. Die Stadt und ihre Bauten. Freiburg 1898.

S. 415-

Lauzil, C. Der Central-Friedhof in Graz. Allg. Bauz. 1898, S. 95.

Der neue Weftfriedhof in Magdeburg. Centralbl. d. Bauverw. 1899, S. 465, 481, 516, 525.

Fitger, A. Friedhöfe zu Bremen: Bremen und feine Bauten. Bremen 1900. S. 580.

Der neue Weftfriedhof in Magdeburg. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing., Wochausg., 1900, S. 49, 65.

Horst, G. A. Die neuen Friedhof-Anlagen Münchens. Allg. Bauz. 1901, S. 34.

Lasser, M. v. Der neue öftliche Friedhof zu München, mit einer hiftorifchen Einleitung über das Münchener Begräbniswefen und die älteren Münchener Friedhöfe. München 1902. Grassel, H. Die neuen Münchener Friedhöfe. Deutfche Bauz. 1902, S. 293, 301.

Hofmann, A. Die neuen Münchener Friedhöfe. Deutfche Bauz. 1902, S. 341, 361. Friedhofs-Konkurrenz in Pafing. Süddeutfche Bauz. 1902, S. 133, 141.

Friedhöfe in Riga: Riga und feine Bauten. Riga 1903. S. 326.

Ehrlich, R. & P. Israelitifche Friedhofsanlage für Breslau. Zentralbl. d. Bauverw. 1903, S. 168. Südfriedhof zu Köln und Friedhof Tannenwald zu Düffeldorf: Die deutfehen Städte etc. Von R. Wuttke. Leipzig 1904. Bd. II, S. 88 u. 89, 407 ff.

Die neue Friedhof-Anlage in Göppingen. Deutfche Bauz. 1904, S. 221.

Fleischer, M. Friedhof in Gleiwitz und Synagoge in Wien. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1904, S. 493-

Friedhöfe zu Wien: Kortz, P. Wien am Anfang des XX. Jahrhunderts etc. Bd. I. Wien 1905. S. 361. Friedhofanlage zu Lahr in Baden. Deutfche Bauz. 1906, S. 371.

Architektonifche Rundfchau.

1892, Taf. 86: Entwurf zu einer Friedhofkapelle auf dem Emmersberg bei Schaffhaufen; von J. Gros.

1902, Taf. 9, 10, 23: Der neue nördliche Friedhof in München; von Gräjfel.

147.

Deutfchland.

fich auf:

Architektonifche Rundfchau.

1903,    Taf. 34: Friedhofanlage für Pafing; von Berndl.

1904,    Taf. 20: Friedhofanlage in Göppingen; von Eifenlohr (& Weigle.

1905,    Taf. 12: Friedhofs-Kapelle zu Deuben; von Reuter.

Schönermark, G. Die Architektur der Hannoverfchen Schule. Hannover.

Jahrg. 1 (1889): Portal des Friedhofs zu Duisburg; von W. Schultz.

Entwürfe des Architekten-Vereins zu Berlin. Neue Folge.

Jahrg. 1877, Bl. 1—4. Entwurf eines Centralkirchhofs für Berlin. Von O. v. Rügen.

5. Kapitel.

¹

   Provinzialftrafse von Mefiina

nach Catania.

²

   Haupteingang.

³

   Gartenanlage.

⁴

   Bruderfchaftskapellen.

⁵

3. Pantheon (Ruhmeshalle).

⁶

Kapellen.

⁷

   Fakf.-Repr. nach: Builder, Bd. 13, S. 578.

⁸

   Fakf.-Repr. nach ebendaf, Bd. 14, S. 103.

Gefetzliche Beftimmungen.

Die gefetzlichen Beftimmungen bezüglich der Leichenbeflattung im Deutfchen Reiche, vorzugsweife in Preufsen, rühren zum gröfsten Teile von den Verwaltungsbehörden in Uebereinftimmung mit den Ortsbehörden her.

Die erften Anordnungen, die im Jahre 1858 in Oftpreufsen getroffen wurden, beziehen fich lediglich auf die Leichentransporte, und zwar auf diejenigen, die in das Ausland gehen. In den Jahren 1884—86 find diefe Anordnungen durch das Kaiferliche Gefundheitsamt geprüft und endgültig feftgefetzt worden ¹).

Die minifteriellen Beftimmungen für die Anlage der Friedhöfe in Preufsen find auf Grund der Befchlüffe der im Jahre 1890 (November) einberufenen königlichen wiffenfchaftlichen Deputation für das Medizinalwefen betreffend Projekte für Anlage und Erweiterung von Begräbnisplätzen und Entwürfe von Begräbnisplatz-Ordnungen im Jahre 1892 erlaffen worden.

Die Befchlüffe der letzteren Deputation find von weitgehendfter Bedeutung und beziehen

1)    die Gefahren oder Nachteile für die Gefundheit oder Beeinträchtigungen des körperlichen Wohlbefindens der Menfchen, die aus Begräbnisplätzen entftehen können;

2)    die Anordnungen zur Vermeidung folcher übler Folgen²).

Als wichtigfter Auszug aus dem erften Referate bei den Verhandlungen der genannten Deputation betreffend Begräbnisplätze fei folgendes angeführt: Behufs Erfüllung der hygienifchen Aufgaben der Auffichtsbehörde bei der Prüfung von Projekten zur Anlage oder Erweiterung von Begräbnisplätzen und von Entwürfen zu Begräbnisplatzordnungen bedarf es der anfchaulichen objektiven Darftellung aller derjenigen in vorftehendem erörterten Eigenfchaften und Verhältniffe des in Ausficht genommenen Platzes und feiner Umgebung, fowie der Aufgabe der Vorfchriften über alle diejenigen Beftandteile des Betriebes, von welchen die Verhütung von Gefahren für die Gefundheit oder von Nachteilen für das Wohlbefinden von Menfchen abhängig ift, fomit der Klarlegung aller Momente, aus denen die Art und der Verlauf des Leichenzerfalles und die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Eindringens des Fäulnisgeruches oder fchädlicher Zerfallprodukte in die Atmolphäre oder in Wafferentnahmeftellen zu erfchliefsen ift.

Zur vollftändigen Klarftellung gehören:

1) Eine mit Mafsftab und Nordlinie verfehene Zeichnung der Lage des Platzes und feiner Zugangswege nebft den nahegelegenen Wohngebäuden oder fonftigen Aufenthaltsräumen (Schulen, gewerblichen Anlagen und dergl.), Wafferentnahmeftellen (Brunnen, fliefsende oder ftehende Ge-wäffer). Es genügt, falls ein gleichmäfsiger, trockener, lufthaltiger, aber nicht klüftiger oder grob-fcholliger Boden vorliegt, die Darftellung bis auf eine Entfernung von 35 m von der Grenze des Platzes ; anderenfalls bedarf es weiterreichender Angaben. Stets ift auch die Entfernung des Platzes von der nächften gefchloffenen Ortfchaft und die Richtung der vorausfichtlichen weiteren Entwickelung derfelben, fowie eventuell die Lage (Entfernung, Wegfamkeit) zu den übrigen auf den Begräbnisplatz angewiefenen Ortfchaften anzugeben.

2)    Hinfichtlich der in der Zeichnung zu i angegebenen Wafferentnahmeftellen, eine auf eine beflimmte, einheitliche Ordinate bezogene Mitteilung über die Tiefe des höchften Standes des Wafferfpiegels in den Keffelbrunnen, fliefsenden und flehenden Gewäffern, bezw. der höchften Oeffnung für den Waffereintritt in den Röhrenbrunnen.

3)    Eine Ueberficht über die Niveau- und Untergrundverhältniffe des Platzes und feiner Umgebung bis zu den nächften Wafferentnahmeftellen, und zwar für verfchiedene — mindeftens 2 — lotrechte Bodendurchfchnittsebenen, deren Oberflächenlinien in der Zeichnung zu x einzutragen find, und welchen die zu 2 angegebene Ordinate zu Grunde gelegt fein mufs. Aus diefer Ueberficht müffen die etwaigen verfchiedenen geologifchen Bodenfchichten und die Grundwaffer-ftände bis zu einer Tiefe von mindeftens 2,50 m erfichtlich fein.

Die Ermittelungen haben an genügend zahlreichen, fachverftändlich ausgewählten Stellen des Platzes, welche auf der Zeichnung zu 1 markiert fein müffen, fachverftändig mittels Erbohrung oder Ausfchachtung ftattzufinden.

Die Feftftellung der Grundwafferverhältniffe hat wiederholt, und zwar zur Zeit herrfchender Trockenheit und nach längerem Regen, wenn möglichft hohe Stände zu erwarten find, zu ge-fchehen und fleh nicht nur auf die Höhe der Stände, fondera auch auf die Richtung und, wenn tunlich, auf die Schnelligkeit der Bewegung des Grundwaffers zu erftrecken. Die Ergebniffe find eingehend mitzuteilen.

4)    Eine Befchreibung der Befchaffenheit des Bodens unter Beachtung etwaiger Üngleich-mäfsigkeiten nach den phyfikalifchen Eigenfchaften und der chemifchen und geognoftifchen Zu-fammenfetzung (Porofität — mittlere und extreme Gröfse der kleinften einzelnen Erdteilchen [Körnchen bis Geröllftücke] —, Durchläffigkeit, Filtrationskraft, Luftgehalt, Trockenheit — Verhältnis der Feuchtigkeit zum Volumen —, Kiefel-, Tonerde, Kalkfalze, Eifenverbindungen, Humus-fubftanzen und dergl. unter hinreichend genauer Angabe der Mengenverhältniffe ; Schichtung und fonftiges inneres Gefüge [Riffe, Spalten, Klüfte]).

5)    Ein Grundrifs des Platzes mit Angabe der etwaigen Entwäfferungseinrichtungen, fowie der etwa für Grüfte und eine Leichenhalle beflimmten Flächen.

5, a) Eventuell ein Bauplan der Leichenhalle nebft Erläuterung über Einrichtung der Gänge und Fenfter, deren Lage zur Umgebung, über Lüftungs- und eventuell Erwärmvorrichtungen; Befchaffenheit der Fufsböden und Wände, eventuell auch Verbindung der Leichenräume mit der Wohnung des Auffehers.

6) In dem Entwurf der Begräbnisordnung: Beftimmungen darüber, dafs in der Regel in jedem Grabe gleichzeitig nur eine Leiche und in welchen Ausnahmefällen etwa in einem Grabe mehrere Leichen beerdigt werden dürfen; ferner über die Tiefe der Gräber — am beiten durch Angabe der zwifchen der höchften Stelle des Sarges und der Erdoberfläche einzuhaltenden Entfernung —, über die Dicke der zwifchen den Särgen zu beiaffenden Erdwände, die forgfältige Zufüllung der Gräber, die Breite der Zwifchenräume zwifchen den Grabhügeln, die Dimenfionen der letzteren, über die Art der Gräberbezeichnung und der Regifterführung, eventuell über die Errichtung und Benutzung von Grüften und einer Leichenhalle, und proviforifche über die erfte Wiederbelegungsfrift der Gräber — nach Belieben unter Scheidung der Gräber für die Leichen Erwachfener und für Kinderleichen mit Angabe der Gröfsen — oder Altersgrenzen der verfchiedenen Kategorien. Die definitive Feftfetzung des Begräbnisturnus ift bis nach Ablauf diefer erften Frift vorzubehalten.

148.

Oefterreich.

Die Vorfchriften betreffs der Beerdigung und Exhumierung der Leichen in Oefterreich rühren aufser von den politifchen auch von klerikalen Behörden her.

Sie laufen dahin, dafs keine Leiche, wenn ausnahmsweife die Fäulnis nicht früher eingetreten ift, vor Ablauf von 48 Stunden von der Leichenbahre befeitigt werden darf, zur Verhütung der Beerdigung im Scheintode. Infektiöfe Leichen füllen nach 24 Stunden beerdigt werden.

Die gerichtliche Exhumierung der Leiche (nach dem Gefetze von 1850) darf nur in demjenigen Fall gefchehen, wenn noch ein erhebliches Ergebnis zu erwarten ift und die Gefundheit der Perfonen, welche die Leichenfchau vorzunehmen haben, nicht bedroht wii'd.

Exhumationen von Leichen aus gefperrten und aufgehobenen Friedhöfen füllen vor Ablauf von 10 Jahren nicht gefchehen.

149.

Frankreich.

In Frankreich ift das im Jahre 1804 (12. Juni) erlaffene »Décret fur les fépul-tures« (im Code Napoléon enthalten) noch jetzt in feinen Hauptzügen aufrecht erhalten.

13

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

Die wichtigften von den 17 Artikeln diefes Dekrets beftimmen wie folgt:

§ 3. Kein Grab foll mehr als eine Leiche aufnehmen (Verbot der früher üblichen Foffes communes), l'/2 bis 2m tief, 0,so m breit fein und mit gut geftampfter Erde gefüllt werden.

§ 4. Die Gräber follen an den Seiten 3bis4m, am Kopf- und Fufsende 0,50 m voneinander entfernt bleiben. Die Rotationszeit wird auf 5 Jahre beftimmt, und der gewählte Platz mufs daher Smal fo grofs fein als die präfumierte Sterblichkeit in einem Jahre erfordern würde.

Auf das franzöfifche Dekret von 1804 ftützte fleh bis vor kurzem (durch Verfügung von 1850) in Deutfchland das Friedhofsreglement in Mainz, in dem nur gewiffe unbedeutende Abänderungen vorgenommen worden find.

150.

England.

In England liegt die Führung des Totenregifters und des Protokolls über fämtliche Anordnungen betreffs der Anlage, Erweiterung und fonftiger Haltung der Friedhöfe in den Händen der Kirchfpiel-Begräbniskommiffionen.

Die wichtigften von den letzteren getroffenen Mafsregeln und Anordnungen lauten wie folgt :

Ummauerte Gräber find zuläffig; Bedingung ift, dafs es fich um Familienbegräbniffe handle. Die Berechnung des Flächenraumes für gewöhnliche (Reihen-) Gräber geht von der Veranfchlagung aus, dafs auf je 1000 Einwohner 0,4os ha (= 1 Acre) genügen folle. Die Anfprüche an Baulichkeiten und Anlagen zwingen faft überall dazu, das Doppelte diefer Berechnung in Ausficht zu nehmen. Für Familiengrüfte empfehlen fich zementierte Krypten aus Backftein. Metallfärge find zu vermeiden. Für Erwachfene foll ein Grab eine Länge von 2,29m (=9 Fufs) bei 1,02m (=4 Fufs) Breite, für Kinder von 1,02m (= 4 Fufs) bei 1,02 m (= 4 Fufs) Breite haben. Kein Grab darf mehr als eine Leiche aufnehmen. Vor Ablauf von 14 Jahren bei Erwachfenen und 8 Jahren bei Kindern foll kein Grab geöffnet werden. — Die höheren Inftanzen für die Ausübung der gefetz-lichen Beftimmungen find die Church Wördens und die Veßreys (Kirchenvorftände). Aber auch die Krone übt entfeheidende Rechte aus: durch Order of Council können Begräbnisplätze ge-fchloffen, auch der Schlufs eines Kirchhofes verfchoben werden. Im Umkreis zweier Meilen einer Stadt kann nur mit Bewilligung des Staatsfekretärs eine neue Friedhofanlage entfliehen.

So ift die Ueberwachung des Begräbnisplatzwefens überaus umftändlich und gerade auf diefem Gebiete die Selbftverwaltung der Gemeinden, obwohl fie die Koften zu tragen und die Burial Boards zu wählen haben, fehr befchränkt.

Die City of London hat befondere Beftimmungen für St. Paid und St. Peter.

6. Kapitel.

Einiges über den Betrieb der Friedhofanlägen und Statiftifches.

151-

Friedhof

gelände.

§ 1 beftimmt, dafs keine Beerdigung innerhalb der Stadt oder eines Dorfes ftattfinden darf. § 2. Man foll für den Friedhof einen hochgelegenen Ort wählen, der den Winden ausgefetzt ift, ihn bepflanzen, ohne den Luftumlauf zu hemmen, und ihn mit einer 2m hohen Mauer umgeben.

von

Die in Kap. 1 bis 3 gefchilderten Bedingungen für die regelrechte Anlage und Benutzung der Begräbnisplätze können famt den in Art. 147 (S. 192) angeführten muftergültigen gefetzlichen Beftimmungen Preufsens einen nachhaltigen Beweis dafür erbringen, wie viele wichtige und fchwer zu erfüllende Momente in der Friedhoffrage mitwirken und wie fchwer es ift, ein den gefchilderten hygienifchen Grundzügen und Erforderniffen entfprechendes Friedhofgelände, unter Berückfichtigung der ökonomifch-wirtfchaftlichen Frage, zu finden.

Die Folgen einer unrichtigen Wahl des Friedhofgeländes und eines mangelhaften Betriebes können fich bezüglich der Verunreinigung der Bodenluft und des Grundwaffers unter Umftänden viel gefährlicher geftalten, als es von vielen Hy-

gienikern für möglich gehalten wird, wie dies auch vielfach in der Praxis nach-gewiefen wurde.

Die Verunreinigung der Grundluft, die von einer ungünftigen Bodenbefchaffen-heit oder einem unrichtigen Betriebe, wie z. B. der Einführung einer zu grofsen Menge von Leichen material in das einzelne Grab, herrühren kann, könnte im Sommer das Verpeften der atmofphärifchen Luft auf dem Lriedhofe und feinen Umgebungen zur Lolge haben, wobei auch der Wind, wie fchon gefchildert, eine wichtige Rolle mitfpielt. Im Winter dagegen, wenn die Erdoberfläche gefroren ift und die kleinften Lücken im Erdboden verfchloffen find, daher auch die Grundluft keinen Austritt auf die Erdoberfläche findet, verbreiten fich die Fäulnisgafe feitlich und gelangen in die Kellergefchoffe der naheliegenden Wohnhäufer, wodurch ihre Bewohner beläftigt werden können.

Direkt gefährlich aber find für die Einwohner der Umgebungen der Friedhöfe Infekten, Ratten, Maulwürfe, Regenwürmer u. f. w., welche die mit der Leiche in das Grab gelangenden Erreger von Infektionskrankheiten aus den Grüften und Erdgräbern im lockeren Erdboden verfchleppen können.

152.

Grundwaffer.

Noch wichtiger und gefährlicher find die Nachteile, die durch das Grund-waffer, bezw. Brunnenwaffer der öffentlichen Gefundheit zugefügt werden. Aus der durch hohen Grundwafferftand verurfachten Abforption der über dem Grundwaffer-fpiegel fich befindenden Schichten der verunreinigten Grundluft und dem dadurch bedingten üblen Gerüche und fchlechten Gefchmacke des Brunnenwaffers, infolge der Zunahme an Kohlenfäure und Nitraten, droht dem letzteren die noch viel wichtigere Gefahr der Verfeuchung mit infektiöfen Bakterien durch das die Leichen auswafchende und dem Grundwaffer zufliefsende Regenwaffer. Das gleiche gilt auch von den Leichengiften (Ptomaïne), die aus dem Grundwaffer in das zum öfifent-

liehen Gebrauche dienende Brunnenwaffer gelangen können. Verfchiedene Unter-fuchungen über die Dauer der infizierenden Wirkfamkeit der pathogenen Bakterien haben (nach Esmarch) für die Bazillen der Cholera 14, des Typhus 15 Tage und der Tuberkulofe 3 Monate ergeben. Somit wird der Boden rings um die Grab-ftelle durch eine infektiöfe Leiche bis zum Abfterben der Bazillen, die fich auch bei fehr niedriger Temperatur lebensfähig erhalten, infiziert und für die öffentliche Gefundheit höchft gefährlich.

Die Anfichten über die Gefährlichkeit der natürlichen Beftattungsarten find fehr verfchieden.

Bezüglich der Boden- und der atmofphärifchen Luft auf den Friedhöfen wies v. Pettenkofer in einer 20 PTifs hohen Luftfchicht über den Friedhofgräbern nur ^5 Milliontel unfchädlicher Leichengafe mit fchwachem Fäulnisgeruch nach. Hoffmann (auf der Verfammlung des Deutfchen Vereins für öffentliche Gefundheitspflege in Wien 1881) meint, dafs nur die Erinnerungen an die fchlechten Erfahrungen, welche man mit dem früheren Betrieb machte, wo meift das Beerdigungsrecht einzelnen Perfonen zuftand und der Betrieb felbft vieles zu wünfehen übrig liefs, fchuld daran fei, dafs man zu der in ihren Folgen ungefährlichen (?) natürlichen Beftattungsart, wozu die Erdbeftattung und die Beflattung in Steingräbern gehören, kein Vertrauen gewinnen könne.

Wernher¹⁰^) bringt als Beweis für die Reinheit und Unfchädlichkeit des friedhöflichen Brunnenwaffers folgende Tabelle über die Analyfe des Waffers aus dem Brunnen eines bei Sprottau liegenden Dorfes:

Womit will aber der Vertreter diefer Meinung, wenn fich auch zufällig reines Waffer auf dem Friedhof felbfi: ergab, die bedeutende Zunahme an organifchen Subftanzen im Brunnenwaffer dicht beim Friedhof motivieren?

Pettenkofer ftellte (1865) gleichfalls den Grundfatz der Unfchädlichkeit des Brunnenwaffers auf den Friedhöfen auf, was er damit begründet, dafs durch die fchnelle Strömung des Grund-waffers feine ftete Erneuerung bedingt wird. Zur Unterftützung diefer feiner Anficht führt Pettenkofer auch an, dafs nach damals vorgenommenen Unterfuchungen nirgends eine Erkrankungszone um die Friedhöfe nachgewiefen werden könnte. — Fleck kommt in feinen vielfachen Unterfuchungen des Brunnenwaffers in Dresden (1874) mit wenigen Ausnahmen zu demfelben Ergebnis. In den Unterfuchungen der Gräberluft hat er nur Spuren von Ammoniak und vollftändiges Fehlen von Schwefelwafferftoff nachgewiefen. — Im Brunnenwaffer auf den Friedhöfen hat Fleck nur in einzelnen Fällen bis 12 mg für 1 ¹ organifcher Subftanzen gefunden. — Doch haben die Unterfuchungen von Reichhardt das Vorhandenfein grofser Mengen von Salpeterfäure im Brunnenwaffer ergeben.

Spätere Unterfuchungen und Forfchungen, die mit gröfserer Genauigkeit vorgenommen wurden, ftehen noch weniger im Einklänge mit denjenigen von Pettenkofer und Fleck. Das Waffer eines vom Friedhofe ca. 20m entfernten Brunnens in Horft, der feit 700 Jahren im Gebrauche war, war gelb und trübe und enthielt, wie die Unterfuchung (1882) zeigte, organifche Stoffe und Chlorverbindungen. Auch der früher trockene Dünenfandboden diefes Friedhofes hat fich durch Sättigung mit Fäulnisprodukten in fchweren Humus verwandelt.

Die Unterfuchung des Stadtphyfikats in Wien (1874) hat die Imprägnierung des Bodens mit Leichenflüffigkeiten ergeben, welche von den Friedhöfen auf den Anhöhen in der Nähe von Wien herrühren. Auch oberirdifch wurden die mit dem Winde gerade in die Stadt getragenen Ausdünftungen in den Umgebungen der Friedhöfe bemerkbar. Das Brunnenwaffer, das den Friedhofsangeftellten zur Verfügung geheilt wurde (1878), war gelblich trübe mit Schwefelwaffer-ftoffgeruch und reich an falpetrigen (!) Salzen. Infolgedeffen wurden ihrer Nachteile wegen viele alte, mit Fäulnisprodukten überfüllte Friedhöfe Wiens gefchloffen.

Bezüglich des Zufammenhanges zwifchen der Erkrankungszone im Bereiche der Friedhöfe und der Nachteile der letzteren (den Hoffmann in Abrede ftellt) können die Verhältniffe in Petersburg als befter Beweis für fein Beftehen dienen. Die Sterblichkeit der Bezirke in der Umgebung der früher im Gebrauche flehenden Begräbnisplätze betrug 75 bis 85 Vomtaufend. Vergleicht man damit die Sterblichkeit in den weiter entfernten Arbeiterbezirken, fo findet man die Ziffer von nur 25 Vomtaufend. Es fei hier zugegeben, dafs die Hygiene auf den Friedhöfen in den äufserfl: feuchten und fumpfigen Umgebungen von Petersburg mit fchweren Grundbedingungen zu kämpfen hat.

153-

Waffer-

verforgung.

Auf dem Kirchhof

2,666

0,108

3,60

Dicht am Kirchhof .    .

21,333

11,8S

40,0

In einer Entfernung von 100m .

17,500

23,76

73,o

Salpeterfäure

Organifche Stoffe

Abdampfrückftände

Die feitens der Friedhöfe dem Grundwaffer drohende Gefahr kann nur dadurch befeitigt werden, dafs die Anlagen von Brunnen, deren Entnahmeftelle das Grundwaffer bildet, blofs dann gehaftet werden, wenn das letztere in keinerlei Berührung mit den Leichenzerfetzungsprodukten kommt. Deswegen foll auch der Amplitude der Grundwafferfchwankungen, der Mächtigkeit des Grundwafferzuges und der Hauptrichtung feines Laufes bei der Anlage der Friedhöfe befondere Bedeutung beigemeffen werden.

Am beften eignet fich hierzu die Anlage der Tiefbrunnen mit undurchläf-figen Wandungen. Keffelbrunnen hingegen find der Möglichkeit des feitlichen

Einfickerns der fchädlichen Leichenflüffigkeit halber auszufchliefsen. Somit kann die Verunreinigung des Brunnenwaffers, die oft bei erhöhtem Grundwafferftande eintritt, der zumeift im Frühjahre infolge des erhöhten Wafferfpiegels in Fltiffen und Seen zu befürchten ift, vermieden werden. Der Grundwafferfbrom, der die Entnahmeftelle für das Brunnenwaffer bildet, foll jedenfalls durch eine Filtrations-fchicht von der fchon befprochenen Dichte und Stärke von der Zerfetzungszone getrennt werden. Im Falle ungünftiger Grundwafferverhältniffe foll rings um die Brunnenfohle ein künftliches Filtermaterial angebracht werden.

Auf den neuzeitlichen Friedhöfen werden Brunnen nur zur Kontrolle des Grund-wafferftandes ausgefchachtet.

So befitzt der Zentralfriedhof in Hamburg-Ohlsdorf io folcher Beobachtungs-fchachte, die aber nicht zu Wafferverforgungszwecken verwendet werden. Für die Grundwafferbewegung wird die abfliefsende Waffermenge in einzelnen Abflüffen täglich gemeffen. Die Wafferverforgung auf dem Friedhofe felbft erfolgt durch eine eigene Wafferleitung mit Hochbehälter.

Auch in Berlin befteht auf einem der Friedhöfe (angelegt 1880) eine eigene Wafferleitung. Das Waffer wird mittels dreier Pulfometer aus einem Abeffinier-brunnen entnommen.

Solche Druckleitungen in Verbindung mit gefonderten Brunnen und Hochbehältern find daher auf den Friedhöfen in hohem Grad zu empfehlen, wobei eine wichtige Gefahr vermieden werden kann, die aus der natürlichen Beflattungsart erwächft.

Der Betrieb folcher Anlagen aber, bei denen die Kontrolle ftets oder wenig-ftens im Verlaufe des erften Jahres nach der Eröffnung des Friedhofes vernach-läffigt oder wo den bekanntgewordenen Mifsftänden kein Ende gemacht wird, ift verwerflich und kann in feinen Folgen höchft verderblich werden.

Als Beifpiel fei hier die Anlage des Friedhofes in Dalldorf bei Berlin erwähnt. Dort wurden die Bohrverfuche erft fpäter angeftellt und dabei der Grundwafferftand in einer Tiefe von 1,30m unter der Erdoberfläche feftgeftellt, fo dafs die Leichen anftatt vom abforbierenden Boden einen Teil des Jahres von Waffer umgeben waren.

Auch in Verona haben wir konftatiert, dafs bei Wiederbenutzung eines Erdgrabes die noch gut erhaltenen Teile eines vollftändig feuchten Sarges (der Friedhofboden ift dort tonhaltig) mit Knochenreften von gelblichfchwarzer Farbe vorgefunden wurden.

In Warfchau auf dem Powązkowski-Friedhofe fleht das Waffer im Frühjahre im füdlichen Teile des Friedhofes D (!) unter der Erdoberfläche, fo dafs die Leichen bei einer Tiefe der Gräberfohle bis zu 2,30m (!) fleh vollftändig im Waffer befinden. Aufserdem ift auch die Anlage des Friedhofes im Werten der Stadt bei dem zumeift herrfchenden Weftwinde verwerflich.

Auf dem neuen, im Norden der Stadt gelegenen Warfchauer Friedhof in Brudno mufste wegen des aufserordentlich lockeren Sandbodens der letztere durch Anpflanzungen und Düngung gefertigt werden, da die Leichen bald nach der Beftattung oft von der Beifetzungsftelle verfchoben und in die Tiefe geprefst wurden.

IS4-

Exhumieren

von

Leichen

etc.

Aufser den fchon erwähnten Mifsftänden ift ein nicht minderer Nachteil für die öffentliche Gefundheit darin gelegen, dafs Leichen, insbefondere infektiöfe, exhumiert werden und aufser Gebrauch gefetzte Friedhöfe zu anderen Zwecken benutzt werden.

Obwohl der Gefundheitsrat des Departements Gironde (1875) die Vornahme von Exhumationen nur im Winter empfiehlt, fo kann fich oft der Fall ereignen, dafs zu gerichtlichen und anderen Zwecken Ausgrabungen auch im Sommer vorgenommen werden müffen, und folche einzelne Fälle können, wenn es fich um

infektiöfe Leichen handelt, Anlafs zum Ausbruche von Epidemien geben, umfo-mehr als die Exhumationen in den erften Stadien des Zerfetzungsprozeffes vorgenommen zu werden pflegen.

In Japan gab im Jahre 1879 das Oeffnen der alten Choleragräber den Anlafs zum Ausbruche einer neuerlichen Choleraepidemie.

wo vor

In Perfien wurden Perfonen, welche an Ausgrabungen auf Friedhöfen teilnahmen 10 Jahren Peftleichen begraben worden waren, infolge blofser Berührung der Knochen von der Peft befallen.

Die Ausgrabungen follen daher nur unter Beobachtung der gröfsten Vor-flchtsmafsregeln und nach vorausgegangener Desinfektion der alten Gräber gefchehen.

Das Oeffnen und das Betreten der Grüfte ift, wie längft nachgewiefen worden ift, gleichfalls mit Gefahren verbunden. Der Verfuch, die Grüfte dadurch zu reinigen, dafs man brennende Körper in fle hinein wirft, kann nicht als ernft betrachtet werden, da fleh die Gruft nach 24 Stunden von neuem mit Fäulnis-gafen füllt.

Auch die Umgrabungen der Erdgräber bei ihrer Wiederbenutzung bieten gröfsere Gefahren, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt. In diefem Falle wird die Erde, welche mit der Leiche während eines Turnus in Berührung ftand, bei einem folgenden Turnus, infolge der Umgrabungen mit allen ihren organifchen Subftanzen und infektiöfen Stoffen an die Oberfläche geführt, und fo kann der Boden nicht nur in der Zerfetzungszone, fondern auch durch und durch bis an die Oberfläche infiziert werden.

Hiernach wird man wohl trotz aller Vorflchtsmafsregeln nie mit ruhigem Gewiffen fleh fagen können, dafs allen Anforderungen der Friedhofshygiene ent-fprochen fei. Es läfst fleh nicht leugnen, dafs ein Friedhofboden mit entfprechen-der Befchaffenheit und günftigen Grundwafferverhältniffen die nichtinfektiöfen Leichen, ohne nachteiligen Einflufs auf die Lebenden auszuüben, beherbergen könne. Dennoch wäre die Aufgabe des Erdbodens, welche in diefem Falle in der Paralyfierung der giftigen Wirkungen der feften und flüchtigen Kadaveralkaloide beftehen würde, auch allzu grofs und nach einigen Rotationen wegen der möglicherweife eingetretenen Ueberfättigung des Erdbodens nicht lösbar. Anderer-feits aber wird dem Erdboden nicht nur die Beherbergung von nichtinfektiöfen, fondern auch von folchen Leichen aufgezwungen, die mit anfteckenden Bazillen behaftet find. Die Folgen eines folchen unvernünftigen Betriebes find in den immer und immer wieder auftauchenden epidemifchen Krankheiten begründet.

155-

Verbrennen

der

Zur Verminderung der gefährlichen Nachteile der natürlichen Beftattungs-arten find viele Verfahren vorgefchlagen worden, die teils in der Erhaltung der Gräberabluft, irdifchen Hülle des menfchlichen Leichnams, teils in Schutzvorrichtungen beftehen, welche das Entweichen der fchädlichen Fäulnisgafe aus dem Grabe verhindern oder diefe auch gänzlich vernichten follen.

In letzterer Beziehung gilt das Verfahren der Verbrennung der Gräberabluft als das vollkommenfte und richtigfte. Der Hauptzweck desfelben befteht darin, einen Mittelweg zwifchen den natürlichen und künftlichen Beftattungsarten, wie Verbrennung durch chemifche Subftanzen und Feuerbeffattung, zu finden.

Den erften Verfuch der Gräberabluftverbrennung fchlug Panizza 1877 vor. Die Leichen follten in einer Art von mit Einzelzellen verfehenen Nekropolen beigefetzt werden, und die von der Zerfetzung diefer Leichen herftammenden Gafe follten zuerft die perforierten Särge und die um diefe angebrachten Kohlen- und Grandfchichten paffieren, wodurch fie in ihrer Schädlichkeit

teilweife paralyfiert werden. Durch in jede Zelle mündende Abluftkanäle follte die Abluft in einen 10m hohen Hauptkanal geführt werden, in deffen Mittelpunkt fich ein Verbrennungsherd befinden follte. Hierbei wurde auch die Unmöglichkeit der Begrabung von Scheintoten, dank der Perforierung der Särge, von Panizza hervorgehoben. Die diefem Verfahren zugefchriebenen grofsen Vorteile könnten aber blofs unter der Vorausfetzung gröfstmöglicher Undurchläffigkeit des bei der Errichtung folcher Nekropolen zu verwendenden Baumateiials erzielt werden. Nur in diefem Falle und bei vollkommen hermetifchem Verfchluffe der Einzelzellen würde die Gefahr des feitlichen Entweichens der unverbrannten Fäulnisgafe vollkommen vermieden, umfomehr als der Seitendruck diefer Gafe durch den freien Abzug, welcher ihnen infolge der Kanalöffnungen nach oben gefchaffen wird, auf ein Mindeftmafs herabgemindert erfcheint. Wir betrachten deshalb diefes Verfahren als eine bedeutende und fmnvolle Sicherheitsvorrichtung für ober- und unter-irdifche Steingräberbauten (Nekropolen).

Ein ähnliches Verfahren fchlug Schaeck-Jaquet 1881 vor, wobei die Totenftätten aus Monolithbauten aus Beton oder Portlandzement beftehen füllten. Die Wände der Einzelbauten follten an beiden Seiten mit 3 bis 5 Zellenreihen verfehen werden, zwifchen denen ein Hohlraum (Sammelkanal) in der Wand angelegt würde, in welchen die Zerfetzungsgafe von den Zellen durch die Abluftöffnungen freien Abzug finden und von da in den Schornfteinkanal ihren Weg zur vollftändigen Verbrennung fortfetzen follten.

156.

Vernichtung

der

Grab-

ausdünftungen.

157-

Ifolierung

der

Leichen.

Um die teil weife Vernichtung der faulen Grabesausdiinftungen oder auch nur ihr Entweichen aus den Begrenzungen des Grabes zu verhindern, entftanden vielfache Verfahren, die mehr oder weniger diefem Zwecke entfprechen. Die teilweife Vernichtung der Fäulnisgafe bildete die Aufgabe der von Pettenkofer, Stenhoufe u. a. vorgefchlagenen Behandlung der Leichen mit gefchichteter Holzkohle.

Folgende Vorgänge werden empfohlen. In einer Holzkifte wird eine 26mm ftarke Kohlen-fchicht aufgefchüttet, hierüber ein Leintuch ausgebreitet, diefes wieder mit einer 55 bis 75mm flarken Kohlenfchicht bedeckt, hierauf der Leichnam eingebettet und letzterer von oben wieder mit einer Kohlenfchicht von der gleichen Stärke bedeckt. Der Leichnam wird fodann mit dem Leintuch umwickelt; die Holzkifte wird mit einem perforierten Deckel gefchloffen und in einem ebenfalls perforierten Metallfarge beigefetzt. Die Konfervierung der Leiche dauert bei diefem Vorgang längere Zeit, und felbft bei geöffnetem Deckel wurde kein übler Geruch verfpürt.

Hornemann hält es für notwendig, die Erdgrube, in welcher ein folcher mit präfervativen Mitteln verfehener Sarg verfenkt werden follte, mit 6 Fufs zu beftimmen und den Sarg auf eine künftliche Schicht, aus einer Mifchung von Sand und Ton (?) beftehend, zu ftellen und ihn noch mit einer aus demfelben Material beftehenden Schicht zu bedecken.

Um eine möglichft vollkommene Ifolierung der Leichen von dem fie umgebenden Erdreiche oder Steinboden zu erreichen und hierdurch das Entweichen der Gafe aus den Gräbern zu verhindern, find fchon am Anfänge des XIX. Jahrhunderts (1829) Verfuche mit Särgen aus Portlandzement zu verzeichnen, wobei auch die Leichen mit Portlandzement bedeckt werden follten.

Trübenbach empfahl 1874 die Einfargung von Leichen in Steinfärgen aus fich erhärtenden mineralifchen Subftanzen mit hermetifchem Verfchlufs.

Gratry fchlug 1876 Nekropolen aus Beton mit Särgen aus demfelben Material vor, um das Explodieren der Särge, welches bei Bleifärgen öfter beobachtet wurde, zu verhindern. Auch find hier die viel empfohlenen Särge aus einer Gipsmifchung und Zement zu erwähnen.

Crulz gibt ein Verfahren von Leicheninkruftation in künftlicher Steinmaffe (hydraulifchem Beton oder Zement) an, wodurch er vollftändige Impermeabilität und Verhinderung des Entweichens der Gafe zu erreichen hofft. Die Leichen follten zuerft in ein Leintuch eingewickelt und in eine Mifchung von Kalk und Ton gebettet werden; hierauf follten fie mit vollftändig trockenem hydraulifchem Zement, fodann mit Gudron und Kalk (woraus eine dem Bitumen ähnliche Maffe entliehen würde) beftreut werden; diefe Maffe würde durch die Zugabe einer entfprechenden Menge Waffer in eine künftliche Steinmaffe verwandelt.

Vafflard will die Leichen in eine 40 bis 50cm ftarke Konfervierungsmifchung von Säge-fpänen und Phenolfäure einbetten.

Silveßri ift eine Leichenkonfervierungsmethode patentiert (1847), die in einer 4 bis 6 Monate dauernden Tränkung der Leiche in einer Löfung von Sublimat, Salmiak und Chlorzink mit Zugabe von künftlichem Steinpulver, Kreide und Chlorblei befteht, wonach die Leiche abgewafchen und mit arabifchem Gummi beftrichen werden follte.

Falkony fchlug eine Mifchung von fchwefelfaurem Zink und Sägefpänen vor, Mayet und Adrian eine folche aus Sägefpänen mit Holzäther.

Endlich ift noch das bekannte Vichot &° ft/h/ß/tezY-Konfervierungsverfahren zu erwähnen. Diefes befteht darin, dafs der Sarg mit einem Leichenmantel ausgefüttert wird, welcher aus wechfelnden Schichten von Kattun, karbonifiertem Papier und Charpie angefertigt ift, und dafs nach der Beifetzung des Leichnams das Innere des Sarges mit einer Pulvermifchung aus Gips, Holzkohle und Sägemehl beftreut wird.

158.

Erhaltung

der

Leichen.

159.

Schlufs-

ergebnis.

Die Verfahren, welche die Erhaltung der irdifchen Hülle des menfchlichen Leichnams anftreben, beftehen hauptfächlich im künftlichen Austrocknen (Mumifizieren) der Leichen oder in ihrer Einbalfamierung.

Bezüglich der erfteren Methoden find unter vielen Vorfchlägen zwei bemerkenswert.

Albin fchlug vor, die Leichen während 2 bis 3 Stunden einem warmen Luftftrom von 65 bis 75 Grad C. auszufetzen. Hierdurch foll fich die Leiche, nachdem fie einen gewiffen Teil ihres Gewichtes verloren hat, gut konfervieren.

Auch wurde vorgefchlagen, befondere Gebäude mit Zementkaften zu errichten, durch welche ein kalter Strom künftlich getrockneter Luft durchgeführt würde und die in diefem Karten beigefetzten Leichen in einen mumien artigen Zuftand verfetzt würden.

Auf die verfchiedenen Einbalfamierungsverfahren wird hier nicht näher eingegangen, da fie mit unferem Behandlungsftoff nichts Gemeinfames haben.

Von allen gefchilderten Methoden ift die Anwendung einer fchützenden Hülle (wobei allerdings auch nur eine teilweife Neutralifierung der Fäulnisgafe erreicht würde) und die fich anfchliefsende Verbrennung der durch diefe Hülle ge-wiffermafsen gereinigten Abluft am meiften zu empfehlen.

Nur bei der richtigen Anwendung diefer Mafsregeln während des Betriebes können die natürlichen Beftattungsarten geduldet werden und keine weiteren Bedenken nach fich ziehen. Allerdings tragen fie dem fo wichtigen fozialökono-mifchen Standpunkte auf keinen Fall Rechnung, da fie, wenn man auch die Raum-verfchwendung aufser acht läfst, eines befonderen Reforptionsmittels und Verbrennungsverfahrens (der Abluft) bedürfen. Aufserdem müfste die Verbrennung ftets überwacht werden.

Die Schutzvorrichtungen, deren Hauptziel die Verhinderung des Entweichens der Fäulnisgafe ift, was nur durch vollkommene Impermeabilität des Sargmaterials erreicht werden kann, find aber zu vermeiden, da fonft in jedem für Luft und Feuchtigkeit abgefchloffenen Sarge vollftändige Fäulniserfcheinungen eintreten würden.

Auch die Beflrebungen, die durch die Erdbeftattung hervorgerufenen Uebel zu paralyfieren, wie Düngung des Bodens und Ausfüllen der Gräber mit refor-bierenden und chemifch reinigenden Subftanzen, find oft verfehlt, da das Reforp-tionsmaterial auch der Ueberfättigung unterliegt und oft erneuert werden müfste.

Jedenfalls find die vorteilhafteften der erwähnten Hilfsmittel auf den Friedhöfen, auf denen die Erdbeftattung fich trotz ihrer nachgewiefenen Nachteile eingebürgert hat, auf das wärmfte zu empfehlen, da diefe wenigftens in gewiffem Mafse dadurch vermindert werden. Der Boden der Friedhöfe wird aber, wenn man an die Unmöglichkeit einer vollftändig günftigen Wahl des Geländes und an den aus wirtfchaftlichen Gründen entftandenen ungünftigen Betrieb denkt, eine Gefahr für

die öffentliche Gefundheit bilden. Dafs man fich der Gefahr, welche von den Begräbnisplätzen nicht nur während ihres aktiven Betriebes, fondern auch nach ihrer Schliefsung herftammt, in den letzten Jahrzehnten bewufst geworden ift, beweifen verfchiedene Vorfchriften bezüglich der Frift, welche nach dem Schliefsen der Friedhöfe verftreichen mufs, bevor fie zur Bebauung verwendet werden dürfen. In Oefterreich beträgt diefe Frift io Jahre, in Baden 20 bis 30 Jahre und in Preufsen 40 Jahre.

Es mufs, nachdem man den Zerfetzungsvorgang genau kennen gelernt hat, anerkannt werden, dafs man dem Erdboden zu grofse Aufgaben ftellt, wenn man von ihm eine hyperproduktive Reforptionstätigkeit, die er nicht zu leiften im ftande ift, verlangt.    ♦

Zwei Faktoren find-es, welche diefe Reforptionstätigkeit ftören und den günftigen Verlauf des Zerfetzungsvorganges hemmen. Erftens ift es die Unmöglichkeit der abfolut richtigen Wahl eines Friedhofgeländes, deffen Befchaffenheit auch in der Praxis allen idealen Anforderungen entfprechen würde, bei denen keine Nachteile für die öffentliche Gefundheit zu befürchten wären ; denn hierbei fprechen immer rein adminiftrative und wirtfchaftliche Verhältniffe mit. Zweitens ift der noch immer unrichtige Betrieb, der darin befteht, dafs man ohne genaue Prüfung des Verlaufes des erften Begräbnisturnus ihn auch noch weiter beibehält, ohne darauf Rückficht zu nehmen, ob der Gehalt des Bodens an organifchen Sub-ftanzen, von welchem die Reinheit der Grundluft und des Grundwaffers abhängig ift, fich nicht vielleicht bedeutend vergröfsert hat. Man mufs auch darauf gefafst fein, dafs dasjenige, was von den fchädlichen Grabemanationen aus der Grundluft nicht in die atmofphärifche Luft gelangt, durch ihre Auflöfung in dem nieder-fickernden Regenwaffer dem Grundwaffer zugeführt wird, befonders angefichts der durch die fixen Kadaveralkaloide verurfachten Gefahr.

Somit ift ein nur kleiner Hundertfatz von fchädlichen Gafen in der Grundluft lange noch kein Beweis für einen günftigen Verlauf des Zerfetzungsvorganges und für die vollkommene Ungefährlichkeit der Begräbnisplätze. Deswegen follen fowohl die Grundluft als auch das Grundwaffer, als die Träger je einer Hälfte jener Nachteile, auf das gründlichfte unterfucht werden. Dabei genügen aber die bisher üblichen chemifchen Unterfuchungen des Bodens (auf Qualität und Quantität der günftigen Mineralfalze und des Gehaltes an ungünftigen Humusfubftanzen, nebft feinen geologifchen Eigenfchaften, wie Porofität, Durchläffigkeit, Filtrationskraft und Luftgehalt) und des Grundwaffers nicht. Die Schädlichkeit oder Unfchädlich-keit der Grundluft und des Grundwaffers kann nur durch genaue bakteriofkopifche Unterfuchungen geprüft werden.

B. Anlagen für Feuerbeftattung.

7. Kapitel.

Entwickelung der neuzeitlichen Feuerbeftattung.

160.

Förderung

des

F euer-beftattungs-gedankens.

Im vorhergehenden wurden die Leichenbeftattungen in Erd- und Steingräbern und ihre bei den obwaltenden Verhältniffen unausbleiblichen Nachteile für die öffentliche Gefundheit im wefentlichen gefchildert. Diefe Uebelflände find auch zum gröfsten Teile — wenigftens vom hygienifchen Standpunkte — als unmittelbare Urfachen und zugleich Förderer des fich zu Gunften des Feuerbeftattungs-gedankens allmählich vollziehenden Umfchwunges auf dem Gebiete des neuzeitlichen Leichenbeftattungswefens zu betrachten. Allerdings waren es in diefer Beziehung nicht nur rein gefundheitliche Gründe, welche die alte Feuerbeftattungs-fitte wieder in das Leben gerufen haben. Es fprachen auch Gründe wirtschaftlicher Natur mit, die gleich den hygienifchen in keinem Falle zu unterfchätzen waren. Die Schwierigkeit in der Wahl eines den in Kap. 1 gefchilderten Bedingungen entfprechenden Friedhofgeländes, die ftets vorhandene Gefahr Seitens der vom Friedhofboden beherbergten infektiöfen Bazillen ; ferner der infolge von Rückfichten wirtschaftlicher Natur meiftens nur fehr Schwer erreichbare regelrechte hygienifche Betrieb, und endlich die in der letzten Zeit ungemein geftiegenen BodenpreiSe auch aufserhalb, immerhin aber in der Nähe der GroSsftädte — all dies bewog nicht allein die Vertreter der Hygiene und die rein ideal gefinnten Aefthetiker, Sondern auch die ftädtiSchen Behörden und die den oberften Regierungskreifen nahe-ftehenden Persönlichkeiten, für die Förderung des Feuerbeftattungsgedankens mit Wort und Tat einzutreten.

Die epochemachenden Fortschritte auf dem Gebiete der modernen Technik, insbesondere der Feuerungstechnik, erleichterten auch im wesentlichen die Wiedereinführung der antiken Feuerbeftattung. Letztere wurde dabei, wenigftens was den Verbrennungsvorgang felbft anbelangt, auf die höchfte Stufe der Vervollkommnung gebracht, dem fo wichtigen wirtschaftlichen und auch nicht minder wichtigen ethifchen und äfthetifchen Standpunkte vollauf Rechnung tragend.

Die natürlichen Beftattungsarten haben fomit feit der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, in der die neue Bewegung für die Wiedereinführung der Feuerbeftattung entftand, ihre hervorragende und fait ausfchliefsliche Stellung unter den Beftattungsarten eingebüfst.

Bevor man zur vollkommensten Art der künstlichen Beftattung, nämlich der neuzeitlichen Feuerbeftattung gelangte, wurden verschiedene Vor Schläge gemacht, welche die Zerstörung des menSchlichen Leichnams mittels geeigneter chemischer Substanzen zum Gegenstände hatten. In dieSer Beziehung Sind zwei Arten von Zer-Störung zu unterscheiden: die langSame und die Schnelle, und zwar die letztere durch Chemikalien, welche eine Starke ZerStörungskraSt beSitzen.

161.

Chemifche

Zerftörung

der

Leichen.

162.

Schlufs-

folgerung.

Von den künstlichen Verbrennungsarten mittels langSam wirkender chemiScher Substanzen iSt die Behandlung der Leichen mit gebranntem Kalk, der in das Grab gelegt wird, am bekanntesten.

Die Erde, welche das Grab umgibt, wird aufserdem mit antifeptifchen" Mitteln, wie Eifenvitriollöfung oder Ivarbolfäure, getränkt. Der Kalk verwandelt fich, nachdem er die Fäulnisprodukte eingefaugt hat, unter Starker Erwärmung in Kalkhydrat, welches alsdann wie eine alkalifche Substanz wirkt; die KadavermaSSe wird hierdurch poröSer und Sähiger, gröSsere Mengen von SauerStoff aufzunehmen. Dadurch wird auch Ammoniak aus den Stickstoffhaltigen Bestandteilen Schneller entwickelt und die Weiterbildung der hauptsächlichen Fäulniserreger, der Stickstoffhaltigen Mikroorganismen, verhindert. Das Kalkhydrat verbindet Sich mit der daraus erzeugten Kohlenfäure zu kohlenfaurem Kalk.

