gÆJIIHUiUI

I WYDZIAŁY F

BIBLIOTEKA SŁOWNA

POLITECHNICZNE KRAKÓW

?Ty

L. inw.

L______

MM---,

li

Hi^fPL

mm

%%

WjBjjili

mta

«!

mm

mJjS

nwfHmm

msÊSà

dlfiillr^ feafe* ■ ■ ■ A

av ;

'4

mm

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

€.3^*356

. S JL* ,*$

'O

6M*MW

f

/

.

>< y

Gefamtanordnung und Gliederung des „ Handbuches der Architektur " (zugleich Verzeichnis der bereits erfchienenen Bände, bezw. Hefte) find am Schluffe des vorliegenden Heftes zu finden.

Jeder Band, bezw. Halbband und jedes Heft des „Handbuches der Architektur" bildet ein Ganzes für fich und ift einzeln käuflich.

h i\ .

HANDBUCH

DER

ARCHITEKTUR

Begründet von Dr. phil. u. ^r.-^Tng. Eduard Schmitt in Darmftadt.

Vierter Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

3. Halbband:

Gebäude für die Zwecke der Land wir tfchaft und der Lebensmittelverforgung.

1. Heft:

Land wir tf chaf tliche Gebäude und verwandte Anlagen.

Ställe für Arbeits

Zucht- und Luxuspferde; Wagenremifen. Geftüte und Marftallgebäude.

Rindvieh

Schaf-, Schweine- und Geflügelftälle.

Feld- und Hoffcheunen.

Magazine, Vorrats- und Handelsfpeicher für Getreide. Gutswirtfchaftliche und bäuerliche Gehöftanlagen.

J. M. GEBHARDTS VERLAG IN LEIPZIG.

1913.

ENTWERFEN,

ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DES

HANDBUCHES DER ARCHITEKTUR

VIERTER TEIL.

3. Halbband :

Gebäude für die Zwecke der Landwirtfchaft und der Lebensmittelverforg'ung'.

1. Heft:

Landwirtfchaftliche Gebäude und verwandte Anlagen.

Ställe für Arbeits-, Zucht- und Luxuspferde; Wagenremifen. Geftüte und Marftallgebäude.

Von

Profeffor Alfred Schubert in Caffel

Dr. phil. u. 3x.-%ng,. Eduard Schmitt, Geheimer Baurat u. Profeffor in Darmftadt.

Schaf-, Schweine- und Geflügelftälle.

Feld- und Hoffcheunen.

Von Profeffor Alfred Schubert in Caffel.

Magazine, Vorrats- und Handelsfpeicher für Getreide.

Von Geh. Baurat Dr. phil. u. 3&r.-3tttg. Eduard Schmitt in Darmftadt.

Gutswirtfchaftliche und bäuerliche Gehöftanlagen.

Von Profeffor Alfred Schubert in Caffel.

Rindvieh

und

DRITTE AUFLAGE.

Mit 525 in den Text eingedruckten Abbildungen, fowie 5 in den Text eingehefteten Tafeln.

LEIPZIG

J. M. GEBHARDTS VERLAG.

1913-

[U-

Das Recht der Überfetzung in fremde Sprachen bleibt Vorbehalten.

Copyright 1913 by J. M. Gebhardt’s Verlag, Leipzig.

Druck von Bär & Hermann in Leipzig.

i-y

Handbuch der Architektur.

IV. Teil:

Entwerfen, Anlage und Einrichtung

der Gebäude.

3. Halbband, Heft 1.

(Dritte Auflage.)

INHALTSVERZEICHNIS.

Dritte Abteilung.

Gebäude für die Zwecke der Landwirtfchaft und der Lebensmittelverforgung.

1. Abfchnitt.

Landwirtfchaftliche Gebäude und verwandte Anlagen.

Seite

Vorbemerkungen

Literatur: Bücher über „Landwirtfchaftliche Gebäude im allgemeinen“ . .

A. Stallgebäude für Viehhaltung und Viehzucht.

i. Kap. Allgemeines von Prof. Alfred Schubert

a)    Wände.................

b)    Decken................

c)    Fußböden...............

d)    Beleuchtung und Lüftung........

Literatur über «Ställe im allgemeinen“

2. Kap. Pferdeftälle, Qeftüte und Marftallgebäude; Wagenremifen..........

a)    Ställe für Arbeits-, Zucht- und Luxuspferde; Wagenremifen von Prof. Alfred

vO OO CO OO ^(Jl UI Ol Ul    ^ W W IO M H

io ui o com ui w to    4^ com h o o

Schubert ..............................

1)    Oefamtanlage............................

2)    Innerer Ausbau und Einrichtung..................

3)    Nebenräume der Pferdeftälle....................

4)    Wagenremifen, Karren- und Gerätefchuppen.............

5)    Fünfzehn Beifpiele von ländlichen und ftädtifchen Pferdeftallgebäuden .

Literatur über „Ställe für Arbeits-, Zucht- und Luxuspferde; Wagenremifen“.

a) Anlage und Einrichtung...................

ß) Ausführungen und Entwürfe .................

b)    Geftüte und Marftallgebäude von Dr. phil. u.    E. Schmitt.....

1)    Baulichkeiten für Geftüte......................

Zehn Beifpiele...........................

Literatur über „Geftüte".....................

2)    Marftallgebäude...........................

Fünf Beifpiele ..........................

Literatur über „Marftallgebäude“..................

VI

3. Kap. Rindviehftälle von Prof. Alfred Schubert

a)    Gefamtanlage..............

b)    Konftruktion und Einrichtung......

c)    Zwölf Beifpiele...............

Seite

92

92

99

114

Literatur über „Rindviehftälle“. à) Anlage und Einrichtung . , ß) Ausführungen und Entwürfe

4. Kap. Schafftälle von Prof. Alfred Schubert

a)    Anlage und Einrichtung........

b)    Sieben Beifpiele............

123

124

125

125

130

Literatur über „Schafftälle“.

o.) Anlage und Einrichtung . . . ß) Ausführungen und Entwürfe .

5. Kap. Schweineftälle von Prof. Alfred Schubert

a)    Anlage und Einrichtung.........

b)    Zwölf Beifpiele..............

134

134

134

134

148

Literatur über „Schweineftälle“. a) Anlage und Einrichtung . . ß) Ausführungen und Entwürfe

6. Kap. Geflügelftälle und Geflügelzüchtereien von Prof. Alfred Schubert .... 157

a)    Gänfe- und Entenftälle..........................

b)    Puten- und Hühnerftälle.........................

c)    Taubenfehläge..............................

d)    Vierzehn ausgeführte Beifpiele von kleineren und größeren Geflügelftällen,

Luxusgeflügelhäufern und Geflügelzüchtereien....

Literatur über „Geflügelftälle und Geflügelzüchtereien“. a) Anlage und Einrichtung . . ß) Ausführungen und Entwürfe

156

. 156

158

158

165

167

180

. 180

B. Gebäude zur Aufbewahrung der Feldfrüchte und der Wiefenerträgniffe.

7. Kap. Offene und gefchloffene Feldfcheunen von Prof. Alfred Schubert .... 182

. 182

a)    Offene Feldfcheunen . . .

b)    Gefchloffene Feldfcheunen

187

8. Kap. Hoffcheunen von Prof. Alfred Schubert

a)    Gefamtanlage..............

b)    Konftruktion und Einrichtung.......

c)    Dreizehn Beifpiele...........

. 192

ig2

• 195

203

Literatur über „Offene und gefchloffene Feldfcheunen und Hoffcheunen“.

a) Anlage und Einrichtung.................

ß) Ausführungen und Entwürfe...............

9. Kap. Magazine, Vorrats- und Handelsfpeicher für Getreide..........

a)    Getreidefpeicher für landwirtfchaftliche Zwecke von Prof. Alfred Schubert 214

1)    Bodenfpeicher.....

2)    Silo- oder Schachtfpeicher

b)    Größere Vorrats- und Handelsfpeicher von Dr. phil. u.    E Schmitt . 224

1)    Genoffenfchaftsfpeicher . . .

Beifpiel.........

2)    Vorratsfpeicher.......

Elf Beifpiele.......

3)    Handelsfpeicher......

a) Städtifche Getreidehallen . ß) Sammelfpeicher .    ...

y) Handelsfpeicher.....

Beifpiel.........

4)    Unterirdifche Getreidefpeicher

5)    Bodenfpeicher.......

Beifpiele.........

213

213

214

214

221

225

225

22Ó

227

236

236

. 236 • 237

238

24O

•    243

•    245

VII

6)    Andere Getreidefpeicher mit wagrechter Teilung.......

7)    Schachtfpeicher.......................

a) Allgemeine Anordnung................

ß) Getreidefchächte...................

y) Sonftige Anlagen und Einrichtungen..........

8) Elf Beifpiele.....................

8)    Schachtfpeicher mit Luftumlauf...............

9)    Sonftige Speicheranlagen..................

Literatur über »Größere Vorrats- und Handelsfpeicher für Getreide".

a) Anlage und Einrichtung...............

ß) Ausführungen und Entwürfe.............

Seite

• 247

248

248

250

263

2Óg

283

. 288

290

292

C. Gutswirtfchaftliche und bäuerliche Gehöftanlagen.

Von Prof. Alfred Schubert.

10. Kap. Gutshöfe

Neun Beifpiele

11. Kap. Bauernhöfe..........................

a)    Altfächfifches Bauernhaus...................

Drei Beifpiele......................

b)    Fränkifches oder thüringifches Bauernhaus............

Zwei Beifpiele.....................

c)    Schwäbifches oder fchweizerifches Bauernhaus..........

Zwei Beifpiele .....................

d)    Bauernhöfe der Gegenwart...................

Zwanzig Beifpiele....................

Literatur über »Gutswirtfchaftliche und bäuerliche Gehöftanlagen".

a) Anlage und Einrichtung..............

ß) Ausführungen und Entwürfe............

CO CO (O 10

0000 vO O O O

WWW

13 ~ ~ O

<N ^ co co co co

CO CO OJ OJ CO CO

Verzeichnis

der in den Text eingehefteten Tafeln.

Zu Seite 78: K- k. Staatshengften-Depot zu Pifek.

„    „    86:    Marftallanlagen zu Karlsruhe und    zu Paris.

„    „    276:    Getreidefpeicher zu Canton.

„    »    280:    Getreidefpeicher zu Budapeft.

„    ,,    303:    Gutshof von kreuzförmiger Anlage.

Handbuch der Architektur.

IV. Teil:

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG

DER GEBÄUDE.

DRITTE ABTEILUNG.

GEBÄUDE FÜR DIE ZWECKE DER LANDWIRTSCHAFT UND DER LEBENSMITTELVERSORGUNG.

i

GEBÄUDE FÜR DIE ZWECKE DER LANDWIRTSCHAFT UND DER LEBENSMITTELVERSORGUNG.

1. Abfchnitt.

Landwirtfchaftliche Gebäude und verwandte Anlagen.

Der landwirtfchaftliche Betrieb erfordert Gebäude, deren Anzahl, Größe und ¹• Bauart fowohl von der Ausdehnung und der Bewirtfchaftungsweife der Guts- bemerkungen. ländereien, als auch vom Klima abhängen.

Die Wirtfchaftsgebäude find reine Nutzbauten und haben deshalb nur den Zweck, den Wert der bewirtfchafteten Grundftücke zu erhöhen. Da fie felbft keine Rente abwerfen, fo verringern zu große oder zu teuer ausgeführte Gebäude nicht allein das Betriebskapital der Befitzer, fondern fie vermindern auch durch ihre Unterhaltungskoften, durch die Zinfen und die Tilgung des für fie aufgewendeten Baukapitals und durch die Feuerverficherungs-Prämien die Reinerträge der Gutswirtfchaften. Aus diefen Gründen müffen die Wirtfchaftsgebäude, unbefchadet vollfter Zweckmäßigkeit, möglichft billig hergeftellt werden.

Die Zweckmäßigkeit der Wirtfchaftsgebäude beruht auf ihrer entfprechen-den Größe und auf ihrer Stellung zueinander, fowie auf ihrer möglichft Arbeitskraft und -zeit erfparenden inneren Einrichtung, während die Billigkeit ihrer Herftellung durch die tunlichfte Einfchränkung von Mauerwerk und Holz-maffen, Dach- und Fußbodenflächen, durch die Anwendung einfacher, aber guter Konftruktionen und endlich durch die Verwendung der auf dem Gute befindlichen, bezw. hergeftellten oder in feiner Nähe billig erhaltbaren Bauftoffe zu erreichen ift.

Da die Anwendung des Schönbaues (Architektur) zumeift größere Baukoften verurfacht, fo widerfpricht fie mithin dem Zweck des Landwirtfchaftsbetriebes vollftändig; jedoch foll die äußere, wenn auch einfache Erfcheinung der Gebäude ftets eine anfprechende fein und fich der nächften Umgebung und dem Land-fchaftsbilde harmonifch anpaffen. Die Wirtfchaftsgebäude dienen hauptfächlich zur Haltung, Unterbringung und zur Züchtung des Viehes (Ställe), fowie zur Unterbringung und Aufbewahrung der geernteten Feld- und Wiefenerträge (Feimen, Diemenfchuppen, Feldfcheunen, Hoffcheunen, Speicher ufw.).

Im vorliegenden Abfchnitt finden außer den eben angeführten Gebäuden noch folche Berückfichtigung, die ihnen in Zweck, Anlage und Einrichtung verwandt find, wie z. B. die Luxuspferdeftälle, die mit Wohngebäuden¹) ufw-vereinigt werden, ferner die Reit- und Rennftälle, fowie die Marftall-gebäude und Geftüte, endlich auch die größeren Getreidemagazine, Ge-

treidefpeicher ufw., die zum Teil den im vorhergehenden Halbbande²) be-fprochenen Waren- und Dockfpeichern, Lagerhäufern ufw. naheftehen, zum Teil auch den Übergang zu den Gebäuden des folgenden Abfchnittes bilden.

Literatur.

Bücher über „Landwirtfchaftliche Gebäude im allgemeinen“.

Meinert, F. Die landwirthfchaftliche Bauwiffenfchaft. Halle 1796.

Saint-Félix, A. J. M. de. Architecture rurale théoretique et pratique à l’ufage des propriétaires et des ouvriers de la campagne. Paris 1820. — 3. Aufl. 1858.

Engel-Schubert. Handbuch des landwirthfchaftlichen Bauwefens ufw. Berlin 1820. — 9. Aufl. von A. Schubert 1911.

Jöndl. Die landwirthfchaftliche Baukunft. 1826—29. — 2. Aufl. 1842.

Gilly. Anweifung zur landwirthfchaftlichen Baukunft. 1836.

Heine, G. Handbuch der landwirthfchaftlichen Baukunde. Dresden 1838.

Ewart, J. Treatife on the arrangement and conftruction oj agricultural buildings. London 1851.

Wedecke, J. C. & A. Romberg. Handbuch der Landbaukunft und der landwirthfchaftlichen Gewerbe ufw. Glogau 1853—54.

Andrews, G. Principien der landwirthfchaftlichen Baukunft. Berlin 1855.

Bouchard-huzard, L. Traité des conftructions rurales et de leur dispofition etc. Paris 1858—60. — 2. Aufl. 1869.

Voit, M. Handbuch der landwirthfchaftlichen Baukunft. München 1859.

Schubert, F. C. Handbuch der landwirthfchaftlichen Baukunde. Berlin 1860. — 8. Aufl. von Meyer 1911.

Jumerspach, F. Die landwirthfchaftliche Baukunde. Wien 1860. — 2. Aufl. 1881.

BüSSCHER & Hoffmann. Vergleichende Betrachtungen über zufammengelegte, tiefgebaute und gewöhnliche landwirthfchaftliche Gebäude. Berlin 1862.

Wolf, A. Der landwirthfchaftliche Bau in feiner möglichft billigen und praktifchen Geftaltung durch Anwendung englifcher und belgifcher Bauprincipien. Prag 1863. — 3. Ausg. 1868.

Engel, F. Sammlung von landwirthfchaftlichen und ländlichen Bau-Ausführungen. Berlin 1854—66.

Moder, K- Die Ventilation landwirthfchaftlicher Gebäude ufw. Weimar 1867.

Hoffmann, E. H. Über landwirthfchaftliche feuerfichere Tiefbauten. Berlin 1868.

Lemaître, T. La conftruction. Cours pratique d'architecture rurale et des conftructions fore-ftières etc. Paris 1868.

Delforge, H. Traité des conftructions rurales etc. Lüttich 1868.

Herdegen, F. Die baulichen Anlagen der Landwirthfchaft ufw. München 1868. — 2. Aufl. 1889.

Harres, B. Die landwirthfchaftliche Baukunft. Leipzig 1868. — 2. Aufl. von E. Harres 1880.

Liebold, B. Neuere landwirthfchaftliche Bauten mit befonderer Berückfichtigung der braunfchwei-gifchen Domainenbauten bearbeitet. Halle 1875.

Wanderley, G. Die ländlichen Wirthfchaftsgebäude in ihrer Conftruction, ihrer Anlage und Einrichtung. Unter Mitwirkung von K. JÄHN. Halle 1875—86.

Kaltenegger. Typen der landwirthfchaftlichen Bauten des bäuerlichen Grundbefitzes in Tirol, Vorarlberg befchrieben, Wien 1878.

Pläne landwirthfchaftlicher Bauten des Kleingrundbefitzes in Öfterreich. Herausgegeben vom k. k. Ackerbauminifterium. Gefammelt und erläutert von A. v. Hohenbruck. Wien 1878.

Engel, F. Album für landwirthfchaftliche Bau-Ausführungen ufw. Leipzig 1879.

Deutfche bautechnifche Tafchenbibliothek. Heft 47 u. 48: Ländliche und landwirthfchaftliche Bauten. Von A. Knäbel. Leipzig 1879.

Cowie, J. Farm buildings, paft and prefent. London 1879.

Mufterpläne für landwirthfchaftliche Bauten in Böhmen, Niederöfterreich. Prag 1880—86.

Tiedemann, L. v. Das landwirthfchaftliche Bauwefen. Halle 1881. — 4. Aufl. 1911.

Carlier, E. Types de conftructions rurales etc. Paris 1881.

Grandvoinnet, F. A. Traité élémentaire des conftructions rurales. Paris 1882.

Deutfche bautechnifche Tafchenbibliothek. Heft 100—102, 107-109: Die ländlichen Wirthfchafts-Gebäude und Baulichkeiten in ihrer Anlage, Einrichtung und Ausführung ufw. Von A. Knäbel. Leipzig 1882—83.

Scott, J. Farm buildings etc. London 1884.

Wanderley, G. & K. Jähn. Die ländlichen Wirthfchaftsgebäude ufw. Karlsruhe 1887.

Jaspers, G. Der Bauernhof. Anleitung zur praktifchen Anlage und Einrichtung. Berlin 1890.

Engel, F. Entwürfe ausgeführter landwirthfchaftlicher Gebäude. Halle 1891—92.

Mufterpläne für landwirthfchaftliche Bauten in Mähren. Wien 1892—93.

Schubert, A. Tafchenbuch der landwirthfchaftlichen Baukunde. Leipzig 1893. — 3. Aufl. in Vorbereitung.

Arbeiten der Deutfchen Landwirthfchafts-Gefellfchaft. Heft 12: Verzeichniß der Bauentwürfe aus der Sammlung der Deutfchen Landwirthfchafts-Gefellfchaft. Von Schiller. Berlin 1896.

Schubert, A. Des Landmanns Baukunde. Stuttgart 1896. — 2. Aufl. 1906.

Schubert, A. Entwürfe zumeift ausgeführter landwirthfchaftlicher Gebäude aller Art. Stuttgart 1898.

Schubert, A. Einzelheiten des landwirthfchaftlichen Bauwefens. Leipzig 1898.

Das Handbuch des Bautechnikers. Herausg. von H. Issel. Heft VII: Die landwirtschaftliche Baukunde. Von H. Issel. Leipzig 1900.

Abadie, M. La ferme moderne. Traité de conftruction rurale. Paris 1903. — 2. Aufl. 1906.

Schubert, A. Anleitung zur Ausführung ländlicher Bauten mit befonderer Berückfichtigung von Kleinbauernhöfen. Landwirtfchaftlicher Verein für Rheinpreußen in Bonn 1906.

Girndt, M. Der Unterricht an Baugewerkfchulen. 10: Leitfaden der landwirthfchaftlichen Baukunde etc. Von A. Schubert. Leipzig 1907.

Schubert, A. Des Landwirts Bauberater. Ein Auskunftsbuch. Stuttgart 1908.

Schräder, F. Landwirtfchaftliche Baukunde etc. Leipzig 1909.

Handbuch für Eifenbetonbau. Herausg. von F. v. Emperger. Bd. IV. Berlin 1909.

Schubert, A. Anleitung zur Ausführung ländlicher Bauten mit befonderer Berückfichtigung von Kleinbauernhöfen in den Hohenzollernfchen Landen. Stuttgart 1910.

Behandlung von Entwürfen und Bauausführungen für die preußifchen Domainen. Landwirthfchafts-minifterium, Berlin.

Wettbewerbsentwürfe der Deutfchen Landwirthfchafts-Gefellfchaft. Berlin.

Entwürfe zu kleinbäuerlichen Gehöften. Minifterium des Innern. Dresden

A. Stallgebäude für Viehhaltung und Viehzucht.

l. Kapitel.

Allgemeines.

Von Alfred Schubert.

Zweck und Aufgabe.

Maffive

Wände.

Die Stallgebäude follen die landwirtfchaftlichen Haustiere gegen Witterungs-einflüffe fchützen, ihnen bequeme Stand- und Lagerplätze gewähren und durch zweckmäßige Einrichtung auch ihre Fütterung, Pflege und das Miftausbringen erleichtern.

Die Bauart und Einrichtung der Stallgebäude find je nach der Tiergattung, der Größe des vorhandenen Baukapitals, der örtlichen Lage, der Art und dem Zweck der Fütterung und der Düngererzeugung verfchieden; jedoch ftellt die Gefundheitspflege der Tiere bei allen Stallgebäuden die gleiche Aufgabe: fie trocken, warm, hell und lüftbar, fowie gegen herrfchende Winde gefchützt herzuftellen.

Ein ungünftiger Bauplatz erfordert die Verringerung oder Befeitigung feiner Nachteile. So dienen zur Verhütung des Auffteigens der Grundfeuchtigkeit die Dränierung des naffen Untergrundes und der Umgebung der Stallwände, die Vermeidung poröfer, fowie hygrofkopifcher Steine zu den Fundamenten der Um-faffungsmauern, das möglichfte Hochlegen des Stallfußbodens und das Anbringen einer Ifolierfchicht in den Mauern in etwa 10cm Höhe über dem äußeren Gelände.

Eine zweite Ifolierfchicht in einer Höhe von 2 bis 3 Ziegelfchichten über dem Stallfußboden ift bei allen Ställen zur Verhütung des feitlichen Ein- und Heraufdringens der Jauche und der Exkremente in das aufgehende Mauerwerk erforderlich.

a) Wände.

Aus hart gebrannten Ziegelfteinen errichtete Stallwände find warm, dauerhaft, fowie feuerficher und bleiben als fchlechte Wärmeleiter dadurch, daß fich auf ihren inneren Flächen im Winter die Stalldünfte nicht niederfchlagen, auch trocken. Die Anordnung von 8, beffer 14cm breiten Luftifolierfchichten bewirkt nur dann im Sommer kühlere, im Winter wärmere Stallräume und hält die inneren Wandflächen ganz trocken, wenn fie über dem Sockel und unter der Decke mit der atmofphärifchen Luft in genügende Verbindung gebracht werden.

Zur Vermeidung des Auffaugens von Ammoniak, das leicht falpeterfauren Kalk (Mauerfraß) in den Wänden hervorruft, dürfen nur kalkfreie und harte Ziegel-fteine benutzt werden, und die Trennung der Fundamente vom Oberbau ift durch eine Afphaltifolierfchicht zu bewirken.

Zu Bruchfteinwänden darf nur genügend poröfes Material, am beften der Tuffftein, genommen werden, während hygrofkopifche Bruchfteine, d. h. folche mit zu dichtem Gefüge, wie z. B. Granit, Gneis, Syenit, Porphyr, Bafalt und Kiefel-fandftein, untauglich find. Infolge ihrer zu geringen Luftdurchläffigkeit verdichten fich an ihnen im Winter die Stalldünfte; es entftehen feuchte, kalte Wände, dadurch leicht Hausfchwamm, bezw. Trockenfäule bei Holzdecken und Mauerfraß, befonders bei Kalkftein- und Kalkfandfteinwänden. Derartige Bruchfteinwände müffen im Stalle mindeftens unter Belaffung einer Luftifolierfchicht ¹/₂ Stein ftark mit harten Ziegelfteinen oder beffer mit Hohlziegeln verblendet werden; letzteres ift koftfpieliger.

Bei Mangel an Bruch- und Ziegelfteinen oder wegen zu hoher Koften der-felben und dort, wo reiner fcharfer Sand, guter Kalk und Steinkohlen- oder Koks-afche und -fchlacke billig zu haben find, empfehlen fich befonders Stallwände aus Kalkfandziegeln, Kalkfand - Stampf maffe, Kalkfchlacken-Stampfmaffe, fowie aus Zementfchlackenbeton und Zementhohlziegeln.

Alle diefe Wände find gegen das Auffteigen der Grundfeuchtigkeit durch Afphaltifolierfchichten und mit Ausnahme der beiden letzteren Wände auch gegen die Angriffe der Jauche und des Düngers durch eine innere, % Stein ftarke, 30 bis 50cm hohe Verblendung aus harten Ziegelfteinen zu fchützen.

Wände aus Lehmfteinen und Lehmftampfmaffe liefern wohl warme und fehr billige, aber in Rückficht auf Näffe, Jauche und Ungeziefer auch fehr wenig haltbare Gebäude, fo daß fie neuerdings durch die Paetzlche. Lehmdrahtwand vorteilhaft erfetzt werden, die in beliebigen Schichthöhen mit verzinktem oder afphal-tiertem Drahtgeflecht umgürtet, armiert und auf beiden Flächen mit verlängertem Zementmörtel verputzt wird, der auf dem Drahtgeflecht ficher und feft anhaftet. Prüßfche, Förfterlche und Keßlerlcht Doppelwände mit leerer oder mit Afche ausgefüllter Luftfchicht find als fehr dauerhaft und billige, die Erdarbeit und das Fundamentmauerwerk nahezu erfparende Konftruktionen befonders empfehlenswert.

, Fachwerkwände.

Fachwerkwände, entweder ^ Stein ftark mit Ziegelfteinen ausgemauert oder beffer, ausgeftakt und gelehmt, find in holzreichen Gegenden, weil billiger als Maffivwände, oder bei geringer Bodentragfähigkeit üblich; indes eignen fie fich befonders zu Rindvieh- und Schweineftällen wegen der vielen hier fich entwickelnden feuchten Niederfchläge fehr wenig, da diefe das Holzwerk bald zer-ftören. Letzteres ift zudem vor der Witterung nicht gefchützt, fault leicht, unterliegt dem Hausfchwamm und befitzt keine Feuerficherheit; dadurch entftehen fortwährende höhere Unterhaltungskoften und höhere Feuerverficherungs-Prämien als bei maffiven Gebäuden. Außerdem gibt Fachwerk zu kalte, zugige, bezw. zu warme Ställe, ein Übelftand, dem nur durch eine ¹/₂ Stein ftarke Hintermauerung etwas abzuhelfen ift; auch ift ein mindeftens 50cm hoher maffiver Sockel erforderlich.

Die inneren Wandflächen der Ställe find zum Schutz gegen Dünger und Stalldünfte über dem Fußboden bis auf etwa 1,50m Höhe, fodann an den Fenftern, Luftklappen und in gewöhnlichen Pferdeftällen auch über den Krippen am beften mit Zementmörtel glatt zu verputzen, während die übrigen Wandflächen nur einen Fugenverftrich mit zweimaligem Kalkmilchanftrich unter zweckmäßigem Zufatz von etwas Antinonnin erhalten.

Die Drempel- und Giebelwände der Stalldachräume werden entweder vorteilhaft aus mit Brettern, Zementdielen, Dachziegeln, Schiefer oder Pfannenblechen bekleidetem Fachwerk hergeftellt oder als ausgemauerte Fachwerkwände und befonders vorteilhaft als Prüß fche ufw. Wände ausgeführt.

b) Decken.

Hölzerne

Decken.

Die Decken müffen zur möglichsten Warmhaltung der Ställe und damit fich unter ihnen die Stalldünfte im Winter nicht niederfchlagen, aus fchlechten Wärmeleitern beftehen, alfo warm fein; ferner follen fie zur Vermeidung des Durchdringens der feuchten ammoniakalifchen Stalldünfte in den Dachbodenraum und in die hier lagernden Vorräte möglichft dunftdicht, fodann genügend feuerficher — wenigftens von oben her — und fchließlich nicht zu fchwer und tunlichft billig fein. Man ftellt die Decken entweder aus Holz oder maffiv aus Ziegelfteinen, Zementbeton ufw. her.

Fig. l.

MÆ

Holzdecken haben nur geringe Dauer und Feuerficherheit, find aber wegen ihrer Billigkeit und leichten Ausführung am gewöhnlichften. Die in den Mauern liegenden Balkenköpfe faulen durch die Einwirkung der Witterungsniederfchläge und der Stalldünfte leider fehr fchnell, und es empfiehlt fich daher, die Balken möglichft nicht nach der Tiefe, fondern geftoßen nach der Länge des Stalles und die Unterzüge nach der erfteren zu verlegen. Dadurch lagern nur wenige Balkenköpfe in kürzeren, trockenen Wänden; etwa angefaulte Balken können fpäter leicht ausgewechfelt werden; die meiftens in einem Stück durchgehenden Unterzüge tragen zur kräftigen Verankerung der Frontwände bei, und die Fenfter können dicht unter der Decke liegen; ein guter Karbo-lineumanftrich aller Holzteile ift felbftver-ftändlich.

Geftreckter Windelboden.

ca. V50 w. Gr.

Als Ausfüllung der Balkenfelder hat fich nur der geftreckte Windelboden (Fig. 1) als einfachfte und zweckmäßigfte bewährt.

Die Balken werden allfeitig mit Karbolineum angeftrichen, 1,2 bis 1,6cm von Mitte zu Mitte auseinander verlegt und auf ihnen 5 bis 8cm ftarke, gleichfalls ange-ftrichene halbe Lattenftämme (a) dicht nebeneinander liegend und im Wechfel von Stamm- und Zopfende feftgenagelt, und auf diefen ein 10 bis 13cm ftarker Stroh-lehmeftrich (b) aufgebracht. Die weite Balkenlage erzielt bedeutende Koftener-fparnis, während der Lehmeftrich einen gewiffen Feuerfchutz der Balkenlage gegen den Dachraum bildet, wodurch ein hier ausgebrochenes Feuer nicht fo fchnell in den Stallraum dringen, und fomit das Vieh leichter gerettet werden kann.

Fig. 2.

Stülpdecke.

ca. Vbo W. Gr.

Dunftdichter und von befferem Ausfehen ift das Anbringen einer Stülpdecke (Fig. 2) unter dem Lehmeftrich. Auf die l,oo bis 1,25m von Mitte zu Mitte entfernten Balken werden 3 bis 3,5cm ftarke und 20cm breite Bretter 10 bis 15cra weit voneinander verlegt, feftgenagelt und diefe mit einer zweiten Bretter- oder Rundfchwartenlage überdeckt und genagelt, die dann den 7 bis 10cm ftarken Strohlehm aufnimmt. In befferen Pferdeftällen kann der geftreckte Windelboden von unten her dadurch ein fehr gutes, einer Kaffettendecke gleiches Ausfehen erhalten, daß man unter den Lattenftämmen eine gehobelte, gefpundete und gehabte Schalung anbringt, die auf an die Balken anzunagelnden gekehlten Leihen ruht (Fig. 3). Die Balken werden abgehobelt, gefaft und die ganze Decke, unter der Vorausfetzung ganz trockenen Holzes, mit Ölfarbe mehrfarbig angeftrichen.

Alte Lehmeftriche werden mit der Zeit riffig, find alfo niemals dunftdicht; auch ftauben fie leicht. Es ift deshalb befonders bei den an der Unterfeite nicht

geputzten Decken ratfam, den Eftrich von vornherein mit heißem Steinkohlenteer anzuftreichen oder mit Afphaltpappe zu überkleben.

Fig. 3-

A' ?    - —

Ein vollftändig dunftdichter und feuerficherer, fehr dauerhafter und verhältnismäßig billiger Eftrich ift ein folcher aus Hartgips, der in 3 bis 4cm Stärke, auf einer 3cm ftarken Bettung feinen Sandes, ausgeführt wird; letztere ruht auf den vorher mit etwas Geftreckter Windelboden mit unterer Schalung. Strohlehm abgeglichenen Lattenftämmen

ca. '/so w. Gr.

oder Stülpdecken-Brettern. Zur guten Ausführung der Gipseftriche ift befonders fcharfgebrannter, dadurch langfam abbindender und erhärtender und fehr feft werdender Gips (Eftrichgips, Hartgips) und fachmännifche Erfahrung erforderlich. Auf Hartgipseftrichen lagern befonders Korn und Sämereien vollftändig trocken und ungezieferfrei.

Führt man anftatt des Lehm- und Hartgipseftrichs auf den vergänglichen Lattenftämmen ufw. eine Betonfchicht auf ftarkem Drahtgeflecht aus, fo entfteht

Fig. 4.

Terraftdecke ³).

die fog. Terraftdecke (Fig. 4³), die völlig dunft-und wafferdicht, warm, von oben her vollftändig feuerficher, leicht und billig ift. Zwifchen den 0,80 bis l,oo¹¹¹ weit entfernten Balken wird ein bogenförmig und 10 bis 12cm tief herabhängendes, verzinktes, ftarkes Rabitzdrahtgeflecht, beffer Ziegeldrahtgeflecht angebracht, bezw. auf den Balken mit Krampen befeftigt und diefes oberhalb mit ftarkem Papier, Juteftoff oder dünnfter Afphaltpappe abgedichtet und fchließlich bis 4cm hoch über die Balkenoberkanten mit Kalkfchlackenbeton (1:4) oder Zementfchlackenbeton (1:7) ausgefüllt. Der Beton wird abgeglichen, bis zum Verfchwinden der Trockenriffe gefchlagen und auf Erfordern noch mit einem Zement-, Gips- oder Afphalteftrich verfehen. Das Drahtgeflecht wird von unten heiß geteert und die ganze Deckenunteranficht mit weißer Kaltwafferfarbe angeftrichen oder das Geflecht allein mit verlängertem Zementmörtel verputzt. Anftatt des Anftriches und Geflechtverputzes kann auch ein Balkendeckenputz ausgeführt werden.

Letzterer kann auch beim geftreckten Windelboden zur Erhöhung der Wärme, Dunftdichtigkeit und Feuerficherheit, fowie zum möglichften Schutze des Holzes gegen die feuchten Stalldünfte und zur Erlangung einer ebenen, glatten Unter-anficht erfolgen. Zum Putz eignet fich nur der verlängerte Zementmörtel (1:2), da Kalkmörtel nicht haltbar ift und reiner Zementmörtel zu leicht haarriffig wird. Als Putzträger haben fich Rohrgewebe, Holzleiftengeflecht ufw. nicht bewährt; mehr eignet fich das 2cm weite, gut verzinkte Rabitz-Drahtgeflecht, befonders Ziegeldrahtgeflecht, Zementdielen und Ifolierkorkplatten.

Am beften hat fich indes die Afphaltfalzpappe (Kosmospappe), auf Lattung (Fig. 5⁴) u. 6⁴) und befonders auf Schalung angenagelt, bewährt. An ihr haftet der Putz nicht allein unzertrennbar feft, fondern fie bildet auch zwifchen Holz und

6.

Maffive

Decken.

Putz eine wirkliche Ifolierfchicht, die felbft bei etwaigen Putzriffen weder Dünfte noch Näffe durchläßt

Deckenputz läßt fich durch Fluat-anftrich {Hans Hauenfchild, Berlin N.) fehr erhärten, feine Poren völlig abdichten und die Haarriffebildung vermeiden.

Hg- 5-

Die Hohlräume aller an der Unterfeite verputzten oder fonftwie luftdicht abgefchloffenen Balkendecken müffen zur Vermeidung der Trockenfäule in den Frontwänden kleine Luftöffnungen, eingemauerte Dränröhren (Fig. 5⁴) erhalten, die jedoch in der kalten Jahreszeit zur Verhinderung einer zu ftarken Abkühlung der Decke und der dadurch an ihr fich bildenden Nieder-fchläge zu fchließen find.

Als billiger und nicht fchlechter Erfatz des Deckenputzes kann eine Be-nagelung der Balken mit ftärkfter Afphaltpappe oder Ruberoidpappe auf ent-fprechend angeordneter Lattung (Fig. 7), beffer auf Schalung, erfolgen; die Pappdecke erhält einen Anftrich mit weißer Kalkwafferfarbe.

Die früher vielfach übliche Ausfüllung der Balkenfache mit Ziegelftein-wölbungen, befonderen Formfteinen oder Tufffteinplatten ift koftfpielig und wegen der Verbindung des fich ftets bewegenden Holzes mit dem ftarren Stein und der daraus entftehenden geringen Dauerhaftigkeit, fowie infolge der fehr fchwierigen Auswechfelung der Balken als überwundener Standpunkt anzufehen.

Maffive Stalldecken beftehen entweder aus zwifchen Gurtbogen und auf Hauftein-, Ziegelpfeilern oder gußeifernen Säulen gefpannten Ziegelfteingewölben oder in neuerer Zeit häufiger aus Ziegel-, Zementbeton- und Moniergewölben und befonders aus ebenen Ziegelftein- und Eifenbetondecken, die zwifchen I-Trägern und gewöhnlich auf gußeifernen Säulen, die Betondecken zuweilen auch auf Eifenbetonfäulen, bezw. -pfeilern, ausgeführt werden.

Bei der Wölbung zwifchen Gurtbogen gewähren die preußifchen Kappen die freiefte Stalldecke. Böhmifche Kappen, deren Widerlager fich den Gurtbogen mehr anfchließen und deren Schub hauptfächlich nach den Ecken gerichtet ift, beengen den Stallraum nach oben bedeutend mehr, Kreuz- und Kloftergewölbe am meiften. Die Wände der mit den drei letzten Gewölbearten verfehenen Ställe müffen daher verhältnismäßig höher aufgeführt werden, will man darin die gleiche Luftmenge erhalten, wie bei der Überwölbung mit preußifchen Kappen

Fig. 6.

n ;    ;    !    ;

"il    i—i'CU- 1—l 7—1 L_ML.i

TLatin,.

-fyn m d ra. f)t

Geftreckter Windelboden ufw. mit Verputz auf Afphalt-Falzpappe⁴).

Fig. 7.

- - * *>

Luft in die Balkenfelder.

-    1,0m

Pappe eingespitit!

1,0 m

Geftreckter Windelboden mit Afphaltpappverkleidung.

Kreuz- und Kloftergewölbe find außerdem teuer und fchwierig herzuftellen und kommen deshalb bei Ställen feiten vor.

Gewölbedecken zwifchen Gurtbogen und Ziegelpfeilern find billig und voll-ftändig feuerficher. Ziegelkappengewölbe zwifchen I-Trägern und auch gußeifernen Säulen gewähren den Vorteil, daß fie an den Umfaffungswänden nach innen, keiner vortretenden Pfeiler bedürfen und hierdurch, fowie durch die geringen Säulenquerfchnitte den Stallraum weniger beengen, als Gewölbedecken zwifchen Gurtbogen und auf maffiven Pfeilern; indes ift die Eifenkonftruktion heute teuer und dazu nicht feuerficher, wenn fie nicht mit Ziegeln, Rabitz- oder Monierputz ummantelt wird.

Die Gewölbekappen find ftets aus Hohlziegeln, noch beffer aus Schwemm-fteinen in verlängertem Zementmörtel, herzuftellen; dadurch wird die Decke wärmer; die Kondenfierung der Stalldünfte an ihr wird vermieden, und infolge ihres geringeren Gewichtes ergeben fich niedrigere und mithin billigere I-Träger. Die Kappen find möglichft bis zu 3m Spannweite mit % Pfeilhöhe auszuführen, wodurch Eifenerfparnis erzielt wird; die I-Träger können bis zu 6m Länge freitragend verlegt werden.

Oben werden die Kappengewölbe mit Strohlehm, beffer mit leichtem Kalk-fchlackenbeton (gelöfchter Kalk und gefiebte Steinkohlenafche) ausgefüllt und abgeglichen. Auch kann man die Kappen nur durch Hintermauerung ausgleichen und hierauf einen Zement- oder beffer Hartgipseftrich anbringen. Hölzerne Fußböden (Lagerhölzer mit Dielung) auf den Gewölben find nicht nur teuer, fondern auch wenig dauerhaft, nicht feuerficher und begünftigen die Ungeziefereinniftung. An der Unterfeite werden die Gewölbe und Trägerflanfche mit verlängertem Zementmörtel glatt geputzt.

Die Betondecken als Zementbeton-Kappengewölbe find einfach, fchnell und billig ausführbar, dabei dunftdicht und feuerficher und laßen fich mit nur 10 bis 12cm Scheitelftärke und ¹/₁₀ Pfeil bis zu 5m Spannweite herftellen, fodaß dadurch viel Eifen erfpart wird; auch bedürfen fie, wenn genügend glatt geftampft, keines unteren Putzes. Wegen diefer Vorzüge eignet fich die Betongewölbedecke für Ställe aller Art, befonders für größere Rindvieh- und Schweineftälle. Die Betongewölbe werden am beften aus i Raumteil Portlandzement, 3 Raumteilen Sand und 4 Raumteilen Hartftein-Kleinfchlag, Flußkies oder Hartziegelbrocken ausgeführt. Zur Ausfüllung und Abgleichung auf den Gewölben dient wieder der billige, leichte Kalkfchlackenbeton, der einen Zement-, beffer einen Hartgipseftrich erhält. Da Zementbeton ein dichter Körper ift, an dem fich die Stalldünfte niederfchlagen, alfo eine feuchte Decke erzeugen, fo ift nicht nur auf eine genügend ftarke obere Abgleichung, fondern auch auf eine gute Entlüftungsanlage Rückficht zu nehmen.

Die Monierdecken find in Kappenform mit ¹/₁₀ Pfeil gebogene Platten,

ftarken, mit 5 bis 12cm und 10 bis 30cra weiten,

mm

die aus einem 5 bis 12 rechteckigen Mafchen hergeftellten Rundeifen-Stabgeflecht mit einer 4 bis 6cm ftarken Zementmörtel-Umhüllung beftehen. Ihre Vorzüge beruhen auf einer erftaunlichen Tragfähigkeit, abfoluten Feuerficherheit, unveränderten Dauerhaftigkeit und Dunftdichtigkeit und geringem Gewicht, fo daß fie fich deshalb, fowie auch wegen des verhältnismäßig billigen Preifes, zu Stalldecken gut eignen. Die I-Trägerentfernung beträgt dann gewöhnlich bis zu 5m. Obere Abgleichung und Fußbodenbildung erfolgen wie vorhin.

10

Ganz ebene, plattenartige Maffivdecken, zwifchen I-Trägern ausgeführt, haben vor den gewölbten den Vorzug leichterer Ausführbarkeit, geringerer Höhe und geringeren Gewichtes und des fehlenden Seitenfchubes, fodaß fie auch im allgemeinen billiger als letztere find. Außerdem fehen fie beffer aus und unter-ftützen den Dunftabzug. Von der großen Anzahl diefer Decken⁵) haben fich namentlich die folgenden für Stallbauten gut bewährt.

Die Kleineloht Decke (Fig. 8⁶) ift einfach und felbft billiger wie eine Holzdecke auszuführen und befteht aus rheinifchen Schwemmfteinen oder poröfen Lochziegeln, die in verlängertem Zementmörtel mit hochkantig in die Fugen gelegten Bandeifen zwifchen die I-Träger verlegt werden. Dadurch erhält die Decke eine außerordentliche Tragfähigkeit ohne jeglichen Seitenfchub, ift zudem warm und bei verputzten Trägerflanfchen ganz feuerficher. Die Trägerentfernung kann, je nach der größeren oder geringeren Belaftung der Decken, bis zu 3,5om betragen. Nach oben zu ift die Decke mit einer entfprechend hohen Lage Kalkfchlacken-beton und mit oder ohne Eftrich zu verfehen.

Die Förfter-Decke, die wie die Albrecht-, Dreffel-u. a. Decken aus eigenartigen, falz- oder hakenförmig in- JP?P? einander greifenden, hohlen Formfteinen, Förfterfteinen T

Fig. 8.

. ....

«-bis 3,5 m

Klänetchz Decke aus Schwemm- oder Hohlfteinen ⁶J.

Fig. g.

mm

'/////

ips

m&m

(Fig. Q), und urfprünglich wie diefe ohne Eifeneinlagen ausgeführt wurde, erhielt fpäter dadurch eine größere Spannweite und Tragfähigkeit, daß man jede dritte Reihe Steine, nach vorausgegangenem Herausfchlagen ihrer oberen Plattenhälfte, mit einer Betonrippe ausfüllte. Zur Erreichung befonders großer Spannweite, bis zu 5,60m und Tragfähigkeit wurde fchließlich noch in die Betonrippe jeder dritten Steinreihe eine Eifeneinlage, ein Bandeifen, mehrere Rundeifen oder ein Profileifen eingebettet. Die Förfterdecke hat durch die vollftändige und doppelte Umhüllung der Eifeneinlagen den denkbar beften Schutz gegen Feuer und Roft und ift dadurch allen Ziegeldecken mit Eifeneinlagen in den Fugen überlegen. Die Decke erhält oben eine entfprechend hohe Schicht Kalkfchlak-kenbeton mit oder ohne Eftrich.

Förfter-Steine mit Betonrippe und Eifeneinlagen.

Fig. io.

Die Stoltelche Stegzementdielendecke (Fig. io) ift eine ohne Ein-fchalung leicht, fchnell und billig ausführbare, fowie weit fpannende, warme, dunftdichte und ganz feuerfichere Decke. Die käuflichen Stegzementdielen find 25cra breite, 8cm dicke und dann 2ra weittragende, aus Zement und Bimsfand

Stolteiche Stegzementdielendecke.

b) Siehe hierüber Teil III, Band 2, Heft 3, a (2. Aufl.) dieses „Handbuches". ⁶) Vergl. Fußnote 3.

11

erzeugte, mit 3 bis 6 Hohlräumen verfehene und durch hochgeftellte Bandeifen verftärkte rhombifche Platten, die, gegenfeitig verfalzt, zwilchen die I-Träger verlegt werden und nach oben zu eine Kalkfchlackenbeton-Auffüllung erhalten. Außer dielen Dielen find noch bis zu 40cm hohe, mit Hohlräumen und Eifeneinlagen verfehene Zementbalken gebräuchlich, die, gleichzeitig die Ober- und Unterkante der Decke bildend, bis zu 4m Spannweite verlegt werden können.

Die Koenenlche Voutenplattendecke (Fig. 11⁷) ift eine an den Auflagern (I-Trägern und Wänden) durch Eifeneinlagen eingefpannte, verhältnismäßig dünne Zementbeton-Plattendecke (Beton 1:4), welche eine Spannweite bis zu 8, felbft 9m geftattet, wodurch fehr viel an Trägern und Säulen gefpart wird, fodaß fich diefe Decke befonders für große Ställe fehr empfiehlt. An der Oberfeite ift die Decke zu ifolieren (Goudronanftrich, Ifolierpappe oder fchwacher Afphaltguß) und darauf ein mindeftens 5cm ftarker Kalkfchlackenbeton mit oder ohne Fußboden-eftrich aufzubringen. Die Unteranficht der Decke bedarf, falls glatt genug geftampft, keines Verputzes; diefer ift nur auf den Trägerflanfchen erforderlich.

Fig. 11.

'cmZemen fe-strich 5cmKoäkschlackenbeton

3 cm Sand .ß—⁴ Hartgipsestrich.

bis 9 m-

Koenenicht Voutenplattendecke ⁷).

Für große Ställe find auch die folgenden ebenen Eifenbetondecken fehr wohl geeignet: die Viktoria -Vouten decke, die Zöllner fche Spanneifen-Voutendecke, die Knauericht Zementeifen-Konfoldecke, die Weftpfahl-Decke und die Pötzfchfche Germania-Maffivdecke.

c) Fußböden.

cm

Bedingungen.

Stallfußböden müffen zur Ermöglichung trockener Stand- und Lagerplätze für das Vieh und zur bequemen Ableitung von Jauche und Waffer mindeftens 20 hoch über der äußeren Erdgleiche liegen und fich in ihrer Befchaffenheit mög-lichft wafferdicht, feft und eben zeigen. Undichte, durchläffige Fußböden laffen die Jauche in den Untergrund verfickern; fie zerfetzt fich hier, fodaß die entftehenden und in den Stallraum ausftrömenden Fäulnisgafe die Luft für das Vieh in gefundheitsfchädlicher Weife verderben.

Herftellung.

Die Herftellung der Stallfußböden gefchieht als:

1) Feldfteinpflafter aus gewöhnlichen Feld- oder Bruchfteinen (Granit, Syenit, Bafalt) von 13 bis 16cm Durchmeffer; diefer Fußboden eignet fich aber, weil er fehr undicht, fehr rauh und uneben ift, fodaß er zum genügenden Jaucheabfluß 2cm Gefälle für das lauf. Meter erhalten muß, höchftens zu den Stallgaffen.

Eine Verbefferung desfelben befteht darin, daß man das Pflafter nicht in Sand, fondern auf abgerammtem Untergründe in Beton bettet und nach dem Abrammen am hinteren Teile der Viehftände und an den Jaucherinnen die Fugen

12

auskratzt und mit magerem Zementmörtel verftreicht. Statt deffen kann das Pflafter auch auf einer 30 bis 40cm ftarken, abgeftampften Unterbettung aus Ottern Lehm oder Ton angebracht und können fämtliche Fugen mit Zementmörtel vergoffen werden.

2)    Pflafter aus regelmäßig behauenen Steinen, fog. Kopffteinen; es fchließt in den Fugen fchon beffer und ift eben, aber auch teurer; die Fugen können mit Zement oder Afphaltkitt ausgegoffen werden.

3)    Pflafter aus Dörritfteinen (Dörritwerk München); diefe aus gemahlenem Hartgeftein und Afphalt gepreßten Kunftpflafterfteine geben ein fehr dauerhaftes, etwas elaftifches, geräufchlofes, trockenes und warmes Pflafter, das fich befonders für beffere Ställe eignet; die Steine werden auf einer Schicht Magerbeton verlegt.

4) Pflafterungen aus bis zur Verglafung gebrannten Ziegelfteinen (Klinker, am beften fog. Oldenburger Diamant- oder Eifenklinker); fie find bedeutend beffer als die beiden erften, wenn fie entweder hochkantig oder als doppelte Flachfchicht in Zement- oder, beffer, in hydraulifchem Kalkmörtel auf abgerammtem Grundbett ausgeführt werden. Bei doppelter Flachfchicht wird die untere, in Sand gebettete Schicht nur mit dünnem Kalkmörtel vergoffen und die obere, die Fugen der unteren Schicht deckend, nur mit vollen Lagerfugen, aber offenen, möglichft dichten Stoßfugen verlegt, die dann mit Zement- oder hydraulifchem Kalkmörtel oder Afphaltkitt feft ausgeftrichen werden. Doppelflachfeitiges Pflafter hat weniger Fugen als hochkantiges und ift mithin dichter; feine Ausbefferungen befchränken fich auf die obere Schicht, fodaß nur diefe aus Klinkern beftehen muß. Für das lauf. Meter Standlänge ift 1,5

cm

Gefälle er-

forderlich.

5)    Betonfußböden aus Stampfzementbeton, die wegen ihrer vollftändigen Fugenlofigkeit, Dauerhaftigkeit und Billigkeit gegenwärtig befonders für Rindvieh-und Schweineftälle (Maftftälle) fehr gebräuchlich find. Der Beton ift aus i Raumteil Portlandzement, 3 Raumteilen Sand und 4 Raumteilen Kleinfchlag aus harten Naturfteinen oder aus Flußkies in allen Korngrößen bis 5cm Durchmeffer und in 10 bis 12cm Stärke auszuführen und fchwach glatt zu reiben. Für Pferdeftälle erfordert der Beton eingeftrichene Längs- und Querrillen oder die Anwendung von Matratzenftreu. Wo Wafferkalk und Traß billig zu befchaffen find, laffen fich noch wohlfeilere Betonfußböden herftellen.

Ein Überzug des Betons mit Neutralafphalt macht ihn abfolut dicht, weich, elaftifch und warm, verteuert den Fußboden aber derart, daß er gewöhnlich nur für Schweinezuchtftälle in Frage kommt. Sehr gut, aber teuer ift geriffelter Afphaltbeton (Kies und Neutralafphalt).

6)    Fliefenbeläge (Fig. 12) aus 15 bis 20cm großen quadra-tifchen, gefintert gebrannten Tonplatten mit abgefaften Kanten (Saargemünder und Mettlacher) auf 7cm ftarker Betonfchicht verlegt; fie geben einen vorzüglichen, fehr dauerhaften und fchön ausfehenden, aber teuren Fußboden, der nur in herrfchaftlichen Pferdeftällen gebräuchlich ift.

7)    Sandfchüttungen (Sandftand) in Höhe von 50 bis 60cm auf einer 15 ftarken, abgerammten Schicht fetten Lehmes, die einen fehr billigen, warmen und weichen Fußboden für Pferdeftälle aller Art geben. Diefe Anlage erübrigt die Jaucherinnen, fchließt Beinfchäden aus und erzielt Hufbefchlagerfparnis. Der Sand, der allmählich von Jauche durchdrungen wird, wird alle Jahre einige-

Fig. 12.

Fußbodenfliefe. ,

cm

male durch neuen erfetzt. Die Stallgaffe wird nach den Sandftänden hin durch eine 1 Stein ftarke Futtermauer begrenzt.

8) Holzklotzpflafter (Eiche, Rotbuche, Erle, Pitch-pine); es gibt einen warmen, weichen, geräufchlofen und nicht zu glatten Fußboden, hauptfächlich für herr-fchaftliche Pferdeftälle, der bei gründlicher Imprägnierung auch genügend haltbar, aber fehr teuer ift, da er auf Zementbeton in Afphalt verlegt wird.

Zu den Fußböden der Stallgaffen und Futtergänge genügen Feldfteine, Klinker oder Beton, die beiden letzteren auch für Futterkammern und -tennen, während in Futterküchen ein 10cm ftarker Betonfußboden der befte ift.

d) Beleuchtung und Lüftung.

Das Licht übt auf den tierifchen Organismus einen belebenden und ftärken-den, die Dunkelheit einen herabftimmenden Einfluß aus; deshalb find für Jungvieh, Wollfchafe und edle Pferde helle, für Arbeits- und Melkvieh weniger helle

und für Maftvieh nur fchwachbeleuchtete Ställe erforderlich. In zu ftark beleuchteten Ställen leiden die Augen der Tiere; auch werden letztere von Fliegen ufw. fehr beläftigt. Eine ausreichende Beleuchtung tritt ein, wenn fich die Lichtfläche zur Stallfläche wie 1:20 bis 1:10 verhält. Die niedrigen, aber recht breiten Fenfter müffen möglichft dicht unter der Decke liegen, damit die Tieraugen nicht unmittelbar von den Lichtftrahlen getroffen werden und das Licht bei tiefen Ställen beffer einfallen kann. Empfehlenswert ift die Verwendung von Rohglas, mattiertem Glas oder Riffelglas. Meißens find gußeiferne Fenfter mit Lüftungs-Kippflügel gebräuchlich, die ftets am unteren Rande mit einem l,o bis 1,5 weiten Luftfpielraum, zur Nachaußenleitung des Schwitzwaffers und zur Verhütung des Befchlagens und Befrierens der Scheiben, einzufetzen find (Fig. 13). Da nur ein Teil der Fenfter gleichzeitig zur Lüftung (Sommerlüftung) zu dienen braucht, fo können die übrigen feftftehend, und zwar am dauerhafteften und billigften aus unmittelbar, jedoch mit Spielraum eingemauerten Drahtglasfcheiben, am beften aus Glas-baufteinen, hergeftellt werden.

In großen Ställen ohne Futterboden empfiehlt fich Oberlicht-, bezw. Dachlichterhellung, die auch mit der Lüftungsanlage verbunden werden kann.

Die Befchaffung und Erhaltung gefunder Luft in den Ställen, ohne im Winter ihre Temperatur zu fehr herabzudrücken, ift Hauptbedingung einer guten Stallanlage. Die Lüftung befteht aus der Zuführung frifcher Luft und der gleichzeitigen Abführung der verbrauchten Luft* Da die letztere durch Kohlenfäure und andere fchädliche Gafe erheblich vergiftet wird, fo muß fo viel frifche Luft zur Reinigung eingeführt werden, daß die Stallluft noch höchftens 2,5 vom Taufend Kohlenfäure und die übrigen Stoffe in

Beleuchtung.

Fig. 13.

Dunst

.Jt

NC

1-

/

Luft

^77/

-Vf’l

cm

Zt

Gußeifernes Fenfter nebft Sohlbank-Anordnung und Luftzuführungskanal.

10.

Lüftung.

werden.

geringer Menge enthält. Hierzu ift eine ftündliche Zuführung von 40 bis 60cbm frifcher Luft für jedes Stück Vieh von 500 Lebendgewicht erforderlich.

Die zufällige Lüftung, d. h. der infolge der Durchläffigkeit der Wände und durch die Undichtigkeiten der Fenfter und Türen vor fich gehende Luftwechfel, ift aber hierzu ungenügend, und fo muß eine künftliche Lüftungsanlage befchafft

Fig. 14 u. 15.

ca. 70

Zu diefem Zweck wird die frifche Luft durch in den Außenwänden angebrachte Kanäle und im Sommer auch durch die Fenfter zugeführt, während die verdorbene Stalluft durch lotrechte, von der Stalldecke auffteigende, über dem Dachfirft ausmündende Dunft-fchlote abgeführt wird.

ca. 1

a. 1 m

::

f ?!

7/₇ bis ]0ho

>30-33: '

2,5' *, : 3

Die zur Luftzufuhr dienenden Kanäle (Fig. 13) erhalten 14x21 bis 14x53cm Querfchnitt und werden in gleicher Anzahl auf beiden Langfronten des Stalles fo angeordnet, daß ihre Einftrömungsöffnung etwa 50cra hoch über Erdgleiche, die im Stall befindliche Ausftrömungsöffnung unterhalb der Decke oder min-deftens in ²/₃ der Stallhöhe angeordnet ift; am beften liegen fie in den Fenfterbrüftungen und münden auf den inneren Sohlbankfchrägen aus. Die äußeren Öffnungen erhalten einen Verfchluß mittels engmafchigen verzinkten Drahtgeflechtes, die inneren eine eiferne Regelungsklappe oder einen -fchieber.

U0-4Ą1

.yp³¹

Die Dunftfchlote können für hölzerne Decken aus Holz, für Maffivdecken maffiv in verfchiedener Weife Uv-UvU-ausgeführt werden.

Lotrechter Schnitt.

Der hölzerne Dunftfchlot (Fig. 14⁸) u. 15⁸) befteht aus einem 3cra ftarken, glatt gehobelten, gut gefpun-deten, mit Karbolineum getränkten Bretterkaften, der in einem Abftand von etwa 10cm mit einem zweiten, etwas fchwächeren Bretterkaften umgeben wird.

Balkenwechsel.■

⁷h bis J0l10 Torfmull oder dgl.

Asphaltpappe, Querfchnitt a-b.

Hölzerner Dunftfchlot⁸).

Beide Kaften find an einem fchwachen Riegelgerüft befeftigt, und die Zwifchenräume beider find mit irgend einem fchlechten Wärmeleiter, am beften Torfmull, zum Schutz gegen die fonft eine Verdichtung der Stalldünfte hervorbringende Wintertemperatur im Dachboden gut auszufüllen. An der Decke erhält die trichterförmige Öffnung des Schlotes eine Regelungsklappe, über dem Firft einen den Zug befördenden, feftftehenden Auffatz einen fog. Saugkopf, aus verzinktem Eifenblech, am beften einen Wolperttzhtn oder Johnlchtn Sauger.

Der äußere Bretterkaften kann zur größeren Dunft-dichtigkeit und Feuerficherheit mit Strohfeilen umwunden und belehmt oder* mit Afphaltpappe umkleidet werden.

Die maffiven Dunftfchlote haben vor den hölzernen den Vorzug, daß fie niemals faulen und ftets dunftdicht bleiben. Sie werden kreisrund aus Monier-

oder Rabitzkonftruktion, zweckmäßiger aus gut verzinktem Eifenblech, am beften aus glafierten Steingut-Muffenrohren (Fig. 16⁹) u. 17⁹), aus Afphaltpappe oder aus befonders geformten Schwemmfteinen oder Kunfttufffteinen hergeftellt.

Der Afphaltpapp-Dunftfchlot von Louis Lindenberg; Stettin (Fig. 18) befteht aus 2 Lagen ftärkfter Afphaltpappe mit zwifchen diefen eingepreßtem, ftarkem

Drahtgeflecht und ift wegen feiner Leichtigkeit befonders für hölzerne Decken geeignet. Der Kunfttuffftein-Dunft-fchlot mit /ö/z/zfchem Sauger von John, Ilversgehofen (Fig. 19) zeichnet fich dadurch aus, daß das innerlich mit Afphalt überzogene, äußerlich mit Drahtzementputz verfehene Kunfttuffftein-Material einen ganz vorzüglich fchlechten und abfolut dichten Wärmeleiter darftellt. Während diefer Schlot und ein folcher aus Schwemmfteinen keiner Bretterkaften-7 Umkleidung mit Torfmull-

- ausfüllung bedarf, ift folche

jedoch bei allen übrigen Maffivfchloten erforderlich.

Anzahl und Größe der Zuführungskanäle und Dunftfchlote richten fich ganz nach der Anzahl und dem Gewicht der Tiere.

Erfahrungsgemäß genügt für je 10 Stück Hauptvieh von 100 Zentner Lebendgewicht ein Gefamtquerfchnitt von 0,1 <im für die Zuführungskanäle und desgleichen ein folcher für die Dunftfchlote.

Mithin find auf je 10 Stück Vieh je 4 Kanäle von min- jjp deftens 14 X 21cra Quer- p fchnitt und 1 Dunftfchlot von 30X30 bis 33X33 quadratifchem Querfchnitt oder von 35 bis 40cra Durch-

meffer erforderlich; wefentlich engere und weitere Dunft-fchächte haben fich nicht fonderlich bewährt.

Für je 20 Stück Jungvieh, 40 bis 50 ausgewachfene Afphaltpapp-Dunftfchlot. Schweine und 70 bis 100 Schafe ift gleichfalls wenigftens

je 0,1 Gefamtquerfchnitt für die Kanäle und den Schlot erforderlich. Auf je 50 bis 100 Hühner ift ein 14xl4cm, bezw. 21x21 weiter Kanal und je ein gleich weiter Schlot zu rechnen.

Außer diefer Lüftungsanlage, dem fog. kombinierten Syftem, ift namentlich für Ställe von bedeutender Tiefe das fog. vertikale Lüftungsfyftem, d. h. lotrechte

Fig. 16.

Fig. 19.

CO

ET.

ft

Lotrechter Schnitt.

Fig. 17.

•v

Querfchnitt a-b.

Dunftfchlot aus Steingutröhren ⁹).

Fig. 18.

cm

II

n.

M,

V-

Johnlohtr Kunfttuffftein-Dunftfchlot.

cm

⁹) Aus : Schubert, A. Anleitung zur Ausführung ländlicher Bauten. Verlag des landwirtfchaftl. Vereins f. Rheinpreußen. Bonn 1906.

i6

Deckenfchächte, die gleichzeitig zur Abführung der fchlechten und zur Zuführung der frifchen Luft dienen, und zwar der fog. Hoffmannichz Vierrichtungs-fchlot, der v. Tiedemannichz Ab- und Zuluftfchlot und ähnliche zurzeit gebräuchlich. Indes können diefe in windftiller Jahreszeit auch nicht ohne die feitliche Luftzuführung in den Wänden funktionieren.

Der Hoffmannlche. Vierrichtungsfchlot befteht aus 4 nebeneinander liegenden, durch Kreuzzunge gebildeten Röhren von verfchiedener Länge, und zwar fo, daß die im Stalle am längften hinabreichenden Röhren über das Dach am höchften hervorragen und umgekehrt. Je zwei der Röhren dienen zur Luftabführung und die anderen zwei zur Luftzuführung. Nach dem Stand des Windes werden die Röhren ihre Tätigkeit oft wechfeln; in windftiller Zeit ftockt die Luftzuführung überhaupt. Die Ausführung diefer Schlote gefchieht bei Holzdecken am einfachften nach der vorhin gefchilderten Konftruktionsweife in Holz, bei gewölbten Decken mittels der Rabitz- oder Monierbauweife oder aus gut glafierten Steingutrohren von 20 bis 22cm lichtem Durch-meffer; folche aus Ziegelfteinen und Klinkern haben fich nicht fonderlich bewährt.

Der v. Tiedemannlchz Ab- und Zuluftfchlot (Fig. 20 bis 22) befteht aus einem Zweirichtungsfchlot mit diagonaler Scheidewand von Wellblech; er kann bei Holzdecken aus Holz, bei gewölbten Ställen aus Mauerwerk hergeftellt werden. Die zwei Halbrohre münden über Dach und unter der Stalldecke in verfchiedenen Richtungen aus; unter der letzteren find die Öffnungen mit verfchließbaren Droffel-klappen verfehen. Der Boden befteht aus beweglichen, mit Blech bekleideten Klappen und dient zur Reinigung der Röhren von Spinngeweben und zur Schwitzwafferableitung.

Die Wirkung diefer Lüftung ift diefelbe, wie diejenige des *

Hoffmannlchtn Schlotes, aber mit dem Vorzüge, daß die i abftrömende warme Luft ihre Wärme durch die dünne, gut jj leitende Blechwand dem Strome der kalten Frifchluft mitteilt, II. und diefe fo etwas erwärmt in den Stall eintritt.

Auf dem v. Tiedemannlohtn Prinzip beruht auch der gleichfalls gut bewährte Zu- und Abluftfchlot von Franz Hüttenrauch, Apolda, (Fig. 23¹⁰). Er befteht aus einem vom ;;

Dachfußboden bis über Dach aus Holz, Ziegelfteinen oder v Moniermaffe hergeftellten und noch befonders ifolierten Schlot mit diagonaler Wellblech-Scheidewand. Unter der Decke befitzt der Schlot einen aus verzinktem Eifenblech ange- Ab- und Zuluftfchlot. fertigten Luftein- und -austrittkaften, der mit zwei Regelungs-klapptürchen verfehen ift, und über Dach eine aus verzinktem Eifenblech aus* geführte Jaloufie-Lufthaube.

Alle Dunftfchlote find nur über Futtergängen und Stallgaffen anzuordnen, damit das Vieh nicht unmittelbar von abtropfendem Schwitzwaffer und ein-ftrömender Luft getroffen wird und die Schlote fich bequemer regeln laffen.

Fig. 20.

J...

*..•46.....*

Fig. 21 u. 22.

k::::

:j

wT

-*t-i

SS

v. Tiedemann[c\\tx

Zur Entlüftung und gleichzeitigen Beleuchtung von Scheunen, Stallfutterböden ufw. empfiehlt fich der auf jeder Art Dachdeckung leicht anbringbare Hüttenrauchfche Dunftfauger mit Glaskuppel-Oberlicht (Fig. 24 u).

Eine neue, ebenfo eigenartige wie höchft zweckmäßige Konftruktion zeigt der Schofeticht Verbund-Rauch- und Lüftungskamin (Fig. 25 u. 26). Er befteht aus einem aus dichtem, eifenarmiertem Ziegelfchotterbeton, alfo aus ganz feuer-

ficherem Material, in beliebigen Längen geformten Rauchrohr a von quadratifchem Querfchnitt mit 8 ringsum angefchloffenen,

Fig. 23.

Fig. 25.

HSgjr“"—'

..

Rauchgase

Gebälk

c,

\c

•1 ! rrt t ■

Stalideslo .

_____

Lotrechter Schnitt.

Hüttenrauchiçhex Ab- und Zuluftfchlot¹⁰).

Fig. 20.

ifolierenden Lüftungsfchloten b, b ufw., die, durch das Rauchrohr gut erwärmt, fehr ftark faug-fähig werden. Der Rauch- und Lüftungskamin läßt fich überall dort mit größtem Erfolge zur Stall ent-lüftung verwenden, wo fich eine Futterküche befindet oder heizbare Wohn-räume, Küchen ufw. an Ställen angebaut find. Der Kamin erfetzt in diefen Räumen die alten Schorn-fteine aufs befte, da er fich wegen feines geringen Querfchnittes leicht einbauen läßt und weder inneren noch äußeren Putzes bedarf. Die Entlüftung erfolgt derart, daß der Stalldunft durch einen aus Zinkblech be-ftehenden Luftzuführungskanal c, c, welcher fich in beliebiger Länge unter der Decke der Räume anbringen läßt, durch die Luftzuführungskammern ct c in die Lüftungsfchlote b, b abgeführt wird.

Fig. 24.

PflP

Querfchnitt.

Hüttenrauch fcher Dunftfauger mit Glaskuppel-Oberlicht n).

u) Vergl. Fußnote 10.

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

\c

SM

mm.

Scho/ericher Verbund-Rauch-und Entlüftungskamin.

i8

Literatur

über »Ställe im allgemeinen".

Anfichten eines Landwirths über Stallconftructionen. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1859, S. 134. Ueber die Principien bei Errichtung zweckmäßiger Stallgebäude für untere Zuchtthiere. Rom-berq's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1863, S. 203.

Manger, J. Stallgebäude, auf hölzernen Balken gewölbt. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1863, S. 30g.

Ueber die Anlage von Stallgebäuden. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1866, S. 82.

Ueber die Ventilation von Stallungen. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1867, S. 70.

Ueber Ventilationen der Stallungen. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1867, S. 77.

Schubert, F. C. Entwürfe von Stallgebäuden. Halle 1868.

Ventilation von Viehftällen auf dem Gute Hauenftein in Baiern. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1869, S. 105.

Märcker, M. Unterfuchungen über natürliche und künftliche Ventilation in Stallgebäuden etc. Ausgeführt auf der landwirthfchaftlichen Verfuchs-Station Weende-Göttingen etc. Göttingen 1871.

Die Ventilation der Stallungen. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1871, S. 71, 87, 100.

Rueff, A. v. Bau und Einrichtung der Stallungen und Aufenthaltsorte unterer nutzbaren Haus-thiere. Stuttgart 1875.

Hampe. Ventilateur pour bergeries, écuries, étables. Nouv. annales de la conft. 1876, S. 116. THAER-Bibliothek. Bd. 33, 35—37: Der Viehftall. Der Bau und die Einrichtung der Ställe für Rindvieh, Schafe und Schweine. Von F. Engel. Berlin 1877. — 4. Aufl. 1910.

Haltbarkeit von Afphalt-Eftrich in Viehftällen. Deutfche Bauz. 1877, S. 289.

Nicole. Étude fur la dispofition et la conftruction des étables. La femaine des conft., Jahrg. 4., S. 282, 294, 331.

Deutfche bautechnifche Tafchenbibliothek. Heft 60: Die Stallgebäude etc. Von C. A. Romstorfer. Leipzig 1880.

Engel, F. Der Rohr-Cement-Deckenputz in Ställen. Baugwks.-Ztg. 1881, S. 347.

Tiedemann, v. Ueber Lüftung der Viehftälle. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 388, 392.

Viehftall auf Doecklitz bei Querfurt. Baugwks.-Ztg. 1883, S. 614.