Unter den Chemikalien mit Starker Zerstörungskraft wurde von Schlimpert die Behandlung der Leichen mit Ammoniaknitrat vorgefchlagen ; diefes Sollte in einen bis 375 Grad C. erhitzten Tiegel, in welchem die Leiche eingefchloSfen wurde, ge-fchüttet werden.

Den bekannteften Vorfchlag auf diefem Gebiet machte Gorini. Er verflüffigt in einem Tiegel aus Tonerde bei einer Sehr hohen Temperatur eine befondere Art von Lava (.Liquide plutonique), deren Zufammenfetzung das Geheimnis Gorini’s bildet und wahrscheinlich ein alka-lifches Silikat ift. Der Leichnam wurde in diefe gefchmolzene Subftanz eingetaucht und nach etwa 20 Minuten vollständig verzehrt. Dabei entwickelten Sich als Verbrennungsprodukte Stickstoff, Kohlenfäure, Wafferdampf, kohlenfaurer Schwefel und phosphorfaures Kali. Da die Konfiftenz der Afche und der erwähnten Verbrennungsfubftanz verschieden war, So konnte die letztere durch eine Filtration mittels eines Metallfilters von der Afche getrennt und zu neuen Einäscherungen verwendet werden.

Auch wurde die Anwendung von fchwefelfaurem Aetznatron und Natronfalpeter zu demselben Zwecke vorgefchlagen.

Die grofsen Nachteile aller diefer Stark wirkenden und den Leichnam vollständig zerstörenden Chemikalien beftehen aber darin, dafs vor allem die Gefahr des Herausfpritzens der gefchmolzenen MafSe vorhanden ift, dafs ferner die Leichenteile Verkrümmungen unterliegen und endlich der ganze Vorgang als furchtbar unäfthe-tifch und unwirtschaftlich Sich darftellt. Aus diefen Gründen konnte Sich auch diefe künftliche Art der Beftattung mittels Stark wirkender Chemikalien nie Bahn brechen.

Vom ethifchen Standpunkte ift eine Solche Art der Verbrennung auf die gleiche Stufe mit der ebenfalls Schon vorgefchlagenen Verwertung menfchlicher Leichen zur Gewinnung verschiedener Produkte zu ftellen.

Hieraus ergibt Sich, dafs die einzig vollkommen hygienifche und äfthetifche künftliche Beftattungsart die Feuerbeftattung ift. Diefe bildet folglich den allein rationellen Ausweg und Sollte obligatorisch, und zwar wenigstens für die infektiöfen Leichen, eingeführt werden, um allen Bedenken, die Seitens der Hygieniker und auch Seitens der Laien gegen die Beftattung in Erd- und Steingräbern erhoben werden, ein Ende zu bereiten. Für Solche L'aile wurde die obligatorische Feuerbeftattung in Buenos Aires angeordnet, wo im Jahre 1890 bereits 9085 Leichen eingeäfchert wurden. Auch in Rufsland befteht diefe Mafsregel, und zwar ift Sie für Peftleichen verordnet.

Die halben Mafsnahmen, wie Verbrennung' der Kleider und anderer Gegen-ftände, welche mit dem Leichnam in Berührung ftanden, find angefichts der darauffolgenden Beifetzung des Infektionsherdes — der Leiche felbft — im Erd- oder Steingrabe ganz hinfällig. Die fakultative Leichenverbrennung der nichtinfektiöfen Leichen ift in allen Ländern ohne Ausnahme mehr als erwünfcht. Sie hat fich bereits in vielen den Errungenfchaften der Hygiene folgenden Staaten eingebürgert.

In manchen Ländern ift man infolge von nicht ftichhaltigen, religiöfen und juriftifchen Bedenken, welch letztere fpäter befprochen werden follen, auf dem veralteten Standpunkte der Unempfindlichkeit gegen die für die Menfchheit fo wertvollen und wichtigen Errungenfchaften der Hygiene und gegen die Fortfehritte auf dem Gebiete der öffentlichen Gefundheitspflege ftehen geblieben. Die Staaten, in denen fich aber in diefer Hinficht fchon ein grofser Umfchwung vollzogen hat, begehen immerhin noch darin einen Fehler, dafs fie den Kern des Uebels, die in-fektiöfen Leichen, im Erdboden dulden und fie nicht einer obligatorifchen Leichenverbrennung unterziehen. Den Gegnern der Feuerbeftattung möge insbefondere der Umftand, dafs die Anzahl der Leichenverbrennungsanftalten trotz aller Schwierigkeiten, die für ihre Errichtung beftehen, mit grofser Rafchheit anwächft, als Beweis dafür dienen, dafs der Feuerbeftattungsgedanke fich trotz aller Hinderniffe allmählich Bahn bricht und die breiten Maffen der Bevölkerung durchdringt.

Alle Einwendungen, die von den Gegnern der Feuerbeftattung erhoben werden, und zwar hauptfächlich der von ihnen vertretene agrikulturchemifche und juriftifche (der fog. kriminaliftifche) Standpunkt find, wie dies im weiteren auseinandergefetzt werden wird, als nicht ftichhaltig zu erachten. Im übrigen fprechen die über alles hervorragenden hygienifchen und wirtfchaftlichen Gründe, auf welche an diefer Stelle näher eingegangen werden foll, genügend dafür, dafs man allen Bedenken, und vor allem den unbegründeten davon, keine befondere Beachtung zu fchenken braucht.

a) Hygienifche Geßchtspunkte.

163.

Verbrennungs

vorgang.

Die Endprodukte bei der Verbrennung des menfchlichen Leichnams find ihrer Grundform nach denjenigen gleich, welche der Zerfetzungsprozefs mit reinem Ver-wefungscharakter ergibt. Wie beim letzteren Vorgang (fiehe Art. 26, S. 28) die Zerfetzung des Leichnams in der Bodenluft durch langfame Verbrennung auf kaltem Wege gefchieht, fo zerfetzt fich auch der Leichnam in der erhitzten Luft des Verbrennungsofens, allerdings rafcher und vollftändiger. Der einzige Unterfchied zwi-fchen den beiden Zerfetzungsvorgängen auf kaltem und auf warmem Wege befteht darin, dafs bei erfterem der StickftofT chemifche Verbindungen eingeht, indem er verfchiedenen Oxydationsftufen bis zur höchften falpeterfauren Form und deren Salzen ausgefetzt wird, während bei der Verbrennung der organifchen flickfloff-haltigen Beflandteile des menfchlichen Leichnams (ebenfo auch des Brennftoffes, wie Holz oder Kohle) freier StickftofT fich entwickelt. Die anderen gasförmigen Produkte, wie Kohlenfäure, Wafferdampf und fchwefelige Säure, werden von dem fich zerfetzenden Leichnam in beiden Fällen gleichermafsen erzeugt, mit dem kleinen Unterfchiede, dafs fich der Hauptbeftandteil der organifchen Stoffe im menfchlichen Körper, nämlich der Kohlenftoff (81,60 Vomhundert), beim Verwefungsvorgange in geringem Mafse in Kohlenoxyd verwandelt und in diefem oxydativ mangelhaften

Zuftande im Blute der Leiche zu finden ift¹⁰ °), während bei der Leichenverbrennung der Kohlenftoff der organifchen Subftanzen vollftändig zu Kohlenfäure verbrennt. Das gleiche gefchieht auch mit dem Kohlenftoff des Brennftoffes.

Bei der Feuerbeftattung ift die unerwünfchte Erzeugung von Kohlenoxyd ausgefchloffen, da die letztere nur bei eifernen Oefen, auf deren glühenden Wänden fich organifcher Staub anhäufen würde, Vorkommen könnte. Zur Vermeidung diefes gefährlichen Nachteiles werden auch die Verbrennungsöfen im Inneren nur aus feuerfeften Schamottefteinen hergeftellt.

Ein unwefentlicher Unterfchied befteht noch darin, dafs fich beim Zerfetzungs-vorgang auf kaltem Wege das Waffer aus dem Leichnam dem Bodenwaffer und dem durch die Oxydation des Wafferftoffes gebildeten Waffer beimifcht. Dagegen entweicht es bei der Verbrennung in Form von Wafferdämpfen.

164.

Agrikultur

chemifche

Bedenken.

Das hauptfächlichfte agrikulturchemifche Bedenken (das fog. Ammoniakargument) wurde durch die neuen Erfolge der Wiffenfchaft (Helbinger, Willfahrt, Goppelsröder u. f. w.) widerlegt. Es wurde nämlich der Feuerbeftattung vorgeworfen, fie entziehe dem Erdboden den gebundenen Stickftoff durch das Material an Steinkohle und Holz, welches als Brennftoff dem Erdboden entnommen wird. Der Mangel an gebundenem Stickftoff wäre aber nur dann von Bedeutung, wenn er die Vermehrung des freien Stickftoffes in der atmofphärifchen Luft zur Folge hätte. Dies ift aber, wie es fich erwiefen hat, nicht der Fall. Jene Menge an freiem Stickftoff, die aus der Verbrennung der ftickftoffhaltigen Stoffe des Leichnams und des Brennftoffes neben dem Wafferftofif hervorgegangen ift, vermehrt durchaus nicht den relativen Stickftoffgehalt der atmofphärifchen Luft. Schon längft wäre ja die Luft ver-fchlechtert worden, wenn man an die bis jetzt bereits verbrannten ungeheueren Vorräte an Kohlen und Holz zu rein induftriellen Zwecken denkt. Der Grund

dafs der reine Stickftoff fich wohl der pflanzlichen Welt

hiervon liegt darin

nicht affimilieren kann, wohl aber in Form von oxydativen Verbindungen, wie

falpetrige Säure, bezw. Salpeterfäure aus der atmofphärifchen Luft im Regenwaffer aufgelöft in den Erdboden gelangt, wo er fich in Form von falpetrigen Salzen an der Ernährung der Pflanzenwelt beteiligt. Hat der Stickftoff diefe Aufgabe erfüllt, fo entweicht er in die atmofphärifche Luft, um zur Stoffbildung der organifchen Subftanzen für den tierifchen Lebensprozefs beizutragen. In feinem weiteren Kreisläufe erreicht der Stickftoff mit den tierifchen Auswurfftoffen wieder den Erdboden, wo er von neuem einem Oxydationsvorgang unterliegt und in der Form von alka-lifchen Erdfalzen in den oberften Erdfchichten zu finden ift. Somit wird am nor

malen Verhältniffe zwifchen Sauerftoff- und Stickftoffmenge der atmofphärifchen Luft nichts geftört.

Die mineralifchen Beftandteile des menfchlichen Körpers, welche beim normalen Verwefungsvorgang teils in den Bodenwaffern nach den früher fchon erlittenen Umwandelungen gelöft werden, teils als fefte Rückftände die Knochenafche bilden und fomit in lösliche und unlösliche Beftandteile zerfallen, find bei der Feuerbeftattung als feuerfefte und flüchtige zu unterfcheiden. Die feuerfeften be-ftehen aus phosphorfauren Verbindungen, wie phosphorfaurem Kalk, Fluorcalcium, phosphorfaurer Magnefia, phosphorfaurem und kohlenfaurem Natron und Eifenoxyd. Da der Gehalt an Phosphor in der Knochenafche 20 bis 25 Vomhundert ihres Ge-famtgewichtes beträgt, und da aufserdem nachgewiefen wurde, dafs diefe Knochenphosphate den mineralifchen Phosphaten ähnlich find, fo ift es mehr als empfehlens-

106) Fodor fand in 100 cbcm Blut einer Leiche nach dreimonatlicher Dauer des Verwefungsprozefles 3,51 bis 4,24 cbcm

wert, die von der Verbrennung herrührenden Afchenrefte aus agrikulturchemifchen Gründen im Erdboden und nicht in den freiftehenden Kolumbarienarkaden beizufetzen, umfomehr als die Mineralphosphate als höchfte Oxydationsftufe des Phosphors, nämlich als Phosphorfäure nur an alkalifche Erden gebunden, anzutreffen find. Somit wird der für die Nahrungsftoffe der Pflanzenwelt oft fehr empfindliche Mangel an Phosphorfäure dadurch vermindert, wenn die in diefen Fällen nötige Düngung des Bodens, welche fonft durch Knochenmehl, Guano, Apatit u. f. w. bewirkt wird, durch diefe an fterilifierenden phosphorfauren und kohlenfauren Salzen reichen feuerfeften Verbrennungsftoffe erreicht werden kann.

Derfelbe Phosphor, der fo unverwertet in den Afchenurnen ruht, würde fomit für die Pflanzenwelt zu einem unmittelbaren und für die animalifche zu einem mittelbaren Nahrungsmittel und käme fodann, nachdem er feine Aufgabe erfüllt hat, in Form von phosphorfauren Salzen wieder in den Erdboden zurück. Unter den flüchtigen mineralifchen Beftandteilen find es die Chlorverbindungen, die fich bei der Feuerbeftattung als flüchtige Gafe entwickeln — das Chlornatrium fteigt von der Leiche als gelblich gefärbte Flamme empor —, durch den Schornflein entweichen und mit dem Regenwaffer wieder zum Erdboden zurückgeführt werden. Dabei werden fie, wie auch beim Zerfetzungsvorgang im Erdboden, mit rein oxydativem Charakter in gelöftem Zuftande mit den Bodenwaffern weiter geführt. Somit ftellen die unlöslichen Ueberrefle beim langfamen Verwefungsprozefs und die feuerfeften mineralifchen Ueberbleibfel bei der Feuerbeftattung ganz diefelben Knochenphosphate dar. Der einzige Unterfchied ift der, dafs beim langfamen Verwefungs-vorgang das Knochengerippe nicht frei von organifchen Stoffen bleibt, welche durch die Bodenwaffer erft mit der Zeit ausgelaugt werden. Hierdurch wird auch das Gewicht und der Rauminhalt der im Grab zurückbleibenden Knochenrefte im Vergleiche zur vollftändig kalzinierten und durch das Ausglühen von den organifchen Stoffen befreiten Knochenafche im Afchenraume des Verbrennungsofens viel gröfser.

Es fei hier noch hinzugefügt, dafs von der feuerfeften Knochenafche im Afchenraume nur die fchweren, fpäter leicht zerbröckelnden Afchenteile Zurückbleiben, da die leichte Afche, die fog. Flugafche, durch den beim Oeffnen der Flügeltüren entftehenden Luftzug in den Schornftein entweicht. Gleichzeitig mit der leichten Knochenafche vermengt fich auch die leichte mineralifche Holzfargafche, die 2 Vomhundert der gefamten Holzfargmaffe beträgt.

Auch das Leintuch, bezw. die Totenkleider werden zu einem mineralifchen Skelett, das während der Verbrennung das Knochenfkelett umhüllt und endlich als leichte Flugafche durch den Schornftein entweicht. Die Knochenafche bleibt alfo im Afchenraume allein unvermengt zurück.

Aufser den bereits befprochenen unwefentlichen Unterfchieden zwifchen einem reinen Verwefungs- und dem Verbrennungsvorgang, welche übrigens auch fchon die Feuerbeftattung als vorteilhaft erfcheinen laffen, befteht dennoch eine wefentliche Verfchiedenheit zwifchen diefen Prozeffen, nämlich die bei der Feuerbeftattung vollftändige Vernichtung der infektiöfen Bazillen, welche felbft beim günftigften Verlaufe des Verwefungs Vorganges wegen der zu niedrigen Erdbodentemperatur nie vollftändig eintreten kann.

165.

Kriminaliftifcher

Standpunkt.

Die gegen die Feuerbeftattung vom kriminaliftifchen Standpunkte erhobenen Einwendungen haben in den letzten Jahrzehnten durch die Errungenfchaften auf dem Gebiete der forenfifchen Medizin ihre Bedeutung verloren. Hierzu hat auch in manchen Städten die Einführung einer obligatorifchen Leichenfchau viel beigetragen. Die Bedenken, die feitens der Kriminaliften gegen die Leichenverbren-

nung als einer Vernichtung der Mordgifte erhoben wurden, hatten genauere For-fchungen auf diefem Gebiete zur Folge, wobei man zu dem Ergebnis gelangte, dafs die Vergiftungen von anorganifchen Giften meiftens auch in der Knochenafche noch nachzuweifen find. Bezüglich der organifchen Gifte, der fog. Pflanzengifte (Morphium, Strychnin u. f. w.), wurde von Selmi nachgewiefen, dafs die Wirkung diefer Pflanzengifte diefelbe ift wie bei den Leichengiften. Aufserde m zerfetzen fleh die Pflanzengifte rafch und find in ihrer urfprünglichen Zufammenfetzung nicht zu erkennen. Es unterliegt keinem Zweifel, dafs in manchen befonderen Fällen die wegen vorhandenen Verbrechensverdachtes durchgeführte Exhumierung die Mordgifte und den begangenen Giftmord nachzuweifen im ftande wäre; andererfeits be-fteht aber die gleiche Möglichkeit, dafs auch die Leichengifte für Mordgifte gehalten werden könnten, wobei der durch einen folchen Juftizirrtu m begangene Fehler viel gröfser und bedauerlicher wäre. In der Praxis find fchon leider viele ähnliche Fehler vorgekommen, darunter auch folche, wo die in den Körper gelangten Medikamente (Queckfilber, Bleizink u. f. w.) für Mordgifte gehalten wurden.

Somit genügt vollftändig eine geregelte Leichenfchau, die bei der obligato-rifchen Einführung der Leichenverbrennung ebenfalls obligatorifch fein müfste; dadurch würde allen bis jetzt erhobenen Bedenken, die der Entwickelung der Feuer-beftattung hinderlich waren und find, ein Ende gefetzt.

b) Wirtfchaftliche Gefichtspunkte.

166.

Raum- und Koftenerfparnis.

167.

Beftattungs

koften.

Zur Entwickelung der Feuerbeftattung, insbefondere in der allerletzten Zeit, hat aufser den gefchilderten hygienifchen Gründen auch die Ueberzeugung von dem grofsen wirtfchaftlichen Werte diefer Beftattungsart wefentlich beigetragen. Die einfehlägigen Zahlen fprechen allein für fleh. Während ein einzelnes Erdgrab famt den Reforptionswänden einer Grundfläche von 1,85 bedarf, und das Kolumbariengrab, in welchem der Sarg beigefetzt wird, einer Fläche von 1,60 üm, benötigt ein Afchengrab einer Zelle, deren Fläche nur 0,12 beträgt. Infolgedeffen flellt fleh das Verhältnis zwifchen einem Kolumbariengrab für die Beifetzung der Afche und einem Grabe für die Beifetzung der Leiche wie 1 : 14 dar. Ein noch mehr in die Augen fallendes Verhältnis befteht zwifchen dem Afchengrabe und dem Erdgrabe.

Die in manchen deutfehen Städten fchon beftehenden gefetzlichen Beftimmungen betreffend die Feuerbeftattung weifen deutlich die wirtfchaftlichen Vorteile in Bezug auf die Raumerfparnis der Feuerbeftattung gegenüber der Erdbeftattung nach.

So dürfen nach der Frankfurter (a. M.) Begräbnisordnung (vom 30. Auguft 1895) in einem Grabe bis zu 10 Afchenurnen beigefetzt werden. Dasfelbe gilt von einem Grabe, welches fchon zur Erdbeftattung einer unverbrannten Leiche benutzt wurde, nach 20 Jahren.

Als Folge diefer Beftimmungen ergibt fleh natürlicherweife eine Verlangfamung in der Notwendigkeit der Erwerbung neuer Friedhofgelände, bezw. in der Erweiterung der fchon beftehenden im Verhältnis von 1 : 10. (Nach den obigen Berechnungen könnte fleh letzteres allerdings gefetzlich bis auf 1:15 erftrecken.)

Aufser der Raumerfparnis und der daraus fleh ergebenden Koftenerfparnis find bei Betrachtung der wirtfchaftlichen Gründe, die für die obligatorifche Einführung der Feuerbeftattung oder wenigftens für ihre fakultative Zulaffung fprechen, bei beiderlei Beftattungsarten noch die eigentlichen Beftattungskoften in Erwägung zu ziehen.

Wenn man den Durchfchnittsfatz der Feuerbeftattungskoften mit demjenigen der Erdbeftattungskoften vergleicht, fo ftellt fich heraus, dafs der erftere bei manchen privaten Leichenverbrennungen gegenüber dem letzteren in einzelnen Fällen etwas höher ift. Jedoch bei Betrachtung aller Momente, die bei der Berechnung der Feuerbeftattungskoften in Erwägung zu ziehen find, kann als beftimmte Tatfache feftgeftellt werden, dafs bedeutendere Unkoften nur in Fällen des Abhanden-feins einer Leichenverbrennungsanftalt an Ort und Stelle und der fich daraus ergebenden Notwendigkeit des Leichentransportes nach der nächften ein Krematorium befttzenden Stadt verurfacht werden. In den Städten jedoch, wo Leichenverbrennungsanftalten errichtet worden find, ftellen fich fchon jetzt die Koften einer Feuerbeftattung zumeift etwas billiger, in keinem Fall aber teuerer als diejenigen einer Erdbeftattung.

Bei den vergleichenden Aufhellungen über die Beftattungskoften und allerlei Nebengebühren bei Beerdigung und Einäfcherung in derfelben Stadt müffen allerdings die für den wirtfchaftlichen Vorteil der Feuerbeftattung erft mafsgebenden Sargkoften herbeigezogen werden.

Wenn fich die Einäfcherungsgebühren, einfchl. der Nebenabgaben (und einfchl. der reli-giöfen Feier), beifpielsweife in Jena für die I. Klaffe auf 170,50 Mark, für die II. auf 124,25 Mark und für die III. auf 88,00 Mark belaufen und bei Beerdigung die Gefamtkoften entfprechend bezw. 109,00, 62,75 und 26,50 Mark betragen, fo fpricht doch entfcheidend für die gröfsere Billigkeit der Feuerbeftattung der dabei verwendete, nur ganz billige und leichte Holzfarg im Preife von 10 bis 15 Mark mit, während bei Erdbeftattungen gewöhnlich beffere Särge zum Preife von mindeftens 70 bis 80 Mark verwendet werden.

Ganz befonders vorteilhaft aber geftaltet fich die Feuerbeftattung für grofse Gemeinden, denen die Beftattung zahlreicher Spitalleichen und Embryonen, wie dies alljährlich auf dem Pere-Lachaife-¥ńedib.o{e zu Paris nach Taufenden gezählt vorkommt, auch Armenleichen obliegt. Die Verbrennungskoften ftellen fich dabei als ungemein billig dar; fo z. B. in Paris nur auf etwa 2,40 Mark für jede Einäfcherung. Viel teuerer find dagegen die Koften bei der Beerdigung von 491 Armenleichen (im Jahre 1894) für die Stadt München ausgefallen, und zwar beliefen fie fich durchfchnittlich auf ca. 13 Mark für eine Beerdigung.

168.

Endergebnis

Die angeführten Vergleiche bedürfen keiner Schlufsfolgerung-, die obigen Zahlen fprechen allein für fich.

Es ift mehr als felbftverftändlich, dafs bei Vergröfserung des Privatkremationen-betriebes die Koften jeder einzelnen Einäfcherung bedeutend herabgefetzt werden könnten. Das nur periodifche Inbetriebfetzen des Verbrennungsofens und die daraus folgende Unmöglichkeit der Ausnutzung der aufgefpeicherten Ofenwärme erfordert für jede einzelne Verbrennung das erneute Anheizen, was in Bezug auf die notwendigen beträchtlichen Brennftoffmengen die Gefamtkoften der Einäfcherung bedeutend vergröfsert.

Erft wenn für jedes Land die obligatorifche Feuerbeftattung und die dadurch bedingten ununterbrochen aufeinander folgenden Leichenverbrennungen Gefetz geworden fein werden, werden auch die wirtfchaftlichen Vorteile der Feuerbeftattung deutlich zum Vorfchein kommen, umfomehr als weitere Fortfehritte fowohl in der Konftruktion der Einäfcherungsöfen, wie auch in der Feuerungstechnik zu erwarten find.

8. Kapitel.

Feuerbeftattungsanlage bei fakultativer Leichenverbrennung.

169.

Lage.

170.

Gröfse.

Da zur Zeit die Feuerbeftattung nur eine fakultative Einrichtung ift, fo nimmt fie einen meift befcheidenen Teil der im übrigen der Erdbeftattung dienenden Friedhofanlagen ein. Von diefem Gefichtspunkte aus werden im nachfolgenden die der Feuerbeftattung im allgemeinen dienenden Einrichtungen und die zugehörigen Einzelheiten betrachtet werden.

Auf alle

Wie in Art. 49 (S. 43) fchon erwähnt, hat fich die Leichenverbrennungsanftalt — das Krematorium — nebft feinen Nebenanlagen, infolge verfchiedener Bedenken, und zwar hauptfächlich religiöfer Natur, unter den Baulichkeiten unferer Friedhöfe nur in einer verhältnismäfsig untergeordneten Stellung behauptet. Meift wird die Lage der Leichenverbrennungsanftalt in möglichft grofser Entfernung von der zentral gelegenen Friedhofskirche, bezw. -Kapelle angeftrebt und dadurch ihre Verlegung an die Peripherie des Friedhofgeländes hervorgerufen. Der in letzter Zeit in Sachfen erlalfene Gefetzentwurf, die Feuerbeftattung betreffend (Näheres fiehe in Kap. 10), verfchärft diefe letztere Mafsregel noch wefentlich. So darf (laut § 2) eine Feuerbeftattungsanlage nicht in der Nähe der Kirche oder des Begräbnisplatzes einer aufgenommenen chriftlichen Konfeffion errichtet werden. Dabei handelt es fich um fog. konfeffionelle P'riedhöfe oder fchlechtweg um Friedhöfe, welche ausfchliefs-lich mit Leichen der Bekenner chriftlichen Glaubens belegt werden.

Fälle fteht diefe Verordnung — wenn fie zunächft auch nur als Entwurf vorliegt — in der Gefchichte der Feuerbeftattung vereinzelt da; denn faft alle Leichenverbrennungsanftalten Deutfchlands, ebenfo jene der Schweiz, Italiens und Frankreichs, find auf den Friedhöfen errichtet worden. Dies ift für ein Krematorium auch die einzig richtige Lage; denn diefes kann gleich den anderen friedhöflichen Bauten ' auf einem bezüglich feiner günftigen Bodenbefchaffenheit fchon geprüften Friedhofgelände unbeanftandet errichtet werden. Seine Lage foll aber keinesfalls eine ver-fteckte fein, fondern eine freie, damit es von allen Seiten bequem und rafch erreichbar ift, fomit eine möglichft zentrale.

Für die Berechnungen der Gröfse der gefamten Grundfläche, die für die Zwecke der Feuerbeftattung auf einem allgemeinen ftädtifchen Friedhofgelände beanfprucht wird, können keine beftimmten Angaben gemacht werden, da fie völlig vom Umfange des Betriebes der bis jetzt nur in manchen Städten fakultativ eingeführten Feuerbeftattung abhängig find.

Im allgemeinen hat die Statiftik erwiefen, dafs im Anfänge, alfo bei Einführung der fakultativen Feuerbeftattung, an jedem Tage äufserftenfalls durchfchnittlich nur eine ftädtifche Leiche zur Einäfcherung gelangt. Nimmt man fomit die Zahl der Einäfcherungen im erften Jahre nach der erfolgten Zülaffung der fakultativen Feuerbeftattung im betreffenden Staate, bezw. in der bezüglichen Stadt, mit ca. 365 an, fo kann diefe an und für fich fchon reichlich bemeffene Ziffer auch für die folgenden Jahre als Durchfchnittsfatz der Einäfcherungen betrachtet werden.

Diefe letztere Ziffer gilt allerdings nur für Leichen der Privaten. In den Städten aber, wo Spital- und Armenleichen auf Koften der Stadt verbrannt werden (wie z. B. in Paris), mufs bei den einfchlägigen Berechnungen die jährliche Gefamt-zahl folcher Einäfcherungen berückftchtigt werden. Des weiteren mufs ange-

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

nommen werden, dafs die Hälfte der jährlich zur Beifetzung (nach der oben angeführten Gefamtzahl von 365) gelangenden Afchenrefte in der Kolumbarienhalle der Leichenverbrennungsanftalt felbft (wenn diefe eine folche befitzt) oder in den an das Krematorium lieh anfchliefsenden Kolumbarienarkaden untergebracht wird.

Die Gröfse der Grundfläche, die vom betreffenden Krematoriumgebäude famt den Kolumbarienarkaden in Anfpruch genommen wird, hängt natürlicherweife von der Anzahl der Nebenräumlichkeiten in der Leichenverbrennungsanftalt ab, für welche nähere Angaben im nächften Artikel zu finden find.

Die Gröfse der Grundfläche, die von den Afchengräbern im Freien — alfo im Urnenhain — beanfprucht wird, ergibt fleh aus der Multiplikation der Anzahl der Turnusjahre (welch letztere auf das Mindeftmafs herabgemindert werden kann) mit dem durchfchnittlichen Flächenraum, der für je ein Afchengrab und das in Längsund Querrichtung fleh anfchliefsende Zwifchenftück beftimmt ift, und mit der Anzahl der im Jahre zu erwartenden Fälle der Beifetzung von Afchenreften im Freien. Wie erwähnt, gilt bei den jetzt obwaltenden Verhältniffen für die letztere Zahl die Hälfte der Gefamtzahl von Beifetzungen, alfo beiläufig die Zahl 182, vollkommen.

Bezüglich der Abmeffungen eines im Freien gelegenen Afchengrabes mögen die 1900 für Mannheim erlaffenen Beftimmungen der dortigen Feuerbeftattungs-ordnung (flehe Art. 275) hier mitgeteilt werden. Dort werden für ein einzelnes Afchengrab oberirdifch 70 X 60 cm berechnet; die Zwifchenwände, welche die Gräber voneinander trennen, werden mit 30 cm Dicke angenommen.

Aufser diefer eigentlichen Afchengrab-Grundfläche mufs bei der Berechnung der Gefamtgröfse des Urnenhaingeländes auch das ein gewiffes Ausmafs beanfpruchende freie, unbelegte Gelände für Bepflanzung und für die Hauptwege famt den freien Plätzen beriickfichtigt werden.

Würde in der Zukunft die P'euerbeffattung obligatorifch eingeführt werden, fo würden für die Gefamtgröfse des ftädtifchen Afchengrabgeländes die gleichen Berechnungen wie die in Art. 42 (S. 39) für die Erdbeftattung vorgeführten in An- • Wendung zu bringen fein.

9. Kapitel.

¹

   Näheres hierüber: Handbuch der Hygiene. Bd. II, Abt. 2. Jena 1893. S. 34.

²

   Näheres hierüber: Pietzner, a. a. O., S. 96.

Baulichkeiten.

a) Gebäude für die Leichenverbrennung.

(Krematoriengebäude.)

1) Gefamtanlage und Konftruktion.

171.

Beftandteile

und

Grundrifs

anordnung.

Zugleich mit dem in unferer Zeit entftandenen Beffreben, die klaffifche Be-ftattungsart mittels Verbrennung in würdigerer und den ethifchen Anforderungen entfprechenderer Form wieder einzuführen, erwuchs auch das Bedürfnis nach eigenen Gebäuden für .das Unterbringen der Verbrennungsöfen, welche auch fämtliche Räume für repräfentative und Nützlichkeitszwecke enthalten follten. Dem Bedürfnis nach technifch vervollkommneten und bequemen Einrichtungen, und auch den Forderungen der Pietät entfprechend, foll das Gebäude für die Leichenverbrennung in feiner Grundrifsanordnung aus folgenden Räumlichkeiten zufammengefetzt werden:

1) Die Verfammlungs- oder Einfegnungshalle für Zwecke der Trauerfeierlich-keiten ; fie fei nach der Eingangsfeite völlig abgefchloflen und bilde den Hauptraum

des Leichenverbrennungshaufes, fei deshalb in be'fonders würdigen architektonifchen Formen gehalten. Der von diefer Halle zu beanfpruchende kleinfte Flächenraum läfst lieh nach den fchon vorhandenen Ausführungen mit ca. 100 flm bemeffen. Die Halle ift für die Zwecke der bequemen Teilnahme an der Beftattungsfeier mit Geftühl (wie dies meiftens in Amerika üblich ift) oder mit Bänkereihen zu verfehen.

2) Das Verfenkungspodium, etwa von der halben Gröfse der Verfammlungshalle-, es ift um einige Stufen über dem Fufsboden der Verfammlungshalle erhöht und wird im Hintergründe der Halle in einer Apfide oder Nifche angeordnet, damit der Verfenkungsvorgang und die hinter dem Podium aufgeftellte Kanzel für den Geiftlichen, bezw. die Rednerbühne vom Trauergefolge deutlich gefehen werden können.

Die im Podiumboden angebrachte Verfenkungsöfifnung follte während des Ver-fenkungsvorganges am beften durch das Dach des Baldachins, der mit dem Sarge zugleich verfinken foll, gefchloffen werden, wie dies z. B. in Gotha der Fall ift.

3) Ein Warteraum, für die Familienangehörigen zum Zwecke ihres Aufenthaltes vor und nach der Beftattungsfeier beftimmt, der neben die Verfammlungshalle zu legen ift.

4) Ein Leichenaufbewahrungsraum, eine Art proviforifcher Leichenkammer für i oder 2 Särge, der am beften mit dem Warteraum fymmetrifch, alfo ebenfalls an die Verfammlungshalle angefchloffen, anzuordnen ift.

Im Falle obligatorifcher Leichenfchau find hierfür mehrere Leichenkammern vorzufehen.

5)    Ein Raum für den Geiftlichen, am beften von der der Verfammlungshalle vorgelegten Vorhalle unmittelbar zugänglich.

6)    Ein Gefchäftszimmer (erforderlichenfalls mit Regiftratur), ebenfalls am beften fymmetrifch mit dem vorher erwähnten Raum 5 mit unmittelbarem Zugang von der Vorhalle aus gelegen.

7)    Räume für Damen und für das Unterbringen der Orgel, die im hinteren Teile des Gebäudes, alfo nächft dem Verfenkungspodium, getrennt oder gemeinfam, anzubringen find. Bei angemeffener Höhe der Verfammlungshalle kann der Orgelraum durch Orgelemporen — am beften über der niedriger gehaltenen Vorhalle — erfetzt werden, zu denen befondere Treppen führen müffen.

8)    Räume für das Unterbringen der Afchenrefte im Leichenverbrennungshaufe felbft, wie Kolumbariengänge, Kolumbarienhallen u. f. w., deren Angliederung an den Gefamtkörper kein Aufftellen von Regeln zuläfst.

9)    Aborträume, für Männer und Frauen gefondert.

Die vorftehend aufgezählten Räumlichkeiten, teils repräfentativen Charakters, teils für Verwaltungszwecke beftimmt, find am geeignetften im Erdgefchofs des Leichenverbrennungshaufes unterzubringen.

In das I. Untergefchofs, wo der eigentliche Einäfcherungsbetrieb bewerkftelligt werden foll und das mit einem befonderen Zugang an der Rückfeite des Gebäudes verfehen werden mufs, find folgende Räume zu verlegen:

1)    Ein Verbrennungsraum mit einem oder zwei (im Falle der Anwendung von Ofenkonftruktionen, die ein Aufeinanderfolgen von Einäfcherungen nicht ge-ftatten) Einäfcherungsöfen. Diefer Raum ift am beften unmittelbar unter der im Erdgefchofs befindlichen Verfammlungshalle anzuordnen.

2)    Ein Verfenkungsraum unter dem Verfenkungspodium des Erdgefchoffes,

die Verlängerung des Verbrennungsraumes bildend. In diefem Raume find die VerfenkungsVorrichtungen unterzubringen, falls die Verfenkung nicht hydraulifch bewerkftelligt wird, wie etwaige Luft- oder Oelpumpen und die Dreh- und Schiebebühne.

3)    Räume für den Heizer und den Wärter — erforderlichenfalls auch mit deren Wohnungen, die in einem befonderen Flügel des Untergefchoffes vorzufehen find.

4)    Ein Sargmagazin, zugleich Geräteraum, womöglich mit einem Kranzlagerraum verbunden.

5)    Räume für die Aufbewahrung von Afchenkapfeln und Urnen.

6)    Ein Abortraum, am beften unter den Aborten des Erdgefchoffes angeordnet. Diefes I. Untergefchofs foll, im Falle es nicht auf dem Grundftück frei zu

liegen kommt — was fich in manchen Fällen leicht ergibt — mit tiefen Lichtgräben umgeben werden und einen befonderen Zugang an den Neben- oder Rückfeiten des Gebäudes erhalten.

Die Feuerftätte mit den erforderlichen Koks- und Holzlagerräumen, wie fich dies aus der gewählten Ofenkonftruktion ergibt, findet ihren Platz im tiefergelegenen II. Untergefchofs, das mittels einer kleinen eifernen Treppe, am beften in der nächften Nähe des Ofens angeordnet, mit dem I. Untergefchofs zu verbinden ift. Selbftverftändlich braucht nicht für die Ausbildung des II. Untergefchoffes das ganze I. Untergefchofs unterkellert zu werden, fondern nur ein unbeträchtlicher, an feiner Rückfeite gelegener Teil.

Die vorftehend für das Erdgefchofs und beide Untergefchoffe aufgezählten Räumlichkeiten dürften wohl als den gegenwärtigen Anforderungen entfprechend zu erachten fein.

172.

Die erften Löfungen für die Grundrifsanordnung und Raumverteilung in den Ausgefuhrte Gebäuden für Leichenverbrennung waren, wenn auch in mancher Beziehung unvoll-verteiiungen. kommen, gleichwohl für die fpäteren Krematorien ein Vorbild, und zwar find in diefer Beziehung in erfter Linie die beiden älteften Leichenverbrennungshäufer, jene zu Mailand (gegründet 1876) und zu Gotha (gegründet 1878) zu erwähnen.

Die Raumanordnung im Mailänder Krematorium ift infofern ungünftig getroffen, als fich fämtliche Räume in einem einzigen Erdgefchofs befinden. Der Feierlichkeitsraum ift durch eine Wand von dem Raume getrennt, worin die technifchen Verrichtungen (das Anheizen und die Bedienung der Oefen) erfolgen. Hinter diefer Wand, alfo im letztgenannten Raume, ftehen drei Verbrennungsöfen, deren Einäfche-rungstüren in der erwähnten Scheidewand angebracht und vom Feierlichkeitsraume aus zugänglich find. Diefe Anlage ift infofern tadelnswert, als das Einfahren des Sarges auf dem Gleife und das Oeffnen des den verfammelten Angehörigen ficht-baren Verbrennungsraumes ein beengendes Gefühl hervorrufen.

Diefelbe Grundrifsanordnung ift in Zürich, fowie in den meiften italienifchen Städten beibehalten worden, mit dem Unterfchiede, dafs fich in manchen Krematorien, wie z. B. zu Bologna, Verona u. f. w., der Gaserzeuger und die Räume zur Aufbewahrung des Betriebsmaterials in einem Untergefchofs befinden.

Weit glücklicher gewählt ift die Anordnung der Räume in der Leichenverbrennungsanftalt zu Gotha. Alle Manipulationsräume famt dem Ofen befinden fich dort im Untergefchofs, wohin der Sarg aus der Verfammlungshalle, die im Erdgefchofs angeordnet ift, nach beendigter Feierlichkeit mittels hydraulifchen Aufzuges langfam verfenkt wird.

In den übrigen Leichenverbrennungsanftalten Deutfchlands, wie in denjenigen zu Mannheim, Mainz, Offenbach a. M., Heidelberg u. f. w., ift die gleiche fachgemäfse Raumanordnung wie in Gotha getroffen worden. In Offenbach konnte allerdings die gleiche zweckmäfsige Löfung der Raumverteilungsfrage nicht erreicht werden, da fich dafelbfl der hohe Grundwafferftand als ftörend erwies. Der Sarg mufs nämlich vom Boden des Untergefchoffes etwas gehoben werden, damit er auf die Plattform, die fich in gleicher Höhe mit dem Verbrennungsraum befindet, gelangt, um von dort auf dem Rollwagen zur Einäfcherungstiir angefahren zu werden. — Im Heidelberger Krematorium wurde aus Sparfamkeitsgründen der Verfammlungsraum famt dem Verfenkungspodium für den Sarg als offene Halle unmittelbar von der Friedhofftrafse aus zugänglich ausgeführt, was fich bei Regen- oder Sturmwetter als unpraktifch erweift.

Die Leichenverbrennungsanftalten, die in der letzten Zeit in Europa erbaut wurden, ftellen fomit Gebäude mit einem über Erdgleiche befindlichen Gefchofs vor, wobei die Feftlichkeitshalle oft mit einer Kuppel (Mainz, Hamburg u. f. w.) gekrönt wird.

Anders verhält es fich mit der Raumverteilung der Krematorien in Amerika, wo fie oft, wie z. B. in New York, aus örtlichen Gründen mehrgefchoffige Gebäude vorftellen. Empfehlenswert ift diefe Anordnung gewifs nicht, da die Leichenverbrennungsanftalt, ihrer pietätvollen Aufgabe gemäfs, immer einen abgefonderten Tempel darftellen foll. Vom allgemeinen Schema weichen nur die Leichenver-brennungshäufer in Tokio ab, und dies infoweit, als die gefamte Raumanordnung als eine fehr urfprüngliche Löfung der zu erfüllenden Aufgaben anzufehen ift.

173-

Bauait.

Beim Aufbau der Leichenverbrennungshäufer find infolge der fehr hohen Temperatur der durch die Mauerkanäle in den Schornftein abziehenden Verbrennungs-gafe alle durch das Feuer leicht zerftörbaren Bauftofife auszufchliefsen. Insbefondere gilt dies für die zur Herftellung der Umfaffungswände, Fufsböden und Decken be-ftimmten Materialien, die aufserdem noch leicht zu reinigen und, für den Fall, dafs ein zur Einäfcherung beftimmter infektiöfer Leichnam längere Zeit in den Krematoriumräumen verbleiben mufs, auch leicht desinfizierbar fein follen. Der letztere Fall ift hauptfächlich für einheimifche ftädtifche Leichname in Rückficht zu ziehen, da für die von auswärts in die Leichenverbrennungsanftalt gelangenden Leichen befondere Vorfichtsmafsregeln getroffen werden, wie z. B. eine die Verbreitung der Epidemie ausfchliefsende doppelte Einfargung des Leichnams. Deswegen ift für alle Räumlichkeiten, in denen etwaige Verrichtungen mit dem Leichnam vorgenommen werden (wie z. B. im Leichenaufbewahrungsraum) die Bekleidung der Wände bis zu einer gewiffen Höhe (ca. l,5om) mit Kacheln, glafierten Platten u. f. w. oder Anftrich mit Porzellanemailfarben und dergl. zu empfehlen.

Breite zu verfehen, die mit Kiefel-

cm

Bei der Herftellung der Mauern foll denjenigen der Untergefchoffe befondere Beachtung gefchenkt werden, und zwar find diefe in befonderer Stärke aus tragfähigen, feuerficheren und dichten Stoffen herzuftellen und zwecks weitgehendfter Undurchläffigkeit mit Hohlräumen von 6 bis 8 gur, Korkabfällen, feinem Sand u. f. w. auszufüllen find. Innenwände von geringerer Dicke find am beften als Monier-, Rabitz-Wände und dergl. auszuführen. Die unter der Erdoberfläche liegenden Grundmauern find gegen die von unten auffteigende, wie auch gegen die feitlich eindringende Feuchtigkeit in der Höhe der Kellerfohle mit ifolierenden Schichten aus gegoffenem Afphalt, Afphaltfilzplatten und dergl. zu

verfehen. Die Mauern felbft füllen in Zement gemauert und mit Zementüberzug und Teeranftrich bedeckt werden.

Die zwifchen den Gefchoflen anzubringenden Decken find als maffive Backftein-gewölbe zwifchen eifernen Trägern, als Eifenbetondecken oder auch aus Gips- oder Zementdielendecken herzuftellen. Holz ift, aufser für Wandverkleidungen in manchen der Wärme nicht ausgefetzten Räumlichkeiten, als Bauftoff tunlichft zu vermeiden. Die Fufsböden find in allen Manipulationsräumlichkeiten mit Zementeftrich, mit Belag aus Mettlacher Platten, Terrazzo und dergl. herzuftellen. Für die zum Aufenthalt des Trauergefolges beftimmten Räumlichkeiten können die Fufsböden aus hartem in Afphalt verlegtem Holz auf Betonunterlage hergeftellt und unter Um-ftänden auch mit Linoleum belegt werden. Die Oefen felbft find am geeignetften mit glafierten Verblendfteinen und blanken Befchlägen (zur Abfteifung der Wände) zu verkleiden.

Von der Verfenkungsplattform bis zu den Einäfcherungstüren des Verbrennungsofens ift für das Anfahren des Geftellwagens mit dem Sarge ein Gleis anzulegen. In allen Räumlichkeiten, und befonders in dem in Italien oft vernachläffigten Ein-äfcherungsraume, foll die peinlichfte Reinlichkeit herrfchen. In diefer Beziehung können die deutfchen Leichenverbrennungsanftalten, und befonders die Mainzer, als mullergültig angefehen werden.

174.

Aeufsere

Erfcheinung.

*75-

Schornftein.

In der äufseren Geftaltung des Krematoriengebäudes foll bezüglich der Architekturformen die ideale Monumentalität des Verbrennungsgedankens verkörpert werden. Der architektonifche Eindruck eines Leichenverbrennungshaufes mufs feierlich fein; feine Formenfprache foll aber, dem interkonfeffionellen Charakter des Baues Rechnung tragend, an keinen ausgefprochenen, irgend einer Konfeffion zu teil gewordenen kirchlichen Stil erinnern.

Bei der architektonifchen Ausgeftaltung der erften Leichenverbrennungsanftalten war für die fchaffenden Architekten, die vor eine neue, durchaus moderne Aufgabe geftellt wurden, die Ausbildung des Schornfteines eine befonders fchwer zu löfende Frage. Die erften Verfuche in diefer Beziehung, bei denen dem Schornftein keine entfprechend würdige architektonifche Ummantelung verliehen wurde und welcher dadurch fabrikmäfsig wirkte, find keinesfalls als gelungen zu betrachten. Zu einem folchen ungünftigen Ergebnis trug bei den erften Ausführungen die aus den Berechnungen fich ergebende beträchtliche Höhe des oberirdifch aufzuführenden Schorn-fteinteiles wefentlich bei. Diefe konnte in der letzten Zeit, dank den Vervollkommnungen in der Feuerungstechnik, bedeutend herabgemindert werden, wodurch die zu löfende Aufgabe nicht unbedeutend erleichtert wurde. Auf die zuerft unumgängliche und mangelhaft wirkende Betonung des hochgetriebenen Schornfteines (wie dies z. B. in Hamburg der Fall gewefen ift) konnte fomit verzichtet werden, um im Gegenteil mit allen zur Verfügung flehenden Mitteln feine Verbergung anzuftreben.

Vielerlei Löfungen letzterer Art find zu verzeichnen: wie Pfeiler, Türme u. f. w., wobei, falls der Schornfteinfchlot in einem Eckpfeiler des Gebäudes untergebracht ift, an der anderen Ecke, der Symmetrie wegen, meiftens die gleiche architektonifche Ummantelungsform gefchaffen worden ift. Wenn diefe Notmafsregel auch zur architektonifchen Unwahrheit führt, fo ift fie oft nur fchwer zu vermeiden.

Im weiteren ift bei der Geftaltung des Schornfteines feinem Zufammenhange mit der die Verfammlungshalle oft überdeckenden Kuppel gröfsere Beachtung zu fchenken. Ragt nämlich die letztere über den Schornfteinkopf empor, fo kann

leicht bei Sturmwetter (wie dies u. a. im Mainzer Leichenverbrennungshaufe beobachtet wurde) das Zurückbefördern der von der hohen Kuppel abprallenden Ab-zugsgafe in den Schornfteinfchlot eintreten. Deshalb ift bei geringer Schornftein-höhe für die Kuppel, falls eine folche überhaupt angebracht wird, eine flache Form zu empfehlen, wodurch den Schornfteingafen ein freier Abzug gewährt wird.

176.

Schornftein-

abmeffungen.

177.

Verbrennungs-vei fahren.

178.

Scheiter

haufen.

179.

Offene

Oefen.

Die Ermittelungen über die erforderliche Höhe und die Querfchnittgröfse, die dem Schornfteinfchlot bei dem gegenwärtigen, vervollkommneten Stand der Ofen-konftruktionen verliehen werden mufs, können im kurzen den Berechnungen von Heepke ¹⁰⁷) entnommen werden.

Nimmt man die zuläfflg geringfte im Schornfteinfchlot herrfchende Zugftärke mit 10mm Wafferfäule und die höchfte mit 30mm an, fo kann bei einer Aufsen-temperatur von 0 Grad C. und der Temperatur der Schornfteingafe von 250 Grad C. die Zugftärke z (in Millimeter Wafferfäule) mit 0,6 H angenommen werden, wenn H die Höhe des Schornfteines über dem Rofte bezeichnet. Hieraus ergibt fleh diefe letztere, und zwar in ihrem Mindeftmafs, wie folgt:

10

= 17 m .

H ___ _£

0,6 0,6

Da die ftündlich zur Verbrennung gelangende Brennftoffmenge B durchfchnitt-lich mit 100 kg angenommen werden kann und das Gewicht g der bei Verbrennung von 1kg Koks entwickelten Gafe mit 21,46 kg angegeben wird, fo ergibt fleh der Querfchnitt q des Schornfteinfchlotes, wenn feine Höhe mit 17 m eingeführt wird, aus

= 0,55 qm.

gB_

924 \/H

Der Durchmeffer des Schornfteinfchlotes kann fomit mit ca. 0,7 o bis, 0,8 o m be-meffen werden.

2) Leichenverbrennungsöfen, a) Ueberficht.

Der Leichenverbrennungsvorgang wird in unferer Zeit in einigen Ländern nach vollkommeneren, in den anderen nach technifch minderwertigen Verfahren ausgeübt. Man kann folgende fünf Arten von Verbrennungsverfahren unterfcheiden, die bezüglich ihres Wertes zueinander in einer anfteigenden Reihe ftehen.

Das vom wirtfchaftlichen und ethifchen Standpunkte am niedrigften ftehende und urfprünglichfte Syftem ift die Verbrennung im Feuer auf Scheiterhaufen, wie fie noch heute bei manchen Hindus, wie fchon in Art. 23 (S. 20) erwähnt, geübt wird und im Altertum gebräuchlich war. Vom Standpunkte der Aefthetik und Hygiene aus betrachtet hält diefes Verfahren keine Kritik aus.

Die zweite unvollkommene, aber in der Praxis noch immer angewendete Verbrennungsart ift diejenige in offenen Oefen. Der Leichnam bleibt bei diefem Verfahren mit dem Brennftoff in unmittelbarer Berührung.

So dient in Japan, wo diefe Art der Verbrennung die üblichfte ift, als offener Ofen eine muldenförmige Vertiefung, die im Zementboden eines aus leichtem Baumaterial hergeftellten Verbrennungsgebäudes angebracht ift; ihre Länge beträgt 3,5 Fufs, ihre Breite und Tiefe über 1 Fufs. Quer über diefe Grube, die mit Steinen ausgefüttert ift, werden als Roft nach der Art der Roftftäbe Holzklötze gelegt. Der Leichnam wird in einem runden Faffe aus Tannenholz, in dem er fich in fitzender Stellung mit aufgezogenen Knieen befindet, auf diefen Roft gelegt und

107) Siehe : Heepke, W. Die modernen Vernichtungsanlagen organifcher Abfallftoffe. I : Die Leichenverbrennungsanftalten (die Krematorien). Halle a. S. 1905.

mit io fchräg aufgerichteten Holzfcheiten umgeben. Unter dem Faffe in der Grube wird mittels Holz und Sägefpänen Feuer angemacht. Bald darauf zerfällt das Fafs, und der fichtbar werdende Leichnam wird mit einer Strohmatte bedeckt. Dies gefchieht zum Zufammenhalten des Feuers um den Leichnam und wegen der damit verbundenen Einfchränkung des Wärmeverluftes, fowie wegen der Erfparnis an Brennftoff. Das weitere Ueberleiten der Wärme auf die unteren Extremitäten des Leichnams (wodurch eine rafchere Verbrennung erzielt wird) gefchieht am Kopfende durch Befeuchten der glühenden Holzfcheite mit Waffer. Es fei zugegeben, dafs die Wärme dabei in erwünfchter Weife auf den unteren Teil des Leichnams geleitet wird; aber es geht durch den gebildeten und entweichenden Wafferdampf fehr viel Wärme verloren, und die Verbrennungsdauer wird dadurch bedeutend verlängert. Die zur Verbrennung des Brenn-ftoffes nötige Zufuhr der Betriebsluft wird künftlich durch Anblafen des Feuers mittels eines Fächers beforgt.

Der ganze Vorgang, der 7 bis 8 Stunden in Anfpruch nimmt, kennzeichnet fich anfänglich nur als blofses Austrocknen und als Verkohlung des Leichnams; dies dauert über eine Stunde. Hierauf folgt eine trockene Deftillation, wobei der Leichnam felbft als Brennftoff auftritt. Die Deftillation der Leiche ift immer mit einer unvollkommenen Verbrennung der Holz- und Leichen-gafe verbunden, welche auf dem Wege zum Schornftein, deffen Höhe das Gebäude zweifach überragt, einen äufserft Übeln Geruch und viel Rauch verbreiten. Dies ift ein Beweis, dafs fich die oberften, über der Leiche lagernden glühenden Holzfchichten als unvermögend erweifen , die auffteigenden Gafe vollftändig zu verbrennen. Ebenfo ift auch das für diefen Zweck empfohlene Anzünden der ganzen Brennmaffe von oben nach unten, damit die Leichengafe bei ihrem Auf-fteigen in den bereits in Glut gefetzten Schichten verbrennen, als verfehlt zu betrachten. Der proviforifche hölzerne Roft und der Brennftoff mufs nach 2¹ji Stunden erneuert werden, und die in die Vertiefung gefallene Leiche mufs nach dem Ablauf der erften Brennftufe mittels hölzerner Stäbe gehoben, mit einer frifchen Strohmatte bedeckt und von neuem angezündet werden. Während des ganzen Deftillationsvorganges werden Leichnam und Brennftoff in glühendem Zuftande erhalten, bis die Leiche in Afche zerfällt. Ueber dem Leichnam liegt das Skelett der Strohmatte, welches zuerft abgenommen wird; hierauf wird die Knochenafche — leicht zerreibbare Knochenftücke — von der mit ihr gemifchten Holzafche mit Hilfe von einigen Stäbchen getrennt.

Um das Anfammeln von Knochenafche zu erleichtern, kann nur ein wenig Afche und Schlacken bildender Brennftoff, alfo Holz, zur Verwendung kommen. Die wohlfeileren Brennftoffe, wie die fchwer auslösliche Kohle, Koks, unter Umftänden Torf, können bei diefer Verbrennungsart nicht angewendet werden. Für einen gewöhnlichen Leichnam ftellt fich der Holzbedarf auf 45kg; bei einer wafferfiichtigen Leiche erhöht fich der Verbrauch an Holz bis auf 75 kg. Die Verbrennung in offenen Oefen kann als der Uebergang vom oxydativen Verwefungsvorgang zur vollkommenen Verbrennung (Flammöfen u. f. w.) betrachtet werden.

Der Unterfchied und zugleich der grofse Vorteil der Verbrennung in offenen Oefen im Vergleiche zum Verwefungsvorgang befteht darin, dafs die Verbrennungs-gafe bei erfterer, obwohl unvollftändig verbrannt, fo doch weit unfchädlicher find als diejenigen beim Verwefungsvorgang, namentlich die bei ungünftiger Boden-befchaffenheit lieh entwickelnden Gafe; und was noch wichtiger ift: es werden bei diefer unvollkommenen Verbrennungsart immerhin die infektiöfen Bazillen in den Flammen vollftändig vernichtet.

Somit follte die Verbrennung in offenen Oefen, wenn fie fchon in manchen Ländern, die auf dem Gebiete der Technik noch nicht weit genug vorgefchritten find, in Verwendung fleht, doch nur auf den Friedhöfen aufserhalb der Städte vollzogen werden.

180.

Muffelöfen.

Aehnlich der Verbrennung in offenen Oefen, jedoch mit dem Unterfchiede, dafs fich der Leichnam nicht in unmittelbarer Berührung mit dem Brennftoff befindet, ift diejenige in Muffelöfen. Diefe beftehen aus den fonft für die Erzeugung

von Leuchtgas in Gebrauch flehenden Muffeln, in denen auch nur eine trockene Deftillation des iji der Muffel beigefetzten Leichnams erreicht werden kann. Eben-fo wie bei der Erzeugung des Leuchtgafes in der Muffel Koks als Endprodukt zurückbleibt, fo wird bei der Leichenverbrennung in den Muffelöfen eine ftick-ftoffhaltige, mit der Knochenafche vermifchte Kohle erzeugt. Der Unterfchied zwifchen der Verkokung der Steinkohle und der Verkohlung der Leiche befteht nur darin, dafs bei letzterem Vorgang der Zutritt der atmofphärifchen Luft als Betriebsluft mittels Anfaugen derfelben durch die Oeffnungen in der Muffel erzwungen wird. Hierdurch kann die Verbrennung der Leiche, wenn fie auch unvollftändig bleibt, immerhin erreicht werden.

Die Leichen- und Brennftoffgafe werden behufs Erzielung ihrer vollftändigen Verbrennung wieder durch die glühenden Kohlenfchichten in den Feuerkanal zurückgeleitet. Dies ift der leitende Grundgedanke aller bis jetzt vorgefchlagenen Kon-ftruktionen von Muffelöfen. Sie haben jedoch wegen der mangelhaften Ergebniffe in ihrem Betriebe keine Verbreitung gefunden.

181.

Flammöfen.

182.

Heifsluftöfen.

Eine bedeutende Vervollkommnung auf dem Gebiete der Feuerbeftattungs-technik bildet die Erfindung der Flammöfen, welche eine ausgebreitete Anwendung gefunden haben. Der Hauptunterfchied zwifchen den Flammöfen und den unvollkommenen Muffelöfen liegt im Endergebnis des Verbrennungsvorganges. Beim Muffelofen kann nur eine trockene Deftillation der Leichen erreicht werden, welche mit einem un vollftändigen Verbrennen der Abluftgafe verbunden ift; dagegen verbrennt in einem Flammofen der Leichnam vollftändig und zerfällt in weifsliche, leicht zerbröckelnde Knochenafche. Die Abluftgafe werden durch befondere Einrichtungen von allen organifchen Stoffen, die möglicherweife unverbrannt entweichen könnten, befreit.

Die Flammöfen beftehen im allgemeinen aus einer Feuerung mit oder ohne Roft und einem Einäfcherungsraume. Zur Erzeugung der Heizgafe werden Gasgeneratoren verwendet, in denen der Brennftoff infolge der unvollftändigen Verbrennung in Kohlenoxyd, Kohlenwafferftoff u. f. w. verwandelt wird. Die letzteren Gafe mifchen fich auf dem Wege zum Einäfcherungsraume mit entfprechenden Mengen zugeführter atmofphärifcher Luft, verbrennen darin mit klarer Flamme und äfchern den Leichnam ein. Die abziehenden Verbrennungsgafe, welche bei voll-ftändiger Verbrennung aus Kohlenfäure, Wafferftoff und Stickftoff beftehen, entweichen durch den Schornftein.

Obwohl die Siemens¹ fchen Heifsluftöfen fchon vor 30 Jahren in der Feuer-beftattungstechnik angewendet worden find, haben doch diefe und andere auf dem gleichen Grundgedanken des Regenerativverfahrens beruhenden Ofenkonftruk-tionen in der Praxis wenig Verbreitung gefunden. In Italien werden derzeit aus-fchliefslich Flammöfen in Betrieb gefetzt, ungeachtet der grofsen Vorteile, welche die Heifsluftöfen ihnen gegenüber bieten. Der Grund hiervoft ift vielleicht in den befchränkten Forderungen, die man in Italien vom ethifchen Standpunkt aus an die Feuerbeftattung ftellt, zu fuchen. In Deutfchland und auch in anderen Ländern, wie in der Schweiz, in Schweden u. f. w., hat man die Berechtigung diefes ethifchen Standpunktes vollauf anerkannt und dem technifchen Standpunkte in feiner Wichtigkeit gleichgefetzt.

Die Bewegung in diefer Richtung ift durch den erften europäifchen Kongrefs für Feuerbeftattung, der im Jahre 1876 in Dresden tagte, eingeleitet worden. Die

bezüglich der Vervollkommnungen auf dem Gebiete der Feuerbeftattungstechnik feitens des Kongreffes aufgeftellten Bedingungen lauteten wie folgt:

a)    die Verbrennung foll rafch vor fich gehen;

b)    fie foll ficher und vollftändig fein, und ein Halbverbrennen oder Verkohlen darf nicht flattfinden;

c)    der Prozefs foll in dezenter Weife und nur in ausfchliefslich für menfch-liche Leichen beftimmten Oefen vollzogen werden;

b) bei demfelben follen keine die Nachbarfchaft beläftigenden Verbrennungsprodukte, übelriechende Dämpfe, Gafe u. f. w. auftreten;

e)    die Afche foll unvermifcht, rein und weifslich, und ihre Einfammlung leicht und rafch ausführbar fein;

f)    der Apparat, fowie die Verbrennung felbft follen möglichft billig fein, und

g)    ohne Unterbrechung und befonderen Koftenaufwand follen mehrere Verbrennungen hintereinander vorgenommen werden können.

Aus diefen Gründen find in den erwähnten Ländern die Heifsluftöfen, die den zu Dresden aufgeftellten Forderungen einzig und allein entfprechen und in denen die Leichenverbrennung in idealfter und reinfter Weife vollzogen werden kann, zu faft ausfchliefslicher Verwendung gelangt.

Der erfte nach dem Heifsluftfyflem konftruierte Siemensiche Verbrennungsofen wurde bei der Eröffnung der Gothaer Leichenverbrennungsanftalt in Betrieb gefetzt. Der Hauptunterfchied zwifchen den Oefen diefer Art und den Flammöfen beftebt darin, dafs bei den letzteren, wie gefchildert, die Leichenverbrennung in der Flamme des entzündeten Gasgemifches gefchieht, während bei erfteren der Leichnam in der erhitzten atmofphärifchen Luft felbft mit kurzen Flammen brennt und fo nach und nach zu Afche wird. Somit gelangen in den Heifsluftöfen die Flammen überhaupt nicht in den Verbrennungsraum, wodurch der tief verletzende Eindruck, den das Flammenbett auf den Befchauer auszuüben pflegt, erfpart bleibt.

Von grofser Wichtigkeit ift aufserdem bei den Heifsluftöfen das gemeinfame

Dadurch verfchwinden auch die bei den Flammöfen oft auftretenden

und gleichzeitige Fortfehreiten der trockenen Deftillation und Kalzination, wodurch die ganze Leichenmaffe fchichtenweife von aufsen nach innen verkohlt und verbrennt.

Die letzteren

Explofionen der Wandungen mancher Organe des Leichnams, werden nämlich aufgezehrt, ehe die Hitze die Gafe im Inneren des Leichnams zu fo hoher Expanfion bringt, dafs die Wandungen der Organe unter ihrem Drucke zerplatzen.

Der einzige Vorteil, den die Flammöfen vor den Heifsluftöfen bieten, ift die bei den erfteren bedeutend kürzere Anheizungsdauer (nur bis höchftens 2 Stunden).

ß) Muffelöfen.

183.

Bauart

Cadet.

Für die bereits in Art. 180 (S. 216) ihrem Grundgedanken nach vorgeführten Muffelöfen feien hier die bekannteften Vorfchläge für ihre Konftruktion aufgenommen.

Die Bauart Cadet ftellt einen Muffelofen (Four à réverbère) dar, deffen Haupt-beftandteile Verbrennungsraum, Afchenraum, Schornfteinfchlot und eine Reverberier-tube find.

Die Afchenfalltür ift mit zwei Oeffnungen für den Zutritt der atmofphärifchen Luft in den Verbrennungsraum verfehen. Die Produkte der Deftillation werden behufs vollftändiger Ver-

brennung durch die lotrechte Reverberiertube unter den Roft wieder zurückgeführt. In den Verbrennungsraum mündet von oben der Schornfteinfchlot. Ein Verfuch mit der Verbrennung eines Hundekadavers (l,9okg) hat nach 35 Minuten Einäfcherungsdauer 75 s Afchenrückftände ergeben.

184.

Bauart

Brunetti.

185.

Bauarten

Terruzzi-Betti

und

Kopp.

186. Bauart Le Moyne.

Bei der Bauart Brunetti ruht der Leichnam auf einer Eifenplatte, worunter im Afchenraume ein Holzftofs angezündet wird. Die Ofenwände find mit Oefifnungen verfehen, deren Gröfse durch Schieber zu regeln ift¹⁰⁸).

Diefe Einrichtung, welche einen lebhaften Verbrennungsvorgang bewirken follte, erwies fich als unzureichend, und die Tür des Verbrennungsraumes mufste während der Verbrennung wiederholt geöffnet und die halbdeftillierte und verkohlte Leichenmaffe bis zu ihrer vollftändigen Kalzinierung durchgemifcht und aufgelockert werden. Die Unvollkommenheit diefer Vorrichtung geht fo weit, dafs fie felbft bei Anwendung aller vorerwähnter Mafsregeln doch immer nur in Verbindung mit einem Rauchverbrennungsofen gebraucht werden kann.

Durch den grofsen Wärmeverluft ift der Nachteil einer öftündigen Dauer des Verbrennungsvorganges und des für einen folchen Ofen unverhältnismäfsig grofsen Holzbedarfes (80 ks) erklärlich. Die Holzrückftände vermifchen fich mit mineralifcher Knochenafche, von welcher 56 Vomhundert als Flugafche durch den Schornftein entweichen.

Die Bauart Terruzzi-Betti befteht aus einem gufseifernen Ofen, deffen Haupt-beftandteile der Verbrennungs- und der Feuerungsraum find. In den letzteren werden die Verbrennungsgafe, bevor fie in den Schornftein gelangen, zur Erzielung ihrer vollftändigen Verbrennung geleitet.

Die Dauer der erften Deftillationsftufe beträgt 3 Stunden, worauf eine entfprechende Menge atmofphärifcher Luft zugeführt wird und die Leiche während diefer zweiten 2ftündigen Kalzi-nierungsftufe zu Afche verzehrt wird. Der Wärmeverluft und der Holzbedarf find grofs; die Verbrennung der Abluftgafe ift unvollkommen.

Auf dem gleichen Grundgedanken beruht der Muffelofen von Kopp, der aus feuerfefter Erde hergeftellt wird.

Bei der Bauart Le Moyne bildet den Ofen eine Tube, die von der Seite mit einer Marmortür gefchloffen ift; der Feuerraum wird mit Koks geheizt.

Der Leichnam wird erft nach 24ftündigem Anheizen eingeführt und verbrennt nach 6 Stunden. Die verkohlten Rückftände werden nach einer 24ftündigen Abkühlungsfrift aus dem Ofen herausgenommen. — Diefer Ofen wurde ungeachtet feiner grofsen ökonomifchen und hygienifchen Nachteile in Wafhington (1876) in Betrieb gefetzt und hat bei der Probeverbrennung eines menfchlichen Leichnams von 60 ks Gewicht 2 74ks Afchenrückftände ergeben.

y) Flammöfen.

In Art. 181 (S. 217) wurde die Konftruktion der zur Leichenverbrennung dienenden Flammöfen bereits im allgemeinen angegeben. Als Bauftoff für die inneren Räume foll Eifen möglichft vermieden werden, da das Gufseifen bei der hohen Temperatur, die bei diefer Bauart erreicht wird, Biegungen und anderen Deformationen unterliegt. Schmiedeeifen dagegen weicht bei der hohen Temperatur auf und verbrennt rafch zu Eifenoxyd. Somit kann und foll das Eifen nur von aufsen bei den Falltüren und in Form von Eifenftangen zur Verankerung der Oefen angewendet werden, damit Sprünge im erhitzten Mauerwerke vermieden werden.

187.

Bauart

Poili- Clericetti.

Bei der Bauart Polli-Clericetti befitzt der Ofen doppelte Wände aus Steingut, deren Zwifchenraum 60 cm breit ift, und ift mit einer farkophagähnlichen Umkleidung von Kalkftein verfehen (Fig. 224

¹⁰⁸)    Eine ähnliche Vorkehrung war bei den Leichenverbrennungsverfuchen in Japan — vor Einrichtung des Schorn-fteines — zu finden, wo ebenfalls die Wände durchlöchert wurden.

109)    Fakf.-Repr. nach: Christoforis, M. de. Étude pratique fur la crémation moderne. Mailand 1890. S. 68.

188.

Bauart

Müller

Flehet.

In den Hohlraum zwilchen den beiden Wänden wird durch Oeffnungen, die in der Umkleidung angebracht find, frifche Luft hineingeblafen, die auch die farkophagähnliche Aufsenhülle abkühlt und vor überflüfüger Erhitzung hütet. Die Luft entweicht fodann durch Oeffnungen, die den erftgenannten gegenüberliegen.

Das Innere des Ofens ftellt einen Kalzinierungsraum mit einem Rofte (l,so X 0,53 m) vor, unter dem fich ein Afchenfall befindet. Der Kalzinierungsraum ift mit 217 Oeffnungen verfehen, durch welche das Heizgas, eine Mifchung von Steinkohlenleuchtgas und atmofphärifcher Luft, in den Verbrennungsraum eintritt. 180 Oeffnungen find unterhalb des Leichnams in 10 wagrechten Reihen zu je 18 angeordnet; 36 Oeffnungen befinden fich unterhalb des Roftes in zwei Reihen zu je 18 und eine Oeffnung oberhalb des Kopfes der Leiche; auf diefe Weife wird ein förmliches Flammenbett gefchaffen.

Die erften 2 Reihen der Oeffnungen haben eine eigene Zuleitung, damit das Heizgas zuerft auf diefem Wege zugeführt und im Falle eines Scheintodes das Feuer auch fofort ge-löfcht werden kann¹¹⁰).

Der Verbrennungsvorgang befteht aus zwei Stufen: der trockenen Deftillation, bei welcher die Weichteile erft ausgetrocknet werden und dann verkohlen, und der Stufe der Kalzinierung, wobei eine nochmalige Zuführung einer ent-fprechenden Menge atmofphärifcher Luft erforderlich ift. Die Verbrennungsgafe ziehen zuerft nach unten, wodurch fie abgekühlt werden und ein Teil der Wärme, die mit den abziehenden Gafen entweicht, dem Mauerwerke abgegeben wird; dann erft entweichen fie durch den Schornftein.

Die Bauart Polli-Clericetti fand zum erften Male im Jahre 1876 bei der Eröffnung des Mailänder Krematoriums (bei der Verbrennung der Leiche feines Stifters Albert Keller) feine Anwendung. Der Gasbedarf betrug bei diefer Verbrennung 43 cbm ; die Verbrennung des 58 kg fchweren Leichnams, die 1V2 Stunden dauerte, hat 2,09 kg Afche ergeben. Diefer Ofen wurde aber bald darauf durch andere vollkommenere Konftruktionen erfetzt.

Beim Ofen von Müller & Ficket (Fig. 225 11X), der im Jahre 1878 entftanden ift, wurde das Siemens iche Regenerativverfahren angewendet.

Der Ofen befteht aus einem Verbrennungsraum /, der von einem aus feuerfeftem Steinmaterial errichteten Regenerator e umringt ift. Die Brenngafe mit vorherrfchendem Kohlenoxydgasgehalt, die im Gaserzeuger a durch Verbrennung von Holz entwickelt werden, vermifchen fich und verbrennen in der zugeführten atmofphärifchen Luft, und die erzeugte Flamme erhitzt das Mauerwerk des Regenerators bis zur Weifsglut. Die in letzterem aufgefpeicherte Wärme wird auch an die atmofphärifche Luft vor ihrer Vermifchung mit dem Kohlenoxydgas abgegeben.

Die erfte Stufe diefes Verbrennungsvorganges befteht in der Verdampfung des im Leichname enthaltenen Waffers. Mit dem entweichenden erhitzten Wafferdampf geht auch viel Wärme verloren, was allerdings auf den Verlauf des Verbrennungsvorganges nachteilig wirkt. Durch die hohe Temperatur ihm entweichenden gasförmigen organifchen Stoffe des Leichnams vollftändig verbrannt, fo dafs die Einäfcherung rauch- und geruchlos vor fich geht. Somit findet bei diefem Ofen anftatt der trockenen Deftillation, wie fie bei den Muffelöfen wahrzunehmen ift, eine vollftändige Kalzinierung ftatt, welche durch Entzündung des Mifchgafes erreicht wird. Der Verbrennungsvorgang

Fig. 224.

■IHIH

1111

Ofen von Polli-Clericetti¹⁰⁹).

Fig. 225.

SL

Ofen von Müller Cr Pichet¹¹ ').

des Wafferdampfes aber werden die mit

110) Bei einer geregelten Leichenfchau verliert diefe Einrichtung, die in erfter Linie zur Beruhigung der Volksmaflen dient, ihren Zweck und kann als nichtig betrachtet werden.

Ul) Fakf.-Repr. nach: de Christoforis, a. a. O., S. 79.

nimmt 1¹/z Stunden in Anfpruch ; feine Dauer könnte aber durch Einblafen frifcher atmofphärifcher Luft, welches nach Ablauf einer Viertelflunde nach Einführung des Leichnams zu erfolgen hätte, verkürzt werden.

Diefer Ofen fteht noch immer in der auf dem Friedhofe Pere-Lachaife zu Paris errichteten Leichenverbrennungsanftalt in Anwendung.

Im Ofen von Lagénardière (Fig. 226 u. 227 ¹¹²) wird als Verbrennungsraum eine Retorte, die 20 cm lang, 80 cm breit und 60 cm hoch und aus Gufseifen oder feuerfefter Erde hergeftellt ift, verwendet.

Unterhalb des Verbrennungsraumes V befindet fich zu beiden Seiten je eine Feuerung F, worin mit Steinkohle geheizt wird. Die durch den Heizftoff fich entwickelnden Brenngafe werden in den Verbrennungsraum geleitet und bilden, indem fie in der zugeführten atmofphärifchen Luft verbrennen, die Heizgafe, die den Leichnam verzehren. Die abziehenden Gafe werden aber nicht vollftändig verbrannt, und auch die Kalzinierung des Leichnams ift unvollftändig. Die Temperatur kann 1200 bis 1500 Grad C. erreichen; eine folche ift aber als zu hoch zu bezeichnen, da bei diefer Temperatur der Verbrennungsraum bis zu einem folchen Grade überhitzt wird, dafs die mineralifchen Rückftände eine unerwünfchte braune Farbe annehmen.

Fig. 227.

189.

Bauart

Lagénardi'ere.

Fig. 226.

If (fv

“-^>1

m-

A;

Ofen von Lagénardi'erell2).

190. Bauart

Poma- Venini.

Der Ofen von Poma-Venini gehört zur Gruppe der vervollkommnten Flammöfen und hat auch in der Praxis grofse Verbreitung gefunden.

Diefer Ofen (Fig. 228 u. 229 U3), deffen Länge 4m und deffen Höhe 2m beträgt, befteht aus einem Gaserzeuger z, der fich im Untergefchofs des Krematoriumgebäudes befindet, und ift aus zwei konzentrifchen Eifenblechzylindern zufammengefetzt, zwifchen denen fich ein Luftraum befindet. Der innere Zylinder ift mit feuerfeften Steinen ausgefüttert und befitzt einen Roft.

Es wird mit leichtem Holz geheizt, das mittels eines Füllfchachtes i¹ in den inneren Zylinder befördert wird. Das Holzgas fteigt durch Kanäle 2, 2 in das Erdgefchofs, wo fich die fämtlichen Ofenräume befinden. Durch diefe Kanäle find Leitungen 4, 4 gezogen, die bis in den Luftraum 3 des Generators im Untergefchofs gelangen, und durch welche die atmofphärifche Luft aus diefem Lufträume, nachdem fie fich an den Innenwänden des Generatorzylinders erhitzt hat, in den Verbrennungsraum emporfteigt. Vor dem Eintritte in den letzteren vermengt fich die erhitzte atmofphärifche Luft mit den Brenngafen, und diefe Gasmifchung wird durch zwei kleine feitliche Feuerungen 3, 3 entzündet (da die zur Selbftentzündung diefes Gasgemifches nötige Temperatur von 150 Grad C. nicht vorhanden ift). Die Flammen fchlagen durch die grofse Mittelöffnung und zwei kleinere Seitenöffnungen 6, 6 in den Einäfcherungsraum hinein und bewirken die erfte Stufe der trockenen Deftillation, wobei die Leiche ausgetrocknet und verkohlt wird. Im Verbrennungsraum find an den Seiten zwei kleine Kammern angebracht, welche wir als Regenerativkaften bezeichnen möchten und die von der atmofphärifchen Luft durchftrichen werden. Die letztere nimmt von den Wandungen diefer zwei Regenerativkaften die aufgefpeicherte Wärme auf und wird in derart erhitztem Zuftande in den Verbrennungsraum geführt, wo fie die Verbrennungsftufe einleitet, indem die Flamme verftärkt und dadurch der Verbrennungsvorgang befchleunigt wird. Somit verliert die Verbrennung in ihrer zweiten Stufe fchon den Charakter der trockenen Deftillation, ift aber noch immer weit davon entfernt, eine vollftändige zu fein.

Hl) Fakf.-Repr. nach ebendaf., S. 80.

113) Nach: Apparechio cremaiorio brevettato dell' Ing. Venini.

Die dritte und letzte Verbrennungsftufe befteht in der weiteren Vervollftändigung des Ein-äfcherungsvorganges und in der gänzlichen Verbrennung der in den Schornftein entweichenden Verbrennungsgafe. Dies wird durch das Anbringen zweier kleiner Gasfeuerungen erreicht, in welche ein Teil der Holzgafe aus dem Gaserzeuger geleitet und kleineren Mengen atmofphärifcher Luft Zutritt ermöglicht wird. Eine diefer Gasfeuerungen ift gleich beim Austritte der Gafe aus dem Verbrennungsraume, die andere am Fuchs des Schornfteinfchlotes angebracht. In den Flammen diefer Feuerungen werden auch noch alle unverbrannt gebliebenen gasförmigen Stoffe vernichtet. — Die Temperatur der erften Stufe beträgt 600 Grad C. und diejenige der zweiten 800 Grad C. Die 7,50m betragende Höhe des Schornfteinfchlotes erwies fich als genügend¹¹⁴). Der Schornftein über dem Dache ift daher unauffällig. Die Afchenrefte betragen 3 bis 4 Vom-

Fig. 228 u. 229.

|M

il

[1:to

Hi!

HH

kk

rO

Ofen von Poma-Venini¹¹³).

hundert des gefamten Gewichtes des Leichnams. Durchfchnittlich beträgt das Afchengewicht 2 72 ks. Der Holzbedarf beziffert fich auf 275 bis 300 kg.

Zur Einführung des Leichnams in den Verbrennungsraum wird von Venini zum erften Male ein befonders konftruierter, eiferner, vierräderiger Gleiswagen vorgefchlagen, deffen Plattform mit vier Spurkranzrollen verfehen ift. Letztere greifen mit dem Spurkränze in die Rillen der darauf beweglich gelagerten Eifenplatte. Die letztere kann fomit famt dem daraufftehenden Sarge in den Verbrennungsraum hineingefchoben werden, wo entfprechend angeordnete Rollen wieder in die Rillen der Eifenplatte eingreifen. — Nach 1 y2ftündiger Dauer des Verbrennungsvorganges wird die Leiche vollftändig zu Afche verzehrt; die Eifenplatte, auf welcher fich die Afchenrefte befinden, wird wieder vom Ofen auf den Wagen zurückgezogen und die Afche in einer Urne gefammelt.

Venini’iche Oefen find zumeift in italienifchen Städten zur Anwendung gelangt, fo in Brescia (1883), Pifa (1885), Bologna (1889), Verona (1888), Modena (1890),

¹¹⁴) Allerdings bietet diefe Höhe, die bei weitem kleiner ift als die kleinfte Schornfteinhöhe, keine Sicherheit gegen das Hinausfchlagen der noch unverbrannten, alfo gefährlichen Rauchgafe während des Offenhaltens der Feuerungstür.

Spezia (1891) und a. a. O. In Mailand wurde er wegen des ziemlich grofsen Holzbedarfes und der dadurch bedingten beträchtlichen Koften jeder einzelnen Verbrennung aufser Gebrauch gefetzt. Auch in Kopenhagen kam der Veninïîche Ofen zur Anwendung.

Der Ofen von Gorini (Fig. 230¹¹⁵) befteht aus einer grofsen Feuerung A und einer kleinen G nebft dem Verbrennungsraume C. In der grofsen Feuerung wird mit 100 bis 150 kg Holz und einigen Kilogramm Steinkohlen geheizt.

Die Brenngafe ziehen nach dem Verbrennungsraume ab, deffen Boden 1"> höher liegt als derjenige des Feuerungsraumes, und vermifchen fich dafelbft mit der durch wagrechte Kanäle zugeführten atmofphärifchen Luft. Die Flamme beftreicht den Leichnam ringsum und verzehrt ihn zu weifslicher Knochenafche. Die Verbrennungsgafe werden vom Einäfcherungsraume nach unten geleitet, wo üe im Koksfeuer der kleinen Feuerung verbrennen, um von den organifchen Stoffen befreit zu werden und in den Schornftein H zu entweichen. Der Zug im Ofen wird durch den Schornfteinfchieber entfprechend geregelt; doch ift die Wirkung diefer Schieber infoweit nachteilig, als durch den zu ftarken Zug die Afchenbeftandteile oft in den Schlot mitgeriffen werden. Die Verbrennungsdauer beträgt 1¹/z bis 2 Stunden. Die Temperatur beziffert fich auf 600 bis 700 Grad C. Der Einäfcherungsvorgang kann durch die Schau Öffnungen L, L beobachtet werden.

Der Gorini fche Ofen ift jetzt noch in Mailand im Betrieb. Aufserdem ift der erfte Ofen, der auf dem Père-Lachaife-Friedhofe zu Paris in Verwendung fteht, nach dem Syftem Gorini gebaut worden. Rom (1883), Lodi (1887), Turin (1887) und Siena (1896) befitzen gleichfalls Gorini’lche Oefen.

Als eine ähnliche Konftruktion, eigentlich nur eine Abänderung der Gorini ichen Bauart, ftellt fich der Ofen des Nippory Crcmatory in Tokio (1889) dar.

Derfelben Bauart nähert fich auch der Ofen von Eff aie an, der in Woking (Surrey) angenommen wurde (1880).

Diefer Ofen befitzt aufser einem Verbrennungsraume und einer grofsen Feuerung unter dem letzteren einen Afchènfall, welcher beim Gorini'fchen Ofen fehlt, weil dort die Eifenplatte diefen Zweck erfüllt. Auch ift der Schornftein viel höher, fo dafs er hoch über das Leichenverbrennungshaus emporragt, was jedenfalls den Zweck verfolgt, die immerhin noch unvoll-ftändig verbrannten Brenn- und Leichengafe in möglichfter Höhe entweichen zu laffen, um hierdurch eine unmittelbare Beläftigung der Bewohner der Umgebung zu verhüten.

Eine vorteilhaftere Anwendung des Gorini fchen Grundgedankens gewährt der in der letzten Zeit in Mailand in Betrieb genommene Ofen von Bufcaglione.

Diefelbe Bauart wurde auch beim beweglichen Verbrennungsofen von Rey in den Städten Afti und Spoleto angewendet.

Endlich ift auch noch der Ofen von Guzzi zu erwähnen, der ebenfalls nach dem Grundgedanken von Gorini gebaut, bei welchem aber aufserdem das Siemens {ehe. Regenerativverfahren benutzt worden ift.

Der Ofen von Toifoul & Fradet (Fig. 231 bis 233 ¹¹⁶) bildet gleichfalls nur eine Abänderung der Gorini fchen Bauart, wobei auch das Siemens fche Regenerativverfahren angewendet wird.

191.

Bauart

Gorini.

Fig. 230.

Hl

mm§i

Hü

ip

Ofen von Gorini¹¹⁵).

192.

Bauart

EJfaie.

193.

Bauarten Bufcaglione, Rey

und Guzzi.

194. Bauart Toifoul à? Fradet.

115)    Fakf.-Repr. nach: de Christoforis, a. a. O., S. 63.

116)    Fakf.-Repr. nach ebendaf, S. 122—124.

Der Gaserzeuger A und der Regenerator E befinden fich im II. und I. Untergefchofs. Das Kohlenoxydgas fteigt nach oben, und beim Eintreten in den Verbrennungsraum G, der im Erd-gefchofs angebracht ift, vermifcht es fich mit der zugeführten atmofphärifchen Luft und wird mit 6 Brennern F (Gasflammen) entzündet. Das brennende Heizgas verzehrt den Leichnam, und die Abluftgafe geben zuerft ihre Wärme an die Kanäle der Regenerativkammer, zwifchen denen fie durchftrömen, ab und wrerden fodann auf ihrem Wege zum Schornfteinfchlot / behufs vollftändiger Verbrennung in einen kleinen Reverberierofen geleitet. Der Sarg mit der Metallplatte M ruht vor dem Einführen des Leichnams in den Ofen auf einem von André Piat konftruierten Roll-

Fig. 231.

Fig. 232.

la

fHMIl

,_h

u¹¹-

fl

WBL

mm

j“‘

c]

warn

r-

S'

il

1.

ff

!1

■/

*

Il * II

■ ü

II

Querfchnitt.

Längenfchnitt nach ab.

Fig. 233.

m,

Ofen

von

Toifoul &“ Fradet¹¹⁶).

msm

mm

I ! r-aeLJ

Wagrechter Schnitt nach g hij kl.

wagen X, der mit gabelförmigen Armen L (fog. Longuerons) verfehen ift. Die letzteren werden in zwei am Boden angebrachte Furchen verfenkt, was durch entfprechendes Schieben eines am Hinterteile des Wagens befindlichen Laufgewichtes erreicht wird. Der Sarg wird fodann über die dadurch entftehende fchiefe Fläche hinuntergefchoben und unmittelbar in den Ofen eingeführt. Die Dauer des Einäfcherungsvorganges foll nur eine Stunde betragen. Der Koksverbrauch (den für das Anheizen nötigen Brennftoff nicht mitgerechnet) beziffert fich auf ca. 100 ks.

Diefer Ofen wurde als Erfatz des erften Gorini fchen auf dem Parifer Père-Lachaife-Friedhofe eingeführt.

Die zuläffigen Mafse des Sarges betragen 2,00 X 0,eo X 0,80 m.

Fig. 234.

Beim Ofen von Spafciani-Mefsmer (Fig. 234 bis 237 ¹¹⁷) ift der Gaserzeuger G, wie auch bei der Bauart Venini, vom Ofen felbft abgefondert.

Das aus Holz oder Kohle fich entwickelnde Brenngas geht zuerft in den Luftverteilungsraum NN, der fich über dem Verbrennungsraume P befindet. In letzterem verbrennen die Brenn-

Fig. 235.

195-

Bauart

Spafciani-

Mefsmer.

'i

Al

1A'

-Vf.

ri

■ ü

jr.

_E_

Sfer

rn

1 g

■\

X

Cl3

4-

HP

Sf

?::

IIP⁸⁸?*¹

Schnitt nach A B.

ÜB

Schnitt nach CD.

c-§-

Fig. 236.

14t——

W&mp*"r“| pl

illflj

.H

5r

Ii

Ci

Fig. 237.

41

|-

ISI

-,

=&

rrr^

É\

Ń.:

¥¥¥¥!¥

ji

L'

=&

- m-

JLL

LL.

-r—Hy!    I

Schnitt nach IL.

Schnitt nach E F.

Ofen- von Spafciani-Mefsmer¹¹⁷).

gafe in der zugeführten erhitzten atmofphärifchen Luft, und die erzeugten Flammen dringen in den Einäfcherungsraum T ftrahlenförmig ein, um den Leichnam in fenkrechter Richtung zu treffen. Dadurch wird auch die Intenfität des Verbrennungsvorganges gröfser; infolgedeffen umftreichen

¹¹⁷j Fakf.-Repr. nach: Crematorio brevettato dell’ Ing. Spafciani-Mefsmer.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

und umhüllen die Flammen ungeachtet der aus Leichenemanationen fich bildenden ifolierenden Hülle den ganzen Leichnam. Die Richtung der Flammen kann entfprechend geregelt und auf jeden Leichenteil, welcher der Verbrennung Widerftand leiftet, wie z. B. Herz, Lunge, Leber u. f. w., konzentriert werden, was von Wichtigkeit ift. In den Brennraum münden von beiden Seiten je 6 wagrechte Kanäle, die mit den lotrechten Zügen V, die um die eifernen Gasrohre Y angebracht find, kommunizieren. Letztere münden wieder in den Kollektor X, wo auch der Schornfteinfchlot A¹ beginnt. Der Kollektor ift mit einem Regelungsfchieber B² verfehen. Beim Anheizen des Ofens wird diefer Schieber lotrecht geftellt, fo dafs der Rauch durch den Ofen zieht, wobei er ihn auch erhitzt. Beim Einführen des Leichnams wird der Schieber wagrecht geftellt und die unmittelbare Verbindung des Verbrennungsraumes mit dem Schornfteinfchlot infoweit verhindert, als die Verbrennungsgafe erft die zweite Feuerung G, einen kleinen Reverberier-ofen, behufs ihrer vollftändigen Verbrennung paffieren müffen. Diefer zweiten Feuerung werden auch entfprechende Mengen atmofphärifcher Luft zugeführt, wodurch der Reinigungsvorgang der Verbrennungsgafe vervollftändigt wird. Der Abzug der Gafe erfolgt vom Reverberierofen zum Schornfteinfchlot durch die um die Gasrohre angebrachten Züge. Die Rohre werden dadurch erhitzt und die aufgefpeicherte Wärme wird an die von unten in diefe Rohre einftrömende Luft abgegeben. Die erhitzte Luft vermifcht fich fodann im Brennraume mit den Brenngafen; diefes entzündete Gasgemifch erfüllt den Verbrennungsraum und bewirkt dafelbft die Einäfcherung der Leiche. Der Leichnam wird auf einer Platte R aus feuerfefter Erde, die auf einem vierräderigen eifernen Geftellwagen Q ruht, famt dem Wagen in den Verbrennungsraum eingeführt. Der Wagen fchliefst an allen vier Seiten dicht an die Wände des Verbrennungsraumes an; infolgedeffen bildet die Platte eine Zwifchendecke, wodurch der Raum in zwei Abteilungen gefchieden und unter der Platte eine abgefonderte Kammer gebildet wird, in welchen auch frifche Luft behufs Abkühlung der eifernen Wagenteile eingeführt wird¹).

Die Dauer des Verbrennungsvorganges beträgt i Stunde. Zu jeder einzelnen Verbrennung, einfchl. Anheizen, find 300 ke Holz und etwas Kohle erforderlich. Zwei unmittelbar aufeinander folgende Kremationen bedürfen nur 350 Holz. Bei Anwendung von 2 bis 3 Wagen (genauer gefagt nur Schamotteplatten, da ja der Wagen felbft nach der gefchilderten Anordnung nicht erhitzt werden foll) können innerhalb 24 Stunden 20 Leichen eingeäfchert werden. — Die Abmeffungen des Ofens betragen 1,70 X 2,40 X 4,20 m.

Im Grunde genommen ift bei diefem Ofen das Syftem von regenerativen Eifenrohren dem fchwedifchen Ofen von Klingenftierna (fiehe Art. 200) entnommen.

0) Heifsluftöfen.

196.

Bauart

Siemens.

Der ältefte hierher gehörige Verbrennungsofen (fiehe Art. 182, S. 217) ift derjenige von Siemens (Fig. 238 u. 239 ²).

Er befteht aus einem Gaserzeuger, worin mit Holz, Koks oder Steinkohle geheizt wird. Das erzeugte Kohlenoxydgas vermifcht fich mit entfprechenden Mengen zugefülirter Heizluft, und das entzündete Gasgemenge fteigt in den Regenerator R, deffen Züge aus Backfteinen hergeftellt find, empor. Der letztere wird durch die durchftreichenden Flammen erhitzt und fpeichert die Wärme in den glühenden Wänden auf. Durch einen unter dem Regenerator angebrachten Kanal ziehen die fchon abgekühlten Gafe in den Verbrennungsraum V und finden, nachdem fie ihn und den darunter befindlichen Afchenraum A durchftreichen, ihren Abzug in dem in den Afchenraum einmündenden Schornfteinfchlot V. Vor der Einfchiebeöffnung M des Einäfcherungsraumes ift aufser-dem noch ein Vorraum B, der als Deftillationskammer bezeichnet werden kann, angeordnet.

Nach 5ftündigem Anheizen wird der Leichnam auf eine Viertelftunde zum vollftändigen Austrocknen in letztere Kammer gefchoben. Nach Beendigung diefes Deftillationsvorganges wird die Zufuhr der Heizgafe in den Verbrennungsraum eingeftellt und durch den zu diefer Zeit fchon rofenrot glühenden Backfteinftock die frifche atmofphärifche Luft allein hereingelaffen. Die letztere

Fig. 238.

»Sil

Égpsr : feS-ifer¹

Lotrechter Schnitt.

Fig. 239.

ïb\

i A A.

• ; • '    . • u

. - T- ■    -    v;.

Wagrechter Schnitt. Ofen von Siemens¹¹⁹).

nimmt die in diefem Backfteinftocke (dem Regenerator) aufgefpeicherte Wärme auf und dringt durch den befonderen Kanal, der fich oberhalb des Kanales für die Zufuhr des Gasgemenges befindet, in den dunkelrot glühenden Verbrennungsraum ein. Die erhitzte atmofphärifche Luft verzehrt den Leichnam, und feine organifchen Beftandteile zerlegen fich in Kohlenfäure, Stick-ftoff und Wafferdampf; die mineralifchen werden zu Afche; die letztere fällt durch den aus feuerfefter Tonerde angefertigten Roft in den Afchenfallraum U und wird von da in eine Urne gefammelt. Der Leichnam brennt fomit in der erhitzten atmofphärifchen Luft von felbft, und im ganzen Verbrennungsraume find aufser den kurzen Flammen am Leichname keine andere zu bemerken. Der Einäfcherungsvorgang dauert ca. i l/i Stunden.

Die Afche ift bei diefem Ofen in der Färbung weifslicher als bei den Flammöfen; das Knochengewebe ift mehr ausgebrannt, und die Afche enthält viel mehr Knochenafchenmehl.

Somit hat Siemens die grofsen Vorteile feines Regenerativverfahrens auf dem Gebiete der Leichenverbrennung erfolgreich zu nutze gemacht. Es wurde eine

grofse Erfparnis an Brennftoff erzielt, die gegenüber dem bei den Flammöfen aufgewendeten Brennftoff faft um die Hälfte herabgemindert ift. Von grofser Bedeutung ift auch die hier erreichte vollftändigere Ausnutzung des Brennwertes des Heizftoffes, der fonft zu beträchtlichem Teile mit den in den Schorn-ftein entweichenden Verbrennungsgafen verloren geht. So haben die Unter-fuchungen in den Siemensie hen Regenerativöfen ergeben, dafs von den 8000 Wärmeeinheiten, die 1 kg Brennftoff erzeugt hat, 6000 verbraucht wurden, alfo 75 Vomhundert der gefamten erzeugten Wärmemenge.

Nach dem Einfammeln der Afche werden die Regelungsfchieber in die erfte der An-heizungsftufe entfprechende Stellung gebracht. Das entzündete Gasgemifch fängt dadurch von neuem an, den Verbrennungsraum zu durch-ftrömen und ihn zur nächftfolgenden Einäfcherung vorzubereiten, die allerdings erft nach dem Verlaufe einer für das Erwärmen der Deftillationskammer notwendigen mehrftündigen Frift erfolgen kann. Im Einäfcherungsraume kann eine Temperatur von 1300 bis 1500 Grad C. erreicht werden. Der für eine Verbrennung notwendige Brennftoff beläuft fich auf ca. 12 kg Steinkohle (oder Lignit u. f. w.).

Auf dem gleichen Siemens ichen Regenerativverfahren beruht auch die Ofen-konftruktion von Giiichard, wobei die Regenerativkammer mit einer Mifchung von Leuchtgas und Luft im Verhältnis von 2:5 erhitzt wird.

Der Ofen von de Bourry ftellt eine Abänderung und infoweit eine Verbeffe-rung des Siemens'ichen dar, als bei erfterem (Fig. 240 u. 241 ¹²°) zwei Verbrennungen unmittelbar aufeinanderfolgend vollzogen werden können, während bei der Siemens ichen Bauart dies nur möglich ift, wenn zwei in Verbindung ftehende, mit Regenerativkammern verfehene Oefen verwendet werden.

Für das Regenerativverfahren hat de Bourry den Siemens'fchen Grundgedanken nur wenig verändert beibehalten. Die Abänderung befteht darin, dafs hier der Vorraum (die Deftillations-

¹²0) Fakf.-Repr. nach: de Christoforis, a. a. O.

197.

" Bauart Guichard.

198. Bauart de Bourry.

kammer) in Wegfall gekommen ift; dagegen ift der Verbrennungsraum V ringsum von einer Kammer A umgeben, in welcher das Kohlenoxydgas vom Regenerator R aus auffteigt und das Mauerwerk der Verbrennungskammer erhitzt. Hierauf ziehen die Gafe durch die Abluftkanäle über dem Regenerativ-Backfteinftock in den Schornfteinfchlot, wobei die Heifsluftkanäle, zwifchen den Abluftkanälen herumgeleitet, erhitzt werden. Nach dem Einführen der Leiche, was bei diefem Ofen von oben her, alfo vom Erdgefchofs aus, erfolgt (während dies beim Siemens-Ofen vom Untergefchofs aus gefchieht), wrird die Zufuhr des Kohlenoxydgafes eingeftellt und der Verbrennungsraum von der erhitzten atmofphärifchen Luft durchftrichen. Die Temperatur im Verbrennungsraume beträgt 800 bis 900 Grad C. und kann nach der Färbung der glühenden Schamottewände des Verbrennungsraumes feftgeftellt werden. Die letzteren nehmen bei 800 Grad dunkelrote, bei 900 Grad C. rofenrote Färbung an.

Fig. 240.

Längen-

fchnitt.

HI

Di

mÊÊÊÊÊmim

Fig. 241.

MI

Wagrechter

Schnitt.

::;>A

Ofen von de Bourry¹²⁰).

Der hauptfächlichfte Nachteil des de Bourry'fchen Ofens befteht in der langen (ioftündigen)

Auch ift der Koksbedarf im Vergleiche zum

Frift, die das Anheizen in Anfpruch nimmt.

Siemens fchen Ofen unverhältnismäfsig grofs und ftellt fich auf 140 bis 145 kg. Jede der erften unmittelbar nachfolgende Verbrennung erfordert aber nur

auf das grofse Wärmeauffpeicherungsvermögen diefer Ofenkonftruktion hinweift und zu einem

mehr wenige Zentner neuen Brennftoffes,

was

feiner grofsen Vorteile gehört. Die Dauer der Einäfcherung beträgt i Va Stunden, bei den Leichen im Holzfarge bis 2 Stunden. Auch die von de Bourry angegebene 10 ™ betragende Höhe des Schornfteinfchlotes, obwohl fie nicht als Höchftmafs betrachtet werden kann, hat fich als genügend

erwiefen.

199. Bauart Schneider.

Der Ofen von Schneider ift im Züricher Leichenverbrennungshaufe (1889) im Gebrauch und mit einem eifernen, farkophagähnlichen Mantel verfehen. In diefen Ofen können nur Särge mit normierten Mafsen, welche 2,00 X 0,70 X 0,45 m nicht

überfteigen, eingeführt werden. Die Afche kann man nach 2^2 bis 3 Stunden herausnehmen.

Dieter Ofen (Fig. 242 u. 243 ¹²¹) befteht aus einem Gaserzeuger und fleht durch den Generatorhals mit dem Einäfcherungsraume in Verbindung. Unterhalb

Fig. 242.

1lntfr$eschoss

wmm

mmmm

'—I-

Xc-rbrsnttu

cfc

”Scheraum :

yihii

Bi

W]

Luft

\SchornsteinCfinal-.

/    • TI__

Längenfchnitt.

Fig. 243.

§§§ w

asm

Jmm

EM

Wagrechter Schnitt.

Ofen von Schneider m).

des letzteren befindet fich ein Afchenfallraum, mit welchem die Regenerativkanäle durch einen befonderen Kanal verbunden find.

Die erfte Verbrennungsftufe, nämlich das Anheizen des Ofens, bedarf der Zufuhr der fog. Betriebsluft. Zu den Brennftoffgafen wird fodann die fog. Heizluft in den oberen Teil des

m) Nach: Kunft und Architektur im Dienfte der Feuerbeftattung etc. Berlin 1901. Bd. I, S. 10 — und: Weyl, H. Handbuch der Hygiene. Bd. II, Abt. 2. Jena 1893. S. 57.