Ventilations-Anlagen für alle Stalleinrichtungen. Deutfehes Baugwksbl. 1883, S. 280.

Birch, J. Architecture of the ftables and country manfions. London 1884.

Lilly, F. Die Ventilation der Viehftallungen etc. Braunfchweig 1884.

Fellenberg-Ziegler, A. v. Pläne und Befchreibungen von Scheunen und Ställen nach dem v. iM-HoFF'fchen Syftem. Bern 1887.

Schubert, A. Die Ventilation der Ställe. Uhland’s Techn. Rundfchau 1887, S. 218, 228, 236. Engel, F. Ueber die Ventilation der Viehftälle. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1888, S. 140. Engel, F. Scheunen und Ställe nach dem IM-HoFF’fchen Syftem. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1889, S. 25.

Giraud, B. Stable building and ftable fitting etc. London 1891.

Schubert, A. Ueber zweckmäßige Anlage HoFFMANN'fcher Stallfenfter (Lichter). Süddeutfche Bauz. 1892, S. 417.

Schubert, A. Die Konftruktion der Dächer bei deckenlofen Ställen. Baugwks.-Ztg. 1893, S. 976. Schubert, A. Neue Stalldecken-Konftruktionen. Deutfche Landw. Preffe 1893, S. 1053. Schubert, A. Die Anlage der Viehkrippen in Rückficht auf ihre Dauerhaftigkeit. Deutfche Landw. Preffe 1893, S. 1022.

Arbeiten der Deutfchen Landwirthfchafts-Gefellfchaft. Heft 10: Die Lüftung der Viehftälle mit erwärmter Luft. Von L. v. Tiedemann. Berlin 1895. — Heft 12: Bauentwürfe zu Rinderund Schweineffallen und zu Stallgebäuden auf Bauerngehöften. Berlin 1896.

Blackall, C. H. Stables. American architect, Bd. 54, S. 11, 51, 67.

Coleman, F. S. J. Stable fanitation and conftruction. London 1897.

Schubert, A. Die zweckmäßige Anlage der Dungftätten. Baugwks.-Ztg. 1896, S. 1145.

Schubert, A. Die Düngerftätte. Stuttgart 1898.

Schubert, A. Die befte hölzerne Stalldecke der Gegenwart. Hannov. Land- und forftwirthfeh. Ztg. 1899, S. 437.

Schubert, A. Die Kuh- und Schweineftälle des bäuerlichen Grundbefitzes. Ein Beitrag zur Verbefferung derfelben im Regierungsbezirk Caffel. Caffel 1899.

Schubert, A. Kleine Stallbauten. Ihre Anlage, Einrichtung und Ausführung. Leipzig igoo. Schubert, A. Wie baut der Landmann feine Ställe praktifch und billig? Stuttgart 1904. — 2. Aufl. 1911.

Heeren, M. Anlage und Einrichtung von Stallgebäuden. Deutfche Bauhütte 1905, S. 24, 34. Beton- und Eifenbetondecken in landwirtfchaftlichen Ställen. (Deutfcher Beton-Verein E. V.) Berlin 1912.

Architektonifches Skizzenbuch. Berlin.

Stallgebäude und Wagenremifen in: Heft 28, Bl. 2; Heft 60, Bl. 5; Heft 66, Bl. 3; Heft 74, Bl. 4.

Wirthfchafts- und Oeconomiegebäude in: Heft 9, Bl. 5; Heft 10, Bl. 3, 4; Heft 51, Bl. 3; Heft 119, Bl. 2.

2. Kapitel.

Pferdeftälle, Geftüte und Marftallgebäude; Wagenremifen.

a) Ställe für Arbeits-, Zucht- und Luxuspferde; Wagenremifen.

Von Alfred Schubert.

1) Gelamtanlage.

Die Anfprüche, die bei der Errichtung von Pferdeftällen gemacht werden, richten lieh teils nach dem Werte und der Verwendung, teils nach der Wartung und Pflege der Pferde. Hauptfache bleibt es aber in allen Fällen, die Nachteile, durch die fich der Aufenthalt der Tiere im gefchloffenen Raume von demjenigen in freier Luft unterfcheidet, durch angemeffene Größe, reine Luft, genügendes Licht, gehörige Temperatur und angemeffene Reinlichkeit des Stalles aufzuheben.

Ein Pferdeftall foll im Sommer kühl und im Winter warm fein. In kalten

u.

Lage und Temperatur.

Klimaten und nördlichen Gegenden ift es daher ratfam, die Hauptfront des Stalles, in der fich die Zugänge befinden, nach Süden zu legen; dies gilt befonders für Zucht- und Fohlenftälle. In nicht zu kaltem Klima kann die Hauptfront nach Often liegen, wodurch fowohl die Einwirkung der Nordwinde als auch diejenige der Mittagshitze abgehalten wird. Haubner empfiehlt dagegen, die Hauptfront der Pferdeftälle nach Norden oder Nordoften zu legen, um fie im Sommer möglichft kühl zu erhalten.

Die erforderliche Luftwärme eines Pferdeftalles beträgt nach Rueff für fchnell-laufende Pferde, Luxuspferde, fäugende Stuten und junge Fohlen 20 Grad C, für langfam arbeitende, meift im Freien befindliche Pferde (landwirtfchaftliche Arbeitspferde) nur 15 Grad C.

Das Raumbedürfnis ift abhängig von der Größe, dem Gefchlechte, dem Gebrauche, der Stellung und der Anbindevorrichtung der Pferde.

Große, fchwere Laftpferde, Befchäler, tragende Stuten und lofegehende Luxuspferde beanfpruchen mehr Stallraum als kleine, an durchgehender Krippe und ohne fefte Zwifchenwände nebeneinander geftellte Pferde.

In Preußen gelten (Verfügung vom 9. Januar 1871) für den Raumbedarf der Pferdeftälle für Staatsdomänen folgende Maße:

Standbreite bei Aufhellung eines Pferdes „    „    „ zweier Pferde

12.

Raum

bedürfnis.

1,70 bis 1,90 m 2,80 „ 3,10 „

für den Kopf

„ gemeinfchaftlicher Aufhellung von mehr als zwei Pferden

1,30

» 1,40 1,

13-

Aufteilung der Pferde.

20

Standbreite bei großen und ftarken Arbeits- oder Kutfchpferden . . 1,40 bis 1,60m Standlänge ein fehl. Krippe und Gang dahinter

4,40 » 5,00 n

„    n    >, bei zwei Reihen, einfchl. Mittelgang . . 7,80 „ 9,10 „

Fohlenftälle erhalten für jedes Stück eine Grundfläche von .... 3,40 » 3,90‘i™ Mutterftuten mit Fohlen erhalten an Länge und Tiefe Lichte Stallhöhe in kleinen Pferdeftällen......

3,10 „ 3,40 m 2,80 „ 3,10 „

„    „ bei io bis 30 Pferden .

Für größere Marftälle ift die Höhe angemeffen auf 5,00 bis 6,00m zu fteigern.

Nach einem Erlaß vom Jahre 1896 foll die Standlänge bei einer Reihe Pferde einfchl. Stallgaffe nicht unter 5,00m, bei zwei Reihen nicht unter 8,50“, beffer 9,00“ betragen. Die Standbreite wird für Ackerpferde auf 1,40 bis 1,60“, für Kutfch- und Reitpferde auf 1,60 bis l,som und die Stallhöhe bis Oberkante Decke zu 3,80 bis höchftens 4,00 m feftgefetzt.

3,40 „ 4,00 „

Für Privatftälle können folgende Abmeffungen als zweckmäßig angenommen werden:

Arten der Pferde

Standbreite

Standlänge einfchl. Krippe

Acker- und Arbeitspferde, je nach Größe, ohne Standabgrenzungen . . | 1,30 bis 1,50    2,50 bis 3,00

Starke Arbeitspferde, gewöhnliche Kutfch- und Reitpferde zwifchen

Lattierbäumen..................

Beffere Kutfch- und Reitpferde in Kaftenftänden . . .

Edle Raffe- und Sportpferde, Befchäler in Kaftenftänden Tragende Stute, Mutterftute im Laufftall (Box) 10,0 bis 15,oqm, und zwar 3,00 bis 3,:o    3,30 bis 4,10

Für die tragenden und Mutterftuten werden befondere Laufftälle feiten angelegt; gewöhnlich zieht man 2 nebeneinander liegende Kaftenftände durch Herausnahme der zwifchen ihnen befindlichen Wand zu einer Box zufammen.

Fohlen erhalten einzeln in der Box KU™, zu mehreren (in getrennten Lauf-ftällen und je nach Jahrgang) 4 bis 5<Jm für das Stück; bei größerer Anzahl und kleineren Fohlen genügen auch 3,5 qm.

Die lichte Stallhöhe fchwankt zwifchen 3,20 bis 4,50m; man kann annehmen: für 1 bis 10 Pferde 3,20 bis 3,40m, für 10 bis 30 Pferde 3,40 bis 3,75m, für 30 bis 50 Pferde und mehr 3,75 bis 4,50m. Für größte Ställe ift äußerftenfalls noch bis 5,oom Höhe zuläffig, mehr auf keinen Fall.

In Ställen ohne Futterboden, bei denen alfo das Dach gleichzeitig die Decke bildet, ift die jeweils erforderliche Lichthöhe ftets als Durchfchnittsmaß, alfo im erften Viertel der lichten Stalltiefe und vom Fußboden bis Unterkante Sparren gerechnet, anzunehmen, da die im Firft angenommene lichte Höhe einen zu niedrigen, zu warmen, hingegen die an der Umfaffungswand angenommene einen zu hohen, zu kalten Stallraum ergeben würde.

Die Breite der Stallgaffe einfchl. Rinne beträgt hinter einer Reihe Arbeitspferde l,80m, zwifchen zwei Reihen 2,80m, ebenfo bei Kutfch- und Reitpferden 2,00, bezw. 3,30m, und bei Luxuspferden 2,20, bezw. 3,80m und mehr.

Die Pferde werden nach der Länge oder Tiefe des Stalles aufgeftellt.

Die Langreihenftellung erfolgt bei geringer Pferdeanzahl in einer Reihe mit den Köpfen an der Hinterfront (Fig. 27), bei großer Anzahl in zwei Langreihen an beiden Fronten (Fig. 28). Im erfteren Falle beträgt die Stalltiefe, je nach Größe und Art der Pferde, und je nach Stall-gaffenbreite mindeftens 4,30 bis 5,70m, im letzteren Fall mindeftens 7,80 bis 10,80m.

1,60

1,80

2,20

3,00

3,30

3,50

Fig. 27.

Aufhellung in einer Langreihe.

Die zweireihige Langftellung gewährt den Vorteil einer bequemeren und befferen Überficht über die Pferde und ift deshalb befonders für große Fabrik-, Kavallerie-, Marftall- und Geftütsftälle üblich. Sie leidet aber an dem Übelftand, daß die Umfaffungswände im Winter durch den an ihnen fich niederfchlagenden Atem der Pferde durchfeuchtet werden, und dadurch leicht Mauerfraß eintritt. Ferner erfordert die zweireihige Langftellung eine möglichft dichte Lage der Fenfter unter der Decke oder, bei Ställen ohne Futterboden, Decken- oder Dachlichterhellung, damit die Pferde nicht unmittelbar den Licht-und Sonnenftrahlen und dem Zugwind ausgefetzt find. Bei einreihiger Langftellung find die Fenfter deshalb ftets im Rücken der Pferde, alfo nur in der Vorderfront, anzubringen.

Die Aufhellung der Pferde an nach der Stalltiefe errichteten Scheidewänden findet vorzugsweife in 1 oder 2 Querreihen bei herrfchaftlichen Pferdeftällen (Fig. 29) und in mehreren einzelnen und doppelten Querreihen auf größeren

Fig. 29.

Fig. 30-

Fig. 28.

■ L.

( TtenUse)

(2?eJ? c n r a u rrt e)

"VT-

Arbeitspferde

Kutschpferde

Fohlen u.s.w.

Aufteilung in einer oder zwei Querreihen.

Aufteilung in mehreren Querreihen.

Aufteilung in zwei Langreihen.

Gütern ftatt, wo Pferde verfchiedener Art (Arbeitspferde gefpannweife, Kutfch-und Reitpferde, Fohlen ufw. in getrennten Räumen) unterzubringen find (Fig. 30). Bei diefer Aufhellung fällt das Licht den Tieren in die Flanke, und es tritt eine fparfame Benutzung der Stallgrundfläche ein; auch bleibt der Herd ausbrechender Krankheiten immer auf eine kleinere Anzahl Pferde befchränkt.

Die gewöhnliche Stalltiefe beträgt bei Querftellung einer Reihe bis 15m und reicht für 8 Kutfch-, bezw. 10 Ackerpferde aus; werden aber die Fenfter recht breit und dicht unter der Decke angeordnet, fo kann die Stalltiefe bis etwa 22 m betragen und ift dann für zwei Reihen von je 11 Kutfch-, bezw. 13 Ackerpferden ausreichend.

2) Innerer Ausbau und Einrichtung.

Die Standabgrenzungen werden durch Lattierbäume oder durch fefte Bretterwände (Kaftenwände) hergeftellt.

1) Die Lattierbäume werden meiftens an den an der Stallgaffe behenden Standfäulen oder fog. Pilaren mittels Kette hängend befeftigt (Fig. 31 ¹²), feltener als fog. Schwebebäume an der Decke aufgehängt (Fig. 32¹⁸). Die Länge der Lattier- und Schwebebäume muß 1,80 bis 2,oom, die Höhe über dem Stallfußboden etwas mehr als die halbe Pferdehöhe betragen, für mittelgroße Pferde daher 0,95 bis l,oora. Die Lattier- und Schwebebäume werden aus Kiefern-,

⁵*) Vergl. Fußnote 3.

¹³) Aus: Encel-Schubert. Handbuch des landwirtfchaftlichen Bauwefens. 9. Aufl. Verlag von Paul Parey,

14.

Abgrenzung der Stände.

=3

‘uz

pj

Schwebebaum mit Flankenfchläger¹³)-

beffer Birkenholz von rundem, 12 oder 13cm meffendem Querfchnitt hergeftellt, glatt gehobelt und auf Va oder ² 3/s Länge gegen Benagen durch Eifenblech-befchlag gefchützt oder weit beffer aus 7,6cm ftarkem Schmiedeeifenrohr angefertigt.

Schwebebäume geben infolge ihrer Beweglichkeit mehr Raum, ohne indes einen vollkommenen Schutz zu gewähren; zur Vermeidung ihrer übergroßen Schwankungen befeftigt man fie an der Stallgaffe mittels Kette oder Riemens am Stall-pflafter (Fig. 32). Da die Pferde beim Wälzen oder beim Aufftehen leicht unter den Lattier- oder Schwebebaum geraten oder infolge Schlagens auf ihm fitzen (reiten) und in beiden Fällen fich ernftlich verletzen können, fo empfiehlt es fich, die Bäume mit einer befon-deren Vorrichtung zu verfetten, damit fie fich mög-lichft von felbft auslöfen und zu Boden fallen. Die in Fig. 33 bis 36 dargeftellten Auslöfevorrichtungen haben fich gut bewährt.

Die Anordnung in Fig. 33 befteht aus einem am Pilarftiel befeftigten, langen Eifenbügel, an dem die Anhängekette mit ihrem oberften als Karabinerhaken ausgebildeten Gliede hängt, fodaß der Baum wenigftens vom Pferde bedeutend in die Höhe gehoben werden kann, während feine Auslöfung allerdings nur durch das Stallperfonal möglich ift.

Fig- 3i-

TM

ca. 1,25-2 m

ca.

5a

mm

BisE

ca. 1 m —ą

1,8—2 m

12-13

0,9-0,95

TTw°

w?//.

A.

Lattierbaum mit Pilarftiel¹²).

Fig. 32.

Letztere sind fehr dauerhaft und in befferen Ställen heute all-

(Pilarfäulen).

gemein gebräuchlich (Fig. 37 u. 38). Sie werden mittels eines gußeifernen Fig- 33-

Fig. 36.

Fig. 35-

Il II

Fig. 34-

-b

SS

L--    ‘

e-

Fig. 33 bis 36. Lattier- und Schwebebaum-Auslöfevorrichtungen.

Erdbockes im Erdreich feft eingemauert und haben 1,25 bis 2,80m Höhe. Zum Anbringen der Lattierbäume und zum Anbinden der Pferde beim Putzen find fie mit Ringen, bei größerer Höhe oder bei ihrer gleichzeitigen Verwendung als Deckenfäulen in Reitpferdeftällen auch mit Sattelkonfolen ufw. verfehen.

Fig. 37-

Fig. 38.

Zum Schutz der Pferde gegen die Schläge unverträglicher Nachbarn bringt man am hinteren Teile der Lattier- und

105

0022........2

ïï.

T3-lü

Pilarfäule mit

Lattierbaum.

Kaftenwand.

ftarken Brettern beftehen und mindeftens 15

Schwebebäume fog. Flankenfchläger, Fahnen an, die aus etwa vier durch Lederriemen, beffer, durch Ketten lofe miteinander verbundenen, kürzeren Bäumen beftehen, die mit Strohfeilen umwickelt werden (Fig. 32). Das Übertreten der Pferde wird durch eine fchräge, ebenfalls mit Stroh umwickelte Stange verhindert (Fig. 32).

Noch befferen Schutz gegen das Schlagen geben die in ganzer Lattierbaum-länge angehängten Schwebewände oder Schlagbretter, die aus 3 mittels Eifen-befchlages beweglich verbundenen, 4 hoch vom Standfußboden entfernt

cm

cm

bleiben, damit fich die Pferde nicht die Hufe einklemmen.

2) Fefte Kaftenwandftände aus unbeweglichen Bretterwänden (Fig. 38 u. 41¹⁵) bieten für Luxuspferde und Hengfte die größte Sicherheit und Bequemlichkeit, beanfpruchen jedoch mindeftens 1,80m Breite, während für Lattierbaum-

ftände l,5om genügen. Die Länge der Wände beläuft fich auf 3,30 bis 3,50m, ihre Höhe auf 1,30 bis l,50m; fie beftehen aus 4cm ftarken, 12 beffer Eichen- oder Pitchpinebrettern, die gehobelt, gefpundet, beffer gefedert (Metallfeder) und gefaft oder geftäbt in lotrechter Stellung in die Falze der eichenen Schwelle und des abgerundeten Rahmens (Sprungbalkens) eingefchoben werden. Die Wände erhalten einen 2 bis 3 maligen, heißen Leinölfirnis-Anftrich unter geringem Farbenzufatz und Lackierung.

Da die Schwelle leicht fault, der Rahmen zernagt wird und deshalb auf Va bis % Länge mit Eifenblech zu befchlagen ift, fo empfehlen fich weit mehr die dauerhaften und auch raumerfparenden Fußboden- und Deckfchienen aus Walzeifen (Fig. 3g u. 40).

Damit die Pferde fich gegenfeitig nicht beläftigen und beißen können, bringt man auf den Kaftenwänden noch 70 bis 85cm hohe fchmiedeeiferne Trenn- oder Beißgitter, fog. Schwanenhälfe, auf Va oder ²/s Länge der Wände an (Fig. 41 ¹⁵). Böfe Schläger erfordern auch eine Polfterung des hinteren Wandteiles mit Kokosmatten oder dergleichen.

Alle bei Kaftenwänden vorkommenden Eifenteile müffen in das Holz eingelaffen werden und frei von Ecken und Kanten fein, damit die Pferde fich nicht daran verletzen können.

Boxen oder Laufftälle werden in gewöhnlichen Ställen dadurch hergeftellt, daß man zwei nebeneinander liegende Stände durch Aushängen des Lattierbaumes zu einem zufammen-zieht und durch zeitweilig aufgeftellte Bretter-verfchläge nach außen abfchließt. In belferen Ställen und Geftüten find indes dauernde Boxen zur Zucht, fowie für einzelne Hengfte und Reitpferde erforderlich, die auf allen Seiten durch 1,30 bis l,50ra hohe Kaften-wände oder zum Teil auch durch die Stallumfaffungsmauern eingefaßt und an

Fig. 42.

Hg. 39-

cm

breiten Kiefern-,

Fig. 40.

Walzeiferne Fußboden- und Deckfchienen.

Fig. 41.

Jj

|(

Kaftenwand mit Trenngitter¹⁵).

II

PpT

Kaftenftände und Boxen.

der Stallgaffe mit einer l,i5m breiten Tür verfehen werden (Fig. 42). Die Wände erhalten dann durch einen 0,70 bis 0,85m hohen, durchlaufenden Gitterauffatz 2,oo bis 2,35m Gefamthöhe.

Der Fußboden gut eingerichteter Pferdeftälle foll

ii 1

<§>

Tl

Praktifcher lind die zugleich wagrecht verfchiebba

Fig. 220 ift der Grundriß eines ganz in Ziegelfteinen ausgeführten Schafftalles von 40,50m lichter Länge und 15,60 m lichter Tiefe für 900 bis 1000 Schafe, mit Holzdecke.

Die folgenden 3 Beifpiele bringen Ställe zur Darftellung, in denen die Buchten in 3. bezw. 4 Längsreihen angeordnet find.

Schon das letzte Beifpiel zeigt, daß man Geflügelftälle wohl auch zum Gegenftand reicherer architektonifcher Durchbildung macht. In noch höherem Maße ift dies bei folchen Geflügelhäufern der Fall, in denen Luxus- oder Ziergeflügel (Pfauen, Fafanen, Zwerghühner, Zierenten ufw.) gehalten wird, fei es zum Vergnügen eines Liebhabers oder Sammlers, fei es für Züchtungszwecke.

und

bis 402 durch Grundriffe und Querfchnitte dargeftellte, von der Mafchinenfabrik für Mühlenbau, vormals C. G. W. Kapier in Berlin, ausgeführte Anlage für die Kornhausgenoffenfchaft zu Nordhaufen.

Im Intereffe der Feuerficherheit wären gewölbte De

-MH

Die nebenftehende Tafel zeigt166) den Querfchnitt und eine Grundriß hälfte diefes Bauwerkes.

Ciutshof für einen Grundbefitz von ca. 800 ha.

Küche; Rinder, Pferde und Schweine ftehen ungetren

¹

Siehe den vorhergehenden Halbband diefes »Handbuches", Heft i. Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

²

ollkommener ift die Vorrichtung in Fig. 34.    ||

Diefe befteht aus einem bei b leicht drehbaren Haken c, der mittels eines auf- und abfchieb-baren Ringes a an einem feften Bügel gehalten wird.

Hebt das Pferd den Baum auf, fo wird der Ring in    %

die Höhe gefchoben, und der Haken c dreht fich nach    H

unten; der Lattierbaum fällt zu Boden, und das Pferd ift befreit. Beim Überfchlagen über den Lattierbaum kann diefer ebenfo durch Heben des Ringes fofort ausgehoben werden.

³

Einfach und praktifch ift die Vorrichtung in Fig- 35u); diefe wird zwifchen die Glieder der Lattier-baumkette eingefchaltet und ermöglicht bei etwaigen Unfällen ein fehr leichtes Auslöfen des Baumes.

Für Schwebebäume, die nicht am Stallpflafter befeftigt find, empfiehlt fich die Auslöfevor-richtung nach Fig. 36; beim Überfchlagen über den Schwebebaum wird durch das Pferdegewicht die in der Hülfe d befindliche Spiralfeder b angezogen und der durch den Ring a feftgehaltene bewegliche Haken c mit dem Schwebebaum freigegeben, wodurch diefer zu Boden fällt.

Die Pilarftiele, die häufig zugleich als Deckenftütze dienen, find entweder runde, 20cm ftarke Eichenholzpfoften, die, im unteren Teile gegen Fäulnis gefchützt, auf einer Kreuzfchwelle mit Verftrebung angebracht und im Erdreich feft eingegraben werden (Fig. 31), oder fie beftehen aus Gußeifen

Der Fußboden gut eingerichteter Pferdeftälle foll feft, reinlich, trocken, jedoch nicht zu hart, glatt und kalt fein; er muß Hufe und Befchläge fchonen und den Pferden eine bequeme Lagerftätte gewähren. Ferner muß er ganz undurchläffig fein und die Jauche und das Spülwaffer vollftändig ablaufen laffen, da hiervon im wefentlichen die gute Luft im Stalle abhängt.

Fußboden.

Die Pferdeftände erhalten nach der Jaucherinne hin etwas Gefälle. Den Ständen für männliche Tiere ift je nach dem Fußbodenmaterial ein Gefälle von V40 bis %o der Standlänge zu geben; Stutenftände bleiben auf ²/₃ bis ³/₄ der vorderen Standlänge wagrecht und erhalten nur auf das letzte, an der Rinne gelegene ¹/₃ bis ¹/₄ Standlänge etwa 4 bis 5cra Gefälle.

In Herrfchafts- und Luxusftällen erhält der Standfußboden gewöhnlich von der Krippenwand bis zum Anfang der Zweigrinne 2cra, von da bis zur Hauptrinne 3cra und von den beiden Langfeiten bis zur Zweigrinne je 2cm Gefälle (Fig. 42).

Den Stallgaffen gibt man, ihrer Reinerhaltung wegen, ein leicht gewölbtes Querprofil, d. h. ein Quergefälle von • ¹/i0 bis ¹/₉₀ von ihrer Mitte aus nach den Rinnen.

Zur Fußbodenherftellung befferer Acker- und Arbeitspferdeftälle werden die bereits in Art. 8 (S. 12) angegebenen Materialien, befonders Klinker, Dörrit-fteine und Beton verwendet.

Die Klinker, entweder die gewöhnlichen, großen, von ausgefucht gleichmäßiger Härte, oder die teureren, kleinen Oldenburger Eifenklinker, (160x55x50 mra),

Fig. 43-

'///'s

werden hochkantig in zur Krippe parallelen Scharen, beffer im fog. Schwalbenfchwanz-verband (Fig. 43¹⁶) — der dem Stampfen der Pferde gut widerfteht — verlegt; im übrigen wird das Pflafter nach Art. 8 (S. 12) ausgeführt.

Damit beffere Pferde mit den Vorder

beinen etwas weicher, elaftifcher ftehen, empfiehlt es fich fehr, den Klinkerfußboden vor der Krippe auf lm Länge wagrecht anzuordnen und aus 6 bis 8cm ftarken, fäulniswidrig imprägnierten Lärchen- oder Eichenbohlen oder aus folchem Klotzpflafter (felbft nur aus feftem Lehmfchlag) auf verfenktem Klinker- oder Betonpflafter herzuftellen (Fig. 44¹⁶). Der übrige Klinkerfußboden

(hochkantig, parallel zur Krippe oder im Schwalbenfchwanz-verband ausgeführt) erhält dann auf feine Länge von etwa 1,50 ' Z bis 2,oo m ein Gefälle von etwa 2 bis 3 nach der Rinne hin. Zur Fußbodenherftellung von herrfchaftlichen und von Luxuspferdeftällen dienen gewöhnlich die bereits in Art. 8 (S. 12) angeführten abgerieften Steingut-

yr-~

—-A- Standbreite

Hochkantiges Klinkerpflafter im Schwalbenfchwanzverband¹⁶).

Fig. 44-

■I

JJ.

ca. 1,5—2,0 m

ca. 1,0 m

,6-8

Hochkantiges Klinkerpflafter mit vorderem Bohlenbelag¹⁶).

cm

16.

Jaucherinnen.

2Ó

fliefen, in neuefter Zeit auch Dörritfteine, beide auf Betonunterlage, feiten das in Afphalt auf Betonunterlage verlegte Holzklotzpflafter. Letzteres empfiehlt fich aber auch hier auf l,oom Länge in wagrechter Anordnung vor der Krippe.

Die hinter den Pferdeftänden anzulegenden Jaucherinnen haben den Zweck, die Jauche aus dem Stall auf dem kürzeften Wege nach dem Jauchebehälter oder nach der Düngerftätte abzuleiten und werden entweder offen oder überdeckt angelegt.

Die offenen, meift in allen Arbeitspferdeftällen verwendeten Jaucherinnen erhalten, um das Fehltreten und Ausgleiten der Pferde zu verhüten, einen flachen, muldenförmigen oder ftumpfwinkeligen Querfchnitt von 15 bis 20cm Breite und 3 bis 4cm Tiefe und werden entweder aus hochkantig geheilten Klinkern in Zementmörtel und mit Anordnung der Fugen in der Rinnenrichtung oder aus befonderen Steingutrinnenplatten oder aus feinkörnigem Granit oder Kiefelfand-ftein in l,oom langen Stoßftücken hergeftellt oder endlich am beften aus Zementbeton geftampft. Zum vollftändigen Jaucheabfluß müffen die Rinnen ein Gefälle von 0,5cm für das lauf. Meter erhalten; in großen Ställen ift für möglichft viele

Fig. 45-

2m.

-i pp

Überdeckte gußeiferne Jaucherinne.

Ableitungsftellen zu forgen. Damit die Rinnen auf ihre ganze Länge eine gleiche Tiefe erhalten, legt man fie nicht allein, fondern mit dem ganzen Stallfußboden in der Richtung des Jaucheabfluffes in das gleiche Gefälle von i : 200.

Überdeckte Rinnen find nur in herrfchaftlichen Pferdeftällen und auch nur in folchen am Platze, wo durch eine Wafferleitung für eine ftets gründliche Reinigung der Rinnen geforgt werden kann. Unvollftändig gereinigte überdeckte Rinnen find die Brutftätten aller möglichen fchädlichen Zerfetzungserzeugniffe und Schlupfwinkel für die Ratten.

Die überdeckten Rinnen beftehen aus Gußeifen, find etwa 8 bis 10

breit,

tief, 2,oom lang, werden aus einzelnen Teilen zufammengefetzt, er-

cm

5,5 bis 8,0 halten durchbrochene, an der Unterfeite mit kräftiger Verftärkungsrippe verfehene Deckplatten und find mit einem Gefälle von 1:60 zu verlegen (Fig. 45)-

cm

Fig. 46.

••***■•

Die immerhin erfchwerte Rinnen-

::;x

reinigung, das leichte Ausgleiten der Pferde auf den wagrechten, bald glatt werdenden Platten ufw. wird Gußeiferner Jaucheablauftopf mit Geruchverfchluß. bei Schubert's »Patentrinne" (Unterrinne mit flacher Oberrinne, d. h. mit nach unten bogenförmiger Deckplatte) vollftändig vermieden.

Die Anordnung der Rinnen in Ständen und Boxen geht aus Fig. 42 deutlich hervor. Jeder Stand erhält dort, wo die gußeifernen Zweigrinnen mit den Hauptrinnen zufammenftoßen — oder die letzteren jedesmal vor dem Pilar der

Kaftenwände — einen gußeifernen Jaucheablauftopf mit Geruchverfchluß, der das Ausftrömen der fauligen Rohrgafe in den Stall vermeiden foli (Fig. 46). Solche Geruchverfchlüffe find auch in den Boxen, an den Enden der überdeckten Hauptrinnen und der offenen Rinnen, anzuordnen, wo fie an die unter-irdifche Rohrleitung anfchließen. Offene Rinnen können auch dadurch einen einfachen Geruchverfchluß erhalten, daß man in der Umfaffungsmauer den Boden der Rinne etwas fenkt und in die fich mit Flüffigkeit füllende Vertiefung ein Stück Schiefer oder einen Dachziegel von oben her eintauchen läßt. Die unterirdifchen Abflußrohrleitungen beftehen aus 10cm weiten, glafierten Steingut- oder Gußeifen-muffenrohren, erhalten 1:70 bis 1:50 Gefälle und müffen froftfrei verlegt werden.

Die Zahl der Außentüren ift möglichft zu befchränken; nur in Kavallerie-ftällen, wo es auf das fchnelle und gleichzeitige Ausrücken der Pferde ankommt, muß eine größere Anzahl von Türen vorhanden fein. In der Regel nimmt man auf 20 bis 25 Pferde eine Tür an. Alle Außentüren müffen nach außen auf-fchlagen, in einem falzartigen Anfchlage liegen und werden am beften zweiflügelig hergeftellt. Für einfache Ställe wendet man gefpundete Brettertüren an mit rückwärts liegenden, eingefchobenen Leihen oder, beffer, die weit haltbareren und nicht teureren Türen, bei denen die Bretter, durch Bandeifenfedern verbunden, auf Flacheifen- oder Hafpeneifenfchienen aufgefchraubt werden, welch letztere gleichzeitig als Tragbänder dienen. Für beffere Ställe verwendet man doppelte Türen mit jaloufieartigen Füllungen.

Schiebetüren werden, trotzdem fie nicht verquellen, fich weniger werfen, Raum erfparen und nicht vom Winde herumgefchlagen werden, feltener angewendet, weil fie weniger dicht fchließen. Für den Sommer find Latten- (Gitter-)türen fehr zu empfehlen oder die Türen wagrecht als Unter- und Oberflügel zu teilen.

Zum Herausführen einzelner Pferde oder zu zweien genügt eine Türbreite von 1,25, bezw. 1,50 bis 1,60m und für Arbeitspferde eine Höhe Bauchrolle, von 2,20m, für Kutfch- und Reitpferde 2,50m. Zum Hineinreiten in den

Stall müffen die Türen 2,50m breit und 2,80m hoch und zum Hineinfahren 2,90m breit und 3,iom hoch fein. Alle inneren Türen werden 0,95m breit, 2,oom hoch und einflügelig angefertigt.

Alle Vorfprünge der Eifenbefchläge an den Türen find forgfältig zu vermeiden, damit die Pferde fich weder verletzen, noch mit den Gefchirren

Die Tür-als 8cm über der vor der Tür befindlichen Pflafterrampe vorftehen und muß mit der Stallgaffe bündig liegen.

Bei befferen Ställen und befonders bei allen Fohlenftällen bringt man in den inneren Türleibungen fog. Bauchrollen an, d. h. lm lange, lotrecht ftehende, 10 bis 15cm ftarke, bewegliche und glattgehobelte Hartholzwalzen, die zur Hälfte in das Mauerwerk eingelaffen werden, um die herausdrängenden Tiere vor Befchädigungen zu fchützen (Fig. 47).

Bezüglich der Fenfter fei zunächft auf das in Art. 9 (S. 13) Gefagte verwiefen.

Zur Abhaltung der Zugluft von den Pferden, befonders wenn fie in zwei

17-

Türen.

Fig. 47-

Fig. 49.

Fig. 48.

hängen bleiben können, fchwellen-Oberkante darf nicht höher

Gußeiferne Stallfenfter mit oberem Lüftungsflügel.

18.

Fenfter.

19.

Krippen.

28

Längsreihen aufgeftellt find, empfiehlt fich die Anordnung eines oberen Lüftungsflügels (Fig. 48). Noch beffer ift die Anordnung nach Fig. 49. Für herrfchaft-liche und Luxusftälle empfehlen fich Fenfter, deren Oberflügel fich zwifchen Blechwangen bewegt, wodurch der Luftzug von den Tieren vollftändig abgehalten wird (Fig. 50). Bei kalter Lage folcher Ställe ift das Doppelfenfter (Fig. 51) befonders geeignet. Gegenwärtig verwendet man auch mit beftem Erfolge Fenfter aus 7 mmftar-kem Drahtglas in fchmiedeeifernem, fproffenlofem Rahmen, deren Unterteil feftfteht, während der obere als Lüftungsflügel mit feitlichen Blechwangen ausgebildet ift (Fig. 52).

Diefe Fenfter find weit dauerhafter und billiger als die eifernen Sproffenfenfter mit dünnen zerbrechlichen Glas-fcheiben; auch ift der Lichteffekt des geriffelten Draht-glafes größer als der des glatten Glafes.

Fig 50.

Stallfenfter mit oberem

Die Höhenlage der Krippen über dem Stallfußboden Lüftungsflügel und Blechrichtet fich nach der Größe der Pferde und muß die

wangen.

halbe Höhe der letzteren überfteigen. Für Fohlen und

Ponieś beträgt fie 0,80 bis 0,90m, für kleine Pferde 0,90 bis l,iom, für große Pferde l,io bis 1,25m. Für Krippenfetzer ift die Krippe unmittelbar auf dem Fußboden oder 0,45 bis 0,50m über letzteren zu ftellen oder auch in diefer Höhe lofe aufzuhängen, damit die Krippe beim Verfuche des Auffetzens ausweicht. Die lichte Breite der Krippen beträgt 0,32 bis 0,35m und die lichte Tiefe 0,25 m.

Die Krippen können aus Holz, Ziegelfteinen,

Formziegeln, glafiertem Steingut, aus Hauftein, Kunft-fandftein, Beton oder Gußeifen angefertigt werden.

Hauptfache ift, daß die Pferde bequem daraus freffen können, daß fich die Krippen leicht reinigen laffen, daß keine Futterrefte darin Zurückbleiben können, die in Zerfetzung übergehen, dadurch frifches Futter verderben und üblen Geruch verbreiten, und daß fie möglichft dauerhaft find.

Die hölzernen Krippen (Fig. 31, S. 22) werden in den Seiten aus 5 bis 6

8cm ftarken, gehobelten, kernigen Kiefernbohlen zufammengefetzt und durchlaufend, d. h. ohne Abteilungen für die einzelnen Arbeitspferde, angeordnet. Zum Zufammenhalten der Krippe dienen Spreizbohlen, die auf der Grenze von je zwei Ständen bis auf den Krippenboden fcharf einzupaffen find. Die fämtlichen oberen Kanten der Krippen find gegen das Zernagen der Pferde mit 3x50

köpfen und der Krippenboden mit fog. Krippnägeln zu befchlagen. Die Holzkrippen ruhen auf fchwachen Holzgeftellen, den Krippenböcken, deren Stiele ftets auf jeder zweiten Standgrenze ftehen. Die Krippenböcke werden an den hinteren Pfoften mittels Bankeifen an der Wand befeftigt, während die vorderen Pfoften zum Aufhängen der Lattierbäume dienen. Der Raum unter der Krippe bleibt entweder

Fig. 51.

OHR!

Doppelfenfter mit feitlichen Blechwangen.

Fig. 52.

mm

cm

im Boden aus 6 bis

■ |-,-| -, ", "i -,    l⁻i “i⁻,-, “i⁻," ’vr

~ ~n    -.-.-•-.-'-r,-

1 j j j j j ~ 1    r «1¹1¹1¹ Id C Ol ' IC¹ "CT'IcTO-

r ~ 1 ‘ i~~

■<-, ", -irrt—,-i-,- •—1

-I    -.-r-.-i-

T-,

- - ",    "• r    -r

;:3iB33E8333?E«TÖ?ES3±:3E3v

1 u    -i-i-' j.

ftarkem Bandeifen mit verfenkten Nagel-

Drahtglasfenfter mit oberem Lüftungsflügel und Blechwangen.

offen, oder er wird, beffer, an den dann fchräg zu [teilenden vorderen Pfoften wagrecht mit Brettern verfchalt. Im erfteren Falle tritt leicht das Feftliegen und Verletzen der Pferde ein, während die letztere Anordnung das bequeme Herantreten an die Krippe ermöglicht. Eine Verfchalung der lotrechten Vorderpfoften ift indes gefährlich, da fich die Pferde beim Freffen aus der Raufe daran die Kniee wund ftoßen. Die hölzernen Krippen haben trotz Eifenbefchlages keine lange Dauer; fie find nie ganz rein und fauber zu erhalten, faugen leicht alle Feuchtigkeit auf und verbreiten dadurch einen unangenehmen Geruch.

Beffer, dauerhafter und nicht teurer find die aus Ziegelfteinen gemauerten durchlaufenden Krippen (Fig. 53), deren Vorderwand aus hochkantigen, in Zementmörtel vermauerten Steinen hergeftellt wird. Die Krippe ruht auf einer durchlaufenden, in Kalkmörtel hergeftellten, fchrägen Mauerauskragung; beide erhalten einen glatten Zementputz.

Die Krippen aus hartgebrannten, befonderen Formziegeln, als Roll-fchicht in Zementmörtel hergeftellt, find den erfteren vorzuziehen. Die Haltbarkeit beider Krippen ift durch kleine Scheidewände aus Klinkern oder doppelten Dachziegeln in Zementmörtel auf jeder zweiten Standgrenze zu bewirken.

Als befte durchlaufende Krippen für Ackerpferdeftälle gelten folche aus 35

Steingutröhren, die in l,oom langen Stoßftücken entweder auf einer fchrägen Mauerunterftützung (Fig. 54¹⁷) oder auf ^ Stein ftarken, flachen Bogen ruhen (Fig. 55¹⁷), welch letztere auf jeder Standgrenze von kleinen Pfeilern unter-ftützt werden. Die Steingutkrippen werden feft unter- und ummauert und an der Vorderkante durch eine eichene, mit ftarkem Zinkblech übernagelte Bordfchwelle (Fig. 54¹⁷) oder durch ein L-Eifen (Fig. 55¹⁷) gegen Befchädigungen gefchützt. Infolge der feft eingebrannten Innenglafur und des halbkreisförmigen Profils find diefe Krippen vollkommen dicht, ftets leicht und fchnell {zu reinigen, ermöglichen den Pferden ein bequemes Freffen, find fehr dauerhaft und dazu billig. Die durchlaufenden Steingutkrippen können auch praktifcher und billiger dadurch unterftützt werden, daß man fie auf zwifchen den Standmitten in der Wand eingelaffenen fchwachen Krag-I-trägerchen in fchwebender Lage einbetoniert und unter

i«r

Fig. 53-

fiPji

__vül

Y/ÆyÆy////JIH

■mmm

• y/y//////////. f. •

V//.

Ziegelfteinkrippe.

Fig. 54-

HO

SÏ

kr- jy

i*

y-

ijf

o?/- -0/-

tf

'v/<y 'yy^

Glafierte Steingutkrippe auf fehräger Untermauerung¹⁷).

Fig. 55-

im Lichten weiten halben

cm

[— "■ 1^*-

JS

Wm

i

Steingutkrippe auf Bogen und Pfeilerchen¹⁷).

den Trägerchen, diefe gleichzeitig unterftützende, fchräge Rundeifen-Laufftangen zur Führung des Kettenringes anbringt

Fig. 56.

Krippen aus natürlichen Steinen, aus Kunftfandftein, Beton und Gußeifen werden nur feiten durchlaufend angeordnet, dagegen in befferen Ställen mehr in der Form von Krippenfchüffeln zur Einzelfütterung verwendet Von den natürlichen Steinen eignen fich nur der feinkörnige, harte Granit, der Kiefelfandftein und der Marmor, während alle weichen, grobkörnigen Steine wegen ihrer Poröfität bald von Näffe durchzogen werden und auch eine ftarke Abnutzung der Pferdezähne bewirken. Die Haufteinkrippen find von innen zu polieren, mindeftens zu fchleifen und gewähren eine leichte Reinigung und große Dauerhaftigkeit.

W/sWMZmm'

Hauftein-Krippen-mufchel auf Mauerauskragung 1S).

cm

Fig. 57-

Kunftfandftein und Beton find zu Krippenfchüffeln wohl geeignet, wenn zu ihrer Herftellung befter Portlandzement verwendet wird; Krippenfchüffeln aus innen glafiertem Steingut haben diefelben Vorzüge wie die durchlaufenden Steingutkrippen. Die Krippenfchüffeln erhalten eine länglichrunde oder rechteckige Form mit abgerundeten äußeren und inneren Ecken und Kanten und am beften nach oben verengtem Querfchnitt, um das Herauswerfen des Futters durch die Pferde zu verhindern. Die lichte Länge beträgt etwa 60 die lichte Breite 35cm und die Tiefe 25cm. Ihre Unterftützung erfolgt durch konfolartig ausgekragte, verputzte Ziegelfchichten (Fig. 561S), oder fie werden in den Umfaffungsmauern des Stalles fchwebend mit Zementmörtel eingemauert (Fig. 57¹⁸).

Up

Hauftein-

Krippenmufchel1S).

Die befte und deshalb befonders in herrfchaftlichen Pferdeftällen gebräuchliche Krippenfchüffel ift eine folche aus Gußeifen mit innerer Emaillierung und äußerem Afphalt-überzug. Ihre Befeftigung erfolgt in Ackerpferdeftällen gewöhnlich auf eifernen Bügeln (Fig. 58) oder auf gußeifernen Wandkonfolen. Diefe Anordnung empfiehlt fich aber für Krippenfchüffeln ohne vorderen Rundwulft nicht, da die Pferde fich an den fcharfen Krippenkanten leicht die Bruft befchädigen können. Deshalb werden folche Krippenfchüffeln in eine gegen das Benagen der Pferde mit Bandeifen oder Blechbefchlag gefchützte Eichenbohle eingehängt, die auf zwei eifernen Wandkonfolen ruht (Fig. 59), oder von fchrägen oder gefchweiften, wagrecht verfchalten Krippenböcken unterftützt (Fig. 601S). Einfacher und dauerhafter ift es, die Schüffel in eine glattgeputzte, fchräge Ziegelauskragung einzulaffen und oben gußeiferne, an der Vorderkante abgerundete Abdeckplatten anzubringen, eine in Militärftällen viel gebräuchliche Anordnung (Fig. 61). In Boxen oder Laufftällen finden gußeiferne Eckfuttermufcheln nach Fig. 62 zweckmäßige Verwendung, die mit vorderem, ftarkem Wulft verfehen find und freihängend angefchraubt werden.

Die Wandfläche über den Krippen muß zur leichten Reinerhaltung und zur Vermeidung fortwährender Ausbefferungen auf l,oo bis l,20m Höhe mit einem feften, wafferdichten, glatten Material bekleidet werden. In gewöhnlichen Arbeits-pferdeftällen ift ein Zement- oder Afphaltputz ausreichend; in Luxusftällen be-

Fig- 59-

Fig. 58.

.....850

A-.-

11

Gußeiferne Krippenfchüffel.

■

Gußeiferne Krippenfchüflel, in eine Bohle eingehängt.

kleidet man die Wände mit gut glafierten Verblendfteinen, mehr noch mit Steingut-, Mettlacher- oder Porzellanplatten oder fogar mit polierten Granit- oder Marmorplatten, die in ein Zementmörtelbett verlegt und oben wie unten mit Gefimsprofileifen eingefaßt werden. Für die Verblender und Platten find nur

Fig. 60.

Fig. 61.

1;|

** J-y

<§>

Gußeiferne Krippen-mufchel auf ge-fchweiften, verfchalten Krippenböcken ¹⁸).

Gußeiferne Krippenfchüffeln in Mauerauskragung. .

bläulich-grün) zu wählen, da alle hellen und

gebrochene Farbentöne (am beften ftark glänzenden, insbefondere die weißen Platten das Licht ftark brechen und den Augen der Pferde fchädlich find.

Die Raufen werden entweder durchlaufend aus Holz — als 'Leiterraufen oder aus Schmiedeeifen — als Korbraufen — angefertigt. Leiterraufen (Fig. 54) find nur in untergeordneten Ställen und meift in Verbindung mit Holzkrippen gebräuchlich und beftehen aus zwei runden, gehobelten, 8 bis 10cm ftarken Raufen-

20.

Raufen.

bäumen, in denen die 3cm ftarken, etwa 60cm langen Sproffen mit 9cra Zwifchen-räumen eingezapft werden. Über den Standgrenzen werden die Bäume noch durch 5

breite und 3

cm

cm

ftarke Scheidehölzer fefter ver-

bunden. Die Raufen liegen je nach der Pferdegröße 60 bis 80cm über der Krippe, ruhen in fchräger Richtung unter einem Winkel von etwa 30 Grad auf ftarken Bankeifen und werden in diefer Stellung alle 3,00 bis 3,50m mittels Eifen-ftangen an Wandhaken feftgehalten. Da die hölzernen Sproffen ftark benagt werden, fo verfertigt man fie beffer aus 13

Die hochliegenden Raufen haben den großen Übel-ftand, daß fie die Pferde zu einer widernatürlichen Aufrichtung des Halfes zwingen, die namentlich bei jungen, weichrückigen Pferden Senkrückenbildung veranlaßt, daß j den Pferden leicht Samen, Staub ufw. in die Augen fällt, | daß nicht zufagendes Futter herausgezupft und in die Streu getreten wird, und daß auch das Hineinbringen des Heues * in die Raufen unbequem und zeitraubend ift. Aus diefen Gründen verwendet man heute

allgemein in herrfchaftlichen und Luxuspferdeftällen, befon-ders in Verbindung mit Kaften-ftänden, gußeiferne Futtertifche, in denen Krippe, Raufe und Waf-fergefäß nach Fig. 64 angebracht find. In diefer Abbildung ift die Raufe als Hängeraufe, in Fig. 65¹⁹) als Stehraufe angeordnet; letztere ift etwas beengend und gibt leicht zu Verletzungen der Pferde Ver-anlaffung, fodaß fie fich weniger empfiehlt. Die Futtertifche haben an der Vorderkante einen ftarken Rundwulft, werden bei Lat-tierbaumftänden auf zwei gußeifernen Wandkonfolen (Fig. 64), bei Kaftenftänden mit feitlichen Befeftigungsfchuhen an den Bretterwänden

Fig. 62.

ftarkem, verzinktem Rundeifen.

Schmiedeeiferne Korbraufen (Fig. 63) haben eine un-verwüftliche Dauer, ermöglichen zudem die Einzelfütterung der Pferde und werden in belferen Ackerpferdeftällen heute faft allgemein angewendet. Sie haben die Form einer Viertelkugel und werden mit Steinfehrauben an der Wand

mm

■.i

befeftigt.

Eckfuttermufchel für Boxen.

Fig. 63.

780

-■'1

Wt—

Korbraufe.

Fig. 64.

1820

!...

y~

*k

:r

.430

A-

£_

kl

8-

Gußeiferner Futtertifch mit Hängeraufe.

Fig. 65.

fmm\

gl

Wm

11

Futtertifch mit Stehraufe¹⁹).

feftgefchraubt (Fig. 65¹⁹) und können unten mit fchräger Verfchalung oder beffer mit viertelkreisförmigem Eifenblechabfchluß

verfehen werden (Fig. 66 u. 67²⁰). In Boxen find Eckfuttertifche gebräuchlich. Einen folchen mit gußeiferner Hängeraufe (Heukaften), die zur Vermeidung des Feuchtwerdens des Heues bei langfamem Freffen feitliche Luftfchlitze befitzt und im Boden zum Durchfallen des Schmutzes auf das Stallpflafter durchlocht ift, zeigt Fig. 68²⁰).

Gegenwärtig wird, befonders in großen Pferdeftällen, wie es in Rindviehftällen fchon lange üblich ift, immermehr die auto-matifche oder Selbfttränke eingebaut, die fich auch hier recht gut bewährt. Eine folche Anlage mit über den Futtertifchen angeordneten gußeifernenTränk-becken, die oberen Waffer-zulauf, Füllkammer und Deckel-verfchluß befitzen, fodaß weder Schmutz noch Futterrefte in

Fig. 66.

Fig. 67.

Bf

'1

ft

'r!

_______i.

«pj

Futtertifch mit fchräger Verfchalung.

die Zuleitungsröhren gelangen können und die Pferde nur reines, und genügend temperiertes Waffer bekommen, wird u. a. von Hüttenrauch (Apolda) gebaut (Fig. 69²¹). Man verwendet entweder für je zwei Pferde ein Becken auf den Standgrenzen oder für jedes Pferd ein folches.

Futtertifch mit unterem Schutzblech ²⁰).

Fig. 68.

?”

MSI

MTW

II

■

■■ i -_:

lut

In neuefter Zeit hat man fogar den originellen Gedanken, die Selbfttränke für Pferde auch mit der Selbftfütterung zu verbinden, gelöft, und zwar in erfolgreicher Weife (Fig. 70 u. 71²²). Diefe von Juftinus Richter (Leisnig, Sa.) ausgeführte Anlage befteht zunächft aus einer durchlaufenden, fchmiedeeifernen, verzinkten Krippe, die für jedes Pferd durch Scheidewände in zwei Teile getrennt ift, von denen der eine das Kraftfutter, der andere das Heu aufnimmt, welch letzteres durch ein darauf liegendes Fallgitter gehalten wird und vom Pferd wie aus der Raufe ent-

nommen werden kann. Auf jeder Krippenfeheidewand, d. h. auf jeder Standmitte, befindet fich ein großes, zylinderförmiges, aus verzinktem Schmiedeeifen hergeftelltes Selbfttränkbecken, und auf der je zwei Stände trennenden Scheidewand fitzt ein

JI

Eckfuttertifch mit gußeiferner Flängeraufe ²⁰).

doppelter Futtergeber, der 6 Rationen Futter enthält, alfo für 2 Pferde je 3 Früh-, Mittag- und Abendfutter, das vom Wärter mit einer Schüttung

h-r^rr-

20)    Vergl. Fußnote 13.

²¹)    Vergl. Fußnote 10.

²²)    Mit Benutzung des von Juftinus Richter (Leisnig) freundlichft zur Verfügung geftellten Klifchees. Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

aufgeftapelt wird. Sobald die Pferde angebunden find, wird mit einem Griff der Futtergeber geöffnet, der ohne jeden Mechanismus und nach und nach nur foviel Futter an das eine Ende der Krippe fallen läßt, daß nicht nur ein

Fig. Co.

ŁL

^4-

ums

awgifc±L TtxS

:....... 1 :    . r -

Ai

mmiii

---------1 iig

:is

:~T~

TSSpSS

.aa -a-'

.

-•

Selbfttränkanlage ²¹).

Fig. 70 u. 71.

///

HOT

7;

2S

TV-,\\k\v.

aa

Pferdekrippe mit felbfttätiger Tränke und felbfttätigem Futtergeber²'²).

haftiges FreFfen und dadurch Verftopfungskrankheiten verhindert werden, fondern auch das Warmblafen oder Verunreinigen des Futters fortfällt.

Durch die Futtergeber foll außerdem faft alle Arbeit und für den Kopf und Tag lk° Hafer gefpart werden.

24,

Futterböden.

Fig. 74 u. 75.

ft

⁽—* ,f\ M |

cm

vK- • -Oft d---^

'S

<2

mHm

■ś<5 5?

.s I ^

'mm

WM.

Futterfchüttvorrichtung ²³).

muß hell und trocken fein, je nach der kürzeren oder größeren Länge des Stalles am Ende oder in feiner Mitte liegen, unmittelbar mit ihm verbunden und in der Trennungswand mit einem Fenfter verfehen fein, damit fie abends nur vom Stall aus beleuchtet werden kann. Für jedes Gefpann ift ein Futterkaften aus Holz oder geputztem Mauerwerk herzuftellen, der oft bei Ackerpferdeftällen in diefen felbft aufgeftellt wird. Die Futterkammer oder deren Vorflur fteht durch eine Treppe und eine Deckenklappe oder ftatt beider durch einen in einer Ecke angeordneten, maffiven befteigbaren Futterfchlot mit dem Futterboden in Verbindung. Den am beften im Dachboden zu fchneidenden Häckfel, ebenfo bei herrfchaftlichen Ställen den Hafer und die Kleie, läßt man durch Schlote, die aus Brettern, Mauerwerk oder Tonröhren gebildet werden, in die Kammer hinabfallen. Eine fehr praktifche, in einer Ecke der Futterkammer einzubauende Futterfchüttvorrich-tung für herrfchaftliche Ställe zeigen Fig. 74 u. 75²³). Sie befteht aus einem lxlm weiten Holzfchlot, der einen im Futterboden mit Einwurfklappe und Schutzgitter und am    |jjj

Kammerfußboden mit Rutfche und Flügel-    §

türchen verfehenen Heufchlot und zwei 20 weite Blechrohre zum Hafer-, Kleie- und Häckfelfchütten enthält, die mit befonderen Verfchlüffen zur Futterentnahme verfehen find.

Der Futter- oder Heuboden muß zum bequemen Unterbringen von Häckfelftroh und Heu mindeftens 2,50 bis 3,oom Durchfchnittshöhe erhalten. Hafer erfordert für ein Pferd und ein Jahr 10 im Schüttfläche und wird wegen des meift mangelnden Raumes und der nicht günftigen Lagerung über Stalldecken nicht häufig im Futterboden untergebracht. Streuftroh wird nur feiten im Futterboden aufbewahrt; andernfalls ift auf jedes Pferd etwa 5 bis 7cbm Raum zu rechnen, und die vorige Höhe ent-fprechend zu fteigern.

Damit die Futtervorräte ftets trocken lagern, nicht durch herabtropfendes Dachfchweißwaffer verderben, muß der Futterboden bei geringer Gebäudetiefe' bis etwa 10m, eine Bedachung (Satteldach) aus Pfannen auf Stülpfchalung oder aus Biberfchwänzen oder aus Falzziegeln, beide mit zwifchengelegten, abdichtenden Afphaltpappftreifen, erhalten, bei größerer Gebäudetiefe, von etwa 15m an, eine Bedachung aus Falzziegeln oder Schiefer und bei großer Gebäudetiefe eine folche aus doppel- oder dreilagiger Afphaltpappe, Pfannenblechen oder Holzzement. Alle Dächer find außerdem mit guter Entlüftungsvorrichtung zu verfehen. Zur bequemen Raumausnutzung müffen die Dächer je nach ihrer Steilheit einen Drempel von mindeftens 1,25 bis 3,50ra Höhe erhalten, der dann zur Anlage von Luftzügen und Heuluken dient. Die letzteren erhalten l,oom Breite, 1,80 bis 2,oom Höhe; fie find in etwa 12 bis 20m Entfernung voneinander möglichft nur über Stallfenftern anzuordnen.

Für herrfchaftliche und Luxuspferdeftälle empfiehlt fich befonders das Man-fardendach, das nicht nur fchöner wie das Satteldach ausfieht, fondern auch

22.

Knechte

kammern.

23-

Futter kammern.

Zum Anbinden der Pferde in Arbeitsftällen genügt meift ein in der Mitte ¹ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-der Krippe angebrachter Ring, woran der einfache Halfterftrick oder eine Kette befeftigt wird. In herrfchaftlichen und Luxusftällen, in denen die Pferde längere Zeit    zubringen    und    überhaupt lebhafter find,    würde    eine    derartige    Befähigung    durch    Einhauen in    den Strick oder die Kette    vielfach    zu    Verletzungen

Anlaß geben. Man begegnet dem dadurch, daß man an beiden Kaftenwänden die mit Filz umnähten, gewichtbefchwerten ledernen Flachzügel in gußeifernen Röhren ohne Rollen, die am oberen Ende verengt find, laufen läßt, fo daß

fich    die Anbindezügel immer    von

felbft    ftraff ziehen und jegliches    Ge-

räufch vermeiden (Fig. 72). Einfacher und praktifcher ift eine Rundeifen-ftange, die von der Mitte des Krippenrandes in fanfter Biegung nach der Umfaffungswand führt, auf der der Endring des Anbinderiemens leicht auf-und abgleitet (fiehe Fig. 58, S.31).

Eine ähnliche einfache Halfterführung ftellt Fig. 73 dar; hier wird der Riemen über zwei unter der Krippe oder dem Futtertifch befeftigte Rollen geführt und am unteren Ende mit einem Gegengewicht verfehen.

Außerdem ift über den Krippen überall ein Ring zum Anbringen einer fog. Hochhängekette erforderlich.

Anbindevorrichtungen der Pferde.

Fig. 72.

Fig- 73-

r.

jj

n|.-m j/ij

!i

Mil

'I

MH

Doppelte Halfterführung.

Halfterriemenführung.

eine fehr bequeme Raumausnutzung geftattet und fich billiger ftellt als Satteldächer mit maffiver Drempelwand.

Alle Dächer müffen eine einfache, holzerfparende, die bequeme und völlige Raumausnutzung ermöglichende Konftruktion mit tunlichft weiter Binderftellung und 0,70 bis l,oom breiten Oberhänden erhalten.

Für größere Acker- und Arbeitspferdeftälle empfiehlt es fich, den Futterboden fortzulaffen, den Stall dann mit einem gegen die Temperatureinflüffe gut ge-fchützten, flachen Dach (Deckendach) zu verfehen und eine befondere, vom Stall durch eine Brandmauer getrennte Futterfcheune in leichter Bauart am Stallgiebel anzubauen. Hierdurch wird wefentlich an Arbeit und Baukoften gefpart; die Vorräte liegen trocken, und die Ställe find feuerficherer als diejenigen mit Futterboden.

Die Gefchirrkammern dienen bei herrfchaftlichen Pferdeftällen zur Aufbewahrung von befferen Gefchirren, Sätteln, Zäumen, Decken ufw. und erhalten für jedes Gefpann etwa 10 bis 12<3m, bei größerer Gefpannanzahl entfprechend weniger Grundfläche. In geringen Kutfchpferdeftällen werden die Gefchirre meift in der Futterkammer, in Ackerpferdeftällen gewöhnlich auf der Stallgaffe an Haken oder Knaggen aufgehängt. Gefchirrkammern müffen trocken, gut beleuchtet, leicht lüftbar und in Luxusftällen mittels Kaminofens heizbar fein, um naffe Gefchirre, Sättel ufw. daran trocknen zu können. Die Gefchirrkammer liegt am beften neben der Kutfcherftube und in der Nähe des Stallraumes; mit letzterem darf fie aber nicht unmittelbar verbunden werden. Die Kammerwände werden zweckmäßig mit einer 2,20m hohen, glattgehobelten Bretterverkleidung aus Eichenholz in Naturfarbe gefirnift oder aus Kiefernholz oder Pitchpineholz, geftrichen oder gebeizt, verfehen. Bei einfacheren Einrichtungen hängt man jede Gefchirr-garnitur auf einem etwa 2,20m hohen und 0,80m breiten Wandbrett auf. Die Gefchirrträger beftehen ganz aus Eichenholz, aus Holz und Gußeifen oder aus Guß- oder Schmiedeeifen. Der Fußboden erhält Riemendielung oder beffer kleine Tonfliefen auf Betonunterlage. Die Türen dürfen nicht unter l,20ra breit fein, damit die Gefchirre nicht befchädigt werden. Größere Luxusftälle bedürfen auch noch einer mit der Gefchirrkammer verbundenen oder über ihr im Dachraum gelegenen Referve-(Sattel-) kammer. Zuweilen wird auch ein befonderer Gefchirrputzraum angeordnet und dann zweckmäßig über der Gefchirrkammer, mit der er durch eine genügend breite Treppe oder durch einen Fahrftuhl verbunden wird. Der Fußboden wird aus Zementbeton und entwäffert hergeftellt, und die Wände werden bis zur Decke mit Glafurverblendern oder -fliefen verkleidet und mit Gefchirrhaltern verfehen.

Außerdem ift ein Wandbrunnen mit vertiefter Nifche und Schlauchver-fchraubung am Auslaßhahn und ein Ofen mit Warmwaffergefäß vorzufehen.

Einzelne Fohlen bringt man in einem im Pferdeftall angeordneten 7,5 bis 10,o «m großen und umfchloffenen Laufftall, einer fog. Box unter, worin das Tier fich frei bewegen kann. Zur Züchtung edlerer Pferderaffen find indes befondere Einrichtungen erforderlich. Die hochtragenden Stuten werden in Laufftälle gebracht — auf preußifchen Staatsgeftüten zu je io bis 12 Haupt in einem 12 bis 14m im Quadrat großen Raum, worin in der Ecke beim Beginn des Abfohlens einer Stute eine Box mit beweglichen Hürden hergerichtet wird — und bleiben in diefem Raum mit den Fohlen 4 bis 5 Monate zufammen. Nach diefer Zeit werden die Fohlen abgefetzt und in befonderen, nach den Altersklaffen # getrennten Fohlenftällen untergebracht, in denen fie freie Bewegung erhalten. Je nach dem Jahrgang rechnet man 4 bis 5<im für den Kopf. Erft mit

25.

Gefchirr-

kammern.

26.

Fohlenftälle.

4) Wagenremifen, Karren- und Gerätefchuppen.

28.

Wagenremifen

im

27.

Gaftpferde-

und

Krankenftälle.

3 Jahren werden fie angebunden und an den Stand gewöhnt. Die Stallabteilungen find entweder bis zur Decke von einander getrennt oder in einem Raume vereinigt und dann durch 2,oo bis 2,20m hohe, unten maffive, oben nur aus Bretterverfchlägen oder eifernem Gitterwerk begehende Wände voneinander gefchieden. Krippen, bezw. Futtertifche find an den Wänden anzuordnen und alle Deckenftützen zu vermeiden. Jeder Stall erhält eine mit Lauf- und Bauchrollen verfehene Tür nach den für die einzelnen Jahrgänge häufig getrennten Tummelplätzen, die dann je 100 Fläche und eine folche Einfriedigung erhalten, daß die Fohlen fich daran weder befchädigen, noch darüber fpringen können. Bei großer Pferdezucht, auf Ge-ftüten, werden die Saugefohlen mit ihren Stuten, größere Fohlen, Geltftuten und Hengfte während des Sommers in fog. Paddocks untergebracht. Dies find in Gruppen meift als 4 Boxen unter einem Dach zufammengelegte Laufftälle von leichter, fchuppenartiger Bauart, die mit größeren, mittels Hecken-, Holz- oder Drahtzäunen eingefriedigten Tummel- oder Weideplätzen (Koppel) in Verbindung ftehen.

Ausführliches über Paddocks, Weide- und Tummelpätze fiehe unter b, 1.

Auf größeren Gütern wird zur Aufnahme der fremden, wie auch der eigenen kranken Pferde entweder ein, oder es werden beffer zwei befondere kleinere Stallräume angelegt, die weder unter fich noch mit den übrigen Stallräumen durch eine Öffnung verbunden fein dürfen. Am beften ift es, zur Vermeidung einer Übertragung der Seuchen, den Krankenftall als kleines Gebäude in ifolierter Lage auszuführen, wie Fig. 76 zeigt. Diefer Stall enthält 2 Boxen und einen dazwifchen liegenden Futterraum. Oft werden die Krankenftälle heizbar eingerichtet. Zweckmäßig wird auch ein Kühlftand angeordnet mit einem von der Stallgaffe nach der Krippenwand auf 30 bis 40cm Tiefe abfallenden Behälter mit Zu- und Abfluß für Waffer, der durch eine mittlere Querwand in zwei Abteilungen getrennt ift; diefe dienen bei Fußkrankheiten als Bäder. Holzkonftruktionen find in Krankenftällen zu vermeiden; die einzelnen Stände find durch maffive Wände zu trennen; alles Mauerwerk, auch die Decke, ift mit glattem Zementputz zu verfehen, damit alle Flächen gründlich abgewafchen und desinfiziert werden können.

Fig. 76.

Krankenftall.

qm

Sowohl auf größeren Gütern, als auch im Zufammenhang mit Stallungen für Luxuspferde find fog. Wagenremifen erforderlich, in denen Kutfchen, Schlitten, allgemeinen. unter Umftänden auch die Feuerfpritze und wertvolle landwirtfchaftliche Ma-fchinen untergebracht werden. In beiden Fällen find die Remifen entweder mit den Stallungen verbunden oder in einem befonderen Gebäude angeordnet.

So benutzt man vielfach das Erdgefchoß der Kornfpeichergebäude entweder ganz oder teilweife als Remife und bringt im letzteren Falle noch Räume für Brennftoff, Nutzholz, Geräte, die Gefchirrkammer ufw. unter.

Bei herrfchaftlichen Wohngebäuden bilden die Ställe für Kutfch-, Reit- und Rennpferde und die dazu gehörigen Nebenräume, die Wagenremife, die Kutfcher-wohnung ufw. meift ein befonderes Gebäude, das fog. Stallgebäude; auch der vor letzterem befindliche Stallhof ift nicht feiten vom übrigen Hofraum des Wohnhaufes getrennt²⁴).

**) Über die Stallgebäude für Luxuspferde in Verbindung mit Wohngebäuden fiehe auch Teil IV, Halbband 2, Heft 1 (Abt. II, Abfchn. 1) diefes »Handbuches".

Das Unterbringen der Erntewagen, Acker- und Düngerkarren, landwirtfchaft-lichen Geräte ufw. in den ringsumfchloffenen Remifenräumen würde in Rückficht auf ihre größere Anzahl und die erforderliche bedeutende Grundfläche zu koft-fpielig fein, und man errichtet für diefe Gegenftände offene, leicht konftruierte Schuppen, mit denen man auch häufig die Räume für Brennftoffe, Nutzholz,

Geräte ufw. verbindet.

Kutfchen und Luxuswagen find in den Remifen gegen trockene Zugluft,

Stalldünfte, Bodenfeuchtigkeit, unmittelbare Sonnenftrahlen, Staub und fonftige Unreinlichkeiten forgfältig zu fchützen, da diefe auf Holz, Leder, Metallteile, Lack ufw. fchädlich einwirken.

Die Wagenremifen der Luxuspferdeftälle dürfen nur durch einen gemein-fchaftlichen, gut gelüfteten Vorraum oder durch einen zwifchen ihnen liegenden ebenfolchen Flur mit ihnen verbunden werden, damit keine Stalldünfte in den Remifenraum eindringen; denn diefe fchlagen fich auf den Metallteilen und Ge-fchirren nieder, und ihre Gerüche teilen fich dem Polfterwerk der Wagen mit.

;g.

Die Größe der Wagenremifen ift von der Zahl und Größe der darin auf- Qr„ße der zuftellenden Kutfchen ufw. abhängig. Die letzteren werden meift von rückwärts wagenremifen. in die Remife gefchoben und ihre Deichfel entweder abgenommen oder hochgehoben. Wird die Deichfel nicht abgenommen, fo ift 2,50m mehr Länge zu rechnen.

Eine Kutfche ohne Deichfel ift 3,00 bis 3,80 m lang, 1,60 bis 2,20 m breit und 2,80 m hoch;

ein Schlitten ift 1,85 bis 2,50 m lang und 1,10 bis 1,25 ra breit;

eine Feuerfpritze, deren Deichfel nie abgenommen wird, erfordert einen 5,30 m langen und 1,60 m breiten Raum;

zwei Feuerfpritzen benötigen einen 7,00 bis 8,00 ra langen und 3,30 m breiten Raum.

und zwifchen den Umfaffungswänden und den Wagen ein

cm

In den gewöhnlichen Remifen werden die Wagen in einer zur Torwand parallelen Reihe aufgeftellt; zwifchen je zwei Wagen verbleibt ein Zwifchenraum von 50 bis 70 folcher von 60 bis 80cm.

In größeren Wagenremifen, befonders bei fürftlichen Marftällen, ftehen die Wagen in zwei und felbft mehreren Reihen, und ihre Abftände unter fich fowie von den Wänden müffen größer als die eben angegebenen fein, wenn hiftorifch intereffante Wagen zur bequemen Befichtigung aufgeftellt werden follen.

Die lichte Höhe der Wagenremifen beträgt mindeftens 3,20 bis 3,50 m, wenn die Wagen eingefchoben werden, und 3,70 bis 4,20 m, wenn der auf dem Bocke fitzende Kutfcher mit einfährt.

30.

Konftruktion

der

Die Umfaffungswände der Remifen beftehen am beften aus Ziegelmauerwerk, weniger gut aus Bruchfteinmauerwerk und aus ¹/₂ Stein ftark ausgemauertem Fachwerk. Der Spritzenraum muß mit maffiven Wänden umfchloffen und die wagenremifen. Decke womöglich gewölbt werden ; das Einfahrtstor muß 2,50 m breit fein.

Der Remifenraum foll tunlichft eine freitragende Decke erhalten, die durch abgefprengte Holzunterzüge, durch Dachhängewerke, am einfachften und beften durch Unterzüge aus I-Trägern zu erreichen ift, da Deckenftützen beim unge-fchickten Einfahren der Wagen leicht angefahren werden, wodurch fie felbft und die Wagen Schaden leiden. Im Erdgefchoß der mehrgefchoffigen Kornfpeicher und in Remifen von befonders großer Tiefe find indes die Deckenftützen nicht zu vermeiden, und um diefe müffen 4 Stück hölzerne, fteinerne oder eiferne Prellpfähle angebracht werden (Fig. 77). Die durch die Stützenftellung abgegrenzten Remifenräume erhalten jeder für das Einfchieben der Wagen ein 2,20 bis 2,50 m breites und 2,80 bis 3,00 ra hohes, fich nach außen öffnendes Tor und für das

Einfahren auf dem Bock ein 3,oo bis 3,20 m breites und 3,30 bis 3,80 m hohes Tor. Die Remifentore werden aus Holz mit kräftigen Eifenbefchlägen und als Flügeloder Schiebetore hergeftellt.