Generatorhalfes geführt, welche die Verbrennung diefer Gafe und ihre Verwandelung zu Heizgafen verurfacht. Die letzteren werden alsdann auf ihrem Wege zum Schornfteinfchlot zuerft durch den Verbrennungsraum und fchliefslich durch die Räume zwifchen den Kanälen des Regenerators geführt und erhitzen letztere. Diefe beiden Stufen : die Zufuhr der Heiz- und der Betriebsluft, dauern 5 bis 6 Stunden, nach deren Verlauf der Leichnam in den Ofen eingeführt wird. Nunmehr beginnt die dritte Stufe: diejenige der Einäfcherung. Die Einäfcherungsluft tritt allein von unten durch die Vorderwand des Ofens und oberhalb der Oeffnung des Schornfteinfchlotes in den Verbrennungsraum ein. Die Betriebsluftöffnungen, die fich an der Rückwand des Ofens unterhalb des Roftes des Gaserzeugers befinden, und die Heizluftöffnungen werden fchon eine Stunde vor Beginn des Einäfcherungsvorganges gefchloffen, da während der Einäfcherung kein Brennftoff mehr zugeführt wird, was zu den bedeutenden Vorteilen diefes Ofens zählt. Auch ift das Wärmeauffpeicherungs-vermögen diefes Ofens fehr bedeutend, da er nach dem Verlaufe von 10 Tagen nach der vollzogenen Verbrennung noch kleine Wärmemengen enthält. Der Leichnam wird, mit dem Kopfe dem Generatorhalfe zugewendet, eingeführt, fo dafs fich die ganze Wärme unmittelbar auf den Schädel konzentriert. Die Afche fällt durch den Roft auf die geneigte Fläche des Afchenfalles und wird in einem Eifenbehälter gefammelt, der unmittelbar neben der Afchenfalltür aufgeftellt ift. Vor letztere wird auch eine Pfanne mit Waffer geftellt, deren Zweck erftlich darin befteht, die Heizgafe mit dem durch die Spaltung des Wafferdampfes entfliehenden Wafferftoff zu verforgen und dadurch den Verbrennungsvorgang zu befchleunigen; zweitens wird durch die kühlende Einwirkung des Wafferdampfes der eiferne Roft vor Ueberhitzung gefchont.

Die Dauer des Einäfcherungsvorganges beträgt 1 l/z bis 2 Stunden, die Temperatur 900 bis 1000 Grad C. Der Steinkohlenverbrauch (teilt fich bei einer einzelnen Einäfcherung auf 400 bis 500    , bei einer zweiten unmittelbar darauffolgenden auf 200 bis 250 ks.

Die von Schneider angegebene Höhe des Schornfteines beträgt 13 bis 14 m; doch mufste (in Mannheim, wo der in Rede flehende Ofen angewendet wurde) während der windigen Wintertage im Schornfteinfchlot felbft geheizt werden, um den zu geringen Zug zu vergröfsern, was auf die ungenügende Gefamtlänge des Schornfteinkanals zurückzuführen ift. In Hamburg, wo diefes Syftem auch jetzt noch befteht, ift die Höhe des Schornfteinfchlotes polizeilich auf 22,50 m feft-geftellt worden. Im Jahre 1895 wurde der Scbieider'fche Ofen auch im Krematorium zu San Francisco in Betrieb gefetzt.

200.

Bauart

Der Ofen von Klingenßiema (Fig. 244 ¹²²) hat diefelbe Einrichtung wie die Kiingenßiema. foeben befchriebenen Oefen; nur wendet Klingenßiema zwei Feuerungen an: eine gröfsere und eine kleinere.

Ein befonderer Afchenfallraum ift nicht vorhanden, da fich die Afche auf dem Rollwagen, der zum Einführen der Leiche dient, anfammelt. Die Betriebsluft wird dem Brennftoff durch den Roft der grofsen Feuerung zugeleitet. Die Zufuhr der Heizluft gefchieht im Gaserzeugerhalfe und wird durch einen befonderen Schieber geregelt. Beim Schliefsen des letzteren gehen die Heizgafe unmittelbar in den Schornftein. . Die Einäfcherungsluft kommt von unten und fteigt in die Eifen-rohre des Regenerators. Das hier zum erften Male, der leichter zu erreichenden Erhitzung der atmofphärifchen Luft wegen, in der Feuerbeftattungstechnik angewandte Syftem von eifernen Regenerativrohren ift auch von Spafciani-Mefsmer (fiehe Art. 195, S. 226) nachgeahmt worden. Diefe Luft wird im Regenerator bis zu 400 Grad C. erwärmt und vermifcht fich fodann mit den Heizgafen, wodurch auch die zur Einäfcherung notwendige Temperatur von 800 bis 900 Grad C. erzielt wird. Erft in diefem Zuftande tritt die Luft in den Einäfcherungsraum ein und vollzieht die vollftändige Kalzination des Leichnams.

Die Verbrennungs- und Leichengafe gehen auf ihrem Wege zum Schornfteine noch durch die zweite kleinere Feuerung, um vollftändig verbrannt zu werden. Der erwähnte Schieber regelt den Zug der Abluftgafe durch diefen Rauchverbrennungsofen. Hierauf umftreichen fie auf dem Wege zum Schornfteinfchlot die eifernen Rohre des Regenerators, 36 an der Zahl, und erwärmen fie. Der Leichnam wird famt dem Eifenwagen in den Ofen eingefahren. Der Wagen hat zwei Decken, zwifchen denen fich eine Ifoliermaffe (Kiefelgur) befindet, damit der Wärmedurchgang von oben nach unten verhindert wird. Die Räder des Wagens find aus Gufseifen hergeftellt. Von oben wird der Wagen mit einer feuerfeften Schamotteplatte belegt, in der fich eine Ver-

¹²-) Fakf.-Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. I, S. n.

tiefung, der eigentliche Afchenfammler, befindet. Ueber letztere werden einige Holzfläbe gelegt, proviforifche Roftftäbe, auf welchen der Sarg ruht. Die Holzftäbe verbrennen famt dem Sarge. Zur Schonung des eifernen Geftells, welches bei der Temperatur von 1100 Grad C. zu fchmelzen beginnt, wird in den Verbrennungsraum unterhalb des Wagens noch befonders kühlende atmo-fphärifche Luft eingelaffen. Diefe atmofphärifche Luft mifcht fich mit den Heizgafen, und indem auch fie verbrennt, erhöht fie die Temperatur der Einäfcherungsluft. Das Anheizen dauert nur 1¹/2 bis 2 Stunden, was zu den grofsen Vorteilen diefes Ofens gehört. Beide Feuerungen werden mit Koks unterhalten. Der Gefamtbedarf für eine einzelne Einäfcherung beträgt annähernd 275 kg; der Einäfcherungsvorgang dauert ca. i³k Stunden.

i 'f'

Fig. 244.

SchâuôfTnung

Verbrennungsr&um

Handschiet/e/

|FSvX'

Il J

ss

...i

gg£|)lW;e LÏft

M’arme Luf!

¹

   Diefe Einrichtung bietet den Nachteil, dafs durch die vollkommen dichte Abfonderung des Kühlraumes vom Verbrennungsraume und durch die Abkühlung der unteren Fläche der Schamotteplatte auch der Verbrennungsraum abgekühlt und die Dauer des Einäfcherungsvorganges verlängert werden könnte.

Die hier befchriebene Ofenkonftruktion ift in Mailand, Livorno (1885) und Venedig in Tätigkeit.

²

   Fakf.-Repr. nach: de Christoforis, a. a. O., S. 63—64.

gÿ

-gfStill

:i

Twfm

l'S:®

Kteure Feuerung

Kem n er

'S,

’im "rvarne.i dtr Lu/t

)erdtasten

Schornstein canal

Ofen von Klingenßierna ¹²²).

Der wrefentlichfte Nachteil diefes Ofens ift ausfchliefslich im Gebrauche des eifernen Wagens gelegen. Da diefer in kaltem Zuftande famt dem Leichnam in den Ofen eingeführt wird, fo wird letzterer während der zum Erhitzen des Wagens nötigen Zeit, infolge der ungleichmäfsigen Wärmewirkungen auf die Muskeln des Leichnams, aus feiner konftanten Lage gebracht und ift Verkrümmungen ausgefetzt, was, wenn auch nicht vom technifchen, fo doch vom ethifchen Standpunkte durchaus verwerflich ift. Ferner können mit einem und demfelben Wagen zwei aufeinander folgende Einäfcherungen nicht vollzogen werden, da feine Abkühlung geraume Zeit in Anfpruch nimmt. Somit ift ein richtiger Betrieb nur bei Anwendung von zwei Wagen möglich.

Diefer Ofen ift in Anwendung in Schweden, nämlich zu Stockholm (1887) und Gothenburg, wo er durch den Erfinder in Betrieb gefetzt wurde. In Deutfeh-

land find bereits drei Leichenverbrennungsanftalten mit folchen Verbrennungsöfen ausgeftattet worden: zu Offenbach a. M. (1900), wo der Ofen in der letzten Zeit

pi

Kleine Feuerung

II

PI

ÖS

^53

;i

ii

Flg. 246.

ii

Schau Öffnung

Verbrennungsraum

s^D

^3

7Q

Drehrost

,ÈÊL

Luft

₍W

Luft

1 f£V

i •«;

T;

//. M ' /// ////////////////

Y\]

'S/sY/////////,

ryj, I ;

!-|rr--^--'f:

mm

mm

Lotrechter Schnitt¹²³).

¹Iso w. Gr.

Handschieber

»?

gggß

Y/////////////////.

gl

gIP

Schomsceincanal

mm

Fig. 245.

734

=#

LL

Vorderanficht ¹²⁴).

durch die Firma Gebrüder Beck rekonftruiert wurde, zu Jena (1889) und zu Heidelberg (1892).

Der Ofen von Klingenßierna, deffen Hauptnachteil, wie fchon erwähnt, in der Unmöglichkeit eines unausgefetzten Betriebes befteht, wurde durch die von der Firma Beck vorgenommenen Umänderungen (Fig. 245 bis 248

123 u.

¹²⁴) derart um-

201.

UmgeftaltungeD

durch

Beck.

r.

3)

<5

rr

MIII II I

Fig. 248.

•"r.:

«V,

QH

ff

ff

hi

I «SS

NIMM

•‘<v

[fff 5

Hinteranfichtm).

LJ

PEN

Fig. 247.

-o

mm

L.

Seitenanficht ¹²⁴).

Ofen von Klingenßierna.

Erfte Umgeftaltung durch Gebrüder Beck.

i-;

V*

ff

1.

@ï

ih

12 3) Fakf.-Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. I, S. 12 — und nach der von der genannten Firma freund-lichft eingefandten Zeichnung.

¹²⁴) Nach der von den Herren Gebrüder Beck zu Offenbach freundlichft zur Verfügung geftellten Zeichnung.

Fig. 250.

TH

-—g

ÉHH»

SI .i

tSl

il

ii

Querfchnitt.

MÉI

n K&ff.

ŚJi

«?.**• o ■'**

in

ms

1 W.

htm

tÉagj

'Lo w. Gr.

WmßMZM-

■»-

lü

ii

Fig. 249.

Uf

■<—<?

ws -

Łs

-t—-<k\.

r\ -

ti

T<

Längenfchnitt.

Pi

tn

JŁiHi

MH«

pl

•c

W

fc

!i;H

-y,

pfl

H

“■fÉPP"

Sm

Wmt

Fig. 252.

I|BL

fi-; ■

Sr

Ér

».

tfl

pi

wi

4o

:■

JS:

w

Jt

■-

Wagrechter Schnitt durch die Einäfcherungskammer.

geftaltet, dais der von Klingenfiierna weggelaffene Afchenfallraum wieder eingeführt wurde ; hierdurch kann der Leichnam ohne das Wagengeftell in den Verbrennungsraum eingefuhrt werden.

mmm

JaMpl

Beck ¹²⁴).

Klingenfiierna.

Pf###

rai.

Ofen von

oo

Fig. 251.

IcoOoc

SÈ-h^

If

ür

O Q ç> O O

oo

PK?

tff

H:.

'Éf «

Wm

WM*

Wm

Wagrechter Schnitt durch den Regenerator.

Zweite Umgeftaltung durch Gebrüder

Da die Gefamtgröfse des Ofens die-felbe bleiben mufste, gleichwohl aber der Afchenfallraum hinzugefügt wurde, könnte Platz dafür nur durch die fchräge Aufhellung der Regenerativrohre gefchaffen werden. Der Boden des Afchenfallraumes hat eine ftarke Neigung gegen die Afchen-falltür, neben der eine Pfanne aufgeftellt ift, in der fich die Afche fammelt. Die Pfanne ift mit einem Drahtnetze bedeckt, welches den Zweck hat, die gröfseren Knochenftücke aufzuhalten, wodurch ihr Ausglühen und Zerbröckeln, ehe fie in das Innere der Pfanne gelangen, erreicht wird. Die Afchenpfanne ift, wenn fie aus dem Ofen entfernt ift, rotglühend, und es dauert eine halbe Stunde, ehe fie fich abkühlt und die Afche herausgenommen werden kann. Die Farbe der kalzinierten Afchenrück-ftände bietet beim alten KlingenftierncCfchen Ofen gegenüber den Verbefferungen von Beck den Vorteil, dafs bei letzterem die Afche in halbverbranntem Zuftande in den Afchenfallraum herausfällt, wo nicht mehr die zum vollftändigen Durchglühen notwendige Hitze herrfcht und die Afche daher nicht ihre blendend weifse Farbe annehmen kann ¹²⁵). Die Temperatur beträgt beim Klingenftierna - Beck -Ofen 800 bis 900 Grad C.; eine höhere Temperatur wäre infofern ungünftig, als bei 1200 Grad C. das Verglafen der Knochenrückftände ein-treten würde und anftatt des vollftändigen Ausbrennens des Knochengewebes die Knochen hart und innerlich fchwarzgrau bleiben würden. Dies wäre weder aus äfthetifchen Gründen, noch wegen des gröfseren Rauminhaltes der Afchenkapfel vom ökonomifchen Standpunkte aus er-wünfcht. Die Temperatur der Abluftgafe im Schornftein während der Verbrennung hat bei der Meffung 450 Grad C., im Fuchfe 300 Grad C. ergeben.

Der Koksverbrauch bei einer einzelnen Einäfcherung ftellt fich auf 250 bis 300 ks; jede folgende bedarf 100 bis

«p»

125) Dies hat Verfafler auch aus der Knochen-afche von einer im Mainzer Krematorium vollzogenen Leichenverbrennung feftgeftellt.

150 kg; das Anheizen dauert über 2 Stunden; die gleiche Zeit nimmt auch die Einäfcherung in Anfpruch.

Die Unterfuchungen der Ofengafe durch Dorovius im Mainzer Krematorium, wo die Klingenßierna-Bcck-Bauart in Betrieb gefetzt war, während der Probeverbrennung am 2. April 1903 gaben der Firma Beck Anlafs, eine weitere Ver-befferung vorzunehmen. Diefe neue Bauart unterfcheidet fich von der urfprüng-lichen nur durch geringfügige Aenderungen, die jedoch, was die Dauer des Verbrennungsvorganges und die Oekonomie des Brennftoffes anlangt, von grofser Bedeutung find. Die erwähnte Probeverbrennung gefbaltete fich wie folgt.

Die grofse Feuerung wurde um 8 Uhr mit 100 ks Koks angeheizt. Die Afchenfalltür, durch welche der Eintritt der Betriebsluft bewirkt wird, war offen; alle anderen Oeffnungen für Luft

zufuhr waren gefchloffen. Die Analyfe der um 9 Uhr 30 Minuten entweichenden Brennftoffgafe im Feuerfchachte hat 11 Vomhundert Kohlenfäure, 9 Vomhundert Kohlenoxyd und 0,5 Vomhundert überfchüfügen Sauerftoff ergeben. Der Gehalt an Kohlenoxyd weift auf eine unvollftändige Verbrennung hin, was das Entfernen der Keilfteine, welche die Rolle von regulierbaren Schiebern erfüllen, veranlafste. Um 10 Uhr 50 Minuten wurden die Schieber für den Zutritt der Heizluft bis auf 30

mm

unter der Schauöffnung geöffnet. Hierauf wurden die Zunahme an Kohlenfäure im Feuerfchachte (16,2 Vomhundert) und kleinere Spuren von überfchüffigem Sauerftoff und Kohlenoxydgas feftgeftellt, die aber um 10 Uhr 40 Minuten auch verfchwunden waren. Die Temperatur betrug 590 Grad C.

Um die Verbrennung zu einer noch vollftändigeren zu machen und den dazu notwendigen überfchüffigen Sauerftoff zuzuführen, wurde der Luftfchieber zuerft auf 60 mm, dann auf 100 mm geöffnet, was das Auftreten von 2,5 Vomhundert überfchüffigen Sauerftoffes (18,5 Vomhundert Kohlenfäure) zur Folge hatte; dies gefchieht allerdings auf Koften des Kohlenfäuregehaltes. Die Temperatur betrug 600 Grad C. Durch die Schwierigkeit, das Feuer fo zu regeln, dafs der ge-wünfchte Sauerftoffüberfchufs auftritt, wurde der Vorgang des Anheizens übermäfsig in die Länge gezogen. Um 11 Uhr 35 Minuten, alfo nach 372 ftündigem Anheizen, wurde der Teileines Pferdekadavers im Gefamtgewichte von 80 k& in eine Holzkifte eingelagert. Die Temperatur im Feuerfchachte flieg binnen 20 Minuten auf 820 Grad C. Der Gehalt an Kohlenfäure hatte fich vermindert (17 Vomhundert); die Menge des überfchüffigen Sauerftoffes hatte zugenommen (4 Vomhundert); dies ift der weiteren Oeffnung des Luftfchiebers unterhalb der Schauöffnung bis auf 150 mm zuzufchreiben. Um 12 Uhr 40 Minuten wurden 11 Vomhundert überfchüffiger Sauerftoff und nur 10 Vomhundert Kohlenfäure feftgeftellt. Um 1 Uhr 20 Minuten, alfo i³/4 Stunden nach dem Einführen des Kadavers, wrar die Einäfcherung vollendet, und das Feuer nahm allmählich ab. Um 2 Uhr 40 Minuten, alfo 3 Stunden nach Beginn des Einäfcherungsvorganges, wurden alle Luftzufuhröffnungen gefchloffen, damit der Ofen für die folgende Verbrennung nicht zu fehr abkühlt.

Die Afche wurde zum vollftändigen Ausglühen noch eine Zeitlang im Afchenfallraume liegen gelaffen. Diefe genauen Unterfuchungen, dank deren wichtige Ergebniffe erzielt wurden, hatten die Befeitigung der zweiten Feuerung zur Folge, worin das Wefentliche der zweiten Umänderung des Ofens von Klingenßierna liegt.

Durch das genaue Meffen der Temperatur im Fuchs des Schornfteines wurde nämlich die Ueberzeugung gewonnen, dafs die erreichte Temperatur von 820 Grad C. zur vollftändigen Verbrennung der Abluftgafe vollkommen genügt, welche ja fchon bei der Temperatur von 450 Grad C. von allen organifchen Stoffen befreit werden. Somit hat fich die zweite Feuerung, der fog. Rauchverbrennungsofen, als überflüffig erwiefen und ift bei dem nach der nunmehrigen Konfiruk-tion erbauten Mainzer Ofen nachträglich befeitigt worden. Auch wurde in den letzteren Jahren beim Klingenfiierna'iàx&rv Ofen in Offenbach a. M. die zweite Feuerung zugemauert. Als weiteres Ergebnis der Unterfuchungen von Dorovius hat fich die grofse Feuerung als zu umfaffend erwiefen; fie wurde daher an beiden Seiten um 120 mm, d. h. um einen halben Stein, verkleinert.

Dies hat auch den Koksverbrauch etwas vermindert und den Zug im Ofen vermehrt. Beim Betriebe des neuen Ofens bleibt der grofse Schieber, der den Verbrennungsraum vom Feuerungsfehachte trennt, während des Anheizens und der Einäfcherung immer geöffnet und der kleinere Schieber ftets gefchloffen, fo dafs die Verbrennungsgafe auf dem Wege zum Schornftein den

Verbrennungsraum immer paffieren müffen. Bei der erften Umgeftaltung war dies nicht der Fall; der grofse Schieber war während des Anheizens zugefchloffen und wurde erft nach dem Einfuhren des Leichnams geöffnet. Der Schieber am Fuchs foll bei der neuen Konftruktion während des Anheizens offengehalten werden; fofern eine weitere Verbrennung unmittelbar folgt, foll er gefchloffen werden, um die Wärme im Ofen möglichft lange zu halten.

Dank allen diefen Verbefferungen wurde auch die Einäfcherungsdauer von über 2 Stunden auf durchfchnittlich, je nach der Konftitution des Körpers, auf i³/4 Stunden herabgefetzt. Der Grund für die Abnahme der Verbrennungsdauer ift in der geringen Abkühlung des Ofens zu fuchen, während bei der erften Umgeftaltung des Ofens durch das fortwährende Offenhalten zweier Schieber während der Einäfcherung für den Zutritt der atmofphärifchen Luft diefe Abkühlung eine viel gröfsere war. Aufser der Verminderung der Verbrennungsdauer wmrde auch bei der nunmehrigen Konftruktion eine viel vollftändigere Verbrennung erzielt, was daraus zu entnehmen ift, dafs die Rauchgafe eine viel lichtere Färbung annehmen.

Ein derartiger Ofen ift aus Fig. 249 bis 252 ¹²⁴) erlichtlich. Seine Länge beträgt 4,5 0 m, die Breite 2,14 m und feine Höhe von der Sohle bis zur Decke über dem Verbrennungsraum 4,20 m. Er ift zur Zeit in den Leichenverbrennungs-häufern zu Ulm, zu Heilbronn und zu Stuttgart in Tätigkeit. Ein gleicher Ofen gelangt in der im Bau begriffenen Leichenverbrennungsanftalt zu Bremen zur Aufftellung.

202.

Endergebnis.

Wie aus den vorftehenden Ausführungen hervorgeht, find im wefentlichen nur Flamm- und Heifsluftöfen im Gebrauche, und zwar in den Ländern mit vor-gefchrittener Feuerbeftattungstechnik faft nur die letzteren. Die verfchiedenen Bauarten weifen einzelne Vorzüge, aber auch nicht unwefentliche Nachteile auf. Durch Vereinigung der verfchiedenen Vorzüge könnte man zu einem überaus günftigen Ergebnis gelangen.

Der Ofen miifste einen gemauerten, mit Schamottekanälen verfehenen Regenerator befitzen, wohin das entzündete Mifchgas aus dem Brennraum unmittelbar gelangen und an den es die gefamte, durch die Verbrennung in der atmofphärifchen Luft gewonnene Wärme abgeben könnte.

Die zweite Feuerung, deren Wert fich durch die Unterfuchungen von Dorovius gleich Null erwiefen hat, könnte in Wegfall geraten, ohne die Zeit, die der Regenerator zu feiner Erwärmung benötigt, in die Länge zu ziehen. Erft vom Regenerator aus follte das Heizgas den Verbrennungsraum durchftreichen und in den Schornftein gelangen.

Auch der Afchenfallraum ift überflüffig. Der Leichnam müfste auf einer Schamotteplatte eingefahren werden, wobei die Platte mit einer muldenförmigen, mit Eifenblech ausgefütterten Vertiefung, zur Aufnahme der Afche, zu verfehen wäre. Ein Vorteil bei der Ausfütterung diefer Vertiefung wird dadurch erreicht, dafs fie nach jeder Einäfcherung leicht gereinigt werden kann. Im übrigen wäre als Wärmeerzeuger anftatt des Brennftoffes elektrifche Energie vorzuziehen; dadurch würde das umftändliche Anheizen des Ofens felbft, ferner das Regeln und das Vertieften der Klappen für die Betriebsluft- und Heizluftkanäle Wegfällen ; die Zeit für das Erhitzen der Einäfcherungsluft würde dabei nur fehr gering fein. Somit könnte die obligatorifche Feuerbeftattung blofs unter Anwendung der elektrifchen Energie mit dem denkbar günftigften Erfolge verbunden fein ; auch würde das Regenerativverfahren hierbei gute Dienfte leiden, da infolge der Auffpeicherung von Wärme bei aufeinanderfolgenden Einäfcherungen der Aufwand an elektrifcher Energie nur ein geringer fein würde.

3) Einige Leichenverbrennungen.

203.

Mailand.

Um ein Bild von der Art und Weife, wie in Italien und in Deutfchland die am meiften gebräuchlichen Feuerbeftattungseinrichtungen fich betätigen, zu geben, mögen einzelne Einäfcherungen, denen der Verfaffer beigewohnt hat, gefchildert werden.

Der VerbrennungsVorgang in den drei Feuerbeftattungseinrichtungen (Bauarten: Gorini, Bufcaglione und Spafciani-Mefsmer), die zur Zeit in Mailand im Betriebe find, geftaltete fich während der Einäfcherungen am 24. März 1904 wie folgt.

Bei der Feuerbeftattung im Ofen von Gorini wurde die Leiche in Leintücher gehüllt 10 Uhr 40 Minuten in den nach 2ftündigem Anheizen bereits erhitzten Ofen eingefchoben. Um 11 Uhr 15 Minuten fiel der Sargdeckel in verkohltem Zuftande zufammen, und der Leichnam wurde fichtbar. Zwifchen den zeitweife in die Höhe flackernden Flammen erblickte man ab und zu den von der Haut bereits entblöfsten Schädel. Um 11 Uhr 30 Minuten war das Gehirn als eine gelblichfchwarze, verkohlte Maffe genau zu erkennen. Der Schädel war zum Teile zerfallen; auch wurde das Gerippe mit noch unvollftändig verbrannten Muskeln fichtbar. Um 11 Uhr 40 Minuten (alfo 1 Stunde nach Einführung des Leichnams) waren vom Holzfarge nur die verkohlten Refte geblieben. Um 12 Uhr war der Schädel ganz zufammengefallen ; auch waren die Hüft- und Schenkelknochen, vom Gerippe getrennt, als ausgebrannte Knochenftücke zu fehen. Das Knochengerippe war noch nicht vollftändig zerfallen. So war z. B. die Wirbelfäule mit den anfchliefsenden Rippen noch deutlich erkennbar. Unter letzteren waren Leber, Herz und Lunge als graufchwarze, verkohlte, mit bläulicher Flamme brennende Mafien bemerkbar. Um 12 Uhr 10 Minuten (alfo nach D/îftündiger Verbrennungsdauer) war das ganze Gerippe zerfallen und als hellrot glühende Knochenftücke und Knochenfplitter auf dem Leichentuchfkelett genau zu unterfcheiden. Von Zeit zu Zeit zuckten noch gelbe Flammen von der am längften brennenden Leber auf. Der Einäfcherungsvorgang war fomit zu Ende. Die Afche wurde erft um 3 Uhr famt der Eifenplatte herausgenommen, damit die Knochenrefte durch das vollftändige Ausbrennen die gewünfchte weifsliche Farbe erlangen. Die Afchenrefte dampften noch und waren noch nicht ganz abgekühlt, was auf den grofsen Heizeffekt des Ofens fchliefsen läfst. Sie wurden hierauf mit einer Spachtel gefammelt, wobei manche Knochenfplitter von der ziemlich unrein (!) gehaltenen Platte abgekratzt werden mufsten, was auf das ethifche Gefühl tief verletzend wirkte. Hierauf wurden fie in einer Kaffette aus Terrakotta gefammelt, wobei letztere mit Draht umwickelt, mit einer Plombe verfchloffen und hierauf in einer Kolumbarienzelle beigefetzt wurde.

Bei der Feuerbeftattung im Ofen von Bufcaglione wurde der Leichnam um 10 Uhr Vormittags in ein Leintuch eingehüllt in einem Holzfarge und auf einer Platte in den Verbrennungsraum eingefchoben. Vor dem Einführen des Leichnams wurde im Feuerungsraume mit 50 ks Steinkohle angeheizt. Das nötige Holz wurde während der Verbrennung felbft nach je 3 Minuten in Partien zu 20kg nachgelegt. Um 11 Uhr war der Leichnam faft ganz zerfallen; nur die Leber und das Herz waren als fchwärzliche, verkohlte Maffe bemerkbar. Um 11 Uhr 30 Minuten war der Schädel bereits in weifsliche, zum Teile rotglühende Knochenftücke umgewandelt. Auch waren die Rippen, getrennt voneinander, in Knochenfplitter zerfallen. Nach der Lage der Knochen konnte übrigens die urfprüngliche Lage des Leichnams genau erkannt werden. Z. B. vermögen wir daraus, dafs die Unterarmknochen über der Wirbelfäule gelagert waren, noch die gekreuzte Haltung der Arme vor der Einfargung des Toten zu erkennen. Dies weift auf eine ziemlich gleichmäfsige Erhitzung der Leichenmaffe hin, deren Teile dadurch keinen Verkrümmungen unterliegen. Um 11 Uhr 45 Minuten (alfo i³/4 Stunden nach Beginn des Einäfcherungsvorganges) war im Verbrennungsraume kein Feuer mehr fichtbar. Die Afche wurde um 2 Uhr 15 Minuten aus dem Ofen entfernt.

Bei der Feuerbeftattung im Spafciani-Mefsmer-Oterv wurde die Leiche auf dem Wagen um 10 Uhr in den Verbrennungsraum eingeführt. Das Leintuch, in welches der Leichnam eingewickelt war, war nach 10 Minuten halbverbrannt fichtbar. Auch die Muskeln waren bereits halb verzehrt, und das Gerippe wurde an manchen Stellen bemerkbar. Um 10 Uhr 15 Minuten ftellte das Leintuch nur mehr ein mineralifches Skelett vor; das Gerippe war rotglühend, der Schädel zerfallen. Um 10 Uhr 45 Minuten waren nur noch verkohlte Refte von den inneren,

fchwer verbrennbaren Organen Achtbar. Um u Uhr war das ganze Gerippe zerfallen. Das Feuer war um n Uhr 15 Minuten (D/4 Stunden nach dem Einfahren des Leichnams) verfchwunden. Die Afche wurde zum vollftändigen Ausglühen bis 4 Uhr Nachmittags im Ofen liegen gelaffen.

Die Koften diefer drei zu gleicher Zeit ftattfindenden Einäfcherungen betrugen 24 Mark (= 30 Franken). So hoch belief fich früher der Preis einer einzigen Verbrennung im Venini’fchen Ofen, der infolge diefer hohen Verbrennungskoften auch aufgelaffen werden mufste.

204.

Heidelberg.

Die Einäfcherung, welcher der Verfaffer am 28. März 1904 in Heidelberg beiwohnte (Ofenfyftem Klingenfiiernri), hat die folgenden Ergebniffe geliefert.

Um 10 Uhr 30 Minuten wurde mit dem Anheizen begonnen; zu gleicher Zeit wurde der Schieber, der den Weg zum Schornftein abfchliefst, geöffnet. Die Betriebsluft trat durch die Oeffnungen in der Afchenfalltür ein und bewirkte die Vergafung der Koks. Der Schieber hinter dem Schlitze der Feuerungstür wurde zugemacht, damit die Hitze nicht hinausfchlüge. Um 11 Uhr war die ganze Koksmenge glühend; beide Schieber wurden nun in die entgegengefetzte Lage gebracht, und nur der vierte Teil der Klappen in der Tür für die Zufuhr der Einäfcherungsluft wurde geöffnet, damit nicht zu viel Sauerftoff Zutritt finden konnte. Um 12 Uhr 35 Minuten wurde das Einfahren des Leichnams in einem Zinkfarge vollzogen. Das Zink verflüffigte üch bei der hohen Temperatur fofort und flofs auf der geneigten Fläche des Verbrennungsraumes ab, gerann, indem es bei der in der Nähe der Einäfcherungstür herrfchenden niedrigen Temperatur fich abkühlte, und wurde nach der vollzogenen Einäfcherung mit Spachteln herausgenommen und zum Anfertigen neuer Zinkfärge verwendet.

Um 12 Uhr 45 Minuten war der ganze Leichnam Achtbar. Vom Schädel war die Haut bereits fort; das Gehirn zeigte fich als fchwarz verkohlte Maffe; der Körper war noch mit Fleifch, der rechte Arm noch mit Muskeln und Haut bedeckt.

Beim Oeffnen der Schautür war ein übler Geruch wahrnehmbar; dies weift auf die ungenügende Stärke des im Ofen herrfchenden Zuges. Die Stichflammen find ca. ¹/i m lang. Um 12 Uhr 55 Minuten war die Haut vom Schädel gänzlich entfernt, der letztere aber noch vollftändig erhalten. Das Fleifch und die Muskeln bildeten eine fchwarzverkohlte Maffe; das Knochengerippe war ganz fichtbar. Das Kiffen aus Holzwolle, welches unter dem Schädel lag, war ebenfalls gänzlich verbrannt; daher fank letzterer zurück. Das Leichentuchfkelett lagerte über dem Knochengerippe. Um 1 Uhr 18 Minuten war der Schädel in Stücke zerfallen und das Knochen-fkelett zum Teile weifslich geworden; die inneren Organe waren als fchwarzgraue, fchwammige Mafien genau zu erkennen. Um 2 Uhr 15 Minuten waren die Lunge und ein Teil der Leber vollftändig verbrannt und das Knochenfkelett blendend weifs; das Feuer nahm ab, und um 2 Uhr 30 Minuten waren auch die letzten Flammenzungen verfchwunden. Der Wagen und die Afche wurden um 2 Uhr 55 Minuten herausgefahren. Die Afche war vollftändig ausgebrannt und ftellte eine Maffe von weifslichen Splittern vor; der Wagen war noch glühend.

205.

Mainz.

Die Einäfcherung eines menfchlichen Leichnams in der Mainzer Leichenverbrennungsanftalt (Ofenfyftem Klingenßierna-Beck, II. Umgeftaltung), welcher der Verfaffer am 29. März 1904 beiwohnte, nahm den folgenden Verlauf.

Der Leichnam wurde auf einen Wagen mit gabelförmigen Armen (Abänderung des André-Piat-SyRems) auf zwei Holzftäbe als Unterlage für den Sarg gelegt. Um 10 Uhr 55 Minuten (3ł/₂ Stunden nach dem Beginne des Anheizens) wurde der Sarg in den Verbrennungsraum ein-gefchoben. Um 11 Uhr 55 Minuten war ein Teil des kalzinierten Schädels und der Beinknochen in den Afchenraum gefallen. Um 12 Uhr 55 Minuten war das ganze Skelett zerfallen; auch waren Herz, Lunge und Leber verfchwunden. Um 1 Uhr 10 Minuten waren die letzten kurzen Flammenzungen verfchwunden; die Knochenftücke und -Splitter von blendend weifser Farbe lagen im Afchenfallraume. Die grofse Luftzufuhröffnung wurde gefchloffen, da der Einäfcherungsvorgang bereits zu Ende gegangen wrar. Die ungewöhnlich lange, 2 74ftündige Dauer des Einäfcherungs-vorganges läfst fich dadurch erklären, dafs die im Verbrennungsraume angebrachte Schauöffnung einige Male zum Zwecke photographifcher Aufnahmen geöffnet wrnrde und der Verbrennungsraum dadurch abkühlte. Auch wurde Koks nicht mehr zugeführt. Während des ganzen Einäfcherungs-vorganges wurde Waffer vor den Afchenfallraum unter der grofsen Feuerung gefprengt, womit Vermehrung des Zuges durch den fich bildenden Wafferdampf und Schonung der leicht dem Durchglühen ausgefetzten Roftftäbe bezweckt wurde¹²⁶). Die Afchenpfanne im Afchenfall unter

126) Derfelbe Zweck wurde praktifcher, wie erwähnt, bei Schneider durch Aufftellen einer Waflerpfanne im Afchenfallraume erreicht.

dem Verbrennungsraume, die ihrer zu grofsen Länge halber oft defekt wurde, wurde in Mainz bald nach Eröffnung des dortigen Krematoriums als Doppelpfanne ausgebildet und mit einem Drahtnetz überdeckt, um die Afche zu durchfieben. Aber auch mit der Doppelpfanne wurden ungünftige Refultate erzielt, fo dafs die Aufhellung der Pfanne im Ofen felbft aufgegeben wurde und die Afche mit Stangen aus dem Afchenfalle in einer Pfanne aufserhalb des Ofens gefammelt und zum halbftündigen Abkühlen flehen gelaffen wurde. Die Afche ift erft nach einer Stunde (um 2 Uhr io Minuten) aus dem Ofen herausgenommen worden, da der Sarg, in dem der Leichnam üch befand, aus Tannenholz war und die Holzafche zum vollftändigen Ausbrennen und zur Verwandlung in Flugafche diefęr einftündigen Frift unbedingt bedarf, da fonft die nicht vollftändig ausgebrannte Holzafche mit der Knochenafche fich vermifchen würde, was vom ethifchen Standpunkte nicht erwünfcht wäre. Bei Zinkfärgen kann die Afche fchon nach einer halben Stunde aus dem Ofen herausgeholt werden.

Eine zweite darauffolgende Einäfcherung hat um 3 Uhr 45 Minuten begonnen, ohne dafs ein Anheizen des Ofens vorhergegangen wäre. Koks wurde nur während der Einäfcherung eingelegt und davon 3 72 Zentner verbraucht. Die Einäfcherung war um 5 Uhr 20 Minuten (alfo nach 1 Stunde 35 Minuten) vollendet.

Die dritte noch am felben Tage um 6 Uhr 30 Minuten Nachmittags vorgenommene Kremation bedurfte nur 2 Zentner Koks und wurde fchon um 7 Uhr 30 Minuten, alfo bereits nach 1 Stunde, zu Ende gebracht. Bei diefer dritten Verbrennung war der Verbrennungsraum blendend weifsglühend; die Temperatur betrug darin über 1000 Grad C., im Fuchfe des Schornfteines 820 Grad C.

4) Ausgeführte Leichenverbrennungshäufer. a) Deutfchland.

206.

Allgemeines.

Von allen Leichenverbrennungshäufern, die in den Ländern mit gefetzlich zugelaffener Feuerbeftattung errichtet worden find, bietet wohl Deutfchland die allerwürdigften Beifpiele dar. Die dafelbft in den letzten Jahren befonders ftark gewordene krematiftifche Bewegung, die Kampagne, die von den Anhängern des Feuerbeflattungsgedankens für die gefetzliche Zulaffung der Einäfcherungen in ganz Deutfchland geführt wird, hat auch ein allgemeines Intereffe für alle möglichen architektonifch-technifchen Löfungen auf dem Gebiete des Krematorienbaues in den Fachkreifen erweckt.

Ungemein viel haben in diefer Beziehung die deutfchen öffentlichen Wettbewerbe für die Errichtung von Leichenverbrennungsanftalten in verfchiedenen Städten beigetragen, durch welche die b'eften Ergebniffe erzielt wurden. In erfter Linie find hierbei die Wettbewerbe für die Städte Bremen und Mainz zu erwähnen.

In Preufsen, Bayern, Oldenburg und Mecklenburg ift zwar die Feuerbeftattung noch nicht zugeiaffen; doch hat fich auch dort ein Fortfehritt gezeigt, indem im Jahre 1898 in Berlin der erfte Verbrennungsofen aufgeftellt worden ift, allerdings nur für nichtindividualifierte Leichen und Leichenteile.

Die Zahl der fchon errichteten und im Betriebe flehenden deutfchen Leichenverbrennungsanftalten beträgt 13, von denen 8 in den letzten 7 Jahren errichtet worden find. Dies find die Krematorien zu Gotha (1878), Heidelberg (1891), Hamburg (1892), Jena (1898), Offenbach a. M. (1899), Mannheim (1901), Eifenach (1902), Mainz (1903), Karlsruhe (1904), Heilbronn (1905), Ulm (1906), Chemnitz (1906) und Stuttgart (1907). Im Bau find weitere 2 Feuerhallen begriffen, und zwar in Bremen und Hagen i. W.

Um die aufeinanderfolgenden Stufen in der Entwickelung des Krematorienbaues deutlich zu veranfchaulichen, mufs an diefer Stelle in die Befchreibung und

bildliche Darftellung fämtlicher erwähnter Leichenverbrennungsanftalten eingegangen werden.

Die erfte Feuerhalle auf deutfchem Boden wurde in Gotha erbaut und im Jahre 1878 dem Betriebe übergeben (Arch.: BertucJr, Fig. 253).

Die Gefamtanlage, die unter den Feuerbeftattungsanftalten Deutfchlands zu den gröfsten gehört, zerfällt in 3 untereinander durch eine Wandelhalle verbundene Gebäudeteile mit befonderen Zugängen von aufsen. Der mittlere Teil ift durch eine Urnenhalle in Anfpruch genommen (Näheres über diefe unter b), welcher fich 4 niedrige Kohlen- und Gerätefchuppen anfchliefsen. Der linke Flügel des Gebäudes ift für Verwaltungszwecke beltimmt und enthält aufser dem Zimmer für den Arzt und einer Kaftellanwohnung 3 Leichenaufbewahrungsräume mit dem an-fchliefsenden Sezierzimmer.

Die eigentlichen Leichenverbrennungsräume find im rechten Flügel angeordnet und beftehen aus einer Leichenhalle mit aufgeftelltem Katafalk, welche für Trauerfeierlichkeiten beltimmt ift ; einem Zimmer für den Geiftlichen, das von dem der Leichenhalle vorgelegten Vorraum zugänglich

207.

Krematorium

zu

Gotha.

Fig. 253.

f]

Sk

V.

Ml

Leichenverbrennungshaus zu Gotha.

Arch. : Bertuch.

ift; einem Geräteraum, einem Arbeiterraum und einem Raum zum Unterbringen des Gaserzeugers. An den letzteren angefchloffen ift die in das Untergefchofs zum Verbrennungsofen führende Treppe. Der Schornltein ift frei hinter diefem Gebäudeflügel aufgeführt worden. Die Ver-fenkungsöffnung im Fufsboden der Leichenhalle unter dem mit Baldachin verfehenen Katafalk wird nach der vollendeten Feier, wie bereits in Art. 171 (S. 211) erwähnt wurde, durch das Dach des Baldachins, der mit dem Sarge zugleich verfinkt, gefchloffen.

Aeufsere Erfcheinung und innere Ausgeltaltung der gefamten Bauten find würdig und zweckentfprechend.

Der 1891 erbauten Leichenverbrennungsanftalt zu Heidelberg (Arch. : Thomas ; Fig. 254 bis 256 ¹²⁷) find im Vergleiche mit der Gothaer nur ganz kleine Abmeffungen verliehen worden, was durch Rückfichten ökonomifcher Natur zu erklären ift.

Die Halle für Trauerfeierlichkeiten, ca. 10 m breit, ift, wie fchon früher erwähnt, offen, von der Friedhofftrafse aus unmittelbar zugänglich, ausgeführt worden. Das Verfenkungspodium ift in der halbkreisförmigen Apfide der Halle angeordnet. Die Einäfcherungsräume mit dem Verbrennungsofen befinden fich in 2 Stockwerken hinter der Halle. Diefer Gebäudeteil, bedeutend

208.

Krematorium

zu

Heidelberg.

121) Fakf.-Repr. nach: Kunft und Architektur im Dienfte der Feuerbeftattung etc. Berlin 1902. Bd. I, Taf. 2, 3. Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

209.

Krematorium

zu

Hamburg.

niedriger angelegt, fleht in keinerlei Verbindung mit der Verfammlungshalle und befitzt einen befonderen Seitenzugang.

Die Architektur der Halle, die von aufsen einen Portikus darftellt, ift im antiken Stil gehalten. Die im Jahre 1891 erbaute Feuerhalle zu Hamburg (Arch. : Dom\ Fig. 257 bis 261 ¹²⁸) wurde im Jahre 1892 dem Betriebe übergeben.

Ueber eine hohe Auffahrtsrampe gelangt man durch eine kleine Vorhalle, über welcher eine kleine Orgelempore angebracht ift, in die Halle für Trauerfeierlichkeiten, die mit einer reich bemalten Kuppel überwölbt ift. Der Sarg wird in einer Halbkreisnifche gegenüber dem Eingang auf dem hydraulifch betriebenen Verfenkungspodium aufgeftellt. Rechts und links vom Eingang zur Haupthalle befinden fich Ausbauten zur Aufnahme einer befchränkten Zahl von Afchenurnen.

Fig. 254.

_.Vi

-Bit

••

' *' x--

210.

Krematorium

zu

Jena.

Leichenverbrennungshaus zu Heidelberg¹²⁷)-

Arch. : T/iojnas.

Auf der Rückfeite find kapellenartig zwei Leichenkammern und ein Sezierraum angeordnet, die durch die Ummantelung des Schornfteines gelüftet w^erden. Der Verbrennungsofen befindet fich im Untergefchofs, das aufserdem Kohlenlager-, Geräte- und dergl. Räume enthält.

In ihrer äufseren Erfcheinung erweckt die Hamburger Leichenverbrennungsanftalt keinen befonders pietätvollen Eindruck. Dies ift in hohem Mafse der Ausführung der Faffaden in roten Verblendfteinen mit eingefügten geputzten Flächen, was vielleicht nur bei einem Profanbau als gerechtfertigt und zweckentfprechend erfcheint, zuzufchreiben.

Das Leichenverbrennungshaus zu Jena (Fig. 262 ¹²⁹), im Jahre 1898 in Betrieb gefetzt, ift mit einem Koftenaufwand von ca. 30000 Mark auf dem ftädtifchen Friedhofe hinter der Leichenhalle errichtet worden.

¹²⁸)    Fakf.-Repr. nach ebendaf., Bd. I, Taf. 4 — und: Phönix 1896, S. 343.

¹²⁹)    Fakf.-Repr. nach: Phönix 1903, S. 399.

Die Leichen werden nach vollendeter Feier aus der letzteren Halle in das

Krematorium gebracht und zur Einäfcherung in einen nach Bauart Klingenfiierna

konftruierten Verbrennungsofen übergeben.

Fig. 255.

Bl.

■menmiai 1

Ueber die Handhabung, die dem Einfahren des Sarges in den Einäfcherungsofen des Offenbacher Offenbach Krematoriums vorausgehen mufs, wurde bereits in Art. 172 (S. 213) berichtet. Ueber das Leichenver-

211 •

Krematorium

ZU

a M.

kV

an

brennungshaus felbft, das aus Spar-[ famkeitsrückfichten mit dem ganz [ befcheidenen Koftenaufwand V 18000 Mark errichtet werden mufste,

von

V'

Längenfchnitt.

Fig. 256.

|pr~

L_

b. Offene Verfammlungs-halle.

c. Raum für Trauerfeierlichkeiten.

d. Verfenkungspodium.

e. Kanäle für abziehende Rauchgafe.

f.    Kolumbarium.

g.    Verbrennungsraum.

h.    Verbrennungsofen.

i.    Zugang zum Unter-gefchofs.

richtet und erft 1899 dem Betriebe übergeben, wurde an die ftädtifche friedhöfliche Leichenfeierhalle angefchloffen, fo dafs es nur mit den eigentlichen Einäfcherungs-räumen ausgeftattet worden ift.

Das im Jahre 1901 errichtete Leichenverbrennungshaus zu Mannheim (Arch.: Karch ; Fig. 263 bis 266¹³⁰) bietet bezüglich feiner würdigen, im antiken Stil gehaltenen architektonifchen Formen eine der beften Löfungen auf dem Gebiete des modernen Krematorienbaues.

212.

Krematorium

zu

Mannheim.

JL

V250 w. Gr.

Die beiden Seitenfronten diefer Feuerhalle werden durch je zwei 13,7om hohe Pylonen flankiert, die zum Maskieren der im hinteren Teile des Gebäudes befindlichen Schornfteinfchlote dienen. Die Rückfeite des Gebäudes ift durch eine halbkreisförmige Apfis abgefchloffen, in deren Mitte fleh das Verfenkungspodium befindet.

Ueber eine breite Freitreppe gelangt man durch die Vorhalle zu der für die Trauerfeierlichkeiten beftimmten Ver-fammlungs- oder Einfegnungshalle, die eine Grundfläche von 125 qm einnimmt und für ca. 300 Perfonen Platz bietet. Der Zugang zu dem in 2 Stockwerken aufgeführten Untergefchofs ift an der Rückfeite des Gebäudes angeordnet worden. In diefem Untergefchofs befinden fich aufser dem grofsen, für das Aufftellen von zwei Einäfcherungsofen berechneten

■O.....

Grundrifs.

Leichenverbrennungshaus zu Heidelberg ¹²⁷).

130) Fakl.-Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. 1, Taf. 8, 9.

I;

k -f

■■

ftt

Jrlr

'S

W.

------

-/rr.

ł-

Tir

sm

rTi'

ir H

rrf    v

s

Fig. 258. Untergefchofs.

Fig. 259. Lageplan.

Leichenverbrennungshaus zu

Fig. 260. Erdgefchofs.

Hamburg ¹²⁸).

wmi

m

m

J7₍

;

MMMM

.

*

SM

ss

Im

ëm

y

>

.;

SB

:

*

&

JifF

mil

»

►\||

'i '    73

i

P ,

|ÿ

!

L-

1

:

1

7N

V

<#?

1    ^ 4*

I

«5

1

■V'

. i

11

é

wm

fiĄ .

u.

f

w

-

■M «au* #₍

■ .*■

/wr

w ^

ËS2)

s •

1

il

7

' : [H

T

J

Innenanficht zu Fig. 257 bis 260 ¹²⁸).

T

Verbrennungsraume noch ein paar kleinere Räumlichkeiten für das Auffichtsperfonal, für die Aufbewahrung der Afchenkapfeln und Urnen etc. Der jetzt im Betriebe flehende Ofen ift nach der Bauart Schneider konftruiert worden. — Das Gebäude ift aus gelblichem, hellem Sandftein ausgeführt worden; der Sockel befteht aus Granitquadern.

Ml

m f.m

r . f# :

SWM

P

!|

*-4rï ;

«r^ 1

;f

Ÿ    ’ IL’

\I

Leichenhalle und Leichenverbrennungshaus zu Jena¹²⁹).

■vp

:ï

\i\vr

El

:r

......-i " Au W ■

Ml v

'........... '......Æk

mmmmm

il»

fr

il

Fig. 262.

âar~

■■'fl

M ■>*

■Ą

*5

xi

Mm

:îm

Éj

213.

Krematorium

zu

Eifenach.

Das im Jahre 1902 in Betrieb gefetzte Leichenverbrennungshaus zu Eifenach gehört bezüglich feiner Grundrifsgeftaltung zu den umfangreichften Anlagen, die zur Zeit in Deutfchland beftehen. Es ift auch das einzige Beifpiel der Vereinigung des eigentlichen Krematoriums mit der Begräbniskapelle, die hier die Verfammlungs-

oder Einfegnungshalle erfetzt (Arch.: March\ fiehe die nebenftehende Tafel und Fig. 267, 268 ¹³¹).