Fig 77.

ooc>

......

«<

»O

Die Beleuchtung der Remifen erfolgt entweder durch verglafte Füllungen der Tore, beffer durch in den Umfaffungs-wänden hoch angelegte eiferne oder Glasbaufteinfenfter; große Remifen erhalten auch wohl Deckenlichterhellung.

Wagenremife im Erdgefchoß eines Kornfpeichers.

Der Fußboden befteht in gewöhnlichen Remifen aus Feld-ftein-, beffer aus Kopffteinpflafter. Für beffere Remifen muß aber ein fich leicht reinigender und dichter Fußboden gewählt werden: entweder ein hochkantiges Klinkerpflafter in Zementmörtel, noch beffer eine 12 bis 15 cm ftarke Zementbetonfchicht.

cm

Remifen im Zufammenhang mit Wohnungen und für Luxuswagen erfordern ein geräufchlofes, weiches Pflafter. Hierzu empfiehlt fich ein 2,5 ftarker Hartgußafphalt-Eftrich oder Dörritpflafter, am beften aber teuerften ein Eichen- oder Buchenholz-Klotzpflafter, alle auf Betonunterlage.

31-

Reinigen der Wagen.

Werden die Wagen in der Remife gereinigt, fo muß der Fußboden zum Abfluß der bedeutenden Waffermenge entweder Gefälle nach den Toren hin oder beffer nach einem oder mehreren in der Remifenmitte gelegenen gußeifernen Ablauftöpfen mit Geruchverfchluß erhalten, von denen aus das Spülwaffer durch eine unterirdifche Tonrohrleitung abgeführt wird.

Zuweilen wird vor der Torwand ein genügend ausladendes Glasvordach angeordnet, unter dem die Wagen gereinigt werden. Bei reicheren Anlagen erhält ein größerer Teil des Stallhofes zum gleichen Zweck eine Überdachung, die auch entweder ganz oder zum Teil mit Roh- oder Drahtglas eingedeckt wird. (Siehe Fig. loi, S. 52.)

32-

T , Während die Ernte- und Düngerwagen, die Mafchinen und Geräte auf

Karren- und

Qeräterchuppen kleineren Höfen zuweilen auf den Scheunen- und Stalltennen untergebracht im allgemeinen. wercjen^ erf₀lgt auf größeren Höfen ihre Einteilung in offenen, auf Holzftielen ruhenden, leicht gebauten Schuppen. Mit diefen werden dann noch häufig die Werkftätten für einen Stellmacher und Schmied, ferner ein Antriebs- und Arbeitsmafchinenraum, ein Wageraum nebft Brückenwage, die Feuerfpritze, ein Krankenftall und Lagerräume für Brenn- und Nutzholz, Kohlen, Kraftfutter und Kunftdünger ufw. zweckmäßig in Verbindung gebracht.

Zuweilen wird über dem Schuppen auch ein Drempeldachgefchoß errichtet, das dann als Kornfchüttboden oder zu anderen Zwecken dient.

Die Lage des Schuppens hängt von feiner Bauart und der Größe, von der Ausdehnung der freien Hoffläche und von den Himmelsrichtungen ab. Auf befchränkter, bezw. fchmaler Hoffläche wird man den Schuppen möglichft an einer Langfeite des Hofes errichten, während eine geräumige, bezw. breite Hofanlage die Errichtung des Schuppens in ihrer Mitte geftattet, aber in diefem Falle auch nur dann, wenn der Schuppen keine zu bedeutende Tiefe erhält und fich kein oder nur ein niedriger Bodenraum über dem Schuppen befindet, da eine zu große Tiefe und die Anlage eines hohen Dachraumes die Über-fichtlichkeit des Hofes erheblich ftören können. Die Schuppen find, mögen fie nun freiftehend oder an einer Hoffeite, bezw. als Anbau an ein anderes Gebäude errichtet werden, in ihrer Längsrichtung möglichft von Nordoft nach Südweft anzuordnen, damit der Schlagregen nicht unter die Trauffeite des Daches getrieben werden kann. Liegt eine Langfeite des Hofes nach Weft oder Süd-

weft, fo ift der an diefer zu errichtende Schuppen zur Abhaltung des Wetters an feiner Rückfeite in ganzer Höhe mit einer maffiven Wand zu verfehen, bezw. ift die Hofmauer zu erhöhen. Auch find die Schuppen in tunlichfter Nähe der Zugviehftälle anzuordnen.

Der Raumbedarf in den Schuppen richtet fich nach folgenden Maß-

33-

angaben:

Ein Erntewagen mit Deichfel ift 6,30 bis 7,50m lang, ohne diefe 3,80 bis 5,00m lang und 1,90 bis 2,20m breit.

Ein Düngerwagen mit Deichfel ift 6,30 bis 6,60m lang, ohne diefe 2,50 bis 3,10m lang und 1,90 bis 2,20 m breit.

Ein Pflug ift 2,50 bis 3,00m lang, 1,30 bis 1,60m breit.

Eine Egge ift 1,30 bis 1,90m lang, 1,30 bis 1,40m breit; Eggen werden hochkantig oder übereinander aufgeftellt und erfordern dann je 0,5 i“.

Eine Ringelwalze ift 1,50“ lang und 2,50m breit.

Eine dreiteilige Walze ift 2,20“ lang und 2,30“ breit.

Eine I3reihige Säemafchine ift 3,00“ lang und 2,25“ breit.

»    2,45 “    »

Eine breitwürfige Säemafchine ift 4,00“ lang und 4,00m breit. Im auseinandergenommenen Zuftande brauchen alle 3 die gleiche Breite; die Länge verkürzt fich um ¹/₄.

Eine Drillmafchine ift 3,00“ lang und 2,30“ breit.

Ein englifcher Heurechen ift 1,60“ lang und 2,70“ breit.

Eine Mähmafchine ift 6,00“ lang und 3,50“ breit. Auseinandergenommen erfordern auch diefe Mafchinen nur den halben Raum.

Ein Strohelevator ift 8,00“ lang, 2,40“ breit und 3,40“ hoch.

Eine Drefchmafchine ift 5,40“ lang, 2,50“ breit und 3,20“ hoch.

Eine Lokomobile ift 3,00“ lang, 1,50“ breit und 3,00“ hoch.

Die Stellmacherwerkftatt (Schirrkammer) erfordert 30 bis 351™, die Schmiede ebenfoviel Grundfläche.

Größe der Karren-und Geräte-fchuppen.

16

a 3,20 “    11

Der Nutzholzraum, an die Stellmacherwerkftatt angrenzend, wird je nach der Größe des Gutes 20 bis 40 qm, bei 7 bis 8ra Länge gewählt; Lagerräume für Kunftdünger und Kraftfutter erhalten je 10 bis 25 qm. Eine Klafter Brennholz erfordert 3,5 cbm Raum bei l,so bis 3,oom hoher Lagerung; 1 qm Grundfläche reicht für 1,8cbm. Zum Kleinmachen des Holzes ift 10qm Raumfläche erforderlich. Eine Klafter Torf erfordert 3,8cbmf eine Tonne Steinkohlen 2,2cbm Raum.

Die Bedachung der in Rede ftehenden Schuppen foll möglichft flach und leicht fein; deshalb ift das Doppel- oder dreilagige Pappdach, noch beffer das Siegener verzinkte Pfannenblechdach auf 2,5cm ftarker gefpundeter Schalung zu wählen. In Oftdeutfchland find auch die fteilen Holzfchindel- und Bretterdächer häufig gebräuchlich. Die Dächer erhalten zum Schutz gegen Schlagregen und Treibfchnee einen möglichft breiten Überftand, und die Binderfparren und Rahme müffen zur Sicherung gegen das Abreißen des Daches durch den Sturm mit den Pfoften und diefe mit ihren Steinfockein gehörig verklammert, bezw. verankert und die Sockel mit zwei oder vier Radabweifern umftellt werden-Die Dachtraufkante muß 3,00 bis 3,20“ vom Erdreich abftehen und 4,00“, wenn beladene Erntewagen untergeftellt werden follen. Die Binderentfernung beträgt zweckmäßig 3,00 bis 3,50 “, für Mähmafchinen ufw. 4,00 bis 4,50 “. Die Tiefe beträgt von Traufe zu Traufe bei einer Reihe Fuhrwerke ohne Deichfel 4 bis 5 “, mit Deichfel 6,50 bis 7,50 “, bei zwei Reihen hintereinander ohne Deichfel 8 bis 10 bei zwei Reihen mit Deichfel oder bei drei Reihen hintereinander ohne Deichfel 13 bis 15 “.

34.

Konftruktion der Karren-und Geräte-fchuppen.

Beifpiele guter Schuppendachbinder gewähren Fig. 78 bis 80. Alle haben eine zweckmäßige, freigefprengte Konftruktion und ermöglichen durch das ftützenlofe Innere das leichte Einfahren und Umftellen der Wagen. Der Binder in Fig. 78 ift mit Sparren-pfettendach konftruiert und fo hoch, daß beladene Erntewagen unterfahren können; die Sparrenpfetten geftatten das unmittelbare Aufnageln von Pfannenblechen. Der Binder in Fig. 80 ift für ein Pultdach konftruiert und der Schuppen mit Fachwerk-Rückwand gefchloffen.

Fig. 78.

8, OH ...4

zZ..2,90.—

...2,90 .v

r< —

5,70

4,00

ms um {f

Dachbinder eines Karren- und Gerätefchuppens.

ca. 7200 W. Or.

Fig. 79.

ul

JL ;

Der Fußboden der Schuppen erhält keine Pflafterung, ift aber unterhalb der Dachtraufe als Erfatz für fortfallende

il

Regenrinnen und Ablauf- % y.......

-jjt.....<

15

15

_L

3,0 ..

röhren mit einer gepflafter-ten Rinne zu verfehen.

15 IS)

s

CO

8,66

I«

tmm

<4TTf

Dachbinder eines Karren- und Gerätefchuppens.

ca. 7,50 w. Gr.

Arch.: Schubert.

Fig. So.

Die Lagerräume für Brenn-ftoffe, Nutzholz ufw. erhalten einen Lehmeftrich, diejenigen für Kunftdünger und Kraftfutter eine Ziegel-rollfchicht in Zementmörtel, die Stellmacher-werkftätte und Schmiede ein gutes Kopffteinpflafter.

Il

y.'O

Dachbinder eines Karren- und Gerätefchuppens.

ca. 7,50 W. Gr.

Arch. : Schubert.

Zweckmäßige Grund-rißbeifpiele ausgeführter Karren- und Geräte-fchuppen in Verbindung mit noch anderen Räumen und darüber befindlichem Dachboden zur Lagerung von Korn und zu anderen Zwecken ftellen Fig. 81 u. 82 dar.

Der Schuppen in Fig. 81 fteht allfeitig frei und enthält im Erdgefchoß einen Raum für 2 landwirtfchaftliche Mafchinen und 8 Wagen, einen Arbeitsmafchinenraum, einen Geräteraum, ein Kunftdüngerlager, einen Wageraum und die Bodentreppe. Das über diefen Räumen befindliche Dachgefchoß mit ausgemauertem Fachwerkdrempel dient als Schüttboden für 90 000 ks Getreide. Vor dem Wageraum ift ein kleiner Schuppen angebaut, der eine Brücken wage, einen Ochfenbefchlagftand und die Schmiede enthält.

Die Anlage in Fig. 82 ift an einer höher geführten Hofmauer errichtet und befteht in Berückfichtigung der Hofverhältniffe aus 3 verfchieden tiefen Teilen. Das Schuppengebäude

CSV

■f

0 'ET

Et 't

ji

!7

Ir

5S

b-------------

ff

ff

£

4ÎT-

“]r

::1f

!FT~

"ff

—-x-

____LL_

ïï

.i!

ff

Kt

§1°

UJ

!...

Ir*

ff

l;

7,,

. jj_____

it

!i

■I

ff

ÏI.JI

ff

1 jiferfli§.Cojjel .

-n

77:

IL

1;

T!

j..

-ff

sy

ff

____- .-Li---

rSTTTT

ff

= ■:

-rr

Fig. 81.

■fr

:iee:

I'

ff

«a

rff

TF

Efi

'"FT"

s?

CD

ff.

—x—

Tr

ii

Jj

'■F'

Ti

41

ff

09 'ST-

171 Ei

CO

lOfrrJT'

]7

1 3:

TT

ff

if

fj *j.........mVn

£

..Æ_

i.s

w"

m

"ff !

-4 2-

ff

! !

I ! ’-i 51 *11 x J1 I Î

ff

oio o"O

%k-

-4

.................Et '>..........

■ T n t 1 S

'0 V"

Karren- und Gerätefchuppen mit darüber befindlichem Kornfpeicher für ein Rittergut bei Sömmerda.

ca. V200 w. Gr.

Arch. : Schubert.

S'I-

S,25HC

HM

381

enthält zur ebenen Erde eine freiliegende Bodentreppe, einen großen Mafchinenraum, einen Holzfchuppen, drei Räume für 2 Jagdwagen, Eggen und Pflüge und für 4 Ackerwagen, fowie

einen maffiv umfchloffenen, überwölbten Krankenftall.

Im Dachgefchoß liegen über dem über dem Holzfchuppen und der

Mafchinenraum der Wäfche- und Einquartierungsboden Jagdwagenremife 2 Knechtekammern, und der übrige Boden dient zur Haferfchüttung. Das Dach hat überall die gleiche Tiefe des Mafchinenraumes erhalten, fodaß fein Überftand allmählich von links nach rechts an Breite zunimmt.

Fig. 82.

38,80

1.

Eif

i. Jds--²'⁵ -*j A C : < ! •

1.85

H tUnrć

|5 p

- ! : : Ph i

Holz

ScM

1 gWn-

t-... 2,54-1-.

.F

'10,0

=L

2jrćLU)ce)i Sti

Ig g eu,Pflüge etc. L......... 5,50...........,

A c tWi-lu/j t i

•|a'    ifÜ*    i

■ ■ 4,50......iE-2,75    2,65~-*.::i,'7ll->j

cifp. .2,75.

UL ¹

38,50

Karren- und Gerätefchuppen. ca. Vsso w- Gr.

Arch. : Schubert.

5) Beifpiele von ländlichen und ftädtifchen Pferdeftallgebäuden.

35-

Stall für Arbeits- und Kutfchpferde.

In Fig. 83 ift ein Teil eines großen maffiven Wirtfchaftsgebäudes auf einem Gute in Weftpreußen, der als Pferdeftall dient, im Grundriß dargeftellt.

Im Arbeitspferdeftall finden 16V2 Gefpanne zu je 4 Pferden in Längs- und Querreihen — gefpannweife in Ständen, die durch fefte Bretterverfchläge (Kaftenftände) voneinander ge-fchieden find — Aufhellung an durchlaufenden Zementkrippen und durchlaufenden eifernen Raufen; in den Stall eingebaut ift die Schlafkammer der Knechte und eine Schüttkammer für Häckfel; G, G find Futterkaften; H ift die Pumpe eines im Stalle befindlichen Brunnens.

Der Kutfchpferdeftall hat Lattierbaumftände mit eifernen Krippen und Raufen; daran fchließt fich eine Wagenremife und Futterkammer. Sämtliche Räume haben geftreckte Windelbodendecken.

Fig. 83.

Häcksel;

3.75 4    4.86.

cd

Oj

PutterL.^s..*

ndi

o-

CI

CD

—pj. ~CPT

■Wagen-

PH

Remise.

cn:

A teils

Stall

5Î3Î2-20

5 27......L.. 5.00....

5.00...1

^ c/ac

KneflitC

Ol

— ->

......8.95

W.

Pferdeftall auf einem Gute in Weftpreußen. Vboo Gr*

Fig. 84 ift eine Pferdeftallanlage mit Balkendecke auf einem Gute in

36.

Ställe

und Fohlen.

für Ackerpferde Pommern, worin 2 Stallräume für Ackerpferde, von denen je 4 Gefpanne zu je 3 Pferden in Querreihen ftehen, angeordnet find. Neben dem Kutfch-und Reitpferdeftall befinden fich Kutfcher-, Futter- und Gefchirrkammer. Ferner

find ein Gaftpferdeftall, ein Quarantäneftall für 5 Kühe nebft zugehöriger Futterkammer, ein Krankenftall für 2 Pferde und 2 Fohlenftälle vorhanden.

Fig. 84.

jf

|r -IPf er

■S'“0,s. ŚŁ

--—0-5 £?%

....: 4'8G    f..2'98.1s

y Km. echte

Häcksel.

> <-..«♦.....> ,

a_e_ J S i alle

.-17.70 |rr.

Futter

³4⁵S

ii!

JPoklen.-

......>1

6.29

teil

2?

Pferdeftall auf einem Gute in Pommern. 7500 w. Gr.

Stalle

5.50

Fig. 85 ift ein Teil eines großen Stallgebäudes auf einem Rittergute in Pofen, der als Pferdeftall dient und 12 Ackerpferde, 10 zweijährige und 10 dreijährige Fohlen aufnimmt

Die Ackerpferde Jind in einer Querreihe von 4 durch Lattierbäume getrennten Qefpannen aufgeftellt, und 1    haben nebft den in zwei

Laufftällen untergebrachten "i-    Fohlen ummauerte Steingut-

t    Krippenfchalen, auf Pfeilern

und Bogen ruhend, und fchmiedeeiferne Korbraufen erhalten. Die Stallgaffe erweitert fich an der Vorderfront zu einem Raum, in dem Futterkaften und Ge-fchirre untergebracht werden. Unter der vom Stalle und vom Hofe aus zugänglichen maffiven Bodentreppe fteht ein Bett wachthabenden Stallknecht.

Die Decke befteht aus brei-Zementbetongewölben zwifchen I-Trägern, die von gußeifernen Säulen unter-ftützt werden.

Fig. 86 ift der Grundriß eines auf I-Trägern und gußeifernen Säulen und Reitpferde, überwölbten Stalles auf einem fchlefifchen Gute.

Der Hauptraum dient zum Einftellen von 28 Ackerpferden

ftänden; daran ftoßen einer-

feits der Stall für 6 Kutfch- und Reitpferde, andererfeits Futter- und Gefchirrkammern; am rechten Giebel fchließt fich eine Wagenremife an.

Fig. 87 u. 88²⁵) zeigen die Vorderanficht und den Grundriß eines Ackerpferde- und Ochfenftalles auf einem brandenburgifchen Rittergut.

Fig. 85.

|R mm

tu.

kl. 3-^

Jj.

in-

1.....4,15 .....LJ

i -ja : : i

10/i i

ii r

y!.

C]

t a. 11 g ł s s e

s I

!    : \i A ir 1 e| i t

........1-4, ZO-J........

4,20

S Jl jf e ;I i .....L-4,........,

...4,0

•£5.02'"/

e Fohle

„r

20,80

T U t t E I g a. u g

Pferdeftall auf einem Rittergute in Pofen. 7₃oo w. Gr.

Arch. : Schubert.

für den

Fig. 86.

ii!

"jjA..,c k e| i |i— jPi-er ü e -j-' jjS t| a 1 1 j. H)

39.50 ■■

ten

!j«

..5.02[j.OTÜ4\2.33

*1

Wagen-Remis e.

37-

Stall für Acker-, Kutfch-

Pferdeftall auf einem Gute in Schlefien. 7*500 w. Gr.

in

Lattierbaum-

38.

Stall für Ackerpferde u.Ochfen.

Er enthält einen Raum für 16 Pferde (8 Gefpanne), eine Knechtekammer, eine Pferdefutterkammer, einen Raum für 32 Zugochfen und eine Ochrenfutterkammer und ift mit einem nur etwa Vs der ganzen Anlage einnehmenden Futterboden verfehen. Die Pferde find in einer Querreihe von 4 durch Lattierbäume getrennten Gefpannen und in zwei Längsreihen von je 2 Gefpannen aufgeftellt. Die Ochfen find in 4 Querreihen zu je 8 Haupt aufgeftellt, zwei Reihen an Krippen ohne Futtergänge und eine Doppelreihe an gemeinfchaftlichem Futtergang. Die zwifchen beiden Ställen gelegenen Futterkammern find durch einen gemeinfchaftlichen, befteigbaren Futterfchlot mit dem 177 im großen Futterboden verbunden, der über beiden Kammern und über der erften Standreihe und Stallgaffe des Ochfenftalles angeordnet ift.

Fig. 87.

3.

es

“Tee

Vorderanficht²⁰).

Fig. 88.

/'

6,25

en

cd

Knechtekam, <r>

4.

12,76

5-

Pferdestall

11,48

-y

V Pferde = Futlerkammer

'ii Ochsen = Futte.rkaTnm.er

O

l~

Ochsen- Stall

I!

B.

16,60

37,59

Grundriß.

Pferde- und Ochfenftall mit teilweifem Futterboden auf einem Rittergut in Brandenburg.

Vs00 W. Gr.

Arch. : Schubert.

In Fig. 8g u. 90²¹) find die Stallungen des bekannten Magafin du Bon-Marché in Paris durch Querfchnitt und Grundriß veranfchaulicht.

Des befchränkten Raumes wegen wurde die Stallanlage zweigefchoffig ausgeführt. Die Krippen beftehen aus Hauftein; die Raufen find eiferne Korbraufen. Die Pferde find in Kaften-ftänden aufgeftellt. Der Fußboden der letzteren ift mit Ziegelfteinen gepflaftert, der übrige Fußboden mit Sandfteinpflafter verfehen. Die Jaucherinnen beftehen aus Granit und führen ihren Inhalt zunächft in eine Höhlung der gußeifernen Standfäulen und von da aus in den gemauerten Abzugskanal.

Die beiden gepflafterten Rampen, von denen die eine in den Stall des Kellergefchoffes, die andere in den darüber befindlichen Stall führt, haben eine Steigung von 1:67 erhalten.

Fig. gi ift der Grundriß eines Stalles für 3 Kutfchpferde, dem fich auf der rechten Seite die Kutfcherftube und ein gemeinfchaftlicher Futter- und Gefchirr-Luxuspferde. raum nebft Bodentreppe, auf der linken Seite eine Remife für 2 Wagen an-fchließen.

39.

Stall für Wagenpferde.

40.

Kleinere Ställe

für

k.T-v"

____/a

^ô+r

-M

æi

p'' î.

11

Fig. 90.

Fig. 89.

§§

fc-«r    t 'I

Pt flÉ • M

J.'

i9kwÈS

mu

v|

lit

■i

piumrü

E"".-.

-VE

'ÿjÿàgjÆg^â^rt^v^,

mmhi

ils

■■I

■■il

Querfchnitt.

IPV\ I I I I I I lilii

I v^ar.™

i--'

■i

F»

;i

i*

Grundriß.

MMÊëmmmgm

Pferdeftallungen des Magafin du Bon-Marché zu Paris²⁶).

Die Pferde ftehen in Kaftenftänden und haben gußeiferne Futtertifche erhalten. Die Stalldecke befteht aus Hohlziegel-Kappengewölben zwifchen I-Trägern; die übrigen Räume haben Holzbalkendecken erhalten.

Fig. 92 veranfchaulicht den Grundriß eines Pferdeftalles mit Kutfcherwoh-nung und Remife.

Der auf eifernen Trägern und Gurtbogen überwölbte Stall dient zur Aufnahme von je 2 Kutfch- und Reitpferden edler Raffe, deren Stände durch den Stallgang, der fich nach Norden öffnet und mit einem Windfang verfehen ift, voneinander gefchieden werden. Der Standfußboden ift mit Mettlacher Steingutfliefen gepflaftert; die Fütterungseinrichtung befteht aus gußeifernen Krippentifchen. Die Futterkammer und die Gefchirrkammer fchließen fich dem Pferde-ftall an; letztere enthält zugleich eine erhöhte Lagerftätte für die nächtliche Stallwache. Die zwifchen d^n beiden Kammern gelegene Treppe führt zum Stroh- und Heuboden, der fich auch über den Remifenraum erftreckt; letzterer bietet für 3 Wagen und 2 Schlitten genügenden Raum.

Die Wohnung für den verheirateten Kutfcher enthält einen Flur, eine Stube, die 'Küche und eine Kammer; unter den beiden letzten befinden fich überwölbte Kellerräume. Über der Kutfcherwohnung liegen im Dache, neben dem Bodenräume, eine Giebelftube und 2 Kammern für einen verheirateten Stallknecht.

Fig. 01.

..1.58

2.4B5

...1,39    ........15A-.

-i-

‘■j

80........

...2.41

a a nt i s c

C3

„Łil.

.5,46.

Si

4...

7'

pi.

.4,90

■i 4-

.....F

J.O.

Ff-

HB

fS...

,AL

Herrfchaftlicher Pferdeftall.

Arch. : Schubert.

Fig. g3 zeigt den Grundriß des zur Heckmannlchtn Villa in Berlin gehörigen Stallgebäudes²⁷).

Die Verteilung der Räume ift daraus ohne weiteres erfichtlich. Über dem Stallraum befindet fich der Heuboden, über der Wagenremife und der Wafchküche die Kutfcherwohnung; die rechts gelegene Wendeltreppe führt zu einem Ausfichtsturm. Sämtliche Räume des Erd-gefchoffes haben gewölbte Decken.

In Fig. g4 ift der Grundriß eines herrfchaftlichen Pferdeftalles mit Remife und Kutfcherwohnung dargeftellt.

Dem geräumigen, mit Kaftenftänden für 8 Kutfch- und Reitpferde verfehenen Stallraume fchließen fich die Gefchirrkammer und die Futterkammer an; zwifchen beiden liegt der Eingangsflur; er ift bei d mit einer zweiflügeligen, fich nach außen öffnenden Tür abgefchloffen und dient dadurch gleichzeitig als Windfang des nach Norden gelegenen Stallausganges. Die kleinen Räume fff werden teils zur Aufbewahrung von Stallgeräten, teils als Schlafftelle für die Stallwache benutzt; bei e befindet fich eine Wafferpumpe; g, g find Sitzbänke für das Stallperfonal.

Der Stallraum hat 4m lichte Höhe und Balkendecke, deren Unterzugsftützen an den betreffenden Stellen gleichzeitig als Standfäulen benutzt werden. Das Gebäude enthält ferner eine Wagenremife und die Wohnungen für 2 verheiratete Kutfcher.

In Fig. g5 bis 97 ift ein herrfchaftliches Stall- und Remifengebäude in L-förmigem Grundriß dargeltellt²⁸).

Fig. 92.

Fig. 93-

Fuit er

Stall.l

W a jb

e n-

T³ B e Ttijji s

l ii

Ku t s cli er

Waschküche |R e m i

für 3

Wagen n\S

Puf;

Wohnu ng.j

paasai

Luxuspferdeftall.

¹/boo w. Gr.

Stallgebäude der Villa Heckmann zu Berlin²⁷). 'koo w. Gr.

Arch. : Lucae.

Der Grundriß (Fig. 95) zeigt einen Stall für 3 Pferde, eine Remjfe für 3 Wagen, eine Haferkammer, eine Burfchenftube und einen Raum für Holz und Koks; über dem Stallraum befindet

fich der Heuboden. Einen Querfchnitt durch die beiden letzteren Räumlichkeiten gibt Fig. 96. Der Stallhof ift durch eine Einfriedigung völlig abge-fchloffen; Fig. 97 zeigt den Stall im Schaubild.

Fig. 98 bis 101 veranfchaulichen 4 größere Stallanlagen für herrfchaftliche Reit- und Wagenpferde.

Die in Fig. 98 ²⁹) abgebildete Anlage ift mit ihrem halbringförmigen Grundriß der eigentümlichen Geftalt der Bauftelle fehr glücklich angepaßt.

Der Stall- und Remifenbau zu Locquéran (Fig. 99³⁰) befitzt eine r-i-förmige Grundrißbildung; in deren einfpringenden Ecken ift je eine Vorhalle angeordnet, von der man nach den Ställen, den Wagenremifen, den Sattel- und Gefchirrkammern ufw. gelangen kann; die Remife für fremde

Wagen dient zugleich als Trockenraum.

Fig. 100 zeigt ein herrfchaftliches Pferdeftallgebäude mit Kutfcherwohnung und Remife ufw. von gleichfalls n-förmiger Grundrißbildung. Es enthält in dem als höheren Mittelbau behandelten Stallraum 8 Kaftenftände und 2 Boxen für Kutfch- und Reitpferde. Auf der rechten Stallfeite liegen ein Wagenwafch-raum, ein Geräte- und Apothekenraum, fowie eine Remife für 7 Wagen, auf der linken Seite ein Gefchirrwafchraum, eine Bodentreppe und ein Durchgang zur Düngergrube, fowie eine Kammer für Fahrgefchirre, eine Sattelkammer und eine Diele, welche die Treppe zur Kutfcherwohnung, fowie Bad und Abort aufnimmt, und fchließlich ein Leute-Eßzimmer, Büro ufw. Über dem Stall liegt der Heuboden, und über der Fahrgefchirrkammer, der Sattelkammer, dem Gefchirrwafchraum und der Diele befindet fich die Wohnung des erften Kulfchers. Über dem Leute-Eßzimmer liegen noch 2 Stuben für je 2 Leute.

Die in Fig. 101 ³¹) abgebildete Stallanlage beginnt an der Straßenfeite mit einem großen Hofraume und einem einzigen Eingang, wodurch die Beauffichtigung wefentlieh erleichtert wird. Auf beiden Seiten diefes Einganges befinden fich Räume für Pferdegefchirre, Sättel ufw. und auch ein Raum zum Putzen diefer Gegenftände. Hieran fchließen fich an beiden Seiten mit

Fig. 94.

e'

Ku t Wo h

scher nu n g

Ge schirr

41.

Kilts

eher

Größere Ställe

V/ a g e n -

l.i;Flurd

für

Luxuspferde.

ohnung

’utte.r

Herrfchaftliche Stallanlage.

¹!hoo W. Gr.

Fig- 95-

Hafer ^Bursch

F--v

:T>oh

ta:

TF

Grundriß des Stallgebäudes in Fig. 96 u. 972S).

Vsoo w. Gr.

ss) Nach: Architektonifches Skjzzenbuch. Heft 153, Bl. 4. *⁹) Nach: Moniteur des arch. 1883, S. 131, PI. 51.

⁵⁰) Nach : Le recueil d'architecture, 7e année, f. 15.

³¹) Nach : Moniteur des arch. 1872, S. 217 u. PI. 45. Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

Rohglas eingedeckte Schutzdächer, unter denen die Reinigung der Kutfchen ufw. vorgenommen wird; fie find unmittelbar vor den beiden Wagenremifen gelegen.

Fig. 96.

J1Ę

Schnitt nach A—B in Fig. 95.

3p§ü

¹

Nebenräume der Pferdeftälle.

²

Knechtekammern follen für jeden Knecht 5 bis 6<Jm Grundfläche erhalten;

³

auf ein Gefpann von 2 fchweren oder ein folches von 4 leichten Pferden wird

⁴

ein Knecht gerechnet. In herrfchaftlichen Pferdeftällen werden eine Kutfcher-

⁵

ftube von 12 bis lö^"¹ Grundfläche und etwaige Nebenräume für Reitknechte,

⁶

Stallburfchen erforderlich. Häufig wird auch eine Wohnung für einen ver

⁷

heirateten Kutfcher angelegt, die dann mindeftens aus einer Stube von etwa 16

⁸

bis 18«m, einer Kammer von etwa 12<im und einer Küche von etwa 8 bis ICH“

⁹

beftehen muß und gewöhnlich über dem Stall angeordnet wird.

¹⁰

Die Kammern müffen hell und freundlich fein und unmittelbar an den

¹¹

Pferdeftall, d. h. an die Stallgaffe angrenzen, befonders in Ställen für Hengfte und

¹²

tragende Stuten, damit das Perfonal alles hört, was im Stalle gefchieht und fo-

¹³

fort Abhilfe fchaffen kann. Aus diefem Grunde ift auch in der Trennungs

¹⁴

wand ein kleines Fenfter anzulegen, durch das der Stallraum in der Nacht

¹⁵

überfehen werden kann. Eine bedeutende Raum- und Koftenerfparnis ergibt fich

¹⁶

durch die Anlage der Knechtekammer über der Futter- oder Gefchirrkammer, indem man die letztere niedriger als den Stall macht, die Decke der Knechte

¹⁷

kammer etwas höher als die Stalldecke anordnet und den Stall mit der Kammer

¹⁸

durch in ihren Wänden angeordnete Fenfter in Verbindung bringt. In Acker-pferdeftällen wird häufig auch nur im Stalle felbft durch Latten oder eine Bretterwand ein Verfchlag hergeftellt, der das Bett für einen Knecht aufnimmt.

¹⁹

Die Futter- oder Häckfelkammer erhält mindeftens IO¹*¹¹¹ Grundfläche, bei größerer Pferdezahl indes durchfchnittlich 0,6 bis l,oi'n für jedes Pferd. Sie

²⁰

) Vergl. Fußnote 13.

²¹

2Gj Fakf.-Repr. nach: Encyclopédie d'arch. 1877, S. 47, PI. 419 u. 439.

ii 1

*iibsŁ

Fig. 97.

JâÊL. mm 4i

WÈÊL

fr

JL

T-'

,

:’ÉË

fe Ł

-, ■

Zi

PS

li®

ÉllWgBMB

ML.

iS

lill

MéSÊË^i

=^-T 7 £?tfi

-Ji

m.. ■ *

ÉËS^Ili

Schaubild.

Stallgebäude zu Worms²⁸).

Arch. : Strigler.

Der breite Durchgang zwifchen den beiden Remifen führt zu einem kleinen Nebenhof, an deffen rechter Seite eine Niederlage für Stallmift, an deffen anderer Seite ein Laboratorium fich befindet, worin Waffer gewärmt, das Pferdefutter vorbereitet ufw. wird. Von diefem Hofe aus ge-

Fig. 98.

Ici:

'SZT.'i

Æ

MÈ

Uâ

Cl

;'. ~ '

l&â

•'X :

'/T'V''

Geschirr ^ ^Kammer

iXag e n-

Remis e.

rx

Schutzdach

m.

! ox

ggSjj Eingang

Êÿ

Stall

|p

l§g§|

Es

ùk?

»«a:

oxYlgi

Stall

pl e schirr tammer..

Xi

....

.. v >

*!» «,

'ÜÊ

3fS

Wage ru^

Remise

<1

S c hutz d a c h.

YX-

É HD

É b tas É

Stall- und Remifenbau des Schloffes Neuflize²⁹).

Arch. : Goffet.

Fig. 99.

S t a 1 |l

ür f r e ride P f e r dje 1

ûr 2 Kühe

Wa'rter

[Gj^-chirr

■f

X-

S t a 1 J ' f ü ir 8

erde

.x 'ïf Æk

"<K >€r

X X» i hof

urchgang A

R b m i s e- W iür fremde fl Wagen f|

V''

.-t;

'X

■Wa s ch kli chel

Herrfchaftliche Stallung zu Locquéran³⁰).

Arch. : Rivalen.

langt man links und rechts mittels kleiner Treppen zu den Speiferäumen des Stallperfonals, die über den Wagenremifen errichtet find, und fchließlich in den fehr geräumigen Pferdeftall, der 18 Kaftenftände und 4 Boxen enthält; darüber befindet fich der Futterboden.

Diele.

—\o &

«r

Kammer Jurg

, GD

* Sao. ____l

Fahrge5chirre[.

ac- t-A '

; s»

m

iE

Sattelhamme'n

Geschirr-

----5,00-h----»

Waschraum. F

Fig. îoo.

v vj v ik/¹

»— =ę= = ==== =

g NjPjWeifStall.Y

YYYY

-Y- 3

- 3,00 L _

o¹

vO

£-350-

Wa^eri

......5,oo_.

Waschrau.m

- -I---5,00------

Geräte Raum oj und ^Apotheke ■

Leute- 9. Esszimmer.!

------5,00—■>

si

Vorraum

Çoo

BiircY

i-

\mà

Terrasse.

Herrfchaftlicher Pferdeftall mit Kutfcherwohnung und Remife.

Vaoo w. Or.

Arch. : Blumberg &■ Schreiber.

Fig. 101.

— spmj Il 3 ït Glasdach

iâ =3 fl 2um Setnigen W=£jjTn-k P^2JT 1er Wag en.    ' J

<1

Box

iriirâoto

-..c

Stall

P I ! r il

li

sS

aatteUtammer

I)

1

G 1 a s fl 3 cil z urn R einig en der Wagen

Mist

B ox

B ox

l! 500

10 387050321 0

H11¹1¹1¹1¹1 M-H-r+r-r

10

15

200

Stallungen des Marquis von Hertford³¹). Arch. : de Sanges.

Literatur

über „Ställe für Arbeits-, Zucht- und Luxuspferde; Wagenremifen".

a) Anlage und Einrichtung.

Stables and horfes. Builder, Bd. 17, S. 724.

Pferdeftälle. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1861, S. 137.

Miles, W. Der Pferdeftall etc. Frankfurt 1862.

Knightley, Th. E. Stable architecture. London 1862.

Stables. Builder, Bd. 22, S. 365.

Heldberg. Anlage von Stallungen für Luxuspferde. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1865, S. 19.

Zacharie. Des écuries de luxe. Moniteur des arch. 1872, S. 218.

Hochwächter, v. Der Bau und die Einrichtung von Pferdeftällen. Romberg's Zeitfchr. f. pract. Bauk. 1873, S. 317.

Lanck. Des grandes écuries. Encyclopédie d'arch. 1873, S. 94.

Bose, E. Études fur les écuries et étables. Encyclopédie d’arch. 1873, S. 121,133,137,155; 1874, S. 22. Weber, C. Das Pferd und deffen Wohnung im Intereffe der Qefundheitspflege des Menfchen.

Deutfche Viert, f. öff. Gefundheitspfl. 1875, S. 366.

THAER-Bibliothek. Bd. 32: Der Pferdeftall, fein Bau und feine Einrichtung. Von F. Engel. Berlin 1876. — 2. Aufl. 1891.

Deutfche bautechnifche Tafchenbibliothek. Heft 34: Der Pferdeftall in feiner baulichen Anlage und Ausführung, fowie inneren Einrichtung. Von C. E. Jähn. Leipzig 1877.

Durand, E. Écuries et greniers à fourrages. Gaz. des arch. et du bât. 1878, S. 88.

Müller, C. F. & G. Schwarznecker. Die Pferdezucht etc. Bd. 2: Racen, Züchtung und Haltung des Pferdes. Von G. Schwarznecker. Berlin 1879. S. 562.

De la conftruction et de Vaménagement des écuries. La femaine des conft., Jahrg. 6, S. 341, 366, 498, 546, 571 ; Jahrg. 7, S. 42.

Stall- und Gefchirrkammer-Einrichtungen von F. A. Herbertz, Köln am Rhein. Rigafche Ind.-Ztg. 1884, S. 205.

Inftallations d'écuries. La femaine des conft., Jahrg. 10, S. 77.

Die Einrichtung von Pferdeftällen und Gefchirrkammern. UHLAND'sTechn. Rundfeh. 1889, S. 269, 275. Böckmann, W. Luxus-Pferdeftälle und Pferde-Ausftellungen. Deutfche Bauz. 1892, S. 62, 69. Fammler, F. Amerikanifche Pferdeftallungen. Bauing.-Ztg. 1904, S. 369.

Amerikanifche Stallanlagen. Architektonifche Rundfchau 1904, S. 9.

Revolutionary ideas in ftable architecture. Architects’ and Builders’ magazine, Bd. 39, S. 115. Ziegler, W. Bau und Einrichtung moderner Pferdeftallungen. Deutfche Bauz. 1907, S. 96, 102, 134.

Couturand, P. Inftallation des écuries. La conftruction moderne, Jahrg. 27, S. 210, 213, 223, 247.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Pferdeftall im Palais Königsmark zu Berlin. Romberg's Zeitschr. f. pract. Bauk. 1867, S. 277. Über einen Pferdeftall für 4 Luxuspferde. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1868, S. 101, 111. Stables, Walton, Surrey. Builder, Bd. 26, S. 658.

English f tables in the Eaft. Builder, Bd. 29, S. 184.

De Sanges, L. Écuries du marquis de Hertford. Moniteur des arch. 1872, S. 217, PI. 45. Écuries de courfes à Chamant. Encyclopédie d’arch. 1873, S. 167 u. PI. 118,119,129,144, 147, 152, 153. New f tables for A. Manfer, Lampits. Building news, Bd. 27, S. 458.

Écuries de Pendley Manor, Tring. Gaz. des arch. et du bât. 1877, S. 100.

New ftables, Crown ftreet, Soho. Builder, Bd. 34, S. 365.

New ftables, etc., Great Marlow. Building news, Bd. 31, S. 150.

Écuries dans une maifon de factage, à Londres. Gaz. des arch. et du bât. 1875, S. 101.

Écuries du magafin du Bon-Marché, à Paris. Encyclopédie d’arch. 1877, S. 47 u. PI. 419,428, 435,439. Destors. Écuries et remife, à Mireville. Moniteur des arch. 1877, PI. 45.

Choquin. Écuries à Maçon. Moniteur des arch. 1880, PI. 39.

New ftables for the Marquis of Londonderry. Building news, Bd. 40, S. 548.

St ab ling, etc., Mili Hill, Bolton. The architect, Bd. 27, S. 327.

Stables and coachman’s houfe, Windfor. Building news, Bd. 45, S. 608.

Hôtel à Paris rues Molitor et d!Erlanger; communs. Moniteur des arch. 1883, PI. 18.

Engel. Stall für Reit- und Kutfchpferde. Baugwks.-Ztg. 1884, S. 269.

New ftables, Sefton park, Liverpool. Builder, Bd. 46, S. 211.

PL 1-8.

Stables at Afhburn Mews, South Kenfington. The architect, Bd. 31, S. 177.

Daly, C. L’architecture privée au XIXe fiècle. Paris 1872. ie férié, Vol. 1er, Sect. 3 Stall- und Remifengebäude der Actien-Bierbrauerei Marienthal in Wandsbeck. Baugwks.-Ztg. 1874, S. 112.

Die Pferdeftälle der K. Poft zu Berlin. Baugwks-Ztg. 1877, S. 580.

The Red houfe ftables. Building news, Bd. 47, S. 544.

Friebus. Pferdeftall- und Remifengebäude auf dem Grundftück des Bankdirektors Herrn R. Lesser, Berlin. Baugwks.-Ztg. 1885, S. 878.

Dépendances de l’hôtel A-M à Epernay. Encyclopédie d’arch. 1885, S. 81 u. PI. 1026, 1027.

New ftable and véranda, New York. Building, Bd. 3, S. 43.

Stable for a Jummer refort. Building, Bd. 3, S. 174.

Stable for R. Martin, Efqu., South Orange. American architect, Bd. 18, S. 223.

Maifon de campagne à St. Germain. Communs. La conftruction moderne, Jahrg. 1, S. 402 u. PI. 64.

Écuries et remifes à Sarreguemines. Revue gén. de l'arch. 1886, S. 258 u. PI. 69-70.

Stable buildings, Bracknell. The architect, Bd. 35, S. 221.

New ftables, Ingeftre hall. The architect, Bd. 36, S. 37.

Engel, F. Pferdeftälle auf Dominium Alt-Storkow, bezw. Selchow. Baugwks.-Ztg. 1887, S. 446. Engel, F. Pferdeftall auf einem Rittergute in Mecklenburg. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1887, S. 8g.

Camut, E. Bâtiments de fervice, écuries du château de Val. La femaine des conft., Jahrg. 11, S. 438. Cottard. Écuries et communs. La femaine des conft., Jahrg. 12, S. 320.

New ftabling, Drayton Mews. Building news, Bd. 53, S. 669.

Écuries du chateau de Baclair. La femaine des conft., Jahrg. 12, S. 354.

Lethorel, L. Écuries et remifes, rue Gros à Paris. La femaine des conft., Jahrg. 12, S. 428. Vigneulle. Écuries et remifes, à Paris. L'architecture 1888, S. 244.

Houfe at Coombe, near Shaftesbury. — Propofed ftables. Builder, Bd. 54, S. 304.

Stables, Didsbury, near Manchefter. Builder, Bd. 54, S. 340.

Defign for ftabling for a country manfion. Builder, Bd. 55, S. 396.

Stables near Richmond. Building news, Bd. 55, S. 706.

Écuries à X .. ., près de Bolbec. La femaine des conft., Jahrg. 14, S. 258.

Stowell park, new ftables. The architect, Bd. 41, S. 339.

Engel. Fohlenftall auf dem Dominium Pempowo. Baugwks.-Ztg. 1890, S. 384.

Ecuries et remifes à Lille. La conftruction moderne, Jahrg. 5, S. 237.

Stables, Oxford, Kent. Builder, Bd. 59, S. 188.

Stabling, Lee's Mews, Grosvenorfquare. Building news, Bd. 58, S. 375.

Trolliet. Chateau à Thune. La femaine des conft., Jahrg. 16, S. 231.

Ecurie et communs d'un hôtel, rue Fortuny. La femaine des conft., Jahrg. 16, S. 256.

Pferdeftall auf Domaine Saalau, Oft-Pr. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1892, S. 109.

Écurie et remife. La femaine des conft., Jahrg. 17, S. 208.

Stables, Pewsham, Wilts. Builder, Bd. 63, S. 70.

Beech Holme ftabling, Colwyn bay, North Wales. Building news, Bd. 63, S. 595.

Les écuries du concours hippique. La conftruction moderne, Jahrg. 9, S. 379.

The ftables, Graythwaite hall, near Windermere. Builder, Bd. 69, S. 421.

Pferdeftall mit mehreren Stockwerken der Great Northern Railway zu London. Oeft. Monatsfchr. f. d. öff. Baudienft 1896, S. 318.

HaybäCK, C. Stallgebäude in Gießhübl-Sauerbrunn. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1896, S. 3. Stables at Bickley hall. Building news, Bd. 72, S. 559.

Myopia hunt-club ftables, Hamilton. American architect, Bd. 55, S. 47.

Stable for Mrs. Elliot F. Shepard, Scarborough on-Hudfon. Architecture and building, Bd. 26, S. 151.

Herrfchaftliche Stallgebäude in Dresden. Deutfehes Baugwksbl. 1898, S. 1308.

Moderner Pferdeftall. Uhland's Techn. Rundfchau 1898, Gruppe IV, S. 40.

Boileau, L.-C. Écuries et manutentions du Bon-Marché, à Paris. Nouv. annales de la conftr. 1899, S. 1.

Bau eines Rennftalles für 60 Pferde in Weil bei Eßlingen. Baugwks.-Ztg. 1901, S. 1575. Stallgebäude mit Kutfcher- und Gärtnerwohnung auf dem Grundftück des Verlagsbuchhändlers Langenscheidt in Wannfee. Berl. Architekturwelt, Jahrg. 6, S. 228, 229.

Hunting ftables, Fofton Hall. Building news, Bd. 88, S. 821.

Stallgebäude in Nikolasfee, Teutonenftraße 14. Berl. Architekturwelt 1906, S. 369.

Architektonifches Skizzenbuch, Berlin.

CO lfl ^

Remifengebäude in Heft 87, Bl. 6.

Lambert & Stahl. Privat- und Gemeindebauten. II. Serie. Heft 2, Bl. 1 u. 2: Stallgebäude den*Villa Campiche in Zürich; von Colin.

Schönermark, G. Die Architektur der Hannoverfchen Schule. Hannover.

Jahrg. 2 (1890), Taf. 11, 12: Pferdeftall für 4 Pferde nebft Kutfcherwohnung in Reinbeck bei Altona; von A. Winkler.

Architektonifche Rundfchau, Stuttgart.

1890, Taf. 48: Stallgebäude für Herrn R. Lesser in Berlin; von Gebr. Friebus.

1897,    Taf. 95: Stallgebäude des Herrn A. Färber in Burtfcheid; von Ebhardt.

1898,    Taf. 85: Herrfchaftliches Stallgebäude mit Remife und Kutfcherwohnung; von Eisenlohr & Weigle.

1899,    Taf. 40: Stallgebäude der Villa von Seutter; von Drollinger.

1900,    Taf. 4: Herrfchaftliche Stallung mit Kutfcherwohnung in Stuttgart; von R. Reinhardt. Wülliam & Farge. Le recueil d'architecture. Paris.

Pferdeftälle mit, bezw. ohne Wagenremifen in: 2« année, f 33, 38; 3« année, f. g, 10, 75, 76; 4e année, f. 3; 6e année, f 61; 7« année f. 75, 76; 14e année f. 47; ige année /. 8, g.

b) Geftüte und Marftallgebäude.

Von Dr. phil. u.    Eduard Schmitt.

1) Baulichkeiten für Geftüte.

Die Pferdezucht umfaßt bekanntlich die auf beftimmte Ziele gerichtete Erzeugung und Aufzucht des Pferdes. Betreibt man fie in großem Maßftabe und hält an einem beftimmten Orte eine Anzahl von Hengften und Stuten nur zum Zwecke der Fortpflanzung zufammen, fo entfteht dadurch ein Geftüt oder eine Stuterei.

Die fog. wilden Geftüte, die weder eine auf höhere Kulturzwecke berechnete Paarung, noch eine fachgemäße Ernährung ermöglichen, und die halbwilden Geftüte, in denen wenigftens für die ungünftige Jahreszeit ein Unterkommen und Futter gewährt wird, füllen im vorliegenden nicht weiter berückfichtigt werden; erftere find in Europa gar nicht, letztere nur noch in einigen wenig angebauten Regionen Rußlands ufw. zu finden.

Zur Erzeugung von Kulturraffen find nur die fog. zahmen Geftüte brauchbar, da fie allein eine forgfältige Auswahl zur Paarung und eine zweckentfprechende Ernährung und Erziehung des Einzelwefens ermöglichen.

Je nachdem die Geftüte vom Staate oder von Privaten unterhalten werden, unterscheidet man Staats- und Privatgeftüte.

Der Zweck, dem die Nachzucht dienen foll, kann ein verfchiedener fein. Landgeftüte follen, weil fie eigentlich blos Befchälerdepots find, im folgenden nur nebenbei berückfichtigt werden, ebenfo die militärifchen Zwecken dienenden Militärgeftüte; im wefentlichen werden fich die nachftehenden Betrachtungen auf die Zucht-, Stamm- und Hauptgeftüte und auf die fog. Hof geftüte beziehen. Erftere find Staatsinftitute, die Hengfte für die Befchälerdepots zu liefern haben; letztere find Privatgeftüte zur Erzielung des Pferdebedarfes fürftlicher Marftälle³²).

Die Stammgeftüte der Deutfchen verdanken ihre Entftehung den Ritter- und Klofterzeiten. Eine gefchichtliche Befchreibung diefer Anlagen ift zurzeit nicht mehr möglich. Das einzige, fchon vor der Reformation beftandene und durch die Verheerungen des dreißigjährigen Krieges und aller folgenden Heereszüge hindurch bis jetzt erhaltene ift das früher halbwilde Stammgeftüt in der Graffchaft Lippe, am füdweftlichen Abhange des Teutoburger Waldes, auf der fog. Senne. Nach der Reformation gingen die Kloftergeftüte ein ; dagegen entftanden nach dem dreißigjährigen Kriege an verfchiedenen Orten Deutfchlands andere, zum Teil jetzt noch beftehende herrfchaftliche Geftüte ³³)-

³³) Siehe: Schwarznecker, G. Racen, Züchtung und Haltung des Fferdes. Berlin 1879. S. 352.

³³) Nach: Wörz, J. J. Die Staats- und Landespferdezucht-Anftalten Württembergs ufw. Ulm 1876.

42.

Geftüte.

43-

Betrieb.

44-

Baulichkeiten.

56

Im vorhergehenden wurde bereits mehrfach einzelner Baulichkeiten für Geftüte und ihrer Einrichtung gedacht. Bevor auf die weiteren baulichen Be-dürfniffe eingegangen werden kann, wird das Wefentlichfte aus den Betriebs-verhältniffen der Geftüte vorauszufchicken fein.

Man nimmt in Geftüten an, daß ⁷/io bis ³/₄ von der Zahl der Stuten Fohlen werfen, und daß letztere bis zu ihrem vierten Jahre auf dem Geftüt verbleiben.

Für die hochtragenden Stuten müffen Laufftälle (Buchten, lofe Stände oder Boxen; fiehe Art. 12, S. 19 u. 14, S. 21) vorhanden fein, in die fie in der letzten Zeit gebracht werden; folchen Stuten find der Wechfel in der Stellung, die leichte Bewegung und die forgfältige Trennung von anderen Pferden zuträglich. Das neugeborene Fohlen bleibt mit der Mutter 4 bis 5 Monate in der Box; es wird alsdann abgefetzt (am Ende der Saugzeit von der Stute getrennt) und in den Stall für Abfetzfohlen gebracht.

Noch beffer ift es, für Stute und Fohlen eines der fchon früher erwähnten Paddocks als Aufenthaltsort zu wählen.

Die ¹/₂-, 1-, 2- und 3- bis 4jährigen Fohlen müffen befonders eingeftallt werden, einerfeits weil ihrer verfchiedenen Größe wegen die Krippen und Raufen in verfchiedener Höhe angebracht fein müffen, andererfeits aus dem Grunde, weil die fchwächeren Fohlen von den ftärkeren fich verdrängen laffen und fo an ihrer Gefundheit Schaden nehmen. Haben Fohlen das zweite Lebensjahr über-fchritten, fo find fie auch nach Gefchlechtern zu trennen; man hat alsdann Ställe für Hengftfohlen und folche für Stutenfohlen. In manchen Geftüten be-ftehen wohl auch für die Hengftfohlen abgefonderte Geftütshöfe, während die Stutenfohlen bei den Müttern auf demfelben Hofe gehalten werden können.

Um den Fohlen genügende Bewegung zu verfchaffen, ordnet man in der Nähe der Ställe Laufgräben, Tummelplätze, Weiden ufw. an, auf die man die Fohlen täglich in das Freie bringen kannn, ohne fie weit führen zu müffen.

Die 3^jährigen jungen Hengfte und Walachen werden angeritten; in Geftüten werden die jungen Pferde in der Regel im fünften, bisweilen fchon im vierten Lebensjahre zum Dienfte aufgeftellt; bei der Hauspferdezucht gefchieht letzteres faft immer. Für diefe Zwecke finden fich in gut organifierten Geftüten offene und bedeckte Reitbahnen vor; auch bei der Hauspferdezucht fuche man ähnliche Einrichtungen zu treffen. Sobald die jungen Pferde zum Dienfte aufgeftellt werden, trennt man fie von den übrigen Fohlen, hält fie in befonderen Ständen und behandelt fie wie jedes Dienftpferd.

Die baulichen Erforderniffe eines wohlausgerüfteten Haupt- und Stamm-geftütes ftellen fich hiernach wie folgt:

a) Stallungen für die Befchälerhengfte;

ß) Stallungen für die Mutterftuten;

y) Stallungen für die Fohlen, unter Umftänden auch

B) Stallungen für Remontepferde, Geftütsklepper, für Wirtfchaftspferde und für fremde Pferde;

s) ein Krankenftall mit Boxen;

Ç) eine gefchloffene Reitbahn, erforderlichenfalls, wenn die Pferde für den Sport erzogen werden follen, eine Trainieranftalt;

y]) Gefchirr- und Sattelkammern;

fr) Wagen- und fonftige Remifen, Heu- und Strohfcheunen;

1) Futterböden;

*) eine Befchlagfchmiede;

1) Gerätefchuppen ;

[j.) Beamtengebäude, enthaltend Gefchäftszimmer und Wohnungen für den Vorfteher des Geftütes, den Tierarzt, fonftige Beamte ufw., herrfchaftliche Abfteigewohnung, Fremdenzimmer ufw.;

v) Wohngebäude, enthaltend die Wohnungen der Auffeher, der Wärter und Knechte, des Schmiedes ufw.;

V) bei Privatgeftüten kommen noch Aufenthaltsräume ufw. für den Befitzer des Geftütes hinzu.

Hierzu treten noch Weiden, Tummelplätze, Fohlengärten oder Laufhöfe ufw., endlich, da in der Regel jedes Geftüt mit einer Feldwirtfchaft verbunden zu fein pflegt, auch noch die Baulichkeiten zum Unterbringen des Viehes, der Feldfrüchte ufw.

Bei Landgeftüten entfallen die unter ß genannten Stallungen für Mutter-ftuten, ebenfo folche für Stutenfohlen.

Die Größe der Baulichkeiten für ein Geftüt richtet fich, bei entfprechender Rückfichtnahme auf das Gelände, die Lage, den Boden, die Wiefen und Weiden, das Waffer, die bequeme und billige Befchaffung des Futters ufw., hauptfächlichim nach der Zahl der Mutterftuten, die mit ihrer vierjährigen Erzeugung die zur Erhaltung und Erziehung der Pferde nötigen Räume bedingen.

Nach den im Anfang von Art. 43 angegebenen Zahlen muß der Pferde-ftand beim Entwerfen eines Geftütplanes berechnet, der Raum aber noch etwas größer bemeffen werden, weil es fonft, nach mehreren aufeinander folgenden ergiebigen Jahren, leicht an Platz fehlen könnte. Eine folche Raumberechnung wird dem in Art. 55 als Geftütsentwurf vorzuführenden Beifpiele vorangefchickt * werden; die Angaben, die für die Raumbemeffung der einzelnen Stallungen ufw. als Anhaltspunkt zu dienen haben, find in den folgenden Artikeln zu finden.

In der Gefamtanlage eines Zuchtgeftütes kann man nach zwei verfchiedenen Verfahren Vorgehen. Entweder ordnet man die erforderlichen Stallungen und fonftigen Baulichkeiten um einen, unter Umftänden um mehrere Höfe herum an, oder an Stelle der Stallungen treten Paddocks mit Laufftällen. Welchem der beiden Verfahren der Vorzug zu geben fei, läßt fich im allgemeinen nicht entfcheiden; fie können beide zu guten Ergebniffen führen. Erlauben es die Umftände, fo ift es am vorteilhafteften, beide Verfahren zu vereinigen, alfo neben einer Geftütshofanlage auch eine gewiffe Anzahl von Paddocks zu fchaffen.

Um fowohl über die gefamte Geftütsanlage, als auch über deren einzelne Abteilungen, insbefondere über die etwa getrennten Geftütshöfe, die entfprechende Aufficht führen zu können, find die Wohnungen der Beamten und fonftigen Bedienfteten fo zu verteilen, daß Unordnungen überall leicht zu bemerken find, daß ihnen leicht abzuhelfen oder zu fteuern ift. Bezüglich der Lage der fonftigen Familienwohnungen (für verheiratete Geftütswärter ufw.) hat man ziemlich freie Hand; ebenfo läßt fich keine beftimmte Norm über ihre Größe und Einrichtung geben, weil fie fich nach der üblichen Landesfitte, nach den verfügbaren Geldmitteln ufw. richten.

Bei der Gruppierung der für den Aufenthalt der Pferde dienenden Gebäude, Höfe ufw. ift vor allem auf eine vollftändige Trennung der Tiere nach den Gefchlechtern, zum minderten jener, die das zweite Lebensjahr überfchritten haben, Sorge zu tragen.

Über die Lage der verfchiedenen Stallgebäude ift folgendes zu bemerken. Den Stall für Mutterftuten, einfchließlich jenes für die hochtragenden Stuten,

45-

Größe und Anlage allgemeinen.

46.

Hengft- und Stutenftälle.

58

und den Stall für die Abfetzfohlen legt man am zweckmäßigften fo an, daß ihre Längsfronten fo viel wie möglich Sonne erhalten, weil im Winter die mildere Temperatur den Mutterftuten und den zarteren Fohlen, die auch in der rauhen Jahreszeit in den vor ihren Ställen befindlichen Tummelplätzen Bewegung haben müffen, zuträglicher ift. Für die übrigen Stallgebäude ift diefe Rückficht weniger notwendig; man legt fie dorthin, wo fie am beften und bequemften unter Aufficht find.

Der Stall für die halbjährigen oder Abfetzfohlen muß von dem Stall, worin die Stuten ftehen, weit entfernt fein, damit das Fohlen von der Stute weder etwas fieht, noch hört.

In der Reitbahn, worin im Winter und bei fchlechtem Wetter den Pferden Bewegung geftattet wird, werden meift auch die Stuten gedeckt. Um nun die erhitzten Hengfte nicht gleich nach dem Befchälen der etwaigen rauhen Witterung auszufetzen, foll die Reitbahn möglichft nahe am Hengfteftall liegen, am beften mit ihm in Verbindung ftehen.

Auf manchen Geftüten werden die Hengftfohlen nach zurückgelegtem erften Jahre nach einem entfernt liegenden Vorwerke gebracht und dort bis zur Volljährigkeit außer Gemeinfchaft mit den weiblichen Pferden gehalten und erzogen. In einem folchen Falle verringert fich naturgemäß die Gefamtanlage des Stamm- oder Hauptgeftütes.

So weit es fich nicht um trächtige und um fäugende Stuten, ferner um Fohlen handelt, find die zu Geftüten gehörigen Stallungen in gleicher Weife anzulegen und einzurichten, wie dies im vorhergehenden gezeigt worden ift; dafelbft ift an einigen Stellen auch der befonderen Einrichtungen in Ställen für Zuchtpferde gedacht, insbefondere auch angeführt, daß man in Geftüten haupt-fächlich die Längsreihenftellung der Pferde findet.

Der Stall, worin die Befchälerhengfte aufgeftellt werden, wird häufig zierlicher und eleganter wie die übrigen Stallungen ausgeftattet. Jedenfalls muß er befonders feft und dauerhaft konftruiert fein, weil die feurigen und mutigen Tiere alle Gegenftände, die fie nur irgend erreichen können, benagen und zerfreffen.

Bei Stallungen für hochtragende Stuten, in denen die letzteren längere Zeit mit den Saugfohlen verbleiben, find Kaftenftände nicht mehr anwendbar, fondern es werden größere Stallabteilungen (lofe Stände) erforderlich von meift faft quadratifcher Grundrißform. Unter 9im follte eine folche Abteilung niemals haben; doch findet man auch folche mit 12,5^ra Grundfläche und darüber. Über die Breite der Stände für Befchäler und für tragende Stuten find fchon früher einige Angaben geboten worden¹).

Von einfchlägigen neueren Ausführungen feien hier die beiden Hengfteftälle des Landgeftüts bei Pr. Stargard (Fig. 102 bis 104²) vorgeführt.

Sie enthalten bei 73,66 m Länge und 12,90“ Breite je 36 Kaftenftände und 14 Boxen, welch letztere durch maffive Wände abgetrennt find; diefe Stände liegen zu beiden Seiten einer Stallgaffe, die breit genug ift (4,50m), um die Hengfte vorführen zu können. In der Hauptachfe ift ein Mittelbau angeordnet, der die beiden Stallungen voneinander fcheidet, und wenn man die vorhandenen Wellblech-Schiebetore fchließt, fo find die beiden Stallteile vollftändig voneinander getrennt. An diefem Mittelbau befinden fich die heizbaren Sattelkammern, eine Futterkammer, in die vom Haferboden aus eine Schüttvorrichtung führt, und eine Wafferkammer, in der ein Behälter aufgeftellt ift, worin das zum Tränken der Tiere beftimmte Waffer an Kälte verliert. Das

Obergefchoß dient je zur Hälfte als Heu- und als Haferboden. Das Erdgefchoß ift feuerficher überwölbt, wozu gußeiferne Säulen, auf denen Walzträger ruhen, aufgeftellt find. Die Boxen find durch vergitterte Öffnungen miteinander verbunden und nach der Stallgaffe zu durch Schiebetüren

Fig. 102.

,.Achse_

—G3X*

TT

He

H Ja.

WB

■m

M

*******

k-----4.BŁ——

?is

i.

o_

Sn

Längenfchnitt.

/IV

Fig. 103.

<u

fr

4,SO---->K—3,-SO-

i?

Klinker

Fig. 104.

Bk..

Querfchnitt.

Ki?

|=IJ Futter -

Kn.

ro

|~3|S0--;

---0S'it=^--------

.1

Stall gasse

-18,50-

Sattel -

NJ

Ka.

5-

>k 2,63

r:

-Ol

Grundriß des Erdgefchoffes.

Hengfteftälle auf dem Landgeftüt bei Pr. Stargard³⁵).

abgefchloffen. Die Kaftenftände find in der üblichen Weife durch 1,40® hohe Bohlenwände und hohe Schwanenhalsgitter gefchieden.

Die Krippenfchüffeln beftehen aus glafiertem Ton, und über den Krippentifchen find auf l,iom Höhe die Wandflächen mit Mettlacher Kacheln verkleidet. In den Ständen ift Pflafterung aus Eifenklinkern und in der Stallgaffe ein aus einer 12 cm ftarken Betonlage begehender Fußboden

Fig. 108.

xkll

Xi

Boxenftall

Fig. 107.

-----ÎÏH

f-

J_____.'

Fig. 105.

juä % j Hif

wr\

i?nTs

à iS

■h;

<9 §■

IT

i—

1-4

*•

(OO...

XK

IST

fr

Ci

für Hengfte auf dem Königl. Hauptgeftüt Trakehnen³?).

lD

IO 087654321 0

H+M-t ' I ' 1¹1¹1¹1¹1 ' f

il

1:500

--o

i*

<1

Längen-fchnitt.

i_______i

tj

fe'

12,50

13,0^

'1'

Fig. 106.

Stall für Zucht-ftuten auf dem Geftütshof Weil ³⁹).

—fr—

1-----'

T*‘

Quer-

fchnitt.

urund-

6i

ausgeführt, der, um die Oberfläche und die Pferdehufe zu fchonen, dauernd mit einer ftarken Sandfchicht bedeckt ift ³).

Eine andere Hengfteftallung ift der in Fig. 105 bis 107⁴) dargeftellte, für die Aufnahme von 70 Hengften beftimmte Boxenftall auf dem Königl. Hauptgeftüt Trakehnen, der 1899—igoo erbaut worden ift.

Die Stallung hat eine Gef amtlänge von rund 150 m und fetzt fich aus einem zweigefchoffigen Mittelbau, fowie zwei Flügelbauten zufammen. In erfterem find 2 Sattelkammern und 2 Wärterzimmer untergebracht, und der zwifchen den beiden Flügeln erforderliche Verbindungsgang durchzieht ihn; im Obergefchoß befindet fich die Wohnung des Sattelmeifters. Jeder Flügelbau ift 67,60m lang und 13,04“ breit; darin find je zwei Reihen von je 35 Boxen angeordnet; die Boxenreihen find durch einen 4,50“ breiten Mittelgang (Stallgaffe) voneinander getrennt. Vom Mittelbau kann man die beiden Stallräume durch zweiflügelige Türen abfchließen.

In jedem Stallraum ift eine Futterkammer mit Heufchacht und nach dem Dachboden führender Treppe vorhanden, ein zweiter Heufchacht mit Treppe an der Giebelkammer. Der mit einem hohen Drempel verfehene Dachraum dient zur Lagerung der Langfuttervorräte. Die Stallungen find mit preußifchen Kappen zwifchen eifernen I-Trägern, die auf gußeifernen Säulen ruhen, überdeckt. Die Fußböden beftehen aus einer Betonlage mit darauf verlegtem Zementeftrich ; nur in den Boxen wurde Pflafter aus hochkantigen Eifenklinkern hergeftellt. Um die Pferde tunlichft geräufchlos führen zu können, wurde in den Mittelgängen auf den Eftrich eine mit Sägefpänen vermifchte Sandfchicht aufgebracht. In den Boxen ift in einer Ecke an der Außenwand ein gemauerter Krippentifch mit eingefetzter Tonfchale angeordnet⁵).

Für Zuchtftutenftälle diene das durch Fig. 108⁶) veranfchaulichte Bauwerk, von dem Geftütshofe Weil (Württemberg) herrührend, als Beifpiel.

Diefer Stall hat eine lichte Länge von 55,87“, eine lichte Tiefe von 11,16“ und eine lichte Höhe von 3,65“. Die eine Breitfeite ift nach Weft gerichtet und fchließt dort die Oftfeite des großen Geftütshofes ab, der zugleich als Tummelplatz für die Pferde dient.

Der Stall ift zum Unterbringen von 36 Stuten mit ihren Fohlen eingerichtet; jede Stallabteilung (Box) ift 2,86“ lang und 3,44“ breit, von den benachbarten Abteilungen durch eine 1,79“ hohe Wand aus ftarken Brettern und gegen den Mittelgang durch einen Lattenzaun abgetrennt.

Der Fußboden befteht aus hochkantigem Ziegelpflafter, der gegen die aus gleichem Bau-ftoff hergeftellten und mit dicken eichenen Brettern überdeckten (unzweckmäßig !) Jaucherinnen Gefälle hat.

In jeder Stallabteilung befindet fich je unter einem Fenfter eine gußeiferne Raufe und eine Krippenfchale aus gleichem Material; für das Fohlen ift ein befonderer, kleiner, fchalenförmiger Trog angebracht. Innerhalb der in der Mitte des Stalles gelegenen und nach dem Dachraum führenden Treppe ift ein freier Platz zum Niederlegen des Futters; der Treppe gegenüber befindet fich die Hauptausgangstür.

Der Stall war urfprünglich höher; man hat indes eine Zwifchendecke eingezogen, weil der Stall im Winter zu kalt war. Der Dachraum dient als Heuboden.

Ein anderer Zuchtftutenftall ift durch Fig. 10g bis 111⁷), nämlich derjenige des Königl. Hauptgeftütes Trakehnen, veranfchaulicht. Er unterfcheidet fich von dem vorhergehenden hauptfächlich dadurch, daß für die Tiere nicht kleinere Boxen, fondern größere Laufftallabteilungen vorgefehen find.

Diefer Stall wurde 1901 erbaut und ift zur Aufnahme von 36 Stuten (je 9 Mutterftuten in jeder Abteilung) nebft Fohlen beftimmt. In der Mitte des Baues befindet fich eine Futterkammer, an die fich eine Box für kranke Pferde anfchließt; eine Treppe führt nach dem Dachbodenraum, wo Heu und fonftige Vorräte aufbewahrt werden ⁸).

47-

Fohlenftälle.

02

Wie bereits in Art. 43 (S. 56) getagt wurde, müffen die 1-, 2- und 3-bis 4 jährigen Fohlen voneinander getrennt untergebracht werden.

Der Stall für die halbjährigen oder Abfetzfohlen muß hell, geräumig und warm fein, damit die Fohlen frei und unangebunden darin herumlaufen können; man hat für jedes Abfetzfohlen 5 bis 6«m Stallgrundfläche zu rechnen. Ein folcher Fohlenftall foll an einen freien, jedoch gut eingefriedigten Raum (Weide, Tummelplatz, Grasgarten oder Hofraum) ftoßen, damit die Fohlen öfter des Tages dahin in das Freie gebracht werden können, ohne weite Wege zurücklegen zu müffen.

Für 1- und 2 jährige Fohlen brauchen die Ställe gleichfalls nicht in Stände abgeteilt zu fein; die Fohlen können, nach Altersklaffen geordnet, unangebunden

Fig. 109.

Fig. 110.

FT

I.«

—ta

fei

b—fco

tBH

Querfchnitt.

Längenfchnitt.

Fig. 111.

v-

J3£L

3/,S7_

■-!

j_______.***

I Laii/stalL fur 9 Stuten

Lau/stalL für 9 Stuten

Wr-S--

\*pm

______________j_,

LaufslalL fur 9 Stuten 1

J2l25_

li

Lau/stalL fur

Sj

nebst Fohlen

nebst Fohlen

nebst Fohlen.

9 Stuten

Grundriß.