Diefe Neuerung ift aus der in Eifenach, wie fonft in allen kleinen Städten, üblichen Sitte, die Leichen in den meiften Fällen nicht vom Sterbehaufe, fondera von der Friedhofskapelle aus zu beftatten, hervorgegangen. Als eine unmittelbare Folge diefer Gepflogenheit hat fich die Notwendigkeit des Anfchliefsens mehrerer Leichenzellen an den im Mittelpunkt der Anlage gelegenen,

Fig. 263.

mv

fis

rm

fei

■ • s.

* <5. ⁹

EFT

“'X    ..»A._—_*

'iWÄ

1, '

‘ms,

iE

Pf

irr

Or

Sf

VM’

mm

SÄT* i

Leichenverbrennungshaus zu Mannheim ¹³⁰). Arch. : Karch.

lim breiten und 20m langen Kapellenraum ergeben. Die 9 vorhandenen Leichenzellen und -Räume, die durch einen arkadenförmig angelegten Umgang mit einem Sezierzimmer und einer Wohnung des Wärters in Verbindung ftehen, können 13 Leichen aufnehmen.

Die Verfenkung, durch welche der Sarg in das Untergefchofs befördert wird, befindet fich am oberen Ende der Kapelle, unmittelbar vor dem Altar.

in

gHnä50nnJi

□r

\ p 1 / 7 rj.

a im

•ILw'

filii

' :

notre

,0

fM

Längenfehnitt.

Fig. 265.

Fig. 266.

///

N0

Di

^------

LJ

jn

Ig H

mm.

ii

Erdgefchofs.

Untergefchofs.

1:250

3 i 5 e 7 a

I ■ ! ■ I i i ■ I * M

Leichenverbrennungshaus zu Mannheim¹³⁰).

9    10 1f 12    13

15*®

Bf

f

«

_i7,'KVV" '• : y.'fni '■!■'>.-

Fig. 268.

CD

c

a

4 b-!T.^v.

6’

CD

P

I

• *

Querfchnitt.

r

!

[

tu

f* '    '    ■ •■ ■■.nrj¹

l

C

HE

r*^3B

T,BS^Sh

51

?

Sm atm

■f

>

/

'f

ifUif <.

=£2

ffe

ète-

T

:

T

<æ

1#.î

m

*p

i

1

l"ig. 267.

ïi

?

;

' X I

-T/--iv    |

H-

%>%>

K> c»

ly^n o

'j

ipçu

''s

"r

Leichenverbrennungshaus zu Eifenach ¹³¹).

ći

jï i." 1

Ij

...

0-0

r

,6 O

0.0

/ O „

-f —<

C

i i

i

/

T

■ :

:

;

Ô>-

1

I

Grundrifs.

;

•Cl

I-

2

:

;

C

■ui-gaLi

i

214.

Krematorium

zu

Mainz.

Die Ausführung der Gebäude-Anfichtsflächen erfolgte in rötlichem Stein, diejenige der Architekturteile in grauem Sandftein. Die Baukoften waren mit 133 450 Mark veranfchlagt.

Von den als Ergebnis des im Jahre 1900 ausgeschriebenen öffentlichen Wettbewerbes für die Errichtung eines Krematoriums in Mainz eingelaufenen 73 Entwürfen find 9 davon zur Preiserteilung, bezw. zum Ankauf ausgewählt worden. Zur Ausführung gelangte aber trotz mehrerer hervorragender Entwürfe keiner davon, da in keinem allen geflehten Forderungen vollauf entsprochen war.

Aus

Fig. 269.

PU§0-r’

■ii

mm

Ili

mm

ùm

■■ ï

^ %    ■* 3Ś&

wg iH

Iti if

m».

il-

wm

ri

■ ijy 'Ç^vc

•à,

Leichenverbrennungshaus auf dem ftädtifchen Friedhof zu Mainz ¹³²).

Arch. : Ha/ßnger.

diefem Grunde wurde mit der Ausarbeitung eines neuen Entwurfes, der auch zur Ausführung gelangte, unter Beibehaltung des Grundriffes des mit dem II. Preife gekrönten Entwurfes (von Vetter & Müller), Haffinger beauftragt (Fig. 269 bis 273 ¹³²).

Das im Jahre 1903 in Betrieb gefetzte Leichenverbrennungshaus befteht aus einem Erd-gefchofs, deffen Fufsboden 2 m über Erdgleiche liegt, und 2 Untergefchoffen. Der Mittelraum des Erdgefchoffes ift von der Verfammlungs- und Einfegnungshalle eingenommen, die einen quadratischen Grundrifs von 7,00 m Seitenlange aufweift. An die Halle fchliefst Sich die Apfis, von gleicher

9

O

wQwrccO uunynz

W

■r

Ê

• JO

il

Tl

'

r

B8F.J

9

M

• :

• 1:1

■

m

Fig. 271.

P

; r

=3

f

Ä

r aile

M

n

lil

V

lil

|;

i'è

I

:

r

v.V

&;»J

Innenanücht des Verbrennungsraumes.

Fig. 272.

8

d

1

•Il

.-.TMi

Æl

wniüvawmo^)

m.

Q

gÿ*8?

r__ll

VStcicR ■

p.

RAU/*A

-M

S0

YtmCMKONC,-

ri

(^GSTLlCnCA

:

■

i

a

■

:

a

■

■■■■

BM

m

O

O

OTEMRAL»v\

i/KTïKqc5cn

II

II

¹

.1

L=T=J

:

T

KOHLEN

Ui^RTtfV

fl'

lu

I

P¹

''

y

5

10

Erdgefchofs ¹³²).

Untergefchofs l32).

Leichenverbrennungshaus zu Mainz.

t—t—t—far

.....—*.>.

Die Gefamtkoften des Baues betrugen 105000 Mark.

215-

Krematorium

zu

Karlsruhe.

Gröfse, in der üch die Verfenkungsvorrichtung befindet. Beiderfeits der Apfis liegen die von der letzteren zugänglichen Räume für den Geiftlichen und für die nächften Leidtragenden. Die drei Seitennifchen, von 6,00 m Länge und 2,öo m Breite, die feitlich und an der Vorderfeite der Halle ausgebildet find, bieten Raum für 35 Afchenrefte. Zur Zeit ift nur eine diefer Nifchen zu Kolumbarienzwecken verwendet worden.

Der Einäfcherungsraum mit der 2 m hohen, mit glafierten Verblendfteinen und blanken Befchlägen verzierten Ofenkammer (Konftruktion nach Klingenfiier na- Beck, mit Verbefferungen von Dorovius) befindet fich im I. Untergefchofs, in welch letzterem auch eine Leichen- und Sezierkammer, ein Verwaltungsgelafs, ein Wärterzimmer und ein Raum für Aufbewahrung von

Fig. 273.

fl

§rL

FS

: J»

TT

ni

-ho«.

>3

Längenfchnitt zu Fig. 269 bis 272¹³²).

Afchenurnen, Afchenkapfeln u. f. w. untergebracht worden ift. Die Feuerung und die Brennftoff-Lagerräume find im II. Untergefchofs, zu dem eine kleinere Treppe aus dem oberen hinabführt, angeordnet.

Das im Jahre 1904 in Betrieb gefetzte Leichenverbrennungshaus zu Karlsruhe zeichnet fich durch feine künftlerifche innere Ausgeftaltung befonders aus, für welche der Architekt (Stürzenacker) ftreng romanifche Formen verwendet hat (Fig. 274 bis 277 ¹³³).

Der Kapellenraum (10,50 m lang und 9,00 m breit) ift, wie auch fonft üblich, im Erdgefchofs angeordnet. Darin befindet fich die Verfenkungseinrichtung unmittelbar vor der in mofaikartiger Malerei reichverzierten Nifche, in der die Rednertribüne Aufftellung fand. Die Verfenkungsöffnung wird durch einen in Kupfer getriebenen, befonders gefchmackvoll und eigenartig durchgeführten Sarkophag mit fchräg anfteigenden Oberflächen verdeckt, in welchen der Sarg eingefchoben und

nach vollendeter Trauerfeier in einer für die Leidtragenden unfichtbaren Weife — dank dem obenbleibenden Sarkophagdeckel — mittels einer Oelpumpe in das Untergefchofs befördert wird.

lagi

--

Fig. 275.

Haupt-

emgang.

iff:

Fig. 277.

Verbrennungs-

air •

: "fu,

Él

rc£M* ~

■mh

o;-

ff

MBB—MBS

■ ft.a£«teSB

■pVi -»à

M .. '

-uff

* 3

jüd £

fmm

11

L:

Leichenverbrennungshaus zu Karlsruhe¹³³).

Arch. : Stürzenacker.

ry.

-‘1;

Mx

I;

__:

Fig. 274.

Schaubild.

Fig. 276.

Kapellen-

An die Rednernifche fchliefsen üch beiderfeits die Räume für den Geiftlichen, die Orgel und für die Leidtragenden an. Die Treppe in das Untergefchofs, das in zwei Stockwerken errichtet ift, wurde aufserhalb des Gebäudes angeordnet. Im I. Untergefchofs befindet fich der Leichenverbrennungsraum mit dem Einäfcherungsofen (Bauart Schneider). Darunter, im II. Untergefchofs, liegen Heiz- und Afchenraum. Der Schornftein ift an der Giebelfeite des Gebäudes fichtbar. — Diefes Krematorium ift mit einem Koftenaufwand von ca. 66 ooo Mark erbaut.

r*" :

A'"/

11

RM

.i

F'

li

|ÿ

ül

Æwmm&m

■ :Æ

$Ęm } mm

h - 7A

W! t"

Fig. 278.

1H

/ k

£> P

:■

i .i

!p

w;

Vorderanficht¹³⁴).

LL'.

iss

mmlM

m m ■

il

;4#

A %|f

ri

i.

P##f-I® :■ A>te0h

*Ł.;, i

jft vlv¹

i||a;

•rk

zx6.

Krematorium

zu

Heilbronn.

Das im Jahre 1905 nach dem Entwürfe Beutinger s erbaute Leichenverbren-nungshaus zu Heilbronn kann, gleich dem Mannheimer, zu den beften archi-tektonifchen Löfungen auf dem Gebiete des neuzeitlichen Krematorienbaues ge-

zählt werden.

Befonders ift daran die künftlerifche Linienführung und Proportionierung der Hinterfaffade hervorzuheben (Fig. 278 bis 280

Der im Erdgefchofs, das l,so m über Erdgleiche gelegen ift, untergebrachte Hallenraum ftellt fich als ein Langbau (von 100 qm Bodenfläche) dar und wird von zwei mit mächtigen Opfer

134

)•

L ÉMU

fl

i¹

Fig. 279.

iÄ

mëm

ar. j

-r...

rr

in

.'••4

Rückanficht¹³⁴).

Leichenverbrennungshaus zu Heilbronn.

Arch. : Bentinger.

iim

‘Mmś

pfannen (von je 2,so m Durchmeffer) gekrönten Türmen flankiert. In einem der letzteren find der Schornfteinfchlot und der Lüftungskanal untergebracht worden; der andere Turm birgt eine Treppe, die zur Halle und der Orgelempore führt. Somit ftellt diefer Turm nicht nur, wie es

fonft üblich vorkommt, eine blofse dekorative Zutat der Symmetrie wegen dar, fondern er-fcheint, einen fachlichen Zweck verfolgend, als vollkommen gerechtfertigt.

An den Hallenbau fchliefst fich im hinteren Teile des Gebäudes eine zur Aufnahme des mit einem Baldachin überdeckten Katafalks dienende Apfis an, deren unterer Raum 4,60 m breit und 4,oom tief ift. Hinter dem Katafalk befindet fich das Rednerpult ; an beiden Seiten der

8*

te

>■

Leichenverbrennungshaus zu Heilbronn. Innenanficht des Untergefchoffes ¹³⁴).

öS

'te

mymm

Fig. 280.

jpa

Apfisrundung find Bänke für die Leidtragenden aufgeftellt. An der örtlichen Seite der Apfis ift ein Raum für den Geiftlichen angeordnet.

An den zwifchen den beiden Türmen hervorragenden Halbkuppelbau der Apfis ift aufsen eine Terraffe mit dem Deckenlicht für die Erhellung des Untergefchoffes angefchloffen ; letzteres enthält den Leichenverbrennungsraum, fowie die an feinen beiden Seiten vorgefehenen Räume

für die Leichenaufbewahrung und die Gefchäftsftube des Auffehers. Die 2m hohe Ofenkammer ift ähnlich wie in Mainz mit weifsglafierten Verblendfteinen und blanken Befchlägen reich verziert. Für die Afchenkapfeln und -Urnen ift kein befonderer Raum vorhanden; fie werden im Leichenverbrennungsraume felbft in einem grofsen Ausftellungskaften aufbewahrt.

Das II. Untergefchofs, in dem fich die Feuerftätte befindet, umfafst auch noch einen Koksraum, der unterhalb der die beiden Untergefchoffe verbindenden Treppe angeordnet ift. Die

'Mgl

ta

s?

■t

ST

Hi

r;«

-11

Fig. 281.

.18,

ife

(ä

fei

sm

Leichenverbrennungshaus zu Ulm. Schaubild ¹³⁵).

Arch. : Romann.

mmm

Ifälnu Mm

m

jsp

mm

Steffi®

i-

ps

22ygw|||pą

io»

W:

ri

konftruktive Herftellung des Ofens gefchah nach der Bauart Klingenfiierna-Beck mit Verbeffe-rungen von Dorovius.

Bei der Grundrifsgeftaltung des für die Stadt Ulm projektierten Leichen-verbrennungshaufes galt es dem fchaffenden Architekten (Romann), ein neues Problem zu löfen, das in der Angliederung der zu errichtenden eigentlichen

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

217.

Krematorium

zu

Ulm.

Ln

00

218.

Krematorium

für

Bremen.

Krematoriumsräume an einen Flügel, und zwar an die Einfegnungs-halle der fchon vor io Jahren erbauten friedhöflichen Leichenhalle, beftand. Diefes Leichenverbrennungshaus (Fig. 281 bis 285 ¹³⁵), das nur wenige Meter von der Leichenhalle entfernt und etwa 6m tiefer als die letztere angeordnet ift, wurde zu Beginn des Jahres 1906 in Betrieb gefetzt.

Die verfchiedene Höhe, in der die beiden Gebäude zu liegen kamen, erleichtert die Beförderung der Leichen von der Einfegnungshalle in das Obergefchofs des Krematoriums — den eigentlichen Einäfcherungsraum — wefentlich, und zwar kann diefe Beförderung unauffällig durch einen zur Verbindung der beiden Gebäude errichteten unterirdifchen Gang bewerk-ftelligt werden. Diefer Gang befindet fich in gleicher Höhe mit dem Unter-gefchofs der Leichenhalle, in welches der Sarg nach vollendeter Feier ver-finkt. Auf diefe Weife kann der Sarg im Untergefchofs der Leichenhalle aufgenommen und mittels eines auf Schienen rollenden Förderwagens in das Obergefchofs des Leichenverbrennungsraumes zur Einäfcherungskammer des Ofens verbracht werden. Die Feuer-ftätte befindet fich, wie fonft auch üblich, im Untergefchofs.

Als eine Neuerung ift die Aus-geftaltung des Schornfteines zu einem abfeits des Gebäudes freiftehenden Obelisk zu betrachten, der mit dem Verbrennungsofen durch einen unterirdifchen Rauchkanal in Verbindung fteht. — Die Gefamtkoften beliefen fich auf 33000 Mark.

Das jüngft fertiggeftellte Leichenverbrennungshaus zu Bremen ift am 24. Februar 1907 dem Betriebe übergeben worden. Für die Befchaffung von Plänen wurde im Jahre 1902 ein öffentlicher Wettbewerb ausge-

Schnitt nach AB in Fig. 283.

\f

#/

V\V

'M

■=

I I 'er-

7,

I jgjMl

■si

'il'

!\

Fig. 282.

¹/300 w. Gr.

'i!

u

■ShiäBt

Grundrifs.

\/

d-ł-

T//f r/Zj? //S

i lit

ir±±pie^=

amiSzi

4-

fti>

&$0f-

■ ■ '

fet

ii!

gife

Cg

fchrieben, auf Grund deffen 78 Entwürfe einliefen. Von diefen wurde eine Anzahl ganz hervorragender vom Preisgericht ausgezeichnet.

auch keiner davon zur Ausführung gelangte, fo ift es doch von grofser Wichtigkeit — um den in feinem heften und reifften Entwickelungsftadium befindlichen Krematorienbau anfchaulich zu fchildern — einige von den preisgekrönten Entwürfen an

B    diefer Stelle bildlich

*—)

wiederzugeben. Dies ^ find: der mit dem |    erften Preife ausge-

Ä    zeichnete Entwurf von

§ Winter (Fig. 286 13 6) g und der mit dem ’S zweiten Preife

Wenn

CO

ÖJD

gekrönte von Gabriel

«•

<S>RUNPRi[g,

czzzg»:

(Fig. 287 13b’); bemerkenswert ift noch der zum Ankauf empfohlene Entwurf von Schädtler & Müller (Fig. 288 ¹³⁶). Mit der Befchafiung der zur Ausführung be-ftimmten Pläne (F'ig. 289 bis 292 ¹³⁷) ift Behrens beauftragt worden.

TJ LT

Das ein Erdgefchofs und zwei Untergefchoffe enthaltende Leichenverbrennungshaus (teilt fich

Fig. 283.

136) Fakf. -Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. III, Taf. 1, 4, 9.

!37) Fakf.-Repr. nach: Phönix 1905, S. 133—136.

als ein in antiken einfachen Formen gehaltener Bau dar, der vollftändig maffiv und feuerficher in Eifenbeton aufgeführt worden ift. Die ca. 200 Sitzplätze faffende Verfammlungs- und Ein-fegnungshalle hat eine quadratifche Grundfläche, deren Seitenlange 11,20 m beträgt. In der an die

§r

rJ,

Vjm

il

Fig. 284.

3H

[V

<•'! <•

13

'•

■ ■ 4B

^■■■: :PI _ 1 ||t ÊI ; %<

Ill&ï Âfjj

;î

$âm ïL

Innenanficht der Einfegnungshalle ¹³⁵).

'Mv

.

is>;

iJBKS

fl

•;.V    ; "    iV

v'U

Halle angefchloffenen halbrunden Nifche ift der Katafalk und hinter ihm die Kanzel zur Aufhellung gelangt. Zu beiden Seiten der Nifche find Räume für den Geiftlichen und für die Leichenaufbewahrung angeordnet worden. Ueber der Vorhalle liegt die Orgel- und Sängerempore,

zu der man mittels einer in der Vorhalle angeordneten Treppe gelangt. Im Untergefchofs, und zwar in feinem Einäfcherungsraume, ift Platz für die Aufftellung zweier Oefen vorhanden; einft-weilen wird nur ein Ofen (Bauart Schneider) in Betrieb gefetzt. Aufser dem Einäfcherungsraume

jUj

gss®

r —

-'S« \

vmm

PS

<Ä

Fig. 285.

LvS-vj

b-ä .»

JŁ4, M

ppp-

Innenanficht des Verbrennungsraumes ¹³⁵).

Leichenverbrennungshaus zu Ulm.

JÉ

isâs-ï-

W\

find im I. Untergefchofs Räume für den Heizer und für Geräte, fowie Aborte vorgefehen. Der äufsere Zugang zu diefen Räumen befindet fich an der Rückfeite des Gebäudes. Zur Erwärmung der Innenräume ift eine Niederdruck-Warmwafferheizung vorgefehen.

Die Gefamtkoften des Krematoriums find auf 105000 Mark veranfchlagt.

Winters preisgekrönter Wettbewerbentwurf für das Leichenverbrennungshaus

zu Bremen ¹³⁶).

lié

‘Ä

im

Fig. 286.

Hf

2?

mm

W:

B:

l§s

Das auf dem Pragfriedhof zu Stuttgart 1906 errichtete Leichen verbrennungshaus (Arch. : Schotter) ift in Fig. 293 u. 294 ¹³⁸) dargeftellt.

Den Kernpunkt der Anlage bildet die Verfammlungs- und Einfegnungshalle, deren Grundfläche ein an den Ecken abgefchrägtes Quadrat von 10 ra Seitenlange darftellt. Diefer für Trauerfeierlichkeiten beftimmte Raum, zu dem man auf einer Freitreppe durch die Vorhalle gelangt, bietet Platz für etwa 600 bis 700 Perfonen. An die Halle fchliefst fich an ihrer Rückfeite eine halbkreisförmige Nifche an mit dem Rednerpult hinter dem Verfenkungspodium für die Aufhellung des Sarges. Zu beiden Seiten der Nifche, von der Halle aus zugänglich, find Warteräume für die Leidtragenden und den Geiftlichen angeordnet. Die kurzen Kreuzarme, die fich an beiden Seiten der Halle anfchliefsen, dienen zur freien Aufhellung von Afchenurnen. Die Halle ih mit einer beinernen Kuppel auf einem quadratifchen Tambour überwölbt. Der Verbrennungsraum befindet fich im I. Untergefchofs zum Teile unter der Verfammlungshalle, zum Teile unter den

219.

Krematorium

zu

Stuttgart.

Fig. 287.

:sé<

SÄ1

ißll

Si

% 0 II

ÖT^piaS»;

Tn

Pr

13ÉS111É

Gabriel’s preisgekrönter Wettbewerbentwurf für das Leichenverbrennungshaus

zu Bremen ¹³⁶).

nach hinten liegenden Warteräumen. Die Verfenkungsvorrichtung wird hydraulifch betrieben.

Das II. Untergefchofs enthält die Feuerhätte und Koksräume; der Ofen ih nach der Bauart Klingenßierna-Beck ausgeführt worden.

Die Gefamtkohen diefes Leichenverbrennungshaufes famt den an die Vorhalle in zwei bogenförmig nach vorn ausgreifenden Armen anfchliefsenden Kolumbarienarkaden (näheres darüber fiehe in Art. 252, S. 313) find auf 120000 Mark gefchätzt worden.

220.

Krematorium

für

und

Chemnitz.

Ueber zwei weitere Feuerhallen, und zwar diejenige zu Hagen i. W. (Fig. 295 ¹³⁹), deren Bau fich noch im Anfangsftadium befindet, und jene zu Chemnitz (Fig. 296¹⁴°), die Ende 1906 eröffnet worden ift, waren zur Zeit der Bearbeitung des vorliegenden Hagen i. w. Kapitels noch keine näheren Angaben vorhanden.

Aufser den vorftehend vorgeführten Beifpielen ift die Errichtung von Leichen-verbrennungshäufern in vielen anderen deutfchen Städten (wie Darmftadt, Dresden,

Gera, Giefsen, Leipzig, Freiburg i. B., Coblenz u. f. w.) in Ausficht genommen.

138)    Fakf.-Repr. nach den vom Architekten freundiichft zur Verfügung geftellten Plänen.

139)    Fakf.-Repr. nach: Phönix 1905, S. 229, 230.

HO) Fakf.-Repr. nach ebendaf. 1903, S. 329, 330.

MD

CP

Sf/il

Sâi’

ri

*)?/

r4ÿ

Wettbewerbentwurf von

m

\'0

Wo;

Q C)

Bï

11

m

H.*'

Schädtler & Müller für das Leichenverbrennungshaus zu Bremen ¹³⁶).

rm

Wà

irr

mmn

te

■ïSFrm

ËÉÜ

X.

«i

iî\ .

• 'j'r    -V.v.-ÿ)' • > S;

^    * ' H>

f®

3!

iii«

BImwim-mmêjÉ

s£S:æü^

; £\

'■ :

• '

Fig. 288.

mm

>tr£

pi

w.

V-' V;'-.

S 1

ft:'®

,-^y

II

, 'jW-V- ; .-*4*. .

•• •    'V--,

... ;

;

r.-, . ; »èéÊÊm

ß) Schweiz.

In der Schweiz zählt man zur Zeit 4 Leichenverbrennungshäufer, und zwar in Zürich (1889), Bafel (1898), Genf (1902) und St. Gallen (1903). In Zürich ift aufser der fchon beftehenden Feuerhalle noch eine zweite im Bau begriffen. Für Biel und Bern ift die Errichtung von Krematorien in Ausficht genommen.

Das in den Jahren 1887—89 auf dem ftädtifchen Zentralfriedhof in Zürich gegenüber dem Eingangsportal errichtete Leichenverbrennungshaus (Arch.: Geifer\ Fig. 297 u. 298 14 4) ift am 15. Juni 1889 eingeweiht und eröffnet worden.

221.

Krematorium

zu

Zürich.

Fig. 289.

m;*,

•i

■■

::

Leichenverbrennungshaus zu Bremen 13 7).

Aich. : Behrens.

Da diefes zu den älteften europäifchen Krematorien gehört, fo weichen auch feine Grundrifsgeftaltung und innere Einrichtung im wefentlichen von der jetzt üblichen ab.

Im allgemeinen wurde dem Einäfcherungshaufe die italienifche Geftaltungsweife zu Grunde gelegt, und zwar in Bezug auf das Unterbringen des Verbrennungsofens im Erdgefchofs in der für Trauerfeierlichkeiten beftimmten Halle felbft. Der ganze Einäfcherungsvorgang aber vollzieht fich hier viel pietätvoller wie in Italien, vor allem als im Krematorium zu Mailand, welches für die Stadt Zürich als Vorbild gedient zu haben fcheint. Auch die Konftruktion des Verbrennungsofens (nach der Bauart de Bourry) lieferte, im Vergleich mit der ähnlichen italienifchen Bauart Venini, weit beffere Ergebniffe. Diefer Ofen, in Schamottefteinen erbaut, ift mit einem farkophagähnlichen eifernen Mantel umgeben.

¹⁴¹) Fakf.-Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. I, Taf. 5.

"U"

Fig. 290. Längenfchnitt.

fef

Ip

I IUg

~__;

dŚ

?"

15

gf

te

T-

■îrrdï

âge

UgTjii

tJi drid

L_t

Fig. 291.

Fig. 292.

•SHlLtiL »

Leichen

kammer

E3

.U»

[......ûïç-l

ES

—i

. 6J<r......-

Sakristei

Fsfcti

JM

T~MT~

Olen

Ofen

Schür

Qi ube

I 11    II

-mrnrn

IrHUrF-hH ^

JT

M;U

TT

1 1T1

ätze

188:Sitzpl

Ralle

Mil!

fi.1t

K.l 1 1 1. 1

ru

—îi

=±=

L?

il"

Tffk

ru

LTL

j.sv.

..ISt.

Q~W

7. i rs

l.St .i/st.

JM .    ...jjs

—T--

la

"•>

Untergefchofs.

Erdgefchofs.

Leichenverbrennungshaus zu Bremen ¹³⁷).

V,

!««

*S!=S ft Äh*

Hl

^Ępm

mambom**™*......

— - ' •' ■

niUESI^LSiin

„rSwijJ

-Ja

- llBaîrgtSm

4P

II

A\r->

jlpm

fil !

:-Ri ?-.>=s

•;rL₌₌r_

ySlallSS

Schaubild.

Fig. 294.

SU

Ir

iilsHP

LLrrj±r

mmssm

js

357

V L->

s*

(É»

a*

• y/

3Wi»eH.ï. ;

Ww3À .

f.

j'-r

_cr

V.

P-0

sA|

m 'i

ILBŒLfiEïïZ    J

A.

j? Si

e:

_J Lageplan und Grundrifs. _

Leichenverbrennungshaus zu Stuttgart¹³⁸).

Arch. : Scho Her.

3x

yi

Fig. 295.

" 1 000 llilHElO

lfm.

Entwurf für das Leichenverbrennungshaus zu Hagen i. W.¹³⁹).

Um den immerhin empfindlichen, der Trauerfeier beiwohnenden Leidtragenden beim Ein-fchieben des Sarges in die Einäfcherungskammer den Anblick des Feuerraumes zu entziehen, ift ein vor der Ofenöffnung auf der fog. Banquette ruhender fchlauchartiger beweglicher Behälter vorhanden. Durch die vom Untergefchofs aus zu betreibende, einfache mechanifche Kurbelvorrichtung wird die Tür der Einäfcherungskammer gehoben, der Sarg eingefahren und die Tür wiederum gefchloffen. Somit kann nichts vorgenommen werden, was der Ueberwachung durch die Verfammelten entgeht. Auch das Beförderen der Afchenrefte in den unmittelbar nahe der Eingangstür aufgeftellten Trichter gefchieht durch eine mechanifche Vorrichtung, und zwar mittels eines eifernen Wifchers, der von hinten durch die Einäfcherungskammer durchgefchoben wird.

Fig. 296.

Leichen

verbrennungs

haus

zu

foi

•»»P'-

Chemnitz.

(Nach

dem Modell ¹⁴°).

fr

I¹'

Hl

___

agi

r£jj

'f-pfL

'1

|jj|

jjjjjSd

■

b

’20

m

a

m

* s

£■ ÖSÄt?

fm

■ I - - •

SÊ

iüP ■

Hk

■

w

1 *

_

j-

ł

sälü

Èi

»

%*•

, j

afch^sl ' ¹

?

Ijfl

*^S£îr^

ił

ml

■•1

1

r ;

_ .

Schaubild.

Fig. 298.

.

M

m

r

%

'

• ;

at,™

|î;

Aff

KST

11

0%

,' %

à

i 4, f

At.

.--

'*$

*

i

^    "T“

Æp -r ^

Ä^' 1

£

: \ .. ■

bi

JÊÊ&

'u:ï

'-'ff

■- -'<

’-M

ii§pg$f|

mz

m

■

Innenanficht des Verbrennungsraumes.

Leichen verbrennungshaus zu Zürich ¹⁴¹).

222.

Krematorium

zu

Bafel.

An der Rückfeite der Halle fchliefsen üch beiderfeits der Warte- und der Archivraum, fowie ein Gelafs zum Unterbringen des Gasgenerators und der Verbindungstreppe, die zur Feuer-ftätte (im Untergefchofs) führt, an.

Das im Jahre 1898 nach dem Entwurf von Friedrich errichtete Leichenverbrennungshaus zu Bafel zählt zu den erften in den Gebieten deutfcher Sprache, das vom Staate errichtet und auf Staatskoften in Betrieb gefetzt wurde. Somit ift in Bafel zum erften Male die Feuerbeftattung gleich der Erdbeftattung als eine ftaatliche Einrichtung eingeführt worden.

Der in antiken Formen gehaltene Bau (fiehe die nebenftehende Tafel und Fig. 299¹⁴²) befteht aus dem die Trauerfeierlichkeitshalle enthaltenden Erdgefchofs und 2 Untergefchoffen,

Fig. 299.

~ “TN,

-Y-

î!

zzzzzsszsxSzztsr ~^r. .nttr

‘**àà

IPpÊÂ -~M:'

J: i

i.

-i..

pt

SS J

■ -f—

»s

JETT

f-3 ===l

J; i|

-,

=* y

iy\.

LAN G EN S CH N ITT

r3

-r

■i

ir

-—J,

r-

=4

f/?v* W'V,',. ^    i

1,1 ' c „>    f

• ńiS-^.KhŁ-j-

223.

Krematorium

zu

Genf.

Zum Leichenverbrennungshaus zu Bafel auf nebenftehender Tafel.

in deren oberem der nach Bauart Schneider konftruierte Ofen aufgeftellt ift; die Feuer-ftätte des letzteren befindet fich im II. Untergefchofs. — Die Gefamtkoften des Krematoriums, worin die Einäfcherung für alle in Bafel Verltorbene koftenlos erfolgt, betrugen 65600 Mark (= 82 000 Franken).

Der kleine antike Feuerbeftattungstempel zu Genf ift im Jahre 1902 eingeweiht und eröffnet worden. Seine Grundrifsgeftaltung ift derjenigen des Bafeler Krematoriums angepafst (Fig. 300 ¹⁴³).

An die Halle für Trauerfeierlichkeiten, die eine Grundfläche von 12 X 12 m hat, fchliefst fich eine halbkreisförmige Apfide an. Im I. Untergefchofs ift der nach Bauart Siemens-Schneider errichtete Ofen aufgeftellt worden, deffen Feuerftätte, fowie die Brennftoffräume fich im II. Untergefchofs befinden.

1*2) Aus: Phönix 1898, S. 273.

U3) Aus ebendaf. 1903, S. 367—363.

SŁ-

SpS *'-;•■ ■

Wi

mû

m

i! 1

L

r.

■

BfE--I i.

91

i

IV

" • - fi

; '

lii

Æ

m \m \ \ “

pg*

la

Zu S. 270.

:-i

'S.

o irv..

'oc fl / /ft

Z *

9t

i

2

'

CREMATORIYM BASEL

I

I .    !

K&ÙI8?    • »nöfc.

fck

&V-

K*

B

(IS

»

'1

P

I

K

■ • Ulfe

■WWW

r. =H

rrr

¹

V-

*

»

7

i

:i

Ggfi

(I!

Leichenverbrennungshaus zu Bafel.

Arch. : Friedrich.

*

?

m

S-sgii

fj

Das derzeit beftehende Krematorium bildet dem Entwürfe nach nur den Mittelbau einer gröfseren Anlage, und zwar gehören dazu noch links und rechts zwei hallenartige Kolumbarien, welche aber erft errichtet werden follen, wenn fich das Bedürfnis geltend macht.

Unter den wenigen Leichenverbrennungshäufern, die fich nicht allein durch ihr würdiges Aeufsere, fondern auch durch die künftlerifche innere architektonifche Geftaltung auszeichnen, nimmt das im Jahre 1903 zu St. Gallen errichtete Krematorium (Arch.: Pfeiffer) eine bemerkenswerte Stellung ein (Fig. 301 u. 302 ¹⁴⁴).

Der aus weifsem Kalkftein (Savonnières) aufgeführte Bau ift von zwei kräftigen Pylonen flankiert, deffen einer den Schornfteinfchlot verbirgt. Das Innere der Halle, für Trauerverfamm-lungen beftimmt, ift mit rotem und hellgrauem Marmor und Golddekoration ausgeftattet ; die Wandfäulen find mit Palmetten gefchmückt. Die kaffettenartige Decke ift in Elfenbeingrund gehalten und mit fparfam in Gold und Blau gehaltenen Ornamenten gefchmückt. Die Wände find pompejanifch rot, die Brüftung in patinierter Bronze ausgeführt. Die Wandfelder find mit Nifchen von verfchiedener Gröfse zum Unterbringen von den in der Schweiz üblichen niedrigen Sarkophag-

224.

Krematorium

zu

St. Gallen.

Fig. 300.

fl

§1

mtk

mm

■ *

Leichenverbrennungshaus zu Genf¹⁴³).

urnen verfehen. Die Orgelempore bietet Platz für 50 Perfonen. Der im Untergefchofs befindliche Ofen ift nach der Bauart Schneider erbaut worden.

Die Gefamtkoften diefes Leichenverbrennungshaufes, einfchl. des Ofens, beziffern fich auf 68 000 Mark (= 85 000 Franken).

Y) Italien.

In der Gefchichte der Entwickelung der modernen Feuerbeftattung fpielt Italien eine hervorragende Rolle, da es der erfte unter den europäifchen Staaten war, in dem die Leichenverbrennung gefetzlich zugeiaffen wurde. Das erfte zu Mailand errichtete Krematorium wurde im Jahre 1876 errichtet, eine Stiftung des Schweizers Albert Keller, deffen Leichnam auch der erfte war, der in dem neu er-öffneten Tempel zur Einäfcherung gelangte. Seit diefer Zeit bis zum Ende des Jahres 1905 (in welchem das jüngfte italienifche Krematorium zu Bergamo eröffnet wurde) find 28 Leichenverbrennungshäufer in verfchiedenen Städten Italiens errichtet worden, und zwar in Lodi, Rom, Cremona, Brescia, Padua, Udine, Varefe,

225.

Allgemeines.

Spezia, Novara, Florenz, Livorno, Afti, Pifa, Alexandria, Como, Turin, Mantua, San Remo, Verona, Bologna, Modena, Venedig, Spoleto, Perugia, Siena, Brà und Ferrara.

Weder die architektonifche Ausgeftaltung und die inneren Einrichtungen der

Buj

lid

I:

P—

at

1kl

Fig. 301.

U I as

û • sfi Jj

;;

r/j

- il

Schaubild ¹⁴4).

Arch. : Pfeiffer.

[Tj.;

;K

ij

!S§R ą 9

J--'’.

K jp~~'r I P

sllai

Bi

M- ;■

ur Mil

' V

c;, -

pi

a*:ï

Sîlèj

fi

Ml

K fl

italienifchen Leichenverbrennungshäufer, noch ihre Ofenkonftruktionen bieten irgend etwas Hervorragendes. Aufser dem würdigen Mailänder Feuerbeftattungstempel ftellen die anderen Krematorien meift unanfehnliche einfache Gebäude dar, in denen die erforderliche Anzahl von Nebenräumen auf das Mindeftmafs herab-

2 73

gemindert ift. Die Urfache hiervon liegt augenfcheinlich in den nur fehr be-fchränkten Geldmitteln, die den italienifchen Feuerbeftattungsvereinen für die Anlage ihrer Feuerhallen zur Verfügung ftehen.

Es ift zu erwarten, dafs, falls in Italien die Feuerbeftattung als eine Staats-

,*•    n.,

Ut

m*

-f

■zo£ -Sij

ff I

«fr

'A

E,

'S

ï';»

. ÿ •■

ÜSBÉ

:ü

M|?

r"«f

>.* '

à?i

jf.

Ul

ix

Innenanficht der Halle für die Trauerverfammlungen ’⁴⁴). Leichenverbrennungshaus zu St. Gallen.

BSmMù

v/^r

SX. U

■"/

r~ xj

fS?

einrichtung ihren Einzug feiern wird, den Krematoriengebäuden die gleiche monumentale Formenfprache verliehen werden wird, die fich in einer fo glänzenden Weife in der italienifchen Friedhofkunft offenbart hat. Von den bis jetzt ausgeführten Feuerhallen Italiens verdient nur der Mailänder Leicheneinäfcherungstempel eine ausführlichere Befprechung.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

226.

Krematorium

zu

Mailand.

Das eingefchoffige Gebäude, im Jahre 1876 errichtet (Fig. 303 u. 304¹⁴⁵), zerfällt in drei Teile, von denen der Mittelteil durch den Verbrennungsraum eingenommen wird ; die beiden Seitenflügel dienen zur Aufnahme von Afchenurnen.

Fig. 303.

'»#»

. j    *    ;    ------1 .

Û i " ? i T \    |

.. 1 uxmt*teirvL »    »»"üs*'J    *>

vl

«1

nt

BJf MJ*

Schaubild.

Fig. 304.

<hT

miiiiiTi

-»rfa

•m

Eł

HÖs

X H

EINGANGSHALLE

Grundrifs ,45).

Leichenverbrennungshaus auf dem Campo Santo zu Mailand.

Die dem Verbrennungsraum vorgelagerte, in der Hauptachfe liegende Eingangshalle dient zum Aufenthalte der Leidtragenden während des Verbrennungsvorganges. Die Leiche wird durch den Seiteneingang a über den an der Rückfeite gelegenen befonderen Flurgang zunächft auf das Podium b gebracht. Von da erfolgt die Ueberführung des Leichnams auf dem Schienenwege f

mittels eines Transportgeftells c bis zu den Einäfcherungstüren g des Verbrennungsofens. Das Geftell trägt zur Aufnahme der Leiche ein an den Längswänden aufgekantetes Eifenblech, welches zugleich zur Sammlung der Afchenrefte beftimmt ift und in den Einäfcherungsraum eingefchoben wird. Nach erfolgter Verbrennung wird das Eifenblech wieder auf das Geftell zurückgezogen und die Afche in einem Behälter gefammelt. Die Ueberführung der Afchenbehälter zur Aufbewahrung in den Kolumbarien der Rifalitbauten o, o findet durch die Türen m und n ftatt.

Wie aus dem Gefchilderten erfichtlich, ift die Grundrifsanordnung des Mailänder Krema

if

çr>

wë >

f-

m

™fß

3!

UM

ysS

.-..tum

m

tj

,'|-0

: 7/î

•i

».

VI

=====

_. 5s*5Ï

» ,J|r* P il B JE3

i»

TäÄ

Leichenverbrennungshaus zu BolognaU6).

iü!

üili

sêsz;

ni"

liii!

jjiii

b*

üjjjj

■

lÉüiiT

llllili;

ni

iNi

toriums, das in einem Gefchofs die repräfentativen und die Manipulationsräumlichkeiten enthält, eine ziemlich urfprüngliche, wenn man ihr auch die grofse Bedeutung, angefichts der erften Löfung, die fie auf dem Gebiete der Raumanordnung im modernen Krematorienbau darftellt, nicht abfprechen darf. Die äufsere Geftaltung des Baues ift dagegen in würdiger und archi-tektonifch vollendeter Weife durchgeführt worden. Zur Zeit befinden fich im Mailänder Krematorium 3 Verbrennungsöfen im Betriebe, und zwar nach den Bauarten Gorini, Spafciani-Mefsmer und Bufcaglione errichtet.

ÂŒHÎ1

227.

Sonftige

Krematorien.

Von den im kleineren Mafsftab erbauten italienifchen Krematorien, die in ihrer äufseren Geftaltung eine gewiffe Eigenartigkeit aufweifen, feien noch die

Fig. 306.

Fig. 307.

SU

fl

<8

um

Tïïiïïi"

___

„«niwn

II

£‘l -X_:

-,

SP®»*⁵

x:;:

8jiW» «■» ulmT,

» n~ 1    1

i§§§

==

I:

u-

pp

»

II wl

'•L «T .

mmM

:==

Ix

mm

■V

.M

iV;

r-jjrrt

r |

V...

!—

53

fs, ÄS

Leichenverbrennungshaus zu Siena¹⁴⁶)-

Feuerhallen zu Bologna (Fig. 305 ¹⁴⁶) und zu Siena (Fig. 306 u. 307 ¹⁴⁶) befonders erwähnt.

8) England und fkandinavifche Länder.

Von den nordifchen europäifchen Staaten fchreiten England und die fkandi-navifchen Länder an der Spitze der Feuerbeftattungsbewegung.

228.

England.

Fig. 308.

in

Anficht.

r -    ""

nm

■rr!

A.    Verbrennungsofen.

B.    Verfammlungshalle.

Fig. 309.

E. Kolumbarium.

Grundrifs.

ET

F, G, H. Warteräume. K. Verfenkungspodium.

M. Vorhalle.

Leichenverbrennungshaus zu Woking ¹⁴⁷).

Fig. 310.

AA

A. Verfammlungshalle. E. Gelte! 1 wagen.

G. Sarg.

H. Einäfcherungsraum. y. Feuerung.

L. Schornfteinkanal.

W/m,;

_____

m,

WJ

:    'p

rM!

C*

m,

Längenfchnitt zu Fig. 311 u. 312 ¹⁴⁸),

Grofsbritannien befitzt zur Zeit 13 Feuerhallen, und zwar find 4 davon im Jahre 1905 errichtet worden, was als befter Beweis der immer gröfser werdenden Erkenntnis der grofsen Vorteile der Feuerbeftattung dienen kann. Die Stadt

Fig. 311.

-:7I

Sepp

F¹;.;?!, "

9 iPsü

x-

hxr

P?

s»

śś-^

p§ gj§7

IBM

/>

:ji

PI

>.

m\

HP¹'®

- di

mi

aprt

Xj-rJ

i EL Ni

L E'"¹

. .X ]

ir

$>< :

WkM

JmM

N. flâ§

fl

il

11

LL

ggj

■ ih

fi

.ni

il

fi

j:i

rr

:;i

p-GnX

I 'l:MI!l.‘l!ll,

l'i

s>#

il

XÄ

X$fX fXX

LP

|fj    ;>c    /

Pî

Pô

jr,

-X

H.

È3

;;j.

“J !»

lia

pa

Fi

]:

P|!|l

if.

...

•i

V;k

. i ,11111111111111111

V.vi»*

Eiiiiiiiiiiiiilïlyiîiil

^7 ---- - ' . -    . :P-P_ - g.

lil

M=^£E=r-=r^;

prpp

=--~ ~=— " - _~-:

Leichenverbrennungshaus zu Glasgow ¹⁴⁸).

London allein ift fchon im Befitz zweier Feuerhallen; eine dritte ift im Entftehen

begriffen.

Die erwähnten 13 Feuerhallen find in nachfolgenden Städten errichtet worden:

zu Woking (bei London, 1885), Manchefter (1892), Glasgow (1895), Liverpool (1896), Hüll (1901), Darlington (1901), Leicefter (1902), Golder’s Green (London W., 1902), Birmingham (1903), Little Ilford (London E., 1905), Leeds (1905), Bradford (1905)

Fig. 312.

kl

BtH

■L -

• -L-

pp

v-    - ( pr-1°

«Ii

üb

É.

GT’-J

mm

Ei

sss

1 Jür.....J inffi—-sL

l»,l

«i

h--

IM

MI

V-J

VS

ii!

éwm

Innenanficht zu Fig. 311 ¹⁴⁸).

und Sheffield (1905). Es fei noch hinzugefügt, dafs die 4 im Jahre 1905 ent-ftandenen Feuerhallen auf den ftädtifchen Friedhöfen errichtet worden find.

Um einen Ueberblick über die verfchiedenen Entwickelungsftufen im Krema-

Grund-

rifs.

Fig. 313.

'• ; '

■ i*'--    •• •    -    :

' ■

•te

’l'J

■*,* '

i.

\

w

sf V"

|p ■qppMM aft

IsEj

:.y

Schaubild.

%

0

\v:r^l

1

'*4

Ws

tir

}<»

L

, CMt.:llM;j»t, : .ąąrtMM,

' Uff/,:

•Jr';' ' ' X - ,

Eli ...Ja.',

Leichenverbrennungshaus zu Manchefter 14 ö).

m

»i

iH

;,a

1 1 ' ?Łł ' •:

itelte ........

B. T““

ÄI1S :-

mmxmï ¹ :

HMH;

ItetefrM

» '

m? ■

r

:

tev.

-asr“

Fig. 314.

^    À—>

f

** i

V' ..

sa

P-T

Innenanficht der Halle.

-V

\

\

tr-

_te

* "*

*

te

wy

»

s

r

Sft!

;

fS

,, , ₄

\sr ■

:

ä£|_fc

w⁵

SïG -g;j

-4«

:

yL

Wm

mS

m*

:.v

IHi

r:* J

V’\

Ęj

im wm

SS®

P^rfl

p jn

ÇT’ ^

ńs _- -m!

■Jlł

iii*;.

fer-

BUfe-i

H;;J

1«

:j;l

il

l'ii

MB

=;==

ę/.~

li

Hc«SS

-----

SI

Proviforifches Leichenverbrennungshaus zu Stockholm ¹⁵°).

Fig. 317-g=L

ta

Hp

BU

===

=b

£=1

—=%=

jg

ÜÜ

ML

g/_v:

t.

BÜBHt

IIIIIIIIItI:

Endgültiges Leichenverbrennungshaus zu Stockholm¹⁵⁰). Arch. : Carl/in.

torienbau Englands zu gewinnen, feien an diefer Stelle die in mehrjährigen Ab-ftänden erbauten Leichenverbrennungshäufer zu Woking (Fig. 308 u. 309¹⁴⁷), zu Glasgow (Fig. 310 bis 312 ¹⁴⁸), zu Manchefter (Fig. 313 bis 315 ¹⁴⁹) und zu Bradford (fiehe die nebenftehende Tafel) bildlich wiedergegeben.

229.

Schweden

und

Dänemark.

230.

Krematorium

zu

Stockholm.

Von den fkandinavifchen Fändern, in denen die Feuerbeflattung gefetzlich zugeiaffen wurde, ift Schweden mit feinen 3 Leichenverbrennungsanftalten (in Stockholm, Gothenburg und Hagalund) und Dänemark mit dem einzigen (in Kopenhagen) zu nennen.

Die in Stockholm im Jahre 1887 errichtete Feuerhalle ift nur als ein provi-forifches Gebäude zum Unterbringen des Klingenßierna io.hen Verbrennungsofens zu betrachten (Fig. 316 ¹⁵°). Der eigentliche für diefe Stadt beftimmte Krematorium-

Fig. 318.

Fig. 319-

Fig. 320.

ft

fr~* J

-1

. -4

pfl-

E.

Leichenverbrennungshaus zu Gothenburg¹⁵¹).

entwurf (Fig. 317 ¹⁵°) von Carlfon wird anfcheinend bald zur Ausführung gelangen. Diefer gehört zu den monumentalften und würdigften Löfungen der Krematorien-baukunft.

Der Mittelbau des kapitolähnlichen Gebäudes befitzt ein hohes, pyramidengekröntes Sockel-gefchofs und wird an den vier Ecken von ähnlichen kleineren Pavillons flankiert. Eine monumentale gebrochene Treppenanlage führt zum Hauptgefchofs.

231.

Krematorium

zu

Das Leichenverbrennungshaus zu Gothenburg ftellt ein kleines zierliches Gebäude dar, welches im Erdgefchofs einen Kapellenraum, ein Verwaltungs-Gothenburg. zimmer und ein Magazin enthält. Die beiden Untergefchoffe find von den Brenn-ftoffräumen, die fich dem Ofenraume angliedern, eingenommen (Fig. 318 bis 320 ¹⁵¹).

li7) Fakf.-Repr. nach: Sanitary record, Bd. io, S. 49.

U8) Aus: Phönix 1896, S. 129—134.

li9) Fakf.-Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. I, Taf. 15.

¹⁵°) Aus: Phönix 1894, S. 49—50, 321—322.

Dl) Fakf.-Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. I, Taf. 14.

s) Frankreich.

232.

Allgemeines.

Wenngleich Frankreich, in welchem die erften Verfuche zur Wiedereinführung der antiken Beflattungsart mittels Feuer gemacht wurden, in Bezug auf die Anzahl der beftehenden Feuerhallen unter den Ländern mit gefetzlich zugelaffener Feuer-beftattung erft den fechften Rang einnimmt, fo fleht es doch allen weit voran in Bezug auf die Anzahl der jährlich vollzogenen Einäfcherungen. Durch eine be-fondere Verfügung vom 5. April 1889, laut deren die Verbrennung von Spitalleichen und Embryonen angeordnet wurde, flieg die Gefamtzahl der allein in Paris ftatt-gefundenen Einäfcherungen überaus rafch in die Höhe. Im Jahre 1905 wurden auf dem Pere-Lachaife-Friedhofe 6716 Leichen eingeäfchert, und zwar auf Ver-

Fig. 321.

mm

3. Ui

wmgs.

ÏÏÆ

:'-i. t •

,f"

vi.

•4d

v-’

XÛ

K?

fer

ïil

rc.

§p;

IV

mp.