»38765*321 0

l'M'M'H'M'l'l

1:500

10

15

so«

Zuchtftutenftall auf dem Königl. Hauptgeftüt Trakehnen ⁴⁰).

im Stalle herumgehen. Man rechnet für ein erwachfenes Fohlen 9 bis 10 Stallgrundfläche.

Die Temperatur, die jungen Fohlen zufagt und für ihr Gedeihen zuträglich ift, läßt fich zu 15 bis 20, nach Rueff zu 20 Grad R annehmen, darf aber in den erften Wochen nicht unter 10*/* Grad finken.

Jede Abteilung eines Fohlenftalles wird mit einer Tür verfehen, die auf den Tummelplatz führt⁴'²). Dem Verfchluß diefer Türen ift eine befondere Auf-merkfamkeit zuzuwenden, weil durch das Ausbrechen einzelner Fohlen oder ganzer Abteilungen nicht feiten Veranlaffung zum Verletzen der Tiere gegeben wird. Die gewöhnlichen Türverfchlüffe durch Riegel oder Klinken find nicht ausreichend, da die Fohlen folche Verfchlüffe öffnen; auch das Sichern der

J}ar

fax

fax

Riegel durch Stellfchrauben oder Stellfallen, das Einftecken von Zäpfchen in die eingelegten Verfchlußftangen ufw. ift nicht ganz zuverläffig.

Eine einfache Vorrichtung, um das Öffnen der Riegel zu erfchweren, befteht darin, daß fie auf einer fchiefen Ebene ftets wieder zufallen, wenn fie

durch ein Fohlen verfchoben worden find. Häufig benutzt man anftatt des Drückers einen Ring an der Türklinke; diefer Ring legt fich in eine ringförmige Vertiefung des Schloßbleches ein, das derart in das Holz der Tür eingelaffen ift, daß ein Hängenbleiben nicht Vorkommen kann, alfo auch das Fohlen nicht imftande ift, irgendeinen Ver-fchlußteil zu faffen und das Schloß zu öffnen.

In Fohlenftällen werden die Krippen und Raufen häufig an den Um-faffungswänden angebracht; doch zeigt fich hierbei der Übelftand, daß der Stallwärter bei der Fütterung in jede Abteilung treten muß und alsdann von den an ihn fich herandrängenden Tieren beläftigt wird. Beffer ift es deshalb, zwifchen den Abteilungen Futtergänge anzuordnen, die durch niedrige (1,25 bis 1,35¹¹¹ hohe) Bretter- oder Eifenftabgitterwände derart begrenzt werden, daß man über letztere hinwegfehen, Krippen und Raufen füllen, bezw. reinigen kann, ohne in die einzelnen Stallabteilungen treten zu müffen.

Fig. 112.

¹¹

Fohlenftall zu Kleinhohenheim ⁴-").

Vsoo w. Or.

Fig. 113.

Fig. 114.

; -^3?...

"NF"

Längenfchnitt.

Querfchnitt.

Fig. 115.

War&r- |i Wärter stitbe. ß stiibe.

Stall für 60 Hengstfohlen,

Fątterkammer

Stall für 60 Hengstfohlen,

• • P «

□ ś -Box

Grundriß des Erdgefchoffes.

1:500

1098765*521 0

10

15

20«

Laufftall für Hengftfohlen auf dem Königl. Hauptgeftüt Trakehnen ⁴⁴).

4i) Nach: Hügel, J. V. & G. F. Schmidt. Die Geftüte und Meiereien des Königs Wilhelm von Württemberg. Stuttgart. S. 109.

44) Fakf.-Repr. nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1906, Bl. 38.

48.

Paddocks.

Beifpiel.

64

Für die erftgedachte Anordnung gibt die Stallanlage in Fig. 112⁴³) ein

Diefer Stall hat eine lichte Länge von 31,5o™, eine lichte Breite von 8,90 m und eine lichte Höhe von 3,30™. In den 3 Abteilungen des Stalles find 36 Fohlen im Alter von 1, 2 und 3 Jahren fo untergebracht, daß fie in ihrer Abteilung frei untereinander herumgehen können. Die Trennungswände beftehen aus Stangen; Krippen und Raufen find ringsum an den Wänden angebracht. Die Umfaffungswände beftehen aus Ziegelfteinen und find innen mit Brettern verkleidet; der Fußboden ift ein harter Lehmeftrich. Jede Stallabteilung hat in der Vorderwand eine Eingangstür, die mittlere Abteilung auch an der Hinterwand eine folche. In die eine Abteilung ift eine Treppe, die zu dem als Futter- und Streuboden dienenden Dachraum führt, eingebaut.

Eine größere Anlage mit an den Langwänden angeordneten Krippen ift der in Fig. 113 bis 115⁴⁴) dargeftellte, im Jahre 1891 erbaute Laufftall für Hengftfohlen auf dem Königl. Hauptgeftüt Trakehnen.

Er ift in Backftein-Rohbau hergeftellt und fetzt fich aus einem Mittelbau, der 1 Futterkammer und 2 Wärterzimmer enthält, und zwei Flügelbauten zufammen, worin 120 Fohlen Raum finden; im Drempelgefchoß des Mittelbaues ift ein Hafer-fpeicher untergebracht. Die beiden Laufftälle find im Lichten 13,50™ weit und mit Eifendächern überdeckt. Zur Abfonderung kranker Fohlen wurden in jedem Flügel 2 Laufftände abgetrennt. Die Umfaffungswände find im Inneren auf eine Höhe von etwa 1,50 m mit Teer angeftrichen, damit die Fohlen die Wände nicht belecken; der Fußboden ift, um die Hufe der Fohlen zu fchonen, nur durch eine Sandfchüttung gebildet, auf der die Streu ausgebreitet wird. Zur Tränkung dient ein mit Waffer gefüllter Behälter⁴⁵).

Die Fohlenftälle find aber auch fchon

mit kreisförmigem Grundriß zur Ausführung gekommen. Im Königl. Geftüt Trakehnen ift dies z. B. gefchehen (Fig. 116 u. 117⁴⁴).

Die zwei 1898 erbauten Laufftälle haben einen Durchmeffer von 24,50™ und bieten Raum zum gleichzeitigen Tummeln von 30 Fohlen. Zum Tummeln im Freien find vor den Toren der Stallräume

Fig. 116.

WSft'ï

mrthnrt

Querfchnitt.

Fig. 117.

5.

JJeobach/ungs-\

Grundriß.

befondere freie Rennbahnen angelegt.

Die Stallungen find völlig in Holz ausgeführt.

Die ringförmige Umfaffungswand ift auf 2,50 ™ Höhe mit Brettern verfchalt, um die feitlichen Witterungs-einflüffe abzuhalten; der obere Teil ift unver-fchloffen. Ein Zeltdach überdeckt das Bauwerk; der Sparrenfchub wird durch Zugftangen aus Rundeifen aufgenommen. Um die Tiere beobachten zu können, ift eine Kanzel mit Treppe auf-geftellt⁴⁶).

Kreisförmiger Fohlenftall im Königl. Hauptgeftüt Trakehnen ⁴¹)-

Vsoo W. Gr.

Wie fchon unter a; 3 gefagt wurde, verfteht man unter Paddocks kleine, für je ein Pferd eingerichtete Laufftälle mit einem eingefriedigten Hofraum vor jeder Tür und einem größeren, daran ftoßenden, gleichfalls eingefriedigten Tummel- oder Weideplätze⁴⁷).

<⁵) Nach: Zeitfchr. f. Bauw. 1906, S. 384.

*⁶) Nach ebenda!⁻., S. 385.

⁴⁷) Hie und da verfteht man unter der Bezeichnung Paddock wohl auch nur den eingefriedigten Tummeloder Weideplatz, der an den Laufftall anfchließt, was allerdings der urfprünglichen Bedeutung diefes Wortes beffer entfpricht.

Die Paddocks bieten mannigfache Vorteile dar:

a) Da in einem Raume von 3,70 bis 4,70m im Geviert bei 2,50 bis 3,2om Höhe nur ein Pferd fteht, fo wird die Luft, felbft bei nicht fehr ausgiebigen Lüftungseinrichtungen, immer gut und rein fein.

ß) Der gegen Wind abgefchloffene und gewöhnlich mit Stroh belegte Hof geftattet den Aufenthalt im Freien auch bei nicht gerade günftiger Witterung, und der mit Gras bewachfene Vorgarten ift Tummelplatz und Weide zugleich, y) Mutter und Fohlen find gegen Unfälle möglichft gefchützt.

Als Nachteil find die großen Koften f olch er Anlagen zu betonen, fodaß fie meift nur für Vollblutpferde Anwendung finden.

Man hat, um die Koften zu vermindern, wohl auch die Boxen in den Paddocks fo groß gemacht, daß in jeder davon 2, felbft 3 Fohlen Platz haben. Stets trifft man jedoch die Anordnung derart, daß 2, 3, fogar 4 folche Boxen unter einem gemeinfchaftlichen Dache liegen. Zwei zweckmäßige Anordnungen diefer Art zeigen Fig. 118 u. 120.

Fig. 120.

Fig. 118.

I

FnL

HrHf

jJ_Q__a-1 '‘--b—ó—o—i

L'¹

Fig. 119.

Uor

Bax

Booc

LźooJ

Vom

Königl. Hauptgeftüt Trakehnen⁴⁸),

—c—■—H⁻*

Paddockanlagen.

Um die unter einem Dach vereinigten 4 Laufftälle zieht fich ein Gang, auf dem der Stallwärter leicht von Boxe zu Boxe gelangen kann. In Fig. 120 ift die Anlage fo getroffen, daß die geöffnete Stalltür den Gang auf der einen Seite fchließt, während auf der anderen Seite durch eine vorgefchobene Schranke der Abfchluß bewirkt wird. An den Gewänden der Boxtüren

dick) angebracht, damit die mutigen Tiere bei ihren

cm

find zwei Bauchrollen (1,25 m lang, 8 wilden Sprüngen weniger Schaden nehmen können.

Eine etwas anders geftaltete Grundrißform, nämlich die kreuzförmige, zeigt das Paddockhäuschen in Fig. 119⁴⁸), das dem Königl. Hauptgeftüt Trakehnen entnommen ift und dort zur Aufnahme und befonderen Pflege einiger älterer

Hauptbefchäler während der Sommermonate dient.

In diefem kleinen Bauwerk find 3 Boxen und eine Futterkammer untergebracht ; in letzterer hält fich auch der Wärter auf; ebenfo ift dafelbft die nach dem Dachboden führende Treppe angeordnet. Der Bodenraum nimmt einige Stroh-, Heu- und Hafervorräte auf ⁴⁹).

Die Boxen find untereinander durch Kriechtüren, 1,25m hoch und 0,60m breit, zu verbinden, die vom Wärter, nicht aber von den Fohlen paffiert werden können.

In manchen ungarifchen Geftüten, z. B. in Mezöhegyes ufw., find die Ställe für die Mutterftuten und für die Fohlen nur an drei Seiten gefchloffen; die

⁴⁸) Fakf.-Repr. nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1906, Bl. 38. ⁴⁹j Nach ebenda!., S. 396.

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

49.

Weiden.

66

vierte (gegen Süden gelegene) fteht im Sommer und Winter offen. An diefe Stallfront grenzt der gut eingefriedigte Tummelplatz.

Die dortigen Tierärzte behaupten, daß diefes Offenhalten des Stalles, wobei oft die Hälfte verfchneit ift, keinerlei Nachteil hervorgerufen hätte, ja daß im Gegenteil feit der Zeit, in der die Ställe fo eingerichtet wurden, die Zahl der Augenleiden abgenommen hätte.

Sowohl zum Zwecke der Ernährung, als auch zum Zwecke der freien Bewegung werden den Pferden (den Zuchtpferden und den von diefen gewonnenen Fohlen) mehr oder weniger ausgedehnte Bodenflächen eingeräumt, die man Weiden nennt. Für die gedeihliche Aufzucht von Fohlen und be-fonders von edlen Fohlen find fie faft eine Notwendigkeit. Größere Geftüte befitzen deshalb auch ftets größere Weiden, während man fich bei kleineren Geftüten mit einem Baumgarten und dergl. behilft, wenn nicht etwa mehrere kleine Züchter durch Vereinigung eine gemeinfchaftliche Fohlenweide anlegen.

Je nachdem der auf den Weiden begehende und zur Ernährung der Pferde dienende Graswuchs nur der Natur überlaffen oder künftlich gepflegt wird, unterfcheidet man natürliche und künftliche Weiden.

Wenn fich die Pferde auf der Weide gut nähren follen, fo muß fie die hinlängliche Grundfläche befitzen.

Nach Rueff rechnet man für ein Pferd nicht unter l,ooa, nach Baumeifter für Fohlen vom 1. bis 4. Jahre l,oo bis 4,15a, für Fohlen vom 4. bis 5. Jahre und für Zuchtpferde 1,25 bis l,40a.

Damit die Weide nicht nur die nötige Menge, fondern auch die an-gemeffenfte Befchaffenheit des Futters erzeuge, wird es bei kleinen Geftüten und bei befchränkten Weideplätzen nötig, die abgehüteten Weiden für den neuen Graswuchs zu fchonen und die ganze Weide in mehrere Abteilungen oder Koppeln zu trennen, um fie der Reihe nach abweiden zu laffen. Wenn die letzte Koppel abgeweidet ift, gewährt die erfte Koppel wieder genügendes Futter.

In großen Geftüten, wo ein fehr bedeutender Weideplatz zu Gebote fteht, wird eine folche ftrenge Abtrennung nicht notwendig.

Bei dem ftets wachfenden Werte des Grund und Bodens wird es immer dringender, das Bedürfnis an folchen Weideplätzen möglichft einzufchränken. Hierzu dient nicht nur die künftliche Verbefferung und Vermehrung des Graswuchfes, fondern in kleineren Geftüten werden nicht feiten auf einem Geftütshofe Mutterftuten, Stutenfohlen und Hengftfohlen gehalten und fonach zu gehöriger Trennung diefer drei Arten von Weidepferden auch entfprechende Abteilungen oder Koppeln erforderlich.

Für Weiden eignet fich ebener Wiefengrund, wenn er nicht zu weich oder gar moorartig ift, am beften; große, fchattenfpendende Bäume find erwünfcht. Wird der Grund von Gräben durchzogen, fo find ihre Wände mit flachen Böfchungen zu verfehen, damit etwa hineingeratene Fohlen leicht wieder herauskommen können.

Die Einfriedigungen müffen, ihrer großen Längenentwickelung wegen, mit geringen Koften hergeftellt werden. Lebende Hecken aus Nadelholz oder Hagebuchen ergeben bei guter Unterhaltung einen undurchdringlichen Abfchluß; hölzerne Zäune als kräftige Lattenzäune find für holzreiche Gegenden zu empfehlen. Zäune aus ftarkem verzinkten Draht, an ftarken eichenen Stangen- oder an Eifenbetonpfoften befeftigt, find billig und dauerhaft und vielfach im Gebrauch. Die Pferde haben vor hellfarbigen Drähten eine auffallende Furcht, fodaß fie nicht gegen folche laufen und mithin fich nicht verletzen können.

Anftatt die Fohlen täglich auf die Weide zu führen, pflegt man fie wohl auch während der ganzen Sommerszeit völlig auf den großen Weideplätzen zu beiaffen; hierdurch wird den Tieren die energifche Bewegung und die dadurch bedingte naturgemäße Entwickelung in noch höherem Grade möglich. Die Frage, ob es alsdann zweckmäßig ift, die Fohlen Tag und Nacht im Freien

zu halten, läßt fich allgemein nicht beantworten; indes wird man für edle Fohlen immer einen Sommerftall oder wenigftens einen Schuppen haben müffen, unter den fie bei fchlechtem Wetter treten, und wo fie etwa Hafer und Heu erhalten können. Solche Sommerftälle können nur ganz leicht, fchuppenartig, ausgeführt werden; Fachwerkkonftruktion eignet fich für diefe Zwecke ganz befonders.

Obwohl das Aufziehen der Pferde auf großen Weiden für die Entwickelung am vorteilhafteften ift, fo ift man doch nicht immer in der Lage, folche Weiden zu befchaffen. Wo es daran mangelt, muß man den Fohlen Plätze überweifen, Fohlengärten, die wohl freie Bewegung zulaffen, ohne ihnen Nahrung zu gewähren. Als folche Erfatzmittel find die Tummelplätze, Fohlengärten oder Laufhöfe zu betrachten. Indes werden folche Tummelplätze auch neben den Weiden

50.

Tummelplätze

und

Fig. 121.

R 0 s s q a r t e n .

3.80

PÎ

05

S-

........17.60

Tüll

R p i |t bla hj n

.1

S.20 J

Pferde

40

3Î1

1: 500

ai

!? 9

87654321 0

i ' i¹1 * i¹1 ■ 1¹1¹ i¹M¹1

10

13

f=l

CS]

Zuchtpferdeftall auf einem preußifchen Geftüt.

■14. 50

..Y..

o-

erforderlich, weil in der kälteren Jahreszeit die Pferde nicht auf die Weide getrieben werden können.;

Ein Fohlengarten foll wenigftens für 4 bis 6 Fohlen hinlänglichen Raum zur freien Bewegung gewähren und deshalb nicht unter 25a groß fein. Er foll, wenn möglich, die Geftalt eines langgeftreckten Rechteckes befitzen, um das Geradeauslaufen der Fohlen zu begünftigen und fie nicht zum beftändigen Kreisläufen zu veranlaffen.

Ein Fohlengarten muß vollkommen geebnet fein, um die freie Gangart des Pferdes nicht zu hemmen, und er muß eingezäunt werden, um den Zulauf anderer Tiere zu verhindern und das Durchgehen der im Fohlengarten befindlichen Pferde zu verhüten.

Der Eingang zum Fohlengarten foll aus einer leicht zu öffnenden, aber deffenungeachtet feft verfchließbaren Doppeltür aus Fattenwerk beftehen, weil die Fohlen beim Aus- und Eintreiben gegen den Eingang drängen und entweder felbft Schaden leiden oder die Tür befchädigen.

Damit die Fohlen beim Drängen fich nicht die Hüften ufw. verletzen, bringt man an den Türöffnungen Bauchrollen an.

Sehr gut ift es, wenn der Tummelplatz auch Grasboden hat; der letztere gewährt den Fohlen durch das Abweiden, wenn auch nicht Nahrung, fo doch

51-

Reitbahnen.

52.

Beifpiel

I.

53-

Beifpiel

II.

54-

Beifpiel

III.

68

Unterhaltung; auch verfumpft bei naher Witterung der Grasboden nicht fo leicht und ift den Hufen der Pferde fehr zuträglich.

Zum Anreiten der Hengfte und Wallachen, fowie auch zur freien Bewegung der Geftütspferde überhaupt dienen bei fchlechter Witterung die Reitbahnen, Zweckmäßigerweife erhalten fie die doppelte Breite zur Länge. Die Wände werden im unteren Teil auf 1,60 bis 2,oora Höhe mit ftarken Brettern verkleidet; über Einrichtung und Ausftattung der vollkommener eingerichteten Reitbahnen ift im nächften Halbband diefes „Handbuches" (Abt. IV, Abfchn. 6, Kap. l, a; Reitbahnen) das Erforderliche zu finden.

Der Befchreibung des baulichen Teiles der Geftütsanlagen mögen, zur näheren Erläuterung, einige Beifpiele angefügt werden, in erfter Reihe der durch den Grundriß in Fig. 121 dargeftellte Zuchtpferdeftall in Verbindung mit einer Reitbahn und einem Roßgarten auf einem preußifchen Geftüt.

Im Stallgebäude dienen die Laufftälle a für Stuten mit Fohlen, ß für Hengfte und tragende Stuten, y für Stuten mit Fohlen, J für Abfetzfohlen und s als Laufftall für einjährige Fohlen. Mit dem Zuchtftall fteht die Reitbahn in Verbindung, an die fich der Stall für zwei- und dreijährige Fohlen anfchließt. Der Roßgarten dient im Sommer als Tummelplatz.

Das Beifpiel einer kleinen herrfchaftlichen Geftütsanlage zeigt der Grundriß des Geftütes Guftavshof bei Neu-Strelitz i. M. (Fig. 122⁵⁰).

Diefes ift auf einem vorhanden gewefenen Gutshofe, der an einen See angrenzt, errichtet worden. In dem links neben dem Wohnhaus befindlichen alten Stallgebäude wurden 13 Stände,

3 zufammenliegende Boxen und ein größerer, einzeln liegender Hengftelaufftall, fowie Leute-und Gefchirrkammern ufw. eingerichtet. Am oberen Giebel des Gebäudes wurden noch drei Sommerboxen angebaut. Hinter diefem Stallgebäude befindet fich der Schuppen für 12 Wagen, ihm gegenüber der Springftall zum Decken der Stuten mit einem Probierftand, aus zwei niedrigen Bohlwänden beftehend, zwifchen denen die Stute fteht, fodaß fie den Hengft und die Stalleute nicht fchlagen kann. An der Hinterfront der hinter dem Wohnhaus befindlichen Scheune find 8 Boxen in einer Reihe angebaut, die fich einzeln nach der an den See angrenzenden Koppel öffnen.

Fig. 123⁵⁰) veranfchaulicht den Grundriß eines auf vorigem Geftüt ganz neu erbauten Zuchtpferdeftalles.

Diefer liegt inmitten von fieben Koppeln, nach denen fich die zwei Reihen, an eine mittlere Stallgaffe angrenzenden Boxen öffnen. Die 14 Boxen und 2 Fohlenlaufftälle ufw. find unter fich, fowie vom Gange durch maffive Wände getrennt. Der letztere ift fehr breit, und von ihm aus werden die Tiere bei fchlechtem Wetter und im Winter gefüttert.

In Fig. 124 ift der Grundriß des Zuchtgeftütes (mit Paddockanlage) des Prinzen Friedrich Carl von Preußen auf dem Rittergut Düppel bei Zehlendorf⁵¹) wiedergegeben.

Es befindet fich zwifchen Berlin und Potsdam, auf der Weftfeite von Alt-Zehlendorf, an der Landftraße; man wählte dafür ein fandiges Gelände, das in zwei Abteilungen zerfällt.

Die erfte Abteilung umfaßt 12 eingezäunte Flächen oder Fohlengärten mit 3 von diefen umgebenen Laufffällen (Paddocks); die andere Abteilung enthält einen Stall zum Aufftellen der Fohlen und ein Wohnhaus für den Stallmeifter und die Stalldiener.

Jeder der drei Ställe enthält 4 Boxen, von denen eine jede 2, höchftens 3 Fohlen aufnehmen kann, fodaß die drei Ställe zufammen Raum für 24 bis 36 Fohlen bieten.

Jede Box ift 4,40 x4,40m groß und 3,som hoch, alfo für 2 Fohlen vollkommen ausreichend; die Türen find nicht an der Nord-, fondern an der Oft-, Süd- und Weftfeite, die Fenfter jedoch, um eine nachteilige Wirkung der rauhen Witterung auf die jungen Tiere zu verhindern, nur an der Südfeite angelegt. Die Boxen find untereinander, zum bequemeren Verkehr, durch Kriechtüren verbunden, die 0,63“ breit, 1,26“ hoch find und 0,63 m von der Stallfohle abftehen.

⁵⁰)    Nach : Baukunde des Architekten. Bd. II, Teil 1. Berlin 1897. S. 534, 535.

⁵¹)    Nach: Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1865, S. 315 u. Taf. 39.

6g

Fig. 122.

S p ri 11-

Sta 11.

Wagen

B.

B.

B. B.

B.

B.

B.

GefltLoel-Iof

I i s t-

Ci.

Hun 41 zwtr 51 r

CT-1

Â]I

So

■Box

B.

B.

Ton.

BeitoL

rie -

st.

v i t a st.

ZiraJ Zim.f

J-Mc lie!

Sp.L ei te-Z.

Zitn.

Zii.

PF|ei|Ł i-St. GescltirrKamniei¹

SclM-Z.'Wili Z

SjjEis£-zi&aacli-z|

Zim.

Vorgarten

Laiiil.stra.sse

Lageplan.

Fig. 123.

Wa.clter

z u fiiTTÏÏ

A,

IÇ'

O'

l n f a. 1 r t

Koppel B

Koppel

Koppel

Zuchtpferdeftall.

Geftüt GuftavShof bei Neu-Strelitz i. M. ⁵⁰).

70

Um jeden Stall zieht fich ein 1,26 ^ breiter Gang, durch den die Fohlengärten von den Ställen abgefchloffen werden; auch kann der Stallwärter auf diefem Gange leicht von Box zu Box gelangen und die Pferde in allen Gärten bequem überfehen.

Ift die Stalltür geöffnet, fo verfchließt fie (wie in Fig. 120, S. 65) auf der einen Seite den Gang, während er auf der anderen Seite durch eine hölzerne Schranke abgefperrt wird; in folcher Weife wird eine unmittelbare Verbindung zwifchen Box und Fohlengarten erzielt. Der letztere wird durch eine 1,90^ hohe Umzäunung begrenzt, aus runden Stämmen mit darüb erliegendem Holm und wagrechte, durch erftere in 32 bis 37 cm Abftand gezogene Drähte gebildet. Hinter der Einfriedigung befinden fich 95cm hohe Wälle, die, mit Bäumen und Strauchwerk bepflanzt, möglichft viel Schutz gegen fcharfen Wind gewähren füllen.

Die drei Jahre alten Fohlen werden zum Reiten und Fahren ausgebildet und kommen zu diefem Zwecke in den mit Kaftenftänden und Boxen eingerichteten Stall. Das Wohnhaus hat auf der den Fohlengärten zugewendeten Seite eine Terraffe, von der aus man die gefamte Anlage überfehen kann.

Fig. 124.

fass

HSjI

¹

) Siehe auch die einfchlägigen Beftimmungen der preußifchen Verfügungen vom Jahre 1871 und 1896 in

²

Art. 12, S. 19.

³

)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 520.

⁴

)    Fakf.-Repr. nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1906, Bl. 38.

⁵

)    Nach ebenda!., S. 386.

⁶

)    Nach: Hügel, J. V. & G. F. Schmidt. Die GeMte und Meiereien des Königs Wilhelm von Württemberg. Stuttgart. S. 107.

⁷

)    Fakf.-Repr. nach : Zeitfchr. f. Bauw. 1906, Bl. 39.

⁸

)    Nach ebendaf., S. 192.

<§>

T 0 hl èn - 5 tal

_J LJ I LI 1=

Wohnhaus

igU

iff|p

iü

Lauf

Ställe

mm

1:500

109876 543210

t ‘ 1¹1 ■ 1¹111 ' I ' I t-H H H

+■

15

20™

55-

Beifpiel

IV.

Zuchtgeftüt des Prinzen Friedrich Carl von Preußen auf dem Rittergut Düppel ⁵¹).

In Fig. 125 ift Braun's Entwurf⁵'²) für ein größeres Geftüt, das nach dem Mufter des Königl. preußifchen Friedrich-Wilhelm-Gtiiüits (im Kreife Ruppin) entworfen ift, wiedergegeben. Diefes Geftüt foll für 100 Mutterftuten beftimmt und eine Feldwirtfchaft damit verbunden fein.

Nach den Angaben in Art. 43 (S. 56) find von 100 Mutterftuten im erften Jahre ca. 70 Abfetzfohlen, im zweiten ca. 70 einjährige, im dritten ca. 70 zweijährige und im vierten ca. 70 dreijährige Fohlen zu erwarten; fonach muß mindeftens für das Unterbringen von 380 verfchieden-artigen Pferden geforgt werden, wozu dann noch die Ställe für Hauptbefchäler, Geftütsklepper, Wirtfchaftspferde und die Krankenftälle kommen.

Da das Geftüt auch mit einer Feldwirtfchaft verbunden fein foll, fo find, wie aus Fig. 125 hervorgeht, die Baulichkeiten um drei nebeneinander gelegene Höfe gruppiert worden, wovon der füdliche Hof Wirtfchaftszwecken dient, der nördliche für die jungen Hengfte und der mittlere für

in

cj

.â>

fc.

Stall für Ab setz-Fohl en

Wohn - Gebäude

Wohnhaus für Knechte.

,n.

•■s

Wohnhaus fur Knechte

tï

I-—ł-

I-

fs

l-_at

li

*• 'S

I--t-

far

t>3

co

<<

Fur

ptrtt

a 1 s 6 u a H“i a Bunf

» nus

für

H engste

-!

=1

-    3

-1

B escbäler-Stall

° z;eid>-1 a fi uil ü°

für H engste

und.

S t uten

">.4° 4*

g-

oÈ*T '

s__

S--

HT

3—

3" —

1: 1000

a--

**®J 7®'^’    o3] o"^

=ąJ

für

S tuten-

~4J

»I

-#r

Haupt - Wohn

Ujp--

~ 0 ?

8--

J*

-aH

Braun’s Entwurf für ein Geftüt von 100 Mutterftuten ⁵²).

T"

uns-

r*—’

Fu

0 ekonomie - Hof

Stall für

Acker - H eit b ahn geräthe fair Stuten.-B

rt

Ackerpferde.

72

Stuten und Stutenfohlen beftimmt ift. In letzterem find vier größere Abteilungen den Stuten und Stutenfohlen, drei kleinere Abteilungen (an der Weftfeite) den Abfetzfohlen zum freien Umhergehen angewiefen.

Diefer mittlere Hof wird öftlich vom Hauptwohngebäude, weltlich vom Hengftfohlenftall und einem Wohngebäude, füdlich vom Stutenfohlenftalle und nördlich vom Mutterftutenftall umgeben. Der nördlich angrenzende Geftütshof wird außer dem ebenerwähnten Mutterftutenftall, der nach diefem Hofe nur eine Tür zum Auskarren des Miftes nach dem Düngerplatze hat, gegen Often vom Befchäler-Stallgebäude und von der Reitbahn für die Hengfte, gegen Weiten von einem Knechtewohnhaus und gegen Norden von einem Stall für junge Hengfte begrenzt; für letztere find auch die drei Abteilungen des Hofes beftimmt, fodaß auf diefe Weife beide Gefchlechter der Pferde voneinander gefchieden find. Der dritte (füdlich) für die Ökonomie vorgefehene Hof ift an der Südfeite, zum Teil auch an der Oftfeite, von Wirtfchaftsgebäuden (Scheunen, Stall für Ackerpferde ufw.) umgeben; den eigentlichen Geftütszwecken dienen in diefem Teile nur die Knechtewohnungen an der Weftfeite und die an der Oftfeite gelegene Reitbahn für die Stuten.

Das Hauptwohngebäude (an der Oftfeite) enthält die Wohnung des Geftütsdirektors, des Ökonomen, des Geftütsverwalters und des Sattelmeifters, ferner zwei Sattelkammern und einen Spritzenraum; im gegenüber (an der Weftfeite) gelegenen Wohnhaufe befinden fich die Wohnung des Roßarztes mit Apotheke und Laboratorium, die Wohnung des Schmiedes, die Schmiede, die Eifen- und Kohlenkammern, fowie der Krankenftall mit 6 Boxen. Das an derfelben Seite (mehr nach Norden) angeordnete Wohnhaus enthält die Wohnung des Stutenmeifters, die eines Geftütunterbedienfteten, der zugleich Marketender ift, und vier Wohnungen für verheiratete Geftütsknechte, für den Nachtwächter und für einen Zimmermann.

Im öftlichen Teile des Mutterftutenftalles befinden fich die in Doppelreihen angeordneten Kaftenftände für etwa % der Mutterftuten; eine um die andere Standwand ift herausnehmbar, um größere Buchten (lofe Stände) für die gebärenden Stuten oder für unbedeutend kranke Pferde bilden zu können. Über diefem Stalle befinden fich die Futterböden, nach denen zwei Treppen führen; in der Mitte diefer Stallabteilung ift eine breite und hohe Tür angebracht, durch welche die Stuten in den mittleren Geftütshof gelaffen werden; diefer gegenüber ift die nach dem Düngerplatz führende Tür angeordnet.

Der weftliche Teil desfelben Stallgebäudes enthält 4 größere lofe Ställe, in denen man die tragenden Stuten zufammen frei herumgehen läßt und ihnen fo die ihrem Zuftand angemeffene Bewegung gewährt. Beffer wäre es, jeder Stute, befonders jedem jungen, gewöhnlich noch mutigeren und beweglicheren Pferde, einen eigenen genügenden Stallraum zum freien Herumgehen anzuweifen; doch würde eine folche Einrichtung fehr koftfpielig fein. Aus jedem der vier lofen Ställe führt eine Tür nach dem mittleren Hofe in die dafelbft befindlichen Gehege.

Der Stall für Abfetzfohlen (an der Weftfeite des mittleren Geftiitshofes) enthält, außer einem Gelaß für Stroh, 10 Fohlenftälle von je ca. 50qm Grundfläche, fo daß darin Raum für 80 Fohlen vorhanden ift.

Im Stallgebäude für Stutenfohlen find 7 lofe Stände und 34 Kaftenftände untergebracht; letztere dienen zum Aufftellen der vierjährigen Stuten, bevor fie zu ihrer Beftimmung abgehen; erftere find für ein-, zwei- und dreijährige Stutenfohlen und für Geltftuten vorgefehen. In jedem lofen Stande können ca. 15 Geltftuten oder 16 bis 17 Fohlen Platz finden. Aus jedem Stall führt eine Tür nach dem mittleren Geftütshof, damit ftets einzelne Partien von Pferden in die Gehege getrieben werden können.

Das an der Nordfeite der gefamten Geftütanlage befindliche Stallgebäude ift für junge, ein-, zwei- und dreijährige Hengfte beftimmt, denen die angrenzenden drei Hofabteilungen zur Bewegung angewiefen find. In den 6 lofen Ständen haben 84 Hengftfohlen Platz; daneben befinden fich 34 Kaftenftände für die vierjährigen Hengfte; am weftlichften Ende des in Rede ftehenden Stallgebäudes find die Häckfelkammern gelegen.

Der Befchälerftall ift fowohl zum Aufftellen derjenigen Hengfte beftimmt, die für das Geftüt zu Befchälern auserlefen find, als für junge, im Geftüt felbft erzogene Hengfte, die eine befondere Pflege und Beobachtung erfahren follen; deshalb find auch einige Boxen vorhanden.

Die beiden Geftütshöfe zeigen an den Stallfronten Waffertröge vor den Hofbrunnen; um im mittleren Hofe einigen Schatten zu erzielen, find Baumpflanzungen vorgefehen.

56.

Beifpiel

Fig. 126⁵³) gibt den Lageplan des Königl. preußifchen Hauptgeftütes

v.

Graditz.

Pa4dockz.3Pf.

_____38™_____

o,

<Ęjjk......_4- 64m_

PaddLock z.6 Pf.

0> \

Park

Fig. 1264

_____t50?_.......

.60"!

o.

.!

1=1

izd

._i__________:

_______J0D2”

73

Paüiockz.4Pf.

Allee nach. Torgau

...5 06 ?..

4W

Das ganze Gebiet diefes Geftütes mit den dazu gehörigen Vorwerken umfaßt nahezu 1300 ha ebenen Landes; der fehr tragbare Boden ift zur Hälfte in Wiefen und Weiden geteilt, welch letztere fich an der Elbe erftrecken. Die Gebäude umfchließen einen viereckigen Hof und gruppieren fich um das hübfche Schloß, worin Direktor und Beamte wohnen. Ihm gegenüber liegt der Hauptbefchälerftall; auf der einen Seite befinden fich Stallungen für die Mutterftuten (in denen fich die Fohlen frei ergehen) zu 28 Boxen, 3,77 m lang und 3,14 m tief; auf der anderen Seite diejenigen der jungen Pferde, ein Stall mit 46 Ständen und 2 Boxen. An den Hauptbefchälerftall reihen fich die Reitbahn und die Remifen an, über denen fich die Magazine befinden, dann die Schmiede, der Krankenftall ufw.

Der normale Pferdebeftand beträgt: 8 Befchäler, 85 Mutterftuten, 82 Stutenfohlen und 20 Ackerfohlen. Mit den drei Vorwerksgebäuden kann das Geftüt bequem 600 Pferde aufnehmen.

Anlagen

■N

ïlurn

rten

-s /] Gemüsegarten fl e s '

iLanflstaBmeisters

enga

lanâsta^lmeistersRelier) jüi    —_

//yGarten mit BosguetsX

: _ 5

-$%P avili on

G e stiits

Garten äes \ Hossarztes \

11

4. er-

MilctikSeA MilctiSeller \\ Q Bohs^\ Garten ecretai

Holzst.

" G art en für Gestüts-B eamte

sesl.

W. e. i i e - K o p p el

Königl. preuß. Hauptgeftüt Graditz⁵³). i/₂₅₀₀ w. Gr.

Zum Schluffe feien noch zwei Beifpiele von Landgeftüten, bezw. Befchälerdepots, zunächft das Königl. preußifche Landgeftüt bei Pr. Stargard (Fig. 127 bis 12g⁵⁴), vorgeführt.

Diefes Geftüt ift auf einem etwa 3 km von Pr. Stargard entfernten, an der nach Dirfchau führenden Landftraße gelegenen, 18,55 ha großen forftfiskalifchen Grundftück errichtet. Seine Größe ift fo reichlich be-meffen, daß es außer den erforderlichen Baulichkeiten den nötigen Raum für eine zukünftige wefentliche Vergrößerung des Beftandes an Hengften bietet. Wie der Lageplan in Fig. 127³⁴) zeigt, verblieb neben den weiträumig, aber bequem zueinander geteilten Bauten und den für den Betrieb notwendigen Reitplätzen ufw. noch reichliche Fläche für Hof-, Garten- und Ackergelände für die zahlreichen Beamtenfamilien.

An Baulichkeiten waren urfprünglich vorhanden: 2 Ställe für je 50 Hengfte, 1 Re-monteftall für 26 Hengfte, 1 Klepperftall, 1 proviforifcher Krankenftall, 1 Heu- und Strohfcheune, 1 Mafchinen- und Wafchhaus, 1 Gerätefchuppen, 1 Wagehäuschen, das Direktorwohnhaus mit zugehörigem Stall, das Wohnhaus des Rendanten, gleichfalls mit Stall, 1 Marketenderhaus (enthaltend ein ge-meinfchaftliches Wohnhaus für den Sattel-meifter, Marketender und die unverheirateten Wärter nebft 2 zugehörigen Ställen),

⁵¹) Aus: Centralbl. d. Bauverw. v’goi, S. 521.

57-

Beifpiel'

VI.

6 Wärterhäufer für je 4 Familien einfchließlich der dafür beftimmten Ställe. Später füllten als Erweiterungs- und Ergänzungsbauten hinzukommen: 1 weiterer Hengfteftall, 1 Krankenftall, 1 Reitbahn, 1 Eiskeller, 1 Wohnhaus für den Roßarzt, 1 weiteres Wärterhaus und 1 Schulhaus; auch wurde die Anlage von Paddocks am Remonteftall geplant.

Die Gebäude find in Backftein-Rohbau mit ganz fchlichten Formen ausgeführt; bloß das Direktorwohnhaus hat einigen Schmuck erhalten. Die beiden Hengfteftälle wurden bereits in

Fig. 127.

Forst

\ ⁴,

t? .)

••■VÄ^ä

Schonung

A.

A-

Acker- v?

%•*

l>

//

Ÿfi2?Ês

B°A«

As

sô

Land

Ackerland

<3

Si

V A. A.

* Schonung

X *- A \ i. A \ A *

*\ ’

Forst

i / /f-L * ru;⁹^

7    A A A A

yp-i

/    7 Geçiüse-\J|p/y

t-+    K

"SSL

Hauser u. Stalle

a/:

IPark

f;

Marketender-Land t Barkel-'—N Gemüseland Ÿ \ tenderk. £ *L Saftelmstr.; d.Wärter |*

^ A⁷ ^

I.Directors ^

iS>es3 dS.

Land

Reit-

*1

4.71

I?

Plätze

44

Uêî

Scheune

A Ą

4 te

V/ Späte,;“] ^yO / Krankenst ;

Jl

9—<3—<.2—^ r#—a—

lit I ‘ t t

^4    4 4

i^///iDirectors‘,'\A .5/ ,

-Tà⁵**^?—<8 -a—-J—a—a—Â¹—o—ss .—ü—a_i>—n—*;—o—.«—a—u.—.i—,

100m I i ns c'®t 0^4 4 - 4 4 4

Stall

<ÉÎ£;4

4;

A. ts‘u

Reitbahn

Stätten

«n

4 4 4 ^ 4 4 4A ........O , , , , SO

Königl. preußifches Hauptgeftüt bei Pr. Stargard. Lageplan ⁵ij.

Art. 46 (S. 58) vorgeführt. Der Remonteftall, worin die neueinzuftellenden Hengfte zunächft untergebracht werden, dient auch als Quarantäneftall; er ift maffiv unter Holzzementdach her-geftellt. Bei rund 44“ Länge und 13m Breite enthält das Gebäude 16 Kaftenftände, 10 Boxen, 1 Medizinkammer, 2 Sattelkammern und 1 Futterkammer; der Mittelquerbau kann durch Well-blech-Schiebetore gegen die beiden Stallhälften abgefchloffen werden. Der Klepperftall ift in gleicher Bauart errichtet und enthält einen Stallraum (mit 4 Kaftenftänden und 1 Box), 1 Remife, die Gefchirrkammer, die Schmiede, den Befchlagraum und die Wärterftube.

Im Mafchinenhaus befindet fich (außer 2 für die Beamtenfamilien beftimmten Wafch-

Grundriß des Erdgefchoffes.

V400 w. Gr.

Vom Königl. preußifchen Hauptgeftüt bei Pr. Stargard⁵⁴).

Die Einwohnerzahl beläuft fich auf rund 2000 Köpfe; der Pferdebeftand beträgt durchfchnittlich etwa 1300 Tiere und befteht aus Hengften, Mutterftuten und Fohlen (1 bis 3 Jahre alt). Für den Wirtfchaftsbetrieb find noch etwa 250 Arbeitspferde, ebenfoviele Zugochfen und weitere 450 Stück Rindvieh vorhanden. Die Zahl der Gebäude beläuft fich auf etwa 300; darunter befinden fich auch das Geftütslazarett, die Apotheke, ein Gafthaus, eine Schlächterei ufw.¹ 2).

Zu den allerneueften der in Rede ftehenden Anlagen zählt das neue Land-geftüt zu Marienwerder, deffen Bauausführung 1907 begonnen hat und igio beendet worden ift.

Die Gefamtanordnung ift, wie Fig. 130 u. 131 ³) zeigen, fo getroffen, daß die eigentliche Geftütsanlage mit Ställen ufw. von den Wohnhäufern getrennt und doch von diefen leicht erreichbar ift, fo daß fie dem öffentlichen Verkehr auf der Chauffee möglichft entzogen ift. Die

59-

Beifpiel

VIII.

75

küchen) der Raum für die Heißluftmafchine, die zum Betriebe der beiden Pumpen dient und wechfelweife arbeitet.

Die Gefamtkoften haben rund 632000 Mark betragen³).

Eine weitere hier anzufchließende Anlage ift das in Oftpreußen gelegene Königl. Hauptgeftüt Trakehnen, von dem im vorhergehenden bereits verfchiedene Baulichkeiten durch Wort und Bild erläutert worden find und worüber in der untengenannten Zeitfchrift⁴) eine eingehendere Abhandlung zu finden ift.

Diefes Geftüt wurde urfprünglich (1732) in befcheidenem Umfange gegründet, hat aber allmählich durch Erwerbung umliegender Güter eine erhebliche Erweiterung erfahren, fo daß es gegenwärtig 12 Vorwerke mit einer zufammenhängenden Bodenfläche von rund 4200ha umfaßt.

58.

Beifpiel

VII.

Fig. 128.

Querfchnitt.

¹la00 w. Gr.

Henglteftall.

Klinker

Fig. 129.

B_oj

x__ę ljj n

Wa«s-

Ka.

Li

-1

Futtei*-

Ka.

u.so

—os‘v—

Stallgasse

-18,50-

B oÿ x e

*.!

k-----»,30------>j<j

-----25,00—1——I

------->!< 2,63 >\

Si

£y

Wk

,-e-

m im# 4

•-•'S

M'

»«f ;

Hfl ÄmM

JH*tW' v*N*|a % mÆgkr ■.«■■fc

üv.

v.

mm

v\i

Königl. preußifches Landgeftüt zu Marienwerder.

Anficht aus der Vogel f ch au⁵³).

W^.

»«ü

Ł-»

iS

:;l«p

pï

EI

W^Ém-kkâM

ÊëSÊMWË

m

il

I&

' \I '

m f V łĄ-

Wk ms

Vvi;

1%

il

P5

î)

'Érci-'V;v

il

mmt

rvAx

■j

WÈm

ü§ i ■

HBiyjy|w8l«y * k

•Mkmimi,,„

•rtv.

• y'

?$fc

ts- ;

y.

k~-fi

>î¹

'^v

Fig. 130.

A>

■K-

èêL;m

ëk

IfttJ

I- ,1 f.Ji

ggill

Â|pîX|>

immm

ik:Æï:ï ’H 'M fl

Wohnhäufer mit ihren Nebengebäuden liegen der öffentlichen Straße zugekehrt und verdecken den] eigentlichen Geftütsbetrieb, während dem Dirigentenhaufe, von den übrigen Wohnhäufern getrennt, eine günftige Lage zum Hauptbetriebe des Geftüts und zur Ausnutzung der vorhandenen Schonung für Park- und Gartenzwecke gegeben wurde.

Den Kern der eigentlichen Geftütsanlage bildet der Reitplatz mit den 3 umgrenzenden großen Befchälerftällen J, K., L, an denen zwei von der Chauffee aus abzweigende Hauptftraßen und zwei diefe verbindenden Querftraßen vorbeiführen, die zugleich als Ladeftraßen zu den über

Fig. 131.

Ackerland/

■U'O

remùsegaft

Direktors

,QT

Hat

KicTemscfujjmnÿ

0,

y 2.    s

üemusegarterv

des

Rendanten'

Vi

JRefemsdwnung

vV

J⁰ '

Rieselfelder

-V\ Absatz-■

'' becktjL \ >

Ackerland-

Tduehj

A?

Reitplatz

J|ï

IsaUdmds

«□

-Bleiche/

°bi

Ackerland

T*

î$

Ve

v<8ff

■<1

JL

ipsanssp

s!

V3

b*s

&si;i

Ackerland

■>⁰

A vio

■Chaussee,

hlarienyrerdcr naefv Granden.m

1:4000

100 fco 80 70 60 SO 40 30 20 10 0

H+H-ł I Hl 1 I |'l H |

100

300“

Königl. preußifches Landgeftüt zu Marienwerder.

Lageplan 5S).

A.    Direktorwohnung.

B.    Remife.

C.    Klepperftall.

D.    Rendantenwohnhaus.

E.    Dreifamilienhaus.

F.    Wafchhaus.

G.    Schmiede.

H.    Wagenfchuppen. J. Turmftall.

K■ Gartenftall.

L.    Schmiedeftall.

M.    Reithaus.

N.    Marketender

wohnung.

O.    Quarantäneftall.

P.    Wafferturm.

Q.    Wiegehaus.

R.    Düngerftätte.

S.    Stall.

T.    Eiskeller.

U.    Pumpe.

Ui. Brunnen.

Vi — io. Vierfamilien-häufer.

den Ställen befindlichen Futterräumen dienen. In der Achfe der vierten Reitplatzfeite ift der Wafferturm P nebft Mafchinenhaus mit der Zentrale für Wafferverforgung und elektrifche Licht-und Kraftanlage errichtet. Das Reithaus M ift in der Achfe der erften Hauptftraße erbaut,

105

150

JOS!

15Ö]

78

während den Abfchluß der zweiten von der Chauffee ausgehenden Hauptftraße die Schmiede G bildet, in deren Nähe ein Teich angelegt ift und fich der Schuppen H für Geräte und Spritze befindet. Der Quarantäneftall O, der zugleich als Krankenftall dient, ift aus gefundheitlichen Rückfichten tunlichft entfernt von den übrigen Stallungen errichtet und hat von der Chauffee aus einen befonderen Zuweg. Im füdöftlichen Teile der Anlage ift, dem Gelände angepaßt, die Galoppierbahn in gefchloffener, elipfenartiger Form angeordnet; das zwifchenliegende und das angrenzende Land find den GeftütsWärtern zu landwirtfchaftlichen Zwecken überwiefen. Das

Fig. 132.

-jgttó-AOO-

-T390

400-

23J

$10

2io³-$

250

«i

nj ; SÀNQ-‘r (OA^AZliN

- 230-

-21

400

il

ïF

11

W«!

5 SATTEL "IKAMMER

345

510

2    WO

£    ISO

0i

120

SATTEL

“M--------

0101

s ;

■H

S

n

g :

ÎÎÎ

320

i.

fToiö'l

1145-

i!

KAMMER

TïôT

1551

mu.

-,

4055

ISS

1551

"nöT

1:400

10 987654321 O

10m

Hauptftallung

auf dem k. k. Staatshengften-Depot zu Pifek⁶¹).

60.

Beifpiel

IX.

Direktorwohnhaus A bildet mit den zugehörigen Wirtfchafts-gebäuden, dem Klepperftall C, der Wagenremife B und zwei Wirt-fchaftshöfen ein zufammenhängendes Gehöft, das mit der erften Hauptftraße durch einen befonderen Straßenzug verbunden ift.

Bezüglich der Anordnung der übrigen Bauten und Anlagen muß auf die unten namhaft gemachte Quelle⁵⁹) verwiefen werden, ebenfo bezüglich der Einzelheiten. Die gefamte Geftütanlage ohne innere Einrichtung hat einen Koftenaufwand von 1 040 000 Mark erfordert; für die innere Einrichtung wurden 10000 Mark verausgabt⁶⁰).

Unter die Geftütsanlagen können auch die Anhalten, häufig Depots genannt, eingereiht werden, in denen die Befchälerhengfte Aufnahme, Wartung und Pflege finden. Sie werden von Staats-, Provinzial- und Kreisverwaltungen, aber auch von anderen Korporationen errichtet und betrieben. Eine aus der neueften Zeit ftammende Anlage diefer Art ift das K. K. Staats-hengften-Depot zu Pifek (fiehe die nebenftehende Tafel), 1901—03 erbaut⁶²).

Das zweigefchoffige Haupt- oder Kafernengebäude (Nr. / des Lageplanes) enthält in der größeren Hälfte, links vom Haupteingang gelegen, die Kanzleien, 3 Mannfchaftszimmer mit daneben befindlichem, befonderem Wafch-raum, 1 Marodezimmer die Mannfchaftsküche und den großen Speifefaal; rechts vom Haupt-

2001

333“

.gs

110

001

155

ÏTÔ!

:24Q--^

345

56S

T!

f-

320

tT

010

ti

-20,

1200,

j333

H--------ił>-

4-

V"

Ji

.1130

3*5

565

TTä¹" S

» I

£0

110Î

Ls

⁶⁹) Nach: Zeitfchr. f. Baüw. 1912, S. 37, 197.

⁶⁰)    Nach ebendaf.

⁶¹)    Nach: Allg. Bauz. 1909, Bl. 26.

⁶²)    Nach ebenda!., S. 34.

1482

Zu S. 78.

XIV

B "Wo

1490/2

1432

jQ.

1491

c>

/V.

>    1491

Oj

XIV

o; o

N.

Lc

I Hauptgebäude

II    Hafermagazin

III    Schmiede

IV    Stall Nr. I V Futterdepot

VI Stall Nr. II

vn

in

» r>

VIII Futterdepot IX Stall Nr. IV X Marodestall XI Belegokol XII Wagenremise

XIII    Ged. Reitschule

XIV    Isolierstall

XV    Düngerbehälter XVI

XVII XVIII

XXI Streustrohstellagen XXII

XXIII

XXIV XXV

XXVI

XXVII Aschenbehälter XXVIII Reinigung der Abwässer (Kläranlage)

XXIX    Glashaus

XXX    Einfahrtstore XXXI

XXXII    „

s#

xill

//fi

Po

<S

/o

.n

1492

XIX

XX

8, B„Bm Brunnen

___________Wasserleitung

_____Eisengitter

________________Barrièren

Kanalisation Einsteigschächte Parzellen

OBSTGARTEN

X,

1493

2190

1505

BAUPLATZ

FÜR DAS OFFIZIERSGEBÄUDE

XXVIII

fo

°/7°

^ XXIX

XXII

IV

5^*7

XVI

XVII

GEMÜSE-

GARTEN °

, /

'X

Wo

io

1494

5496

xxi:i

<.

ix

io

1495

------^q-yO_

VII

VIII

©B?

f" ! \

'y.

xo

ÜO

r<5

XIX

XXI

«XV

GROSSER HOF

\_Q.

-X

X/

XV

VI

TT

©......

Bi

IX

XVII!

TT

Oi

GE/V\ÜSEö(_y 1

XI O

GARTEN

>T*)1

1368

rr—i

□ri

II

KLEINER HOF

XII

O.

10

10

20

30

40

50 m

XXX

s'ż

XXXI

XXVII

I~1

CXXII

Vé-s

J.

LI

JL.

r.b

jf

nach PISEK

AERARISCHE STRASSE

2190

nach nEUHOF so

K. k. Staatshengften-Depot zu Pifek.

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

Fakf.-Repr. nach: Allg. Bauz. 1909, Bl. 23.

i

'

m:

'i

&

'

eingang find im Erdgefchoß Vorratsräume und im Obergefchoß das Monturmagazin angeordnet, welch letzteres durch feine hohe Lage eine ftets trockene Aufbewahrung der Monturen, der Sättel, des Schuhwerkes ufw. gewährleiftet. Die rechtsfeitige Hälfte der Kaferne enthält 7 Wohnungen für verheiratete Unteroffiziere.

Die 4 Hauptftallungen (Nr. IV, VI, VII u. IX des Lageplanes) fchließen mit dem eben-befprochenen Kafernengebäude einen großen Hof ein und zerfallen in 2 gleich große Baulichkeiten, von denen wieder jede durch einen Eckbau in zwei gleiche Partien gefchieden ift (Fig. 132 ⁶¹). Hierdurch ergeben fich 4 gleich große, im Lichten je 39,95m lange und 10,iom breite Stall-

Fig. 133-

Obergefchoß.

erhol

tkî33IEE

ne eilte

w oliuung en 1er Stank

Pavüian •■(K’f »e-anwen

KP fl

SS

woJinu

I pp¹

ngen 1er Stallknechte I ^

■ ■ ■

Hafer

Fig- 134*

Erdgefchoß.

//,

Æ

Y//A

m.

HP

rirlïrrr'-'üi 1 ~ ;    >rń

TTŁJ TäT>ä|!p!{| pMĘąs

» rmr

|s tali

fur 48 Beschäle

Pavillon der Beamten

•    1—

£jj ’^oxes

'Çj

Cour i' honneur

7\

cffi

all für 48 Be

fnhwnin Ir“

^Sattel-^ iSaitehlB e s c h ällk Kamm er- IrrJnKei Kammer! r aiim.

0.1

Sl

v$w/Zï?î?

-rW//

WÂ

10    5    0

10

1:1500

20    30    ‘K>

—1-1-H

50m

Depot für Befchälerhengfte zu Montier-en-Der⁶³).

Arch. : Descaves.

abteilungen mit einem Gefamtbelegraum für 152 Hengfte; die lichte Höhe beträgt 4,oom. Jeder Hengfteftand mißt 3,45 x 1,90 ™ (= 6,4 qm) mit einem Mittelgang von 3,20 ™ Breite. Die Ställe find zwifchen Eifenträgern, die auf gußeifernen Säulen aufruhen, überwölbt; die Fußböden beftehen aus geftampftem Lehm. In den Eckbauten, die die Stallabteilungen trennen, befinden fich im Erdgefchoß die Futter- und Sattelkammer und ein Handmagazin, im darübergelegenen Halbgefchoß der Heuboden.

Der Marodeftall hat den Zweck, die maroden oder kranken, jedoch nicht anfteckend kranken Hengfte aufzunehmen. Die verdächtigen und die mit anfteckender Krankheit befundenen Hengfte kommen in den Ifolierftall ⁶²).

61.

Beifpiel

X.

8o

Durch die beiden Grundriffe in Fig. 133 u. 134 ift die Anlage eines franzöfifchen Depots für Befchälerhengfte, nämlich des von Descaves zu Montier-en-Der erbauten, veranfchaulicht⁶³).

Die Grundpläne bedürfen kaum einer weiteren Erläuterung. Die Gebäude bedecken eine Fläche von 3036,40 qm₍ die Höfe eine folche von 6795,65 0“ und die Gärten eine von 1159 qm ; die Einfriedigungsmauern haben eine Gefamtlänge von 1170,95“.

Literatur

über „Geftüte".

Braun. Über die Gebäude für Zuchtgeftüte. Crelle's Journ. f. d. Bauk., Bd. 2, S. 12g u. Taf. VI.

Cecil. The ftud farm, or hints on breeding etc. London. — Deutfeh (Der Geftütshof) von A. v. Boddien. Gotha 1858.

Hügel, J. v. & G. F. Schmidt. Die Geftüte und Meiereien des Königs Wilhelm von Württemberg. Stuttgart.

Schuffenhauer, W. Geftüt-Anlage auf dem Rittergute Düppel bei Zehlendorf. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1865, S. 315 u. Taf. 39—41.

Mayr, O. Die k. k. Militärgeftüte in Oefterreich: Kisber, Babolna, Mezöhegyes etc. Wien 1866. Dimse, J. Das Geftüt zu Torgel. Riga 1869.

Kgl. Württembergifche Landesgeftüte Marbach, Offenhaufen, St. Johann, Güterftein. Stuttgart 1870. Schwarz, J. v. & A. Krocker. Deutfehes Geftüts-Buch. Gefchichte und Befchreibung deutfeher Geftüte. Berlin 1872—73.

Hahn, C. Vier Wochen in Mezöhegyes. Mittheilungen über das königlich-ungarifche Staats-geftüt dafelbft, Stuttgart 1873.

Schwarz, J. v. Das Königlich Preußifche Hauptgeftüt Graditz. Berlin 1870.

Wörz, J. J. Die Staats- und Landespferdezucht-Anftalten Württembergs ufw. Ulm 1876. Schwarzenecker, G. Racen, Züchtung und Haltung des Pferdes. Berlin 1879. — 2. Aufl. 1884. Brückner, F. Gefchichte des königlich ungarifchen Staats-Geftütes zu Kisbér. Wien 1883. Drexler. Pferdegeftüt Kagran. Der Architekt 1895, S. 51 u. Taf. 84.

Pferdegeftüt Kagran. Der Architekt 1895, S. 52 u. Taf. 84.

Anweifung für die Behandlung der Bauten auf den Haupt-, Zucht- und Landgeftüten. Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 301.

Das neue Landgeftüt bei Pr. Stargard. Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 519.

Spannagl, W. Geftütshof Sonnenhaufen des Barons Adolf von Büfing-Orville auf Schloß Zinneberg. Süddeutfche Bauz. 1903, S. 185.

Kirchbauer, W. Das königl. Landgeftüt zu Augsburg. Zeitfchr. f. d. Baugwbe. 1905, S. 65. Becker. Bauten auf dem Hauptgeftüt Trakehnen. Zeitfchr. f. Bauw. 1906, S. 377.

Le Haras Royal de Trakehnen (Pruffe). Le génie civil, Bd. 50, S. 314.

Das Landgeftüt Georgenburg und das Zuchtgeftüt Zwion (Oftpreußen). Zentralbl. d. Bauverw. 1908, S. 585.

Sychrowsky, E. Der Neubau des k. k. Staatshengften-Poftens in Pifek. Allg. Bauz. 1909, S. 34. Geftütshof Sonnenhaufen bei Schloß Zinneberg. Der Bau 1910, S. 25, 28—30.

Das neue Landgeftüt in Marienwerder. Zeitfchr. f. Bauw. 1912, S. 37 u. Bl. 14—18.

Architektonifche Rundfchau. Stuttgart.

1904, Taf. 12: Studien zum Geftütshof Sonnenhaufen bei München; von Spannagel.

Wulliam & Farge. Le recueil d’architecture. Paris,

ge année, f. 6: Dépôt d'étalons de Montier-en-Der; von DesCaves.

14e année, f. 12, 16, ij, 28, 54: Dépôt d'étalons à Annecy; von Ruphy.

Croquis d'architecture. Intime-club. Paris.

j6e année, No. VI, f. 3—5: Un dépôt des chevaux étalons.

2) Marftallgebäude.

Marftälle find Gebäude, in denen die Pferde von fürftlichen oder anderen vornehmen Perfonen, bisweilen auch von Korporationen, in geräumigen und wohl eingerichteten Ställen ihre Stände, Abwartung und Verpflegung erhalten, worin auch alle zum Reiten und Fahren erforderlichen Geräte ufw. aufbewahrt werden. Marftallgebäude find demnach in großem Maßftabe angelegte Luxus-pferdeftälle mit allen notwendigen, gleichfalls ausgedehnten Remifen und fonftigen Nebenräumen. Sie bilden meift eine ziemlich verzweigte Gebäudegruppe, die ebenfowohl ihrer Ausdehnung und Bedeutung halber, wie auch ihres vornehmen Befitzers wegen nicht ohne architektonifchen Formenaufwand ausgeführt zu werden pflegt, obgleich gerade in diefer Beziehung eine gewiffe Zurückhaltung faft ftets am Platze fein wird.

Eine größere Marftallanlage fetzt fich aus folgenden Räumen, bezw. Baulichkeiten, zufammen:

a) große Stallungen mit Kaftenftänden und Boxen für Karoffen-, Reit- und Rennpferde;

ß) ein Stall für kranke Pferde;

y) große Remifen für Kutfchen, Staatskaroffen, Gala- und andere Wagen, bisweilen auch befondere Remifen für hiftorifche Wagen ufw.;

B) Räume für Sättel, Gefchirre und fonftige Reit- und Fahrgeräte, bisweilen befondere Kammern für Galagefchirre ufw.;

e) Futterräume;

£) Kanzleien und Nebenräume, die den ziemlich umfangreichen Stall- und Remifendienft ermöglichen;

y]) Wohnungen für die Stallmeifter und das untergeordnete Stallperfonal und nicht feiten

fr) eine gedeckte, unter Umftänden auch eine offene Reitbahn.

Hierzu kommen noch Stall- und Remifenhöfe, die ebenfo, wie die unter cc, ß und y genannten Räume, für den Stall- und Remifendienft unentbehrlich find.

Die Reit- und Rennpferde erhalten am beften Boxen; für die übrigen Tiere genügen meift Kaftenftände. Sie werden in der Grundfläche ftets reichlich bemeffen; man geht in der Regel bis zu den früher als obere Grenze angegebenen Maßen.

Da in folchen Stallungen meift fehr wertvolle Tiere Unterkunft finden, ift den fchon früher angegebenen Bedingungen für Konftruktion und Ausrüftung eine ganz befondere Sorgfalt zuzuwenden. Vollkommene Feuerficherheit, fodaß im Brandfalle die koftbaren Pferde in keiner Weife gefährdet werden, Warm-und Trockenhalten der Stallung, bezw. Vermeiden von feuchten Niederfchlägen und Schwitzwaffer (durch Abhalten von unmittelbarem Zutritt der äußeren Luft) und Verhindern der Bildung des Stalldunftes find unerläßliche Anforderungen.

Mit Rückficht auf die immer große Zahl von Pferden, die in einem Marftall unterzubringen ift, bleibt die Anordnung von Ständen und Boxen in nur einer Längsreihe faft ftets ausgefchloffen. In der Regel werden zwei Längsreihen mit hohem und breitem Mittelgang (von 5 bis 8m und noch mehr Breite) angeordnet und dabei meift die im vorhergehenden bereits angedeutete Anordnung gewählt, wobei eine Art dreifchiffiger Anlage entfteht: den beiden Ständereihen entfprechen die zwei Seitenfchiffe, dem Mittelgang oder der fog.

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

62.

Zweck und Erforderniffe,

63-

Stallungen.

Stallgaffe das Hauptfchiff. Letzteres wird in der Regel höher als die Seiten-fchiffe gehalten, bisweilen fo hoch, daß die Erhellung des Stalles mittels hohen Seitenlichtes erzielt werden kann; doch kann die Stallerhellung auch mit Hilfe eines Dachauffatzes (Dachlicht) ermöglicht werden; Fenfter in den äußeren Langwänden der Stallung find alsdann zu ihrer Beleuchtung nicht notwendig, fo-daß die Pferde das einfallende Licht niemals vor Augen haben. Obwohl beide Anordnungen das Anbringen von geeigneten Lüftungseinrichtungen, bei denen die Tiere dem Zuge niemals ausgefetzt werden, geftatten, fo follen doch bei manchen derartigen Anlagen mit hohem Mittelgang ungünftige Erfahrungen gemacht worden fein; man hält von mancher Seite die ausgiebige Anordnung

Hg- 135-

iwr

ap==

" ",⁷

wo;.

ymm.

w!

W,

• iii

:S

î"i

■V:

__

Ił

fi

"53Ł—j_

SM

im

m§

El

mm

im

JB

jTfefTTf

Tl

ifl

es

mm.

gâ;Sï

XVS5S

W;.

|§II

li

WÊÊÊÊ

¹

6,j Nach ebenda!.

²

i Fakf.-Repr. nach: Zeitfchr. t. Bauw. 1912, BI. 14.

³

)    Nach: Centralbl. d. Bauverw. îgoi, S. 521.

⁴

)    Becker. Bauten auf dem Hauptgeftüt Trakehnen. Zeitfchr. f. Bauw. 1906, S. 377.

Tl

Fürftl. Fürftenbergieher Reitftall zu Donauefchingen.

(Siehe den Grundriß in Fig. 141.)

Arch. : Weinbrenner.

von Fenftern in den äußeren Langwänden der Seitenfchiffe als unerläßlich für eine genügende Luftzuführung.

Zum Teile aus diefem Grunde, ferner auch in Fällen, in denen über der Stallung noch ein als Futterboden oder anderen Zwecken dienendes Gefchoß notwendig wird, gibt man den äußeren Langwänden eine folche Höhe, daß die Fenfter möglichft nahe an der Decke angeordnet werden können, wodurch das einfallende Licht den Pferden nicht fchadet. Zur Abhaltung der Zugluft find dann die bereits früher mitgeteilten Fenfterkonftruktionen zu empfehlen.

Ob nun die Gefamtanordnung der Stallungen in der einen oder anderen Weife getroffen wird, immer gewährt der breite Mittelgang einen hübfehen Anblick über die gefamte Stallung und verleiht letzterer unter Umftänden auch eine gewiffe Großartigkeit. Der Mittelgang trägt durch feine Breite und Höhe auch wefentlich dazu bei, im Stallinneren gute Luft zu erhalten; er ermöglicht

es, die Pferde zur allmählichen Abkühlung oder bei fchlechter Witterung ufw. im Stalle herumzuführen; ebenfo geftattet er das freie Vorführen der Roffe.

Als Beifpiel einer folchen Anlage diene das fürftl. Fürftenberglche Reitftall-gebäude zu Donauefchingen, deffen Inneneinrichtung 1876 von Weinbrenner

Fig. 136.

erneuert wurde und wovon Fig. 135 eine perfpektivifche Innenanficht zeigt.

IgjP

Sikn

SSe

Wände, Träger und Freiftützen find, unter Ausfchluß allen Holzes, aus Stein oder Eifen konftruiert, die Decken durchaus gewölbt und im Dachraum mehrere Brandmauern mit eifernen Türverfchlüffen angeordnet. Die in den eifernen Langwänden angebrachten, hoch gelegenen Fenfter find doppelt, mit 20cm tiefer Ifolierfchicht; die inneren Fenfter find durch größere Rohglasfcheiben in Steinfalz gebildet; die äußeren find Vorfenfter in Holzrahmen.

IS

**

mm

Die Wände find ringsum auf 3 m Höhe verkleidet, und zwar die Außenwände auf Krippen- und Standwandhöhe mit 5 cm ftarken, polierten, fchwarzen Marmorplatten und die Seitenwände, den Standwänden entfprechend, mit 18cm breiten eichenen Brettern, darüber, auf 1,70 m Höhe, mit glafierten, farbigen Mettlacher Platten. Holz ift nur für diejenigen Teile verwendet worden, an denen die Pferde beim Ausfchlagen fich befchädigen können, alfo bei Standwänden und Türen.

Schnitt.

Fig. 137.

‘/,o0 W. Gr.

Der Stallfußboden befteht fowohl im Mittelgang, wie innerhalb der Stände aus gehockten Pflafterfteinen von fehr quarzreichem Buntfandftein (je 20 cm lang, 15 cm breit und 20 cm hoch) in Zementmörtel verfetzt; die Fugen find, um das Einfickern der Jauche zu verhüten, mit Zement verftrichen; die Stände find ftets mit Streu belegt.

Arch. :

Weinbrenner.

35

Die Jauche wird innerhalb der Stände durch Mittelrinnen aus Gußeifen und im Mittelgang durch Sammelrinnen aus Sandftein aufgenommen und durch einen Entwäfferungskanal der im Hof gelegenen Grube zugeführt (Fig. 137). Die Spülung gefchieht durch Wafferzuleitung vom Mittelgange aus, der Eintritt des Waffers durch ein Mundftück am oberften Ende der gußeifernen Jauchenrinnen.

Grundriß.

Vom Fürftl. Fiirftenbergichtn Reitftall zu Donauefchingen.

Die Fütterung der Pferde erfolgt in Krippen aus Gußeifen (Fig. 136); diefe ftehen frei vor der Wand. Das Heu wird nicht in Raufen, fondern auf den Boden gelegt.

Die Standwände beftehen aus 1,30 m hohen, 13 cm breiten, 3,5 cm ftarken, gefpundeten Eichenriemen, die Wandfchwellen und -rahmen aus Gußeifen. Auf den eichenen Standwänden erheben fich niedrige, gußeiferne Gitter, die an den Krippen als Trenn- oder Beißgitter ausgebildet find. In den Boxen find diefe Gitter in Höhe der letzteren durchgeführt.

Die Rückfeite der Boxen ift durch Tore gefchloffen, die auf Standwandhöhe aus Eichenholz (geftemmt) und darüber aus Rundeifenftäben hergeftellt find.

Zur Lüftung, d. h. zur Zuführung frifcher Luft, dienen die beiderfeits in den Außenmauern unter dem Gewölbeanfchluß angeordneten Luftfchlitze, die durch Doppelklappen verfchließbar find; letztere können durch Kurbeldrehung an gemeinfchaftlicher Welle gehandhabt werden;

84

ferner fteigen im Mittelgang von den Endpunkten der Gewölbefcheitel Doppelfchlote bis über den Dachfirft empor; je nach der Windrichtung dient der eine Schlot zum Eintritt frifcher, der andere zum Abzug der verdorbenen Luft; bei ftrenger Kälte wird durch wagrechte Schieber aus Gußeifen der Luftzutritt abgeftellt.

Ift eine befonders große Zahl von Pferden unterzubringen, fo würden Ställe mit nur 2 Längsreihen von Ständen zu viel Raum erfordern und auch in der Anlage fehr teuer werden. Man vermehrt alsdann die Zahl der Ständereihen auf 3, felbft auf 4. Für die Anordnung mit 4 Reihen von Pferdeftänden kann die Stallung in Fig. 138⁶⁴) als paffendes Beifpiel dienen; fie gehört der Gebäudegruppe an, die die Stadt Paris in den fechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts für den Kaiferlichen Marftall erbauen ließ.

Fig. 138.

5. 55

=\ !

in t

-JT

Ürf

\r

<3

Sa

31

ln

..

1:250

4-*

rö

■s

64.

Wagenremifen.

Stallung des vorm. Kaiferlichen Marftalls zu Paris⁶⁴).

Arch. : Téiaz.

Auch diefe Stallung ift dreifchiffig angelegt; das mittlere und zugleich wefentlich breitere Schiff enthält zwei Reihen von Ständen, meift Kaftenftänden; die beiden Seitenfchiffe haben je eine Reihe von Boxen. Das Mittelfchiff ift mit einer gewölbten Decke überfpannt; diefe trägt einen verglaften Laternenauffatz, der ebenfo zur Beleuchtung, wie zur Lüftung des Stallinneren dient. Die beiden Seitenfchiffe find durch Fenfter in den nach den Höfen zu gelegenen Längsmauern erhellt; fie befitzen hölzerne Decken und tragen, wie der Querfchnitt in Fig. 138 zeigt, noch ein Obergefchoß.

Kaftenftände und Boxen find mit eifernen Raufen und Krippen aus künftlichem Steinmaterial verfehen; ihr Fußboden ift durch Sandfteinpflafter gebildet, das Gefälle nach der an der Rückfeite der Stände gelegenen Jaucheabzugsrinne hat; in den Gängen ift hochkantiges Ziegel-fteinpflafter gelegt.

Bezüglich der Remifenräume ift auf das im vorhergehenden über größere Anlagen diefer Art Gefagte zu verweilen und hier nur nochmals hervorzuheben, daß man gern die Kutfchen ufw., die gewöhnlich in Dienft geftellt werden, von den nur bei befonderen Gelegenheiten benutzten Karoffen ufw. fondert, bezw. fie in getrennten Räumen unterbringt. Letzteres gefchieht auch mit etwa

hiftorifch intereffanten Wagen ufw., die nicht feiten in gut beleuchteten Hallen zur Schauftellung gebracht werden; Seitenlicht reicht alsdann für eine gute Erhellung nicht aus, und man zieht deshalb bisweilen Dachlicht vor; letzteres ift auch in Bezug auf Erhaltung des Lackanftriches der Wagen und des Lederwerkes zu empfehlen.

Zur weiteren Erläuterung des im vorftehenden Getagten fei zunächft eine Befchreibung des herzoglichen Marftallgebäudes zu Gotha¹) gewählt, das im wefentlichen nur Stallungen und fonftige dem Stalldienft gewidmete Räume enthält, weil für das Unterbringen der Kutfchen ufw. befondere Baulichkeiten vorhanden find.

Fig. 139.

Marftall

gebäude.

Beifpiel

I.

orü e r -

uni I

jj Q

fi

Stalls tu1>B !

rBeüientenstub

ngang

"sE i u g a n g. jj

Für| » i jlen Futterijieister^

n"-"    i i.t

jj. Kammer

■für Heu u Stroüy^S'f?

ri

oj y"'/    v>|

v

Boxes î ür

LU

1s

If

! IIP 1 a lüi¹

lereiterl Stuüen

If

I

p fiiî

rie

fil

) r jQ'h aljjljje

.......JEjjpg--

stal

für

:o P f

■ vier Pferde

Ł A sW

jj i E i n g a n g j ||

.J.

Hau

mg

pt

am

>1

J.

Heu u.Strołi.

Küche.;

1:500

10 987654321 0

1 » 1 < I ■ Ml » 1¹1 ■ H+H-

1-3

1-3

Herzog!. Marftallgebäude zu Gotha¹).

Für diefes Gebäude (Fig. 139¹) wurde eine Bauftelle gewählt, die fowohl dem herzoglichen Palais, als auch der Reitbahn und den übrigen Stall- und Remifengebäuden tunlichft nahe gelegen war; fie wird an drei Seiten von öffentlichen Straßen begrenzt. In der Mitte des Gebäudes befindet fich eine Vorhalle und in diefer ein Brunnen mit fließendem Waffer, der vom Druckwerk des Schloffes Friedenftein gefpeift wird. Zu beiden Seiten diefer Vorhalle befindet fich je ein Stall mit 20 Kaftenftänden, und in den vier Ecken des Mittelbaues find zwei Wacht-ftuben (darüber im Halbgefchoß je eine Schlafftelle) und zwei Gefchirr- und Sattelkammern gelegen; im Obergefchoß des Mittelbaues find nach vorn drei Wohnftuben für die Stalleute, nach rückwärts zwei weitere Gefchirr- und Sattelkammern untergebracht.

Bei diefer Anordnung wurde der Vorteil erreicht, daß in der Mitte der Gefamtanlage das Perfonal konzentriert gehalten und von hier aus der Dienft nach beiden Seiten ficher und leicht bewirkt werden kann. Die Futterkammern, insbefondere jene für Heu und Stroh, wurden an die äußeren Enden der Ställe verlegt, damit beim Transport des Futters Haupteingang und Vorhalle nicht verunreinigt werden; der Mifthof befindet fich auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes, weshalb, dem Haupteingang gegenüber, unter der nach dem Obergefchoß führenden Treppe ein weiterer Ausgang angeordnet wurde.

Im weiteren befindet fich im rechtsfähigen Flügelbau noch ein Stall mit 4 Boxen, die zwar untereinander durch Türen verbunden find, deren jede aber einen befonderen Eingang hat; ferner ift auf diefer Seite auch noch eine Küche mit Einrichtung zum Heißmachen größerer Mengen

66.

Beifpiel

II.

67.

Beifpiel

III.

68.

Beifpiel

Waffer, fodann im Obergefchoß die Wohnung des Stallmeifters und eine Wohnftube für unverheiratete Stalleute gelegen. Im Erdgefchoß des linksfeitigen Flügelbaues find zwei Stuben für die Bereiter, eine Wohnung für den Futtermeifter und eine Stube für Pförtner und Bediente untergebracht; im Obergefchoß find für das Gefolge des Herzogs einige Wohnungen vorgefehen, ebenfo eine Wohnung für den Tierarzt.

Die Ställe haben Balkendecken mit Holztäfelung, letztere hat einen ftarken Firnisanftrich erhalten; die Unterzüge werden von eifernen Säulen getragen. Die Stände find mit hochkantig geteilten Klinkern ausgepflaftert, mit ¹/₃₈ Gefälle nach der Hinterfeite der Stände; hier ift eine ganz flache, 24 cm breite Rinne, in harten Steinplatten ausgehauen, angebracht; aus diefer fließt die Jauche in ein eifernes, 22 cm weites Abzugsrohr.

Über den beiden großen Ställen befinden fich dem Mittelbau zunächft je 2 Schlafräume für Stalleute; im übrigen find Haferböden vorhanden, von denen mittels gemauerter Schlote der Hafer in die Ställe herabgelaffen wird.

Die Gefamtkoften des Gebäudes haben 121500 Mark betragen.

Als ferneres Beifpiel diene die Fürftlich Fürftenberglohz Marftallanlage zu Donauefchingen (Fig. 140 u. 141).

Wie aus dem Grundplane hervorgeht, fchließt die gefamte Gebäudegruppe drei offene Höfe ein, wovon der nach Norden gelegene als offene Reitbahn dient. Der füdliche Gebäudetrakt ift der bereits in Art. 63 (S. 82) näher befchriebene und in Fig. 141 eingehender dargefteilte Reitftall mit zugehörigen Vor- und Nebenräumen; die Pferdeftände find an einem 5“ breiten Mittelgang gelegen. Der dazu parallele Mitteltrakt enthält Holz-, Wagen- und Schlittenremifen, fowie einen Stall für kranke Pferde; ein Quertrakt dient als Gaftftall, Wagenremife und Sattelkammer; ein an der Weftfeite gelegener Gang verbindet den Reitftall mit den eben genannten Räumlichkeiten und führt über den Mitteltrakt hinaus, die offene Reitbahn nach Welten begrenzend, zum gefchloffenen Reithaus, das den nördlichen Trakt bildet und außer der'eigentlichen Reitbahn noch die fürftliche Loge, fowie Vorplätze, Garderoben und Aborte enthält.

Eine ausgedehntere Anlage bilden die Großherzoglichen Marftallgebäude zu Karlsruhe (fiehe die nebenftehende Tafel).

Die eigentlichen Marftallbaulichkeiten, die allein auf der nebenftehenden Tafel dargeftellt find, zerfallen in zwei langgeftreckte Trakte mit dazwifchen gelegenen Höfen. Im Vordertrakt nimmt das Reithaus den Mittelteil ein; links davon befindet fich der Stall für Reitpferde, rechts jener für Zugpferde. Hinter dem Reithaufe ift der halbringförmig geftaltete Remifenbau angeordnet und zwifchen beiden ein großer Hofraum gebildet, der zum Teil als offene Reitbahn benutzt wird. Die Mitte des Remifenbaues nimmt ein Wohnhaus ein, worin der Stallmeifter und der Gefchirrmeifter untergebracht find. Hinter dem Reitpferdeftall, parallel zu diefem, ift ein an den Remifenbau fich anfchließender Gebäudetrakt angeordnet, worin die Wohnung des Hoftierarztes, die Befchlagbrücke, der Krankenftall, die Sattlerwerkftätte, die Gefchirrkammer, eine kleine Wagenremife und die Wohnung der Stallbeamten gelegen find. Der hierzu fymmetrifch (hinter dem Zugpferdeftall) angeordnete Gebäudetrakt enthält noch zwei kleinere Wagenremifen, ferner die Lackierwerkftätte und gleichfalls eine Wohnung für Stallbeamte; nach rückwärts fchließt fich ein Referveftall an. Weiter nach rechts (auf der Tafel nicht mehr dargeftellt) find das Hoffeuerhaus, die Räumlichkeiten für das Hofbauamt ufw. angeordnet.

Die beiden dreifchiffigen Hauptftallgebäude haben an jeder Stirnfeite, je links und rechts vor einem Vorplatz gelegen, eine Gefchirr- und eine Putzkammer erhalten. Im Reithaufe werden die Stirnenden von je einem Vorplatz, Stallftuben, Herrenzimmern und Zimmer für Stall-bedienftete eingenommen.

Die gefamte Marftallanlage dürfte von Retty, dem Erbauer des Karlsruher Refidenzfchloffes, erfunden und ausgeführt worden fein.

Als weiteres Beifpiel einer großartigen Anlage, die auch fchon von berufener Seite als «Stallpalaft" bezeichnet worden ift, mögen die bereits in Art. 63 (S. 84) erwähnten Marftallgebäude in Paris dienen. Diefe urfprünglich Kaiferliche Marftallanlage wurde von der Stadt Paris und auf ihre Koften nach den Plänen von Tétaz erbaut; die Bauausführung begann 1861 (fiehe die nebenftehende Tafel).

Die in Rede ftehenden Bauten bedecken eine Grundfläche von 18000qm; fie ift an drei Seiten von öffentlichen Straßen begrenzt; die Hauptfaffade ift dem Quai d’Orfay zugewendet. Den Mittelpunkt der ganzen Anlage bildet der Haupt- oder Prunkhof (Cour d’honneur), der

•5

1§1

Ä

l»»

■■

Il

-v

Aiil

L I

HH

WËÊÊÊÊÈ ■

MÜHÜ»

in

B a u Ti o f

s

mmWz

mm

■ *§|J

I- fl

WM

_S__

■il

:

M«

il

■■■R

mm

wmmÆ&

ÊMMm

'i ,

S ch^

§Si

c:

HB1

§|

IBBfc

EBB

Äi

îl-

Æar

TMy h i •

W *

lih,,.,,

'rà

Zu S. 86.

—* cxi

a eleu fl fi

Œ)

a. (f'W

ą ", x *m •m •%

im, *

irr

[iillllllll;,¹

sa

■■i

■»lai»

■i

—É»1

l> arten

■i

-Ty

■■

Ü üwj

llM

Großherzogliche Marftallgebäude zu Karlsruhe.

Arch.: Rettyl?).

Nach einem vom Oroßh. Hofbauamt in Karlsruhe freundlichft zur Verfügung geftellten Stiche.

...................

-■

■' . I

«M

fc,

■H

mk

%.

kst

g§!

<f

tj

1    -fq.-c

iMl

W&M

mm

<f

■■

K~~

ksq

h o u n but

\s

%/Sji

to

~v

!S

yÇh

...m.

HP

fr

nr

üü

:,;i

mm

|É|

K.

fl ! „

Kaiferliche Marrtallanlage zu Paris.

Arch. : Têtaz.

(Nach: Revue gen. de Parch. 1866, PI. 56—57.)

«U9

40

CS

1: 1000

:o

10

10 M 0 4 Z 0

H-b-H+h-H

■■I

j*.—

i*

,,,    .

t3.UtUBS'

a-

agi

“1

11111!!!

al

fl

$8

SSSssS

Wm

TS

ini

hrl

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

r

-

/

⁴

H s-

iS

Jil

Fig. 140.

il

en

Offene “Reirt a"hn.

----- Holz-

"Wa jeu»

3:

Riînise

Hemise

Wa g-en-if. Schlitt en?

; • :::: ;-4v.v.: •:    ::

Hemise

I il

JÎTun

nen

IH

fcn •

î|i

Un

.en

Reit stall

Vorplatz.

Heit stall

10 8 6 4 2 O

10

1; 1000

20

30

40

50m

Fürftl. Fürftenberg[c\\z Stallanlage zu Donauefchingen.

Arch : Weinbrenner.

Fig. 141.

ra

ritn

•XÏÎÏeï-.

Wasch-

Rüche

:drat    .......I—liu.ll——. I*—.[■—■: >—•

•Wkdkt-

stiebe

U|Tl q

- "fi v;.....fl

. Vary la.t.z j

ifi

la 1 Çj) 1 zc in j

Vorplatzi

2ÊË

10 987654321 0

b-H I ■ l¹ h 1¹1¹11111

1:500

10

15

Reitftall zu Fig. 140.

(Siehe auch Fig. 135 bis 137, S. 82 u. 83.)

Quai durch das Verwaltungsgebäude gefchieden ift; in diefem find auch Wohnungen für

69.

Beifpiel

V.

vom

die 4 Stallmeifter des kaiferlichen Haufes vorgefehen. Links und rechts wird diefer Hof von den beiden Hauptftallgebäuden begrenzt, nach rückwärts durch zwei Sattelkammern und die Reitbahn abgerchloffen. Die beiden letzteren vermitteln, in viertelkreisförmiger Grundrißgeftalt, den Anfchluß zwifchen der Reitbahn und den beiden Stallungen; die Reitbahn reicht rückwärts bis an die Rue de Vuniverfité. Zu beiden Seiten der Stallungen und der Reitbahn find 6 Dienft-höfe angeordnet, die zum größten Teil von Remifenbauten umgeben find.

Das Verwaltungsgebäude ift von den übrigen Baulichkeiten, insbefondere von den Stallungen, vollftändig getrennt; dies fchien fowohl durch gefundheitliche Rückfichten und durch den zu erzielenden Komfort, als auch durch die Stellung der die gefamte Anlage leitenden Perfön-lichkeiten geboten zu fein.

Jedes der beiden ganz fymmetrifch angeordneten Stallgebäude befteht aus drei Galerien oder Langfchiffen, die von einer gewölbten Durchfahrt durchkreuzt werden; letztere ftellt die Verbindung zwifchen dem Haupthof und dem an die Stallung grenzenden Nebenhof her. Die Stallungen haben die in Art. 63 (S. 84) bereits befchriebene und durch den Querfchnitt in Fig. 138 (S. 84) näher dargeftellte Anlage erhalten ; fie find (die Krankenftälle mitinbegriffen) mit 144 Kaftenftänden und 74 Boxen ausgerüftet, in denen 3 Arten von Pferden: Wagenpferde von franzöfifcher und Reitpferde von meift englifcher Herkunft fowie Rennpferde von verfchiedener Abftammung, untergebracht werden.

Die Reitbahn ift 45,00m lang und 17,50 m breit ; fie hat eine Tribüne für 20 bis 30 Zufchauer mit Salon und Kleiderablage. Der rechts vom Cour d'honneur dem Quai zunächft gelegene (erfte) Dienfthof ift für den Reifedienft, der dahinter gelegene (zweite) für den Kranken-dienft beftimmt; letzterer hat eine Schwemme erhalten. Der dritte, noch weiter nach hinten angeordnete, an die Reitbahn grenzende Dienfthof ift Remifenhof für die vom Herrfcher benutzten Karoffen; in einer der Remifen find Staatskaroffen und hiftorifche Wagen aufgeftellt. Diefe drei Dienfthöfe ftehen unter fich und mit dem Cour d'honneur mittels befonderer Durch

fahrten in Verbindung; längs fämtlicher Gebäudefronten find gepflafterte Fußwege angeordnet; im übrigen find die Hofflächen mit Sand bedeckt.

Als letztes Beifpiel einer prunkvollen Marftallanlage möge das Königliche Marftallgebäude zu Berlin dienen, das nach den Plänen Ihne's im Jahre 1897 begonnen wurde (Fig. 142 bis 144

Die gefamte Anlage bedeckt eine Grundfläche von über 13000 qm und liegt zwifchen Schloßplatz, Breite Straße und Spree. Für die Architektur waren Maßftab und Stil (Barock) durch die nächfte Umgebung: Schloß, Schloßbrunnen und Kurfürftenbrücke, gegeben. In dem Neubau ift der früher an verfchiedenen Stellen der Stadt untergebrachte Königliche Marftall vereinigt. Es waren Ställe für 270 Pferde, Remifen für 300 Wagen, 2 Reitbahnen, mehrere große Arbeits- und Wirtfchaftshöfe, fowie Wohnungen für 50 Familien und 80 unverheiratete Diener und Kutfcher zu fchaffen.

In dem 5,90“ hohen Erdgefchoß der 83m langen und bis zur Attika 23 m hohen Schloßplatzfront befinden fich zunächft in und neben der als kräftiger Mittelgiebelrifalit hervorgehobenen Portaleinfahrt eine Anzahl untergeordneter Räume, wie z. B. das Anmeldezimmer, das Bureau des Stallmeifters, Wagenhälter- und Wagenwärterräume und dergl.

Das über dem Erdgefchoß liegende, 4,70 m hohe Zwifchengefchoß ift mit dem darüber befindlichen 6,70 m hohen Obergefchoß zu einem 10,90“ hohen Saale zufammengezogen. Über dem Obergefchoß liegt noch ein 4. Gefchoß, d. h. ein 4,20 m hohes Zwifchengefchoß, das zur Aufnahme der Galagefchirre dient, während der vorhin erwähnte, durch zwei Gefchoffe reichende Saal als eine Art Mufeumsraum gedacht ift und zum Aufftellen der wertvollen alten und neuen Krönungs- und Galawagen und -fchlitten dient. Die Saalwände find mit doppelten Säulen-ftellungen gegliedert und mit einer umlaufenden Galerie verfehen, die mit den Flügeln der Schloßfront in Verbindung fteht.

Durch das hohe, dreiachfige Portal an der Schloßfront gelangt man in den vorderen Remifenhof, der mit Glas überdeckt ift, und zwar in der Weife, daß das Dach im Sommer feit-lich zurückgefchoben werden kann. An der 176m langen, 31 Achfen umfaffenden und durch 3 Giebelrifalite gegliederten, 31 m hohen Spreefront find im 5,95 m hohen Erdgefchoß, fowie im gleich hohen Obergefchoß die Pferdeftälle und die Wagenkammern untergebracht; das II. Ober-

66 U.

⁶⁷).

⁶⁶) Nach einer photographifchen Aufnahme der Illuftrationsphoiographen Zander £r Labifch in Berlin. ⁶¹) Nach den von Herrn Geh. Hof-Baurai Ihne zu Berlin gütigft zur Verfügung geftellten Plänen.

**»»»

■Vs

il

’m

m)

i:

f,

t»h

: fi

Sri

H!

S25S2

■ \...

'I.v.y

m.

22 533 j

@#i

19

iM

Tîiîl1 y

il

II

rvrmm

mïâ

J,?’*" “"ir'

■ï

Hi

Fig. 142.

*- !.. ■

tM

'f

4MI;

[•{

Jg§

iPSS'EESSXll:

^ (F^ . ,

#1

IJ

PSfCÈlMS:

ami

i-

Königl. Marftallgebäude zu Berlin⁰⁶). Arch.: lime.

IR

}-■'•■■■ ■

l,ßsl[ '©iîïïïiï

11

|/i

ILU

!S2

;lssg

HPi

fp2!

ri

J;

/■»

,,n

fi SS

Là

L.

i ffii

J.

àf

■:v

I?..

♦#«*

fi

■ff

ainsi

ja

-Jcam.

nt 4t ' I

Vol-

liürl

Putz -

la \b

«B

/?jiy

UJ n y

il i ą

Heit

Fig- 143-

Zwifchengefchoß.

gHigąi |f«

wi/te

Patzk

Geschirre

-i a

VB 1 13 A II fl

1 î i ï ami i

•3

■<

6 a Ml a -

M o h t i-

' a 3 6 hi ü i

iMondfiruiu g e a.

Attfz.

'Al 3 A -¥I?X

Op UU.-7.

Leute

Stomiefl

s.

im

ossarzt

Lent

IM

js

Leute

æpp

IMIH

-U ï fi ! A

Leute

w a q e n-

wasche

sa Unir.

Fig. 144.

F î ti r 11 » f

su

Erdgefchoß.

is-

Königl. Marftallgebäude zu Berlin⁰⁷).

Arch. : Ihne.

s-

Ce schirre

Remise

lurclifahrt

R b h i s t fl - H o f

c ht ah e t

Wagen-

kalter

w a. s e u wïsche

A U f Z.

geschoß hat 6,45m und das Zwifchengefchoß 4,25™ Höhe erhalten. Zu den Obergefchoffen führt vom Hofe eine Rampe empor.

An den Spreeflügel fchließen nach der Tiefe 3 verfchiedene, durch ebenfoviele Höfe voneinander getrennte Gebäudegruppen an, in denen mehrere Wagenremifen, Gefchirrkammern, Leuteräume ufw. und verfchiedene Wohnungen angeordnet find.

Literatur

über „Marftallgebäude".

Architektonifches Album. Begründet vom Architekten-Verein zu Berlin durch Stüler, Knoblauch, Strack. Berlin 1838—61.

Heft XVI, Taf. 91—96: Das neue herrfchaftliche Marftallgebäude in Gotha; von Eberhard.

Tétaz. Les écuries de Vempereur {Paris). Revue gén. de l’arch. 1866, S. 216 u. PI. 54- 60. Heldberq. Der neue Marftall neben dem Welfenfchloffe in Hannover. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. in Hannover 1868, S. 71.

Marftall des Kaiferpalaftes zu Strafsburg: Strafsburg und feine Bauten. Strafsburg 1894. S. 409. Berliner Architektur. Der neue Königl. Marftall. Baugwks.-Ztg. 1899, S. 1204.

Berliner Neubauten. Das neue Königliche Marftall-Gebäude. Deutfche Bauz. 1900, S. 293.

Der Neubau des Königlichen Marftallgebäudes. Berliner Architekturwelt 1901, S. 11.

3. Kapitel.

Rindviehftälle.

Von Alfred Schubert.

a) Gefamtanlage.

70.

Lage und    Die Lage eines Rindviehftalles zur Himmelsrichtung ift möglichft fo zu

Temperatur, wählen, daß die nach der zumeift in unmittelbarer Nähe vor dem Stalle anzulegenden Düngerftätte führenden Türen nicht nach Süden oder Weften, fondern möglichft nach Often und, noch beffer, in wärmeren Gegenden nach Norden gerichtet find, weil durch eine der letzteren Lagen das Eindringen der Fliegen in den Stall vermieden wird, während diefes, zumal bei füdlicher Lage, zur großen Plage für das Vieh werden kann. Wichtig ift auch die richtige Lage des Stalles zu den anderen Hofgebäuden, damit die mit der Viehhaltung zufammen-hängenden Arbeiten möglichft erleichtert und billig ausgeführt werden können.

Die den Tieren zuträgliche mittlere Stalltemperatur beträgt für Arbeitsochfen 14 Grad C, für Melkvieh, Jungvieh und Kälber 20 Grad C und für Maftvieh 12 Grad C. Höhere Wärmegrade wirken fchwächend und erfchlaffend auf das Vieh ; wefentlich geringere, die befonders durch zu hohe Ställe veranlaßt werden, bewirken einen Verluft der tierifchen Eigenwärme, die nur durch die Aufnahme einer unverhältnismäßigen Futtermenge erfetzt werden kann.

71-

Raum

bedürfnis.

Die Größe und Einrichtung der Rindviehftälle richtet fich teils nach der Anzahl, Größe, Gattungs- und Nutzungsart der Tiere, teils nach der Art ihrer Unterbringung, der Düngererzeugung und danach, ob das Rauhfutter im Dachraum des Stalles oder in befonderen, zur ebenen Erde befindlichen Räumen untergebracht wird.

Stiere (Bullen), Maft- und Zugochfen, Milchkühe, Jungvieh und Kälber bringt man in gefonderten Räumen oder doch wenigftens in getrennten Stallabteilungen unter und richtet die Ställe fo ein, daß die Tiere entweder in Reihen an den

Krippen'angebunden aufgeftellt werden oder im Stalle frei herumgehen (Lauf-ftälle). Der von den angebundenen Tieren erzeugte Dünger wird entweder täglich oder etwa 2 mal wöchentlich oder erft nach Monaten herausgefchafft (Tief-ftälle); letzteres ift befonders in Laufftällen zweckmäßig.

Die Abmeffungen des Standraumes find fehr verfchieden.

Nach dem Erlaß des preußifchen Minifteriums (vom 9. Januar 1871) find für Staatsdomänen-Bauten folgende Maße vorgefchrieben:

Standbreite bei einer einzelnen Kuh . .............

zwei Kühen.................

mehr als zwei Kühen und kleinerem Vieh, für das

Haupt................... .

„ großem Vieh.................

für Ochfen .

„ Jungvieh

Standlänge für eine Kuhreihe, ausfchl. Krippe, aber einfchl. Gang dahinter ...................

1,60 m;

11

2,50 bis 2,80

1,00 „ 1,20

1,30

. 1,30 „ 1,40

0,90

3,30 „ 3,40

„ eine doppelte Kuhreihe, einfchl. Mittelgang . . . 6,30 „ 6,90 „ eine Ochfenreihe, ausfchl. Krippe, aber mit Gang dahinter

1t t

11 1

tt

tt

11

11

3,40 „ 3,80

„ eine doppelte Ochfenreihe, einfchl. Mittelgang . . 6,90 „ 7,50 „ „ eine Jungviehreihe, ausfchl. Krippe, aber mit Gang dahinter

11

2.80

11

,,    ,, eine doppelte Jungviehreihe, einfchl. Mittelgang . 5,50 „ 5,60 „ .

JT / Legt man keine Futtergänge an, fo find diefe Standlängen für Ställe und Vieh mittlerer Größe auch einfchließlich Krippen ausreichend. Abfatzkälber erhalten, in kleinen Verfchlägen frei herumlaufend, 1,4 bis 1,6 Grundfläche.

Als mittlere, praktifch bewährte Maße können für Privatftälle folgende angenommen werden:

Gattungsart des Viehes

Standbreite

Standlänge, ausfchl. Krippe und Rinnen

Für einen Bullen, Maftochfen..............

» eine mittelgroße Kuh, Zugochfen..........

„ a kleine Kuh................ .

a ein l- bis 2 jähriges Jungvieh ...........

eine Kuh im Grupenftall (niedrige Krippen, kurze Stände,

Jauchekanäle „Grupen" mitten), je nach Größe

Zur überfchläglichen Raumberechnung kann man für ein Großvieh etwa 6,5 bis 7,o Stallraum, ausfchließlich Futtertenne, rechnen.

Die lichte Stallhöhe richtet fich nach der Anzahl des einzuftellenden Viehes und danach, ob der Dünger täglich oder erft nach längerer Zeit herausgefchafft wird und nach der Stalltiefe.

Nach preußifcher Minifterialbeftimmung foll die lichte Höhe bei täglichem Ausmiften bis zu 12 Haupt Vieh 2,80 bis 3,iom, bei 12 bis 30 Haupt 3,10 bis 3,80 m und bei über 30 Haupt entfprechend mehr betragen. Für Jungvieh genügen 2,50 m lichte Stallhöhe. Für Privatftälle mit täglichem Ausmiften kann man für Jung-viehftälle 2,50 bis 2,80 ra, für bis 12 Haupt Vieh 2,80 bis 3,20, für 12 bis 30 Haupt 3,20 bis 3,60, für 30 bis 100 Haupt 3,60 bis 4,00 und für über 100 Haupt 4,00 bis 4,50¹¹¹

2 mal wöchentliches Aus-

o vO o

^    rH

t-H tH t—I O

1,10, bezw.

1,60, bezw.

1,25

2,00

72.

Anordnung der Stände.

als ausreichend annehmen. Mehr als 4,50 m lichte Höhe ift felbft für größte Stallanlagen unzuläffig, da fie fonft zu kalt werden und das Einbringen der Futtervorräte in den Dachboden fehr erfchwert wird.

In Tiefftällen (Laufftällen), in denen der Dünger längere Zeit liegen bleibt und zu größerer Höhe aufwächft, muß die lichte Stallhöhe um ²/₃ der Düngerhöhe (gewöhnlich um etwa 0,60 bis 0,80m) vermehrt werden. In Ställen ohne Futterboden ift die erforderliche Lichthöhe als Durchfchnittshöhe anzunehmen.

Die Aufhellung des Rindviehes gefchieht entweder nach der Länge des Stalles in Längsreihen—Langftänden —, oder nach feiner Tiefe in Querreihen— Querftänden—.

Die Aufhellung der Viehes in nur einer Längsreihe (Fig. 145) erfordert, bei einer Breite des Futterganges a mit Krippe von 1,40 bis l,eom, der Länge des Standes b von 2,30 bis 2,50ra und einer Breite des Miftganges c einfchl. Rinne hinter den Tieren von 1,20 bis l,50m, eine lichte Stalltiefe von 4,90 bis 5,60ra. Sie ift nur bei Bauernwirtfchaften bis etwa 15 Stück Vieh üblich.

Fig. 145-

Fig. 146.

Fig. 147.

bjc

-i

Einreihige

Längsftellung.

Zweireihige Längsftellung mit gemeinfchaftlichem Futtergang.

Zweireihige Längsftellung an Wandfuttergängen.

Eine größere Viehanzahl, etwa bis 50 Stück, wird gewöhnlich in zwei Längsreihen (Fig. 146) an einem gemeinfchaftlichen Futtergange a fo aufgeftellt, daß die Tiere fich mit den Köpfen gegenüberftehen. In diefem Falle ergibt fich, bei einer Breite des Futterganges a einfchl. Krippen von 1,80 bis 2,50m (je nach Art der Anlage), einer Standlänge b von 2,30 bis 2,5om und der Breite der Miftgänge c von 1,20 bis 1,50 m, eine lichte Stalltiefe von 8,80 bis 10,50ra.

Bei der Längsheilung (Fig. 147) ftehen die zwei Reihen Vieh, fich den Rücken zukehrend, an zwei Wandfuttergängen a, a und haben einen gemeinfchaftlichen Miftgang c. Beträgt die Breite jedes Futterganges a einfchl. Krippen 1,40 bis l,60ra, die Standlänge b 2,30 bis 2,50m und die Breite des Miftganges c einfchl. Rinnen 1,80 bis 2,20m, fo ergibt fich eine lichte Stalltiefe von 9,20 bis 10,40m.

Bei der Querreihenftellung (Fig. 148), die für 50 bis 100 und mehr Stück Vieh gebräuchlich ift, ftehen gewöhnlich 8 bis 10 Stück in einzelnen Reihen an gemeinfchaftlichen Futtergängen a, a und an den 1,80 bis 2,20m breiten Mift-gängen c. Beträgt die Breite des Ganges d, der anftatt an der Hoffeite, beffer, an der Feldfeite des Stalles und dann in gleicher Höhe mit den Futtergängen angelegt wird, 1,25 bis 1,50 m und jede Standbreite 1,25 m, fo ergibt fich eine erforderliche Stalltiefe von 11,25 bis 14,oo m.

95

Wirtfchaftlicherfeits wird der Längsreihenftellung (befonders an gemeinfchaft-lichem Futtergang) Bequemlichkeit der Fütterung und leichte Überfichtlichkeit bei größerem Viehftande nachgerühmt, während die Querreihenftellung durch die Vermehrung der Ausgänge, leichtere Rettung des Viehes bei Feuersgefahr, befferen und fchnelleren Jaucheabfluß und die Möglichkeit der gruppenweifen

Abtrennung des Viehes nach Alter, Gefchlecht, Raffen oder Fütterungsarten durch Scheidewände gewährt, die auch die Feftigkeit des Gebäudes erhöhen. Außerdem bietet die Querftellung noch den Vorteil, daß fie, je nach der Bauart, im Vergleich mit der Längsftellung zu einer Erfparnis von 12 bis 15 Vom-hundert an Bau- und Unterhaltungskoften führt.

Deshalb ift es in wirtfchaftlicher Beziehung und , zur möglichften Verringerung der Baukoften begründet, bei Querreihenftellung, befonders bei 100 und mehr Stück Vieh, mittels bis zu 20 Haupt in einer Reihe, eine folche Stalltiefe zu erzielen, daß der Unterfchied zwifchen Länge und Tiefe des Stalles nahezu aufhört, d. h. daß er eine annähernd quadratifche Grundrißform erhält. Fig. 149 zeigt die Grund-rißfkizze eines folchen Quadratftalles, der dem Verfaffer von der »Deutfchen Landwirtfchaftsgefellfchaft“ preisgekrönt wurde. Das Vieh (102 Haupt und 8 Kälberbuchten) fteht in dem mit verhältnismäßig kurzen Umfaffungsmauern eine große Grundfläche umfpannenden Gebäude in 6 Reihen an 2 gemein-fchaftlichen und an 2 Wandfuttergängen.

Das zeitweife Liegenlaffen des Düngers im Stalle, in dem das Vieh entweder an verftellbaren oder feftftehenden maf-fiven Krippen angebunden wird (Tiefftall) oder fich im erfteren frei bewegt (Laufftall), was befonders für Jungvieh und kalbende Kühe äußerft vorteilhaft ift, bezweckt die mög-lichfte Stickftofferhaltung und Verbefferung des Düngers, da diefer fortwährend mit Jauche durchfeuchtet und gleichmäßig feftgetreten wird. Selbftredend muß der Stallraum, der Aufbewahrungsdauer und anwachfenden Höhe des Düngers entfprechend, vergrößert werden, und zwar um etwa d. h. um diejenige Fläche, die fonft die Düngerlagerung des einzelnen Viehes auf der Düngerftätte, die hier in Fortfall kommt, erfordert.

Die nachfolgenden Flächenberechnungen ftützen fich auf die Annahme, daß eine gut genährte und mit reichlicher Einftreu verfehene mittelgroße Kuh jährlich etwa 13,5 4 Monate im Stalle bleiben und nicht höher als 60cm hoch anwachfen foll; läßt man aber den Dünger bis zu einer gleichmäßigen Höhe von etwa 1,25 bis 1,50m anwachfen, fo wird an Grundfläche und Baukoften gefpart, fodaß fich der nachftehend ermittelte Flächenbedarf für jedes Haupt Vieh im Verhältnis von etwa 7:5 verringert.

Fig. 148.

1=1

Querreihenftellung.

73.

Fig. 149.

Liegenlaffen des Düngers.

€"!!!!!!■

f-f=

ihniiK

ai c

¹ ie

] x i ji

il

)i

-i

■L—l-

Quadratftall.

Arch. : Schubert.

cbm

Dünger liefert, der nur

Q0

Auch hierbei können alle 3 Aufftellungsarten des Viehes angewendet werden: a) Zweireihige Längsftellung an zwei erhöhten Wandfuttergängen (fefte oder bewegliche Krippen) und mit einem mittleren Dünger- und Bewegungsplatz (Fig. 150).

Es beanfpruchen : der Bewegungs- oder Düngerplatz a 5,70 m, die 2 Standlängen b, b 5,20 m (Standbreite 1,25 m), die 2 Krippen c, c 1,20 mf die 2 Futtergänge d, d 2,oom und die Brücke/(zur Düngerausfuhr) 0,65“ (Hälfte), woraus fich eine lichte Stalltiefe von 14,10 m und für 1 Haupt Vieh

(8 X 1,25 + 0,65) x 14,1

Fig. 150.

ergeben.

16

rd. 9,4 qm Stallgrundfläche

b)    Zweireihige Längsftellung an einem gemeinr fchaftlichen Futtergange und zwei Bewegungsplätzen (Fig. 151). Beanfprucht werden: die beiden Bewegungsplätze a, a zufammen 5,7om; die 2 Standlängen b, b zufammen 5,20 m (Standbreite 1,25 m) f die 2 verftellbaren Krippen c, c zufammen l,4om, der Futtergang d 1,50 m erfordern zufammen eine lichte Stalltiefe von 13,80m und für 16 Haupt Vieh einen Raum von 8 x 1,25 x 13,8 = 138,0 qra, mithin für 1 Haupt 8,6 qm Stallgrundfläche.

c)    Querreihenftellung an erhöhten Futter

gängen und feften oder beweglichen Krippen mit hinterem Verbindungsgang (Fig. 152). Es erhalten: der Bewegungsplatz a 5,70“, die Standlänge b 2,6om₍ die Standbreiten je 1,25 m, die Krippen c je 0,64 m; die Hälfte der 'm Futtergänge d 0,36ra und der Verbindungsgang e 1,50m ;    ®

hierdurch wird eine lichte Stalltiefe von ll,50m und, bei 12,90 m Stallänge, 148,35 qm Stallgrundfläche oder für 1 Haupt Vieh rd. 9,3 qm erforderlich.

Bei den beiden erften Aufftellungsarten, befonders derjenigen mit mittlerem Bewegungsplatz, läßt fich die Abfuhr des Düngers durch je ein, bezw. je zwei in beiden Giebelwänden anzulegende Tore leicht und

'S'

_ . - - -......

imu

Zweireihige Längsftellung an Wandfuttergängen.

(Liegenlaffen des Düngers.)

Fig. 151.

Fig. 152.

s;

i~

.l-

■4

<3

b.....i

-i

r-

m.

Zweireihige Längsftellung an ge-meinfchaftlichem Futtergang. (Liegenlaffen des Düngers.)

Querreihenftellung.

(Liegenlaffen des Düngers.)

fchnell bewirken. Dies wird jedoch bei der Querreihenftellung — die faft ebenfo viel Stallfläche für ein Haupt als die erftere erfordert — wenigftens bei feftftehenden Krippen dadurch erfchwert, daß man die Wagen rückwärts in die einzelnen Stallabteilungen hineinfchieben muß, während

97

man jedoch bei beweglichen Krippen ein Tor am Giebel und ein zweites in der Vorderfront anlegen kann. Die Querreihenftellung empfiehlt fich befonders für einen großen Viehftand.

Die Art und Größe der Futterbereitungsräume hängt von der Art der Fütterung und der Anzahl des Viehes ab. Bei Verabreichung von Trockenfutter und zerkleinerten Hackfrüchten ufw. legt man eine mit Zufahrt verfehene, nach dem Stall hin offene Futtertenne nebft Häckfelkammer an. Die erftere ift meiftens nicht durch Scheidewände vom Stalle abgefchloffen und dient zum

Milchen des Futters und zum Aufheben der Ma-fchinen für das Rübenwafchen und -fchneiden, des Ölkuchenbrechers, der Schrotmühle und der Futterwage. Unter Umftänden werden die Wafferbehälter für eine Selbfttränke, einen Schlempebehälter und eine Pumpe aufgeftellt und mittels Göpels oder Kraftmotors durch Riemen oder Drahtfeil betrieben. Die Häckfelfchneide wird entweder in der neben der Tenne liegenden Häckfelkammer oder häufiger über letzterer im Futterboden aufgeftellt. Der hier gefchnittene Häckfel und die Spreu fallen durch einen hölzernen Schlot in die in der Häckfelkammer aufgeftellten Futterbehälter. Wo Langftroh verfüttert wird, fällt natürlich die Anlage einer Häckfelkammer fort. Bei kleineren Stallanlagen wird vielfach nur eine geräumige Futterkammer angeordnet.

Häckfel- und Futterkammern ftehen mittels einer abgefchloffenen, vom Hofe aus zugänglichen Treppe und einer Deckenklappe mit dem Futterboden in Verbindung. Offene Futtertennen werden vielfach mit einem befteigbaren Futterfchlot ver-fehen, der bis über das Dach zu führen und mit Dunftabzug zu verfehen ift (Fig. 153 u. 154).

Der Fußboden vorbenannter Räume muß die Grundfeuchtigkeit abhalten und wird, da Futtertennen und -kammern vielfach mit Einfahrt verfehen werden, als hochkantiges Klinkerpflafter, beffer und billiger aus Zementbeton hergeftellt und zur Ableitung aller Flüffigkeiten mit dem erforderlichen Gefälle und einer Ableitung verfehen. Bei großen Anlagen ift die Anordnung einer Gleisbahn, beffer einer Hängebahn zum Futtertransport in den Stall meiftens recht praktifch.

Soll gedämpftes (mit Dampf gar gekochtes) Wurzel- und Knollenfutter verabreicht werden, fo ift eine Futterküche erforderlich, die eine feuerfichere Decke, durchgehende Brandmauer und gute Entlüftung erhalten muß. In der Küche werden die Dampffäffer, die Zerkleinerungsmafchinen und die aus Stampfbeton hergeftellten Kühl- und Mifchbottiche an den Wänden entlang aufgeftellt, während die Raummitte als Futtermifchtenne benutzt wird; der Zementbeton-Fußboden ift mit Entwäfferung zu verfehen.

Die Größe der einzelnen Futterbereitungsräume richtet fich nach der Viehzahl, nach der Art der Futterbereitung und der Anzahl der aufzuftellenden Geräte,

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

74-

Nebenräume.

Hg. 153-

lbg|

yy//.

6C

Grundriß.

Fig. 154-

Z0-)0

“i

■m

ork

Schnitt nach a b.

Befteigbarer Futterfchlot.

Mafchinen ufw. Im allgemeinen ift für jedes Haupt Vieh 0,6 bis l,o<im und mehr Grundfläche, bei einer Mindeftbreite von 3,50 bis 5,oom, zu rechnen.

Die Lage der Futterbereitungsräume foll möglichft die Abwartung des Viehes und das Herausbringen des Düngers erleichtern, alfo Zeit und Arbeit er-fparen, und deshalb werden die Räume bei kleineren und kurzen Ställen an einem Giebel, bei großen Anlagen, um längere Wege als bis etwa 25m möglichft zu vermeiden, in der Mitte des Stalles angelegt.

In Tiefftällen, wo der Dünger Monate lang unter dem Vieh lagert, ift die Lage der Futterbereitungsräume an einem Giebel des Stalles oder in einem in der Mitte der Vorder- oder Hinterfront anzuordnenden Vor- oder Anbau die befte, weil dadurch das Herausfahren des Düngers in der Längsrichtung des Stalles fehr erleichtert wird.

Zum Unterbringen der Wurzelfrüchte werden Futtertenne, Futterkammer und -küche oft teilweife oder ganz unterkellert, und die Kellertreppe wird zweckmäßig unter der Futterbodentreppe angeordnet. Zur Erleichterung der Rübenbeförderung ordnet man einen Aufzug an und ftellt die Rübenwafchmafchine gefchickterweife im Keller auf.

Für jedes Haupt Vieh ift mindeftens etwa 0,6 bis 0,7cbm Kellerraum für die Wurzelfrüchte erforderlich, die aber nur für etwa i Monat ausreichen, fodaß der Keller ab und zu mit frifchen Vorräten aus den Mieten neu gefüllt werden muß.

Der Futterboden muß den ganzen Winterbedarf aufnehmen. Er beträgt für i Flaupt Vieh etwa 1200 bis 1500Heu, und diefe erfordern bei einem Rauminhalt von 0,75cbm auf je 50rund 18 bis 23cbm Bodenraum. Zum Unterbringen des Vorrates ift 3,oo bis 3,50m Durchfchnittshöhe des Dachraumes erforderlich; bei flachen Dächern ift durch einen entfprechend hohen Drempel nachzuhelfen, der um fo höher werden muß, je geringer die Dachneigung ift. Zum Einbringen des Rauffutters find im Drempel der Vorderfront, bezw. bei tiefen oder quadratifchen Ställen auch an der Hinterfront oder an allen Fronten im Abftand von 12 bis 20m Luken anzuordnen, die l,oom breit und mindeftens 1,80m hoch fein müffen. Bei zu hoher Lage der Luken bringt man unter ihnen in geeigneter Höhe wegnehmbare Stakbretter auf eifernen Haken oder um lotrechte Achfen drehbare Krane an. Zum gehörigen Austrocknen des Futters find im Drempel Luftfchlitze und im Dachfirft, namentlich bei ganz dichten Dächern, Entlüftungsvorrichtungen in erforderlicher Anzahl anzuordnen. Die Beleuchtung des Futterbodens erfolgt durch mehrere in den Giebelwänden hoch angeordnete, feftftehende Fenfter (Drahtglas, Glasbaufteine). Die Dachdeckung ift die gleiche wie bei Pferdeftällen.

Das zeitraubende und koftfpielige Herauf- und Herunterfchaffen des ge-famten Futters auf und von den Böden, ihre ungünftige Lage auf vielfach nicht völlig dunftdichten Decken und die damit für das Gebäude und Vieh heraufbefchworene Feuersgefahr haben auf großen Gütern immer mehr zur Anlage von Ställen ohne Bodenraum geführt, die außerdem den fehr wefentlichen Vorzug größerer Billigkeit befitzen. Bei diefen Ställen bildet das Dach gleichzeitig die Decke, und die Futtervorräte werden dann in einer mittels Brandmauer an den Stall angrenzenden, leicht konftruierten Futterfcheune untergebracht. Siehe auch Art. 76 (S. 101). Gegenwärtig führt man auch vereinzelt bei großen Ställen das Dach des Futterbodens wie bei Scheunen mit einem erhöhten Mittelfchiff aus, das dann zum Einbauen eines Futterabladers dient,

gg

•durch den viel Arbeit und Zeit erfpart wird. Die zur Einfahrt der Fuder und zum Betrieb des Abladers dienende Tenne muß bei folchen Ställen ftets an einem Giebel liegen.

Knechte- und Mägdekammern werden feiten im Stalle felbft angelegt; man bringt meiftens nur erhöhte Bettplätze für 1 bis 2 Wärter an. Soll indes das ganze Stallperfonal im Stalle Unterkunft finden, fo muß auf je 15 bis 20 Kühe 1 Magd und auf je 1 Gefpann von 4 bis 6 Zugochfen 1 Knecht gerechnet und es müffen getrennte Kammern angelegt werden, die für jede Perfon 5 bis 6qm Grundfläche gewähren.

Kälberftälle für Saugkälber werden gewöhnlich durch hürdenartige Ver-fchläge im Kuhftalle felbft hergerichtet. Abfatzkälber bringt man zu je 3 bis 4 Stück in einzelnen, aus 1,25m hohen Latten- und Bretterwänden hergeftellten und mit niedrigen Krippen verfehenen Buchten unter, die zweckmäßig im Jungvieh-ftalle anzuordnen find. Auf je 4 Kühe wird 1 Kalb gerechnet, das 1,4 bis 1,6 Grundfläche erfordert.

Jungviehftälle follen möglichft als abgefonderte Laufftälle mit unmittelbaren Ausgängen nach dem Hofe und nach einem eingefriedigten, warm und zugfrei gelegenen Auslaufraum angelegt werden und für jedes bis 1 Jahr altes Haupt 3,5 bis 4,oqm Grundfläche gewähren. Auf je 4 Kühe rechnet man 1 Jungvieh, das in einem Alter von über 1 Jahr angebunden wird. Die Krippenhöhe muß der Jungviehgröße entfprechen.

Die Anlage eines Kranken! ta lies findet nur bei großen Anlagen ftatt. Ein folcher muß 10 bis 15 Vomhundert des Viehftandes aufnehmen können und darf durch keinerlei Öffnung mit dem Hauptftall in Verbindung ftehen. Am zweckmäßigften ift jedoch ein befonderes, von allen Stallungen weit entferntes und mit Einzelräumen für das gefamte Hofvieh verfehenes Gebäude, das auch recht gut als Quarantäne- oder Beobachtungsftall für frifch angekauftes Vieh dienen kann.

Ein Milchkühlraum, in dem die frifch gemolkene Milch bis zur Abfahrt gekühlt wird, ift öfters erforderlich. Er muß dann fo liegen, daß die Stalldünfte nicht in ihn eindringen können, und mit guter Entlüftungsanlage verfehen werden. Der Fußboden erhält eine Zementbetonfchicht mit Gefälle und Abfluß, die Wände bekommen glatten Zementputz. Im Fußboden wird ein niedriger und darin vertiefter Kühlbehälter aus Zementbeton zum Hineinftellen der Milchkannen angeordnet und mit Wafferzu- und -abfluß verfehen. In größeren Betrieben wird die Milch mittels des Lawrenceichen oder eines anderen Apparats gekühlt.

b) Konftruktion und Einrichtung.

Zur Herftellung der Wände find diejenigen Bauftoffe die geeignetften, die fchlechte Wärmeleiter find und gleichzeitig der Näffe und Witterung widerftehen.

Am beften find Mauern aus hartgebrannten Ziegelfteinen, bei kleinen Stallanlagen in mindeftens V/₂ Stein Stärke. Bei größeren Anlagen müffen diefe Wände an der Außenfeite an den Auflagerftellen der hölzernen und eifernen Deckenunterzüge oder der I-Träger bei weitgefpannten Beton- und Moniergewölben und bei ebenen Ziegel- und Betondecken mit Eifeneinlagen durch mindeftens 13

Befeitigung der ungünftigen Eigenfchaften anderer, für Stallwände weniger geeigneter Bauftoffe erforderlichen Verbefferungen find bereits in Art. 3 (S. 4) .befprochen worden.

qm

75-

Wände.

cm

ftarke und 38

cm

breite Pfeilervorlagen verftärkt werden. Die zur

7*

76.

Decken.

Die für Pferdeftälle gebräuchlichften hölzernen und maffiven Decken find auch für Rindviehftälle verwendbar; jedoch ift zu beachten, daß hölzerne Decken befonders an der Unterfeite verputzte, wegen der in dielen Ställen, namentlich in Maftftällen, herrfchenden ftark feuchten Luft, ganz befonders vorfichtig ausgeführt werden müffen. Stellung der Deckenftützen und Lage der Balken, bezw. X-Träger hängen von der Aufftellungsart des Viehes ab, wobei für alle Fälle zu beachten ift, daß die Stützen ftets auf Standgrenzen und nicht enger als alle 3 bis 4 Standbreiten, alfo etwa 3,75 bis 5,oom weit entfernt, ftehen follen, da zu viele, bezw. zu eng geftellte Stützen die Tiere, das Füttern, das Ausmiften und die Überfichtlichkeit erheblich ftören können und unnötige Koften verurfachen.

In großen Ställen müffen bei Maffivdecken ‘ die recht teuren, fchweren I-Trägerunterzüge fortfallen und die dann 3,75 bis 5,oom breiten Beton- und Moniergewölbe, die ebenen Ziegel- und Betondeckenplatten mit Eifeneinlagen unmittelbar von den Säulen unterftützt werden.

Weiteres über hölzerne und maffive Decken fiehe Art. 5 u. 6 (S. 6).

Bei zweireihiger Längsftellung an mittlerem Futtergang wiederholen fich die Stützen alfo alle 3 bis 4 Standbreiten und ftehen demnach etwa 3,75 bis 5,oom weit voneinander ab. Holzfäulen ftehen am beften dicht vor den Krippen auf einem Beton- oder Haufteinfockel; die Unterzüge laufen gewöhnlich unge-ftoßen nach der Tiefe des Stalles und bewirken eine gute Verankerung der Langfronten; die Deckenbalken liegen dann geftoßen nach der Stallänge, wodurch eine möglichft hohe Lage der Fenfter, leichtere Auswechfelung etwa verfaulter Balken ufw. erzielt werden kann. Die Säulen des doppeltftehenden Dachftuhles ftehen fchräg auf den Deckenftützen, bezw. auf den Unterzügen. Gußeiferne Säulen ftehen ebenfalls auf jeder dritten oder vierten Standgrenze und bleiben mindeftens 0,som von der Krippe entfernt. Die unmittelbar auf den Säulen ruhenden und die 3,75 bis 5,oom breiten Gewölbe ufw. aufnehmenden I-Träger laufen dann nach der Stalltiefe, während Ziegelfteingewölbe, die Kleinelche und ähnliche Decken engere Trägerlagen und Unterzüge erfordern, fodaß fie durch den weit größeren Eifenaufwand wefentlich teurer werden. Die Dachftuhlfäulen ftehen fenkrecht auf den gußeifernen Säulen und find gleich auf den Gewölbeträgern mit zwei L-Lafchen zu montieren.

Bei zweireihiger Längsftellung an Wandfuttergängen ftehen die hölzernen Deckenftützen ftrebenartig vor den Krippen auf 38 X 51 ® ftarken Mauer* fockein, und die in der Mitte etwa 4m weit freiliegenden Unterzüge laufen nach der Tiefe, die Balken nach der Länge des Stalles. Die Dachftuhlfäulen ftehen lotrecht auf den Deckenftützen, bezw. Unterzügen. Eiferne Säulen (in Verbindung mit I-Trägerunterzügen, auch viel bei Holzdecken gebräuchlich) werden nebft den I-Trägern der Gewölbe ebenfo aufgeftellt, bezw. verlegt, wie bei der Längsftellung des Viehes an gemeinfchaftlichem Futtergang; die zwifchen den Säulen etwa 6m freiliegenden I-Träger find zur Vermeidung der Eifenverfchwendung mit den beiden kürzeren Trägern zu ftoßen. Die Säulen des doppelt ftehenden Dachftuhles ftehen fchräg nach außen gerichtet, auf den Deckenftützen, bezw. unmittelbar auf den Trägern.

Bei Querreihenftellung des Viehes werden die Holzftützen wieder in Entfernungen von 3 bis 4 Standbreiten dicht vor den Krippen aufgeftellt, fodaß die nach der Stalltiefe gehenden Balken 3,75 bis 5,00ra frei liegen. Die nach der Stalllänge laufenden Unterzüge lagern aber von Krippe zu Krippe etwa 7,00 m frei, fodaß ihre freitragende Länge durch Sattelhölzer und Kopfbänder oder durch

Sprengböcke auf 4;som gekürzt wird. Trotzdem muß die Decke dann noch durch 3 Dachhängewerke getragen werden, die gleichzeitig die 7,oo ra weit freiliegenden Dachpfetten ftützen. Weit einfacher und billiger ift die in Fig. 155 abgebildete Konftruktion. Die Unterzüge werden hier in etwa 4,50m Entfernung nach der Stalltiefe verlegt und von einem aus ftrebenartig geheilten Stützen und Sattelhölzern gebildeten Bock unterftützt. Die etwa 9 ® langen Balken laufen geftoßen nach der Stallänge; die Stuhlfäulen der ebenfalls 4,50 m weit entfernten Dachbinder ftehen unmittelbar auf den Unterzügen.

Eiferne Säulen ftehen wieder O,50m weit von den Krippen ab, fodaß die nach der Stallänge gerichteten und 3,75 bis 5,00 m voneinander entfernten I-Träger über je 2 Ständen und Düngergang etwa 6,00m und über dem Futtergang etwa 3,oom frei liegen; die Träger find auf allen Säulen zu ftoßen. Die Binder ftehen ebenfalls 3 und 6 m weit voneinander, und ihre Pfetten müffen durch Sattelhölzer unterftützt werden. Vorteilhafter ift es, die Säulen entweder ftets auf der Mitte der Standgrenzen oder ftets abwechfelnd dicht vor den Krippen und dicht hinter den Rinnen aufzuftellen. Dadurch liegen die Träger 4,30 bis 4,50m weit und nach der Stalltiefe, und die Binder erhalten denfelben Abftand voneinander.

Fig- 155-

4,50

4,50

..2,0....

■7,0

Hölzerne Deckenkonftruktion bei Querreihenftellung des Viehes.

ln Ställen zum Liegenlaffen des Düngers müffen die hölzernen und eifernen Stützen, behufs bequemer Durchfahrt der Dünger wagen und zum bequemeren feitlichen Verfchieben der etwa angewendeten hölzernen oder eifernen Krippen, in möglichft geringer Anzahl und nur reihenweife aufgeftellt werden. Die Stellung der Decken-ftützen ufw. bei den verfchiedenen Aufftellungsarten des Viehes geht aus den unter a bis c (S. 96) mitgeteilten Grundrißbeifpielen hervor.

Das die Decke erfetzende Dach der Ställe ohne Futterboden (fiehe auch Art. 74, S. 98) muß zum guten Dunftabzug möglichft flach und zur Abhaltung der Hitze und Kälte, fowie zur Vermeidung des Abtropfens der Stalldünfte und zum Schutze des Holzes gegen letztere aus tunlichft fchlecht wärmeleitenden Bauftoffen hergeftellt werden. . Die „Deckendächer" laffen fich aus Holz und auch maffiv ausführen; hölzerne Dächer werden mit doppel- oder dreilagiger Afphalt-pappe, noch beffer mit einer nicht abtropfenden Pappe (Ruberoid, Semptalin u. a.) oder als Pappkiefol-Dach und bei großer Gebäudetiefe mit Holzzement eingedeckt. Die Sparren ruhen auf von leichten, gußeifernen Säulen getragenen I-Träger-pfetten. Die Maffivdächer werden als Kleineicht, Förftericht, Monier- u. a. Decken zwifchen I-Trägerfparren ausgeführt, die wieder von gußeifernen Säulen unterftützt werden.

Ein hölzernes Decken dach von zweckmäßiger Konftruktion zeigt Fig. 156.

An den Sparren wird eine 2,o oder 2,5 cm ftarke, mit Karbolineum angeftrichene Schalung angebracht, und diefe wird in Abhanden von 90 cm von Mitte zu Mitte mit 3 x 1Ö cm ftarken Brettern und zwifchen ihnen mit 3 gleich weit entfernten, 3x5cm ftarken Dachlatten, alle vorher mit Karbolineum angeftrichen, benagelt. Auf der Lattung wird fodann etwa 5 kg auf 1 fchwere Afphalt-pappe unter 10cm breiter Überdeckung und Verklebung ihrer Stoßränder 2 reihig, auf den Zwifchenlatten 1 reihig, mit breitköpfigen, verzinkten Nägeln angenagelt. Die Pappe wird fodann heiß und gründlich geteert und fpäter mit weißer Kaltwafferfarbe oder folchem Dachlack an-geftrichen. Die Latten können auch fortfallen; die Pappe wird dann unmittelbar auf der Schalung angebracht; allerdings wird dadurch die Decke etwas weniger warm, bezw. kühl. Die Sparren-zwifchenräume werden auf etwa ²/₃ Höhe mit trockenem Ifoliertorfmull dicht ausgefüllt, und auf beiden Längsfronten wird zwifchen Oberkante-Mauerwerk und Dachfchalung ein 1,5 bis 2cm breiter, durch vorgenagelte Leifte gegen Eindringen von Treibfchnee und Vögeln gefchützter Schlitz zum Lufteinlaß beiaffen, damit das Holzwerk nicht der Trockenfäule anheimfallen kann.

Fig. 157-

+ cr

Fig. 156.

2-45

mm

vÆÆR/Æ

Hipp

mm

Hölzernes Deckendach mit Verputz auf Falzbaupappe.

Hölzernes Deckendach mit Sparren-Pappfchutzdecke.

Die wohl befte und dauerhaftere Konftruktion eines hölzernen Deckendaches befteht darin, daß man anftatt der gewöhnlichen Afphaltpappe Falzpappe auf Latten, noch beffer auf Schalung annagelt und die Falzpappe mit verlängertem Zementmörtel verputzt, genau fo, wie es beim geftreckten Windelboden der Fall ift (Fig. 157). Zu empfehlen ift es noch, die I-Trägerpfetten zum Schutz gegen Roften und Abtropfen mit Ziegeldrahtgeflecht-Zementputz zu umhüllen.

Fig. 158.

CO

'mR

Maffives Deckendach.

Fig. 160.

Fig. 159-

Dachpappe.

Kieslage. Chaufleefchlick.

WMWMÈ    Hohlziegel-Flachfch.

Schwemmfteine. Bandeifen.

Putz.

Dachpappe.

■ •- .J-    Kieslage.

'.--..fes; Chaufleefchlick. Korkplatten. Schlackenbeton. Schwemmfteine.. Bandeifen.

Putz.

Einzelheiten (Längenfchnitt nach ab) zu Fig. 158.

Einzelheiten (Längenfchnitt - nach cd) zu Fig. 158.

Maffive Deckendächer, die fehr verfchieden hergeftellt werden können, find bei guter Konftruktion den hölzernen hinfichtlich der Widerftandsfähigkeit gegen Witterung, Stalldünfte, Temperatureinflüffe und Feuer überlegen, aber auch weit teurer, fodaß fie feltener angewendet werden.

Eine gut bewährte Konftruktion unter Verwendung der Kleinelohtn Decke (Schwemmfteine oder lochporöfe Ziegelfteine in Zementmörtel mit Bandeifen-einlagen in den Fugen) zeigen Fig. 158 im Querfchnitt und Fig. 159 u. 160 in den zugehörigen Einzelheiten, die eine weitere Erklärung erübrigen.

cm

Fußböden

und

Jaucherinnen

Der Fußboden Toll den Tieren einen feiten, trockenen, walferdichten, fowie reinlichen und bequemen Stand- und Lagerort geben und mindeftens 20 bis 25 über der Erdgleiche liegen.

Feldfteinpflafter ift nur unter Befeitigung der bereits in Art. 8 (S. 11) angeführten Nachteile anwendbar, entfpricht aber trotzdem den obigen Anforderungen nur wenig und follte deshalb bloß in den Gängen verwendet werden. Bohlen- und Holzklotzfußböden find zu teuer und von geringer Dauer, Lehm-eftriche überhaupt nicht geeignet, wohl aber Sandfchüttungen. Der bei Streumangel fonft fehr brauchbare gefperrte Lattenfußboden, bei dem das Vieh auf einem Lattenroft fteht, der über ausgemauerten und zur Auffaugung der Jauche mit Torferde oder Sand gefüllten Gruben liegt, ift zu teuer.

Hochkantig oder beffer doppelt flachfeitig in hydraulifchem Kalk- oder Zementmörtel verlegtes Klinkerpflafter genügt allen Anforderungen. Dörritftein-pflafter (fiehe Art. 8, S. 12) ift recht gut, doch infolge des erforderlichen Verlegens auf einer Betonfchicht teuer. Das dauerhaftefte, dichtefte und billigfte und deshalb zur Zeit gebräuchlichfte Pflafter ift eine 8 bis 10cm ftarke Zementbetonfchicht mit 2cm ftarkem, etwas aufgerauhtem Zementeftrich (1:2). Noch billiger ift zuweilen ein Traßbetonfußboden (Traß und Wafferkalk ufw.).

Fig. 161.

.7.4.

-■-K

Air

Standfußboden-Anordnung für Ochfen und Kühe.

Der Standfußboden der Kühe (Fig. 161) bleibt zweckmäßig auf s/₄ Länge vor der Krippe wagrecht und erhält auf das letzte Viertel 5cm Gefälle nach den Jaucherinnen. Bei Ochfen und Bullen (Fig. 161) wird der Standfußboden auf 1,60 bis 1,70m Länge wagrecht und der an der Rinne gelegene l,iom lange Teil mit 7cm Gefälle nach letzterer angeordnet.

Die Jaucherinnen find ftets offen anzulegen und erhalten zum guten Abfluß der Jauche am beften ein ftumpfwinkeliges, 25 bis 30cm breites und 7cm tiefes Querprofil (Fig. 161). Ihre Ausführung gefchieht bei Zementbeton- und auch bei Klinkerfußböden am beften und billigften aus Zementbeton mit glattem Zementeftrich. Wenig zweckmäßig und teurer find für Klinkerfußböden Rinnen aus hochkantig geheilten Klinkern. Rinnen aus glafierten Steingut-Sohlftücken, aus hartem, feinkörnigem und möglichft glattflächigem Hauftein und aus Zement-kunftftein in l,oo bis 1,25m langen, zur Verringerung der Stoßfugenanzahl her-geftellten Stücken find empfehlenswert, aber teuer. Das zum vollftändigen Jaucheabfluß erforderliche Rinnengefälle foll 1:200, höchftens 1:100 (d. h. % bis lcm für 1 lauf. Meter) betragen; damit die Rinnen nicht allein das Gefälle erhalten, wodurch fie eine zu große, den Tieren gefährlich werdende und auch fchwierig ausführbare Tiefe erhalten würden, ift der ganze Stallfußboden, einfchl. der Rinnen, in der Richtung des Jaucheabfluffes, in das angegebene Gefälle zu bringen und die Gefallenden der Rinnen mit einem Geruchverfchluß und Schlammfang (gußeiferner Ablauftopf oder dergl.) zu verfehen. Diefe Ver-fchlüffe fchließen an eine unterirdifche, nach dem Jauchebehälter führende Rohrleitung an und verhüten, daß die von erfterem ausftrömenden fauligen Jauchegafe in den Stall eindringen. Die Rohrleitung befteht am betten aus 10 bis 15cm im Lichten weiten glafierten Steingut-Muffenrohren, erhält 1:70 bis 1:50 Gefälle und muß froftfrei verlegt werden.

cm

In Oftfriesland und Schleswig-Holftein, fowie in Dänemark, Schweden und Holland, wo das Vieh die Sommerszeit auf der Weide zubringt und nur während des Winters im Stalle gehalten wird, ift die Anordnung von 25cm tiefen und 45 breiten Rinnen (fog. Grupen) in Verbindung mit kurzen, der Länge des Tierkörpers entfprechenden Ständen und niedrigen Krippen .weit verbreitet (Fig. 162). Der Dünger wird täglich in die Grupen gefegt, vermifcht fich dafelbft innig mit der Jauche und dem Kot und wird wöchentlich zweimal mittels niedriger Schleife oder niedrigen Handwagens herausgebracht. Die Einrichtung, die fich indes nur auf Kuhftälle befchränkt, ermöglicht das Einbringen reichlicher Streu (20 bis 30cm lang gehäckfelt), aber auch in ftroharmen Jahren eine große Erfparnis und die Reinhaltung der Kühe. Die niedrigen Krippen gewähren den Kühen ein bequemes, naturgemäßes Freffen, das ihrem Verdauungs- und Gefundheitszuftand fehr förderlich ift. Die kurze, zuweilen nur 1,60 m betragende Standlänge ift durch

Fig. 162.

1,8-a.o ....

■x 8,6 ...*......0 8    0,6 . ^

1, 8-2.11.

0,«.i

■4—

0:,25

mm

■m

Standanlage mit niedrigen Krippen, kurzen Ständen und Grupen.*

die niedrigen Krippen, über die das lagernde Vieh den Kopf ftreckt, begründet und ift auch bei gewöhnlichen Rinnen ausführbar.

In Tiefftällen, in denen der Dünger monatelang liegen bleibt und die Jauche von der reichlichen Stroh- und Torfftreu ganz aufgenommen wird, fallen die Rinnen und bei undurchlaßbarem Untergrund auch gewöhnlich die Fuß-bodenbefeftigung fort. Man begnügt fich meiftens mit einer 20 bis 25cra ftarken, abgeftampften Lehm- oder Tonfchicht, die man wie in den Schafftällen mit einer Sandfchicht verfieht und die beim jedesmaligen Ausmiften erneuert wird. Zum bequemen Herausfehaffen des fich anhäufenden Düngers wird der Stallfußboden häufig, befonders bei trocknem Untergrund und feftftehenden Krippen, 50 bis tief unter dem Gelände ausgehoben und hinter den Standreihen des Viehes muldenartig angelegt (Fig. 150 bis 152, S. 96). Gegen das feitliche Eindringen und Auffteigen der Düngerfeuchtigkeit in die Wände fchützt man letztere dadurch, daß man fie bis zur höchften Düngerlage aus Klinkern und Zementmörtel mauert, ihre inneren Flächen mit einem Zementputz abdichtet und außer der unteren Ifolierfchicht noch mit einer folchen in der Höhe der Düngerlage verfieht.

60

cm

78.

Türen.

In Ställen mit Längsreihenftellung ordnet man hinter je etwa 10 Haupt Vieh und bei Querreihenftellung an jeder Stallgaffe eine Tür mit Oberlicht an* Die fich ftets nach außen öffnenden, in einem Mauerfalz liegenden Türen werden bei einreihig befetzter Stallgaffe 1,25m, bei zweireihig befetzter 1,50m breit und

mindeftens 2,oo m hoch angefertigt. Die l;5o m breiten Türen werden zweiflügelig angeordnet und aus 3cm ftarken, gefpundeten Brettern mit rückwärts liegenden eingefchobenen Leihen und Streben, zuweilen auch verdoppelt, mit jaloufie-artiger Verkleidung, angefertigt. Die Türen können in halber Höhe geteilt werden; während der untere Flügel gefchloffen bleibt, kann der obere in der warmen Jahreszeit geöffnet werden, um den Zutritt der Sonnenftrahlen und der reinen Luft zu geftatten. Alle inneren Türen werden 0,95 bis l,oom breit, 2,oora hoch und einflügelig hergeftellt.

Tore zur Einfahrt der Düngerwagen und auf Futtertennen müffen 2,80 bis 3,20m breit fein und 2,50 bis 3,oom Höhe erhalten.

Fig. 163.

90-9;

7a-ea

vs

Zur hinreichenden Beleuchtung foll die gefamte Fenfterfläche je nach Art der Ställe etwa ]/₂₀ bis V15 der lichten Stallgrundfläche betragen; Maftviehftälle erhalten eine geringere Beleuchtung. Die Fenfter find mit ihrer Sohlbank-

79.

Fenfter.

"/'■•''y/-.'-'

. Feftftehende, durchlaufende erhöhte Krippen an gleich hoch liegendem Futtergang⁶⁸).

^ _r/jrAiyy/. Oberkante etwa 2,20 bis 2,50 m hoch über :;• :• dem Stallfußboden, alfo fo hoch wie xmöglich unter der Stalldecke, anzuordnen, damit das Licht recht tief in den Stall einfallen kann. Dies ift namentlich bei befonders tiefen Ställen wichtig, und hier muß die Fenfterfläche beffer

a/i 0 der Stallgrundfläche betragen. Die Anzahl und Lage der Fenfter ift bei Längsreihenftellung weniger befchränkt, während fie fich bei Querreihenftellung dadurch ergeben, daß in beiden Frontwänden über jedem Futtergang, desgleichen in der Hinterfront, über den Stallgaffen, je ein oder zwei Fenfter und über den in der T Vorderfront liegenden Türen ein Oberlicht anzubringen ift. Über die Ausführung der Fenfter fiehe Art. 18 (S. 27).

Die Krippen dienen fowohl zur Trocken- und Naßfütterung, als auch, gewöhnlich in kleineren Ställen, zum Tränken des Viehes und werden beim täglichen Düngerherausfchaffen feftftehend und entweder durchlaufend, rinnenartig, ohne Trennung der einzelnen Tiere, oder zur Einzelfütterung unterbrochen, fchüffelartig hergeftellt. Erftere lie-Höhe an gleich hohen Futter-

Fig. 164.

Ha

80.

Krippen.

Freiftehender Futtertifch mit • Krippenfchüffeln aus Steingut.

gen entweder in 25 bis 30 gängen, die in letzterem Falle durch mehrere Stufen befteigbar find und zum Einfchütten des Futters in die Krippen, fowie zum Aufwerfen des Rauhfutters dienen (Fig. 163⁶⁸), während die zur Einzelfütterung dienenden Krippenfchüffeln in 60 bis 75cm Höhe, aber an vertieften, d. h. in der Höhe des Stallfußbodens liegenden Futtergängen angeordnet werden (Fig. 164). Letzteres ift auch bei hohen, durchlaufenden Krippen der Fall, wenn Futtergleife angelegt werden (Fig. 165⁶⁸). Zum Aufhalten des Rauhfutters muß dann hinter den Schüffeln ein Eifengitter und bei durchlaufenden Krippen die hintere Wand etwas erhöht werden. Bei alleiniger Trockenfütterung und Anordnung einer

cm

oder in 65 bis 75

cm

io6

fog. Selbfttränke können die eigentlichen Krippen fortfallen, und es wird dann ein flachmuldenförmiger Krippentifch angeordnet (Fig. 166 ⁶⁰).