; ,V

:U y

•^LsraS*

P®«

SIS

Leichenverbrennungshaus auf dem Père-Lachaife-Ynedhoï zu Paris. Gefamtanficht des alten Teiles ¹⁵²).

Arch. : Förmige.

langen der Familien 341, aus den anatomifchen Lehrfälen ftammende 2549 und Embryonen 3826.

Aufser der gröfsten Feuerhalle zu Paris befitzt Frankreich noch 2 Leichen-verbrennungshäufer in Tätigkeit, und zwar zu Rouen und zu Reims. In Marfeille ift eine Feuerhalle im Bau begriffen und der Vollendung nahe. Auch in Dijon find die Vorarbeiten für die Errichtung eines Leichenverbrennungshaufes in vollem Gange.

Mit dem Bau des Leichenverbrennungshaufes der Stadt Paris wurde nach dem erfolgten Befchluffe vom 25. Juli 1885 auf dem Pere-Lachaife-Friedhofe in den Jahren 1886—87 (Arch.: Förmige) angefangen. Zunächft wurde nur ein Teil des angefangenen Entwurfes zur Ausführung gebracht (Fig. 321 ¹⁵²) u. 322) und im Jahre 1889 dem Betriebe übergeben.

233-

Krematorium

zu

Paris.

Das Erdgefchofs des zuerft ausgeführten Baues enthält einen Wartefaal (Mittelraum) und zwei zu feinen beiden Seiten gelegene Einäfcherungsfäle, in denen je ein Verbrennungsofen aufgeftellt worden ift. Diefe drei halbkreisförmig abgerundeten Räume find von gemauerten Kuppeln überdeckt, durch deren Höhe die zwei winkeligen Schornfteinzüge maskiert werden.

Fig. 322.

MMß*

21

i ■

1 ff: .

I;

Rückanficht des alten Teiles.

Fig. 323-

LU

pp

■f

Seitenanficht des neuen Teiles.

Leichenverbrennungshaus auf dem Pere-Lachaife-Yńećhoi zu Paris.

Im Untergefchofs find Räumlichkeiten für das Bedienungsperfonal und für Brennftoff angeordnet. Die erfte Verbrennungseinrichtung, die in Betrieb gefetzt wurde, war nach Bauart Gorini erbaut'; doch fprachen alsbald die zu lange Dauer der Einäfcherung (i¹/₂ bis 2 Stunden), die Unmöglichkeit der Kontinuität in den Verbrennungen und die beträchtlichen Koften einer einzelnen Kremation (25 Franken) gegen die Benutzung des Gorini'fchen Ofens. Die Stadtver-

Vollendung ift für 1907 zu erwarten.

den alten Wartefaal angefchloffen

Diefer enthält eine grofse Verfammlungshalle, die an und für gröfsere Trauerfeierlichkeiten beftimmt ift. In der Mitte diefer Halle ift ein Sarkophag für die Aufbahrung des Leichnams während der Leichenfeier aufgeftellt.

Ç) Feuerbeftattungsbewegung in anderen Ländern.

Aufser den vorerwähnten europäifchen Staaten, welche die Errichtung von einheimifchen Leichenverbrennungshäufern, fei es in fördernder Weife (auf Staats-koften), fei es in paffiver (auf Koften der Feuerbeftattungsvereine) zuliefsen und die in folgender Tabelle zufammenzufaffen find

Italien ....

Vereinigte Staaten

Grofsbritannien .

Bauart Toifoul & Fradet über. Die Verbrennungs-

waltung ging deswegen im Jahre 1889 dauer betrug in diefem nur 1 bis 1 74 Stunden; die Brennftoffkoften überfchritten nicht 3 Franken für jede Einäfcherung. Da aber feit dem Jahre 1891 der Betrieb Tag und Nacht erhalten werden mufste, fo wurde einer der Oefen aufser Betrieb gefetzt und die Verwendung des Müller &> Ficket'fchen Ofens als Erfatz dafür befchloffen, wenn auch der Verbrauch an Brennftoff üch höher als früher herausftellte. Dafür ift aber die Verbrennungsdauer auf 50 bis 55 Mi-

zur

etwas

nuten herabgefetzt worden.

Mit dem Bau des neuen Teiles (Fig. 323) wurde 1903 begonnen, und feine

234-

Europa.

30 Leichenverbrennungshäufer,

30 13 13

1 Leichenverbrennungshaus,

find noch einzelne Länder zu nennen, deren gegenwärtige Stellung zur Feuer-beflattungsfrage das Befte erhoffen läfst.

In Spanien wurde im Auguft 1901 mittels Königlicher Verordnung die Feuer-beftattung zugeiaffen, und der Stadtrat zu Madrid befchäftigt fich zur Zeit mit einem Krematoriumentwurf, deffen Ausführung 100 OOO Pefetas koften foll.

Auch in Rufsland wird die Einführung der Feuerbeftattung beabfichtigt, und es ift der Bau einer Feuerhalle in Wladiwoftok behufs Einäfcherung von Peft-leichen geplant.

In Oefterreich-Ungarn hat fich in der letzten Zeit eine befonders rege Bewegung für die gefetzliche Zulaffung der Feuerbeftattung entwickelt. In einem Gutachten, welches der niederöfterreichifche Landes-Sanitätsrat über die aus Anlafs der Einbeziehung von 23 Vorortekirchhöfen in das Wiener Gemeindegebiet zu treffenden Mafsnahmen im Jahre 1891 abgab, ift die Notwendigkeit der gefetzlichen Zulaffung der Feuerbeftattung ausdrücklich betont worden. Die k. k. Statthalterei zu Wien hat es dem Wiener Magiftrat anheimgeftellt, von diefem Gutachten den geeigneten Gebrauch zu machen.

Von den bis zur Zeit nur im Stande des Entwurfes fich befindenden Feuerhallen find diejenigen für Budapeft, Prag und Graz zu erwähnen. In den erften zwei Städten ift die Genehmigung der zur Ausführung beftimmten Entwürfe feitens der einheimifchen Feuerbeftattungsvereine auf Grund der ausgefchriebenen öffentlichen Wettbewerbe erfolgt, die ganz befonders erfreuliche Ergebniffe lieferten.

V*

•nr 1**

[ł*«;

#■!

■r~i'w m1,1

;! j

'^1

fet?

PŚŚ-

sili

wJmß

v.;

y«

•9*

.......

»».!

g&S

Vorderanficht.

ełSggj

'S?

Fig. 325- I

Grundrifs.

lw§

®)Ä

•3B5SSSSSESŁ-

«U

Fig. 326.

L/LC

*■

*j9§P

BSI

IIP®⁵

mm

PP'i

^•^,1

i.'.

•*

jfci '    V'"

z mm

1:

AM

Seitenanficht.

Pogâny s preisgekrönter Wettbewerbentwurf für das Leichenverbrennungshaus

zu Budapeft¹⁵³).

Von den drei im Jahre 1904 zu Budapeft preisgekrönten Entwürfen ragen der mit dem erften Preife ausgezeichnete von Pogàny (Fig. 324 bis 328 ¹⁵³) und der mit dem dritten Preife bedachte Entwurf von Zfigmond (fiehe die umftehende Tafel) durch ihre Monumentalität und ftimmungsvolle innere Geftaltung befonders hervor.

Fig. 327.

ma

IBI

Si

' a:

' ■;

If-g

-s

NW

IłźM.

milf

win^

II""“"

»>

mm

(HH¹¹ . ijjif

nimi

èllIliÉÉt .SSL

"'A

i?"- A

«p

■

‘•K

=~ą^

= -7^#

•ße

.A

--y.'y

- fl -W -

• v/Mi \ i

fl

, fl

Jy-A

Sfî'fl

;Pf

III

10

S^T-^ - -

-££ s**“~=:-

^ll«Æ

Tr;

fl?'

I ;fl

i-

æirya

■'

fi:?-- fl: :■

isF

■F’

wiïffîppK

pfc

4ïf^

ggj'

fm

.' fiilllî

_$f |

fU

■U

•"■•fl.:

IsÉiüé

.........:

gy|i

Haupteingang in Fig. 324 bis 326 ¹⁵³).

Aus den Ergebniffen des Prager Wettbewerbes vom Jahre 1903 ftellt fich der mit dem erften Preife gekrönte Entwurf von Janak (Fig. 329 u. 330 ¹⁵⁴) als eine ebenfalls würdige Löfung auf dem Gebiete des modernen Krematorienbaues dar.

Schliefslich fei noch der in ernften, romanifchen Formen verfafste Entwurf zu einer Feuerhalle für Graz (Arch. : v. Ferßel\ P"ig. 331 bis 334 ¹⁵⁵), deffen eigenartige Grundrifslöfung eine ganz befondere Beachtung verdient, erwähnt.

ix.

153) Aus: Phönix 1904, S. 5, 6, 7,

15t) Aus ebendaf. 1905, S. 401—404.

155) Fakf.-Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. I, Taf 13.

235-

Andere

Weltteile.

Wenn auch die Feuerbeftattung in manchen aufsereuropäifchen Ländern viel mehr geübt wird, als dies in unferem Weltteil der Fall ift, fo erfolgt fie meiftens

Pogdny’s preisgekrönter Wettbewerbentwuri für das Leichenverbrennungshaus zu Budapeft.

•    Inneres¹⁵³).

m 3

Ma

i_

- -i f

kl

i®

sa

Mi

i!

ii

1

wm

iifc

lesS

irl

III

' 1

im

te

ih

r:

Kl

m

Ś-1

»Ü

mm

Fig. 328.

auf eine urfprüngliche, an die antike Art erinnernde Weife. Dies trifft allerdings hauptfächlich für Afien zu, da in Afrika und Auflralien die Feuerbeftattung aus den in der Einleitung fchon angeführten Gründen nur wenig geübt wird.

'

-

■• m

Zu S. 288.

:

.

'•■V

■

BE

W-,

W

i

: • ■1 ! L *

:

ÖL iJ

!W

;% - i

.

m

i

am IJptE;'::'fi''rtnrL

„r:aąj< -mu. J l»lv.w.ar.viiwjlp'

R"j

*^r

łx4

r i<

jjfs

■

' i

;

•< V

•K*    '

V .niw'Wa^p

;

3511'

'

, srsKS ra®Bi3»;i.

->

Û

55f

"SSI

IÜILi

Pw(f ^ImL* *<T«\

ri

-^irrr;

iMWPWfPr'" w*.

FTh H ! i : M'i ¹ 4

__.

rA-

hak

łk <<*«.•;.    ,*    ”

r

L^

r

I

*

!

r

■

!

Sï

.1

J

ll,lJ^..ti .1 JJal-U

rjjłM.-^rairjrjj for-y«’ >, « «äi

n KT dTS _ Ę

V - ?    ’*

rv

*'łl

Ik

Tc >" *

€5ä*--

fł

r*

r

■ ?»

ifS£śŚ=i=

..r.

P:

n

Zfigmond’s preisgekrönter Wettbewerbentwurf für das Leichenverbrennungshaus

zu Budapeft.

Anders haben fich die bezüglichen Verhältniffe in Amerika geftaltet, haupt-fächlich in den Vereinigten Staaten, die allein fchon im Befitz von 32 Leichen-

Fig. 329.

'Tnt

j^5g§sî'ïÿ

+=

Hl

ir

B jjpri

^5 T'

>T

■ZÆSSg

Schaubild.

=3rt

fb

Fig. 330

a cL- ' - --

5“' “R- C Tg wmn W    «4

■$—f vA % f —#/«*>•.«- * •> i * "    * I - j    • "Ï

Ä « * .....~f *    *    «HF* .

Ekv^S:

^ 1: _ "

mm

Grundrifs

und

Lageplan.

«t»

!*

Janak’s preisgekrönter Wettbewerbentwurf für das Leichenverbrennungshaus zu Prag¹⁵⁴).

verbrennungshäufern find, welche in ihren Einrichtungen allen neuzeitlichen Forderungen der Technik vollauf Rechnung tragen.

Aufser den Feuerhallen in den Vereinigten Staaten befitzt der Staat Kanada ein Krematorium in Montreal und die Argentinifche Republik eines zu Buenos Aires.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

...    fW %

y$£?

• ; fe m.

"FB

1l®

-,

«•'. •TÆiïiïÿa^ ''•; i

«W SÎyHgHEÉS§i : - J

sfigt

Igrj

•X. -.J

rF

ar

S ?S*

',._v_i^.::~“T’“

•/2353S*$

BF

|pf

;v

3y®N ;• t?3Pł

Bfe ? iplP

■lak-? : „'i-.•■• ■'

SSk

--slk

i msm

mf- -    *

■mT

Anficht.

:i

Fig. 332.

~~T1

,

\ '/ \ jü- ttr^

--V

rw

[U!

;rpt~

a-*

TUTfc Hffnr.

Längenfchnitt.

li

ii

mT

7f

&M&H-ifcsjr^&r} TiS==^r⁵^^^iv^l x: m i

* rS-yyi | _

N»--- ■    I,

¹

1:500

40 9

10

15

v. FerfieVs, Entwurf für das Leichenverbrennungshaus zu Graz¹⁵⁵).

Von den 32 in den Vereinigten Staaten errichteten Leichenverbrennungs-häufern ift der Staat New York allein im Befitz von 5 Feuerhallen, und zwar in Frefh-Pond, Buffalo, Troy, Long Island und Waterville.

Das Leichenverbrennungshaus zu Troy weift in feiner Grundrifsanordnung und

Fig. 333.

LWJ

feiner architektonifchen Formen-fprache einen rein kirchlichen Charakter auf und ftellt, gleich dem bafilikalen Krematoriumbau zu Manchefter, einen Langbau mit Anbauten von grofsen Ab-meffungen dar(Fig.335 u. 336¹⁵⁶).

/// f i /

236.

Vereinigte

Staaten.

Die zweite von den gröfse-ren P'euerhallen des Staates New York ift diejenige der United States Crémation Co. in der Nähe des Mount Olivet-Friedhofes auf Long Island (Fig. 337 bis 339¹⁵⁷). Fig. 337 zeigt auch einen fpä-teren Anbau.

Das dritte an der weft-

Erdgefchofs.

Fig. 334.

liehen Grenze des Staatsgebietes von New York, zu Buffalo, errichtete

Leichenverbrennungs-haus ift durch die Buffalo Crémation Company im Jahre 1885 gegründet und in Betrieb gefetzt worden (Fig. 340 u. 341¹⁵⁸). Von den anderen Städten der Ver-

■ww^CMKVChe

Untergefchofs.

m^tb[

Grundriffe zu Fig. 331 u. 332 ¹⁵⁵).

einigten Staaten, in denen fich Feuerhallen (nach der Statiftik von 1905) im vollen Betriebe befinden,, find folgende 25 zu nennen: St. Louis, Miff.; Philadelphia, Pa.; San Francisco, »Old Fellows«, Kal.; San Francisco, »Cyprefs Lawn«, Kal.; Los Angeles, Kal. (2); Bofton, Maff. ; Cincinnati, Ohio; Chicago, 111.; Mount Auburn Cem., Maff.; Pittsburg, Pa. ; Baltimore, Maryl. ; Lancafter, Pa.; Davenport, Iowa; Milwaukee, Wisc. ; Wafhington, Col. (2); Pafadena, Kal.; St. Paul, Minn. ; Fort Wayne, Ind.; Michigan, Crem. Affoc., Ind.; Oakland, Kal.; Portland, Or. ; Seatle, Miff. und Newark, N. Jerf.

Von den aufgezählten mit Krematorien verfehenen Städten find in erfter

156)    Nach ebendaf., Taf. 16.

¹⁵⁷)    Fakf.-Repr. nach: Deutfehes Baugwksbl. 1886, S. 3.

15S) Fakf.-Repr. nach: Builder, Bd. 57, S. 155.

,v

g;

èÙËL

»

«I

iil

}0Ą

ig

'.V$j

aya

SS«*

kl $

w “fL-A

‘M

sjfc>r

*V

Jt

M

R.-ïS

' - -ye KmmsÆ

JL

f:

fma

Lij

um

L[

rûLJL

iËfc?J

Schaubild.

Fig. 336.

...„.y

R.

i?

/T

* **: Si

*>

■«

lit

TLl

pH

Er

fl

.fi*

ai

*V

'î«s«s8a*sg

--

■3

jj ù

ém I

S®

>1

Innenanficht der Halle.

Leichenverbrennungshaus zu Troy15C). (New York.)

Linie San Francisco, St. Louis und Chicago zu nennen, deren Feuerhallen am be-merkenswerteften find.

Zum Unterfchied von einigen mehrgefchoffigen Krematorienbauten New Yorks ftellt die Feuerhalle zu San Francisco ein einftöckiges Gebäude von würdigfter Geftalt dar (Fig. 342

237-

Krematorium

zu

San Francisco.

Fig. 337-

1 -p

#i iäf

ii

tl

1-

in«

I*

äA

■gm

um

V Hl

Schaubild.

Fig. 338.

Fig. 339-

Ui

/. Mafchinenraum.

2.    2 Verbrennungsretorten.

3.    Verfenkungsvorrichtung.

4.    Verbrennungsraum.

J\ Geräte.

6.    Erhitztes Zimmer für Scheintote.

7.    Halle.

8.    Treppe.

ç. Kellerzugang.

10.    Rüftkammer.

11.    Gefchäftszimmer.

12.    Leichenaufbewahrung.

13.    Kellereingänge.

14.    Ventilator.

/i

11

•/

ff

>F

F<

fî

iO

>«

\K_

_o_

'i

A.    Halle für die Leichen

feier.

B.    Vorbereitungszimmer.

C.    Beamte.

D.    Rednerbühne.

E.    Lefepult.

G.    Katafalk.

H.    Leiche.

I.    Treppe.

K.    Damenzimmer.

L.    Herrenzimmer.

M.    Gefchäftszimmer.

N.    Eingangshalle.

O.    Portal.

P.    Treppe.

Q.    Ventilator.

R.    Wafcheinrichtung.

Untergefchofs.

Erdgefchofs ¹⁵⁷).

Leichenverbrennungshaus auf Long Island bei New York.

Der Kapellenraum des Erdgefchoffes, der für ca. 200 Perfonen Platz bietet (darunter 140 Sitzplätze), ift mit einer Nifche für die Aufhellung der Kanzel und mit einer Orgelbühne verfehlen worden. An die Kapelle fchliefsen üch die Warteräume für die Leidtragenden und ein Leichenaufbewahrungsraum an. Zur Beobachtung des Verfenkungsvorganges führt von der Kapelle • an drei Seiten eine Galerie um den Vorraum des Verbrennungsofens (Bauart Schneider) herum.

238.

Krematorien zu St. Louis und

Das für den Staat Miffouri in St. Louis im Jahre 1887 erbaute Leichenverbrennungshaus (Fig. 343 ¹⁶⁰) enthält im Erdgefchofs eine Kapelle, deren Wände mit Freskomalereien bedeckt find und deren Marmorboden an der Rückfeite der zu Chicago.

159)    Nach: Phönix 1895, S. 193 —194.

¹⁶⁰)    Aus: Phönix 1905, S. 129 —130.

Kapelle zur Aufnahme der für die Trauerfeierlichkeiten beftimmten Kanzel erhöht angelegt worden ift. Im Untergefchofs ift der Verbrennungsraum mit den Oefen (Bauart Venini) und ein Vorbereitungsraum untergebracht.

Mit dem kapellenartigen, aus Granit errichteten Einäfcherungsgebäude zu Chicago (Fig. 344 u. 345 16 x) fchliefst die Reihe der erlefenen Bauwerke der P'euerbeftattungskunft Amerikas ab.

Fig. 340.

ASt

_x

Ć*'-'

?•>

ihiÜUk

-T;

-rüg

fwf®

Mi

■■r

'S

ÀV

WËà

i»

M filial

• Hi

fgfêi

ASM

II».

«iplft ASMsäiBi

L ~~

«SrâÆ

-Spl

llfl^Ar|a

x-Ü

J. LsłE

ïm,?\

^Mîb

■ÆSH

Schaubild.

îï

Jhcmeratlng"

4 J

50

(hancel £

(punc il

Fig. 341.

-4.

oign

Grundrifs.

Pord|

Leichenverbrennungshaus mit Kapelle zu Buffalo I58). (New York.)

239-

Afien.

Wie fchon in Art. 235 (S. 288) berichtet, bietet Afien, das klaffifche Land der Feuerbeftattung, die zahlreichften Beifpiele der Einäfcherungen, denen die Bekenner der buddhiftifchen Lehre in den meiften Prallen obliegen, aber in einer nur ganz urfpriinglichen Weife — ohne dafs zu diefem Zwecke befondere Gebäude errichtet wären.

Am meiften und vollkommenften wird die Feuerbeftattung in Japan und Oftindien geübt. Im letzteren Lande foll demnächft in Kalkutta ein mit einem

Ofen nach Bauart Toifoul & Fradet verfehenes Krematorium eröffnet werden. In Japan beftehen feit längerer Zeit zahlreiche Leichenverbrennungshäufer, die jedoch, was ihren Bau, ihre Einrichtungen und die in Verwendung flehenden Ofenkon-

M

m iV

1

?

ast:

SK Fte

:

nl 1

-c—

\ \

V-

Fig. 342.

LS

«st

■■

‘ :

1

SS

m

. : ¹4k

rar

k

y

i as ’* ; ; -¹

. J-~

w

1

m

sä«

■ m

li

iss

TM

■

Leichenverbrennungshaus zu San Francisco¹⁵⁹).

flruktionen betrifft, im Vergleich mit den europäifchen und amerikanifchen Feuerhallen viel zu wünfchen übrig laffen. Auf jeden Fall fleht Japan unter den afiatifchen Ländern an der Spitze der Feuerbeflattungsbewegung.

Von den 14 Leichenverbrennungshäufern, die in einer 2 km von Tokio entfernten Vorftadt gelegen find, befinden fich die gröfseren, wie z. B. diejenigen von Nippori (1887) und Kameido, im Befitz von Aktiengefellfchaften. Kleinere Krema

m-

WM

gf Ijpg -

mm

56

1*1

Leichenverbrennungshaus zu St. Louis¹⁶⁰).

A;/ '

Fig. 343.

pi

:ï

Jjlfl

ffc

;<£f.

r- .

M.    -J

torien (in Ogi, Shinden, Yoyogi, Ochiai [1889], Senji u. f. w.) find im Privatbefitze einzelner. Alle ftehen unter Aufficht der Stadtpolizei.

Die Wände diefer Gebäude find nach japanifcher Konftruktionsweife aus einem Rahmen von Holz hergeftellt, der mit einem Netzwerk von Bambus ausgefüllt wird und deffen Zwifchen-

;/V

âfâfe'>

O?

⁵;V

»r#

»2a

s-

mmi

5**

rmus»

Vv

mi

1ÜS§

. ,■

iS'CS-a

..

..

Schaubild.

Fig. 345-

/i

ärv

wa&Skh

LJ""

'■u

.•>

va

BP

>’Æ

fai

3a?i

"■ï

a-2#

Wi

54

...

^gÿ^ecsr7«^.i»l,Wfcrfiir..,.. «

îjdddqci-o

thguKcuâ

SS

•■••J

•* ■'

.wi

iSS

pi

3«

■sV*

! MBS {

ORï

F

4l K ’■»:

V ,

ÿ»

Innenanficht der Halle,

Leichen verbrennungshaus zu Chicago ¹⁶ b.

räume mit Lehm verftopft find. Die äufsere Bekleidung gefchieht durch Bewerfen mit Kalk, wodurch dem Gebäude die auffallend blendendweifse Farbe verliehen wird. Aus dem oberen Teile des mit Pfannen bedeckten Daches ragen mehrere Schornfteine von einigen Metern Länge hervor. Die Gebäude find nur mit Türen verfehen, die während der Verbrennungen offen flehen, befitzen aber keine Fenfter.

L'I

...

Ji •

'

mA'

TA

Ai

sàsà\

Leichenverbrennungshaus zu Adelaide ¹⁶²).

il

- V, -

v,î:

’jSWf ■£.

f: t

P. J

mm

; '

; g 'I

Jfe

1

!t.

SiSgjlp

Fig- 346.

mm

mm

sav

. : ‘MX: \

Es

‘v

Bezüglich der Grundrifsanordnung einzelner Krematoriengebäude zu Tokio ift wohl diejenige der Feuerhalle zu Nippori als muftergültig zu betrachten.

Vor der eigentlichen Verbrennungsftätte befindet fich im Erdgefchofs eine tempelartige Vorhalle, in der aber Trauerfeierlichkeiten nur feiten ftattfinden, da diefe meiftens im Tempel vollzogen werden. An die Halle fchliefst fich ein Gefchäftsraum an. Im Verbrennungsraume befinden fich 33 Backfteinöfen in 2 Abteilungen, durch einen breiten Gang getrennt und für 3 ver-fchiedene Klaffen beftimmt: 3 für die I., 6 für die II., 21 für die dritte und 3 für die Kinder. Der Hauptunterfchied der Klaffen befteht im Preife. Die Urne mit der Afche wird in den meiden Fällen von den Verwandten am Tage nach der Verbrennung, die Nachts vollzogen wird, abgeholt und in der Stadt bei einem Tempel beerdigt. Nicht abgeholte Afchenrefte werden nach einiger Zeit in der Nähe des Krematoriums beftattet. Ueber die Ofenkonftruktion wurde in Art. 179 (S. 215) näheres berichtet.

240.

Auftralien

und

Afrika.

In den letzten Jahren hat fich in Auftralien und Afrika eine befonders rege Bewegung für die Errichtung von Leichenverbrennungsanftalten entwickelt. In Auftralien ift fie fchon mit einem Erfolge gekrönt worden, und zwar im Jahre 1903 durch die Eröffnung einer den modernen Anforderungen der Technik vollkommen entfprechenden Feuerhalle zu Adelaide (Fig. 346 ¹⁶²).

Auch foll Afrika bald Leicheneinäfcherungsftätten erhalten, und zwar in Tunis und Kairo.

b) Kolumbarienhallen und Kolumbarienarkaden.

1) Gefamtanlage.

241. Gefamt-anordnung.

Zugleich mit den verfchiedenen Fragen, die bei der Wiedereinführung der Feuerbeftattung zur Löfung kamen, ift auch diejenige der würdigen und pietätvollen Afchenbeifetzung aufgetaucht. Die Feuerbeftattung hat fomit auch in diefer Beziehung der Kunft neue Aufgaben geftellt, die bis jetzt verfchiedenartig, oft fehr finnreich und voll künftlerifchen Empfindens, gelöft worden find.

Zuerft wurde die alte römifche Sitte der Beifetzung der Afchenrefte in den Kolumbarienhallen — nach der Art des Kolumbariums des Aiigußus (fiehe Art. 16, S. 14) für befreite Sklaven — und Kolumbarienarkaden nachgeahmt. Die erftere Löfung ift monumentaler und kann in der Weife erfolgen, dafs die Kolumbarienhalle einen Beftandteil des Leichenverbrennungshaufes bildet (wie z. B. in Gotha [fiehe Art. 207, S. 241]), oder auch als ein befonderes Bauwerk unweit des Krematoriums inmitten des Urnenhaines errichtet wird (wie dies in San Francisco der Fall gewefen ift).

Im allgemeinen foll die Errichtung von Kolumbarienarkaden vorgezogen werden, da diefe Löfung der architektonifchen Ausgeftaltung mehr Freiheit bietet. Sie können an das Leichenverbrennungshaus angefchloffen oder frei um diefes angelegt werden. Wird das Krematorium als ein hoher Kuppelbau ausgeftaltet, fo empfiehlt fich die erftere Löfung beffer, da dadurch eine Steigerung in der Höhenentwickelung erzielt wird. Bei kleineren Abmeffungen eines Leichenverbrennungshaufes ift dagegen die freie Anlage der Kolumbarienarkaden vorzuziehen, die am einfachften in einem nach vorn offenen Viereck oder im Halbkreife um das zentral gelegene Krematorium anzuordnen find. Im übrigen bieten fich in diefer Beziehung Löfungen auch anderer Art, die keine Vorausbeftimmung durch Regeln zulaffen und völlig dem künftlerifchen Empfinden des fchaffenden Architekten zu überlaffen find.

Das Aufbewahren der Afchenrefte in den Kolumbarienhallen und Kolumbarienarkaden kann in Urnen, die auf Poftamenten oder in Wandnifchen frei aufzuftellen find, oder auch in Kolumbarienzellen, auch Kolumbarienfächer genannt, erfolgen. Durch die letztere Art der Beifetzung wird natürlicherweife die gröfstmögliche Raumerfparnis erzielt. Die erftere Art ift aber, infolge der mehr dekorativen Wirkung, die folche Urnennifchenwände hervorrufen, entfchieden vorzuziehen.

Aus: Phönix 1903, S. 161—162.

■Ü4

\j

242.

Kolumbarienhallen zu : Gotha.

Von den bis jetzt in Deutfchland ausgeführten Kolumbarienhallen, die als ein Beftandteil des Leichenverbrennungshaufes errichtet worden find, ift die ältefte in Gotha (famt dem Krematorium im Jahre 1878 erbaut) zu erwähnen.

Die Halle ftellt einen an der Rückfeite abgerundeten Langbau dar, an deffen Umfang ein 3 m breiter Wandelgang angeordnet ift. Darin werden die Afchenrefte teils in künftlerifch aus-geftatteten Urnen, teils in den Wandkolumbarien beigefetzt. Der vom Wandelgang eingefchloffene und um 3 Stufen tiefer angelegte, 8 m breite Hof ift in der Mitte durch ein Becken mit plätfcherndem Waffer verziert worden, was dem Ganzen einen ftimmungsvollen Reiz verleiht (Fig. 347 ¹⁶³)-

243.

Hamburg-

Ohlsdorf.

Von den übrigen Leichenverbrennungsanftalten Deutfchlands ift wohl keine andere mehr zu nennen, in der ein Raum von fo grofsen Abmeffungen wie zu

Fig. 347-

",

P*Äj|

J5äB?;StW!aw*

iłfc*

U>l

vsi l

| I«

mm

lA.

r*35

s f

ter

i®

wüc

__

Urnenhalle im Leichenverbrennungshaus zu Gotha¹⁶³).

Gotha von einer befonderen, einen Beftandteil des gefamten Krematoriumbaues bildenden Kolumbarienhalle eingenommen wäre. Weit öfter werden zu Zwecken der Afchenbeifetzung im Leichenverbrennungshaufe felbft einzelne nifchenartig ausgebildete Wände, zumeift in der Halle für Trauerfeierlichkeiten, verwendet. In diefen Kolumbarienwänden können die Afchenrefte in den frei aufgeftellten Urnen oder in einzelnen zum Verfchlufs geeigneten Zellen beigefetzt werden. Ein würdiges Beifpiel für die erftere, weniger ökonomifche, aber viel mehr dekorativ wirkende Löfung bietet die Kolumbarienwand im Leichenverbrennungshaufe zu Hamburg (Arch. : Schaefer', Fig. 348 ¹⁶⁴).

163) Fakf.-Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. I, Bl. x.

16ł) Aus: Phönix 1896, S. 345—346.

|

■

-- |

„

IL

U

ir

I ! •u

L

«

!tt3

i '

PP*

1

:

r. .

’

i

1

IM»;««

Er'Ss^

Yßfjt<

y**

.WJ

S

kà

-

»»««watt J

lâÿi

■ '

V-j

.v

!

/y

rvl

W¥~,

À

m

mfm--

à

\

L :

éâûi

grrr?

₄^1

--

m

O

Æ

L ’

T

- .- ‘

a«

1

»/*- -

Si

Anficht einer Kolumbarienwand im Leichenverbrennungshaus zu Hamburg-Ohlsdorf1(J4).

Für die zweite Löfung, die fich jedoch infolge der Unleferlichkeit der an den oberen Zellenreihen angebrachten Namensauffchriften als unpraktifch und aufserdem monoton wirkend erwiefen hat, kann eine von den drei Nifchenwänden der Trauer-

244.

Mainz.

Fig. 349-

MS A' '-i

BP 91

ii

* A¹

^    •*' ł 'LS.

Ml

>n'    .    *»

k/

i'ft

HT -

|»pil

^,rSPt :.Â

Ig

iJs

î*i

10

r- 'if"

TT

■■

" ,-f

J.

Il

«J.

fi— •: j

I?......N

©Il

Ml

Leichenverbrennungshaus auf dem ftädtifchen Friedhof zu Mainz.

Innenanficht der Halle mit der Nifchenwand¹⁶⁵).

feierlichkeitshalle im Leichenverbrennungshaufe zu Mainz als Beifpiel angeführt werden (Fig. 349 ¹⁶⁵).

245-

Hannover.

In letzter Zeit wird auf das Unterbringen der Afchenrefte im Leichenverbrennungshaufe felbft verzichtet und die Errichtung eines diefen Zwecken dienenden,

16D) Aus ebendaf. 1903, S. 229—230.

ÜJ

* «ci m

m$ *ij

j-:

ja

\S

f?

fei

Schaubild.

Fig. 351.

Fig. 352.

Fig. 353-

ff?' ».

TS»-"

fei—

TT

Itf

PI | ?

y ......*

. r:.i .

y~r

2==

'4L

%:

*;

wm

J M4ftvr~

m djf⁴^

"li ffit

liyjsÿ

■nf

11

îtiiîîiLÊ

Untergefchofs.

Schnitt.

Erdgefchofs.

Haupt's Entwurf für eine Kolumbariumhalle auf dem Döhrener Friedhof zu Hannover ¹⁶⁶).

3,

I«

fp

«u

J[

JgS^

Êtl

}Û

.Ov

il

iLc-i

■M

«i'„

H

'S

f*^mM. ’^gM

K⁸*

‘ i'M v ■ ä.

gKNr

^'k.

• m , ?

c - \v_—~

■feS'l

Wr

■Ä

w.

Sgsicjąaal

se

•yp

'i#'«

1$i

ïM'£~

. «c-'rssrr-aa*,

- , tw&y

•m

t il

mm

IÉàtf$ I, *    i -

iill

■uwm

*

i

ï;

E" ■

/;'** *’ •

-

tf*

a'*#. -, ..... ■■■ ' -■■•■•-

■m

gg;

Anficht.

Fig. 355-

Fig. 356.

T‘

J__

•5

Längenfchnitt.

___k _

, t 2

*■» I » I

3 e 5

I I I I -)-

1:250

ff 7    8    9    10

11

12

1t 15™

Arch. : F. Genzmer.

Grundrifs.

Neue Urnenhalle auf dem Friedhofe zu Wiesbaden¹⁶⁷).

in der Nähe des Krematoriums und inmitten des Urnenhaines gelegenen befonderen Gebäudes, bezw. einer Halle vorgezogen. Solche freiftehende Kolumbarienhallen

Fig. 357-

ü*

W,

• ...s

II

Łl

fi

•N>

’-a

SHBH

ta

if; A? j V

** Î,

i«

......

4k.

1§

.o

... \ '

fes

.’    ‘^ß0%-

■ > ÎÀ

W-r"

■4

ivl -j

SS

Urnenhalle zu Wiesbaden 16 7).

find bereits in vielen deutfchen Städten errichtet worden. Von befonders grofsen Abmeffungen entftanden aber derartige Hallen in Städten, welche keine Leichen-

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

verbrennungsanftalten befitzen, wie z. B. in Wiesbaden, Mannheim, München, Berlin und anderwärts.

Die Errichtung einer Kolumbarienhalle auf dem Döhrener Friedhofe zu Hannover, nach dem Entwurf von Haupt, wurde im Jahre 1900 befchloffen. Ihren Abmeffungen gemäfs wird diefe Halle, falls fie zur Ausführung gelangt, den gröfsten Deutfchlands zugerechnet werden können (Fig. 350 bis 353 1H6).

Eine fäulengeftützte Vorhalle führt in das Innere, deffen drei Flügel in den Umfaffungs-wänden Nifchen für die Afchenbehälter enthalten. Im freien Raume unter der Kuppel werden

Fig. 358.

WT~

lir Ë Ùt .

SU

§1

JH

•i

1:

t'

ÿi

sü /

ni ,>’M !î WâÊ

m    V

i    »■

mr

,1

>:

imm

;; là Éèê

j™ ’K ^

pfc

■■H

Kolumbarienhalle zu Mannheim.

Arch.: Karch.

die Afchenurnen auf Poffamenten aufgeftellt. Das Untergefchofs dient ebenfalls zur Aufnahme von Afchenreften und enthält Platz für 6ooo Urnen.

Die architektonifche Formenfprache des gefamten Baukörpers ift äufserft würdig und gefchmackvoll.

246.

Wiesbaden.

Als Erfatz für das kleine, im Jahre 1900 fchon vollbefetzte Kolumbarium auf dem Friedhofe zu Wiesbaden wurde die in romanifchen Formen würdig geftaltete neue Kolumbarienhalle im Jahre 1902 eröffnet; der Entwurf zu diefem Gebäude rührt von Genzmer her. Die Wiesbadener Halle ift das erfte Gebäude, das in

Preufsen für die Zwecke der Feuerbeffattung aus öffentlichen Mitteln errichtet worden ift (Fig. 354 bis 357 ¹⁶⁷).

Fig. 359-

Schaubild.

Fig. 360.

mi

kW

§§ Lp

wM.

tsi

Innenanficht.

Urnenhalle auf dem Schwabinger Friedhof bei München¹⁰⁸).

Sie ftellt einen quadratifchen Mittelbau mit Hochnifchen an den beiden Seiten und einer halbkreisförmigen Apüde an der dritten, dem Portal gegenübergelegenen Seite dar. Die Beleuchtung der Halle erfolgt durch das hohe offene Portal, das durch ein halbhohes, kunftvoll ge-fchmiedetes Gitter verfchloffen werden kann, und durch zwei grofse feitliche und fünf kleinere Bogenfenfter, die letzteren in der Apfide angebracht.

247.

Mannheim.

Für die im Jahre 1905 eröffnete Kolumbarienhalle zu Mannheim ift die frühere Bethalle des Mannheimer Friedhofes verwendet und zu diefem Zwecke umgeftaltet worden (Arch. : Karch\ Fig. 358).

Die Halle enthält im ganzen etwa 200 Urnenfächer und -Nifchen, welche zufammen 600 bis 800 Afchenrefte aufnehmen können.

Die Einförmigkeit im Eindruck der Kolumbarienwände ift dadurch vermieden vrorden, dafs 7 verfchiedene Arten von verfchloffenen Urnenfächern und 3 verfchiedene Arten von offenen Urnennifchen gefchaffen worden find.

Fig. 361.

•L: 21;

Vi

:ï-ï r •

-alt &

t:

■"i 'i

jgjK

'‘Mrir4,

JX a

Éf|

MX.

¹_:iiL; !

läu

?

.....

■ -

.--T> ■ |

;iË;fi;811î!illPij

.

rj.

xz

felS

.D U." -

Urnenhalle zu Friedrichsfelde¹⁶⁹).

248.

München.

Die im Jahre 1902 auf dem Schwabinger Friedhofe bei München eröffnete Urnenhalle, eine frühere Kapellengruft, an die ein Vorbau mit Giebeldach angebaut wurde, ftellt ein nur ganz einfaches und befcheidenes Beifpiel (Fig. 359 u. 360 ¹⁶⁸) dar.

Jeder von den Nifchenräumen in der Halle (der früheren Kapelle) bietet Platz für 3 Urnen; jeder davon im Vorbau kann 4 Urnen aufnehmen. Im ganzen können 98 Urnen aufgeftellt werden.

Das Untergefchofs der Halle (die eigentliche Gruft) ift ebenfalls ausgenutzt und mit Kolumbarienzellen, in denen bis 200 Afchenrefte aufbewahrt werden können, verfehen.

249.

Berlin.

Berlin befitzt zur Zeit zwei Urnenhallen, von denen die eine im Jahre 1890 auf dem Städtifchen Friedhofe zu Friedrichsfelde (Fig. 361 ¹⁶⁹) und die zweite im Treptower Park (Fig. 362 u. 363 ¹⁷°) errichtet ift.

¹⁶⁸)    Aus: Phönix 1902, S. 235 — 236.

169)    Aus ebendaf. 1898, S. 303—304.

UO) Fakf.-Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. I, Taf. 21.

Die erftere Halle ftellt einen zweigefchoffigen, kuppelbekrönten Bau von kreisrunder Form Die beiden Gefchoffe find zur Aufnahme von Urnen beftimmt. Für die Aufftellung der

dar.

Fig. 362.

R¹

‘    : äU , wmU

: i.

L.

II

■V.

ÿ

i¹.

;1

r-

Sch ! 11¹ i 1 <1

Fig. 363.

Sil

I'

0k

' j:

TSrS;

«___

Innenanficht.

Urnenhalle im Treptower Park bei Berlin ¹⁷°).

letzteren find an den Wänden eiferne, bronzierte Konfolenftützen in 5 übereinander liegenden Reihen, auf welchen hell gehaltene, 30 cm breite Marmorplatten ruhen, angebracht. In den beiden Gefchoffen können ca. 800 Urnen beigefetzt werden.

Von den ausländifchen Kolumbarienhallen find wohl die in Amerika errichteten am zahlreichften und am meiften der Beachtung würdig.

250.

San Francisco.

An erfter Stelle ift die Kolumbarienhalle der Old-Fellows-Brüder zu San Francisco zu nennen, der ganz befondere Abmeffungen verliehen wurden und die, dank

u Mą,** 4»;

II

"f-

HÜ

§m

** *1*• ™

Ri

«JE* l

95

W il

Fig. 364.

MSńi,

■ **

l!

Qjii, .,i

m,

al«

-J

f SU.

Kolumbarium zu San Franciscom).

3SS

•mi,

■■Ji I

■'i

ïm

Fl

r'

IäÄ

Ji

Fig. 365.

rj

|hk

i.-*

ii

l'-^k

| Ær

■4

UJ**

L-

JbiF s***s3Sgï

ihrer würdigen monumentalen äufseren und inneren Geftaltung, als Vorbild beim Entwerfen deutfcher Urnen- und Kolumbarienhallen vorzügliche Dienfte leiften kann. Das gewaltige pantheonartige Kuppelgebäude nimmt einen Flächenraum von 700 bis 800 O¹¹¹ in Anfpruch und bietet Platz für ca. 20000 Afchenrefte (Fig. 364 bis 369¹⁷¹).

Im Grundrifs weift diefe Halle eine mittlere kuppelbedeckte Rotunde auf, die von einem Rundgang umgeben ift. An den letzteren fchliefsen fich 4 mit Giebeln verfehene Kreuzarme an,

Fig. 366 bis 369.

---

VS

ł- I

:fi

II

w.

mmmi

iBK*

ifS.H

Pi**

M .m

WÄ

W7

wm u

fl»!

——j-

iV

v.

•-J

....

mmr mr

Vom Kolumbarium zu San Francisco¹⁷¹).

von denen einer als Eingang mit Vorhalle dient und ein zweiter als Treppenhaus, das zu den oberen, um den Mittelraum herumziehenden Galerien führt.

Die fämtlichen Wände und Pfeiler der Innenräume find mit Nifchen verfehen, in deren jeder i bis io Urnen aufgeftellt werden können. Die Gefamtzahl der Nifchen beläuft fich auf 4000.

Der prächtige Marmortempel für die Beifetzung der Afchenrefte in Frefh-Pond zu New York ift anfchliefsend an das der United States Crémation Company gehörende Leichenverbrennungshaus von derfelben Gefellfchaft errichtet worden (Fig. 370 ¹⁷²).

251.

Frefh-Pond (New York).

Das Innere der Halle erinnert an die Kapellenräume der altchriftlichen Kata-

mmmm

!-l

§1

Ii!!!

ZI

II!

IS

ms

ii

Kolumbarium zu Frefh-Pond (New York¹⁷²).

SS¹)

,,

jfj

l!

g⁻:).

i.X

I'.;

Ulli

■ mrn

fg-’MJg

:«?

Sis

ii

ij-

ii'i" ¹ ' ■ !!'

komben, wenn auch die Form der einzelnen Loculi umgeftaltet worden ift. Die Urnen werden in den in 5 Reihen übereinander angeordneten Nifchenreihen frei aufgeftellt. Viele davon zeichnen fich durch befondere Schönheit aus. Aufser den zumeift aus Metall, oxydiertem Silber und japanefifcher Bronze hergeftellten Afchenbehältern kommen auch vereinzelt Porzellan- und reich verzierte Marmorurnen

vor; durch diefen Reichtum an verwendeten Materialien wird in den langen Urnenreihen ein reges Farbenfpiel entfaltet.

Eine zweite Löfung für eine würdige Beifetzung der Afchenrefte bilden, wie fchon erwähnt, die Kolumbarienarkaden, d. h. Säulengänge, die für freie Aufhellung von Urnen oder kolumbarienartige Beifetzung der Afchenkapfeln dienen, und die im Anfchlufs an das Leichenverbrennungshaus oder in freier Anlage errichtet fein können.

Das Leichenverbrennungshaus zu Stuttgart befitzt ebenfalls Kolumbariengänge, die in der Grundrifsgeftaltung zwei bogenförmig nach vorn ausgreifende Arme, an die Vorhalle des Krematoriums angefchloffen, darftellen (fiehe Fig. 293, S. 267).

Fig. 371-

252.

Kolumbarienarkaden für: Stuttgart.

0PP1C1NA

OR.QAWVM

WM

gm

m®

Fayans' Entwurf für ein Leichenverbrennungshaus mit Kolumbarienarkaden

Warfchau ¹⁷³).

Die beiden Säulengänge find nach vorn offen. Die Rückwand enthält bei einer Gefamt-länge von ca. 46,00 m und einer Höhe von ca. 3,50 m insgefamt 600 Nifchen zur Aufnahme von Afchenurnen. Vor der Wand zieht fich ein Abfatz hin, auf welchem noch etwa 100 Urnen frei aufgeftellt werden können.

Aehnlich ift auch die Grundrifsanordnung der Kolumbarienarkaden im Anfchlufs an das für die Stadt Warfchau vom Verfaffer projektierte Krematorium getroffen worden (Fig. 371 ¹⁷³).

Als Beifpiel für eine freie, vom Leichenverbrennungshaufe felbft unabhängige Anlage der Kolumbarienarkaden können diejenigen des Parifer Pere-Lachaife-Friedhofes angeführt werden. Sie wurden im Jahre 1891 vollendet, find in einer

zu

253-

Warfchau.

254-

Auf dem

Pere-Lachaife-Friedhof zu Paris.

U3) Fakf.-Repr. nach: Fayans, a. a. O., Bl. 9.

255-

Abmeffungen.

256.

Abfchlufs.

257-

Beifpiele.

Länge von 13,6 o m an die dem Krematorium zunächft gelegene Friedhofsmauer angebaut worden und enthalten 354 Kolumbarien zur Aufnahme von Afchenkapfeln.

Um die Einmauerung der letzteren in den oberen Kolumbarienreihen zu ermöglichen, find in den Arkadengängen einige auf Gleifen fich bewegende Fahrleitern (Escaliers roulants) auf-geftellt worden.

Die freie Anlage von Kolumbarienarkaden bietet den Vorteil, dafs fie nach Bedürfnis mit der Zeit erweitert werden können, was bei den einen Beftandteil des Leichenverbrennungshaufes bildenden Kolumbarienarkaden nur fchwer möglich wäre, da die harmonifche Linienführung des Gefamtkörpers darunter leiden könnte.

Von den anderen Beifpielen ausgeführter Kolumbarienarkaden im Auslande feien noch die im Jahre 1899 — als erfte im grofsen Stil errichteten — Urnen-beifetzungsftätten zu Zürich und diejenigen zu Manchefter (1892), in den Seiten-fchififen des dortigen Krematoriums angebracht, erwähnt.

2) Kolumbarienzellen.

Die Abmeffungen der einzelnen Kolumbarienzellen find von der Gröfse der Afchenkapfeln abhängig.

Die Gröfse der Afchenkapfeln, die in den Kolumbarien des Krematoriums auf dem Père-Lachaife-Friedhofe zu Paris beigefetzt find, beträgt 0,28X0,28 X0,48m. — Die Afchenkapfeln in Bologna, die aus Zement, Terrakotta oder Marmor hergeftellt find und als farkophagähnliche Käftchen ausgebildet werden, find 0,45 m lang und 0,20 m hoch; die Höhe des Deckels, der mit Draht am Käftchen befeftigt und nachher plombiert wird, beträgt 0,i 0 m. — Die Gröfse der einzelnen Kolumbarienzellen in den Wänden der Heidelberger Krematoriumhalle beträgt 0,55 XO,5o X0,35 m; in jeder Zelle werden zwei Afchenkapfeln beigefetzt. — Die Afchenkapfeln in Mannheim find aus Blech hergeftellt und haben eine zylin-drifche Form mit konifchem Auffatz; fie werden in farkophagähnlichen Tonkapfeln verfchloffen, deren Abmeffungen fich auf 0,44 X 0,2 5 X 0,2 3 m belaufen, und in Kolumbarienzellen beigefetzt. — In Mailand find die Kolumbarienzellen in den zwei Seitenfchiffen des Krematoriums auch als Familienzellen für 3, 4, unter Um-ftänden 6 Afchenurnen ausgebildet.

Die Verfchlüffe der einzelnen Kolumbarienzellen, in denen die Afchenkapfeln beigefetzt werden, brauchen in keinem Falle fo hermetifch und forgfältig hergeftellt zu werden, wie dies bei Kolumbarien, die für die Aufbewahrung von Särgen beftimmt find, aus gefundheitlichen Rückfichten gefchieht. Es genügt fchon, da es fich um reine kalzinierte Afche handelt, ein einfacher Verfchlufs durch eine in Winkeleifenrahmen eingefügte oder in Zement eingemauerte Marmor-, Metalloder Glasplatte (die beiden erfteren Arten find vorzuziehen), auf welcher eine In-fchrifttafel angebracht wird.

In Amerika begnügt man fich einfach mit gefchliffenen Kriftallfcheiben, welche die Zellen, in welche die Afchenurnen geftellt werden, verfchliefsen. — In Mailand werden die Kolumbarienöftnungen durch eine Marmorplatte mit Zementdichtung verfchloffen. — Aehnliche Verfchlüffe an den Kolumbarien find auch in anderen italienifchen und deutfchen Städten angebracht. — In Heidelberg find die Kolumbarienzellen durch Blechwände voneinander getrennt, an denen kleine Winkel-eifen befeftigt werden; in die letzteren wird die Verfchlufsplatte mittels rofetten-artiger Schrauben befeftigt; fomit können die Platten leicht abgefchraubt werden.

c) Afchenbeifetzungsftätten.

(Urnenhaine.)

258.

Kenn

zeichnung.

Die gefchilderte Beifetzung der Afchenrefte in befonderen Bauwerken, wie Kolumbarienhallen und Kolumbarienarkaden, hat, wie erwähnt, nur den einzigen Vorteil der Raumerfparnis aufzuweifen. Die Afchenbeifetzungsftätten füllen aber ihrer Beftimmung gemäfs — wenn auch der wirtfchaftliche Gefichtspunkt nicht aufser acht gelaffen werden darf — in erfter Linie einen würdigen und ftimmungsvollen Eindruck bieten und durch ihre bequeme Anordnung und Einrichtung den Leidtragenden die Möglichkeit fchöner, mafsvoller Pietätübung geftatten. Dies ift aber bei der Beifetzung der Afchenkapfeln in den verfchloffenen Kolumbarienfächern, die oft in mehreren Reihen übereinander angeordnet find, fo gut wie ausgefchloffen, abgefehen von dem ermüdenden, ftimmungslofen Eindruck, den folche Reihen hervorrufen.

Einen weiteren Nachteil einer folchen Kolumbarienbeifetzung bilden auch die erfchwerenden Umftände, unter welchen Kränze, Blumenfpenden und dergl. an Ort und Stelle niedergelegt und unter Umftänden befeftigt werden können. Wenn auch in manchen Kolumbarienhallen in diefer Beziehung Abhilfe gefchafifen worden ift, wie z. B. in der Halle zu Wiesbaden durch das Aufftellen eines 60cm hohen fchmiedeeifernen Kranzgitters mit Haken und Haltern zum Aufhängen von Kränzen verfehen und 80 cm von der Urnenwand entfernt (fiehe Fig. 357, S. 305), fo find durch diefe Vorkehrungen die der Kolumbarienbeifetzung anhaftenden Mängel noch lange nicht befeitigt worden.

Aus diefen Erfahrungen gewann man allmählich die Ueberzeugung, dafs die Beifetzung der Afchenrefte im Freien entfchieden bevorzugt werden mufs und dafs ein in der nächften Nähe des Leichenverbrennungshaufes angelegter Urnenhain als ein unerläfslicher Beftandteil jeder neuzeitlichen Feuerbeftattungsanlage an-zufehen ift und die einzig fachgemäfse Löfung der Afchenbeifetzungsfrage bildet.

Man bedarf zur Zeit, angefichts der vereinzelten Fälle von Feuerbeftattungen, für Afchenbeifetzungszwecke einer in ihrer Gröfse nur ganz unbeträchtlichen Grundfläche. Sie wird, ähnlich wie bei der Behandlung des Friedhofgeländes bei der Erdbeftattung, in das eigentliche Afchengrabgelände und die freie, unbelegte, von Alleen, freien Plätzen u. f. w. eingenommene Grundfläche geteilt.

Bei den bis jetzt eingeführten Afchengrabarten find zu unterscheiden :

1)    die fog. Erdafchengräber, bei denen die Afchenrefte im Boden des Urnenhaines beerdigt werden, und

2)    die Afchengräber in Steinbauten, welche unterirdifch (Afchengrüfte) und oberirdifch aufgeführt werden können.

1) Erdafchengräber.

Die Beflattung der Afche im Erdboden felbft gehört zu den fachgemäfseften Afchenbeifetzungsarten, da der Boden der mineralifchen Stoffe, welche zur Ernährung der Pflanzen unmittelbar und der Tierwelt mittelbar notwendig find, nicht beraubt wird. Deshalb ift auch die Beifetzung der Afchenrückftände im Erdboden, wenn auch in Holzkaffetten, die vom Gewichte der darüberlagernden Erdfchichten verdrückt werden, in erfter Linie zu empfehlen. Somit kann der Erdboden durch

²S9-

Alchen-

beifetzung.

260.

Ver-

fchiedenheit.

die phosphorhaltige Knochen-afche, die ein erwünfchtes Düngemittel bildet, fterilifiert werden.

Die Architektur der Friedhöfe würde bei einer derartigen, aus hygienifchen Gründen eingeführten Afchenbeifetzung auf keinen Fall leiden, da die Erdafchengräber mit Denkmälern auf befonders aufgebauten Fundamenten verfehen werden könnten, fo dafs die neue Be-ftattungsart am alten Gepräge der Friedhöfe nichts änderte.

Die Afchenbeifetzung in der Erde felbft findet ihre Anwendung in Gotha, abgefehen von der Beifetzung in der Kolumbarienhalle und in gemauerten Grüften.

Ą-

à» \

iss

w m

’ fl£'m

Fig. 372.

* 05-

ES

2) Gemauerte Afchen-gräber im Freien.

a) Unterirdifche Afchen-beifetzungsftätten.

(Afchengrüfte.)

Die Aufbewahrung von Afchenkapfeln in gemauerten Grüften erfolgt meiftens in der Weife, dafs die Afchenkapfeln in den Kolumbarienfächern der Gruftwände beigefetzt und ver-fchloffen werden. Die Kolumbarienfächer werden oft in mehreren Reihen übereinander angeordnet, je nach der Beftim-mung der Afchengruft, die als Familiengrabftätte einer nur befchränkten Anzahl von Zellen bedarf, dagegen als Erbbe-gräbnisfiätte im gröfseren Mafs-ftab anzulegen und mit mehreren Zellenreihen zu verfehen ift.

Kommen an Stelle der Afchenkapfeln Afchenurnen zur Beifetzung, fo werden die Kolum-

Fig. 373-

à    i    L

.ff    4    k

mR

s*

tm

Site*«:'

.*g

iV

,4_

li A

ami

___

Familienafchengruft zu Zürich 17i).

Die unterirdifch aufgeführten Afchengrabftätten werden über der Erde oft mit einem Grabmal verfehen, das um die Gruftverfchlufsplatte auf befonderem Fundament errichtet wird und in einfachfter Form eine auf einem Poftament auf-

barienfächer durch Nifchen erfetzt, in denen die Urnen frei zur Aufftellung gelangen.

Fig. 374.

geftellte Urne darftellt.

UM

■V

di":

/J

jfj

- -    _____ 7

Afchengrab im Urnenhain zu Jena lv6).

Arch. : v. Ferflel.

Eine zweite Löfung bieten die über der Gruft felbft errichteten Maufoleen oder Grabkapellen, ähnlich wie dies bei Erdbeftattung der Fall ift.

Von den ausgeführten Afchengrüften, die oberirdifch mit einem Grabmal verfehen worden find, kann als ein äufserft würdiges ßeifpiel die Familiengruft zu Zürich in Fig. 372 u. 373 ¹⁷⁴) angeführt werden, deren Gruftwände mit drei übereinander angeordneten Reihen von Kolumbarienfächern ausgeftattet wurden und im ganzen 30 Afchenkapfeln aufzunehmen vermögen.

Fakf.-Repr. nach: Kunft und Architektur etc., Bd. I, Taf. 27.

261.

Familien-

afchengruft

zu

Zürich

Oben ift auf der Rückfeite hinter der Verfchlufsplatte ein Grabmal in Form eines Obelisken mit einer darauf angebrachten Erinnerungstafel errichtet. Daran fchliefsen fich an beiden Seiten halbkreisförmige, monumentale Sitzbänke an, die der ganzen Anlage einen ftimmungsvollen Reiz verleihen.

263.

Familien-

afchengruft

ZU

Wien.

Die Urnengruft, die nach den Plänen von Klotz auf dem Wiener Zentralfriedhofe erbaut worden ift (fiehe die nebenftehende Tafel), bietet ein feiten erhabenes Beifpiel einer oberirdifch durch ein fein gegliedertes Maufoleum überbauten Fa-

Fig- 375-

•v

milienbeifetzungsftätte.

In dem 12 m im Umfange meffenden Gruftraume find vorderhand 12 Nifchen zur Aufnahme der Afchenurnen vorge-fehen. Die Nifchen, von denen eine Doppelnifche an der Stirnfeite , je zwei Nifchen an den übrigen drei Seiten und je eine in den vier Ecken angeordnet wurden, find von halbkreisförmigem Grundriffe; jede davon ift mit einer halben Kuppel überdeckt.

rvsr

Î3S-N

wm

flA

</

__

X.,: v- 1.

**■ **- dfe.......

2*812;

■{

263.

Familiengrüfte

zu

Gotha.

Der Aufbau, der aus vier reich gegliederten fteinernen Pylonen befleht, ift von einer Kuppel und einer Geniusfigur gekrönt.

Es fei noch der Anordnung von einfachen, nicht überbauten Familienafchen-grüften erwähnt, die zuerft in Gotha ausgeführt worden find und die an der Erdoberfläche mittels einer einfachen Platte verfchloffen werden. Der Verfchlufs der in den Gruftwänden angebrachten Kolumbarienfächer gefchieht nach der Beifetzung der Afchenkapfeln durch Marmor- oder Bronzeplatten.

gSfcUAv»

r \ -

mmmm-

sfi

«Ki

il<

mt:*

St*'¹ V

4

’

MH Km

JV

Afchengrabmal

auf dem Matzleinsdorfer Friedhof bei Wien¹⁷⁷).

Arch. : Stiafsny.

ß) Oberirdifche Afchenbeiletzungsftätten.

264.

Ver-

fchiedenheit.

Da die Beifetzungsweife der Afchenrefte in den unterirdifch aufgeführten Grüften jeder Begründung entbehrt und nur als eine Nachahmung des bei der Erdbeftattung üblichen und aus gefundheitlichen Rückfichten einigermafsen berechtigten Gruftfyftems anzufehen ift, fo erkannte man alsbald die Unzweckmäfsig-keit der unterirdifchen gemauerten Afchenbeifetzungsftätten und ging zu den ober-irdifchen Beifetzungsftätten über, dies umfomehr, als fleh letztere viel einfacher darftellen und geringere Koften hervorrufen.

e,

An

■vA

* -ftp

■ *s-

:•

y

■iz>

Aus: Phönix 1906, S. 85—86.

vs

TXT

rx

V-

Aren. :

Klotz.

r«

ir

ki '

v'

-7

+.

rjE

r> A

lilöä?

: U:

J¹..*-

Zu S. 318.

y*    ifej

I f

*'

v m& -\

il w

■fa

A. 2

y*

Wy

.>

_jü

' '^S-A

.y

Y*

Krajał Wi

/ ^

! v &,

rÉNiP

■^'x. W.

■‘

Â¥-

___

r^zzzzz—sarr-T

;

•:®

ti '^r'ßm

Mm

Diagonalanficht.

I i I ■ &

iîrf

U—- 5

rr-lH

¹1 •• l/|jQ

rrir^r

“j

V"

—H

' :

iMil ; ! h

Ji

/J

4Ü

4r

«Bw

O

v'

rv", i

«aa^yi

?n&|!

Urnengruft auf dem Zentralfriedhof zu Wien.

v.

Gruncirils.

ca. Vßo w. Gr.

'■-V

TV

:___

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

■f

»

s

.

*’ •

i

»

'

* r

• * - •

A» «

'

. .

*

■ •$

M •

?

-

..,

Je nach der Zahl der beizufetzenden Urnen, bezw. Afchenkapfeln find die oberirdifchen Urnenftätten als Einzel-, Familien- und Maffenbeifetzungsflätten zu unterfcheiden.

Die einfachfte Löfung für die erftangeführte Art bildet das Aufftellen der Afchenurne in einer Nifchenwand. Für eine Mehrzahl von Urnen, alfo für eine

Fig. 376.

Ife'i

x.

\\

Fi

ü: II

■■

gsil

lllri

II

4^1

-/•r

' ■ ■____\

Beifetzungsftätte für 100 Afchenrefte auf dem ftädtifchen Friedhofe zu Frankfurt a. M.¹⁷⁸).

Arch. : Hausmann.

Familienbeifetzungsftätte, wird die Nifchenwand mit mehreren, oft in einigen Reihen übereinander angeordneten Nifchen geziert, die nach der erfolgten Bei-fetzung der Afchenrefte durch Marmor- oder Bronzeplatten verfchloffen werden. In den letzten Jahren ift endlich die Anlage von Maffenbeifetzungsflätten eingeführt worden, die anfcheinend aus den feitherigen Genoffenfchaftsgräbern hervorgegangen find.

Wi

raAl>

Æ *

0,4)14

-v--

[J

;N

vlil¹

/)

:r7

ç£'fl

5|5

f®y

ii,.

O,

<a

M

' Si

**

Vorderanficht.

Fig- 378.

-=?.•

-s

-x-

SS»

iS

U*

Grundrifs.

Projektierte Felsafchengruft für den Friedhof zu .Frankfurt a. M.

(Zwei Verkaufsgräber in ihrer Verwendung zu 10 Grabftätten mit zufammen 20 Afchenreften¹⁷⁹).

Ein fchönes Beifpiel einer ausgeführten Einzelbeifetzungsftätte bietet das Hans v. Bülowic\\t Afchengrabmal zu Hamburg-Ohlsdorf, wo die Afchenurne oberhalb einer in der Form einer Exedra geftalteten Sitzbank in einer Nifche

frei aufgeftellt ift¹⁷⁵).

ZU

Jena.

In dem zur Leichenverbrennungsanftalt Jena gehörigen Urnenhain ift nach z6s-v. Ferßel’s Entwurf ein Afchengrab errichtet, das als ein würdiges Beifpiel vonbeifctzungsftätte den bis jetzt ausgeführten Familienbeifetzungsftätten betrachtet werden kann (Fig. 374 ¹⁷⁶).

Fig- 379-

v:

//

V//

wéâMmmMmmmu

r~s

mmm

Querfchnitt zu Fig. 377 u. 378 ¹⁷⁹).

In einem ornamentierten, in altchriftlichen Formen gehaltenen Sarkophag, der auf einem Poftament vor dem obeliskenartigen Grabmal ruht, werden die Afchenrefte dreier Perfonen beigefetzt. Befonders finnig gedacht und künftlerifch durchgeführt ift der Obelisk felbft, aus deffen von Flammen umzüngelter Bekrönung der Phönix emporfteigt.

266.

Familien-

beifetzungsftätte

zu

Wien.

Das im Jahre 1902 auf dem Matzleinsdorfer P'riedhofe zu Wien errichtete Afchengrabmal (Arch.: Stiafsny; Fig. 375 ¹⁷⁷) ftellt eine Felswand dar, an deren Vorderfeite eine auf Konfolen ruhende Platte vorfpringt. Auf diefer erheben fich drei korinthifche Pfeiler und bilden, eine flammenbekrönte Kuppel ftützend, eine

¹⁷⁵)    Abbildung davon in: Kunft und Architektur etc., Bd. I, Taf. 27.

176)    Aus: Phönix 1903, S. 393—394.

]77) Aus ebendaf. 1904, S. 97—98.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

Ui

Urnenftätte im Urnenhain auf dem neuen Friedhofe zu Heilbronn¹⁸⁰).

den in den folgenden Jahren errichteten derartigen Maffenbeifetzungsftätten ift diejenige vom Jahre 1905 (Arch.: Hausmann\ Fig. 376¹⁷⁸), zur Aufnahme von 100 Afchenreften beftimmt, be-fonders hervorzuheben.

268.

Fels-

afchengrüfte

Eine andere Form der Maffenbeifetzungshätten bilden die von demfelben Frankfurter Verein im Jahre 1901 projektierten Felsafchengräber (Fig. 377 bis 379¹⁷⁹).

für

267.

Maflen-

beifetzungsftätte

zu

Frankfurt a. M.

Art kleiner Kapelle, welche auf ihrer dreieckigen Bafis die Aufhellung zweier Urnen gehaftet. Das Grabmal wirkt originell und gefchmackvoll.

Der Gedanke der Afchenbeifetzung in den oberirdifch aufgeführten Maffen-gräbern gehört dem Frankfurter Feuerbehattungsverein an und ih auch auf dem dortigen Kommunalfriedhofe im Jahre 1902 zum erhen Male zur praktifchen Durchführung gelangt.

Diefe erfte Beifetzungsftätte, deren Parzellen zur Aufnahme der Afche eines Leichnams (insgefamt 80) dienen, ift von den Mitgliedern des Frankfurter Vereins erworben worden. Von

Fig. 380.

JA

[URNMIIE,

Je

VLffiflS

|;v|FlA:U!k

Diefe {teilen fich als freiftehende fteinerne Hügel dar, die 10 Beifetzungsftellen, jede für Frankfurt a. M. ₂ Afchenrefte beftimmt, enthalten. Die Gröfse diefer Hügelftätten entfpricht zwei Grabparzellen,

U8) Aus ebendaf. 1905, S. 369—370.

179) Aus ebendaf. 190z, S. 395—398.

wie fie fonft für Erdgräber benutzt werden. Die Kolumbarienöffnungen find an beiden Hügelfeiten angeordnet und werden durch Bronze- oder Marmorplatten, die mit je 4 Bronzefchrauben zu befeftigen find, verfchloffen. Auf den Hügel wird ein dekoratives Denkmal, zumeift eine Urne aufgeftellt.

3) Einige ausgeführte Urnenhainanlagen in Deutfchland.

Die Urnenhainanlage auf dem neuen Friedhofe zu Heilbronn, die im Jahre 1899 errichtet wurde, befindet fich in unmittelbarer Nähe des dortigen Leichen-verbrennungshaufes.

Diefer Urnenhain (Fig. 380 ¹⁸⁰) ftellt ein unterirdifches Kolumbarium dar, in welchem Afchenrefte (gegen die billige Gebühr von 10 Mark) auf die Dauer von 30 Jahren beigefetzt werden können. Die Stätte kann durch Anbau beliebig vergröfsert werden und ift begehbar.

269.

Urnenhain

zu

Heilbronn.

Fig. 381.

=.

-■

'H'

■II'

cBcm-pfcvfczj JvU 3cw

sw e^cwMvSc’

•II'

•u.

■H:

•Il',

•il'

«IL

«•

•il'

■ll'j

'H*

'ii<

•»•

1II1

•II'

■II'

■il'

Mil'

•il'

il"

■Ul

'II'

'II'

•II'

'II'

'II'

■II'

'If,

'II'

'Il'

•II’

■îl'

DC

m>

,H'

■ii'

TI i rrrrrv

•U'

■ii'

•ii'

Urnenhain des Vereines für Feuerbeftattung zu Hagen1S1).

Hinter der Vereinsurnenftätte befindet fich der Ruheplatz für einzelne und doppelte Afchen-grüfte (zu 3, bezw. 6 Mark) auf die Dauer von 15 Jahren.

Ein zweites Beifpiel einer ausgeführten Urnenftätte bietet der im Jahre 19OO zu Hagen angelegte Urnenhain, der noch vor der Errichtung des dortigen Krematoriums gefchaffen wurde.

Der gröfsere Teil des Platzes ift, wie aus dem Lageplan in Fig. 381 ¹⁸¹) erfichtlich, durch eine gärtnerifche Anlage in Anfpruch genommen. Die eigentlichen Urnenftätten find in rechteckige Parzellen von durchfchnittlich 1,5 Grundfläche geteilt worden (gegen eine Gebühr von 20 bis 30 Mark für 1 qm) und dienen zur Aufnahme von zahlreichen Afchenkapfeln.

Eine befondere Beachtung bezüglich der landfchaftlichen Ausgeftaltung und einzelner künftlerifch durchgeführter Afchenbeifetzungsftätten verdient der 1903 er-öffnete Urnenhain auf dem neuen Friedhofe zu Jena.

Diefe Urnenftätte ift eine der gelungenften Schöpfungen gärtnerifcher Kunft. Gewundene und gerade Wege durchziehen die mit allerlei immergrünem Gefträuch bepflanzten Rafenflächen. Hie und da erheben fich aus dem grünen Plane die die Afchenrefte bergenden Urnen und Stein-

¹⁸°) Aus ebendaf. 1899, S. 385 — 386.

¹⁸¹) Aus ebendaf. 1900, S. 247—248.

270.

Urnenhain

zu

Hagen.

271.

Urnenhain

zu

Jena.

mäler, welche die Stelle kennzeichnen, wo Afche zur Ruhe in die Erde gebettet ift. Einzelne Bauwerke, von denen eine Familienbeifetzungsftätte bereits durch Fig. 374 (S. 317) bildlich wiedergegeben wurde, erhöhen den Reiz der ganzen Anlage.

Lî:

Jm

I«

«

........ 'm l

•.

■o

• 0®

•ru

»/• T» I

• ?* - 1

o ©,

* Pô >

F3

/o

"*1

LO

kj». ^

Kk'* >1

9 MSoî ♦

il

w»

s

ry -

: B

<%

5u

*-W    -4

•Ä

V-

% ■.*.,

*• i

r\ rmp

■■

%p

*3*2- '

i*

».

■O 1

°Je

^jl« # »

* L.c

»• ttLo>,

#    * o"

•»rTKkbA ⁰ i

4

•o\°^

# j4b-

*»

*•

■9:‘

kr

*o

vP

*1

fo

°ą

°i

1» «

«    °, A

o”* o

<y

OLP

O?

k fomc

,o

fl

p...

kp

Fig. 382 ¹⁸²).

#5

2#4 <

mm,

°L

o Kl°l

y--

J»

i°j

Die Anordnung und Verteilung der einzelnen Beifetzungsftätten ift aus dem Lageplane in Fig. 382 ¹⁸²) erfichtlich.

Die gefchilderten ausgeführten Urnenftätten genügen in ihrem Umfange vollkommen für die gegenwärtig obwaltenden Verhältniffe. Mit dem Fortfehritte und der Verbreitung der Feuerbeftattung jedoch wird fich wahrfcheinlich die Notwendigkeit ergeben, die Urnenhaine in gröfserem Mafsftab anzulegen, die — falls die Feuerbeftattung als ftaatliche Einrichtung in allen Ländern eingeführt wird — in ganze Urnenfriedhöfe umgeftaltet werden müfsten. Alsdann werden wohl die beftehenden Grundfätze für Einteilung und Ausnutzung der Erdbegräbnisplätze auch für die Afchenbeifetzungsftätten gelten, fo dafs in der äufseren Erfcheinung der beiden Anlagen kein wefentlicher Unterfchied herrfchen wird.

Der Architektur und den damit verwandten Künften werden fomit die Feuer-beftattungsanlagen im grofsen Stil die gleichen dankbaren Aufgaben bieten, wie fie ihnen feitens der jetzigen Erdbeflattungsanlagen zu teil geworden find. Vor allem aber wird die öffentliche Gefundheitspflege entfehieden ihren Sieg feiern!

10. Kapitel.

Statiftifches und gefetzliche Beftimmungen.

a) Deutfchland.

Ungeachtet der zahlreichen und nicht unbedeutenden Hinderniffe, die in den letzten zwei Jahrzehnten von fo vielen Seiten den Vorkämpfern für die Feuerbeftattung in den Weg gelegt wurden, weift die Statiftik deutlich auf, dafs die Zahl der Einäfcherungsftätten in Deutfchland fortwährend im Wachfen begriffen ift und dafs die Zeitdauer zwifchen der Errichtung zweier aufeinander folgender Leichenverbrennungsanftalten immer kleiner wird. Zwifchen der Errichtung der beiden erften deutfehen Krematorien (zu Gotha 1878 und Heidelberg 1891) betrug der zeitliche Zwifchenraum volle 13 Jahre. Dagegen ift feit 1898 (dem Jahre der Errichtung des Leichenverbrennungshaufes in Jena) jedes weiter folgende Jahr durch den Bau einer deutfehen Feuerhalle gekennzeichnet worden.

Es ift aber nicht nur die Zahl der Leichenverbrennungsanftalten, die in ftetem Zuwachs begriffen ift, fondera auch die Inanfpruchnahme diefer Feuerhallen wird von Jahr zu Jahr immer gröfser.

So weift z. B. Gotha einen durchfchnittlichen jährlichen Zuwachs von 12, Hamburg einen folchen von 17,6, Heidelberg von 8,1, Jena von 20,6, Offenbach a. M. von 2,6, Mannheim von 15,5 und Eifenach von 26 Einäfcherungen. In Hundertfätzen ausgedrückt bedeutet der durch-fchnittliche Zuwachs¹⁸³) bei Gotha 12,7, Hamburg 15,6, Heidelberg 15,11, Jena 41,76, Offenbacha. M. 18,66 und bei Eifenach 17,5 Vomhundert. Vergleicht man aus den nachfolgenden beiden Zu-fammenftellungen die Betriebsdauer, die Gefamtzahl der in den deutfehen Leichenverbrennungsanftalten ftattgefundenen Einäfcherungen bis Ende 1905 und ihre jährliche Durchfchnittszahl mit den Ergebniffen der letzten 7 Jahre (1899—1905), in gleicher Anordnung wie die erften Ergeb-niffe zufammengefafst, fo erfieht man daraus, dafs die jährliche Durchfchnittszahl der Einäfcherungen bei allen Leichenverbrennungsanftalten, die länger als 7 Jahre beftehen, bedeutend in die Höhe geftiegen ift.

272.

Künftige

Geftaltung.

273-

Statiftifches.

Zufammenflellung I.

Nr.

Leichen

verbrennungsanftalt

zu:

Eröffnungs

jahr

Volle

Betriebsjahre

Gefamtzahl der ftattgehabten Einäfcherungen

Durchfchnitts

zahl

in 1 Jahre

Gotha .    .

1878

(10. Dezember)

Heidelberg .

1891

(23. Dezember)

Hamburg .    .

Jena .    .    .

1892

(19. November)

1898

(14. Februar)

HH H-t

Oo

3900

1602

1886

816

144,50

114,43

145,10

X 10,60

5 Offenbach a. M

1899

(13. Dezember)

708

118

Mannheim

Eifenach .    .

Mainz .    .

Karlsruhe

10

Heilbronn .    .

1901

(20. November) 1902

(20. Januar)

1903 (2. Mai)

1904

(25. April)

1905

(26. Juni)

4^    4^

CO

to

302

196

440

138

52

75,50

49

146,67

69

52

Zufamxnenflellung II.

Leichenverbrennungsanftalt zu:

Anzahl der Einäfcherungen

1899    1900

1901    1902    1903    1904    1905

Gefamt-

zahl

1899-1905

Jährliche

Durch

fchnittszahl

Anmerkung

Os Ln    Go bO

O vO 00

Gotha . . . . Heidelberg . Hamburg . .

Jena.....

Offenbach a. M Mannheim . . Eifenach . . . Mainz .... Karlsruhe . . Heilbronn . .

200

189

151

146

147

218    234

104    164

181

187

HH tO

4^

On 0\

224

46

46

84

91

123

301 390 1808 155 127 i 993 281 367 1498 189 216 795

255.3

141,8

214

113,6

no

82    128

118

123

142

708

Il8

23

40

17

54

43

90

74

302

75,3°

/ blofs 6 Betriebs-Jjahre gerechnet. / blofs 4 Betriebs-\ jahre gerechnet.

49

146,67

69

52

52

52

513 I 638 I 692    861 i 1074 j 1382    1771    6931

Diefer Zuwachs beträgt jährlich bei Gotha 111, bei Heidelberg 67,4 und bei Hamburg 69 Einäfcherungen. Im ganzen macht die Einäfcherungszahl der letzten 7 Jahre (1899 bis Ende 1905) mehr als die Hälfte der Gefamtzahl der Einäfcherungen in Deutfchland (ab 1878 bis Ende 1905: 10040) aus.

Mit dem Anwachfen der Durchfchnittszahl der jährlichen Einäfcherungen find ihre Koften (Einäfcherungsgebühren einfchl. der Nebenausgaben, aber ohne diejenigen für die religiöfe Feier) bedeutend niedriger geworden. Sie betragen beifpielsweife:

60,— Mark,

in Gotha............

71.50

86.50

in Heidelberg..........

mit Benutzung der Leichenhalle

in Hamburg für Mitglieder eines Feuerbeftattungsvereines .    70,—

Es ift vorauszufehen, dafs durch häufigere Inanfpruchnahme der Leicheneinäfcherung diele Koften noch wefentlich vermindert werden.

In Stuttgart wurde zu Anfang 1907 befchloffen, dafs die Einäfcherung für die in diefer Stadt wohnhaften Perfonen unentgeltlich gefchehen foll; nur für das von der Stadt zu liefernde Afchengefäfs foll eine Gebühr von 2 Mark erhoben werden. Auswärtige haben eine Gebühr von 40 Mark zu zahlen.

274.

Gefetzliche ' Beftimmungen : Heffen.

Es dürfte wohl von Intereffe fein, manche bezüglich der Leichenverbrennung erlaffene Verordnungen und Gefetzentwürfe famt den wichtigften Ortsftatuten an diefer Stelle wörtlich wiederzugeben.

nennen.

in Jena I. Klaffe.........

II. Klaffe.........

III. Klaffe.........

für Mitglieder des Jenaer Vereines

in Offenbach a. M. I. Klaffe.....

II. Klaffe.....

III. Klaffe.....

00    10

00 N VO H

Mark,

in Mannheim

in Eifenach

mit Benutzung der Leichenhalle

in Mainz

in Karlsruhe

für Mitglieder der Vereine Mainz und Wiesbaden .    .

74,50

57 —

47,80

75.—

90,—

76 —

IOO,— 70,— 50,—

i)

für Mitglieder der Vereine Karlsruhe, Baden-Baden und Durlach..............

in Heilbronn

in Ulm

für Mitglieder des Heilbronner Vereines .    .

für Mitglieder der Vereine Ulm, Neu-Ulm und München

25,—

25,— 15,— 95,— 75,—

„»

Von den Ländern, die fich mit der Ausarbeitung der Gefetze, die Feuer-beftattung betreffend, zuallererft befafst haben, ift das Grofsherzogtum Heffen zu Das betreffende Gefetz (vom 19. Auguft 1899), auf deffen Grund auch die Ortsftatute zu Offenbach a. M. (vom 1. Dezember 1899) und zu Mainz (vom 17. Dezember 1902) mit Genehmigung des Grofsherzogl. Minifteriums des Innern erlaffen wurde, lautet in feinen wefentlichen Teilen wie folgt.

Artikel 1.

Die Feuerbedattung ift unter Beobachtung der nachftehenden Vorfchriften und, foweit fie nicht aufserhalb des Grofsherzogtumes ftattfindet, nur in folchen Anftalten zugeiaffen, welche auf Grund ortsftatutarifcher Beftimmungen errichtet und geleitet werden.

Artikel 2.

Die Feuerbeftattung darf nur erfolgen, wenn fie von dem Verdorbenen angeordnet und von der Ortspolizeibehörde des Beftattungsortes fchriftlich genehmigt worden ift.

Dafs der Verdorbene die Feuerbedattung angeordnet hat, mufs durch eine Verfügung desfelben von Todes wegen oder durch eine hinfichtlich der Unterfchrift öffentlich beglaubigte Erklärung desfelben oder durch das von einer öffentlichen Behörde beurkundete Zeugnis zweier glaubwürdiger Perfonen, welche dem Verdorbenen im Leben nahe gedanden haben, dargetan werden.

Die Fähigkeit, eine Anordnung der im Abfatz 2 bezeichneten Art zu treffen, bedimmt fich nach den Vorfchriften des § 3329 des Bürgerlichen Gefetzbuches.

Hat ein Verdorbener zur Zeit feines Todes das fechzehnte Lebensjahr nicht vollendet, fo kann die Feuerbedattung von dem Inhaber der elterlichen Gewalt durch Erklärung gegenüber der Ortspolizeibehörde des Sterbeortes angeordnet werden.

Artikel 3.

Ift den Vorausfetzungen des Artikel 2 genügt, fo kann die dafelbft vorgefchriebene ortspolizeiliche Genehmigung nur erteilt werden, wenn

1)    durch übereinftimmende Zeugniffe des behandelnden Arztes und des Amtsarztes des Amtsgerichtes des Sterbeortes die Todesurfache feftgeftellt, und

2)    durch diefe Zeugniffe und aufserdem durch ein Zeugnis der Ortspolizeibehörde des Sterbeortes dargetan ift, dafs der Verdacht, es fei der Tod durch eine ftrafbare Handlung herbeigeführt worden, ausgefchloffen ift.

Artikel 4.

Die ärztlichen Zeugniffe dürfen nur nach vorgängiger Leichenfchau und, fofern es auch nur einer der Aerzte für erforderlich hält, nur nach vorgängiger Leichenöffnung erteilt werden.

War der Amtsarzt der behandelnde Arzt oder ift der Verdorbene in feiner letzten Krankheit nicht von einem Arzt behandelt worden, fo mufs bei der Erteilung des Zeugniffes ein zweiter, von der Ortspolizeibehörde des Sterbeortes zu berufender Arzt mitwirken.

Artikel 5.

Wer eine Leiche zum Zwecke der Feuerbeftattung aufserhalb des Grofsherzogtumes verbringen will, hat dem Kreisamt des Sterbeortes den Nachweis der Anordnung des Verdorbenen nach Artikel 2 und die im Artikel 3 und 4 vorgefchriebenen Nachweife zu erbringen.

Artikel 6.

Befchwerden gegen ablehnende Verfügungen der Ortspolizeibehörden find an das Kreisamt zu richten; diefes foll binnen 24 Stunden über die Befchwerde entfcheiden.

Orts ft atut zu Offenbach a. M.

(Vom 1. Dezember 1899.)

§ 1.

Für die Vornahme von Feuerbeftattungen ift die auf dem ftädtifchen Friedhof errichtete Feuerbeftattungsanftalt beftimmt.

§ 2.

Die Feuerbeftattungsanftalt wird verwaltet und geleitet von dem ftädtifchen Friedhofs-ausfchuffe, welcher, foweit nicht hierdurch Beftimmungen getroffen werden, das weiter Erforderliche zu ordnen hat.

§ 3-

Bis auf weiteres find für die Verbrennung einer Leiche aus Offenbach 20 Mark und einer Leiche von auswärts 30 Mark an die Stadtkaffe zu entrichten. Der Betrag von 20 Mark gilt als Erfatz des Aufwandes für Brennftoff und Bedienung bei der Verbrennung; der weitere Betrag von 10 Mark für die Verbrennung einer Leiche von auswärts wird zur Tilgung des Bauaufwandes verwandt¹⁸⁴).

§ 4.

Die Trauerfeierlichkeiten finden in der vor der Feuerbeftattungsanftalt befindlichen Sprechhalle ftatt, worauf der Sarg in das Verbrennungsgebäude eingeführt wird.

§ 5.

Die Särge müffen gut verdichtet und feft verfchloffen fein. Der Sarg, in dem die Ein-äfcherung erfolgen foll, mufs aus leichtem Holz, nämlich Tannen- oder Pappelholz oder aus leichtem Zinkblech beftehen. Metallbefchläge und eiferne Nägel find zu vermeiden und ftatt letzterer Holzpflöcke anzuwenden. Der Sarg darf folgende Mafsverhältniffe nicht überfteigen : Länge 2,20m, Breite 0,75 m, Höhe 0,72 m.

Die Leichen dürfen nur auf Säge- oder Hobelfpänen, insbefondere aber nicht auf Afche oder Kohlen gebettet fein.

§ 6.

Der Zutritt zu dem Verbrennungsgebäude ift in der Regel nur den Angehörigen geftattet. Ausnahmen können mit Zuftimmung der nächften Leidtragenden von dem Friedhofsausfchufs gemacht werden.

§ 7-

Der Friedhofsauffeher führt ein Feuerbeftattungsverzeichnis, in welches zwei Zeugen einer jeden Verbrennung ihre Namen einzutragen haben.

Die Afchenrefte werden den Hinterbliebenen nach ihrem Wunfche entweder in gefchloffenen Holzkiftchen oder Gefäfsen von gebranntem Ton oder in Blechbüchfen übergeben. Die Afchen-behälter werden mit der Ziffer verfehen, unter welcher die Verbrennung in dem Feuerbeftattungsverzeichnis eingetragen ift. Diefe Ziffer ift auch in dem Verbrennungsfeheine anzugeben. Die Afchenrefte können auf dem Friedhof beerdigt oder ebendafelbft oberirdifch aufbewahrt werden. Die Beifetzung von Afchenreften auf bereits belegten Gräbern ift geftattet. Die Oeffnung des Grabes darf jedoch nur bis zu einer Tiefe von 60 cm ftattfinden.

§ 8.

Soweit durch den Verftorbenen oder deffen Hinterbliebenen nichts anderes beftimmt ift, werden die Afchenrefte auf dem hiefigen Friedhof auf hierauf vom Friedhofsausfchufs befonders beftimmten, 70cm langen und 60cm breiten Plätzen beigefetzt, und zwar mit einer Ruhezeit von 15 Jahren. Für den Platz ift eine Gebühr von 15 Mark zu entrichten, wenn die Afche einer von auswärts gebrachten Leiche darauf beigefetzt wird. Soll der Platz nach Ablauf von 15 Jahren für die beigefetzte Afche erhalten bleiben, fo ift auf je weitere 15 Jahre in jedem Falle (auch bei der Afche von einheimifchen Leichen) eine Gebühr von 15 Mark zu bezahlen.

§ 9-

Der Friedhofsausfchufs ift ermächtigt, im Bedarfsfälle die Koften der Feuerbeftattung zu Laften der für die Friedhofsverwaltung beftimmten Mittel zu ermäfsigen oder zu erlaffen.

Ortsftatut zu Mainz.

(Vom 17. Dezember 1902.)

Von den 11 Paragraphen des Ortsftatuts, die Feuerbeftattung in Mainz betreffend, feien nur die wichtigften angeführt.

§ 4.

Der Betrieb des auf dem ftädtifchen Friedhofe errichteten Krematoriums , der Urnenhalle und des Urnenhaines erfolgt durch den Verein für Feuerbeftattung unter der Kontrolle der Deputation und des von derfelben hierfür befonders verpflichteten ftädtifchen Frie dhofsauffehers.

§ 5-

Die Gebühr für eine Einäfcherung beträgt 100 Mark.

Für Mitglieder des Vereines für Feuerbeftattung in Mainz, für folche, welche laut Be-fcheinigung diefes Vereines vertragsmäfsig die gleichen Rechte geniefsen, fowie für die Inhaber von Scheinen über vorausbezahlte Amortifationsgebühren ermäfsigt fleh diefelbe auf 70 Mark. Minderbemittelten kann die Gebühr auf 40 Mark ermäfsigt werden, wenn dies von den Hinterbliebenen bei dem Standesbeamten beantragt wird. Die Entfcheidung unterfteht der Deputation.

In diefen Gebühren find einbegriffen : die ftädtifchen Gebühren, die Ueberführung der Leiche in das Krematorium im Leichenwagen II. Klaffe (goldener Wagen), Harmoniumfpiel während der Leichenfeier, Einäfcherung der Leiche, Lieferung einer Afchenkapfel und Beifetzung der Afchenrefte in einem Reihengrab von 70 X 80 cm ₍ welches 10 Jahre den Hinterbliebenen überlaffen wird.

Die Gebühr für eine Erderbbegräbnisftätte im Urnenhain von 70 X 80 cm, bis 10 Jahre nach dem Ableben des letzten Defzendenten im Befitze der Familie verbleibend, beträgt 40 Mark, einfchl. der gärtnerifchen Unterhaltung durch den Verein für Feuerbeftattung.

Die Gebühr für eine Erburnennifche in der Urnenhalle beträgt für eine Nifche für 1 Urne 250 Mark, für 2 Urnen 400 Mark, für 4 Urnen 800 Mark.

§ 8-

Das Standesamt und der Friedhofsauffeher führen je ein Feuerbeftattungsverzeichnis, fowie ein Verzeichnis der im Urnenhain und in der Urnenhalle beigefetzten Afchenrefte und ein Platzverzeichnis.

Die Afchenrefte werden in gefchloffene Behälter gefammelt, welche feitens des Friedhofs-auffehers plombiert und mit der Nummer verfehen werden, unter welcher die Einäfcherung in das Feuerbeftattungsverzeichnis eingetragen ift. Diefe Behälter werden entweder in den hierzu beftimmten Plätzen beigefetzt oder den Hinterbliebenen auf Wunfch übergeben.

§ 9-

Die Infchriften und Ausfchmückungen der Urnennifchen innerhalb der Urnenhalle, fowie die Aufftellung von Denkmälern im Urnenhain unterliegen der Genehmigung der Deputation.

§ 10.

Die Deputation regelt den Betrieb im Krematorium, in der Urnenhalle und im Urnenhain durch eine zu erlaffende Betriebsordnung.

Betriebsordnung.

Auf Grund des § io des Ortsftatuts vom (Datum der zu erfolgenden Veröffentlichung), betreffend die Feuerbeftattung in Mainz, wird hiermit für den Betrieb im Krematorium, in der Urnenhalle und im Urnenhain folgende Betriebsordnung erlaffen:

§ i.

Der Zutritt zu dem Einäfcherungsraum ift in der Regel nur den Angehörigen geftattet. Ausnahmen können mit ihrer Zuftimmung gemacht werden.

Die Beobachtung des Einäfcherungsprozeffes ift im allgemeinen nicht geftattet. Nur Per-fonen, welche ein wiffenfchaftliches oder fachmännifches Intereffe haben, können hierzu auf Grund von befonderen, von der Deputation für das Feuerbeftattungswefen erteilten Karten die Erlaubnis erhalten. Vor Ausftellung der Erlaubniskarten ift die Zuftimmung der Angehörigen einzuholen.

C/A

2.

Bei der Beifetzung der Afchenrefte im Urnenhain werden bei den Reihengräbern (für iojährige Benutzung) nur Holzkäftchen zur Aufnahme der Afche verwandt. Die Afchenbehälter werden mindeftens 60cm unter die Erdoberfläche gebettet.

§ 3-

Ueberkiften und Ueberfärge werden zwei Tage zur Verfügung des Abfenders gehalten. Nach diefer Zeit gehören diefelben dem Krematorium.

§ 4.

Nach Ablauf der Ruhefrift verfügt die Deputation über die Gräber und ftellt die darauf befindlichen Grabdenkmäler, Einfaffungen etc. den Hinterbliebenen zur Verfügung. Meldet fleh innerhalb dreier Monate von letzteren niemand, fo flehen die Grabdenkmäler etc. zur freien Verfügung der Deputation.

§ 5-

Unanfehnlich gewordene Kränze und Ausfchmückungsgegenftände werden auf Anordnung der Deputation von den Beifetzungsplätzen entfernt.

275-

Mannheim.

Das am 27. März 1900 erlaffene Ortsftatut, betreffend die Feuerbeftattung in Mannheim, hat folgenden Wortlaut:

§ I-

Zur Vornahme der Feuerbeftattungen Verftorbener ift ausfchliefslich die auf dem ftädtifchen Friedhofe errichtete Feuerbeftattungsanftalt beftimmt.

§ 2.

Die Feuerbeftattung einer Leiche darf unbefchadet der auf die erfte Beflchtigung der Leiche durch den Leichenbefchauer und auf den Leichentransport bezüglichen Vorfchriften nur mit fchriftlicher Genehmigung des Bezirksamtes als Ortspolizeibehörde erfolgen.

Zu dem Genehmigungsgefuch, das beim Sekretariat der Friedhofskommiffion einzureichen, bezw. mündlich anzubringen ift, find folgende Belege erforderlich:

1) Eine von der zuftändigen Behörde ausgeftellte Beurkundung, dafs der Eintrag in das ftandesamtliche Sterberegifter (§§ 56 ff. des Reichsgefetzes vom 6. Februar 1875) erfolgt ift (für aufserhalb des Deutfchen Reiches Verftorbene ein amtlich beglaubigter Sterbefchein).

2)    a) Eine behördlich beglaubigte, von einem approbierten Arzte angefertigte Kranken-gefchichte des betreffenden Falles;

b)    ein Zeugnis des daatlichen Sanitätsbeamten des Sterbeortes, bezw. des zudändigen Grofsherzoglichen Bezirksarztes zu Mannheim darüber, dafs nach dem Ergebniffe der von ihm vorgenommenen Berichtigung der Leiche jeder Verdacht des Vorliegens einer gewaltfamen Todes-urfache ausgefchloffen id, und

c)    wenn eine Sektion der Leiche vorgenommen wurde, überdies ein in gleicher Weife angefertigter und beglaubigter Leichenbefund. In fämtlichen Schriftdücken (a, b und c) id die Todesurfache möglichd deutlich anzugeben.

3)    Eine behördlich beglaubigte Urkunde, welche den Nachweis enthält, dafs entweder:

a)    der Verdorbene felbd feine Feuerbedattung zweifellos gewollt hat, oder

b)    beim Tode Willensunfähiger oder von Perfonen unter 18 Jahren, dafs die Bedattungs-pfiichtigen die Einäfcherung verlangen.

In den unter Ziffer 3, b genannten Fällen darf indeffen die Verbrennungserlaubnis nur dann erteilt werden, wenn auf Grund vorheriger Leichenöffnung durch einen Staatsarzt ein Zeugnis diefes letzteren beigebracht wird, es fei jeder Verdacht eines gewaltfamen Todes ausgefchloffen.

Bei auswärts Verdorbenen aufserdem eine Beurkundung darüber, dafs der für den Sterbeort zudändigen Polizeibehörde die beabfichtigte Feuerbedattung der Leiche angezeigt wurde.

§ 3-

Die Friedhofskommiffion teilt das Gefuch mit fämtlichen Belegen unter Beifügung ihrer eigenen Aeufserung dem Bezirksamt mit, welches erforderlichenfalls vor Abgabe feiner Ent-fchliefsung den Grofsherzoglichen Bezirksarzt darüber zu hören hat, ob inhaltlich der Belege die Todesurfache als eine natürliche vollkommen klargedellt id.

Bedehen nach dem Gutachten des Grofsherzoglichen Bezirksarztes Zweifel hierüber, fo kann das Bezirksamt den Angehörigen des Verdorbenen anheimgeben, zur Hebung der Zweifel die Leichenöffnung durch den beamteten Arzt vornehmen zu laffen und den Befund vorzulegen.

Werden auch durch das Ergebnis der Sektion nach Anficht des Grofsherzoglichen Bezirksarztes hier die Zweifel über die Todesurfache nicht volldändig befeitigt, fo id die Erlaubnis zur Vornahme der Feuerbedattung vom Bezirksamt zu verfagen.

Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dafs jemand eines nicht natürlichen Todes gedorben id, fo darf, im Falle der Sterbeort im Grofsherzogtum Baden liegt, die Genehmigung des Bezirksamtes zur Feuerbedattung nur erfolgen, wenn der Staatsanwalt oder Amtsrichter neben der Genehmigung zur Beerdigung (§ 2 der Verordnung vom 11. September 1879, das Verfahren bei gewaltfamen Todesfällen betreffend) die fchriftliche Erlaubnis zur Feuerbedattung erteilt hat. Liegt der Sterbeort aufserhalb des Grofsherzogtums Baden, fo darf die Genehmigung des Bezirksamtes nur auf Grund einer Befcheinigung der mit der Aufklärung des Todesfalles befafst gewefenen auswärtigen Behörde erfolgen, dafs der Feuerbedattung ein Hindernis nicht im Wege deht.

•'/

5-

Wird die Genehmigung erteilt, fo ftellt das Bezirksamt den nachfuchenden Angehörigen einen fchriftlichen Genehmigungsbefcheid zu und fetzt hiervon den Grofsherzoglichen Bezirksarzt und die Friedhofskommiffion in Kenntnis.

6.

Leichen von auswärts verdorbenen Perfonen, welche hier zur Verbrennung kommen follen, dürfen erd dann hierher gebracht werden, wenn die nach §§ 2 ff. diefer Vorfchrift erforderliche bezirksamtliche Genehmigung zur Feuerbeftattung erteilt ift.

Solche Leichen find unmittelbar nach der Ankunft in die Feuerbedattungsandalt, bezw. wenn deren Einäfcherung ausnahmsweife nicht fofort erfolgen kann, zunächft in die Leichenhalle zu verbringen, und hat deren Verbrennung, wenn möglich, noch am gleichen, fpäteftens aber am folgenden Tage ftattzufinden.

§ 7-

Die Einfegnungsfeierlichkeiten für hier Verdorbene finden nach Wunfch der Angehörigen entweder in der Leichenhalle oder in der Feuerbedattungsandalt datt, wohin in diefem Falle die Leiche vorher zu verbringen id.

§ 8-

Hinfichtlich der Feuerbeftattung felbft wird folgendes beftimmt:

a)    Die Gröfse des Sarges, welcher aus weichem Holze hergeftellt fein mufs und nicht mit metallenen Zieraten verfehen fein foll, darf folgende Dimenfionen nicht überfchreiten :

Länge . Breite . Höhe

²,25 m °>70 8 °>72 ⁸

b)    Nach Ankunft der Leiche in der Feuerbeftattungsanftalt wird der Sarg auf den dort befindlichen Sarkophag geftellt und mit diefem nach Beendigung der Einfegnungsfeierlichkeiten in den unteren Raum der Feuerbeftattungsanftalt durch hydraulifche Vorrichtung verfenkt, während fich gleichzeitig die Einfenkungsöffnung geräulchlos wieder fchliefst; im unteren Raum wird der Sarg von dem Perfonal nach Mafsgabe der zu erlaffenden befonderen Dienftvorfchriften in Empfang genommen und in den Verbrennungsraum gebracht.

c)    Der Verbrennungsakt mufs fo geleitet werden, dafs während des ganzen Vorganges weder gefärbter Rauch dem Kamin entfteigt, noch irgendwelcher Geruch wahrnehmbar ift.

§ 9-

Während des Feuerbeftattungsvorganges dürfen fich aufser den mit der Ausführung und Ueberwachung beauftragten Perfonen nur die nächften (erwachfenen) Angehörigen des Verdorbenen im Vorraum des Verbrennungsofens aufhalten.

Die Beobachtung des Verbrennungsaktes felbft ift in der Regel nur dem oben genannten Dienftperfonal und für diejenigen Fälle, in welchen die fragliche Beobachtung durch einen Sanitätsbeamten aus befonderem Anlafs dringend geboten ift, dem Grofsherzogl. Bezirksarzt geftattet.

Ausnahmsweife kann die Erlaubnis hierzu von der Friedhofskommiffion auch den nächften

Leidtragenden, fowie mit Zuftimmung der letzteren folchen Perfonen erteilt werden, welche an der Beobachtung ein wiffenfchaftliches oder technifches Intereffe haben.

§ io.

Die Afchenrefte, welche den Hinterbliebenen nach ihrem Wunfch entweder in gefchloffenen Holzkiften oder Gefäfsen von gebranntem Ton oder in zugelöteten Blechbüchfen übergeben werden, können entweder auf dem Friedhof beerdigt oder ebendafelbft oberirdifch aufbewahrt oder auch von den Hinterbliebenen in eigene Verwahrung genommen werden.

Mafsgebend ift in diefer Hinficht in erfter Linie der Wunfch oder die Anordnung des Ver-ftorbenen, in Ermangelung folcher der Wunfch derjenigen Perfonen, welche für die Beftattung forgen.

Sämtliche Arten von Behältern im Sinne des Abfatzes I diefes Paragraphen werden in vor-fchriftsmäfsiger Befchaffenheit von der Friedhofskommiffion ftets vorrätig gehalten.