Bei monatelanger Düngerlagerung (Tiefftälle) werden die Krippen meift beweglich, d. h. in ihrer Höhenlage über dem Standboden verftellbar, beffer gleichzeitig wagrecht verfchiebbar, angelegt, obwohl fich auch feftftehende, l,oom hoch über dem Boden liegende Krippen völlig bewährt haben.

Die Krippen erhalten eine

eine

Tiefe von 20 bis 25cra und ein vom Material abhängendes trapez- oder halbkreisförmiges Querprofil, bei dem alle fcharfen Kanten und Winkel zu vermeiden find.

Die Krippen werden aus Holz (Bohlen), Ziegelfteinen, Formziegeln, glafier-tem Steingut, Beton, aus natürlichen Steinen (Sandftein, Granit) und aus Gußeifen hergeftellt; Futterfchüffeln zur Einzelfütterung beftehen aus Steingut, Hauftein, Beton und Gußeifen.

Die hölzernen Krippen find als feftftehende nur für Trockenfütterung geeignet und als bewegliche in Tiefftällen gebräuchlich. Sie werden aus 5 bis 7cm ftarken, gehobelten Kiefernbohlen hergeftellt, in den Fugen durch Kalfaterung gedichtet und fäulniswidrig angeftrichen. Zu längerer Haltbarkeit, völliger Dichtigkeit und leichterer Reinigung empfiehlt fich eine Auskleidung mit ftar-kem Zinkblech oder verzinktem Eifenblech.    =

Die Verftellbarkeit der 1 Holzkrippen nach der Höhe in Tiefftällen gefchieht in einfachfter Weife dadurch, daß man die für je drei bis vier Stück Vieh langen Krippentröge mittels zwei Ketten an einem zwifchen zwei Pfoften angebrachten Riegel aufhängt und durch feitliche, an ihren Kopfenden, d. h. an den Pfoften angebrachte Führungsleiften gegen Schwankungen fichert. Das Höherftellen gefchieht durch beliebiges Einhängen der Kettenglieder in die Riegelhaken.

Lichtweite von 40 bis 45

cm

Fig. 165.

c«.. Z,S~0_ Z,fO

T"

1ÜP

/zo-S-yo

Hohe Krippen an vertieftem Futtergang 6s).

Fig. 166.

Krippentifch ⁶⁹). Querfchnitt.

Fig. 167.

-hui

i_ S c h i ea e *~DoppelzaRge

0-

•K

Wagrecht und lotrecht verftellbare hölzerne Krippe. Querfchnitt.

¹

) Nach: Architektonifches Album. Begründet vom Architekten-Verein zu Berlin durch Stüler, Knoblauch, Strack. Berlin. Heft 16.

Praktifcher lind die zugleich wagrecht verfchiebbaren Krippen, weil fie die gleichmäßig hohe Verteilung und das Fefttreten des Düngers im ganzen Stallraum ermöglichen. Diefe Krippen mit dazwifchen befindlichem hölzernen Futtergang werden mittels Ketten oder hölzerner Gerüfte an der Decke aufgehängt, und letztere bewegen fich mittels Rollen auf unter der Decke und in der Stallänge angebrachten kleinen Lauffchienen.

Fig. 168.

- ggZ-:

■ ■ ■    j

mmm

}-x A

II

I II llU

, l' j, i

Ift

^ ; ■■VT. -'., .

■ / : - . . •SSI

pi

Ga

ifeis

'i

:! ;fii!

~ GL

Verftellbare doppelte Eifenblechkrippe⁷⁰).

Fig. 169.

Fig. 167 ftellt eine folche nach der Stallänge verfchiebbare und am Hänge-gerüft höher verftellbare Krippe im Querfchnitt dar. Weit mehr wie die undauerhaften verftellbaren Ffolzkrippen empfehlen fich folche aus ftarkem, verzinktem Eifenblech. Eine folche, die Futtergerüfte (zum Verhindern des Futterherabwerfens)    und einen

i» ■

Futtergang aus Riffelblech befitzt und mittels vier Ketten an zwei Laufkatzen hängt, welch letztere auf v ••• ^ von Konfolen getragenen Rollfchie-mmassmBMÊêâÊmimÊÊimmm nen laufen, zeigt Fig. 168 n

Gemauerte Krippen. ¹Uo w. Gr.

Fig. 16g zeigt eine aus gewöhnlichen harten Ziegelfteinen mit Zementmörtel (1:3)    gemauerte und

erhöhte    Krippe    mit    gemeinfchaftlichem    Futtergang, die bei    beftem Stein

material nur mit Zement ausgefugt, fonft nebft dem Futtergang mit einem 13 bis 20mm ftarken glatten Zementputz überzogen werden. Der mit Schablone zu ziehende    Krippenputz    muß    alle    fcharfen    Ecken und Winkel    vermeiden und

zum Widerftand gegen Futterfäure (Schlempe ufw.) nur aus beftem Portlandzement beftehen. Die Krippenvorderkante wird häufig durch eine tief ver-

io8

ankerte, eichene, etwa 15x20cm ftarke Bordfchwelle gegen Be-fchädigungen gefchützt, die gleichzeitig den etwa anzubringenden Futtergerüften und häufig auch den Deckenunterzugsftielen als Schwelle und auch zur Befeftigung der Kuhkettenringe dient.

Zum alleinigen Schutz der Vorderkanten von Ziegel-, Steingut- u. a. Krippen empfiehlt fich ftatt der Bordfchwellen aus Holz und P-Eifen die von A. Schubert erfundene, von Hoffmann & Co. in Bunzlau hergeftellte Schwelle aus glafiertem Steingut, die unverwüftlich dauerhaft ift und ftets glatt und fauber bleibt (Fig. 170 ⁷¹).

Fig. 171 ftellt den Querfchnitt einer aus befonderen glafierten Formziegeln hergeftellten Krippe an einem erhöhten Wandfuttergang dar. Die Krippe wird in Zementmörtel gemauert und ausgefugt und ihre fchwache Vorderkante mit einer feft verankerten L-Eifenfchiene, an der gleichzeitig die Kettenringe hängen, gefchützt. Der betonierte Futtergang ift nach der Krippe hin etwas gewölbt und an diefer mit kleinem Wulft verfehen, wodurch die Verunreinigung der Krippe beim Abkehren der Gänge ver- J|gj| !1|§J    J^.

mieden wird.

Einen etwas anders geformten Krippenziegel zeigt Fig. 172; der Bodeneinfatz A geftattet die Verbreiterung der Krippe bis auf 50cm.

Fig. 170.

Qlafierte Stein-gut-Krippen-bordfchwelle ⁷¹)-

Fig. 171.

□Pli

mwmm

.1,50

PP

ÄS»

!?

Krippe aus' Ziegelformfteinen. Vio *'■ Gr.

Fig.. 172.

Formziegelkrippen find infolge des runden Querfchnittes und der ftark abgerundeten Kanten fehr praktifch und leichter rein zu halten, aber auch teurer als gewöhnliche Ziegelkrippen.

In Fig. 173⁷¹) ift die zur Zeit befte Krippenanlage dargeftellt. Sie befteht aus halbkreisförmigen, gut glafierten Steingut-fchalen, die in l,oom langen Stoßftücken auf der Krippenuntermauerung mit Zementmörtel feft ummauert und in den engen Stoßfugen mit Schwefel, beffer Afphaltkitt gedichtet werden. Die fchwache Vorderkante wird wieder durch ein gut verankertes Winkeleifen oder durch eine Eichenholz- oder Steingut-fchwelle gegen Befchädigungen gefchützt.

Diefe Krippen find von allen anderen die reinlichften, dauerhafteften und billigften, eignen fich zumal für Naßfütterung und Schlempe und werden auch für Ackerpferde- und Schweineftälle heute fehr viel angewendet.

Ein für das Freffen fehr zweckmäßiges Querprofil zeigt die in neuefter Zeit

/O-/Z

łZ

Krippenformfteine.

Fig. 173.

gppppipi

'WM//,

yyy//-y///////y/////y////i/A

Glafierte Steingutkrippe⁷¹).

hergeftellte bunzlauer »Überallfchale« aus glafiertem Steingut, die auch für Schweine („ Überall "-Trog) dient (Fig. 174). Ihre Verwendung bei erhöhtem

Futtergang geht aus Fig. 175 hervor.

Betonkrippen, aus beftem Portlandzement angefertigt, desgleichen Zementkrippen mit Eifeneinlagen haben fich auch bewährt.

Fig. 176 T2) zeigt das zweckmäßige Querprotil einer Haufteinkrippe, die befonders in denjenigen Gegenden viel gebräuchlich und nicht zu teuer ift, wo fich Steine von geringftem Wafferauffaugungsvermögen, alfo harte, feinkörnige Sandfteine (Kiefelfandftein) und_^ ebenfolche Granite, finden. Haufteinkrippen werden in etwa 1,50m langen Stücken auf der Untermauerung verlegt und die Fugen der miteinander

! Fig. 174.

Überallfchale.

Querfchnitt.

-wM'.

T~

W-

\?

Fig. 175-

Steingutkrippen „Überall« mit erhöhtem Futtergang.

zu verfalzenden Stoßflächen (Fig. 177⁷²) mit Schwefel, Stein- oder Afphaltkitt

gut gedichtet.

Gußeiferne Krippen mit innerem Email, die aus lm langen, untereinander verfchraub-ten und gut verkitteten Stoßftücken in eine

* w-:

Fig. 176.

e- 40-Vf-

li

^ y • • • •; •' * Untermauerung eingebettet werden oder auf ^*    1,25m weit voneinander entfernten und einzu-

^    grabenden gußeifernen Böcken ruhen und dann

einen Futtergang aus durchbrochenen gußeifernen Platten erhalten, find teure Handelsartikel, die deshalb nur vereinzelt angewendet werden.

Das Rindvieh wird mittels Halsketten an Eifenringen angebunden, die lofe herabhängend an den Bordfchwellen oder der Untermauerung der Krippen angebracht

find, oder fich an einfachen oder doppelten eifernen Gleitftangen verfchieben laffen, die ebenfalls am Krippenmauerwerk befeftigt find.

Um jedes Haupt Vieh einzeln mit j=/ einem Handgriff fchnell loskuppeln zu können, was befonders bei Feuersgefahr geboten ift, verwendet man heute vielfach auslösbare Kettenringhalter von ver-fchiedener Anordnung. Zwei der ein-fachften und praktifchften find folgende: Fig. 178 zeigt den Kettenhalter von

Haufteinkrippe ⁷²).

81.

Anbinde

vorrichtungen.

Fig. 177.

C CL 'S7rl/

Stoßüberfalzung der Haufteinkrippe⁷²).

82.

Futtergerüfte.

Fig. 178.

mm

Ziellenbach (Crefeld), der aus einer einzumauernden, ftarken, gußeifernen Kapfel befteht, in die zwei für zwei Tiere dienende Kettenringkloben eingreifen, die durch einen durch das Mauerwerk und die Kapfel hindurchgefteckten Ringftift feftgehalten werden. Wird nun der Stift herausgezogen, fo find die Kloben gelöft und dadurch zwei Tiere losgekuppelt.

Ähnlich ift der Kettenhalter von Durfeldt (Noffen i. Sa.; Fig. 179), der aus einer einzumauernden Kapfel a befteht, in der der einzufchiebende Kettenringkloben b mittels Durchfteckftiftes c feftgehalten und durch Herausheben des letzteren mittels Druckes von unten wieder frei gegeben wird.

Um das angebundene Vieh in größerer Anzahl loszukuppeln, dienen be-fondere Entkuppelungs-Vorrichtungen von fehr verfchiedener Anordnung, die jedoch im allgemeinen zu umftändlich ift, fodaß folche Vorrichtungen bisher nur fehr vereinzelt Verwendung gefunden haben.

Damit die älteren oder ftärkeren Tiere den neben ihnen an der Krippe ftehenden jüngeren oder fchwächeren nicht das Futter wegfreffen können, und damit das Langftroh und Heu nicht heruntergeriffen werden kann, bringt man

Fig. 179.

fl

l-TTZC

Lösbare Kettenringhalter.

zuweilen auf der Vorderkante hoher Krippen fog. Futtergerüfte oder Freßgitter an, die, alle Tiere voneinander trennend, jedem einzelnen eine hin--reichend große Öffnung zum Durchftecken des Kopfes nach der Krippe gewähren. Stets erforderlich find die Futtergerüfte bei der Verfütterung heißer Schlempe, bei niedrigen Krippen, um das Einfteigen in diefe zu verhüten, ferner bei der Einzelfütterung an Krippenfchüffeln.

Die Futtergerüfte werden in Ställen mit Holzdecken gewöhnlich auch aus Holz ausgeführt (Fig. 180 u. 181). Auf der eichenen Krippenbordfchwelle werden über jeder Standgrenze drei Stück 10xl0cra ftarke Pföftchen, „Kuhftaken“, in fo weiter Entfernung voneinander eingezapft, daß auf jeder Standmitte eine 75 X 75cm große Freßöffnung entffeht, die nach oben durch den fog. Nackenriegel begrenzt wird; für ftark gehörntes Vieh find die Öffnungen noch größer, für Jungvieh jedoch kleiner zu halten; alles Holzwerk ift glatt zu hobeln, ab-zufafen oder abzurunden und fäulniswidrig anzuftreichen.

Die wenig dauerhaften, niemals fauberen und bei Seuchen nicht genügend desinfizierbaren Holzpföftchen können zweckmäßiger durch gut verzinkte, 20 ftarke Rundeifenftäbe erfetzt werden, die man zwifchen Bordfchwelle und Nackenriegel einfetzt.

Fig. 181.

I#

Für Ställe mit marfiver Decke kommen nur fchmiedeeiferne Futtergerüfte zur Anwendung, die in allen Teilen aus Rund-, Flach- und Winkeleifen her-geftellt werden. Fig. 1827S) zeigt ein folches in bewährter Anordnung von Hüttenrauch (Apolda). Häufig wird auch der eiferne Nackenriegel fortgelaffen, wodurch dann einzelne trapezförmige Oitterböcke entftehen, die aber zur Standficherheit eine fehr gute Befeftigung auf der P-Eifenbordfchwelle erfordern.

Fig. 180.

MJ

Fl

]S

i*- ²,°

t3 20

OM-OUS

ir%

.'■?o

-0-

-A-

-0-

O6S-Q7*

0.7-W

■ÎS-

zo

W-

Anficht.

Querfchnitt.

Hölzernes Futtergerüft.

Das Tränken des Viehes gefchieht entweder in den durchlaufenden Krippen, die man vollpumpt oder durch eine Wafferleitung fpeift.

In neuerer Zeit hat fich aber die Anlage der automatifchen Tränke oder Selbfttränke, zumal bei großen Ställen, lehr eingebürgert, weil fie dem Vieh die

83.

Tränk

vorrichtungen.

Fig. 182.

Schmiedeeifernes Futtergerüft7S).

Aufnahme des Waffers zu jeder Zeit in ausreichender Menge und im Winter in genügend temperiertem Zuftande ermöglicht, wodurch die Freßluft und Verdauung der Tiere befördert, der Milch ertrag bedeutend erhöht (Mehrertrag für den Kopf und Tag etwa l¹) und faft alle Arbeit erfpart wird.

Für je 2 Tiere wird auf der Standgrenze ein gemeinfchaftliches, gußeifernes Tränkbecken mit Deckel angeordnet.

Fig. 183 bis 185 ⁷⁴) ftellen ein praktifch bewährtes Tränkbecken mit oberem Wafferzufluß und eingebauter Füllkammer der Firma Hüttenrauch (Apolda) in Anficht und Schnitten dar. Das Waffer fließt zunächft in den Zulaufkanal C der eingebauten Füllkammer und muß, um bei F in das Becken zu gelangen, erft den durch die Pfeile angedeuteten Weg durch die Füllkammer nehmen. Hierdurch wird nicht nur das Eindringen von Schmutz und Futterteilen in die Zuleitungsrohre unbedingt verhindert, fondern es kann auch das Waffer aus einem Becken niemals durch die Füllkammer in die Rohrleitung oder in ein zweites Becken eintreten, fodaß die Tiere ftets nur frifches und reines Waffer erhalten. Am Boden des Beckens befindet fich eine meffingene Reinigungsfehraube E zum Herausbefördern des fich am Boden an-fammelnden Schmutzes.

Fig. 183.

Fig. 184.

. HU

4-É

ijHjl

JHipf

1"'

Ti

‘'ff

-’ù

Fig. 185.

Gußeifernes

Selbfttränkbecken,

Syftem

Hüttenrauch⁷⁴).

UP,

°J

Gegenwärtig werden von manchen Landwirten ftarkwan-dige Tränkbecken aus glafiertem Steingut ohne Deckel den eifernen vorgezogen, weil fie dem Verrohen nicht ausgefetzt find, keine Reparaturen erfordern, mithin fehr dauerhaft und zudem billiger find als die eifernen.

Fig. 187.

-    33S~

Fig. 186.

k—^73 f L /

£■' i==*=-

L|

sjs: -b I

iWl

Fig. 188.

k— 335-

Steingut-

Tränkbecken

„Überall".

żeś

IiSI

Z7S-

n

Jl

Fig. 186 bis 188 zeigen das bewährte Bunzlauer Tränkbecken „Überall" in Schnitten und Grundriß. Das Waffer fteigt zunächft aus einer verzinkten Eifenrohrleitung in die Kammer A, fällt fodann über je ein Wehr in die beiden Kammern B, B und tritt endlich durch je eine Öffnung am Boden der letzteren in das Tränkbecken C ein. Beim Saufen bildet ^ fich in der Luftkammer über B, A, B ein luftverdünnter Raum, und die Kammer beginnt dann als Heber zu wirken, fodaß immer foviel Waffer nachfließt, wie das Vieh aufnimmt. Will man irgend ein Becken gelegentlich ausfchalten, fo braucht man nur den in die Öffnung der Kammerdecke über A luftdicht eingefetzten Stöpfel abzunehmen; alsdann hört fofort die Heberwirkung und mithin auch der Wafferzufluß auf.

Die Tränkbecken ftehen durch eine gußeiferne oder verzinkt-fchmiedeeiferne Flanfchenrohrleitung mit einem kleinen Wafferbehälter in Verbindung, deffen Schwimmkugelhahn das Nachfließen des Waffers aus einem großen Behälter ftän-dig regelt. Diefer befindet fich zur nötigen Temperierung des Waffers im Stalle

Fig. igo.

'OO*

und koftfpielige Füttern des Viehes, das Herbeifchaffen der Streu und das Ausbringen des Düngers fehr vereinfachen und verbilligen. Die Hänge- und Gleisbahnen unterfcheiden fich zunächft wefentlich dadurch, daß erftere über den Futter- und Düngergängen an der Stalldecke und in den Ställen ohne Futterboden am Dache hängend oder fchwe-bend angeordnet, hingegen die Gleisbahn unmittelbar auf den Gängen ausgeführt wird. Die Hängebahn ift im allgemeinen vorteilhafter, auch nur etwa halb fo teuer als die Gleisbahn und empfiehlt fich befonders für Ställe von mindeftens 100 Haupt Großvieh an und bei der Anordnung des Futterraumes an einem Giebel des Gebäudes, ferner für große Tiefftälle mit verftellbaren Krippen, für große Ochfen-tind Schweinemaftftälle und für große Viehzüchtereien ohne Futterboden, mit angebauter Futterfcheune. Die Vorteile der Hängebahn beruhen darauf, daß die Schienen der eifernen Mulden-Kippwagen für Futter (Fig. 190) und die plattformartigen Tafel-Kippwagen befonders für Dünger (Fig. 191) ohne irgend eine Ver-kehrsftörung an der Stalldecke, dem Dache und an den Seitenwänden der Ställe leicht angebracht werden können. Die Wagen hängen mittels eiferner Gabeln an

lh) Vergl. Fußnote 13.

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

84

Durch die Anlage von Hänge- und Gleisbahnen läßt fich in großen Rindviehftällen mit über 25m langen Gängen, das fonft durch menfchliche Arbeitskraft zu zeitraubendezum FuJter'ufw-

tranfport.

Hänge- und Qieisbahnen

Mulden - Kippwagen

felbft, befteht aus Zementbeton oder aus Eifen und wird täglich von einer Pumpe oder beffer Wafferleitung gefpeift.

Von den Tränkanlagen mit Becken und Rohrleitungen unterfcheidet lieh die Schönefeldioho. Selbfttränke fehr wefentlich (Fig. 189⁷⁵). Sie befteht aus einer unter der vorderen Hälfte der halbkreisförmigen Steingutkrippe vorgebauten und überdeckten, 15cm weiten Wafferrinne aus Zementbeton, die aus dem Regelungsbehälter mittels einer an der Wand befeftigten gußeifernen Rohrleitung gefpeift wird. Für je 2 Tiere ift in der* Rinne eine Tränköffnung mit Eifenblech-klappe angeordnet, welch letztere durch einen leichten Druck mit der Schnauze

nach innen zurückfchwingt und nach beendigtem Saufen wieder in ihre urfprüngliche Lage zurückkehrt. Diefe Selbfttränke hat den Vorteil, daß fich die weite Rinne niemals wie die ®    engen Eifenrohre verftopfen

#    kann, und daß fie dauerhafter

ift wie Tränkanlagen mit eifernen Rohren und eifernen Becken, die auch bei fchmalen Ständen dem Vieh etwas unbequem werden. Als Nachteil gilt jedoch, daß das durchfließende Waffer leicht Krankheiten von Tier zu Tier übertragen kann, und daß die Tränke infolge der Verbreiterung des Krippen mauerwerkes, bezw. der entfpre-chend größeren Stallfläche teurer ift, als Tränkanlagen mit Becken. Zudem läßt fie fich in alten Ställen infolge der erforderlichen Vormauerung überhaupt kaum ausführen.

Fig. 189.

'.....

/'S!

’S

SS

PTC

jinii" 11- ■ J--■*-—

Schönefeldicht Selbfttränke⁷⁵).

85-

ßeifpiel

I.

kleinen Doppelrollen, ähnlich wie die Kippwagen bei Drahtfeilbahnen. Die Rollen laufen entweder auf J-Eifenfchienen oder kleinen Eifenbahnfchienen, die auf eifernen oder hölzernen Konfolträgern befeftigt werden (Fig. 1Q2⁷⁶). Die Weichen find entweder felbfttätige oder mittels herabhängender Ketten leicht umftellbare, die dann auch gleichzeitig als Drehfeheiben dienen. Die über den Futtergängen angebrachte Hängebahn geftattet ein einfaches, bequemes Umkippen des Wagens vor jedem    *

Viehftand, wodurch die Arbeit außerordentlich erleichtert /Ł und befchleunigt wird. Die über den Düngergängen an- I geordnete Hängebahn ermöglicht ein fchnelles Hinweg-führen des Düngers über die ganze Düngerftätte und fein ganz gleichmäßiges Ausbreiten auf diefer, während die Gleisbahn ein Stürzen des Düngers an deren Ende bedingt und das Verteilen und Ausbreiten des Düngers auf der Düngerftätte nur dadurch ermöglicht, daß man das Gleis auf diefer erft nach und nach verlängert. Die Gleisbahn beanfprucht für die Kurven und Drehfeheiben verhältnismäßig viel Raum, bezw. breite Gänge zum bequemen Drehen der Wagen; auch ift fie zur Futterbeförderung nur bei niedrigen Krippen mit gleich hohem Futtergang und bei hohen Krippen mit vertieft liegendem Futtergang möglich; die Futtergänge müffen dann mindeftens 1,20 bis 1,40¹¹¹ Breite erhalten (Fig. 165). Der Haupt-ühelftand der Gleisbahn befteht aber darin, daß die Weichen und Drehfeheiben den Verkehr behindern, und daß die Schienen, wenn fie im Pflafter verfenkt angeordnet werden (Fig. 193⁷⁶), fich in den Rillen fchnell mit Schmutz verftopfen, während fie bei einer etwas über dem Pflafter vorftehenden und billigeren Ausführung leicht zum Stürzen der Menfchen und Tiere führen und die Reinerhaltung der Gänge erfchweren (Fig.

1Q4⁷⁰). Da die Gleisbahn der Hängebahn bei weitem nachfteht und trotzdem faft doppelt fo teuer ift, fo follte man fie nur noch in Ställen für etwa 50 bis 100 Haupt Vieh anwenden.

Fig. 193.

Verfenktes Schienengleis ⁷⁶).

Fig. 191.

JOOM

Tafel-Kippwagen.

Fig. 192.

Mulden-Kippwagen zum Füllen der Krippen eingeftellt⁷⁶).

Fig. 194.

Hervorftehendes Schienengleis7<3).

.    c) Beifpieie.

In Fig. 195 ift der Grundriß eines maffiven Stallgebäudes mit Holzdecke für 24 Kühe, 6 Kälber und 70 Hühner wiedergegeben.

Die Kühe ftehen in 2 Längsreihen zu je 12 Stück an einem gemeinfchaftlichen erhöhten Futtergang; auf der linken Seite befindet fich an der Hinterfront der Stall für 6 Abfatzkälber in

2 Buchten, an der Vorderfront der Hühnerftall. An diefe beiden Räume fchließt fich die mit einer maffiven Bodentreppe verfehene Futterkammer an, die durch einen zwifchen den erfteren liegenden Flur mit dem Kuh- und Kälberftall in Verbindung fteht. Die Baukoften beliefen fich auf rund gooo Mark oder, bei 253 qm überbauter Grundfläche, auf rund 35,₆₀ Mark für 1 qm.

Fig. 196 zeigt den Grundriß eines zum Unterbringen von 30 Kühen und 8 Pferden dienenden maffiven

mit einer aus Hohlziegelkappen zwifchen I-Trägern und auf gußeifernen Säulen gewölbten Decke.

Die Kühe find zweireihig an erhöhten Wandfuttergängen aufgeftellt; die zugehörige mit hölzerner Bodentreppe verfehene Futterkammer liegt am rechten Giebel.

Die Pferde find am linken Gebäudegiebel nach der Stalltiefe aufgeftellt; zwifchen beiden Stallräumen liegt die Futter-

S6.

Fig- 195-

Beifpiel

lutterkimei

[äBeiTHH

70 Hühner

ÜT

II.

Jł

a

!!

ii I ⁵ i ⁶ !! ⁷

8. i 9 'i 10"

s*

ii

«ij

M.

10,76

Stallgebäudes

15 jj 16 ! 17

18 ll 13

21 li 33

-71 lltie

23,52.

i:

Rindviehftall auf einem fchlefifchen Gute.

ca. V250 w. Gr.

Arch. : Schubert.

Fig. 196.

TT“

1 1 ]l

10

11

13 ! 14

10

d eKs

£-2

Rill v£3 i e 1 s t 1 1    1 £-3

'rutteriam.jJJ

112 13

kai.

17

13    20

22 ; 23

24 ; 25

27    28 1 23 ! 30

i.—

Rindviehftall.

V300 w. Gr. Arch. : Schubert.

und Gefchirrkammer. Die Baukoften beliefen fich auf rund 15500 Mark oder, bei rund 350 qm

überbauter Grundfläche, auf rund 44,30 Mark für 1 qm.

Fig. 197 ift der Grundriß eines maffiven Rindvieh-ftalles mit geputzter Holzdecke auf I-Trägern und gußeifernen Säulen zum Aufftellen von 100 Haupt Vieh in Querreihen zu je 10 Stück.

Die in der Stallmitte gelegene Futtertenne, von der aus die beiden angrenzenden Viehreihen unmittelbar gefüttert werden können, fteht mit einem an der Hinterfront befindlichen, befteigbaren Heuturm in Verbindung. Die Baukoften dürften fich, bei einer überbauten Grundfläche von 771 qm, auf rund 27000 Mark oder auf rund 35 Mark für 1 q® überbauter Grundfläche belaufen haben.

Fig. 197.

HtuUima

nt

ni

□n

litten

ïimaei

—i tz

=pff

—l *—

Rindviehftall.

ca. ¹/e₀₀ W. Gr.

87.

Beifpiel

III.

1!

8*

88.

Beifpiel

IV.

-fr' ‘ '|

Il6

Fig. 198 veranfchaulicht den Grundriß eines mit ebener Maffivdecke (Förfter-decke) verfehenen Stallgebäudes für 36 Kühe, 10 bis 12 Stück Jungvieh, 10 bis 12 Kälber nebft mehreren Nebenräumen.

Die Kühe find in 4 Querreihen zu je g Stück auf befonders lang gewünfchten Ständen aufgeftellt, und zwar derart, daß die beiden mittleren Querreihen unmittelbar von der 4,50 m breiten Futtertenne aus, an mit erhöhter Rückwand verfehenen hohen Krippen gefüttert werden, während dies bei den beiden äußeren Querreihen auf Wandfuttergängen geschieht. Die befahrbare Futtertenne ift an der Hinterfront des Stalles mit einem befteigbaren Heufchlot und einem Kraft-futterfchlot verfehen. An der linken Seite des Kuhftalles befindet fich der von diefem getrennte Stallraum für die in zwei Buchten untergebrachten Kälber und der Laufraum (Tiefftall) mit Einfahrt für das Jungvieh, ferner eine Schweizerkammer und eine Treppe zu dem über den getarnten Jungviehftall befindlichen Kornfchüttboden. Dem rechten Kuhftallgiebel fchließt fich ein Milchkühlraum mit Kühlbehälter und -fchrank an, der auch die Selbfttränkebehälter aufnimmt. Die fich in den Milchkühlraum hinein erftreckende Treppe führt zum Kraftfutterboden, der fich bis über die erfte Querreihe des Viehes ausdehnt.

Die Baukoften beliefen fich auf rund 28000 Mark oder, bei 554 qm überbauter Grundfläche, auf rund 50,50 Mark für lqm.

Fig. 198.

10-12 Dungvieh

:zjJ

Schweizer

Or

<1

14,77

Laufstall f.

5-6 Kalb.

V ! V

I 9 Kühe

9 Külte

-CT

Futtertenne

LJ..

o- -

£— 4,55--->

5-6 Kalb.

8g.

Beifpiel

V.

34,53

Rindviehftall auf einem rheinifchen Gute. Vaoo w- Gr-Arch. : Schubert.

Fig. 199 ftellt den Grundriß eines großen quadratifchen Stalles von maffiver Bauart, mit einer Decke aus weitfpannenden Betongewölben zwilchen I-Trägern, dar, die auf gußeifernen Säulen ruhen.

Das Gebäude dient zum Unterbringen von 120 Stück Kühen, die in 6 Reihen zu je 20 Stück, und zwar in 2 Reihen an erhöhten Wandfuttergängen und in 2 an erhöhten gemein-fchaftlichen Futtergängen ftehenden Doppelreihen, nach der Stalltiefe aufgeftellt find. An der Hinterfront, in ganzer Breite des Gebäudes, liegt die geräumige Futtertenne. Auf derfelben, und zwar in der linken Ecke befinden fich die Wafferbehälter für die Selbfttränke, in der rechten Ecke der befteigbare Futterfchlot. Das am hinteren Teile der rechten Seitenfront angebaute Wirtfchafts-haus enthält eine geräumige Kälber- und Aufwafchküche, die fowohl mit der Futtertenne, als auch mit dem Hofe in unmittelbarer Verbindung fteht, ferner eine Verwalterftube mit befonderem Eingangsflur, fowie einen folchen nebft Treppe zum Ober- und Dachgefchoß. Im Obergefchoß befinden fich über der Aufwafchküche 2 Stuben für die Mägde und über der Wohnftube des Verwalters und dem Flur eine Stube und eine Kammer für den Futtermeifter.

Die Baukoften für das Stallgebäude beliefen fich auf rund 38000 Mark oder, bei rund 915 qm überbauter Grundfläche, auf rund 41,50 Mark für lqm, diejenige des Wirtfchaftshaufes auf rund 8000 Mark oder, bei rund 110 qm überbauter Grundfläche, auf rund 72 Mark für lqm.

In den folgenden 3 Beifpielen find Grundriffe von Stallgebäuden wiedergegeben, die das fämtliche auf dem Hofe gehaltene Vieh in abgetrennten Räumen aufnehmen und zumeift auf Bauerngehöften und kleineren Gutswirt-fchaften üblich find.

Fig. 200 zeigt den Grundriß eines maffiven Stallgebäudes mit einer auf I-Trägerunterzügen und gußeifernen Säulen ruhenden, hölzernen Decke.

Fig. 19g.

go.

Beifpiel

VI.

I Jwisstr-f ba.ssin

TutterscMotl

LO

941

iTTfr

iî 81

IM

vQ o,

Jü

-2—i

'in ei yni. ütle

45 p.1

-r

V—

:c

fflij

y-

■<

y-

VerscîiUg

[\ r 1

■20,0

!*

'ii

>■

S 1 itérer

S!

-cl

*-

V,

_K

=4

y~

-tri

ji

^ S

iii

y-

<;

•H

:o

ii

--

12

Alt er JCornsj)eicJier

CE

Rindviehftall mit Wirtfchaftshaus auf einem Rittergut in Pofen.

Vsoo w. Gr.

Arch. : Schubert.

Der in der Mitte des Gebäudes befindliche Stallraum nimmt das gefamte Großvieh auf, und zwar 8 Kühe und 8 Zugochfen, die in 2 Querreihen an gemeinfchaftlichem, erhöhtem Futtergange aufgeftellt find, ferner 3 Pferde, 1 Bullen und 5 Stück Jungvieh, die zufammen in einer Querreihe angeordnet find. Rechts neben diefem Stallraum, an der unteren Giebelecke, befindet fich der Schweineftall für 10 Stück Zucht- und Maftfchweine in 5 Buchten. Oberhalb des Schweine-ftalles liegt der Stallraum für 50 Hühner, hinter diefem eine Bucht für 5 Kälber und getrennte Stallräume für je 10 Enten und Gänfe. Auf der linken Seite des Rindviehftalles befindet fich nach vorn die Gefchirr- und Futterkammer mit Bodentreppe, neben diefer an der Giebelfront der Stall für 6 in einer Querreihe aufgeftellte Pferde (Poftpferde) und hinter diefem eine Kammer für 4 Knechte. Die Baukoften beliefen fich auf rund 13000 Mark oder, bei 347 <im überbauter Grundfläche, auf rund 37,50 Mark für lqm.

91.

Beilpiel

VII.

u8

Fig. 201 veranfchaulicht eine in der Raumanordnung der vorigen ähnliche Grundrißlöfung eines maffiven Stallgebäudes mit Betongewölbedecke zwilchen I-Trägern und auf gußeifernen Säulen.

Kn cUt-Kamm er 22,44 qm._

Fig. 200.

4 Kjii h ej

;4 Kiiiloj

5 Kilttr

10

10

taust

Enten

.12,54

“ST

6 ÎG a s t|j f e ir 1 e

Geschirr-Kammer

ilh

50 H Ü II 1

Bulle

-5-

■*—fof-

y

3 Masin™

iispinl .tt für

b\ |F,utr

ZMtsasJ 4Fsfieir Misai

CO

<V

fämtliches Hofvieh auf einem Gute in Bayern.

Vsoo w- Gr.

Arch.: Schubert.

Der mittlere Stallraum nimmt io Stück Kühe und 12 Zugochfen auf, die in 2 Querreihen an gemeinfchaftlichem, erhöhtem Futtergang aufgeftellt find, ferner 6 Stück Jungvieh an einem

Fig. 201.

25,’ 32

""ff -,

,:pi

jjunjjvii li

s:—s-

Me Konti

!§

tKälltl 4 Kämt

15, SB. ...

Jg /

(T

5, s Qm.

5,5 qm.

Hl--------

* 50 Hühner 10

,3 Qm.

Geschirr-Kannie r

-25,34 p

Zutltts;

10    Baust

11    EntV-'f

amell

er

rqU

ZucTifs-a

m*?

■JsCmin

Stallgebäude füf fämtliches Hofvieh auf einem Gute in Bayern.

Vsoo w. Gr.

Arch. : Schubert.

an der Hinterfront befindlichen Wandfuttergang. Dem Jungvieh gegenüber find zwei Buchten für je 4 Kälber angeordnet; unterhalb diefer Buchten liegt der Stallraum für 50 Hühner, dem fich an der Vorderfront der Stall für 10 Zucht- und Maftfchweine in 5 Buchten und ein eingebauter Raum für je 10 Stück Enten und Gänfe anfchließen. Auf der linken Seite des Rindviehftalles

lig

befinden fich nach vorn die Gefchirr- und Futterkammer mit Bodentreppe und hinter diefer die Knechtekammer für 4 Mann. An die Gefchirr- und Futterkammer grenzt fchließlich der Stall für 4 Ackerpferde und hinter diefem der Gaftftall für 6 Pferde fämtliche Tiere nach der Tiefe auf-geftellt. Die Baukoften beliefen fich auf rund 18000 Mark oder, bei rund 404 qm überbauter Grundfläche, auf rund 44,50 Mark für lqm.

Fig. 202.

FoŁleiL—Kopjel

34/83

'S

3.

Jll Elt E-'

1c am..

v4

r Olli ER

Kill II

3.

iKUltl

Bulle

IÏEkSEl-7.

Schwelltest.

Hesji.

'Hl f

“kii..

*-S

•CO

'H E ijtIV! -

2.

Söul

C- e s J .

jP ’

1. Brr a um

Pit t e rMcle >

3-

lärmt.

B 1 St I

t-E S J) .

Keller

HüImls r

1!

SlRJ

HlRSElf

T...r

Stallgebäude für fämtliches Flofvieh.

Vsoo w- Or.

Der Grundriß in Fig. 202 zeigt gleichfalls ein maffives Stallgebäude mit einer Decke aus Betonkappengewölben zwifchen I-Trägern auf gußeifernen Säulen.

92.

Beifpiel

VIII.

Fig. 203.

Ll

Jj

Zj

24-26 St.

Jaijyi eP

CI

Putt e r te 0 e 52 p.

ui

24-26 St.Jungvieli

LJ

.X.

r°

31, 76............................................

Jungvieh-Tiefftall auf einem Rittergute in Pofen.

Vsoo w. Gr.

Arch. : Schubert.

Das Bauwerk ift zunächft für 21 Kühe, 2 Bullen und 6 Kälber beftimmt, die in 3 Querreihen, und zwar in einer Doppelreihe an einem gemeinfchaftlichen und in 1 Reihe an einem Wandfuttergang, aufgeftellt find. Ferner enthält das Gebäude am rechten Giebel einen Stall mit 4 Buchten für 6 bis 8 Maft- und Zuchtfchweine und eine Futterküche; nach vorn liegen die getrennten Stall-räume'ffür Hühner und Gänfe und die Bodentreppe. Am linken Giebel des Gebäudes befindet fich ein Referveftall für 6 Pferde und hinter diefem die Knechtekammer. An beide letztere Räume grenzt der Stall für 6 Ackerpferde und 2 Füllen, und zwifchen diefem und dem Rindviehftall befindet fich die mit Vorraum verfehene und beiden Ställen gemeinfame Häckfelkammer mit Bodentreppe und Futterfchlot; der Vorraum, fowie die Geflügelftälle find unterkellert; Schweine und Füllen haben Auslaufhöfe. Die Baukoften belaufen fich auf rund 22000 Mark oder, bei 469 am überbauter Grundfläche, auf rund 47 Mark für lq™.

:q3-

Beifpiel

IX.

94

Beifpiel

Fig. 203 gibt endlich den Grundriß eines maffiven Stalles ohne Futterboden zum Liegenlaffen des Düngers für 48 bis 52 Stück Jungvieh wieder.

Das Vieh ift in zwei Abteilungen nach der Stalllänge an 2 erhöhten Wandfuttergängen und feftftehen-den Krippen aufgeftellt, an denen es nur während der Fütterung angebunden wird, fonft aber frei herumläuft.

In der Mitte des Stalles liegt die offene, nach beiden Stallhälften hin durch niedrige Wände begrenzte Futtertenne. Der Dünger wird in der Längsrichtung des Stalles und durch Tore in den Giebelwänden ausgefahren. Der Fußboden befteht nur aus einer 25 cm hohen, beim jedesmaligen > Düngerausfahren neu zu er- 3-fetzenden Sandfchicht. Das " die Decke erfetzende flache §• Dach ift mit hellgrauer ^ Dachleinwand eingedeckt. ^ Die Sparren ruhen auf von gußeifernen Säulen unter-ftützten I-Trägern, haben verlängerten Zementmörtelputz auf Falzpappe und Schalung erhalten, und zwilchen letzterer und der Dachfchalung wurde in halber Sparrenhöhe eine Torfmull-Ifolierung eingebracht. Die Baukoften beliefen fich auf rund 8500 Mark oder, bei 390 am überbauter Grundfläche, auf rund 22 Mark für 1 qm.

Fig. 204 u. 205⁷⁷) zeigen den Grundriß und den Querfchnitt eines Stalles ohne Futterboden mit Futter-fcheune und Neben-

8 Kälber.

a. 4 Stuck Jungvieh oder

*•

Kuh- und Pferde- ufw. -Stall ohne Futterboden, mit Futterfcheune.

c. 10 Maftfchweine.

küche.

Gang zur Eierherausnahme.

g. Knechtekammer.

b. Milchkammer.

d. Wafch- und Futter-

•K

e. Stallraum für 75 bis 100 Hühner mit

/. Futterkammer.

120

9,58

-2

jJt.

►F'

Ln

4,25

4.35

-■3

53,60

p\ 3,35 t,

CT*

[I

18.72

<3.

p- —

CD

Oj

Od

CD

CD

PJ

DO

'en

₌ls

k-

4.48

II

0)

40

Kühe

Tenne

Futter-

13.60

Pferde

-d

Ł Llr

Fig. 204.

td

oj

‘E-

td

P

3

B-

D

re

9,00

ii

to ¹

14,35

räumen für 40 Kühe, 4 Stück Jungvieh oder 8 Kälber, 9 Pferde, 10 Maftfchweine und 100 Hühner.

Die Kühe find in 4 Querreihen an hohen Krippen aufgeftellt; die 1. Reihe wird gleich von der 4m breiten Tenne aus gefüttert, die 2. und 3. Reihe von einem gemeinfchaftlichen Futtergang und die 4. Reihe von einem befonderen Futtergang aus. Die Futtergänge find durch einen an der Vorderfront liegenden breiten Gang mit der Futtertenne verbunden. Der Dünger wird über die beiden Stallgaffen nach der hinter dem Stall angeordneten Düngerftätte gefchafft. Am linken Kuhftallgiebel befinden fich, von oben nach unten angeordnet, der Stallraum für das Jungvieh oder die Kälber, zwei Buchten für die Maftfchweine und die Milchkühlkammer. In einem unter gleichem Dach mit dem Kuhftall liegenden Giebelanbau find der Hühnerftall und die Wafch- und Futterküche angeordnet. Die zwifchen dem Kuh- und Pferdeftall liegende, durch Brandmauern von diefen getrennte und höher aufgeführte Futterfcheune befteht aus zwei Banfen und einer Quertenne und aus einem an der Vorderfront liegenden Verbindungsgang für die Futtertenne und Häckfelkammer. Hinter der Häckfelkammer befindet fich die für 4 Mann beftimmte Knechte-kammer; an beide Räume grenzt der Pferdeftall an. Das die Stalldecke erfetzende flache Dach wurde dreilagig mit Afphaltpappe, und zwar als Pappkiefoldach, eingedeckt. Die Sparren ruhen auf von gußeifernen Säulen unterftützten I-Trägerpfetten und wurden an der Unterfeite mit verlängertem Zementmörtel auf Falzpappe und Schalung verputzt und die Zwifchenräume der Sparren auf ²/₃ Höhe mit Ifolier-Torfmull ausgefüllt. Die Baukoften beliefen fich auf rund 21 000 Mark oder, bei 813 qm überbauter Grundfläche, auf rund 25,₈₀ Mark für lqm.

Fig. 205.

Querfchnitt durch den Kuhftall in Fig. 204⁷⁷).

Fig. 206 bis 209⁷⁸) zeigen den Grundriß und mehrere Querfchnitte eines großen Tiefftalles (Laufftalles) für Kühe und Jungvieh nebft Schafftall, ohne Futterboden, mit angebauter Futterfcheune, der nach Vorfchlägen des Land-wirtfchafts-Minifters a. D. v. Arnim-Kriewen ausgeführt wurde.

Zwifchen den Giebeln des mit Laufhöfen verfehenen Kuhftallgebäudes und des gleich großen, je zur Hälfte für Jungvieh und Schafe dienenden Stallgebäudes ift eine geräumige Futterkammer mit darüber befindlichem 3 gefchoffigen Kornboden eingebaut, an deren Hinterfront fich die langgeftreckte, fehr geräumige Futterfcheune anfchließt. Der Kuhftall enthält in 4 Abteilungen 88 Haupt; jede Kuh hat 8 qm Laufraum. Außerdem find 2 Räume für rindernde und kalbende Kühe und für Bullen vorgefehen und im Jungviehftall die erforderlichen Kälberbuchten. Die Kühe werden während des Freffens und Melkens an maffiven, ca. 1 m hohen Doppelkrippen angebunden, die nach der Stallänge laufen. Die Einfahrt der Streuftroh- und Düngerwagen ift durch die am Giebel und in fchräger Stellung an jeder Stallabteilung angeordneten beiden Tore eine fehr bequeme. Zum Füttern dient im Kuh- und Jungviehftall eine auf den Futtergängen angeordnete Gleisbahn mit großen Handwagen, die fich in der Futterkammer vereinigt und in drei Strängen durch die ganze Scheunenlänge läuft. Das flache, gut ifolierte doppellagige Afphalt-pappdach der beiden Stallgebäude wird von einfachen Hängewerken getragen, fodaß das Vieh ungehindert Bewegung findet. Die Futterkammer nimmt die fämtlichen von einem Spiritusmotor betriebenen Futterbereitungsmafchinen ufw. auf. Die breite, mit niedrigen Umfaffungen und fehr hohem Dach verfehene Scheune wurde außerhalb der Binderftiele mit je einem 4“ breiten Raum verfehen; diefe Räume dienen zur Aufnahme von Heu und Hackfrüchten und als Verkehrs-

Q5-

Beifpiel

XI.

Fig. 206.

Tiefftall (Laufftall) für Kühe und Jungvieh nebft Schafftall

\pot^uic>£)

C%<-utratcttl.

>v?yo

-j- ’foyfvnofi

Querschnitt des Jungviehftalles,

Fig. 208.

Querfchniit des Kuhftalles.

Fig. 207.

■ yy^yy^yviyo

va

ohne Futterboden (angebaute Futterfcheune ?«).

• yytoyvifvfa.&M ig

•    Ij    -ug

• Jî-Ky^m^jO

Querfchnitt der Futterfchc

Fig. 209.

une.

Grundriß.

ÇyicMcr •

wege für die Futterwagen nach dem hinteren Scheunenteil. Das Vollbanfen der Scheune ge-fchieht mittels eines durch Göpel betriebenen Abladers, der die ganze Heuladung auf einmal vom Wagen abhebt und an Ort und Stelle fchafft.

Die Höhe der Baukoften entzieht fich unterer Kenntnis; doch dürften fie fich wohl auf annähernd 25 Mark für 1 qm belaufen haben.

Fig. 210 bis 212⁷⁹) [teilen noch eine Grundrißvariante nebft Quer- und Längenfchnitt zu den vorigen Kuh- und Jungviehlaufftällen dar.

Der Kuhftall befteht aus 4 Laufräumen mit nach der Tiefe gerichteten doppelten Futtergängen mit hinterem Verbindungsgang; jeder Laufraum füllte hier 20 Haupt aufnehmen; am linken Giebel find die Kälberbuchten angeordnet; der Jungviehftall ift in ähnlicher Weife einge-

Fig. 211.

Querfchnitt.

¹ <SCwh -

Beifpiel

XII.

Fig. 212.

Fig. 210.

Längenfchnitt.

mvwT

•?

*-4

Grundriß.

Tief-, bezw. Laufftall mit Querabteilungen⁷⁹).

richtet. Die Gleisbahn läuft nur auf dem hinteren Verbindungsgang, fodaß das Futter korbweife auf die 5 Futtergänge abgetragen werden muß, was aber durch eine Hängebahn unnötig würde. Alle Stallabteilungen haben auf beiden Fronten je ein Ein- und Ausfahrtstor. Die hinteren Tore kühlen jedoch den Stallraum ftark ab und erfordern für die Gleife eine Überbrückung des Verbindungsganges mittels Drehklappen, fodaß fie beffer fortfallen und dann die Wagen rückwärts hineingefchoben werden. Alle übrigen Teile der Anlage ftimmen mit denjenigen des vorigen Beifpieles überein. Auch hier dürften die Baukoften etwa zu 25 Mark für 1 qm anzunehmen fein.

Literatur

über „Rindviehftälle". a) Anlage und Einrichtung.

Wolf, A. Der Rindviehftall. Seine bauliche Anlage und Ausführung, fowie feine innere Einrichtung mit Rückficht auf Zweckmäßigkeit und größtmögliche Koftenerfparniß etc. Leipzig 1868. Gehrlicher, P. Der Rindviehftall in feiner baulichen Anlage und Ausführung, fowie inneren Einrichtung. Leipzig 1879.

KiRCHHEiM. Ueber hygienifche Einrichtung von Kuhftällen, Molkereien und Milchläden. Deutfche Viert, f. öff. Gefundheitspfl. 187g, S. 468.

Kindermann, L. Rindviehftall als fefter, ftändiger, halbfetter und ganz billiger Bau. Deutfehes Baugwksbl. 1886, S. 197, 217.

Schubert, A. Die Tiefftälle. Practifcher Wegweifer 189g, S. 73.

Engel, F. Der Viehftall, Bau und Einrichtung. Berlin 1877. — 4. Aufl. von G. Meyer. 1910. Schubert, A. Die Kuh- und Schweineftälle des bäuerlichen Grundbefitzes. Caffel 1899. Norner, C. Praktifche Rindviehzucht nebft Anhang: Der Rindviehftall, feine Anlage und Einrichtung. Von A. Schubert. Neudamm 1903.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Pötzsch, E. Ein Kuhftall. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Pauk. 1859, S. 237.

Stallung für Rindvieh. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1859, S. 181, 197.

Das Kuhhaus zu Noers. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1859, S. 207.

Ernst. Ochfenftall auf dem herrfchaftlichen Gehöft zu Jahnsfelde. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1865, S. 258.

Ein Kuhftall mit gewölbter Decke, neuerbaut auf dem Gute des Herrn Löbbecke auf Mahndorf. 2. Abdr. Halle 1870.

Bouverie double du Bourbonnais. Encyclopédie d'arch. 1872, S. 109 u. PI. 51.

Wanderley, G. Rindviehftall für ca. 140 Stück Vieh. Baugwks.-Ztg. 1873, S. 328, 342.

Neuere gewölbte Rindviehftälle auf königlichen Domainen-Vorwerken. Centralbl. d. Bauverw. 1883, S. 286.

Kuhftall für 30 Stück Großvieh. Baugwks.-Ztg. 1883, S. 562.

Engel, F. Stall für 66 Stück Rindvieh. Baugwks -Ztg. 1885, S. 748.

Engel. Der Kuhftall auf Siemianice. Baugwks.-Ztg. 1886, S. 501, 512.

Engel, F. Stall für 96 Kühe. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1886, S. 65.

Der Kuhftall in Selchow bei Berlin. Baugwks.-Ztg. 1887, S. 664.

Engel, F. Stall für 120 Stück Rindvieh. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1887, S. 177.

Engel, F. Stall für 80 Kühe mit Vorrichtung zum Selbfttränken derfelben. Baugwks.-Ztg. 1888, S. 260.

Engel, F. Der Rindviehftall auf Domäne Ziegenhagen. Baugwks.-Ztg. 1888, S. 425.

Schubert, A. Rindviehftall nebft Düngerftätte für 126 Stück Vieh. Wettbewerbentwurf. — I. Preis. Berlin 1890.

Eiserhardt, H. Der Zugochfenftall der Herren Gebrüder Reckleben zu Wefteregeln. Baugwks.-Ztg. i8g2, S. 788.

Schubert, A. Mafthallen-Anlage nebft Futtermagazin-Gebäude für 600, bezw. 1000 Ochfen für Bacau in Rumänien. Baugwks.-Ztg. 1893, S. 794.

Schubert, A. Rindvieh- und Pferdeftall mit Querftellung des Viehes. Baugwks.-Ztg. 1893, S. 1056. Schubert, A. Rindviehftall mit Querftellung des Viehes. Südd. Bauz. 1894, S. 221.

Schubert, A. Rindviehftall nebft Wirthfchaftshaus auf Dominium Nährten, Pofen. Baugwks.-Ztg. 1899, S. 1635.

Schubert, A. Jungvieh-Tiefftall auf Domaine Reichenau, Pofen. Milchztg. 1899, S. 218. Wygasch. Rindviehftall auf der Domäne Wiefchowa in O.-S. Baugwks.-Ztg. 1900, S. 735. Schubert, A. Kuhftallgebäude mit Nebenräumen auf Rittergut Wellerfen, Kreis H.-Münden. Baugwks.-Ztg. igoi, S. 1619.

Wilcke. Stallgebäude für 46 Stück Rindvieh. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1904, S. 121,133,17g. Kuhftall der Molkerei Schloß Schönhaufen in Nieder-Schönhaufen b. Berlin. Deutfche Bauhütte 1906, S. 82.

Kuhftall auf Kupgallen bei Zinten (Oftpreußen). Baugwks.-Ztg. 1907, S. 219.

Schubert. Die Tiefftälle. Baugwks.-Ztg. 1907, S. 1147.

Schubert. Erfahrungen über verftellbare hölzerne und feftftehende maffive Krippen in Rindvieh-Tiefffällen. Baugwks.-Ztg. 1909, S. 223.

Architektonifches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 58, Bl. 6: Kuhftall in Adl. Maulen; von Wiebe.

Wulliam & Farge. Le recueil d¹ architecture. Paris.

2e année, f. 41, 42: Vacherie-écurie pour 40 bêtes; von Pinchard.

4e année, f. 14, 23, 24, 30: Exploitation agricole de Theneuille. Type d'étable d’élevage; von Roy.

4. Kapitel. Schafftälle.

Von Alfred Schubert.

a) Anlage und Einrichtung.

Die Schafftälle find entweder ganz offene, halboffene oder vollftändig gefchloffene Anlagen. Die erfteren find allfeitig offene, leichte, mit Strohdach überdeckte und nur in füdlichen Klimaten gebräuchliche Schuppen, während die halboffenen Ställe an drei Seiten gefchloffene Wände erhalten und nur in der dem Hof zugekehrten und möglichft nach Süden gelegenen Vorderfeite offen und mit weit überftehendem Pultdach überdeckt find. Derartige Anlagen, in denen die Schafe auch im Winter Tag und Nacht zubringen, find nur in England gebräuchlich.

Für unfer rauheres Klima und felbft für die weniger empfindlichen Fleifch-fchafe find indes allfeitig gefchloffene Ställe erforderlich, die zur Koften-erfparung ohne Futterboden angelegt werden können.

Der Schafftall ift auf etwas erhöhter, freier und trockener Bauteile und möglichft mit nach Süden gerichteter Hauptfront zu errichten; feine Größe hängt von der Anzahl, dem Alter, der Raffe und der Fütterungsart der unterzubringenden Schafe ab.

Für preußifche Domänenbauten wird folgender Raumbedarf gefordert: für. ein Schaf im Durchfchnitt der ganzen Herde . . .0,6 bis 0,7 qm;

„ einen Jährling .........

„    „ Hammel.........

„ ein Mutterfchaf.........

„ einen Bock in befonderer Abteilung

cm.

30 „

40 „

50 „

Die lichte Stallhöhe foll in kleinen Ställen 3,10 m, in Ställen von mehr als 500 Stück 4,00m und die lichte Gebäudetiefe nicht unter 9,40m betragen.

Im allgemeinen würde 3,45 m lichte Stallhöhe genügen, wenn nicht der fich 0,95 bis 1,25 m hoch anhäufende Dünger 4,40 bis 4,70 m Höhe erforderte. Die Tiefe wird gewöhnlich nicht unter 12m ausgeführt und kann bis 20m gefteigert werden.

Die Stalltemperatur foll durchfchnittlich 10 bis I2¹/i Grad C betragen, felbft für ganz junge Lämmer nicht mehr als 12Va bis höchftens 15 Grad C und für Maftfchafe ohne Wolle 14 Grad C. Die Wärme ift durch die Lüftungseinrichtungen zu regeln. •

Die Schafe laufen in der Regel frei im Stalle herum; darin werden nur einzelne Abteilungen für Mutterfchafe, Hammel, Jährlinge, Lämmer ufw. durch bewegliche Hürden oder Horden hergeftellt, die 0,85 bis 0,95ra hoch und

Arten der Ställe.

98.

Lage,

Raumbedürfnis

ufw.

0,5 „ 0,6 „ 0,6 „ 0,7 „ 0,7 „ 0,8 „ 1,0 „ 1,2 „

Für große Fleifchfchafe find 0,8 bis 1,0qm für das Stück zu rechnen.

Die Raummaße gelten einfchließlich Raufen, jedoch ausfchließlich Futterraum oder -tenne. Mit Futterraum kann man für 1 Schaf durchfchnittlich l,iqra Stallgrundfläche annehmen. Freffen Schafe das Futter nicht aus Raufen, fondern unmittelbar vom Fußboden, fo genügen für 1 Stück 0,65q?.

An Raufenlänge erfordert ein    1 bis 4    Monate altes    Lamm 15 bis 20

„    „    „    „    Jährling.........

„    „    „    „    ausgewachfenes Schaf    .    .    .

„    „    „    „    großes,    gehörntes Schaf    .    .

99-

Wände.

100.

Decken.

12Ó

2,50 bis 3,50¹¹¹ lang find und aus wagrechten, verftrebten und gehobelten 2,5 x 8,ocm ftarken Latten beftehen. Für die Böcke werden einzelne, 1,20 bis 1,40 m im Geviert große, mit 1,30 m hohen und 4cm ftarken Bretterwänden eingefriedigte Verfchläge (Bocklogen) hergeftellt.

Maftfchafe werden in einem vom Hauptftall vollftändig getrennten Raum untergebracht, um fie vor dem aufregenden Blöken der anderen Schafe zu fchützen und ihnen die angepaßte Wärme und Beleuchtung geben zu können.

Zu den Umfaffungswänden der Schafftälle können diefelben Bauftoffe wie bei den Rindviehftällen verwendet werden, fofern auf ihre verfchiedenen Eigen-fchaften Rückficht genommen wird.

Lehmftampfwände — wegen des trocknen Düngers und der wenig feuchten Stalluft wohl geeignet — erhalten mindeftens 60cra Stärke und müffen ebenfo wie Fachwerkwände ein Grund- und Sockelmauerwerk aus Ziegel- oder Bruch-fteinen erhalten und das letztere bis zur höchften Düngerlage, alfo 1,25 m hoch, aufgeführt werden. Die Standficherheit der auf große Länge freiftehenden Fachwerkwände gegen Winddruck muß durch Verftrebungen nach der Länge und Tiefe des Gebäudes, ohne eine Befchränkung des inneren Raumes, bewirkt werden. Am einfachften gefchieht dies durch Anordnung eines Doppelftieles unter jedem Dachbinderbalken und durch fchräg liegende Zangen, die mit dem erfteren und dem Binderfparren zu verbolzen find.

Kalkfand-, Kalkfchlacken- und Zementfchlacken-Stampfwände find befonders zweckmäßig und billig, müffen aber zur genügenden Standficherheit mindeftens 50cm Stärke erhalten. Empfehlenswert ift es, die Wände mindeftens bis zu den Fenfterfohlbänken aus Stampfmaffe und darüber aus Ziegelfteinen auszuführen.

Bruchfteinmauern find 60cm ftark, Ziegelftein- und Kalkfandziegelmauern mindeftens 1V2 Stein ftark und bei großen Ställen mit äußeren Pfeilervorlagen oder Verftärkungspfeilern auszuführen.

Die inneren Flächen find bei allen Wänden vom Fußboden bis l,oo m hoch über der höchften Düngerlage mit Zementmörtel glatt zu putzen, damit fich die Schafe nicht die Wolle abreiben und befchmutzen können; Anftriche mit Ölfarbe, Teer ufw. und Bretterverkleidungen haben fich nicht bewährt.

Die Afphaltifolierung in den Wänden ift nicht nur etwa 20cm hoch über dem Gelände, fondern auch über der höchften Düngerlage anzuordnen.

Für kleine, einfache Ställe ist die hölzerne Stalldecke, und zwar der geftreckte Windelboden mit mindeftens 13cm ftarkem Lehmeftrich oder auch die Stülpdecke völlig ausreichend; da die Stalluft weniger Wafferdämpfe enthält, ift ein Deckenputz nicht erforderlich. Bei befferen Ställen können die Lattenftämme des ge-ftreckten Windelbodens an der Unterfeite eine gehobelte Bretterverkleidung erhalten (fiehe Fig. 3, S. 7).

Maffive Decken haben in Schafftällen vor den hölzernen den befonderen Vorzug der größeren Feuerficherheit, da es bekanntlich fchwer fällt, eine Schafherde aus einem brennenden Stallgebäude zu retten. Am meiften empfehlen fich 4 bis 5m breite böhmifche Kappengewölbe aus Ffohlziegelfteinen zwifchen Gurtbogen auf Deckenftützen aus Granit oder runden Ziegelpfeilern, ferner 4m breite preußifche Kappengewölbe aus Ffohlziegelfteinen oder Schwemmfteinen, endlich die 4 bis 5m weitgefpannten Zementbeton- und Moniergewölbe und befonders die bis zu 9m fpannbare Koenenlchz Voutenplatten- (Eifenbeton-) Decke oder ähnliche, deren I-Träger unmittelbar von gußeifernen Säulen unterftützt werden.

Die Deckenftützen müffen in folchen Entfernungen aufgeftellt werden, daß die leichte Durchfahrt der Düngerwagen und das bequeme Aufftellen der Raufen möglich ift. Bei der Verwendung von Rundraufen beträgt der Stützen-abftand nach der Tiefe und Länge je 4,oom (Fig. 213); bei Langraufen, die nach der Stalltiefe aufgeftellt werden, ftehen die Stützen nach der Tiefe 4,00 bis 4,50m, nach der Länge 5,00 bis 5,20m weit voneinander (Fig. 214). Werden die Langraufen nach der Stallänge aufgeftellt, fo müffen die Stützen nach der Tiefe 5,00 bis 5,20ra und nach der Stallänge 4,oo bis 4,50m auseinander ftehen (Fig. 215).

Fig. 213.

fc a « )(£>(£>(£>

Stellung der Deckenftützen bei Rundraufen.

Ä-

Fig. 214.

Dp D I

S,o

i*

Die Anordnung von Hängewerken zum Tragen der hölzernen Decke, des Daches und der Futtervorräte ermöglicht allerdings einen vollftändig ftützenfreien, recht bequemen Stallraum, wird aber durch die fchwierige Kon-ftruktion des Dachverbandes und infolge der ftärkeren Umfaffungswände fo teuer, daß fie als veraltet anzufehen ift-Freitragende Holzdecken werden beffer durch eine Armierung ihrer Balkenunterzüge hergeftellt. Die hölzernen Unterzugstiele erhalten wegen des Düngers l,oo bis 1,20m hohe, zu putzende Sockel aus Ziegelfteinen, die oben abgerollt und zum Aufzapfen der Stiele mit einem hölzernen Schwellkreuz verfehen werden. Raumerfparender find achteckige oder runde, nach oben verjüngte Sockel aus Granit, Sandftein oder am billigften aus Zementbeton. Auf diefen werden die Stiele mittels Eifendornes befeftigt. Die hölzernen Stiele find auf lm Höhe achteckig oder rund zu bearbeiten und glatt zu hobeln. Gußeiferne Säulen find für alle Schafftalldecken wohl die beften und werden ebenfo wie

Stellung der Deckenftützen bei nach der Stalltiefe gerichteten Langraufen.

die Granitpfeiler unter der Stallfohle auf Fundamentpfeiler geftellt.

Der Fußboden wird nicht gepflaftert, fondern erhält eine 20 bis 30cm hohe Sandfchüttung, die in diefer Höhe über Erdgleiche liegt und beim Ausfahren* des Düngers erneuert wird. Bei durchläffigem (Sand-) Boden muß zwifchen diefem und der Sandfchüttung eine 20 bis 30cm ftarke Lage fetter Lehm oder Ton eingebracht werden, damit die Jauche nicht etwa in den Untergrund eindringt. Die Durchfahrten für die Düngerwagen erhalten zweckmäßig Feldfteinpflafter.

Die Tore zum Düngerausfahren und zum Austreiben ToreI0^üreil der Herde liegen entweder in den beiden Giebeln, oder, und Fenrter; falls dies an einem oder beiden Giebeln nicht möglich ift, fo muß das eine, bezw. müffen beide Tore in der Vorderfront angelegt werden. Sie erhalten 3,oom Breite und 2,80 bis 3,oom Höhe. Die Torgewände find zur Schonung der Wolle der fich drängenden Tiere mit den bereits in Kap. 2 (unter a, 2) befprochenen Drehrollen zu verfehen. Zweckmäßig find an der Hinterfront des Gebäudes, wenn, diefes am freien Felde liegt, einige Nottüren zum Austreiben bei Feuersgefahr. Die nach Bedarf in der Vorderfront anzulegenden Eingangstüren macht man l,oo bis 1,25m breit und 2,oom hoch. Für die nächtliche

101.

Fußböden.

Fig. 215.

Lüftung.

JL-

4p- f?³? ¹⁼¹

Stellungder Deckenftützen bei nach der Stallänge gerichteten Längraufen.

Sommerlüftung ift das Anbringen von Latten- oder beffer eifernen Gittertüren hinter den feften Türen fehr empfehlenswert.

Wollfchafe erfordern wefentlich mehr Licht als Fleifch- oder Maftfchafe. Die Fenfter müffen möglichft breit fein und fo dicht wie möglich unter der Decke liegen; die Höhe der Sohlbank-Oberkante über dem Fußboden foll der Düngeranhäufung wegen ca. 2,20m betragen. Die Fenfter werden im Winter zweckmäßig zur Lüftung mitbenutzt, da die Schafe abgehärteter als alle übrigen Tiere find. In Stammfchäfereien werden in einem der beiden Giebel einige größere Fenfter mit lm hoher Brüftung zur Prüfung (Bonitierung) des Schaffelles auf feine Wollgüte angeordnet und für gewöhnlich halb mit Läden ver-fchloffen. Bezüglich der Konftruktion der Tore, Türen und Fenfter kann auf das bei den Rindviehftällen Getagte verwiefen werden. Auf je 100 Zentner Lebendgewicht oder auf je etwa 100 ausgewachfene Wollfchafe oder je 70 Fleifch-fchafe find 4 oder 2 Luftzuführungskanäle von 14x21cm oder 14x40cm Quer-fchnitt und 1 Dunftfchlot von 30x30 bis 33x33cm Querfchnitt oder von 35 bis 40cra Durchmeffer anzuordnen.

103.

Fig. 216.

Raufen und

cm

Man unterfcheidet Lang-Krippen; Tränk-und Rundraufen, meiftens in Vorrichtungen. Verbindung mit Krippen. Die

JO

f/O)

----------------

IMHHiHMI

WmKm

HUP*

erfteren werden als einfache Langraufen für eine Schafreihe feft an den Wänden und als Doppelraufen für 2 Schafreihen beweglich im Stalle aufgeftellt.

Die letzteren finden ihre Aufhellung faft immer um die Deckenftützen herum.

II

Doppellangraufe. Vbo w. Gr.

Die meift hölzernen Raufen müffen zur möglichften Reinerhaltung und Schonung der Schafwolle überall abgerundete Ecken und Kanten erhalten, glatt gehobelt fein und folche Höhe haben, daß die Schafe bequem freffen, aber nicht auf fie klettern können.

Die Raufenfproffen beftehen entweder aus 3,o bis 3,5cra ftarken Holz- oder beffer aus 1,5cm ftarken Rundeifenftäben und find bei allen Raufenarten 10, bezw. 8cm von Mitte zu Mitte entfernt. Die Breite der 40 bis 50cra hoch über dem Stallfußboden, bezw. den Krippen ftehenden Raufen beträgt 50 bis 60cm ; der untere Raufenraum erhält 15 bis 20, der obere 20 bis 25cm lichte Tiefe. Die kleinen Krippen find 8 bis 10cm tief und 18 bis 24cm breit.

bis 60

cm

Doppellangraufen (Fig. 216) find, in den Krippen gemeffen, ungefähr 58 breit und ein davorftehendes Schaf gewöhnlicher Raffe etwa lm langf l'odaß eine Doppelraufe mit 2 Schafreihen ca. 2,60m und demnach eine Wandraufe mit einer Schafreihe ca. l,3om Stalltiefe erfordern.

Hieraus ergibt fich z. B. die Länge und Tiefe eines Stalles für rund 1000 Schafe an 5 nach der Stallänge aufgeftellten Doppelraufen und 2 Wandraufen durch die folgende Rechnung.

Es werden mithin 12 Reihen Schafe zu je rund 84 Stück aufgeftellt, und, da jedes Schaf 40 cm Raufenlänge beanfprucht, und da ferner auf je 15,00 m Stallänge ein zur leichten Verteilung und bequemen Fütterung der Schafe dienender, 3,00 m breiter Quergang und auf beiden Giebelfeiten je ein l,oom breiter Verbindungsgang anzulegen ift, fo beträgt die lichte Stallänge (ausfchließlich

12Q

Futterraum) 84x0,4o +2 (3,oo + l,oo) = 41,60 “ . Die lichte Stalltiefe beträgt bei 5 Doppel- und 2 Wandraufen 6 x2,60 = 15,60“. Ein Schaf würde demnach bei 41,60 x 15,60 “ = oj 649 om rund 0,65 qni Stallfläche (ausfchließlich Futterraum) erhalten.

Fig. 217 zeigt eine Doppelraufe mit Krippe, bei der die Raufen lotrecht geftellt find, wodurch das „Einfuttern" der Schafe vermieden wird. Durch angebrachte lotrechte und fchräge Bretter erhalten die Raufen mehr Raum und eine gleichmäßige Futterverteilung, erfordern aber dadurch die doppelte Tiefe.

Die Konftruktion der Rundraufen und ihre Aufhellung in zwei Hälften um eine Deckenftiitze ift aus Fig. 218 erfichtlich. An einer folchen Raufe von 2,20m Durchmeffer können 25 bis 30 Stück Schafe freffen. Die Rundraufen haben den Vorteil, daß die an ihnen radial ftehenden Schafe fich nicht die Wolle abreiben und nur wenig „einfuttern" können, find jedoch mit dem Nachteil behaftet, daß die runde Form etwas fchwierig herzuftellen und teuer ift, und daß die fchwerfälligen Raufen beim Anwachfen des Düngers gehoben werden müffen, um fie mit letzterem unterftopfen zu können.

Zum Tränken der Schafe dienen entweder einige im Stallraum aufgeftellte und nach Bedarf mit Waffer gefüllte hölzerne Tröge oder, beffer, gemauerte oder Zementbetontröge mit Wafferzu- und -abfluß. Neuerdings ift auch für Schafe eine praktifche Selbfttränkanlage konftruiert worden (u. a. von Kothe & Co. in Braunfchweig), die in Rückficht auf den anwachfenden Dünger der Höhe nach verftellbar ift.