§ ii.

Im einzelnen gelten hinfichtlich der Verwahrung der Afchenrefte folgende Beftimmungen:

i) Soweit durch den Verdorbenen oder deffen Hinterbliebene nichts anderes beftimmt ift, werden die Afchenrefte auf dem Friedhofe in den hierzu vom Stadtrate befonders zu beftim-

menden Leichenfeldern, 0,go m tief unter der Bodenfläche, beigefetzt, und zwar mit einer Ruhezeit von 15 Jahren.

Jeder Grabftein ift 70

breit. Im übrigen finden bezüglich derartiger

om

cm

lang und 60

Gräber die §§ 44, 45, 46, 47 der Friedhofsordnung finngemäfse Anwendung. Die Entfernung der Gräber voneinander foll 80 cm betragen. Die Beifetzung mehrerer Afchenrefte in einem Grabe ift zuläffig. (§ 42, 5 Satz. d. F.- u. B.-O.)

2)    Auf den allgemeinen Leichenfeldern können in bereits belegte Gräber Afchenrefte von Gliedern der Familie, von Abkömmlingen oder nächften Anverwandten der Beerdigten, und zwar in das Grab eines Erwachfenen bis zu acht, in das eines Kindes bis zu vier, eingelegt werden; die Umgrabung wird jedoch dadurch in keiner Weife beeinflufst.

3)    Auf Wunfch können unter den vom Stadtrate feftzufetzenden Bedingungen befondere Familiengrabftätten für Beifetzung von Afchenreften abgegeben werden.

Die Beifetzung von Afche in einer folchen Familiengrabftätte, deren Fläche mindeftens 1,20 m lang und 0,so m breit fein foll, kann auch in der Weife erfolgen, dafs unterirdifche gemauerte

Grüfte dafür hergeftellt werden, auf welche indeffen §§55 ff. der Friedhofs- und Begräbnisordnung keine Anwendung finden.

Für die oberirdifche Aufftellung von Afchenbehältern (Urnen) in folchen Familiengrabftätten bedarf es der befonderen Genehmigung der Friedhofskommiffion, welcher vorher Zeichnungen mit genauer Mafsangabe einzureichen find.

4) In Familiengrabftätten, welche bereits für die Beftattung von Leichen in Gebrauch genommen find, ift die Beifetzung von Afchenreften gleichfalls geftattet; zu diefem Zwecke darf die Oeffnung des Grabes auch fchon vor Ablauf von 25 Jahren, jedoch nur bis zu einer Tiefe von 60 cm ftattfinden.

§ 12.

Die Aufficht über die Feuerbeftattungsanftalt obliegt dem Friedhofsauffeher, deffen Anordnungen fich das übrige Perfonal nach Mafsgabe der vom Stadtrate zu erlaffenden befonderen Dienftweifung zu fügen hat.

§ 13.

Ueber die zur Aufnahme der Afchenrefte beftimmten Leichenfelder, fowie über die in Familiengräbern beigefetzten und die an die Angehörigen abgegebenen Afchenrefte hat der Friedhofsauffeher getrennte Bücher zu führen.

Auf diefe Bücher findet der § 31 der Friedhofs- und Begräbnisordnung mit der Mafsgabe Anwendung, dafs in diefelben aufser den dort vorgefchriebenen Angaben noch für jeden einzelnen Afchenreft Tag, Monat und Jahr der Verbrennung einzutragen ift.

§ 14.

Soweit diefe Vorfchrift nichts anderes beftimmt, ift die Friedhofs- und Begräbnisordnung für die Stadt Mannheim vom 15. April 1899 auch für die Vornahme der Feuerbeftattungen mafs-gebend.

Im Falle der Feuerbeftattung kann die zweite Befichtigung der Leiche durch den Leichen-fchauer (§§ 6 ff. der Verordnung vom 16. Dezember 1875, Gef.- und V.O.B1. S. 369) unterbleiben und finden die §§ 11 ff. der Verordnung entfprechende Anwendung.

276.

Württemberg.

Auf Grund des vom 18. November 1904 flammenden Erlaffes des Königl. Württembergifchen Minifteriums des Innern ift den Gemeindeverwaltungen der drei Städte Stuttgart, Heilbronn und Ulm durch Difpens von der Beftimmung der Begräbnisordnung — dafs die Beftattung des Leichnams nur durch Beerdigung erfolgen dürfe — die Leichenverbrennung geftattet worden. Diefer Erlafs hat den folgenden Wortlaut.

Stuttgart, 28. November 1904.

Nach erfolgter Zuftimmung des K. Staatsminifteriums und mit Allerhöchfter Ermächtigung will das Minifterium des Inneren auf das wiederholte, letztmals unter dem 25. März und 23. April 1903 erneuerte Gefuch der bürgerlichen Kollegien der Stadt Stuttgart, die Feuerbeftattung von Leichnamen unter Entbindung von der Vorfchrift des § 17, Abf. 1 der K. Verordnung vom 24. Januar 1882 ¹⁸⁵), betreffend die Leichenöffnung und das Begräbnis (Reg.-Bl. S. 33), mit nachfolgenden Bedingungen in der Stadt Stuttgart zuzulaffen, haben:

I.    Die Feuerbeftattungsanlage mufs eine ftädtifche Einrichtung fein, und es hat diefer Betrieb durch die Gemeinde zu erfolgen.

II.    Die Feuerbeftattung bedarf in jedem Falle der Genehmigung der Stadtdirektion, welche erforderlichenfalls mit dem Stadtdirektionsarzt ins Benehmen zu treten hat. Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn folgende Ausweife geliefert worden find:

1)    Ein beglaubigter Auszug aus dem Sterberegifter, bei aufserhalb des Deutfchen Reiches Geftorbenen eine amtlich beglaubigte Sterbeurkunde;

2)    der Nachweis darüber, dafs entweder:

a) der Verftorbene nach Vollendung des achtzehnten Lebensjahres und im Zuftand der Gefchäftsfähigkeit die Feuerbeftattung felbft angeordnet hat, oder

b) fofern er zur Zeit des Todes das achtzehnte Jahr noch nicht vollendet hatte oder ge-fchäftsunfähig war (§ 104, Ziffer 2 und 3 des Bürgerlichen Gefetzbuches¹), die Beftattungs-pflichtigen die Feuerbeftattung verlangen. Der Nachweis, dafs der Verftorbene die Feuerbeftattung angeordnet hat, mufs durch eine letztwillige Verfügung oder durch eine fonftige unverdächtige fchriftliche Erklärung desfelben oder durch das von einer öffentlichen Behörde beglaubigte Zeugnis zweier glaubwürdiger Perfonen erbracht werden;

3)    das Zeugnis eines approbierten Arztes über die feftgeftellte Todesurfache. Ift der Verftorbene in ärztlicher Behandlung geftanden, fo ift diefes Zeugnis von dem behandelnden Arzte auszuftellen und in demfelben auch die Art und der Verlauf der Krankheit anzugeben;

4)    das Zeugnis des für den Sterbeort zuftändigen beamteten Arztes darüber, dafs auf Grund der von ihm vorgenommenen Beüchtigung der Leiche, bezw. des Ergebniffes der Leichenöffnung der Verdacht eines nicht natürlichen Todes ausgefchloffen ift. Eine Oeffnung der Leiche durch den beamteten Arzt hat ftattzufinden, wenn derfelbe Bedenken trägt, das Zeugnis auf Grund der Leichenbefichtigung auszuftellen. Hat eine Leichenöffnung ftattgefunden, fo ift in dem Zeugnis auch die aus dem Leichenbefund fich ergebende Todesurfache anzugeben. War der beamtete Arzt behandelnder Arzt des Verdorbenen, fo mufs bei der Erteilung des Zeugniffes einfchliefslich der Beüchtigung bezw. Oeffnung der Leiche ein weiterer approbierter Arzt mitwirken.

In befonderen Fällen kann die Stadtdirektion geftatten, dafs auch für aufserhalb Stuttgarts geftorbene Perfonen das amtsärztliche Zeugnis von dem Stadtdirektionsarzt ausgeftellt wird;

5)    bei aufserhalb Stuttgarts Verftorbenen ift aufser den vorbezeichneten Nachweifen noch eine Beurkundung der Ortspolizeibehörde des Sterbeorts darüber erforderlich, dafs ihrerfeits die Feuerbeftattung nicht beanftandet wird.

III.    In Fällen eines nicht natürlichen Todes ift die Feuerbeftattung nur zuläffig, wenn die in II, Abf. 2, Ziffer 1 und 2 bezeichneten Nachweife vorliegen und aufserdem eine gerichtliche oder polizeiliche oder nach II, Abf. 2, Ziffer 4, vorgenommene Sektion der Leiche erfolgt und von dem für den Sterbeort zuftändigen Staatsanwalt oder Amtsrichter oder bei aufserhalb des Deutfchen Reiches Verftorbenen von der nach den Gefetzen des Sterbeorts zuftändigen Behörde die Genehmigung zur Feuerbeftattung erteilt worden ift.

IV.    Beftehen Zweifel über die Todesurfache, fo kann die Stadtdirektion die Vornahme einer Leichenöffnung durch den Stadtdirektionsarzt anordnen.

Bemerkt wird, dafs die Feuerbeftattungsanlage felbft noch der baupolizeilichen Behandlung bedarf; fie erfcheint als eigentümliches Bauwerk im Sinne des Art. 81, Abf. 2, lit. b der Bauordnung. Ferner ift zu beachten, dafs die Vorfchriften über die Ablieferung der Leichname der Selbftmörder an die Anatomie durch vorftehende Beftimmungen über die Feuerbeftattung keine Abänderung erleiden und dafs die Vorfchriften der §§ 12, 13 und 14 der K. Verordnung vom 24. Januar 1882, auf die Feuerbeftattung keine Anwendung finden.

Im Anfchlufs an die württembergifchen Beftimmungen fei auch der Wortlaut des nicht minder intereffanten Erlaffes des evangelifchen Synodus, betreffend die Beteiligung der Geiftlichen in Fällen der Feuerbeftattung (vom 18. April 1905), angeführt.

x) Die Geiftlichen find ermächtigt, vor Verbringung der Leiche in den eigentlichen Verbrennungsraum einen Trauergottesdienft mit Rede, Gebet und liturgifchem Akt zu halten.

Das kirchliche Geläute findet in derfelben Weife ftatt, wie bei einer Beerdigung.

2)    Dagegen hat bei der Beifetzung der Afchenrefte im Grab oder in einem Kolumbarium die Mitwirkung der Geiftlichen und damit auch das kirchliche Geläute zu unterbleiben.

3)    Befonderer Entfchliefsung wird die Geftattung einer etwaigen kirchlichen Feier für die Fälle Vorbehalten, in welchen die Afchenrefte vom Ort des Krematoriums in eine andere Gemeinde verbracht werden, ohne dafs vor der Wegführung der Leiche eine öffentliche kirchliche Feier ftattgefunden hat.

4) Bei Feuerbeftattungen find bis auf weiteres die vorhandenen Begräbnisformulare in der Weife zu benutzen, dafs aus dem Inhalt dasjenige weggelaffen wird, was nur für die Beftattung in der Erde zutrifft.

Die fächfifche Regierung hat mittels Dekret an die Stände, eingegangen bei der Erften Kammer am 21. Dezember 1905, einen Gefetzentwurf betreffend die Feuerbeftattung eingebracht, von deffen 14 Paragraphen der bereits in Art. 169 (S. 209) befprochene § 2 wie folgt lautet.

277.

Sachfen.

§ 2.

Eine Leichenverbrennung darf nicht in der Nähe der Kirche oder des Begräbnisplatzes einer aufgenommenen chriftlichen Konfeffion errichtet werden.

Zur Errichtung und Ingebrauchnahme der Anlage ift die Genehmigung des Minifteriums des Inneren erforderlich.

Vor der Ingebrauchnahme ift eine Betriebsordnung aufzuftellen, die gleichfalls der Genehmigung des Minifteriums des Inneren unterliegt. Darin ift auch über die Aufbewahrung der Leichen-afche Beftimmung zu treffen.

Zuletzt fei der Gefetzentwurf, betreffend die Feuerbeftattung in Anhalt, erwähnt, mit welchem fich der Anhaltifche Landtag am 22. Februar 1906 in erfter Lefung befafst hat. Der Entwurf ift im allgemeinen den fchon beftehenden Ge-fetzen in Heften und Württemberg ähnlich.

278.

Anhalt.

b) Ausland.

Die Gefamtzahl aller Einäfcherungen, die in den 13 Feuerhallen Englands feit 1885 bis Ende 1905 ftattgefunden haben, hat die Zahl von nur 5018 erreicht, fomit blofs die Hälfte der Einäfcherungen, die Deutfchland mit feinen 11 Feuerhallen in einem allerdings längeren Zeitraum (1878—1905) aufgewiefen hat. Die Hälfte der angeführten 5018 Einäfcherungen entfällt auf Woking allein. In diefer Leichen-verbrennungsanftalt beläuft fich die Zahl der Verbrennungen feit ihrer Eröffnung (im Jahre 1885) bis Ende 1905 auf 2748. Die nachfolgende Zufammenftellung ¹⁸⁷) zeigt überfichtlich die Verhältniffe und die Gefamtzahl der bis Ende 1904 ftatt-gefundenen Einäfcherungen in den einzelnen Feuerhallen Englands.

279.

England.

Leichenverbrennungsanftalt :

Jahr der Eröffnung

Zahl der Verbrennungen

1903

1904

Gefamtzahl der Verbrennungen feit der Eröffnung

Golder’s Green Birmingham

1885

1893

i895

1896

1901

1901

1902

1902

1903

143

138

tO

92

18

40

18

158

475

94

20

40

20

220

19

566

CO 00

UD CO

ko 00

On Oh Ln

00 4^ S

rO

n- CO Cd

00

4407

Diefe Zahlen beweifen zwar einen ftetigen, aber nur fehr langfamen Fortfehritt der Feuerbeftattung. Durch die gefetzliche Anerkennung der Leichenverbrennung (laut des am 22. Juli 1902 vom König Unterzeichneten Parlamentsbefchluffes) ift auch in England den Anhängern der Feuerbeftattung freie Bahn gewährt worden, und

es ift vorauszufehen, dafs durch diefen Crémation Act der Durchfchnittsfatz der jährlichen Einäfcherungen nunmehr im fteten Wachfen begriffen fein wird.

Von den 16 Paragraphen des englifchen Gefetzes zur Regelung der Verbrennung von Leichen und zur Ermächtigung der Begräbnisbehörden, Leichenverbrennungsanftalten einzurichten (das Gefetz gilt für Irland nicht), fei nur der Wortlaut der wichtigften davon an diefer Stelle angeführt.

1)    Das Gefetz wird den Namen Leichenverbrennungsgefetz (Crémation Act) 1902 führen.

2)    In diefem Gefetze bezieht fich die Bezeichnung »Begräbnisbehörde«: (Burial authority) auf jeden Begräbnisausfchufs, jede Ratsverfammlung, jedes Komitee und jedwede Ortsbehörde, welche Rechte und Pflichten eines Begräbnisausfchuffes befitzen, und auf jede Ortsbehörde, welche nach dem Gefetze von 1879 (Interment Act) oder nach einem Lokalgefetze einen Begräbnisplatz verwaltet. Mit dem Worte »Krematorium«: wird jedes Gebäude bezeichnet, welches mit Vorrichtungen zur Verbrennung menfchlicher Ueberrefte ausgeftattet ift und alles umfafst, was dazu wefentlich oder unwefentlich gehört.

3)    Bei der Ausführung diefes Gefetzes in Schottland ift mit dem Worte »Begräbnisbehörde«: (Burial authority) die Kirchfpielratsverfammlung oder Stadtratsverfammlung jedes Kirchfpieles oder jeder Stadt gemeint, der die Rechte und Pflichten des Begräbnisplatzgefetzes von 1855 (Burial Grounds [Scotland] Act) oder jedes Zufatzgefetzes zu diefem, verliehen find.

4)    Die Rechte einer Begräbnisbehörde, Begräbnisplätze einzurichten und in Betrieb zu erhalten, werden ausgedehnt und fchliefsen künftig die Einrichtung und den Betrieb von Krematorien ein. Vorausgefetzt ift, dafs keine Leichen in einem derartigen Krematorium verbrannt werden, ehe die Pläne und der Bauplatz die Bewilligung der Ortsregierungsbehörde gefunden haben und ehe die Begräbnisbehörde dem Minifter des Inneren (Secretary of flate) die amtliche Anzeige er-ftattet hat, dafs das Krematorium fertig und in Uebereinftimmung mit den vorgelegten Plänen und auch mit den erforderlichen Einrichtungen zur Leichenverbrennung befunden fei.

5)    Kein Krematorium darf näher als 200 Yards an ein Wohnhaus zu ftehen kommen, es fei denn, dafs fein Befitzer, Mieter oder Bewohner fchriftlich feine Einwilligung gibt; auch darf kein Krematorium näher als 50 Yards an eine öffentliche Strafse gerückt, noch darf es in den geweihten Teil eines Begräbnisplatzes irgend einer Begräbnisbehörde zu ftehen kommen.

6)    Jede Begräbnisbehörde darf eine Landfchenkung für die Erbauung eines Krematoriums und eine Schenkung von Geld oder anderem Befitz zum Kauf, zur Erbauung oder zum Betriebe eines Krematoriums annehmen.

Von Bedeutung find noch die Ausführungsbeftimmungen (vom 31. März 1903) als Nachtrag für das erlaffene Gefetz, und zwar die Beftimmungen über die Aufbewahrung der Afchenrefte, folgenden Wortlautes.

Nach der Verbrennung der Leiche foll die Afche jener Perfon, welche die Verbrennung beantragt hat, zur Aufbewahrung eingehändigt werden, falls diefe Perfon es wünfcht. Wenn nicht, dann foll die Afche von der Verbrennungsbehörde zurückbehalten und, falls keine befon-dere Vereinbarung wegen ihres Begräbniffes oder ihrer Aufbewahrung getroffen worden ift, an-ftändig auf einem Begräbnisplatze oder auf einem Grundftücke, das fich in der Nähe des Krematoriums befindet und für das Begräbnis von Afchenreften beftimmt ift, begraben werden. Falls Afchenrefte vorübergehend der Verbrennungsbehörde zur Aufbewahrung übergeben und innerhalb einer angemeffenen Frift nicht abgeholt worden find, follen fie 14 Tage, nachdem jener Perfon, welche um die Verbrennung nachgefucht hat, davon Mitteilung gemacht wurde, begraben werden.

280.

Frankreich.

In Art. 232 (S. 283) wurde fchon bemerkt, dafs Frankreich in Bezug auf die Gefamtzahl der bis Ende 1905 ftattgefundenen Einäfcherungen (die 74 392 beträgt) allen Ländern weit voranfteht. Die Ausübung der Feuerbeftattung befchränkt fich aber ausfchliefslich auf Paris, da der Durchfchnitt der Einäfcherungen, die jährlich in der Feuerhalle zu Rouen ftattfinden, nur ganz unwefentlich ift.

Die Anzahl der alljährlich bis Ende 1905 zu Paris ftattgefundenen Einäfcherungen ift (nach den Aufhellungen von Bourneville') aus der folgenden Zufammen-ftellung erfichtlich.

Jahr

Einäfcherungen im Aufträge der Familie

Spitalleichen

Embryonen

Summe

1889

49

483

217

749

1890

121

2188

1891

134

2369

1892

159

1893

189

2389

2261

1894

216

1895

187

1896

200

1897

210

1898

231

1899

243

1900

1901

1902

1903

1904

1905

297

306

299

306

354

341

2247

2482

2587

2356

2493

2538

2752

2664

2435

2492

2549

1079

1238

1426

1461

1529

1511

1636

1631

1789

1773

2776

3SS5

3976

3866

3388

3741 3 974

3911

3    992

4    180

4423

4 197 4513 4554 5825

6855

6710

6664

3S26

6716

Summe

3842

74392

Von den im Jahre 1905 auf Verlangen der Familienangehörigen eingeäfcherten 341 Leichen find 298 innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 60 Minuten, 43 Leichen in 60 Minuten bis 1 Stunde 30 Minuten verbrannt worden. Die Verkürzung des nötigen Zeitraumes für die Vornahme einer Einäfcherung wird ficherlich geeignet fein, die Fortfehritte der Feuerbeflattung zu fördern.

Um die Organifation der Parifer Leichenverbrennungsanftalt genau zu fchildern, feien an diefer Stelle die wichtigften Beftimmungen über Aufbewahrung der Afchen-refte und die Tarife für Einäfcherungen (gemäfs Art. 25 des Finanzgefetzes vom 17. Juli 1889) angeführt.

Nach vollzogener Einäfcherung find die Afchenrefte in einer Urne aufzubewahren, deren Bei-ftellung Sache der Angehörigen der Beftatteten ift. Wenn die Aufhellung der Urne in einer Familiengruft beabfichtigt ift, können Form und Material der Urne beliebig fein. Erfolgt jedoch die Aufftellung im ftädtifchen Kolumbarium, fo mufs die Urne die vorgefchriebenen Abmeffungen (Höhe 28 cm, Länge 48 cm und Breite 28 cm) haben.

Entfprechend dem durch Erwerbung einer Gruft entftandenen Benutzungsrechte können Urnen für einen beftimmten Zeitraum oder für immerwährende Zeiten beigefetzt werden. Zum Unterbringen von Urnen können auch Konzeffionen, für nicht mehr als auf 1 qm Grundfläche lautend, erteilt werden. Urnen mit Afchenreften dürfen nach minifterieller Verordnung nicht frei auf den Grabdenkmälern gelagert werden. Es ift jedoch nicht notwendig, fie fo tief wie die beerdigten Leichen zu betten, fondern es genügt, wenn fie in mäfsiger Tiefe mit einer Steinplatte bedeckt oder unter einem Grabfteine aufgeftellt werden. Diefe Vorfchrift rechtfertigt fich durch die Notwendigkeit, die Afchenrefte gegen eine immerhin mögliche Profanierung oder gegen die Witterungseinflüffe zu fchützen, welch letztere früher oder fpäter auch die aus dem folideften Material hergeflellte Urne zerftören würden.

Das ftädtifche Kolumbarium enthält nur für eine zeitlich begrenzte Benutzung beftimmte Abteilungen. Auf Grund jeder Einäfcherung — felbft einer unentgeltlich vorgenommenen — kann eine Abteilung des Kolumbariums benutzt werden. Den betreffenden Intereffenten fleht es aber frei, gegen Zahlung von 50 Franken das Recht zur Aufftellung der Urne für weitere 5 Jahre zu erwerben. Der Betrag von 50 Franken ift auch der Preis, welcher für die Benutzung einer Grabftelle auf einem der Parifer Friedhöfe für die gleiche Periode zu entrichten ift.

Handbuch der Architektur. IV. 8, c.

Tarif für Einäfcherungen.

Gemäfs Art. 25 des Finanzgefetzes vom 17. Juli 1889 find die Gemeinden, in welchen Leichenverbrennungsanftalten eingerichtet find, berechtigt, Abgaben für deren Inanfpruchnahme zu erheben. Die Tarife werden von den Munizipien feftgefetzt und unterliegen der Genehmigung feitens der Präfektur.

Der Confeil municipal von Paris fetzte in Ausführung diefer gefetzlichen Verfügung in der Sitzung vom 7. Auguft 1889 den Tarif für die Benutzung des Krematoriums feft, welcher am 27. September 1889 die präfektorale Genehmigung erhielt. Die ziemlich hohen Anfätze diefes Tarifs wurden am 27. Dezember 1889 herabgemindert und am 30. desfelben Monats oberbehördlich genehmigt. Seither ift letzterer Tarif in Kraft. Er beruht auf demfelben Grundgedanken, nach welchem der Beerdigungstarif konftruiert ift, nämlich darauf, dafs die Einnahmen für die Be-ftattung Bemittelter die Koften für die Armenleichen mitdecken müffen. Demzufolge ift die zu zahlende Taxe proportional der Klaffe, nach welcher die Ueberführung des Leichnams zum Friedhofe erfolgt:

Klaffe

III

IV

250 Franken

200

• 150 100

VI

50

VII

» VIII

einfachfte Form (Gratisleiche) .    . nichts.

Die Maires von Paris können wie bei Beerdigungen durch Befchlufs von Fall zu Fall die unentgeltliche Einäfcherung bewilligen, wenn nach ihrem Dafürhalten die Familie aufser ftande ift, für die Koften aufzukommen, und find zu diefer Bewilligung auch in dem Falle berechtigt, wenn der Verftorbene nicht in den Armenliften eingetragen war.

Für die Einäfcherung von auswärts unmittelbar in die Leichenverbrennungsanftalt über-führter Leichen ift die Taxe nach Klaffe V zu erheben. Dagegen entfällt die Zahlung jener Sondergebühr, welche für die von aufserhalb des Parifer Gemeindegebietes nach Parifer Friedhöfen gebrachten Leichen zu entrichten ift.

Für die behufs Einäfcherung aus Parifer PTiedhöfen exhumierten Leichen ift keine Exhumierungstaxe zu bezahlen (Befchlufs der Präfektur vom 26. Juni 1889; Genehmigung vom 27. September 1889).

Die Gebühr für die Einäfcherung ift bei Ankunft des Leichnams im Krematorium zu Händen des Einnehmers des Oftfriedhofes zu erlegen.

281.

Schweiz.

Der Fortfehritt in der Benutzung der vier Schweizer Feuerhallen wird durch folgende zwei Ziffern beleuchtet. Im Jahre 1904 fanden dafelbft insgefamt 376, im Jahre 1905 486 Einäfcherungen ftatt. Davon entfällt der gröfsere Teil der Kremationen auf die Feuerhalle in Zürich, wo im Jahre 1902 allein 159 Leichenverbrennungen vorgenommen wurden.

In der Genfer Leichenverbrennungsanftalt fanden feit 8. März 1902 (Tag der erften Einäfcherung) bis zum Schluffe des genannten Jahres 28 Einäfcherungen ftatt, in Bafel deren 30.

Für die Feuerhalle zu St. Gallen ftellt fich die Gefamtzahl der vollzogenen Leicheneinäfcherungen in den 3 Jahren wie folgt dar:

CO

rr\ \ss

1903

1904

1905

Für die beftehenden gesetzlichen Beftimmungen, betreffend die Feuerbeftattung in der Schweiz, möge das Reglement für die Ausführung der Feuerbeftattung in der ftaatlichen Leichenverbrennungsanftalt zu Bafel nachftehend mitgeteilt werden.

§ i-

Zur Bedattung einer Leiche im Krematorium des Horburg-Gottesackers bedarf es der jeweiligen Bewilligung des Vorftehers des Sanitätsdepartements.

§ 2.

Die Bewilligung kann unter Vorbehalt der bezüglichen Beftimmungen des Bundesgefetzes, betreffend Feftftellung und Beurkundung des Zivilftandes und der Ehe, vom 24. Dezember 1874, bezw. der Verordnung vom 27. Oktober 1875 erteilt werden:

a)    wenn eine ausdrückliche Willenserklärung des Verdorbenen vorliegt;

b)    auf Verlangen der Angehörigen des Verdorbenen, fofern keine gegenteilige Willenserklärung desfelben vorliegt.

Bei Todesfällen, welche ohne vorhergegangene ärztliche Behandlung eingetreten find, oder wenn fond die Todesurfache zweifelhaft erfcheint, mufs der Feuerbedattung eine amtliche Sektion der Leiche vorausgehen. Der Nachweis über eine dattgefundene ärztliche Sektion id auch zu verlangen bei Leichen, welche behufs Feuerbedattung von auswärts in den Kanton verbracht werden.

§ 3-

Die Feuerbedattung einer Leiche foll unter Einhalten folgender Vorfchriften gefchehen:

Der Zeitpunkt der Bedattung wird durch den Sekretär des Bedattungswefens unter tun-lichder Berückdchtigung der Wünfche der Angehörigen fedgefetzt.

Die Ueberführung der Leiche nach dem Gottesacker ward nach den bezüglichen Bedim-mungen der Bedattungsordnung ausgeführt.

Vor dem Krematorium angekommen, wird der Sarg in die Halle getragen und auf den dafür bedimmten Platz gefetzt, worauf der Verbrennungsakt unter Leitung und Aufficht des Gottesackerauffehers vor dch geht.

Dem Leichengeleite id der Zutritt in die Halle, foweit es der Raum zuläfst und fowreit nicht befondere Gründe dagegen fprechen (Epidemiegefetz), gedattet.

§ 4.

Nach vollzogener Verbrennung wird die Afche in einem dazu bedimmten Behälter (Urne) gefammelt, der letztere gefchloffen, mit Nummer verfehen, regidriert und nach den Vorfchriften des § 5 beigefetzt.

Die Afche von Leichen, die von auswärts zum Zwecke der Verbrennung eingeführt w'orden find, kann, auf Verlangen, den betreffenden Angehörigen überlaffen werden.

§ 5-

Hindchtlich der Aufbewahrung der Afche gelten folgende Bedimmungen:

1)    Soweit durch den Verdorbenen oder deffen Angehörige nichts anderes bedimmt id, werden die Afchenbehälter auf dem Horburg-Gottesacker in ein hierzu bedimmtes Grabfeld, 50 cm tief, beigefetzt, und zw’ar mit einem Turnus von 10 Jahren. Der einzelne Grabplatz id 70 cm lang und 60 cm breit und darf mit einfachem Denkmal verfehen werden, das aber die Grenze des Grabraumes nicht überragen darf.

2)    Der Afchenbehälter kann während längdens 20 Jahren in einer der im Krematorium angebrachten Nifchen aufbewahrt werden. Nach Ablauf der 20jährigen Periode kann der Afchenbehälter durch die Angehörigen in einer den nachfolgenden Bedimmungen entfprechenden Weife beigefetzt werden, oder die Afche wird an geeigneter Stelle der Erde übergeben.

3)    Die Afchenbehälter dürfen in Familiengräbern, gemauerten und ungemauerten, unter-, gebracht werden und zählen in diefem Falle nicht bei Berechnung der Belegung des Grabes.

4)    Auf Wunfch der Angehörigen kann auch die Bewilligung erteilt w'erden zur Beifetzung des Afchenbehälters in ein Reihengrab (Gratisgrab, Turnuszeit 25, 20 Jahre), in welchem die

Leiche eines nahen Verwandten des Verdorbenen begraben liegt. Das Grab bleibt dem Turnus des Grabfeldes unterftellt.

§ 6.

Die Feuerbeftattung ift für die unter § 2 des Gefetzes vom 16. November 1885 (alle hier verdorbenen Perfonen gemeint) fallenden Angehörigen des Kantons unentgeltlich.

Für Aufbewahrung der Afche im Krematorium (Nifche) nach § 5, Pof. 2, id im voraus eine Gebühr von 30 Franken zu bezahlen. Die Afchenbehälter (Urnen) find von der Verwaltung zu einem durch das Sanitätsdepartement fedzufetzenden Preife zu beziehen und die durch den Transport, bezw. Beifetzung der Afche verurfachten Koden durch die Angehörigen zu tragen.

Für unter § 3 des Gefetzes vom 16. November 18S5 fallende Leichen (von auswärts hierher gebrachte Leichen), welche im Krematorium bedattet werden follen, id neben der im § 7 desfelben Gefetzes fedgefetzten Gebühr von 100 Franken (Einfuhrgebühr) eine folche von 40 Franken für Kremation zu bezahlen. Ueberdies fallen die Transportkoden der Leiche vom Bahnhof zum Krematorium zu Laden der Angehörigen.

282.

Italien.

In Italien beträgt die Gefamtzahl der bis Ende 1905 ftattgefundenen Einäfche-rungen in den 32 Feuerhallen ca. 5000.

Die Statidik der italienifchen Krematorien (bis Ende 1901) ergibt dch aus folgender

Tabelle:

Leichenverbrennungsandalt zu:

1901

Gefamtzahl feit Beginn

Leichenverbrennungsandalt zu:

1901

Gefamtzahl feit Beginn

Mailand Rom . Turin . Bologna Florenz Venedig

103

59

23

21

16

1647

941

260

176

301

50

Spezia

Adi

Lodi

Udine . Cremona

Uebertrag

229

3375

30

52

49

124

Uebertrag

229

3375

Summe

241

3635

Annähernd die Hälfte der jährlich in Italien dattßndenden Einäfcherungen entfällt fomit

auf Mailand.

283.

Skandinavifche

Länder.

In der einzigen Leichenverbrennungsanftalt Dänemarks zu Kopenhagen kann auch ein fchwacher Fortfehritt in der Entwickelung der Feuerbeftattung feftgeftellt werden. Folgende Zahlen weifen dies deutlich auf.

Jahrgang .

Zahl der Einäfcherungen .    .

.    1901

34

CA Tj-

CN

o r->

CN "ńJ-

CA

Was Schweden betrifft, fo wurde die Feuerhalle zu Hagalund im Jahre 1905 in 49, jene zu Gothenburg in 18 Fällen benutzt.

284.

Die Gefamtzahl der Einäfcherungen, die in den Vereinigten Staaten von ^Staaten¹⁶ Amerika feit Beftehen der 32 Feuerhallen bis Ende 1905 ftattgefunden haben, beträgt 31245. Dafelbft fanden im Laufe des letzten Jahres 1905 insgefamt 4351 Leichenverbrennungen ftatt. Der Jahresdurchfchnitt kann im allgemeinen mit 3000 Einäfcherungen angenommen werden. In der nachftehenden Zufammen-ftellung ¹⁸⁸) ift die Zahl der in den Vereinigten Staaten bis 1901 vollzogenen Einäfcherungen mitgeteilt.

Nr.

Leichen-

verbrennungsanftalt

1901

Gefamt-

zahl

feit

Nr.

Leichen-

verbrennungsanftalt

Gefamt-

1901

zahl

zu:

Beginn

feit

zu:

Beginn

00 *<!    08 Ln 4a Lo to

08

to

Frefh Pond, N. Y. .

Buffalo, N. Y......

Troy, Earl. C. N. Y. . Swinburne Island, N. Y.

Waterville, N. Y.....

St. Louis, Miff......

Philadelphia, Pa.....

San Francisco,

Old Fellows, Kal.. . San Francisco,

Cyprefs Lawn, Kal. Los Angeles, Kal. . . .

Bolton, Maff.......

Cincinnati, Ohio ....

08

Ln

4a

o 08 cn

UO hh

141

119

666

91

65

171

89

Cn Ln Oj Ln 4a -<I

Cn

08

114

39

i 195 1037

2 201

72 3

552

736

CO Tt- LO VC    00    08

to to to 4a Lk) tO

Uebertrag

2069

11854

Chicago, 111........

Mount Auburn, Maff.

Pittsburg, Pa.......

Baltimore, Maryl. . . .

Lancafter, Pa......

Davenport, Iowa . . . Milwaukee, Wisc. . . . Wafhington, Col. . . . Wafhington, Le Moyne,

Col.

Pafadena, Kal St. Paul, Minn Fort Wayne, Ind. . . .

182

119

24

20

29

45

33

46

20

877

169

239

200

iox

162

223

149

43

158

76

18

Uebertrag

II

2069    11854

Gefamtzahl

2595

14269

Aus diefer Zufammenftellung wird erlichtlich, dafs durchfchnittlich ca. ein Drittel der Gefamtzahl der jährlich ftattfindenden Leichenverbrennungen auf die 5 Feuerhallen im Staate New York entfällt.

Literatur

über »Anlagen für Feuerbeftattung«. a) Allgemeines.

Wiss, E. Ueber Leichenverbrennung vom Standpunkte der öffentlichen Gefundheitspflege. Viert.

f. gerichtl. Med. u. öff. Sanitätswefen, Bd. 30, S. 369; Bd. 31, S. 141.

Jastrowicz, M. Ueber den Tod durch Verbrennen vom gerichtsärztlichen Standpunkte aus.

Viert, f. gerichtl. Med. u. öff. Sanitätswefen, Bd. 32, S. 1.

Crémation, cemeteries, and campo fantos. Biälder, Bd. 32, S. 771.

Schmädel, J. v. Aufgabe der Architektur bei der Leichenverbrennung. Romberg’s Zeitfchr. f.

pract. Bauk. 1876, S. 262, 289, 321.

Die Feuerbeftattung. Syftem Friedr. Siemens. Dresden 1878.

Feuerbeftattung. Deutfche Viert, f. öff. Gefundheitspfl. 1879, S. 492.

Vallin, E. Une féance de crémation à Milan. Revue d’hyg. 1880, S. 854.

Martin, F. Les cimetières et la crémation. Paris 1881.

Die Leichenverbrennung in Japan, deren Gefchichte und gegenwärtiger Zuftand. Deutfche Viert, f. öff. Gefundheitspfl. 1881, S. 592.

Projet de cimetière perpétuel par la crémation lente des gaz. Moniteur des arch. 1881, S. 33, 51. Nansouty, M. de. La crémation. Le génie civil, Bd. 1, S. 169, 197, 229, 256, 281, 354, 379. Pini, G. La crémation en Italie et à l’étranger, de 1774 jusqu'à nos jours. Mailand 1884. Schöpfleuthner , F. A. Leichenverbrennungsanlage für Grofsftädte. Pract. Mafch.-Conft. 1885, S. 135, 162.

Bonneau, A. La crémation et fes bienfaits. Paris 1886.

Mariette, E. De la crémation. La femaine des confi., Jahrg. 10, S. 345, 441, 460.

Thompson, H. Die moderne Leichenverbrennung etc. Aus dem Engl, von L. Cafper. München 1889.

Die Feuerbeftattung bei den Römern. Gefundheit 1889, S. 44, 60.

Crémation et crématoires. La femaine des confi., Jahrg. 13, S. 476, 482.

La crémation à l’expofition. La femaine des conft., Jahrg. 14, S. 134.

Crémation. Sanitary record, Bd. 21, S. 1.

Goppelsroeder, F. Ueber Feuerbeftattung. Mülhaufen 1890.

Kronfeld, A. Die Leichenverbrennung in alter und neuer Zeit. Wien 1890.

Christoforis, M. de. Étude pratique fur la crémation moderne. Mailand 1890.

Barré, L.-A. La crémation. La femaine des confi., Jahrg. 15, S. 76.

Les monuments crématoires. La conftruction moderne, Jahrg. 5, S. 158.

Engerth, K. v. Die Fortfehritte der Crémation im Allgemeinen und Befchreibung der Feuer-beftattungs-Apparate Klingenftierna und Schneider. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1892, S. 221.

Salomon, G. État actuel de la crémation en France. Revue d’hyg. 1893, S. 520.

Albu, J. Die Feuerbeftattung eine Forderung der Hygiene. Wien 1895.

Hofmann, J. Ueber Feuerbeftattung. Jena 1895.

La crémation à Paris. Le génie civil, Bd. 27, S. 59.

Nouveaux fours créniatoires. Le génie civil, Bd. 30, S. 382.

Scheffler, K. Krematorien. Deutfche Bauhütte 1901, S. 282.

Haupt, A. & E. Dorovius. Kunft und Architektur im Dienfte der Feuerbeftattung. Berlin 1902. Ueber Krematorien. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 20, S. 263.

Freenian, A. C. Crematoria in Great Britain and abroad. London 1906.

Ferner:

Phoenix. Blätter für fakultative Feuerbeftattung und verwandte Gebiete. Wien. Erfcheint feit 1887. — Weitere Ausgabe davon: Die Flamme. Zeitfchrift zur Förderung der Feuerbeftattung im In- und Auslande etc. Berlin.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Die Leichenverbrennungshalle in Woking. Sanit. record, Bd. 10, S. 49.

Entwurf zu einem Campofanto für Feuerbeftattung. Baugwks.-Ztg. 1881, S. 696.

The Milan crémation temple. Scientif. American, Bd. 44, S. 5.

A crématorium. Building news, Bd. 45, S. 956.

A brief explanation of the crématorium at manfeon houfe, in Dorfetfhire. Builder, Bd. 46, S. 603. Das Crématorium auf dem Mount Olivet in Eaft Williamsburgh, Long Island, bei New York. Techniker, Jahrg. 8, S. 13.

Die New’ Yorker Leichenverbrennungsanftalt. Deutfehes Baugwksbl. 1886, S. 37.

Un crématoire à Buffalo. La femaine des confl., Jahrg. 10, S. 546.

The crématorium at Milan. Builder, Bd. 50, S. 899.

Chapel and crématorium, Ayr. Building news, Bd. 51, S. 686.

Förmige. Le monument crématoire de la ville de Paris. La femaine des confi., Jahrg. 12, S. 293. Hall or chapel and crematoria, St. Johns, Surrey. Building nezos, Bd. 55, S. 369.

The Pere-la-Chaife crematory. Scientif. American, Bd. 58, S. 130.

Das Krematorium auf dem Centralfriedhof in Zürich. Schweiz. Bauz., Bd. 14, S. 37, 44.

La crémation au Pere-Lachaife. La femaine des confi., Jahrg. 14, S. 159.

Formigé. Le monument et les fours crématoires de la ville de Paris au cimetière du Père-La-Chaife. Nouv. annales de la conft. 1889, S. 166.

Crématorium and chapel, Buffalo. Builder, Bd. 57, S. 156.

Wettig, H. Die Leichenverbrennung und der Feuerbeftattungsapparat in Gotha. Gotha 1889. — 4. Aufl. 1902.

The Manchefter crématorium. Engng., Bd. 52, S. 123.

The Manchefter, Eng., crématorium. American architect, Bd. 33, S. 135.

Leimbach, K. Die Feuerbeftattungs-Anftalt in Heidelberg etc. Heidelberg 1892.

Dorn, E. P. Das Hamburger Crématorium. Deutfche Bauz. 1892, S. 97.

Weyl, Th. Neuere Apparate zur Leichenverbrennung. Gefundh.-Ing. 1892, S. 377.

Die Feuerbeftattungshalle in Offenbach. Baugwks.-Ztg. 1892, S. 337.

New crématorium, Manchefter. Builder, Bd. 63, S. 321.

Entwmrf für ein Crématorium. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1893, S. 196.

Brackenhoeft, E. Die Feuerbeftattung in Hamburg etc. Hamburg 1894.

Das Columbarium auf dem Friedhofe zu Wiesbaden. Baugwks.-Ztg. 1896, S. 141.

Propofed crématorium for Paddington. Building news, Bd. 71, S. 9.

Die Feuerbeftattung in Paris. Uhland’s Techn. Rundfchau 1897, Gruppe III, S. 32.

Brackenhoeft, E. Das Crématorium in Hamburg. Hamburg 1899.

Friedhofskapelle und Krematorium in Eifenach. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 11, S. 401 u. Abb. 511.

New crématorium, Golder’s Green. Building news, Bd. 83, S. 788.

Krematorium für Mainz. Der Architekt 1902, Taf. 21; 1903, Taf. 64.

Das Heilbronner Krematorium. Der Architekt 1903, S. 18 u. Taf. 37

Das Krematorium auf dem Friedhofe in Karlsruhe in Baden. Deutfche Bauz. 1904, S. 273.

New crematormm, Sheffield. Builder, Bd. 87, S. 126.

Entwurf für ein Krematorium mit Columbarienanlagen. Der Architekt 1905, Taf. 119.

Konkurrenz um ein Krematorium für Prag. Der Architekt 1905, Nov.

New columbarium at frefh Pond, New York. Arch. and builders’ magazine, Bd. 7, S. 86.

Das Krematorium der Stadt Heilbronn a. N. Süddeutfche Bauz. 1906, S. 213.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1898, Taf. 68: Entwurf zu einem Kolumbarium des Vereins »Urne« zu Dresden; von R. Michel.

1905, Taf. 77: Krematorium in Karlsruhe; von Bangert.

ÜEGIHUZÜA

DiBs ï n t r v

Berichtigung.

S. 54, Zeile 7 v. u. : Statt »Arci confraternita« zu lefen : » Tombe dei arcicoufraternita«.

DER STÄDTISCHE TIEFBAU.

Von diesem Sammelwerk ist im Unterzeichneten Verlag bisher erschienen:

Band I.

Die Städtischen Streßen. Von Professor Ewald Genzmer in Danzig-Zoppot.

I. Heft: Verschiedene Arten von Straßen und allgemeine Lage derselben im Stadtplan. — Allgemeine Anordnung der einzelnen Straßen. Mit 105 Illustrationen im Text und 3 Tafeln. — Preis : 9 Mark.

II. Heft: Konstruktion und Unterhaltung der Straßen.

Mit 151 Illustrationen im Text und 1 Tafel. — Preis : 9 Mark.

Das III. (Schluß*) Heft dieses Bandes wird enthalten: Reinigung der Straßen.

Band II.

Diß Wasserversorgung der Städte. Von Professor Dr. Otto Lueger in Stuttgart.

I. Abteilung: Theoretische und empirische Vorbegriffe. — Entstehung und Verlauf des flüssigen Wassers auf und unter der Erdoberfläche. — Anlagen zur Wassergewinnung. — Zuleitung und Verteilung des Wassers im Versorgungsgebiete.    Mit 463 Illustrationen im Text. — (Vergriffen.)

Die II. (Schluß-) Abteilung dieses Bandes wird enthalten: Einzelbestandteile der Wasserleitungen. — Verfassung von Bauprojekten und Kostenvoranschlägen. — Bauausführung und Betrieb von Wasserversorgungen. — Alphabetisch geordnetes Verzeichnis der Citate, Tabellen, Nachträge und Erläuterungen allgemeiner Natur.

Band III.

Die Städtereinigung. Von Professor F. W. Büsing in Berlin-Priedenau.

I. Heft: Grundlagen für die technischen Einrichtungen der Städtereinigung. — Inhalt: Abriß der geschichtlichen Entwickelung des Städtereinigungswesens und Erfolge desselben. — Spezifische gesundheitliche Bedeutung der Abfallstoffe. — Boden und Bodenverunreinigung. — Verunreinigung und Selbstreinigung offener Gewässer. — Luft, Luftverunreinigung und Luftbewegung. — Menge und Beschaffenheit der Abwasser. — Trockene Abfallstoffe. — Allgemeines über Reinigung von Abfallstoffen; Desinfektion und Desodorisation. Mit 14 Illustrationen im Text. — Preis: 16 Mark.

Mit 568 Illustrationen im Text. — Preis: 24 Mark. Beide Hefte zusammen in einen Halbfranzband gebunden Preis: 44 Mark.

II. (Schluß-) Heft: Technische Einrichtungen der Städtereinigung. — Inhalt: Vorerhebungen. Theoretische Grundlagen. Kanalbaumaterialien. — Profile, Anordnung. Konstruktion und Ausführung der Kanäle. Nebenanlagen. Spüleinrichtungen. Lüftung.— Hausentwässerung.—Pumpwerke Auf haltebecken. — Unterhaltung und Betrieb von Kanalisationswerken. — Kosten. — Abwasser-Reinigung — Behandlung trockener Abfallstoffe.

Band IV.

Die Versorgung der Städte mit Leuchtgas. Von Oberingenieur Moritz Niemann in Dessau.

I. Heft: Das Leuchtgas als Mittel zur Versorgung der Städte mit Licht, Kraft und Wärme. — Verschiedene Arten von Leuchtgas. — Darstellung und Verteilung von Steinkohlenleuchtgas. — Leistungsfähigkeit und Wachstum der Gasanstalten. — Schwankungen des Gasverbrauches. — Gasanstalten als Lichtzentralen. — Gasanstalten als Kraftzentralen. — Gasanstalten als Wärmezentralen. — Gasverlust.

Mit 5 Illustrationen im Text. — Preis: 4 Mark.

II. Heft: Verteilung des Leuchtgases durch das Stadtrohrnetz. — Einteilung (Geschichtliches über Straßenbeleuchtung). — Anordnung und Berechnung der Hauptröhren. — Herstellung der Hauptröhren. — Zweigleitungen und Straßenbeleuchtung.

Mit 47 Illustrationen im Text und 3 Diagrammen. — Preis: 6 Mark. Das III. (Schluß-) Heft dieses Bandes wird enthalten: Eigenschaften des Leuchtgases und der Steinkohlen, sowie auch der Nebenprodukte. — Fabrikation des Leuchtgases. — Rechts- und Eigentumsverhältnisse, Verwaltung und Betrieb.

Band V.

von Miller

Die Versorgung der Städte mit Elektricität. Von Professor Dr.-Ing. Oskar

--—---in München.

I.    Heft : Einleitung. — Konsumerhebung. — Berechnung der Leitungsnetze. — Stromverteilungssysteme.

Mit 90 Illustrationen im Text und 12 Farbendrucktafeln. — (Vergriffen.)

II.    Heft : Grundstücke für Elektrizitätswerke. — Bauliche Anlagen für Zentralstationen mit Dampf-,

Gas-, Petroleum- und Wasserkraftbetrieb. — Maschinelle Einrichtung von Elektricitätswerken für die verschiedenen Betriebskräfte. — Elektrische Einrichtung von Zentralstationen und Unterstationen für die verschiedenen Stromsysteme. — Ausführung der Leitungsnetze. — Elektricitätszähler. — Straßenbeleuchtung.    Mit 352 Illustiationen im Text und 14 Plänen. — Preis: 18 Mark.

Das III. (Schluß-) Heft dieses Bandes wird enthalten: Verträge über den Bau und Betrieb, die Verpachtung und Konzessionierung von Elektricitätswerken. — Offertbedingungen für Lieferungen. — Herstellung von Kostenanschlägen, Betriebskostenberechnungen und Erläuterungsberichten. — Beispiel über die vollständige Projektierung und Ausführung eines Elektricitätswerkes.

Alfred Kröner Verlag in Stuttgart.

Wmjjpk

gps

IW

v/Wm

n

Et

r4

m

9

1

1

0

fi

ITi

f(

kJ

yg

9

j

■g

P

3

a

à J

13

Zi

m

u

rj

N

2

[4

M

n

n

1

m

W

m

M

1

m

4

ß

«

<

3

G

<t

a

3

§

kî;

LY-

1

J

fj

*>

p|§T*y^

*k

Ck.

wwgmnpmstFZMm

-^■gà iiiiiiiiii

RjtS 111-306475

⁴||1

35

sfâisâ

«ÿ».

r«8

ki

il

L’v

*»z

$pi

«•

2a

ią

y.

Ä:

!*

«r#

srf.

fi£Üe;

•# ■ *Xmà

HUÉ

ssüii»

^ratfiuâij wSÈÊrL^Èi

rv

Biblioteka Politechniki Krakowskiei

55ST i

100000298622

¹

) »... 2) Wer fich in einem, freie Willeusbeftimmung ausfchliefsenden Zuftande krankhafter Störung der Geifles-tätigkeit befindet, fofern nicht der Zuftand feiner Natur nach ein vorübergehender ift. 3) Wer wegen Geifteskrankheit entmündigt ift. «