Der Futterraum oder die Futtertenne darf in einem großen Stalle niemals

fehlen und liegt am beften in der Stallmitte, in einer Breite von 4,50 bis 5,00 m, nach der ganzen Stalltiefe und erhält einen über dem Stallfußboden um 50cm erhöhten, mit Zementbeton oder Ziegelpflafter verfehenen Fußboden ; 1,25m hohe Latten- oder Bretterwände fcheiden den Futterraum vom Stallraum. Vielfach wird auch eine in ganzer Stallänge, in der Vorderfront liegende Futter- und Einfahrtsdiele angelegt, die, falls von ihr in den Dachraum eingebanft werden foll, ohne Decke bleibt, aber dann vom Schafftall durch eine Wand abgefchloffen fein muß. Der Futterraum muß fowohl mit dem Heuboden, als auch mit dem etwa vorhandenen und dann unter erfterem gelegenen Kartoffel- oder Rübenkeller in Verbindung ftehen. Dies kann bei Futterräumen, die an die Vorderfront angrenzen, durch einen Treppenhausvorbau erreicht werden; jedoch bleibt ein folcher immer koftfpielig, fodaß zur Verbindung zwifchen Dachboden und Keller die Anlage von befteigbaren Futterfchloten bei allen Lagen des Futterraumes zum Stalle die gebräuchlichfte ift. Ein folcher Schlot erhält l,oo bis 1,20ra lichte Weife und wird in 1 Stein Stärke durch Keller, Stall- und Dachboden bis über das Dach durchgeführt (Fig. 153 u. 154). Das Überwölben des unter dem Futterraum anzulegenden Kellers findet am beften mit Betongewölben ftatt, die, oben wagrecht abgeglichen, zugleich den Fußboden des Futterraumes bilden.

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

Fig. 217.

Doppellangraufe.

Querfchnitt. — '/₅₀ w. Qr.

104.

Nebenräume.

Fig. 218.

Rundraufe.

J/₆o w. Qr.

Der Futterboden muß den 6monatlichen Winterbedarf für fämtliche Schafe, für 1 Stück etwa 100oder 1,4cbm Heu, faffen und dann eine durch-fchnittliche Höhe von 2,oom erhalten, fodaß man flachen Dächern mit einem Knieftock nachhelfen muß. Bei der Anordnung der befonders für Fleifchfchafe fehr zweckmäßigen und billigen bodenlofen Ställe erfolgt das Unterbringen der Vorräte in einer am Stalle angebauten Futterfcheune von leichter Bauart.

Die Schlafftellen der Schafknechte werden im Stalle felbft, und zwar in feiner halben Höhe, angebracht. Entweder ftehen die Bettftellen auf einer erhöhten Bühne (Empore) oder werden an der Stalldecke aufgehängt, oder fie' ftehen in Wandnifchen.

Der Krankenftall foll etwa 5 Vomhundert der Herde faffen. Am beften errichtet man dafür ein befonderes, vom Hauptftall möglichft weit entferntes Gebäude oder ordnet ihn in einem anderen Stalle an.

26,0

Fig. 219.

|U

00

Uli

pn^^ü

£[j|T u 11 o i î e n 1 rjj

bd

Vsoo W. Or.

105.

Beifpiel

I.

Stall für 668 Schafe.

b) Beifpiele.

Fig. 219 zeigt den Grundriß eines maffiven, 26,oom im Lichten langen und 20,oom im Lichten tiefen Schafftalles für 668 Schafe mit Holzdecke.

Die in der Mitte gelegene Futtertenne und 2 Säulenpaare zerlegen das Gebäude der Länge nach in zwei Teile, deren jeder durch die in den Giebeln gegenüberliegenden Tore eine Längsdurchfahrt bildet. Die Raufen find zum größten Teile nach der Tiefe aufgeftellt. An den 4 Ecken der Futtertenne befinden fich ein maffiver Futterfchlot (der die Verbindung mit dem Heuboden und mit dem in Breite der Futtertenne fich von einem Giebel zum anderen erftreckenden Rübenkeller herftellt) und 3 maffive Dunftfchlote. Zu beiden Seiten der Futtertenne befinden fich Tränktröge aus Zementmauerwerk. Die Wände find bis zur Fenfterfohlbank aus Kalkfand-Stampf-maffe, darüber aus Ziegelmauerwerk und der Drempel aus ausgemauertem Fachwerk ausgeführt. Die Decke befteht aus geftrecktem Windelboden und wird von 4 Unterzügen getragen, deren beide mittelften auf gußeifernen Säulen ruhen, während die beiden äußeren Unterzüge von 4 Hängewerken getragen werden. Das Dach ift mit Afphaltpappe doppellagig eingedeckt.

Die Baukoften von Schafftällen mit hölzernen Decken können im allgemeinen auf 35 bis 40 Mark und mit gewölbten Decken auf 40 bis 50 Mark für 1 qm überbauter Grundfläche angenommen werden. Demnach würde obiges, in befonders billiger Bauart ausgeführtes Gebäude, bei einer überbauten Grundfläche von ca. 577 qm und bei 35 Mark für 1 qm, rund 20 200 Mark koften.

Fig. 220 ift der Grundriß eines ganz in Ziegelfteinen ausgeführten Schafftalles von 40,50m lichter Länge und 15,60 m lichter Tiefe für 900 bis 1000 Schafe, mit Holzdecke.

Fig. 220.

Beifpiel

II.

Ï1

II

JE

"T

5r

3[

i «t

JE

T[

TI

Stall für goo bis 1000 Schafe.

ł/soo W. Gr.

Die Raufen find nach der Länge des Stalles aufgeftellt und gewähren eine mittlere Längsdurchfahrt für die Düngerwagen. Die Decke ift als geftreckter Windelboden mit unterem Rohr-Zementputz ausgeführt; die Holzbalken laufen geftoßen nach der Stallänge und ruhen auf nach der Tiefe liegenden I-Trägerunterzügen, die von 2 Reihen gußeiferner Säulen unterftützt werden. Das überftehende, mit hohem Drempel verfehene Dach ift ein Pfettendach mit Holzzementeindeckung.

Die Baukoften beliefen fich auf 23750 Mark oder, bei einer überbauten Grundfläche von 690qm, auf rund 34,50 Mark für lqm.

Fig. 221.

5-20...........5 20 ......>|

aj

Fig. 222.

v.vjj.-rrrr-

k 5 0...

't

50

a.|

' 02:5

35' 20

Längenfchnitt.

Grundriß.

Stall für 1000 bis 1200 Schafe. Vsoo w. Gr.

Fig. 221 u. 222 veranfchaulichen den Grundriß und den teilweifen Längenfchnitt eines maffiven Schafftalles mit Holzdecke für etwa 1000 bis 1200 Schafe, der die bedeutende lichte Tiefe von 21,oom und 35,oom lichte Länge aufweift.

Die Düngerausfahrt und das Ein- und Austreiben der Schafe finden durch je 4 in den Langfronten befindliche Tore ftatt; erftere ift alfo fehr bequem, gefchieht jedoch auf Koften einer

107

Beifpiel

III.

9*

108.

Beifpiel

IV.

durch die 8 großen Tore herbeigeführten, verhältnismäßig großen Abkühlung des Stallraumes. Die Balkenlage der geftreckten Windelbodendecke ruht auf 5 von hölzernen Stielen unterftützten Längsunterzügen, von denen die zwei unter den Balkenenden liegenden die nur 1V2 Stein ftarken Frontwände entlaßen follen. Bodentreppen find nicht vorhanden; zum bequemen Einbanfen und Entnehmen der Futter- und Streuvorräte nach, bezw. vom Futterboden dienen 6 verfenkte, aus Bretterverfchalung hergeftellte Luken a.

In Fig. 223 ift der Grundriß eines im vereinigten Ziegelroh- und Putzbau und mit freitragender Holzdecke (durch Hängewerke getragene geftreckte Windelbodendecke) ausgeführten Stalles für 600 bis 700 Schafe wiedergegeben.

Fig. 223.

47’ 08

7'69-

-§

Stall raum

F0 .OL

ir>

12'55 ■

-V

S cTte;ersaal.

.V.

Stall für 600 bis 700 Schafe.

V500 w. Qr.

10g.

Beifpiel

v.

110.

Beifpiel

Der ftützenfreie Raum ermöglicht die bequeme Vergrößerung oder Verkleinerung der durch Horden begrenzten Abteilung für die verfchiedenen Schafe. Die Düngerausfahrt findet in der Pfeilrichtung ftatt, d. h. von einem in der Vorderfront gelegenen Tore nach der Länge des Stalles zu dem im linken Giebel befindlichen Tore. Am rechten Gebäudegiebel befindet fich der durch eine Rampe a mit dem Stallraum verbundene, gut beleuchtete und zur Rübenaufnahme unterkellerte Scherfaal, dem fich der Bettraum c für die Schafknechte und der Raum d zum Aufftellen eines Wollfortiertifches anfchließen; b, b find Bocklogen und h, h maffiv hergeftellte Hundehütten.

Fig. 224 ift der teilweife Grundriß eines in den Umfaffungswänden aus Kalkfand-Stampfmaffe (1 Raumteil Fett-kalk auf 8 Raumteile Sand) errichteten Stalles für 700 Schafe, die an Rund- =--©=~---(§^H§^ raufen freffen; letztere find um die Unterzugsftiele geftellt.

In der Mitte des Stalles befindet fich der geräumige Futterraum, der gegen den Fußboden des Stalles 50cm erhöht liegt, bezw. durch Rampen verbunden ift und vom Stall durch Horden abgegrenzt wird, ohne jedoch die Durchfahrt nach feiner Länge zu hindern. Für die Durchfahrt find in beiden Giebeln und in der Vorderfront des Futterraumes Tore angelegt worden, fodaß der ftets nur aus einer Stallhälfte abzufahrende Dünger bequem aufgeladen und hinausgefchafft werden kann. In der Hoffront des Stalles befinden fich einige l,5om im Lichten weite Türen zum Ein- und Austreiben der Schafe. An der Hinterfront des Futterraumes liegt in einem von Fachwerkwänden um-fchloffenen Raum die Bodentreppe. Zu beiden Seiten des Treppenraumes fchließen fich einige Bocklogen b und eine Lagerffätte für den Schäfer an. Die Stalldecke befteht aus geftrecktem Windelboden, deffen Balken von zwei auf Holzftielen ruhenden Längsunterzügen getragen werden. Die Drempelwände und das Dach find mit Falzziegeln behängt, bezw. eingedeckt worden.

Fig. 225 ftellt den teilweifen Grundriß eines maffiven, mit böhmifchen Kappengewölben zwifchen Gurtbogen und auf Granitpfeilern überwölbten Stalles dar, der 63,20m lang, 13,80m tief ift und für 800 Stück Wollfchafe dient.

Fig. 224.

-I

- (a)—

Stall für 700 Schafe.

Vs00 w. Qr.

Der in der Mitte der Ffoffront befindliche Vorbau enthält die Bodentreppe, eine kleine ver-fchließbare Kammer, fowie einen kleinen überwölbten Rübenkeller. Die Ausfahrt des Düngers findet durch zwei in der Vorderfront und ein in der Hinterfront gelegenes Tor ftatt.

Fig. 225.

m il

«WtefalblJMM

........t........iuJ

27 84

2784

Stall für 800 Schafe.

Vmo w. Gr.

Fig. 226.

Q

vu ■    1=3

4-Tür

Querfchnitt.

Fig. 227.

Heu-

-A--

T!r

Einfahrts 'Diele

Hansen

31,74

-3=

oo

<\f

Stall für 800 Schafe

Stroh-

BT m

raum

Vordiele f d.Schdfer

bansen

..S/.

30.15

15,0

Grundriß.

Stall für 800 Schafe, ohne Futterboden, mit angebauter Futterfcheune.

V500 w. Gr.

Arch. : Wagner.

Fig. 226 u. 227 zeigen den Querfchnitt und den Grundriß eines 22,80 x 30,15m großen Stalles für 800 Schafe, ohne Bodenraum, mit am Giebel angebauter, 15,oo x 31,74m großer Futterfcheune.

in.

Beifpiel

Der Stall befitzt 2 Querdurchfahrten und in der rechten Ecke der Vorderfront eine kleine Futterkammer. Die Scheune befteht aus einem hinteren, größeren Heubanfen und einem vorderen, kleineren Strohbanfen und grenzt mit einer langen Einfahrtsdiele an den Stall an, die im vorderen Teile als Vordiele für den Schäfer dient und mit dem Futterraum verbunden ift. Das die Stalldecke bildende flache Dach ift ein von 3 Reihen Holzftützen getragenes Pfettenfparrendach, das mit Afphaltpappe doppellagig gedeckt und mit Lehmeinfchubdecke und Zementputz auf Trapezlattengewebe ausgeführt wurde. Die Scheune hat verbretterte Fachwerkwände und ebenfalls doppellagiges Pappdach erhalten.

Literatur über „Schafftälle".

a) Anlage und Einrichtung.

Études fur les bergeries. Encyclopédie d’arch. 1874, S. 41, 98.

Jähn, E. Der Schafftall in feiner baulichen Anlage und Ausführung, fowie inneren Einrichtung. Leipzig 1876.

Der Bau der Schafftälle. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1876, S. 164, 182, 201.

Jansen. Schafftälle ohne Bodenraum. Deutfche Bauz. 1884, S. 177.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Martens, G. Schäferhof zu Thunebyeholm. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1859, S. 97. Schittenhelm, F. Privat- und Gemeindebauten. Stuttgart 1876-78.

Heft 10, Bl. 5: Schafftallgebäude im fürftlichen Gehöfte zu Sigmaringen; von Laur. Engel. Stall für 720 Schafe. Centralbl. d. Bauverw. 1882, S. 190.

Engel, F. Schafftall auf Niederohne. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1883, S. 8.

Schafftall für 700 Schafe. Baugwks.-Ztg. 1877, S. 8.

Stallgebäude für 700 Schafe auf Dominium Klützow bei Stargard in Pommern. Baugwks.-Ztg. 1906, S. 373.

5. Kapitel.

Schweineftälle.

Von Alfred Schubert.

a) Anlage und Einrichtung.

Lageund    Zur Ermöglichung eines guten Gefundheitszuftandes und einer nutzen-

Raumbedürfnis. bringenden Zucht und Maftung der Schweine muß der Stall im Winter warm, im Sommer kühl, ferner trocken, reinlich, hell und leicht lüftbar und fo eingerichtet fein, daß Füttern, Streuen, Ausmiften bequem und ohne großen Zeit-verluft ausgeführt werden können.

Die Bauart der Schweineftälle hängt vom Umfang der Schweinehaltung ab; dort, wo nur für den eigenen Bedarf Schweine gehalten werden, und in kleineren landwirtfchaftlichen Betrieben werden die Schweineftälle oder einzelne Buchten zur Erzielung einer größeren Wärme in Kuh- und Ochfenftällen angeordnet, oder, was zweckmäßiger ift, an den Giebel diefer Ställe angebaut, weil dadurch die Anlage des unbedingt erforderlichen Schweinehofes erleichtert wird.

Für einen größeren Schweinebeftand werden befondere Ställe, möglichft weit vom Wohnhaufe entfernt, errichtet, deren Hauptfront, falls nur Zucht getrieben wird, am beften nach Süden oder Südoften, bei Maftftällen hingegen beffer nach Welten oder Often liegen muß. Der Bauplatz muß etwas erhöht fein, einen durchaus trockenen, alfo fandigen Untergrund haben und beim Vorhandenfein

gewerblicher Anlagen, deren Rückftände zur Verfütterung gelangen follen, in ihrer Nähe liegen.

Das Unterbringen der Schweine muß gefondert nach den verfchiedenen Alters- und Gefchlechtsklaffen (Eber, Mutterfchweine, Maftfchweine, Ferkel und Fafel) in einzelnen Abteilungen, Buchten oder Koben, für je ein oder mehrere Tiere ftattfinden. Jede Bucht muß dem einzelnen Tiere die erforderliche Bewegung geftatten, überhaupt fo groß fein, daß die Tiere eine ausreichende trockene Lagerftätte und hinreichenden Platz am Futtertroge finden.

Die Größe des Stallgebäudes hängt im wefentlichen von der Anzahl der Zuchtfäue und Maftfchweine ab.

Eine Zuchtfau wirft jährlich zweimal durchfchnittlich je 10 bis 15 Ferkel und bedarf während der letzten Zeit ihrer Trächtigkeit und der 4 bis 8 Wochen dauernden Säugungsperiode eine befondere, von der Raffengröße abhängende Bucht von 4,4 bis 5,5 Größe (2,oom breit, 2,20 bis 2,75ra tief, ausfchl. Trogbreite).

Im Anfang und außer ihrer Trächtigkeit bringt man die Säue zu zwei, felbft bis zu vier Stück in einer folchen Bucht unter oder mit den zwei Jahre alten Großfafeln zufammen, fodaß nur für die Hälfte der beftimmten Anzahl von Zuchtfäuen einzelne Buchten erforderlich werden.

Auf je 15 bis 20 Zuchtfäue rechnet man einen Eber, der in einer 3,5 bis 4,o 1® großen Einzelbucht (1,60 bis 1,75 m breit, 2,20 bis 2,50 ® tief) unterzubringen ift.

Die Ferkel werden entweder 4 bis 8 Wochen alt verkauft oder, bis zu 1 Jahr, als Kleinfafelfchweine, bis zu 2 Jahren alt, als Großfafelfchweine gehalten und dann als Zucht- oder Maftfchweine benutzt.

Die Altersklaffen der Fafelfchweine erhalten getrennte Sammelbuchten und werden entweder in diefen oder, beffer, auf einer befonderen Futtertenne gemein-fchaftlich gefüttert.

Die Maftfchweine werden zu 2 bis 5 Stück in einzelnen, großen Buchten untergebracht und dafelbft gefüttert.

Für die preußifchen Domänenbauten find folgende Buchtgrundflächen Vorfchrift:

0,5 bis 0,6«m

0,8 >i 1,0 11

für ein Ferkel

a    i,    Kleinfafel

,1    a    Großfafel

,1    a    Maftfchwein,    wenn    1    bis    2    Stück    in    einer    Bucht    2,o    bis    1,6    „

a    a    Maftfchwein, wenn    mehr als    2    Stück in    einer    Bucht    1,6    bis    1,2    »

„ eine Zuchtfau mit Ferkeln.........

,1 zwei nicht trächtige Säue in einer Bucht . . a einen Eber...............

3,9 u 3,9 u

3,4 bis 3,9 ,1

Die lichte Stallhöhe foll je nach der Anzahl Tiere 2,20 bis 2,80“, höchftens 3,00m und die Breite der Stallgaffen 1,20 bis 1,60m betragen. Zuchtftälle müffen im allgemeinen niedriger, Maftftälle höher fein. Die Stallwärme darf für Mutterfäue, Ferkel und Jungvieh nicht mehr als 18° C, für Maftfchweine nicht mehr als 12° C betragen.

Die Größe der Einzelbuchten von 3,4 bis 3,9 9™ ift indes für ausgewachfene, großraffige. Schweine (z. B. deutfches Edelfchwein, Berk- und Yorkfhire-Schweine) nicht genügend, und da befonders bei der heutigen Schweinehaltung die Abfatz-verhältniffe fehr wechfelnde, bald zur Zucht, bald zur Maftung zwingende find, fo werden die Einzelbuchten nach einem Minifterialerlaß vom Jahre 1896 am beften in der oben angegebenen Größe von 4,4 9® (2,oom breit und 2,20ra tief,

Fig. 228.

ausfchließlich Trogbreite) angeordnet, fodaß fie abwechfelnd nach Belieben benutzt werden können.

Eine folche Bucht reicht für 1 Mutterfau mit Ferkeln, 5 abgeferkelte Säue, 1 Eber, 3 ausgewachfene Maftfchweine, 5 Fafel oder 7 bis 8 Abfatzferkel aus. Zweckmäßig wird die Bucht, befonders beim Halten großer Raffen und wenn hölzerne Lagerpritfchen angewendet werden follen, auf 5,5 gefteigert, d. h. 2,oom Breite und 2,75ra Tiefe, wovon 1,20ra auf den Standraum vor dem Trog und 1,55m auf die Lagerpritfche entfallen, v. Arnim-Criewen empfiehlt fogar eine Zuchtfaubucht von 6,5 am Größe, etwa 1,9/ra breit und 3,30 m tief.

äs

vo

vsr

113.

Buchten-, bezw. Grundriß-

Zwei Längsreihen Buchten mit mittlerer Stallgaffe.

Fig. 229.

Fig. 230.

Man ordnet in kleineren Schweineftällen die Buchten gewöhnlich in 2 Längsreihen an den Außenwänden mit mittlerer anordnung. Stallgaffe an, fodaß die lichte Stalltiefe je nach der Buchttiefe (ca. 2,20 bis 2,75m, einfchl. Trogbreite ca. 2,60 bis 3,i5m) und je nach der Stallgaffenbreite (1,20 bis 1,60m) ca. 6,60 bis 8,00m beträgt (Fig. 228) und fich bei der Anordnung einer 3,10 bis 3,50m breiten Futtertenne auf ca. 7,50, bezw. 7,90 bis 8,60, bezw. 9,oom beläuft (Fig. 22g). Für Zuchtftälle werden die Buchten jedoch der Wärme wegen beffer in 2 Längsreihen in der Stallmitte und mit 2 Gängen an den Außenwänden angeordnet; die lichte Stalltiefe beträgt dann ca.

S-*

Zwei Längsreihen Buchten

mit zwei Außengängen.

mit Futter

tenne.

Fig. 231.

Fig. 232.

cf rrv

«o

7,70 bis 8,80 m (Fig. 230). Bei größerer Schweinezahl ift eine bedeutendere Stalltiefe erforderlich, damit die Ställe nicht zu lang werden. Diefe läßt fich durch 4 Längsreihen mit 2 oder 3 Stallgaffen erreichen, die durch Quergänge verbunden werden; die lichte Stalltiefe beträgt dann etwa 13,30 bis 15,90m, bezw. 14,40 bis 16,8om (Fig. 231 u. 232). Bei der Anordnung der Buchten in Querreihen, bis zu 10 Stück in einer Reihe, mit Quergängen, die mit einem oder 2 Längsgängen verbunden werden, läßt fich eine Stalltiefe bis zu ca. 20m erzielen (Fig. 233). Solch tiefe und dabei doch niedrige Ställe müffen zur hinreichenden Beleuchtung in den vier Fronten möglichft breite Fenfter oder, beffer, Dachlichter erhalten, da der Dachraum, der gewöhnlich doch nur zum Lagern von Streu und Kraftfutter dient, fortfallen kann, wenig-ftens für Maftftälle, wodurch auch die Baukoften wefentlich geringer werden.

k'

Befonders lange und tiefe Ställe erhalten zweckmäßig auf den Gängen eine Futter- und Düngergleisbahn.

Außer den einzelnen Buchten und

Vier Längsreihen Buchten

mit drei Stallgaffen.

einer oder mehreren Futtertennen ift fchließlich eine Futterküche erforder- mit zwei stalIgarfen-

lieh, die zweckmäßig unterkellert wird, ferner eine Schlafkammer für einen Wärter oder eine kleine Wohnung für einen verheirateten Wärter (Schweine-meifter), fodann getrennte Schweinehöfe für Fafel, Zuchtfäue und Eber.

Die Herftellung der Umfaffungswände erfordert bei Schweineftällen weit mehr Rückfichten als bei den anderen Viehftällen. So ift der Fachwerkbau mit Ausmauerung oder Klebftaken für Schweineftälle nicht allein zu kalt, fondern er geht auch wegen der in diefen Ställen entgehenden großen Feuchtigkeitsmenge fehr bald zu Grunde, wird überdies von den Schweinen zernagt und von den Ratten durchwühlt; mindeftens ift ein l,oo bis 1,20m hoher Steinfockel erforderlich. Bruchfteinmauern find fehr dauerhaft, doch bewirken fie als mehr oder minder fchlechte Wärmeleiter leicht feuchte und kalte Stallräume. Am zweckmäßigften erweifen fich Umfaffungswände aus gut gebrannten Ziegelfteinen in mindeftens 1% Stein Stärke.

114.

Wände.

Fig- 233.

~Zii

Buchtquerreihen.

Wo die Umfaffungswände die Rückwände der Buchten bilden, müffen fie bis auf l,20m Höhe aus durchaus hartgebrannten Ziegelfteinen, am beften Klinkern, gemauert und mit Zementmörtel glatt verputzt werden, um gegen die Angriffe der Schweine und gegen die Näffe gefchützt zu fein, und damit man fie, befonders zur Zeit von Seuchengefahren, gründlich reinigen und desinfizieren kann. In neuerer Zeit ift mit dem Ziegelbau der weit billigere Stampfbau (Kalkfand-, Kalkfchlacken- und Zementfchlackenmaffe) in Wettbewerb getreten.

Zur Ausführung der Buchten find Scheidewände und zur Begrenzung der Buchten an der Stallgaffe Gangwände erforderlich, welch letztere aus der Tür, dem Troge und der über diefem befindlichen Abfperrvorrichtung beftehen.

Die 1,20m hohen Scheidewände werden aus Holz, Haufteinplatten, Monierplatten, Zementdielen, Ziegelfteinen, Beton, Eifen und aus Wellblech hergeftellt.

Hölzerne Scheidewände werden, weil fie verhältnismäßig am billigten, warm und wenig raumbeanfpruchend find, noch häufig angewendet, namentlich in Zuchtftällen, jedoch haben fie keine lange Dauer, find fortwährenden Ausbeffe-rungen unterworfen, fchwer zu reinigen und zu desinfizieren. Sie beftehen aus

Fig. 234.

Hölzerne Buchtfeheidewand.

5 bis 7cm ftarken eichenen oder lär-chenen Bohlen, die wagrecht zwi-^ fchen ausgenutete, 15 X 15ctn ftarke, ^ eichene Pfoften eingefchoben werden. Beffer eignen fich hierzu 20cm ftarke, gefalzte Steinpfeiler; jedoch find diefe ^ bedeutend teuerer und raumbeengend. Den geringften Raum beanfpruchen die Bohlen, wenn man fie in gut angeftrichene oder, beffer, galvanifch verzinkte U - Eifenpfoften einfchiebt, die im Erdreich in Haufteinblöcken eingebleit werden.

Die Fugen zwifchen je zwei Bohlen füllten ftets 2cm weit und die Bohlenkanten abgerundet fein, auch die unterfte Bohle ca. 5 cm weit vom Fußboden entfernt bleiben, und die Bohlen glatt gehobelt und fäulniswidrig gründlich an-geftrichen werden (Fig. 234). Hierdurch wird das fonft in engen Fugen ftatt-findende Eindringen von Schmutz und Krankheitskeimen und das Faulen der unterften Bohle vollftändig vermieden, fowie das Durchdringen der Luft durch

die weitfugigen Wände, ihre längere Dauerhaftigkeit, leichteres Reinigen und Desinfizieren ermöglicht.

In fteinreichen Gegenden erfetzt man die Bohlen weit beffer durch 5 bis 8cm ftarke, in Steinpfeiler oder Ü-Eifenpfoften eingefchobene, glatte Sandftein-, Granit- oder Schieferplatten und verbindet die Pfeiler- etc.- köpfe durch Eichenholme oder Eifenfchienen. Noch empfehlenswerter find die nur 4 bis 5 cm ftarken, ebenfalls in L!-Eifenpfoften eingefchobenen Monierplatten und befonders die warmhaltenden, hohlen Zementdielen mit Bandeifeneinlagen.

Recht dauerhafte, billige und daher weit verbreitete Scheidewände find folche aus V2, felbft ¹ji Stein ftarkem Ziegelmauerwerk in verlängertem Zementmörtel mit allfeitigem, glattem Zementputz, noch beffer mit dem vollftändig dichten, warmen und antifeptifch wirkenden Afphaltputz. Billiger und dauerhafter als Ziegelmauern find Betonwände.

Eifengitterwände find fehr dauerhaft, äußerft raumerfparend aber, wenn auch als Gangwände vorzüglich- geeignet, fo doch nicht für Scheidewände zu empfehlen, da fich die durch folche voneinander getrennten Tiere gegenfeitig aufregen ufw.

In neuerer Zeit hat man Scheidewände auch aus gut verzinktem, ftarkem Eifenwellblech ausgeführt, die fich als fehr raumerfparend und dauerhaft er-weifen, fich gründlich desinfizieren laffen und durch Löfung von zwei Schrauben und Ausheben der Wand eine beliebige und leichte Vergrößerung oder Verkleinerung der Buchten ermöglichen. Sie eignen fich allerdings mehr für Maftftälle.

115.

Decken.

Zur Erhaltung einer während des ganzen Jahres gleichmäßigen Stalltemperatur muß die Decke aus fchlechten Wärmeleitern beftehen und möglichft dicht fein.

Hölzerne Decken haben wegen der in Schweineftällen auftretenden vielen Wafferdämpfe eine nur kurze Dauer; höchftens ift noch der geftreckte Windelboden mit unterem, verlängertem Zementmörtelputz auf Falzpappe und Lattung, beffer Schalung, zuläffig.

Für beffere Ställe find bei geringer Ausdehnung fchmale preußifche Kappengewölbe oder, beffer, ebene maffive Decken aus Hohlziegeln oder Schwemm-fteinen und bei großen Ställen die weitfpannenden Beton- und Moniergewölbe befonders die Koenenlcht Voutenplattendecke und ähnliche, alle zwifchen I-Trägern auf Säulen, am geeignetften.

Alle Maffivdecken müffen zur genügenden Warmhaltung und Verminderung des Abtropfens mit einer entfprechend ftarken Abgleichung aus Kalkfchlackenbeton verfehen und die Trägerflanfche und Unterzüge mit Ziegeldraht-Zementputz zum Schutz gegen fchnelles Verroften und ftändiges Abtropfen umhüllt werden.

Die Deckenunterftützungen laffen fich den Quer- und Scheidewänden der Buchten entfprechend leicht aufftellen, d. h. die Holzftiele und gußeifernen Säulen ftehen auf den Verftärkungspfeilern der Buchtwände; noch zweckmäßiger und billig werden die Verftärkungspfeiler felbft zum Tragen der Unterzüge und Träger verlängert.

Der gewöhnlich allein zum Streuunterbringen dienende und für je ein ausgewachsenes Schwein nur ca. 8cbm Raum erfordernde Dachboden kann bei anderweitigem Unterbringen der Streu wenigftens bei Maftftällen zur Verringerung der Baukoften ftets fortfallen, und das dann die Decke erfetzende Dach genau wie bei Rindviehftällen ausgeführt werden. (Siehe Art. 76, S. 101).

Der Fußboden des Stalles muß 30cm höher als das umgebende Gelände liegen. Das Fußbodenpflafter muß genügend warm, vollftändig undurchläffig; widerftandsfähig gegen das Durchwühlen der Schweine und Ratten fein und die Jaucherinnen. Jauche fchnell und gründlich ablaufen laffen. Dielen Anforderungen entfpricht in genügenderWeifeeinhochkantiges oder, beffer, doppelflachfeitiges Klinkerpflafter in Zementmörtel mit engen und feft mit letzterem oder, beffer, mit fäurebeftändigem Afphaltkitt ausgegoffenen Fugen, das auf einem abgeftampften und zum Abhalten der Ratten mit Glasfcherben durchfetzten Grundbett auszuführen ift. Ebenfo gut ł aber billiger und gründlicher desinfizierbar, ift eine 8cm ftarke Zementbeton-fchicht (1:7) mit 2cm ftarkem Zementeftrich (1:2), der zur Vermeidung des Ausgleitens der Schweine aufzurauhen ift, aber nur foviel, daß der fchwerflüffige Harn noch gut ablaufen und der Fußboden leicht gereinigt werden kann. Der ftets etwas feuchte und kalte Zementfußboden eignet fich allerdings nur für

116.

Fußböden

und

Fig. 235.

/2-

7X

f.

!V

f,

•. r-.v .\-o

"m

cm

Längenfchnitt durch eine Schweinebucht.

Maftfchweine und ältere Zuchttiere und nur dann für Mutterfchweine und Ferkel, wenn im hinteren ||f Buchtteile hölzerne Prit-fchen verlegt werden, die warme und trockene Lagerplätze und eine erhebliche Streuerfparnis gewähren. Die 1,25 bis 1,50 m breiten Pritfchen werden aus 3cm ftarken Brettern mit untergenagelten Latten hergeftellt und die Prit-fchen-Vorderkante zur Verhütung des Herabgleitens der Streu mit einer 5 hohen und gegen Benagen mit Eifenblech benagelten Holzleifte verfehen.

Für Mutterfchweine und Ferkel haben fich folgende befonders warme,, trockene Fußböden gut bewährt:

Dörritplatten-Pflafter auf Magerbeton, hochkantiges Klinkerpflafter mit Afphaltkitt-Fugen-verguß auf einem dick und heiß abgeteerten oder mit Afphaltifolierpappe abgedeckten, gut abgeftampften Kiesgrundbett oder, beffer, auf einer 5 bis 10cm ftarken Schicht gut ausgebrannter,, trockener Kohlenfchlacken, die auf dem wie vorhin behandelten Grundbett aufruht. Ferner flachfeitiges Klinkerpflafter auf einer Flachfchicht aus Ifolierfchwemmfteinen oder, noch beffer, aus Ifolierkorkffeinen; die Schwemmfteine erfordern einen Belag des Grundbettes mit Ifolierpappe.

cm

Sodann flachfeitiges Klinkerpflafter auf einer 5cm ftarken Schicht Kohlenfchlacken, die auf einer 8 bis 10 cm ftarken Schicht Magerbeton aufgebracht wird. Schließlich empfiehlt fich ganz befonders ein 2 cm ftarker, nur fchwach geglätteter Neutralafphalt-Eftrich auf einer 8 bis 10 ftarken Schicht Zementmagerbeton oder Kalkfchlackenbeton; diefer Fußboden ift abfolut waffer-dicht, alfo ftets trocken, im Winter warm, vollftändig jauchewiderftandsfähig, etwas elaftifch, fehr leicht zu reinigen und von fäulnishindernder Wirkung.

Der Buchtfußboden muß zum fchnellen Abfluß der Jauche ein Gefälle von 1:20 bis 1:10 nach den unmittelbar vor den Buchtvorderwänden angeordneten Jaucherinnen hin erhalten (Fig. 235). Diefe werden zur guten Reinigung ftets offen, mit ftumpfwinkeligem, 20 bis 30cm breitem, 5 bis 7cm tiefem Querprofil

und einfchließlich Stallfußboden mit einem Gefälle von 1:100 und am beften aus Zementbeton mit glattem Eftrich ausgeführt und mit gußeifernen Ablauftöpfen nebft Geruchverfchlüffen und Schlammfängen verfehen. Wo die Stallgaffe zu einer Futtertenne verbreitert wird, müffen die offenen Rinnen mit Bohlen abgedeckt werden, damit die Ferkel nicht die Jauche laufen können. Sonft find im Stalle ftets vollftändig überdeckte Rinnen oder gar unterirdifche Kanäle und Rohrleitungen zu vermeiden, da fie fich nur fchwer oder gar nicht reinigen laffen und fo zur Ablagerungsftätte von faulendem Unrat und Schlamm und zu Schlupf-ftätten der Ratten werden, wodurch leicht Seuchen entftehen.

In den Mutterfaubuchten werden zur Verhütung des Erdrückens der Ferkel durch die Sau an den beiden Seitenwänden und an der Hinterwand eiferne Stangen, am beften Gasrohre auf eifernen Stützen, derart angebracht, daß fie 15 bis 20 Wänden und 20 bis 25 vom Fußboden abftehen. Die Buch-

Fig. 236.

cm

breit von den

cm

hoch

ten müffen dann entfprechend vergrößert, bezw. verbreitert werden (Fig. 236).

Die Stalltüren, deren Anzahl möglichft zu befchränken ift, um im Winter eine unnötige Abkühlung des Stalles und Zugwind zu verhüten, follen nach außen auffchlagen und werden 1,20 bis 1,40m breit und bis 2,oom hoch, in zweiflügeliger Anlage und zweckmäßig zugleich in halber Höhe als Unter-und Oberflügel geteilt, ausgeführt, fodaß zur Abkühlung des Stalles im Sommer nur die Oberflügel geöffnet zu werden brauchen.

117.

Türen, Fenfter und

Lüftung.

ca-Zm

Schutzftangen in einer Mutterfaubucht.

cm

Die zum Verkehr des Perfonais dienenden Türen werden 0,90 bis l,oox2,oom groß und die Buchttürchen 0,60 bis 0,80ra breit gemacht. Die letzteren müffen ftets nach der Stallgaffe auffchlagen und werden entweder aus 3,5 oder 4,o ftarken, gefpundeten, gehobelten Brettern und mit auf der Gangfeite liegenden Quer- und Strebeleiften, die fo dem Zernagen nicht ausgefetzt find, oder auch aus Rundeifen-Gitterwerk ausgeführt. Letztere haben vor den hölzernen, obwohl fie teurer als diefe find, den Vorteil weit größerer Dauerhaftigkeit, Sauberkeit und gewähren einen belferen Überblick über die Buchten.

Die Buchttürchen können mit kleinen Schieberklappen verfehen werden, um den Ferkeln das ungehinderte Aus- und Einlaufen zu gewähren. Der Ver-fchlußriegel der Türchen muß fchräg angeordnet werden, damit diefe nicht durch das Anfcheuern der Schweine aufgeftoßen werden können. Die Ausführung eines hölzernen und eines eifernen Buchttürchens zeigen (Fig. 237⁸⁰) u. 238). Bei fchmalen Stallgaffen und befonders folchen Buchten empfiehlt es fich, die Türchen zweier Buchten fchräg nebeneinander anzubringen, wodurch längere Tröge ermöglicht werden (Fig. 23g).

Eine recht gute Beleuchtung ift für Zuchtftälle erforderlich, während Maft-ftälle bedeutend weniger Licht erhalten follen; die möglichft breiten, aber niedrigen

Fenfter müffen mit ihrer

Fig. 237.

Sohlbankoberkante 1,50m hoch über dem Stallfußboden, alfo dicht unter der Decke liegen, damit das Licht möglichft tief in den Stall einfällt. Da die Fenfter aber auch mit zur Lüftung dienen und die Tiere infolge der niedrigen

■ZF------

ty°'///°v/ssy///f////<:Fenfterlage von Zugluft •    '■ r .V-*;.':' \ :.i7.* -'ty -y/ leicht getroffen werden

Hölzerne Vorderwand einer Schweinebucht⁸⁰).

können, fo follen nur guß-oder fchmiedeeiferne Fenfter mit unterer Drehachfe und feitlichen Blechwangen verwendet werden.

Fig. 238.

ŒDQ

Schweineftälle, befonders Maft-ftälle, bedürfen einer fehr guten Lüftung, da letztere fonft leicht zu warm werden. Auf je 100 Zentner Lebendgewicht oder auf etwa 50 ausgewachfene, kleinraffige Schweine und auf je 30 bis 20 ausgewachfene, großraffige (veredelte) Schweine find 4 Luftzuführungskanäle von 14x21cm oder 2 von 14 X 40 cm Querfchnitt und 1 Dunftfchlot von 30x30 bis 33 X 33cm Querfchnitt oder von 35 bis 40cm Durchmeffer anzuordnen. Die Konftruktion und Ausführung der Kanäle und des Schlotes gefchieht genau wie für die anderen Viehftälle.

Eiferne Vorderwand einer Schweinebucht.

ns.

Futtertröge.

Fig. 239.

fc

Schweinebuchten mit fchräg gef teilten Türchen.

Breite, Tiefe und Länge der Tröge richten fich nach der Größe und Anzahl der aus ihnen treffenden Schweine. Maftfchweine, Eber und abgeferkelte Säue erhalten 35 bis 40cm im Lichten breite und 25cm tiefe Tröge, deren Oberkante 25 bis 30cm über dem Fußboden liegt; an Troglänge ift für jedes Tier 40 bis 50cm zu rechnen. FürMutter-fäue und Ferkel werden die Tröge am zweck-mäßigften 40 bis 45cm im Lichten breit und nur 12 bis 15cm tief gemacht und ebenfo hoch über dem Fußboden, damit die kleinen Schweine bequem freffen können, ohne in die Tröge hineinzufteigen. Abfatzferkel und Fafel erhalten 35 bis 40cm im Lichten breite und erftere 15 bis]20cm, letztere 20 bis 25cm tiefe Tröge, die gleich hoch über dem Fußboden liegen; die Troglänge beträgt für Ferkel 20, für Fafel 30cm. Damit fich befonders die Maft-

fchweine beim Freffen nicht gegenfeitig vom Trog abdrängen können, empfiehlt €S fich, die Tröge durch Eifenftangen ufw. für jedes Tier abzuteilen; dies ift auch bei verfetzbaren Ferkeltrögen üblich.

Die Tröge werden aus Holz, natürlichen Steinen, Ziegelfteinen, Beton, Kunftfandftein,

Gußeifen, verzinktem Eifenblech und aus glafiertem Ton (Steingut) hergeftellt.

Die hölzernen Tröge find gänzlich zu verwerfen: fie verfaulen zu fchnell, werden zernagt, find undicht, können nicht völlig leer gefreffen und nur fchlecht gereinigt werden; die Futterrefte dringen in die Holzporen ein, verfaulen hier und machen den Trog zu einem wahren Luftverpefter und Bakterienherd.

Tröge aus hartem, feinkörnigem Sandftein oder aus gleichgeartetem Granit mit glatten Oberflächen find zuläffig, doch recht teuer.

Fig. 241.

Fig. 240.

_Li

Gußeiferner Trog mit Gitterklappe und gußeifernen Seitenwangen S1).

Fig. 242.

:/r

-yr

I,#

Drehbarer gußeiferner Trog.

Feftftehender gußeiferner Trog mit Gitterklappe oder -walze.

Aus Ziegel-Zementmauerwerk beftehende, und mit Zement glatt geputzte Tröge und folche aus Zementbeton und Kunftfandftein werden bald von der Milchfäure der Molkenabfälle und durch Schlempe angefreffen, und in die fchadhaften Stellen dringen dann die Futterrefte ein, fodaß folche Tröge unfauber und kaum zu reinigen find.

Gußeiferne Tröge mit innerem Email find noch viel gebräuchlich, aber teuer und haben den Nachteil, daß felbft das befte Email mit der Zeit abfpringt und der Trog dann durchroftet; auch kühlt das Futter darin zu fchnell ab, fo daß fie vielfach ummauert werden.

In Fig. 240⁸¹) bis 243 find einige gußeiferne Tröge, teils feftftehend, teils zum Kippen eingerichtet und mit verfchiedener Verfchlußvorrichtung, abgebildet. Fig. 243 zeigt das dem Wuchs des Schweines am beften angepaßte Trogprofil, deffen'fchräge Vorderwand das Hereintreten in den Trog, das Verunreinigen und Ver-fchwenden des Futters verhütet und das vollftändige Leerfreffen des Troges ermöglicht.

Fig. 243.

Zweckmäßigfter Trogquerfchnitt.

Fig. 244.

Ferkeltrog mit abnehmbarem Deckgitter.

Beffer als gußeiferne Tröge find folche aus ftarkem, gut verzinktem EifenT blech, befonders der Leichtigkeit wegen, in der Ausführung als Kipptröge und

Fig. 246.

Fig. 245.

Fialbkreisförmige Tröge aus glafiertem SteingutS2).

als verletzbare Ferkeltröge. Fig. 244 veranfchaulicht einen folchen Trog mit abnehmbarem Deckgitter für 12 Ferkel.

Als bette und dazu billigfte Tröge gelten folche aus glafiertem Ton (Steingut); fie find fehr dauerhaft, taugen keine Futterrefte auf und laffen fich leicht reinigen. Fig. 245 veranfchaulicht den fehr verbreiteten halbkreisförmigen Steinguttrog; er ift 32cm im Lichten weit und 50 bis 140

Zweckmäßiger Trog lang, wenn er aus einem Stück befteht, und 150 bis 240 aus glafiertem Stein-

Fig. 247.

210

cm

cm

lang, wenn er aus 2 Teilen zufammengefetzt ift. Um feft-zuftehen, müffen diefe Tröge unter- und ummauert oder beffer einbetoniert werden. Fig. 246⁸²) zeigt einen halbkreisförmigen Steinguttrog von Hüttenrauch (Apolda), der ohne weiteres feftfteht und nur mit Zementmörtel verletzt wird. Er

gut.

Fig. 248.

A.

Steinguttrog „Überall". Fig. 249.

wird bis 140cm Länge aus einem Stück, darüber aus mehreren Stücken zufammengefetzt. Fig. 247 ftellt endlich einen Steinguttrog mit fehr zweckmäßigem Querprofil, ähnlich wie in Fig. 243, dar. Sehr bewährt hat fich auch der Bunzlauer Steinguttrog nach dem « Überall“-Syftem, mit trapezförmigem Querprofil und erhöhter Vorderwand, Fig. 248; Fig. 249 ftellt ihn mit darüber befindlicher fefter Trogwand dar.

Schweinetröge werden in den Buchten, bezw. in ihrer Gangwand meift fett, feltener beweglich (Kipptröge für Maftfchweine) aufgeftellt, und zwar fo, daß fie entweder mit der Gangwand des Stalles bündig, alfo ganz in der Bucht liegen (für Maftfchweine und Eber am beften) oder mehr oder weniger in den Gang vortreten.

Um den Schweinen den Zutritt zum Troge während des Reinigens, Einfüllens des Futters ufw. zu verwehren, wird über den Trögen eine Ver-fchlußvorrichtung angebracht. Die einfachfte, aber

.....tt4 viele Ausbefferungen erfordernde Konftruktion ift

die einer mit langen Scharnierbändern aufgehäng ten und mit Riegel verfehenen Holzklappe (Fig.

Steinguttrog „Überall" mit darüber 235 U. 237). befindlicher fefter Trogwand.

Für gußeiferne und alle übrigen Tröge werden heute in befferen Ställen eiferne Trog-

verfchlüffe verfchiedenartigften Syftems verwendet, und zwar als Eifengitter- oder Eifenblechklappen, ferner Gitterfchieber und Gitterwalzen. Die beiden letzteren, befonders die Walzen, haben fich weniger bewährt. Fig. 238 u. 240 zeigen eine Eifengitterklappe, und Fig. 241 eine Gitterdrehwalze.

Fig. 251.

Fig. 250

DT

a'

ras

ID K?

ir« °°

'Ay

3>

Trog-Hebelverfchlußgitter von Hüttenrauch.

Einen wirklich einfachen, praktifchen und dauerhaften Trogverfchluß liefert die Firma Hüttenrauch (Apolda). Fig. 250 u. 251 veranfchaulichen feine Stellung beim Reinigen und beim Freffen.

Fig. 252.

Die pendelnde Klappe A wird mittels des Stellhebels B, der am Punkt D drehbar befeftigt ift, mit leichtem Druck nach innen bewegt und durch eine am Drehpunkte E bewegliche Stellftange C dadurch in der gewünfchten Lage feftgehalten, daß ihre Einfchnitte über 2 am Stellhebel befindliche Stifte übergreifen.

Nach der Futtergebung bewegt fich die Klappe durch Anheben der Stellftange C von felbft nach vorn. Der finnreicne Mechanismus geftattet einer Perfon die leichte Handhabung einer folchen Klappe für felbft 2 m lange Tröge. Diefe Trogabfchlüffe können zwifchen Holz-,

llF

1,3

Trogabfchlußgitter „Triumph" von Hüttenrauchs3).

Stein- oder Eifenpfeilern befeftigt werden. Sehr prak-tifch ift auch das Hüttenrauchtchz eiferne Trogab-fchlußgitter „Triumph“ (Fig. 252 u. 2538S), das in Längen bis zu 5m, alfo für Buchten bis zu 20 Tieren, hergeftellt wird und mit einer Hand fpielend leicht verftellt und feftgeftellt werden kann. Das Gitter bewegt fich fchwingend über dem Trog, ift an beiden Enden durch Stelleifen im Hub begrenzt und wird durch einen einfachen Hebelverfchluß an beiden Enden feftgeftellt.

Anftatt beweglicher eiferner Trogabfchlüffe hat man auch feftftehende Rund-eifengitter über den Trögen angebracht, die von ihrem Rande immer fo weit

entfernt bleiben, daß man das Futter bequem einfchütten und die Tröge leicht reinigen kann.

Solche feftftehende Abfchlußgitter werden auch über drehbaren Trögen angeordnet. Fig. 254 u. 255 ftellen einen folchen gußeifernen Kipptrog dar, der

Fig. 253.

wvwwuw

rł—■ mm

Innenanficht eines Stalles mit Trogabfchlußgittern „Triumph" S3).

fich um die an feinen beiden Stirnfeiten befindlichen Achfenzapfen dreht und durch eine feitliche Zugftange derart völlig umgekippt werden kann, daß er leicht zu reinigen ift; fie bleiben im umgekippten Zuftande bis zum Wiederbeginn der Fütterung.

Fig. 255.

Fig. 254.

1660

ui

dana

1200

1250

jTTcî '

r-È,

*.-40(1

Drehbarer gußeiferner Trog mit feftftehendem Abfchlußgitter.

Eine eigenartige und recht praktifche Fütterungseinrichtung wird von Friedrich Bode (Oftingersleben) hergeftellt. Bei derfelben find die Gangwand, die Tür und der Trog zu einem Stück, d. h. zu einer Tür vereinigt (Fig. 256), fo-daß fich die Bucht auf ihre ganze Breite öffnen läßt (Fig. 257). Durch den Fortfall

10

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

lig.

Futtertennen.

146

des üblichen Buchttürchens wird der Trog 60cm länger, nimmt alfo die ganze Buchtbreite ein, fodaß in jeder Bucht 1 bis 2 Schweine mehr untergebracht und auf derfelben Frontlänge aus 3 Buchten 4 gemacht werden können; man gewinnt alfo durch diefe Einrichtung viel Raum. Da fich die ganze Buchtwand öffnet, kann auch der Dünger viel bequemer herausgefchafft und können alle Teile leicht gereinigt werden. Der Trog befteht aus 2

Die heutige Fütterung der Schweine mit trockenem oder breiartigem Futter ftatt des naffen ift erfolgreich, erfordert aber das befondere Tränken der Schweine. Man hat deshalb auch in größeren Schweineftällen die bereits früher befchriebene Selbft-tränke mit gußeifernen Näpfen angeordnet; letztere müffen, um das Fiereinfteigen der Schweine zu verhüten, mit Eifenroften verfehen werden.

Die Fütterung der Maft-fchweine, Säue und Eber ge-fchieht ftets in den Buchten, diejenige der jungen Ferkel und Fafel bei größeren Stallanlagen auf einer befonderen Futtertenne, die dann nur den nötigen Raum für eine der drei Altersklaffen der Schweine zu haben braucht, da diefe zu verfchiedenen Zeiten gefüttert werden.

mm

ftarkem, verzinktem Eifenblech.

Fig 256.

gli

II

Sä

fern

/i

Bucht mit Trogtürvorderwand; gefchloffen.

Fig. 257.

Durch die Anordnung einer Futtertenne wird an Futter und Trögen gefpart und den Schweinen bei fchlechtem Wetter ein Tummelplatz geboten; aber es wird auch die Fütterungszeit verlängert, und Gänge und Tennen werden durch die

Eit

si

;V

yjy

FR|EDR'ch

booe. 0!^t

gg

jmHFg

Die

Schweine verunreinigt.

Futtertenne ift möglichft in der Nähe der Küche anzuordnen ; ihre Größe foll etwa die halbe Größe der Fafelbuchten betragen; ihre Breite ift mit 3,io bis 3,50m zu bemeffen. Der Trog muß in der Tennenmitte ftehen, damit die Schweine an beiden Seiten freffen können; die lichte Trogweite beträgt deshalb 45 bis 50

Bucht mit Trogtürvorderwand; geöffnet.

; die Länge hängt von der Anzahl der auf einer Trogfeite treffenden Schweine ab und muß für jedes Tier mindeftens 30 Der Trog liegt mit feinem Boden in gleicher Flöhe mit dem Tennenboden, der am beften aus Zementbeton befteht, da alsdann nur noch die Trogwände aus hochkantigem Zement-Klinkermauerwerk mit Zementputz herzuftellen find Noch zweckmäßiger ift ein einzubetonierender, im Querprofil halbkreisförmiger Steinguttrog. Die Sicherung des Trogquerverbandes und die gleichzeitige An-

cm

cm

betragen.

Fig. 258.

T) A h 9 e 1/5

Ordnung der erforderlichen Freßftände werden durch 30cm voneinander entfernt einzumauernde, bezw. einzubetonierende Eifenftäbe erreicht.

Die Fütterung der jungen Ferkel, die bald außer der Muttermilch noch ein Beifutter erhalten, kann anftatt auf einer Futtertenne auch dadurch ermöglicht werden, daß man einzelne, zeitweife unbenutzte Buchten durch kleine Schlupföffnungen mit den nebenliegenden Saubuchten verbindet und fie als Ferkelfutterplätze benutzt. Ebenfo zweckmäßig ift es, zwifchen je 2 Saubuchten eine mit diefen durch Öffnungen verbundene, befondere, mindeftens 1m breite Ferkelbucht anzuordnen. Eine noch andere Einrichtung befteht darin, daß man die Saubucht nach hinten um 0,75 bis l,oom verlängert und diefen zum Ferkelfutterplatz dienenden Teil von der Saubucht durch ein Gitter abtrennt; zur Fütterung der Ferkel muß aber dann ein fchmaler Gang angeordnet werden.

Sehr praktifche Ferkelfutterplätze erreicht v. Arnim durch folgende Buchtenanordnung (Fig. 258). Die Gangwand jeder Bucht enthält in ganzer Länge

2 Tröge, zwifchen denen die Jauche nach der vor den letzteren anliegenden Rinne abläuft, während das Buchttürchen in der Hinterwand einer jeden Bucht angeordnet ift. Der den Hinterwänden parallel liegende, 1,50m breite Düngergang dient dann gleichzeitig zur Fütterung der Ferkel und wird zu diefem Zweck durch niedrige Drehtür-chen in eine den Buchten entfprechende Anzahl von Futterplätzen abgeteilt.

An Nebenräumen find zur Schweinezucht und -haltung, befonders bei größeren Anlagen, erforderlich:

1) Eine Futterküche, die bei langen Ställen am beften in der Stallmitte liegt, Schweinebuchtenanordnung nach v. Arnim, fodaß fich an der einen Seite die Maft-

fchweineabteilung, an der anderen diejenige der Zuchttiere anfchließt. An Größe der Futterküche rechnet man für ein Schwein 0,3 bis 0,4 im; jedoch darf fie felbft bei kleinen Anlagen nicht unter 15,0e!¹¹¹ Größe erhalten, da fonft die erforderlichen Dampffutterfäffer nebft Dampfentwickler, die Kartoffelwäfche und -quetfehe und die Kühl- und Mifchbehälter keinen Platz finden. In größeren Futterküchen wird zweckmäßig auch ein Behälter für die Magermilch oder die Schlempe auf-geftellt, der beim Vorhandenfein eines eigenen Molkerei- oder Brennereibetriebes zur Arbeitserfparung mit den letzteren durch eine unterirdifche Röhrenleitung in Verbindung fteht.

Die Futterküche erhält einen entwäfferten Betonfußboden, eine gewölbte oder fonft feuerfichere und dunftdichte Decke, gegen den Stall hin maffive Wände und, wegen der ftarken Wrafenentwickelung, eine gute Entlüftungsanlage.

Beffere Ställe zur Haltung edler Zuchtraffen werden zweckmäßig geheizt. Am einfachften gefchieht dies dadurch, daß man in der Wand zwifchen Futterküche und Stall, in der Nähe des Dämpfers, einige regelbare Öffnungen unter der Decke anbringt.

2) Ein Raum zum Unterbringen der Kartoffeln und Rüben. Entweder wird hierzu die Futterküche unterkellert oder, noch praktifcher, ein folcher

10

120.

Nebenräume.

T

r«

t"

11 e r'n 1 i t z\t

F t r X\e 1 - F'11

¹/25o w. Gr.

148

Raum in erforderlicher Größe neben erfterer angelegt, der dann gleichzeitig die Treppe zum Streuboden aufnimmt. Öfters ordnet man neben dem Kartoffelraum einen kleinen Kraftfutterraum an.

3)    Ein Schlafraum von 10 bis 12<im für einen ledigen Wärter, der am beften neben der Futterküche liegt. Soll der Raum für mehrere Leute dienen, fo ift für jeden Kopf 5 bis 6 zu rechnen. Wo ein verheirateter Wärter (Schweinemeifter) gehalten wird, ift eine kleine Wohnung (Stube, Kammer, Küche) über der Futterküche ufw. anzuordnen.

Bodenraum erforderlich ift, oder man bringt es bei boden-

cbm

4)    Ein Streugelaß. Das Streuftroh wird entweder im Dachboden untergebracht, der dann nicht- hoch zu fein braucht, da für jedes über 1 Jahr altes Schwein nur 8

lofen Ställen, die fich befonders für Maftfchweine eignen, in einer Scheune oder in einem anderen Gebäude unter.

121.

Schweinehöfe.

Für alle Schweine, mit Ausnahme der Maftfchweine, ift zur gedeihlichen Entwickelung eine zeitweife Bewegung in frifcher Luft unerläßlich. Man ordnet deshalb in unmittelbarem Anfchluß an den Stall und möglichft in Südlage entweder einen gemeinfchaftlichen großen Schweinehof an, auf den man die Ferkel, Fafel, Säue und Eber nacheinander herausläßt, oder es werden drei gefonderte kleinere Höfe angelegt. Die Höfe müffen mindeftens die l¹^ fache Größe fämtlicher Buchtengrundflächen erhalten und Gelegenheit zum Wühlen, Baden und Sichreiben gewähren. Die Einfriedigung der Höfe muß mittels tief eingegrabener Eichenpfähle mit angenagelten Bohlen, beffer, durch tief fundamen-tierte, 1,20m hohe Wände aus ¹/₂ Stein ftarkem Ziegel-Zementmauerwerk mit Ver-ftärkungspfeilern oder noch zweckmäßiger aus Zementbeton bewirkt werden. In neuefter Zeit verwendet man auch mit großem Vorteil die „Orkan "-Eifenbeton-pfoften (von Grähn in Pankow), die mit mehreren ftarken verzinkten Drähten be-fpannt und unter der Erde mit einem gut verzinkten Stacheldraht verfehen werden, durch den die Schweine beim Aufwühlen der Erde einen leichten Stoß gegen den Rüffel bekommen und dadurch das Wühlen in Zukunft unterlaffen. Der ganze Hof, mit Ausnahme eines fchmalen, mit großen Steinen und Gefälle zu pflafternden Streifens am Stalle, ift dem Wühlen preiszugeben. Zum Baden und Schwimmen dient entweder der Teil eines in den Hof miteingezogenen Teiches oder Baches, oder man ordnet ein oder mehrere verfchieden große, 0,60m tiefe Wafferbecken aus Zementbeton an, deren Ränder nach dem Hofe flach verlaufen und mit Wafferzu- und abfluß zu verfehen find. Zum Reiben der Rückenfchwarte find einige 15cm ftarke, 70 bis 80cm hohe, achteckige Eichenpfähle oder, beffer, Reibegerüfte anzubringen. Die Hofeinfriedigung ifttunlichft mit fchnell wachfenden, fchattengebenden Laubholzbäumen zu umpflanzen.

b) Beifpiele.

122.

Beifpiel

Fig. 259 ift der Grundriß eines kleinen überwölbten und mit Pappdach ver-fehenen Stalles für 10 Schweine, die in 8 zweireihig nach der Stallänge angeordneten Buchten untergebracht find.

Die links angebaute Futterküche fteht mit der mittleren Stallgaffe in Verbindung. An der Vorderfront der Futterküche liegt die Bodentreppe; der darunter befindliche Raum dient als Kartoffellager. Hinter der Küche befindet fich ein Stallraum für 20 Enten. Im Dachboden, über der Futterküche, ift ein Hühnerftall und über dem Entenftall ein Taubenfchlag angeordnet; der übrige Bodenraum dient zur Streuunterbringung. Die Baukoften beliefen fich auf 3500 Mark oder, bei rund 82,oqm überbauter Grundfläche, auf rund 42,70 Mark für lq®.

Ok

Fig. 260 ftellt den Grundriß eines in der Bauart mit dem vorigen völlig übereinftimmenden Schweineftalles dar, der für 5, bezw. 10 Säue, 1 Eber, 12 Maftfchweine und 60 Hühner Raum gewährt.

Fig. 259.

123.

Beifpiel

II.

20 Enten

>\

\A- sjaiEfl z,!>s au. :□ z.s

zrs au.

ï u. tjt e r lc ifjM^ fl5,04 p.j

Shop

-z*

paQ

■tn exp

.sau.

Z.s\ju.

i.yiu..

12,47

x.

•>j

Schwein'eftall zu Dorpat. V150 w. Qr.

Arch. : Schubert.

Für Säue und Eber find 6 Buchten an der Hinterfront und für die Maftfchweine 3 Buchten für je 4 Tiere an der Vorderfront des Stalles angeordnet. An letzterer liegt auch die etwas vor-fpringende Futterküche, neben ihr die Bodentreppe; der Raum unter letzterer dient als Kartoffellager. Der geräumige Hühnerftall erhielt durch feine Angrenzung an die Futterküche und den Stallraum eine warme und praktifche Lage.

Die gefamten Baukoften beliefen fich auf rund 4200 Mark oder, bei 100,5 qm überbauter Grundfläche, auf 42 Mark für 1 qm.

Fig. 260.

!«■

. 14,0 .

■H

’S"

1) E IW. 10

S ä\o

Kühn

rnin

3,5 ąm .

JÉ

Tutte

il e 1 !

Mast s\h ff.

Mast Va li vr.

Ma yt s e 1 w.

4...

15 on.

L.i.

Schweineftall.

V150 w. Gr. Arch. : Schubert.

Fig. 261 veranfchaulicht den Grundriß eines langgeftreckten, mit feinen Giebeln zwifchen zwei anderen Gebäuden eingebauten, großen Schweineftalles mit 19 Einzelbuchten, 3 Sammelbuchten, geräumiger Futtertenne und Futterküche nebft Kartoffellager.

124.

Beifpiel

Schweineftall bei Caffel.

Vsoo w. Or. Arch. : Schubert.

aus

gemeinfchaftliche Schweinehof ift an der Hinterfront angeordnet. Die Umfaffungswände beftehen l^Stein ftarkem Ziegel mauerwerk und die Buchtenfcheidewände aus ¹/a fteinigem, geputztem

Zement-Ziegelmauerwerk. Die Gangwände find vollftändig aus beftehen aus glafiertem Steingut. Der Fußboden des ganzen Gebäudes ift mit Zementbeton belegt.

Die Einzelbuchten find in 2 Langreihen angeordnet, von denen fich 12 an der Hinterfront, der Vorderfront befinden und fowohl zum Unterbringen von 17 Mutterfäuen mit ihren

7 an

Ferkeln und 2 Ebern dienen, als auch nach Erfordernis für je 3 Maftfchweine, alfo im ganzen von 57 Stück benutzt werden können. Am rechten Stallende befinden fich die 3 hintereinander liegenden, großen Sammelbuchten für insgefamt ca. 60 Ferkel und Fafel. Die Stallgaffe ift größtenteils zu einer 3,50 m breiten Futtertenne mit 15,oom langem Trog verbreitert. Die geräumige Futterküche

Der

nebft dem die Bodentreppe aufnehmenden Kartoffellagerraum liegen an der Vorderfront.

Fig. 261.

h-

— 34,50

jtl imürse mit mb m 0 tr 3 Basts i imm.

/oto

r 1111 r t e 1111

"KT

Kartoffeln 14,4 qra.

Futterküche 31

IlZJT7 M1 ItzziL

■Q/I

Eifen hergeftellt, und die Tröge

Fig. 262.

.25,17

1.

....

pD A notai

mfal

nziio ei nnfal a lofaiil a

□n w mzfalal 0 lOjjOll fl

s fl DäQ fl nasal fl

15.27

mfan fl rmtan fl

□n A iiafal A iiafal A

ö fl

□II ® immi ® 1 manii fl==®= ‘®==⁽s| [icniacnii

Tuttei-

c:

JU

JmiïII

s..

1:300

1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12 13 14. 15“

i-, j-4-H-ł <■ | i-i■ i h-h [' I ' 1 ¹11 I 11 ' l i 1 Schweineftall.

Die Holzbalkendecke erhielt einen verlängerten Zementmörtelputz auf Falzpappe und Lattung und im Dachboden einen Hartgipseftrich. Die Drempelwände beftehen aus V2 Stein ftark ausgemauertem und an der Außenfeite in den Gefachen geputztem Fachwerk. Das Dach wurde mit großen, verzinkten Pfannenblechen eingedeckt. Die Baukoften beliefen fich auf rund 12000 Mark oder, bei einer überbauten Grundfläche von rund 312 qm, auf rund 38,50 Mark für lq™.

Die folgenden 3 Beifpiele bringen Ställe zur Darftellung, in denen die Buchten in 3. bezw. 4 Längsreihen angeordnet find.

Fig. 262 ift der Grundriß eines Schweineftalles zum Unterbringen von 42 Mutterfäuen und Ferkeln in ebenfo vielen Buchten.

Die Buchten find in 4 Längsreihen derart angeordnet, daß zwifchen je zweien eine Stallgaffe liegt. In der Stallmitte befindet fich ein Futterplatz, und an diefen grenzt nach vorn eine Futter-

Fig. 263.

125.

Beifpiel

IV

rH

IT)!

16,40.

ja

_j

ca

ca

4.

Stall für 120 Schweine.

¹300 w. Gr.

Fig. 264.

....20,05.

■A

1:300

"p3

Stall für 188 Schweine.

kammer an. 'Der Dachboden dient zum Unterbringen von jüngeren Hühnern, Enten und Gänfen und ift mit einem rampenartigen Aufgang U für das Geflügel und das Wärterperfonal verfehén; für letzteres find 2 Kammern angeordnet.

Die älteren Hühner und Puten find ebenfalls im Dachboden untergebracht und haben einen Aufgang am rechten Stallgiebel erhalten. E, F, G, H find vier Dunftfchlote aus glafierten Tonrohren und L, M zwei Jauchebehälter. Die Umfaffungs- und Drempelwände des Stalles find aus

cn

IO

126.

Beifpiel V. u. VI.

127.

Beifpiel

VII.

Ziegelfteinen und die erfteren mit Luftfchicht hergeftellt. Die Buchtenfeheidewände find aus V₂ Stein ftarkem Zement-Ziegelmauerwerk mit Zementputz hergeftellt; die Gangwände der Buchten beftehen ganz aus Holz und die Tröge aus glafiertem Ton. Der Fußboden ift überall ein hochkantiges Klinkerpflafter in Zementmörtel. Die Decke wurde mit preußifchen Ziegelkappen zwifchen I-Trägern und auf gußeifernen Säulen eingewölbt. Das Dach erhielt eine Afphaltpappeindeckung. Das vom Befitzer in eigener Regie ausgeführte Gebäude erforderte nur rund 12500 Mark Bau-koften oder, bei einer überbauten Grundfläche von rund 880 9™, rund 32,so Mark für lqm.

Fig. 263 u. 264 zeigen 2 zweckmäßige Grundriffe von Schweineftällen zur Zucht und Maftung einer größeren Yorkfhire- und Berkfhire-Stammherde.

Der Stall in Fig. 263 ift zum Unterbringen von *120 Stück großen Schweinen beftimmt, für die 30 Buchten in 3 Längsreihen angeordnet find. Die beiden äußeren Reihen (Mutterfaubuchten) liegen an je einem, an den Längsfronten fich hinziehenden Düngergang, die gleichzeitig zu Ferkelfutterplätzen dienen. (Siehe auch Fig. 258, S. 147).

Die mittlere Buchtenreihe (Maftbuchten) liegt zwifchen 2 Futtergängen; der hintere Futtergang dient gleichzeitig als Düngergang für die Maftbuchten. Beide Gänge find durch einen Quergang verbunden; am linken Giebel liegt die Futterküche.

Der Stall in Fig. 264 dient zum Unterbringen von 188 Stück Großvieh, teils in 12 an der Vorderfront und in 14 an der Hinterfront gelegenen Saubuchten, teils in 18 Maft- und 4 Eberbuchten; die beiden letzteren liegen als Doppelreihe in der Stallmitte. Die Anordnung der Gänge und der Futterküche ift diefelbe wie in Fig. 263.

Beide Grundriffe können in der Länge beliebig vergrößert oder verkürzt werden, paffen alfo fowohl für die kleinften wie für die größten Anlagen. Die beiden Langfronten geftatten die Anlage von Schweinehöfen, während die Giebelfronten an andere Gebäude anftoßen.

Die Ausführung beider Ställe ift folgendermaßen angenommen:

Der Buchtenfußboden befteht aus Zementbeton nebft Holzpritfchen; die Gänge find aus Afphalt hergeftellt, die Decke aus Holz oder aus breiten Zementbeton-Kappengewölben zwifchen I-Trägern auf gußeifernen Säulen oder auf hochgemauerten Buchtenpfeilern, und das Dach ift ein Doppelpappdach mit Drempel.

Obgleich die bebaute Grundfläche beider Ställe verfchieden groß ift, fo find die Baukoften doch bei beiden gleich hoch, nämlich zu 23500 Mark angegeben. Für den größeren Stall mit rund 640qm überbauter Grundfläche mag dies richtig fein, da auf 1 q™ rund 37,70 Mark entfallen; für den kleineren Stall ift dies aber jedenfalls nicht zutreffend, da hier, bei einer überbauten Grundfläche von 455 qm, lqm rund 51,₆₀ Mark, alfo 14 Mark mehr koften würde!

Die folgenden 6 Grundrißbeifpiele veranfchaulichen Zucht- und Maftftälle, bei denen die Buchten in Querreihen angeordnet find.

Fig. 265 ift der Grundriß eines großen Stalles ohne Dachboden für 134 Stück Schweine, die in 3 voneinander vollftändig abgetrennten Abteilungen untergebracht find.

Die rechtsliegende Abteilung enthält 12 Saubuchten, 1 Ferkelabfatz- und -fütterungsbucht und 2 Eberbuchten; die in der Stallmitte nach hinten gelegene Abteilung umfaßt 6 Buchten für je 5 Maftfchweine. Auf der linken Seite liegt die Fafelabteilung, die 4 Sammelbuchten für je 15 Kleinfafel, 2 desgleichen für je 15 Großfafel und zwifchen den Buchten eine geräumige Futter-

Fig. 265

23.5S

-Û-

.!

15 Kleines

15 ßrossfas.

iSXltinfiàr.

15 Srossfis.

—\Q

\j

t—n—a

-i

i5Kt£infa&y"

Î5 Kleinfas

Rill) e n, q. Kart

e™f-j-M

b ¥

1:300

..i-i.?r.r.r.r.r.T.r. 4h”

Schweineftall ohne Dachboden.

Arch. : Schubert.

an.

Fig. 266.

I 1 U f Jl ü f 1

E 1) ( r

rassisch v;eine

Ziichts auea

tenne mit langem Trog enthält. In der Mitte der Vorderfront ift die geräumige Futterküche mit einem daneben liegenden Kartoffellagerraum angeordnet. Den beiden Zuchtabteilungen fchließen fich an der Vorderfront zwei große Höfe für die Säue nebft Ferkeln und für die Fafel

Das Gebäude ftößt mit feinen Giebeln an andere Gebäude an und wurde folgendermaßen ausgeführt. Die Umfaffungswände beftehen aus i*/a Stein ftarkem, außen in den Wandflächen geputztem Ziegelmauerwerk; die Buchtenfeheidewände find V₂ Stein ftarkes Ziegel-Zementmauerwerk mit Zementputz; die Gangwände der Einzelbuchten wurden aus Holz hergefteilt. Der Fußboden befteht überall aus Zementbeton; in den Einzelbuchten find Holzpritfchen angeordnet. Für die Einzelbuchten wurde eine Selbfttränke angelegt, deren Wafferbehälter im Kartoffellagerraum ftehen. Der Dampfentwickler befindet fich in einer mit Dunftfang überwölbten Mauernifche, um im Winter die Wärme in die Sauabteilung eindringen zu laffen. Die Erhellung erfolgt durch Dachlichter. Die Sparren haben einen Zementmörtelputz auf Rohrgewebe und Lattung erhalten und find mit Lehmausftakung verfehen. Die Eindeckung erfolgte mit hellgrauer Dachleinwand auf

Schalung. Die Baukoften beliefen fich auf rund 10700 Mark oder, bei einer überbauten Grundfläche von 369qm, auf 29 Mark für 1 <im.

Fig. 266 ftellt den Grundriß eines ebenfalls bodenlofen Schweineftalles dar mit einer der vorigen ähnlichen Anordnung der Räume.

Auf der rechten Seite liegt der Zuchtftall mit 12 Saubuchten und einer großen Ferkelabfatzbucht. Zwifchen je 2 Saubuchten find 2 kleine Ferkelfutterbuchten angeordnet. In der Stallmitte, an die Hinterfront anftoßend, befinden fich 4 Sammelbuchten für Kleinfafel, vor letzteren der Futterplatz und an der Vorderfront die Futterküche.

Räume find vom Stall vollftändig getrennt. # Die links liegende Stallabteilung enthält 6 Maftbuchten, 3 Eberbuchten und eine Großfafelbucht. An die Hinterfront des Gebäudes grenzen 3 Schweinehöfe.

Die getarnte Ausführung ift mit Ausnahme des Daches, das eine Holzzement-Eindeckung erhalten hat, dem vorhergehenden Beifpiel ähnlich. Die Baukoften find zu 12 000 Mark veranfchlagt; mithin entfallen, bei einer überbauten Grundfläche von 401 qm, rund 30 Mark auf l<3m.

Fig. 267 veranfchaulicht den Grundriß eines ebenfalls bodenlofen Stalles für ca. 160 Zucht- und Maftfchweine und für Hühner, Puten, Gänfe und Enten.

Der Stall wird durch die feine Mitte einnehmende, mit eingebautem Kartoffellagerraum verfehene Futterküche in ähnlicher Weife wie in den beiden vorausgegangenen Beifpielen in zwei Abteilungen zerlegt. In der linken Abteilung find 14 Buchten für je eine Zuchtfau mit Ferkeln und 2 Buchten für je 3 abgeferkelte Säue in 4 Längsreihen und derart angeordnet, daß die beiden mittleren Buchtreihen eine gemeinfchaftliche Futtertenne, hingegen die beiden äußeren Reihen je eine befondere, fchmalere Futtertenne erhalten haben, die fämtlich gleichzeitig zum Ausbringen des Düngers 'dienen. Hinter der Futterküche befinden fich 2 Buchten für je 30 Abfatzferkel. In der rechten Abteilung find 6 Buchten für je 4 Maftfchweine und neben diefen, am rechten Stallgiebel, 2 Buchten für je 20 Kleinfafel und 2 Buchten für je 10 Großfafel, fämtlich in Querreihen, angeordnet. An der linken Ecke der Vorderfront befindet fich die Schlafkammer des Schweinemeifters; hinter diefer find die Geflügelftallräume, Legeraum, Hühnerftall, Futterraum, Enten- und Gänfeftälle angeordnet.

128.

Beifpiel

VIII.

£2.16

"T“

t\ł 1 I

DI 81

Fnttir-j 1 a t z.

Die beiden letzteren

Futte rkiiche

ifdststa.ll

ZtLchtsta.ll

Schweineftall ohne Dachboden. J/₃₀₀ w. Gr.

129.

Beifpiel

154

Das Mauerwerk und die Buchtenfeheidewände beftehen aus Ziegelfteinen, der Fußboden aus Zementbeton, ausgenommen in den Zuchtbuchten, die eine Klinkerflachfchicht auf Schlacken

Fig. 267.

Etilen

Futtertenne.desfl.

Ns

und

Danse

Puten

11 m 11

ir~nf

30

30

Mastschw.

jelZuchtsau

Absatz-ferKel .

Absatz-

-'ferkel

\s

20Klfinfasel

desgl.

Futterraum

jelZuchtsau

3ahge-

ferk

Säue

desgl.

Futtertenne

100 Hühner

fiirdieSäueu.Ferkel

Futterküche,

i 20 Kleinfasel

Legeraum

je 1 Zuchtsau

3abge-ferk g / Säue

j£)

I ....

'je 1 Zuchtsau

"E 7 Kart.

10 ßrossfaset

desgl.

F----iME

Schweinemeister

Kammer

Futtertenne, desgl.

Lager

desgl

lOÖrossfasel

100 50 fl 1    2    3    4    5

10

15

20

25

3Dm

Schweine- und Geflügelftall ohne Dachboden bei Celle.

ca. 'U, w. Gr.

Arch. : Schubert.

mit Betonunterlage erhalten haben. Die Buchtenvorderwände beftehen

Fig. 268.

aus Eifen, mit Hüttenrauchichen Patent-Trogverfchlüffen. Die Beleuchtung erfolgt an allen Fronten durch große Fenfter. Das Dach wurde mit Afphaltpappe doppellagig eingedeckt und weiß angeftrichen ; die Sparren find mit verlängertem Zementmörtel auf Falzpappe und Schalung verputzt und die Sparrenzwifchenräume auf ²/s Höhe mit Ifoliertorfmull ausgefüllt.

Schwemehof

Sau

FerKel

Sau

Sau.

28 Abs.Ferkel

Futterküche

Mastschw.

5 desgl

Die Baukoften beliefen fich

Ferkel

ol

5 desgl.

auf rund 13 000 Mark oder, bei einer überbauten Grundfläche von 454 qm, auf rund 28,₆₀ Mark für 1 qm.

Sau.

Kartof.

oder -Hühner

130.

Beifpiel

12,10

Fig. 268 ift der Grundriß eines Stalles für 47 Schweine, mit Dachboden und gewölbter Decke.

Die Raumanordnung im allgemeinen ift derjenigen in Fig.

266 ähnlich. Sie zeigt auf- der linken Seite in einer Querreihe 4 Buchten für Mutterfäue und zwifchen je 2 diefer eine Saugferkelbucht. In der Gebäudemitte, an der Vorderfront befindet fich

100 50 0

10

15 rn

Schweineftall mit Dachboden in Sachfen.

V200 w. Gr.

Arch. : Schubert.

die Futterküche, hinter diefer die Sammelbucht für 28 Abfatzferkel. Auf der rechten Gebäudefeite find in einer Querreihe angeordnet 3 Buchten für je 5 Maftfchweine und nach vorn ein Kartoffellagerraum, der auch als Hühnerftall dienen kann. Hinter dem Gebäude liegt der von beiden Gängen zugängliche Schweinehof. Die Bauart der Wände und des Fußbodens entfpricht genau derjenigen des vorigen Beifpieles. Die Decke befteht aus Schwemmftein-Kappengewölben zwifchen I-Trägern, die auf einem mittleren Unterzug aufruhen. Das Dach ift mit Knieftock und mit einer mittels vorzuftellender Leiter erreichbaren Luke verfehen und wurde mit Falzziegeln eingedeckt.

Die Baukoften beliefen fich auf rund 5000 Mark oder, bei einer überbauten Grundfläche von rund 125 qm, auf rund 40 Mark für lqm.

Fig. 269 ift der Grundriß eines Schweineftalles für 16 bis 20 Mutterfäue, die auf der linken Seite des Gebäudes in 13 dreireihig angeordneten Buchten untergebracht find.

Zwifchen den Rückwänden der zweiten und der dritten Buchtenreihe befindet fich ein Laufund Futtergang für die Ferkel, die durch Schlupflöcher mit Schieberverfchlüffen nach dort gelaffen werden. In der Mitte des Gebäudes liegt die in der Vorderfront ftark heraustretende Futterküche mit einem befonderen Raum für Kraftfutter. Neben der Küche ift die zum Streuboden und zu einer

26,0.

131.

Beifpiel

XI.

Fig. 269.

mp

i ti

M ult c e e -I

laufging für Terktl

if ult t e i - S c liw e [l IL 8

Il

MlSt-

Stliwiint

Sîmmtlsull für F( r Te 11

Futt! 1j 1 itz für

M1 slt - 5 c 3i w eli n b

3 TI I 3 A T[ 3 S "I

i il l

fä

ta

s*

FUiertïcle

Iłtr

:ift|

...î.

fiittnL

Schweineftall.

über der erfteren liegenden Wärterwohnung führende Treppe angeordnet. Die Wohnung befteht aus Stube, Kammer und Küche. Hinter der Futterküche liegen der Futterplatz und die Sammelbucht für die Abfatzferkel. Hinter letzterer und auf der rechten Stallfeite find im ganzen 11 Buchten für je 5 bis 6 Maftfchweine und 1 Eberbucht angeordnet. Die Umfaffungswände des Erdgefchoffes beftehen aus Ziegelmauerwerk; die Buchtenfeheidewände find ¹/₂ Stein ftarke Wände aus Ziegel-Zementmauerwerk mit Putz; die Gangwände der Buchten find aus Ei f en gitterwerk hergeftellt. Der Fußboden befteht aus Zementbeton; die Decke ift mit fchmalen Ziegelkappen zwifchen I-Trägern auf Unterzügen und gußeifernen Säulen eingewölbt. Der Drempel befteht aus ausgemauertem Fachwerk, und das fteile Dach wurde mit Falzziegeln eingedeckt. Die Baukoften beliefen fich auf rund 16000 Mark oder, bei einer überbauten Grundfläche von rund 310 qm, auf rund 51,50 Mark für 1 qm.

132.

Beifpiel

XII.

Fig. 270 ftellt den Grundriß eines Schweineftalles mit drei Abteilungen für Zucht-, Fafel- und Maftfchweine dar.

Die auf der rechten Seite gelegene Zuchtabteilung enthält 12 Sau- und 2 Eberbuchten. Die in der Stallmitte angeordnete Abteilung befteht aus 6 großen Fafelbuchten, die einen mit 2 Trögen verfehenen Futterplatz umfchließen. In der Mitte der Vorderfront liegt die geräumige Futterküche nebft einem befonderen Raum für Wurzelfrüchte und anfchließender Bodentreppe; beide Räume treten zur größeren Hälfte über die Vorderfront heraus. Die linke Stallhälfte umfaßt 6 geräumige Maftbuchten. An der Hinterfront des Gebäudes fchließen fich getrennte Höfe für Fafel, Säue und Eber an. Das Gebäude ift in Ziegelrohbau angenommen; die Buchtenfcheide-wände beftehen aus Ziegelmauerwerk, die Buchten vorderwände aus Eif engitterwerk; der in fämtlichen Buchten mit Holzpritfchen verfehene Fußboden ift ein hochkantiges Zement-Klinkerpflafter. Die Stalldecke befteht aus Kappengewölben zwifchen I-Trägern, die auf in Zementmörtel gemauerten

Klinkerpfeilern ruhen. Das mit Drempel verfehene Dach ift ein doppellagiges Pappdach. Die Baukoften find zu rund 29000 Mark veranfchlagt; mithin entfallen, bei rund 524qm überbauter Grundfäche, rund 55,30 Mark auf lqm.

Fig. 270.

Jauchgrule

S c 1 vr t i 1 s — Fastlscliwsine.

34,0

-Höfe

Mitttistlwiiie

Iłu

TTTTTTTTTTTTT

a 11 t

II T

Fasel-

-S ! 1 If 1 i 1 I

1 t e r 9 a. r g

M,

M. I

U 1L

Tutterg ang

TTT

Mutte r s cw e i n e

■B»

sä

Futterkütl!

Wurzel-

Ql fiü clt e

...x

1:300

4-it|?Mifififififi¹i°iT-+42 13 ’■ ,5~ Schweineftall.

Literatur

über „Schweineftälle“. a) Anlage und Einrichtung.

Die innere Einrichtung der Schweineftälle. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1876, S. 37. Wanderley, Q. Die Ableitung der Jauche in Ställen, fpec. in Schweineftällen. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1878, S. 40.

Deutfche bautechnifche Tafchenbibliothek. Heft. 51: Der Schweineftall in feiner baulichen Anlage und inneren Einrichtung ufw. Leipzig 1879.

Engel, F. Anlage von Schweineftällen. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1887, S. 6.

Schubert, A. Die rationelle Anlage und Einrichtung des Schweineftall-Gebäudes der Neuzeit.

Molkerei-Ztg. 1891, Nr. 47 bis 52.

Stallungen für Schwarzvieh. Baugwks.-Ztg. 1898, S. 120, 137.

Schubert, A. Die befte hölzerne Decke für Schweineftälle. Allg. Centralztg. f. Tierzucht 1900, S. 70. Schubert, A. Sind Ställe ohne Dachboden für Zuchtfchweine geeignet? Baugwks.-Ztg. 1902, S. 389. Schubert, A. Wie baut man Schweineftälle am zweckmäßigften und billigten? Berlin 1903.

Der Schweineftall. Zeitfchr. f. d. Baugwbe. 1906, S. 51, 60.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Krüger. Schweineftall zu Kreyfchau. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1857, S. 303.

La plus vieille des étables à porcs. Revue gén. de Varch. 1886, S. 66.

Liebold. Schweinehaus und Kuhftall auf der Domaine Allersheim. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1872, S. 104.

Haussmann, G. Die Maftftall-Anlage der ungarifchen Borftenvieh- und Vorfchußgefellfchaft Allg. Bauz. 1875, S. 83.

/.Iufterplan für landwirthfchaftliche Bauten in Niederöfterreich. Bl. 8: Kleinere und größere Schweineftallungen. Von A. Wittmann. Wien 1883.

Rivoalen, E. Conftruction rurale. Porcherie de Saint-Remy. La Jemaine des conft., Jahrg. 4, S. 223.

Krone, A. Schweineftall auf der Königlichen Domäne Grabitz. Centralbl. d. Bauverw. 1884, S. 323. Befchreibung des Schweineftalles in Borghorft. Baugwks.-Ztg. 1884, S. 65g.

Mangeoire de porcherie. La femaine de la conft., Jahrg. 10, S. 256.

Stallgebäude für etwa 20 Schweine auf dem Gute Zionsburg, W.-Pr. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1887, S. 185.

Engel, F. Ein Gebäude zur Schwarzvieh-Zucht. Deutfehes Baugwksbl. 1888, S. 2g4.

Engel, F. Schwarzviehftall für das Dominium Kinderhof in Oftpreußen, Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1889, S. 73.

Arp, L. Schweine- und Federviehftall für das adelige Gut Bredeneck. Baugwks.-Ztg. 1893, S. 532. Schubert, A. Schweineftallgebäude mit Schweinehöfen für 134 Schweine. Baugwks.-Ztg. 1895, S. 34, 5¹-

Wettbewerbentwürfe zu Schweineftällen aus der Sammlung der Deutfchen Landwirthfchafts-Gefell-fchaft. Berlin 1894.

Schubert, A. Schweine- und Geflügelftall in Dorpat, Rußland. Milchztg. 1898, S. 423.

Ein Stallgebäude für ca. 120 Schweine mit darüber befindlichem Getreidefchüttboden. Baugwks.-Ztg. 1900, S. 1517.

Neuartige Schweineftall-Anlage. Baugwks.-Ztg. 1911, S. 243.

Architektonifches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 33, Bl. 4: Schwarzvieh- und Federviehftall; von Wolff.

Wulliam & Farge. Le recueil d’architecture. Paris.

4e année, f. 61, 62: Exploitation agricole des Mr. Sarc à Fortvache. Porcherie-, von Roy.

6. Kapitel.

Geflügelftälle und Geflügelzüchtereien.

Von Alfred Schubert.

133.

Allgemeine

Wird die Geflügelzucht wie in kleinen Wirtfchaften nur nebenher und für den eigenen Bedarf betrieben, fo findet das Geflügel meift feine Unterkunft in Bedingungen, abgefonderten Räumen der Großvieh- und Schweineftälle, und alsdann pflegt im Winter das Eierlegen infolge der Großftallwärme früher zu beginnen.

Dort, wo alle Arten des Geflügels, als Hühner, Gänfe, Enten, Puten und Tauben, gleichzeitig oder nur einige davon in größerer Zahl gehalten und gezüchtet werden, ift indes ein befonderes Stallgebäude erforderlich, das in trockener Lage und in warmhaltender Bauart mit feiner Hauptfront möglichft nach Süden errichtet werden muß.

Das Unterbringen des Geflügels gefchieht gewöhnlich derart, daß die Gänfe,

Enten, Puten und Perlhühner zur ebenen Erde, die Hühner im Mittelgefchoß und die Tauben im Dachgefchoß ihr Unterkommen finden.

Die Ställe müffen befonders reinlich, gut gelüftet und mit Ausnahme der Räume für Brut- und Mafttiere hell und für Brut- und Jungvieh befonders warm fein und das Eindringen der Ratten, Katzen, Wiefel, Marder und Füchfe unmöglich machen.

Die Ställe erhalten zweckmäßig eine Heizung durch Ziegelfteinöfen oder Grudeöfen, die indes nur an befonders kalten Wintertagen in Betrieb tritt.

Die lichte Höhe aller Stallräume ift je nach ihrer Größe mit 2,00 bis 2,30m ausreichend; bei den in anderen Gebäuden eingebauten Geflügelftällen richtet fich die Höhe nach erfteren.

158

a) Gänfe- und Entenftälle.

134.

Größe

und

Konftruktion.

Für eine Gans rechnet man 0,25 bis 0,301“ und für eine Ente 0,15 bis 0,25 im Stallgrundfläche. Der für diefe Schwimmvögel ftets zur ebenen Erde liegende Stallraum muß hell, freundlich, reinlich, gut lüftbar und befonders für die Enten gut trocken fein. Zweckmäßig ift es, mit dem Stallraum einen dunkleren Raum als Lege- und Brütraum zu verbinden. Der Fußboden erhält am beften eine 10cm ftarke Zementbetonfchicht und wird mit Sand und darüber mit oftmals zu erneuerndem Stroh beftreut.

Für Gänfe, befonders aber für Enten ift ein Teich oder ein fließendes Waffer unerläßlich. Ift keines von beiden vorhanden, fo muß wenigftens ein genügend großes Wafferbecken mit Zu- und Abfluß, am beften in der Mitte eines umzäunten Hofes, angelegt werden.

Die bei der Herftellung der Wände, Decken ufw. zu beobachtenden Rückfichten find diefelben, wie bei den Hühnerftällen und finden bei diefen ihre Befprechung.

b) Puten- und Hühnerftälle.

Für eine Pute (ein Truthuhn) rechnet man 0,30ira und für ein Huhn, ganz nach der Größe der Raffe, durchfchnittlich 0,12 bis 0,soim Stallgrundfläche. So verlangen Landhühner und Italiener den geringften, Cochins und Brahmas den größten Raum. Das Unterbringen in geringerer Hühneranzahl erfordert, des

135.

Größe,

Konftruktion

und

Einrichtung der Schlaf-,

Maftl'tälle.

LeguńdBrut" fre*en Ganges wegen, verhältnismäßig mehr Raum als eine größere Anzahl. Im allgemeinen kann man auch auf 1 im Stallfläche 4 bis 5 Hühner annehmen. Mehr als 50 bis höchftens 100 Hühner dürfen in Rückficht auf die Anfteckung bei Seuchen (Cholera, Diphtheritis) in einem Raum nicht vorhanden fein. Auf eine Bruthenne rechnet man, einfchl. erforderlichen Brutraumes, 0,251“.

Die Putenftälle find zur ebenen Erde, die Hühnerftälle über diefen anzulegen; erftere können unter Umftänden ebenfalls in das Mittelgefchoß verlegt werden. Beide Hühnerarten verlangen ruhig gelegene, trockene, helle und zugfreie Ställe, die im Winter warm, im Sommer kühl fein follen, aus welchem Grunde man fie am zweckmäßigften und dauerhafteften mit lJ/₄ bis 1 % Stein ftarken Ziegelwänden verfieht. Die Innenflächen der letzteren find glatt zu putzen und jährlich mehrmals zu weißen. Die Scheidewände der Brut-, Maft- und Lege-ftälle werden am beften als Rabitz- oder Gipsdielenwände, bei den übrigen Stallräumen aus Drahtgeflecht hergeftellt. Der Fußboden foll 30cra hoch über dem Gelände liegen und erhält am zweckmäßigften eine 10cm ftarke Zementbetonfchicht, d. h. 8cra Beton mit 2cm ftarkem, glattem, leicht abwafchbarem Zementeftrich.

cm

Von den hölzernen Decken empfiehlt fich der halbe Windelboden mit verlängertem Zementmörtelputz auf Lattung und doppeltem Rohrgewebe, Holz-leiftengeflecht, Draht- oder Ziegeldrahtgeflecht, am beften auf Falzpappe, noch als der geeignetfte. Die Balkenzwifchenräume werden am beften mit 3 bis 4 ftarken Hartgipsdielen ausgeftakt und mit reinem, trockenem und mit Glasfcherben vermengtem Sand vollftändig bis zur Balkenoberkante ausgefüllt und die Hohlräume zwifchen Putzdecke und Stakung mit Stechginfter, vermengt mit Glasfcherben, angefüllt. Die Decke erhält eine 3cm ftarke, gefpundete, mit Ölfarbe oder Teer angeftrichene Dielung, beffer einen 3cm ftarken Hartgipseftrich. Die maffiven Decken haben wegen des Abhaltens von Ungeziefer und Raubtieren den Vorzug, befonders die ebenen Decken aus poröfen Hohlziegeln oder Schwemmfteinen, ferner gewölbte Decken aus Zement-, Zementfchlacken- und

Kalkfchlackenbeton, die oben gleich wagrecht abgeglichen werden können. Die Fenfter und Türen liegen möglichft nach Süden. Erftere lind dicht unter der Decke und zum Öffnen anzulegen und müffen für die nächtliche Sommerlüftung und zur Verhütung des Zerbrechens der Glasfcheiben durch etwa dagegenfliegendes Geflügel mit ftarken Drahtgeflechten vergittert werden. Die inneren Sohlbänke find ftark abzufchrägen, damit die Hühner fich nicht darauf fetzen können. Die Türen erhalten 0,60 bis 0,75m Breite und 1,80 bis l,90m Höhe. Die Auslauföffnungen für die Hühner werden 20 bis 25cm breit und 30 bis 40cm hoch, für Puten entfprechend größer, und entweder dicht am Fußboden oder 0,50m hoch über diefem, angeordnet und erhalten beiderfeits Schieberklappen

Fig. 271.

aus ftarkem, verzinktem Eifenblech oder Faßtürchen.

UlP Uitc (0c {üc |j|c i|c lim? |||c i|c

Im oberen Gefchoß liegende Hühneroder Putenftälle erhalten eine Hühnerftiege oder -treppe, deren Sproffenweite 15 bis 20cm beträgt.

tiiulmiî

Lit

Hühnerftall mit wagrecht angeordnetem Sitzftangengerüft⁸⁴)-

Die Lüftung, bezw. Zuführung frifcher Luft für gewöhnliche, bezw. abgehärtete Geflügelraffen und in kleinen, in Großvieh-ftällen ein- oder angebauten Geflügelftällen gefchieht in der warmen Jahreszeit durch die Fenfter, in der kalten jedoch durch einen oder mehrere, 14x21cm weite Wandkanäle; für jede Stallabteilung reicht ein folcher vollkommen aus.

Für empfindliche, bezw. wärmebedürftige Edelraffen, für in die kalte Jahreszeit fallende Bruten und für die Kückenaufzucht, ferner in rauhen Gegenden und in ganz freiftehenden Ställen muß die einzuführende Frifchluft vor dem Eintritt in

Fig. 272.

a.

c\\

Schmiedeeifernes Sitzftangengerüft⁸⁴).

die Stallräume durch Beftreichen der Oberfläche einer alsdann vorzufehen-den Heizvorrichtung genügend vor-* gewärmt werden. Die Heizung, die r⁴ die Lege-, Schlaf- und Mafträume I bis auf 12° C und die Brut- und ff Aufzuchträume bis auf i8° C erst* wärmen muß, darf nur eine gleichmäßige, anhaltende, nicht ftrahlende Wärme verbreiten; deshalb find nur aus Ziegelfteinen gemauerte Öfen oder Kachelöfen, noch beffer Grudeöfen zu verwenden, weil diefe keinen Schornftein erfordern und eine fehr bequeme und billige Heizung geftatten.

Zur Erwärmung großer Geflügelzucht- und -maftanftalten verwendet man allgemein die Warmwafferheizung, an deren Feuerung die durch einen Kanal einzuführende Frifchluft vorgewärmt wird.

Die Abführung der fchlechten Stalluft gefchieht durch Dunftfchlote, gemauerte, hölzerne oder metallene; für 30 bis 50 Hühner genügt ein 10xl0cm, für 100 Hühner ein 15xl5cm im Lichten weiter Dunftfchlot. Die Dunftfchlote reichen zweckmäßig bis zum Stallfußboden herab und erhalten über diefem und

unter der Decke je eine Abzugsöffnung, von denen die untere für den Winter, die obere für den Sommer dient. Das Dach einfacher Stallanlagen, befonders folcher mit in den Dachräumen angeordneten Taubenfehlägen, wird entweder flach, mit den verfchiedenen Arten der Dachpappe oder mit Holzzement, eingedeckt und mit entfprechend hohem Knieftock oder auch als heiles Ziegeldach ausgeführt. Letzteres ift befonders für Luxus- und Ziergeflügelftälle üblich und wird dann mit Schiefer, Dachziegeln, Rohr oder Stroh eingedeckt.

Wo das flache Dach gewöhnlich gleichzeitig die Stalldecke bildet, alfo über kleinen einftöckigen Ställen und großen Geflügelzüchtereien und über Ställen, deren J -Dachgefchoß als Hühnerftall oder Taubenfchlag dient, J-muß es ebenfo wie bei den Rindviehftällen ohne | ^ ₃₄ i Futterboden gegen die Einwirkungen der Außen- | temperatur gut ifoliert werden. Alle Dächer müffen zur befferen Trockenerhaltung der Wände, zur Ableitung des Regenwaffers und zur Gewährung einigen Schattens im Hochfom-mereinen möglichft breiten Überftand erhalten.

Fig. 273.

ii ii mi

Laufbrett

34

Fig. 274.

Nest

Nest

A-,.

Klappet mit Drahtgaze)

zum heraus nehmen der Eier

Grundriß.

Fig. 275.

Hühner und Puten erhalten im Schlafftall rechte, 30 bis 60 vom Fußboden abftehende Sitz-ftangengerüfte; für junge Hühner und fchwere Raffen find 30cm, für alte Hühner und leichtere Raffen 40 bis 60CIÄ Höhe am paffend-ften. Diefe Gerüfte beftehen aus 4 bis 7cm breiten, 3 bis 4cm hohen, fch wach gehobelten und nach oben etwas abgekanteten Latten, die auf hölzernen oder eifernen Böcken ruhen und unter fich und von den Wänden ca. 40cm entfernt bleiben und jedem Huhn je nach der Größe 15 bis 20cm Sitzlänge geftatten (Fig. 271, b, b).

Ein fchmiedeeifernes Sitzftangengerüft mit hölzernen Sitzftangen a zeigt (Fig. 272⁸⁴). An der Spitze der Gerüftfüße befinden fich kleine Ölbehälter b, die dem Ungeziefer das Überkriechen vom Fußboden ufw. auf die Sitzftangen verwehren. Die Behälter find mit Schutzdeckelchen verfehen, die das Hineinfallen von Kot und Schmutz verhüten und doch zugleich das Ölnachfüllen jederzeit geftatten.

wag-

cm

'/O

zo

Querfchnitt.

yv.î

Legekaftenregal.

-- Vr : - :ri : - ^ - TT 7

OTffl

.■UH

iMÜp

lüni

H

IT

JJ

’.v

Rückanficht.

l6l

Für etwa ⁴/₅ der Legehennen find 35 bis 40

hohe Legekaften erforderlich, die entweder bei genügender Größe des Schlafftalles in feinem hinteren Teile an der Wand (Fig. 271, c, c), beffer aber in einem befonderen, ruhig gelegenen und halbdunkeln Legeftall nebeneinander oder bei großer Hühnerzahl zur Raumerfparnis in 3 oder 4 Reihen gefachartig übereinander angeordnet werden (Fig. 273 bis 275.)

40 bis 50

cm

Fig. 276.

cm

breite und tiefe und

Die Hühner gelangen auf einigen Leiterchen und Laufbrettern nach ihren Neftern, die auf der Rückfeite mit Drahtgazeklappen zur Eierherausnahme (die von einem Flure aus erfolgt) verfehen find.

Häufig verwendet man auch Wandnefter aus verzinktem Drahtgeflecht in der Form einer Viertelkugel, die in mehreren Reihen übereinander an der Wand

^ aufgehängt werden (Fig. 276).

Der Brutraum muß möglichft ruhig liegen, halb-dunkel, warm, zugfrei und gut gelüftet fein. Die Brut-kaften find 40cm breite und tiefe und 70 bis 80cm hohe Holzkaften (für Gänfe und Puten entfprechend größer), die einzeln oder in fortlaufender Reihe unmittelbar auf dem Fußboden und dicht an den Wänden aufgeftellt werden. Die Vorderfeite wird nur durch ein 15 hohes Brett, die Seitenwände und der aufklappbare Deckel aus Brettern gebildet, die mit Luftlöchern verfehen find (Fig. 277).

Der Kaftenfußboden fehlt; der Stallfußboden innerhalb der Kaften wird mit etwas Kalkftaub beftreut, darauf mit einem Stück frifchen Rafens und diefer

endlich mit etwas Stroh bedeckt.

Das Ausbrüten der befruchteten Eier gefchieht auch auf künftlichem Wege, in Brutapparaten oder Brutmafchinen, die für große Geflügelzüchtereien unbedingt erforderlich und auch für kleinere Verhältniffe vorteilhaft find, weil mit ihnen -das ganze Jahr hindurch und in fehr billiger und einfacher Weife gearbeitet werden kann. Man unterfcheidet Wafferbrüter und Luftbrüter. Erftere, bei denen die bis 40⁰ C fteigende und genau regelbare Brutraumwärme durch zirkulierendes Warmwaffer erzeugt wird, deffen Wärmequelle aus einer Petroleumlampe, Gas- oder Gafolinheizung oder aus einer Zentralwarmwafferheizung befteht, werden den Luftbrütern, bei denen die Erwärmung durch erhitzte Frifchluft erfolgt, im allgemeinen vorgezogen. Die Brutapparate werden in verfchiedenen Größen für 25 bis 300 Eier von mehreren Firmen angefertigt; Fig. 278 zeigt den bewährten Wafferbrüter „Germania" von Sartorius (Göttingen).

Die Aufzucht der jungen Kücken erfolgt auf natürlichem oder künftlichem Wege. Die natürliche Aufzucht, die natürlich fchwieriger ift, erfordert für die Unterkunft der ausgefchlüpften Kücken in den erften 24 Stunden, befonders im Winter, einen recht warmen, trockenen Raum, der zweckmäßig neben dem Brutraum an-

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

■■

Legeneft aus verzinktem Drahtgeflecht.

Fig. 277.

[ÏÏ?

Hölzerner Brutkaften.

cm

1Ö2

geordnet, unmittelbar geheizt oder auch von letzterem aus erwärmt werden kann und den Tierchen bis zur günftigen Jahreszeit als Aufenthalt dient. Im Sommer ausfchlüpfende Kücken werden nach dem erft 24ftündigen Aufenthalt im Neft den ganzen Tag über auf einen trockenen, fonnigen und gegen alle Feinde ficher umwehrten Auslaufhof gelaffen. Auf diefem muß ihnen ein Grasplatz zur Verfügung ftehen, da die Ernährung hauptfächlich aus Grünfutter befteht. Ift der Platz jedoch nicht genügend groß, fodaß man mit der Benutzung fparfam fein muß, fo benutzt man mit Vorteil einen fog. Zuchtkaften, der auf der Grasfläche auf-geftellt und mit leichten, in Holzrahmen be-feftigten, engmafchigen Drahtgeflechten um-ftellt wird. Nach etwa 8 tägiger Weide wird dann der Kalten und werden die Geflechte von der abgeweideten Grasfläche auf einer neuen aufgeftellt, fodaß jede abgeweidete Fläche wieder nachwachfen kann.

Die künftliche Aufzucht führt ficherer, fchneller und billiger zum Ziele und findet deshalb auch ftets bei der künftlichen Brü-tung in befonderen oder zuweilen in mit dem Brutapparat verbundenen künftlichen Glucken ftatt. Ein für die künftliche Aufzucht im Kleinbetrieb fehr bewährter Apparat ift u. a. die künftliche Glucke «Ideal" von Sartorius (Fig. 279). Die Erwärmung erfolgt durch eine Luftheizung mittels einer Petroleumlampe. Nachdem diefe einige Zeit vor Einfetzen der Kücken angezündet ift, werden letztere in den hinter einem herabhängenden Flanelltuch befindlichen, wärmeren Raum gefetzt und in den Vorraum etwas Futter geftreut. Nachdem fich die Kücken binnen 1 bis 2 Tagen an den Aufenthalt gewöhnt haben, wird die vordere Klappe geöffnet und den Kücken freier Auslauf gegeben.

Die Maftftälle müffen ruhig liegen, halbdunkel und kühl, fowie gut lüftbar fein. Um die Bewegung der Tiere möglichft zu befchränken, bringt man fie entweder zu je 6 bis 10 Stück in einen diefer Zahl knapp genügenden Raum, oder man fetzt die Tiere einzeln in kleine Maftkäfige. Diefe beftehen aus einzelnen, durch Bretter und Latten gebildeten Zellen von terraffenartigem Aufbau, die für Hühner etwa 30 bis 40cm lang, 25 fodaß ein Huhn fich nicht umdrehen kann.

Fig. 280 bis 282⁸⁵) zeigen die Konftruktion der Maftkäfige in Anficht,

Fig. 278.

'Mk U;,

..

^gsr_

Wafferbrüter, Strahlenbrüter „Germania" (Syftem Sartorius).

Fig. 279.

1!.;

-sj-

3®

Künftliche Glucke „Ideal" (Syftem Sartorius).

cm

breit und 30 bis 40

cm

hoch find,

1Ö3

Schnitt und Grundriß. Die durch ein Brett voneinander getrennten, fchmalen Zellen find an der Wand entlang in 4 Reihen übereinander und terraffenförmig fo aufgeftellt, daß jede obere Käfigreihe um 10 bis 15cm vor der darunter befindlichen zurückfteht; auf die fo entftehenden Vorfprünge werden die Futternäpfe geftellt. Die Zellen find nach vorn in ihrer Mitte durch eine herausziehbare Latte fo weit verfchloffen, daß die Tiere durch die Spalten nur mit dem Kopf zum Futter und Waffer gelangen können. Anftatt des Lattenverfchluffes kann auch ein in feitlichen Falzen geführtes, nach oben herausziehbares und in der Mitte mit kreisförmiger

Öffnung verfehenes Brett verwendet werden. Der unterhalb der Schwänze des Geflügels offene Fußboden ift mit ftarkem, verzinktem Eifendraht-Stabroft vergittert, fodaß der Kot auf den ge-pflafterten Boden unterhalb der erften Käfigreihe fällt. Der Raum unter letzterer ift 60 bis 70 Zweck der Kotentfernung durch angebrachte Klapptürchen zugänglich. Für große Hühnerraffen, Enten, Gänfe und Puten müffen die Abmeffungen der Zellen natürlich entfprechend größer genommen werden.

In neuerer Zeit werden ähnliche und fchrankartige Maftkäfige in bewährter Konftruktion auch von einigen Firmen, u. a. von Sartorius (Göttingen), fertig geliefert, die fich auch mit der Lieferung aller Futter- und Trink-gefchirre für Geflügel befaffen.

Die Hühner bedürfen zu ihrem Gedeihen dringend der Bewegung im Freien, die ihnen auf den geräumigen Wirtfchaftshöfen auch zuteil wird. Da aber dann manches Ei verloren geht, fo legt man beffer einen befonderen Auslaufhof für Hühner und Puten an, der füdliche Lage und einigen Schatten haben muß. Züchtet man indes verfchiedene Raffen, fo muß man fie notwendigerweife in einzelnen, an die Stallabteilungen angrenzenden und eingezäunten Auslaufhöfen voneinander getrennt halten, damit aller Kampf und Streit vermieden wird und willkürliche Kreuzungen ausgefchloffen find. Man rechnet zur ordentlichen Befruchtung bei leichten Raffen nicht mehr als 10 bis 12 und bei fchweren Raffen 6 bis 8 Hennen auf 1 guten Hahn, und jeder folcher Zuchtftamm erhält dann feinen eigenen kleinen Stall mit Hof (Fig. 283⁸⁵). Für einen Stamm von 10 bis 12 Hüh-leichter Raffe genügen etwa 100 bis 120 <im, für einen folchen von 6 bis 8 Hühnern fchwerer Raffe etwa 120 bis 160 Hoffläche. Die einzelnen Höfe 1 bis 4 find durch Drahtgeflechte voneinander getrennt und hängen mit den Ställen unmittelbar zufammen, die zu je zwei zu einem kleinen, innen durch

Fig. 280.

Fig. 281.

mmmm.

cm

hoch und zum

Anficht.

"a

fc»

nern

UI

Fig. 282.

i=j

er»

Querfchnitt.

136.

Hühnerhöfe.

•o

eu

Grundriß.

Hühner-Maftkäfige ⁸⁵).

1Ó4

Fig. 283.

eine Drahtgeflechtwand getrennten Gebäude an der Nordfeite der Höfe vereinigt find. Das überftehende Dach bewirkt bei a, a nach vorn füdlich offene Schuppen, die bei fchlechtem Wetter als Futter-,

mm

SM

Scharr- und Aufenthaltsplätze dienen. Fig. 284⁸⁵) zeigt die Anficht diefer mit den Ställchen verbundenen offenen r^⁻Schuppen und Höfe. Wo der erforderliche Raum für offene Schuppen fehlt, muß wenigftens das Stalldach auf der Südfront recht breit überftehen, um fo dicht vor dem Stalle einen trockenen Streifen Landes zu ermöglichen.

Hof- und Stallanlage für 4 Zuchtftämme ⁸⁵).

Die Höfe müffen möglichft trocken fein und werden zum kleineren Teile mit Sand bedeckt und zum größeren Teile mit Gras bepflanzt; Umpflanzungen der Höfe mit Strauchwerk und Bäumen gewähren den Hühnern nicht nur fchattige Orte, fondern auch fichere Zufluchtsorte gegen die Nachftellungen der Raubvögel.

Die Höhe der Hofumzäunungen muß bei fchwer fliegenden Raffen (Cochin-chinas und Brahmas) mindeftens l,50m und bei den übrigen Hühnerraffen 2,50

Fig. 284.

..... . ' T

Hühnerftälle mit Wetterfchuppen ⁸⁵J.

bis 3,oom betragen. Am zweckmäßigften find Einfriedigungen aus mit verzinktem Drahtgeflecht befpannten fchwachen 1-Eifenftäben, 20 bis 25mm ftarken Rund-eifenftäben oder Gasrohren, die auf einem 30cm hohen Beton-fockel befeftigt werden ; fie find billig, dauerhaft und ge-ftatten den ungehinderten Zutritt von Luft und Sonne. Das Drahtgeflecht muß auf 60 bis 100cm untere Höhe 2,0 bis 2,5cra, darüber 4,o bis 7,ocm weitmafchig fein; vorteilhaft wählt man Handgeflecht. Um das Überfliegen der Hühner über die Einzäunung zu verhüten, werden die Eifenftäbe zweckmäßig etwa 50cm weit im Viertelkreis nach den Höfen hin abgebogen und auf den gebogenen Teilen mehrere ftarke Drähte angebracht.

Unverwüftlich dauerhaft, fchön und billig find die von Gräfin (Berlin-Pankow)

ii

Fig. 285.

<T

,11!

mm

Hühnerhof-Einfriedigung mit gekrümmten „Orkan"-Eifenbetonpfoften.

hergeftellten, am oberen Ende bogenförmig gekrümmten „Orkan“-Eifenbeton-pfoften für Hühnerhof-Einfriedigungen (Fig. 285).

Die aneinander grenzenden Höfe müffen durch etwa 60

breite Draht-

geflechttürcheri miteinander verbunden werden; auch ift für je 2 bis 3 Höfe ein äußeres Eingangstürchen erforderlich.

cm

c) Taubenfehläge.

Für gewöhnliche Feldflüchter ordnet man die aus Bretter-, Hartgips- oder Qewg^')iche Zementdielenverfchlägen begehenden Taubenfehläge im Dachraum der Wohn- Taubenfchiäge.

gebäude, Großviehftälle oder Geflügelftälle an, und zwar möglichft nach Often oder Süden; fehr zweckmäßig ift deren Anlage an einem im Winter benutzten Schorn-ftein.

Fig. 286.

vęrnrnm

\\V

Î' H

«I

lies*

m

Tu

üj

IEU

SH

!.. '1,

łwr

n “Tf"

Sr

JJ

*■=5

Ift

!§

Einrichtung eines Raffetaubenbodens.

Fig. 287.

Der Taubenfchlag muß recht hell, luftig, trocken, fauber und geräumig fein; man rechnet für eine gewöhnliche Taube 0,1 bis 0,2 Raum, bezw. für das Paar 0,15 bis 0,18 Grundfläche und bringt nicht mehr als 100 Tauben in dem Schlage unter.

cbm

TI

Y._ ¹

ru

iii

EU ,

mit

X.

w-

TF

Die lichte Höhe der Räume muß mindeftens 1,80m betragen. Der Fußboden foll aus glatt gehobelten, ge-fpundeten und mit Ölfarbe angeftrichenen Brettern oder aus einem Lehmeftrich, beffer aus einem Hartgipseftrich beftehen. Auch müffen die Wände und Decken, um fauber zu fein und einen freundlichen Eindruck zu

machen, glatt geputzt und öfters mit Kalkmilch ange-ftrichen werden; letzteres verhütet auch das Einniften des Ungeziefers. Bildet das Dach zugleich die Decke des Taubenfchlages, fo müffen die Sparren an der Unterkante verputzt und ihre Zwifchenräume mit einem fchlechten Wärmeleiter ausgefüllt werden.

l m hoch über dem Fußboden des Schlages werden gewöhnlich zwei, in

lichter Weite an-

Einrichtung eines Brieftaubenbodens.

größeren Anlagen noch mehr Ausflugöffnungen von 15x15 gelegt, die mit durch Schnüre oder Kettchen von unten zu hebenden Faßtürchen - gefchloffen werden können. Vor den Öffnungen find 2 bis 4 Stück l,oo bis 1,50m lange Sitzftangen anzubringen. Das Anbringen fog. Flug- oder

cm

l66

Trittbretter ift unzweckmäßig, weil fie das Anfammeln einer größeren Anzahl von Tauben veranlaßen und beim „Stoßen" eines Raubvogels die rafche Flucht der Tauben verhindern. Zuweilen werden die Ausflugöffnungen auch durch l,oo bis 1,25m lange und 25cm weite, ftarke Blechrohre gebildet.

Die Fenfter erhalten außer der Verglafung noch ein ftarkes, engmafchiges Drahtgitter, damit Raubtiere und -vögel nicht eindringen können.

Für jedes Taubenpaar find zwei Nefter erforderlich. Sie werden als fefte Wandgefache aus Brettern hergeftellt; jedes Neft erhält 50cm Breite, Tiefe und Höhe und erfordert demnach etwa 0,25 Wandfläche. Die Vorderfeite der Nefter wird entweder nur mit einer 8 bis 10cm hohen Leifte oder mit einem Brett ver-

fchloffen, worin ein Flugloch ausgefchnitten ift. Vor jedem Neft ift ein Sitzbrettchen oder eine Sitzftange erforderlich.

Raffe- oder Ziertauben verlangen mehr Raum als Feld-Taubenfchiäge; tauben, und zwar noch mit dem Unterfchied, ob fie von großer oder kleiner Raffe und ferner, ob fie freifliegende oder einge-fperrt gehaltene Tauben find. So z. B. verlangt ein Paar ein-gefperrter Raffetauben lcbm; j paar Brieftauben hingegen nur 0,5cbm Raum. Von Raffe- oder Ziertauben foll man nur etwa 15 Paare zufammenbringen, da bei größerer Anzahl leicht Unverträglichkeit und Streit ausbricht. Fig. 286 zeigt die innere Einrichtung eines Raffetaubenbodens.

Für die Tauben find, wie in den Hühnerftällen, Sitzftangen anzuordnen, die von kleinen Böcken (am beften eifernen) getragen oder hängend an Bandeifenftäben an der Decke be-feftigt werden (Fig. 286). Die Sitzftangen beftehen aus 3 bis 4cm breiten, an den oberen Kanten abgerundeten und gut mit Ölfarbe angeftrichenen Latten.

Fig. 287 ftellt die Anordnung eines Brieftaubenbodens dar. Da die Brieftauben fehr ftreitluftige Tiere find, fo müffen die durchlaufenden Sitzftangen durch lotrecht aufgefchobene, oben abgerundete Brettchen von 10

bis 25cm lange Sitzplätze abgeteilt werden, von denen aus die Tauben fich gegenfeitig nicht mehr ftören können.

Freiftehende, auf einem oder mehreren, 3 bis 4m über der

Fig. 288.

138.

Beffere

Brieftauben

böden.

»39-

cm

Breite und 20cm Höhe in 20

JUTi.

P—G—G-j

Freiftehende

Taubenfchiäge Erde hohen Holz- oder Steinpfoften ruhende Taubenfehläge, undUb-Siêr Taubenpfeiler oder -pfähle, von runder, vier-, fechs- oder achteckiger Anlage in Holz- oder Steinkonftruktion, die etwa 12 bis 24 abgeteilte Nifthöhlen mit ebenfovielen Fluglöchern befitzen, find nur als eine Zierde des Hofes zu betrachten, da fie fich zur Taubenzucht nicht eignen; fie find gewöhnlich zu eng und kalt, um das gedeihliche Fortkommen der in ihnen gehaltenen Tiere zu geftatten.

Die im Mittelalter von den franzöfifchen Lehnsherren zur Erzielung eines möglichft großen Nutzens aus der Taubenzucht auf den Schloßhöfen und in den Abteien errichteten Taubentürme hatten meift die Geftalt runder Steintürme, in deren ftarken Umfaffungswänden die Taubennefter ausgefpart wurden. Um den eigentlichen Taubenturm für Raubtiere ufw. unzugänglich zu machen, wurde fein Fußboden gewöhnlich erft in einiger Höhe über dem Bauplatz angeordnet; das hierdurch gebildete Erdgefchoß diente dann als Stallung für andere Tiere oder auch zu anderen Zwecken.

Neuerer franzö-fifcher Taubenturm.

7200 w. Gr.

140.

Taubentürme.

Auch heute noch werden in Frankreich kleinere Taubentürme von runder, vier- oder achteckiger Geftalt in Mauerwerks- oder Holzkonftruktion ausgeführt. Fig. 288 zeigt ein folches Bauwerk in Schnitt und Grundriß.

Fig. 289.

\h

d) Ausgeführte Beifpiele von kleineren und größeren Ge-flügelftällen, Luxusgeflügelhäufern und Geflügelzücht er eien.

\h

tri

od

zh

ln den Geflügelftällen find je nach ihrer Größe fämt- Kleinere liehe unter a bis c vorgeführte Einzelftälle oder doch die und größere meiften davon, bisweilen auch noch andere Räumlichkeiten, untergebracht. Die Bauten find meift ein-, feltener zweigefchoffig; nur für die Taubenfehläge pflegt ein erhöhter Aufbau errichtet zu werden. Die Gruppierung der Räume, fowie die Gefamtanordnung des Gebäudes find ungemein verfchieden, wie dies die nachfolgenden Beifpiele zeigen.

141.

Geflügelftälle.

Hühnerftall.

Viso w. Or.

Fig. 290.

Fig. 289 ift der Grundriß eines von Oefele entworfenen Stalles für 200 Hühner.

Als Bauftelle dient die Ecke eines von einer Mauer umgebenen Hofes; die Hauptfront des Gebäudes mit den Eingängen ift nach Süden gerichtet. Der ganze Stall ift 7,som lang und 3,10 m breit, hat alfo 24,2qm Grundfläche; er ift der Länge nach in drei Teile geteilt; der mittlere, als Gang dienende Teil hat 1,50 m Breite. Jeder der beiden Stallräume ift durch eine Längswand in 2 Abteilungen getrennt, und jede der 4 Abteilungen ift für die Hühner unmittelbar von außen zugänglich. Die Scheidewände beftehen am einfachften und billigften aus Latten oder Drahtgeflecht, die beiden äußeren Wände dagegen aus 1 Stein ftarkem Ziegelmauerwerk; a ift ^    die Eingangstür; b find Türen nach den einzelnen Stallabtei-

11    lungen und c die Sitzftangen; d ift ein Ofen zum Erwärmen

des Stalles bei ftrenger Kälte; e und / find vergitterte Räume I für Kücken; g ift ein Gang für die Hühner, und h find 4 Hühnerftiegen.

Fig. 290 u. 291 find der Querfchnitt und der M Grundriß eines Geflügelftalles, der zwifchen den Giebelwänden zweier Großviehftälle errichtet ift.

142.

Beifpiel

I.

143-

Beifpiel

II.

Querfchnitt.

Fig. 291.

Gang

Während des Winters wird er von letzteren aus, mittels der unter der Decke in den gemeinfchaftlichen Wänden angebrachten Öffnungen c} durch einftrömende warme Luft erwärmt. Durch Lattenwände find in zwei Gefchoffen je 6 Abteilungen b gebildet, deren Türen fich nach dem Gange hin öffnen. Die zu ebener Erde befindlichen Abteilungen dienen zum Unter bringen der Gänfe, Enten und Puten; in die über den erfteren gelegenen Stallabteilungen werden die Hühner gebracht, die durch die mit Stiegen verbundenen Öffnungen d ihren Aus- und Eingang haben. Die Hühnerabteilungen ftehen durch 30 x 45

a.

Grundriß.

Geflügelftall.

große, in den Scheidewänden angebrachte Türchen miteinander in Verbindung, um diejenigen Hühner, von denen während des Tages Eier zu erwarten find, von den übrigen Tieren leicht abfondern und zeitweife ein-fperren zu können.

cm

Die Fußböden beider Gefchoffe beftehen aus Flach-ziegelpflafter mit Zementeftrich; die Decke ift als geftreckter Windelboden konftruiert und das Dach als Holzzementdach ausgeführt.

¹/i5o w. Gr.

144.

Beifpiel

III.

Fig. 292 bis 294 veranfchaulichen die Schnitte und den Grundriß eines recht praktifchen, freiftehenden Hühnerftalles für ein mittelgroßes Gut.

Der einftöckige, mit ifoliertem Afphaltpapp- Pultdach verfehene, in der Vorderfront aus *4 Stein ftark ausgemauertem Fachwerk, in den übrigen Fronten aus 30 cm ftarkem Ziegelmauerwerk mit 6 cm breiter Luftfchicht ausgeführte Stall ift zum Unterbringen von etwa 60 Lege-

Fig. 292.

Querfchmtt.

Fig. 293.

■ ■■■

i-d

ii

12.,^

ai

Langen Ichni tt.

Fig. 294.

Vorrats=

Raum

Nacht=

r:

Nachtstall

Brutraum

tr

5*—

EE

in

Gang

Scharr» Raum

Kücken» Raum

Rassestall

.Ji

1,25 —>i-0.80

4,50

1,50

6,74

Grundriß.

Fiühnerftall.

hühnern und etwa 10 Raffehühnern beftimmt. Die Grundrißanordnung ift die folgende. An der Fiinterfront liegt der für die Legehühner dienende Nacht- oder Schlafraum, davor, durch eine Drahtgeflechtwand getrennt, ein fehr gut beleuchteter Scharraum, worin ein Legekaftenregal mit 12 Kaften in 2 Reihen aufgefteilt ift. Der rechten Seite diefer Räume fchließen fich ein kleiner Brutraum und Kückenraum an. An der anderen Seite des Nacht- und Scharraumes ift ein Gang gelegen, der den Zutritt zum Raffeftall mit 4 Legekaften, zum Scharraum, zum kleinen Legeraum der Raffehühner und zu einer kleinen Vorratskammer gewährt. Alle

I69

hohen Teil aus Brettern, darüber bis zum DachTaus

inneren Wände beftehen im unteren, 60 Drahtgeflecht. Die Beleuchtung fämtlicher Räume gefchieht nur durch die in der Vorderfront angebrachten, zahlreichen Fenfter. Die Baukoften beliefen fich auf rund 1100 Mark oder, bei rund 49 qm überbauter Grundfläche, auf rund 22,50 Mark für H">.

cm

Fig. 296 ift der Grundriß, Fig. 295 die Vorderanficht und Fig. 297 der Querfchnitt eines einftöckigen Geflügelftalles, in dem zu ebener Erde Räume für Hühner und Puten, für Gänfe und Enten, für junge Brut, fowie zwei Räume für Geflügel verfchiedener Art angeordnet find.

145-

Beifpiel

IV.

1.

Fig. 295.

a:

Anficht.

Jung e-Bxut.

J u n q t îmt.

=5

Fig. 296.

=o

’S

=a

=3

=8

OJ ra

Gänse

und

Unten.

Puten

Grundriß.

=3

G e'flü aller

ïï iihiitrhof

gel

Art.

Fig. 297.

Querfchnitt.

Geflügelftall.

Vsoo w. Or

der Hinterfront, an den

An der Vorderfront des Gebäudes liegt der Hühnerhof,

Gänfe- und Entenftall anfchließend, ein ausgemauertes, mit Zuleitung verfehenes Wafferbecken

an

für die Schwimmvögel.    _    .

Fig. 2g8 u. 299 zeigen die Vorderanficht und den Grundriß eines kleinen, Be,i^:d

quadratifchen, an den Ecken abgeftumpften Geflügelhäuschens mit Taubenfchlag-

aufbau.

Es fteht dicht an der Düngerftätte des Wirtfchaftshofes und enthält zunächft je einen Stallraum für 15 Enten und 10 Gänfe, die von einem kleinen Eingangsflur aus zugänglich find. Hinter diefen Räumen liegt der Stallraum für 50 Hühner und neben diefem zwei über dem

147.

Beifpiel

VI.

170

Jauchebehälter angeordnete Gefindeaborte. Mittels der am hinteren Ende des Eingangsflurs angebrachten Steigeifen gelangt man zu dem aus dem Dach heraustretenden, quadratifchen Taubenfchlag. Das Erdgefchoß befteht aus 1 Stein ftarkem, äußerlich teils geputztem, teils ausgefugtem Ziegelmauerwerk. Die inneren Wände und diejenigen des Taubenfchlages beftehen aus Va Stein ftarkem, geputztem Fachwerk. Die Dächer wurden mit kleinen Turmfalzziegeln auf Schalung eingedeckt. Die Baukoften beliefen fich auf rund 950 Mark oder, bei rund 24 qm überbauter Grundfläche, auf rund 39 Mark für Iqm.

Fig. 300 u. 301 ftellen die Vorderanficht und den Grundriß eines von Pavelt in Groß-Peterwitz ausgeführten GeflügelhaufesS6) dar.

Fig. 298.

Vorder

anficht.

/F

L.

Fig. 299.

m\d

«I

k n er.

Grundriß.

Vi

148.

Luxusgeflügel-häufer ufw.

iSSntety.

2\30

Geflügelhäuschen zu Schachten (Heffen).

V125 w. Gr.

Arch. : Schubert.

Der kreuzförmige Mittelbau enthält zwei Hühnerftälle und einen Putenftall und nach hinten einen Futterraum. In der Mitte führt eine Treppe zu dem turmartigen Aufbau, deffen oberes, kräftig ausladendes Fachwerkgefchoß als Taubenfchlag dient. Der Futterraum fteht mit einem rückwärtigen Langbau in Verbindung, deffen Mitte der Heizraum einnimmt. An beiden Seiten des letzteren befinden fich je ein Brutraum und je ein Eierlegeraum. Vor dem Gebäude ift ein durch Drahtzaun eingefriedigter Hühnerhof angeordnet, an deffen beiden Querfeiten fich Laubengänge anfchließen.

Schon das letzte Beifpiel zeigt, daß man Geflügelftälle wohl auch zum Gegenftand reicherer architektonifcher Durchbildung macht. In noch höherem Maße ift dies bei folchen Geflügelhäufern der Fall, in denen Luxus- oder Ziergeflügel (Pfauen, Fafanen, Zwerghühner, Zierenten ufw.) gehalten wird, fei es zum Vergnügen eines Liebhabers oder Sammlers, fei es für Züchtungszwecke.

Fig. 300.

■i:'

SĘj

À'

V-.:.

■■■■ ' ■ \ -

V.

F-

Ma

J' -M

Anficht. — V200 w- Gr.

Iruirautn Eier

Eier UBrutraumlfeizraur

Tnttçr

tuhnerl

Puten

Fig. 301.

Riilmer

g n b -i

ïïof

1 aubengaitg

Grundriß.

V*oo W. Gr.

Geflügelhaus zu Groß - Peterwitz⁸⁶).

Arch. : Pavelt.

Derartige Stallanlagen laffen eine fehr'verfchiedenartige, malerifche Gruppierung zu und bilden dann in ihrem turmartigen, kiosk- oder pavillonartigen Aufbau eine hervorragende Zierde jeder Garten- oder Parkanlage.

149.

Beifpiel

VII.

150.

Beifpiel

VIII.

151.

Beifpiel

IX.

152-

Beifpiel

172

Fig. 302 u. 303 zeigen die Vorderanficht und den Grundriß eines turmartigen Luxusgeflügelhaufes.

Der kreuzförmige, mit fteilen Rohrdächern überdachte Unterbau nimmt in der durch einen dekorativen Holzvorbau zugänglichen Vorderfront den Eingangs- und Futterraum auf, von dem man in die links und rechts gelegenen beiden Räume für 30 Enten und 20 Gänfe gelangt. Beide Stallräume find an der Hinterfront mit je einem kleinen Brutraum verbunden. Die Mitte der ganzen Anlage nimmt ein Steigturm ein, der zu einem kleinen ausgekragten Taubenfchlag führt. Im Dachraum des Unterbaues find noch einige Hühner untergebracht.

Fig. 304 u. 305 find die Vorderanficht und der Grundriß eines Parkgeflügelhaufes mit Voliere.

Das Gebäude befteht aus einem faft quadra-tifchen Mittelbau, der in der Mitte einen Futterraum enthält, dem fich an beiden Seiten zwei Brutzellen für je 2 Luxushennen anfchließen. Von den beiden kleinen, als halbes Achteck behandelten Anbauten dient der rechts liegende als Eingang und im hinteren Teil als Kaninchengehege, während der linke Anbau die Kücken aufnimmt. Unter dem über dem Mittelteil befindlichen, fteilen Satteldach ift ein Taubenboden angeordnet, der mittels einer kleinen, vom Futterraum ausgehenden Treppe zugänglich ift. Die Gelaffe unter den polygonalen Dächern find als Futtervorratsräume ausgenutzt. An die füdlich gerichtete Vorderfront des Gebäudes fchließt fich eine Voliere an, deren vier Einzelausläufe für die Kaninchen, je 4 Hennen und für die Kücken dienen. Die Baukoften beliefen fich auf rund 2200 Mark.

Fig. 306 u. 307 fteilen ein Entenhäuschen am Waffer dar, das zur Aufnahme von 24 Enten beftimmt ift.

Die kreisförmige Anlage befteht aus 1 Stein ftarkem Ziegelmauerwerk, das innen fauber geputzt und außen teilweife mit Befenputz verfehen ift. Der Fußboden befteht aus einer Hartbrand-Rollfchicht in Zementmörtel auf abgerammtem Kiesbett. Das kegelförmige, abgefetzte Dach ift mit Rohr eingedeckt.

Der in der Mitte des Häuschens ftehende Dunftfchlot mündet in der Dachfpitze als Wolpertïch&r Sauger aus und bildet dadurch zugleich eine originelle Dachbekrönung. Die 5 Niftkaften beftehen aus V4 Stein ftarkem Verblendfteinmauerwerk und find mit einem aufklappbaren Deckel verfehen. Die Baukoften beliefen fich nur auf rund 300 Mark.

Zur Unterkunft einzelner oder mehrerer Schmuckenten, kleiner Ziergänfe und Schwäne errichtet man entweder am Waffer oder auf Infelchen kleine Häuschen von einfacher oder oft fehr eleganter und eigenartiger Ausführung, und zwar meiftens in Holzkonftruktion mit Baumrindenbekleidung, Holz- oder Rohrdächern.

Fig. 302.

•■"ft

Ifjgo

Wm

74

Anficht.

Fig- 303-

.5,SD.

4-

Biutuum

Biutiaun

3D

80

lia j. u.Titt eir.

Grundriß.

Luxusgeflügelhaus. V150 w. Gr.

Arch. : Schubert.

.1.

Fig. 308 bis 310 zeigen ein folches zur Beherbergung einiger Schwäne dienendes Miniaturbauwerk in Grundriß, Vorder- und Seitenanficht.

Das Häuschen befteht aus ¹/₂ Stein ftarkem, außen und innen mit Zementmörtel glatt geputztem Mauerwerk. Das überftehende, mit reichem Eichenholzwerk verzierte Dach wurde mit kleinem Schablonenfchiefer eingedeckt. Die Koften beliefen fich auf nur rund 85 Mark.

Anficht.

Fig. 304.

V100 W. Gr.

■Ą

WÏF

lii

8/

MH

F7

W7r_

JnL-

w,.

El

»...

3.55—

-§XiJ

l~

Grundriß.

Fig. 305-

*/i»o w. Gr.

Parkgeflügelhaus mit Voliere zu Warftein.

Arch. : Schubert.

Fig. 311 u. 312 geben das Beifpiel einer Voliere, wie folche in großen Wintergärten und in ähnlicher Ausführung auch in zoologifchen Gärten üblich find.

Die vorftehende, von Diet entworfene Anlage zeigt eine fehr glückliche Vereinigung von Steinarchitektur, Formeifen und Drahtgeflecht und befteht aus 5 einzelnen, durch maffive Wände voneinander getrennten Abteilungen, die fich um einen großen Baum gruppieren und zur Aufnahme der Vögel aller 5 Weltteile dienen; jede Abteilung enthält außerdem noch einen Springbrunnen mit Fifchbecken.

153-

Beifpiel

154.

Geflügel-

züchtereien.

174

Schließlich feien hier noch jene Anlagen erwähnt, die zur künftlichen Geflügelzucht, d. h. zum Ausbrüten einer großen Anzahl von Eiern mittels Brut-mafchinen und zur künftlichen Aufzucht, fowie unter Umftänden auch zur Maftung des Geflügels in großem Maßftabe dienen.

In diefen Anlagen find außer den für je bis zu 100 Stück Hühner und Junggeflügel dienenden Lege- und Aufzuchträumen, dem heizbaren Brutmafchinen-raum, dem heizbaren Maftkückenraum und dem Maftraum für ältere Hühner auch eine Futterküche und einige Räume für den Maftwärter, für die Futtervorräte, Geräte ufw. erforderlich. Die fämtlichen Räume werden zweckmäßig in einem

«N

mm

Fig. 306.

TS

>>

WÂ

Anficht.

2,90.

•s.

Grundriß.

Fig. 307.

Entenhäuschen zu Braunsdorf i. S. 7,5 w. Gr.

Arch. : Schubert.

Gebäude untergebracht, derart, daß fämtliche Stallabteilungen an einen gemein-famen Futtergang anftoßen. Jede Stallabteilung erhält einen befonderen, großen, mit Drahtgeflecht eingefriedigten Auslaufhof. Enten- und Gänfezucht erfordert außerdem noch einen genügend großen Teich. Die bauliche Anlage muß vor allem fo befchaffen fein, daß fie zu jeder Zeit nach beiden Giebelfeiten hin möglichft leicht und billig vergrößert werden kann. Die Stallräume müffen tun-lichft warm, trocken, hell und gut lüftbar fein; die Stallvorderfront und die Auslaufhöfe follen füdliche Lage haben. Anhalten großen Umfanges erhalten außer den genannten Räumen noch einen Stall für Hähne, einen Krankenftall, Futterboden, Schlachtraum, Eiskeller mit Kühlraum, eine Werkftatt und Wohnung für

den Maftmeifter ufw. Bei diefen Anlagen werden die erforderlichen Räume in mehreren Gebäuden untergebracht, die überfichtlich und möglichft im Zu-fammenhang in der Mitte des Geländes zu errichten find, um die Aufficht und Arbeit zu erleichtern und zu vereinfachen. Zur Maftung! bedient man fich mit Vorteil einer befonderen Stopfmafchine, mit welcher 200 Stück Geflügel von

Vorderanficht.

Fig. 308.

V10 w- Gr-

,/r-

+?

Grundriß.

Fig. 309.

7*o W. Gr.

Fig. 310.

V x. r. '/ ' s\.'\s v''s -- v

X xx Vy):x/xx

Seitenanficht.

mc 'S ż;;y a ^    ,

V«o w. Gr.

Schwanenhäuschen zu Warftein,

Arch. : Schubert.

einem Arbeiter in einer Stunde geftopft werden können. Die Erwärmung der Lege-, Brut-,. Aufzucht-, Maft- und Nebenräume großer Anhalten erfolgt am beften durch eine Zentralwarmwafferheizung.

Fig- 313 u- 314⁸⁷) zeigen eine Geflügelzuchtanftalt mit künftlicher Brut (für 450 bis 550 Hühner).

155-

Beifpiel

XII.

\r

A-

m*

»Ar

IP

le

y*

M:

«I aCaa.

É|ff%

i;

ST

Ai

!?•

••

ir

<**

AxKirr

JM

Kl.

rd

v....

liii®

yjWmmm

mm

ÜL'iiS J

WÊÊM

.........

a-

iE

ST

■*“êj

Fig. 311.

"H

M.

MJ

ięĘM

-h

— fm AtfÂ

iJJ

**^8

as

ÜK

«§É

M.

Sf®

_.l

V/«--

Jmffîm WmMÊ

VolM-

V-

liwi

Nach: Boussard, J. Concours de l'école des beaux-arts. Ire férié. Paris 1874.

ca. V200 w. Gr.

Arch. : Diet.

Voliere in einem Wintergarten.

il

ri

!§

Ai

ft-

;;

SH

\%r

..Ai;

fi

i~Æi

iÜ.

vïs/

Fig. 312.

iv

fm

sm

I /;

f*

WatmÙW -ISrri

f-V

7m

- 4.

Li

An der füdlich gerichteten Vorderfront liegen links der Brutmafchinenraum für ein oder zwei Mafchinen, rechts der gleich große Kückenaufzuchtraum, der von außen durch einen Kachelofen heizbar ift. An den Mafchinenraum fchließen fich nach hinten an drei gleich große Räume für je 50 Legehühner, an den Kückenaufzuchtraum vier gleich große Räume für je 75 bis 100 junge Hühner (fechs- bis achtwochige Kücken); das Gebäude vermag mithin 450 bis 550 Hühner aufzunehmen. Sämtliche Räume find von dem nach der Gebäudelänge gerichteten breiten Gange aus zugänglich, und von diefem aus können die Eier den hierangeordneten Neftregalen unmittelbar entnommen werden. An der nördlichen Hinterfront kann leicht ein Maftraum an-

Fig. 313-

-1

iLjj.

iïB

iii

ET

TM

Tr

TT

Querfchnitt.

Fig. 314-

"Norden

c-::v-v=s

: -v.-'M :: : 73 ;?i : : : ”

fc

IE

j=s= :*”-• ••■*

Ausläufe

r=

OJ

3.0

CO

£: 2,0 J

"d

Ausläufe

nicht unter 16-17 m.

nicht unter 16-17m

4,66

4,63

.j

k-

a.    Brutmafchinen-Raum.

b.    Kückenaufzucht-Raum.

c.    3 Ställe für je 50 Legehühner.

11,30

Grundriß.

d.    4 Ställe für je 75 bis 100 junge Hühner.

e.    Eierherausnahme vom Futtergang.

/. Je nach Erfordernis Maftraum.

Geflügelzüchterei für künftliche Brut⁸⁷).

Vsoo W. Gr.

Arch.: Schubert.

gebaut oder das Gebäude beliebig verlängert werden. Sämtliche Stallräume ftehen mit Auslaufhöfen in Verbindung, die zur Abhaltung kalter Winde an der Nordfeite mit Bufchwerk bepflanzt find. Die Außenwände beftehen aus beiderfeits geputztem Ziegelmauerwerk; die Scheidewände der beiden vorderen Räume aus geputztem Fachwerk und alle Wände der Stallräume im unteren Teil aus gefpundeten, gehobelten Brettern, im oberen Teile, ebenfo die Türen aus verzinktem Drahtgeflecht. Das 1,50 m breit als Wetterfchuppen überftehende flache Dach wurde mit Afphaltpappe doppellagig eingedeckt und zur Abhaltung der Sommerhitze mit weißem Dachlack angeftrichen. Die Sparren wurden an der Unterfeite mit Hartgipsdielen verfchalt und die Sparrenzwifchenräume mit Torfmull ausgefüllt. Der Fußboden befteht überall aus Zementbeton.

Die Baukoften beliefen fich auf rund 3260 Mark oder, bei einer überbauten Grundfläche von etwa 148 om, auf 22 Mark für l<Jm.

12

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

156.

Beifpiel

XIII.

In Fig. 315 geben wir den Grundriß einer großen Geflügelzucht- und -maftanftalt.

In der Mitte des Gebäudes liegen nach vorn der zum Aufftellen von vier Brutmafchinen (zu je 200 Eiern) dienende Brutraum und der Aufzuchtraum, beide heizbar; im rechten Gebäudeflügel befinden fich nach vorn fünf Stallabteilungen für je 80 Stück Junggeflügel nebft fünf Auslaufhöfen. Im linken Gebäudeflügel find in der Vorderfront zwei Lege- und Schlafftälle für je 50 Stück Legehühner (Italiener) und ein desgl. für 40 bis 50 Maftlegehühner (Mantes) nebft drei Auslaufhöfen angeordnet. Alle in der Vorderfront gelegenen Räume grenzen an einen das ganze Gebäude durchziehenden, mit Deckenlichterhellung verfehenen Futtergang, der auch im Winter abwechfelnd zur Fütterung der einzelnen Völker benutzt werden kann. An diefem Gang liegen fodann an der nördlichen Hinterfront des Gebäudes links und rechts die großen Maft-räume für Kücken und ältere Hühner, in der Mitte der mit einer Feuerung verfehene Futterbereitungsraum und die übrigen kleinen Nebenräume.

Fig- 315-

i—.

terrassirte

lSOMamalltn für ältere MastïiilJier

ruttergaag 1 l

S*S

---H

50

50

Legeü

H—

liegelïïi r

CL

stall.

ïutter-

vimtü.

-ex*-.

Wärter-

S t Ul 8.

ï u t t î r-Z ul e leituuj , 1^1 Ofen □

* 40 Mustzelleu A ali .MastŁiil n.

,„uT

Stlff.

■co-

Mastrium fur 100

Kücken

I IJUcüliclit

Auf z ucli t

:s=i

5 Alte je 80 -Si.

i 1u n g t n für luuggeflüg 11.

.1

ïinj.

■t

H-

37 Ms 42 m

t—

157-

Beifpiel

Geflügelzucht- und -maftanftalt.

Vs5o w. Or.

Arch. : Schubert.

Das ganze Gebäude ift einftöckig; auf den 1V2 Stein ftarken Umfaffungswänden ruht unmittelbar das zugleich eine warme Stalldecke abgebende Holzzementdach. Der Fußboden befteht überall aus Zementbeton. Die inneren Wände find meift ¹/₂ Stein ftark mit Pfeilervorlagen oder als 5 cm ftarke Rabitzwände ausgeführt. Die gefamte Anlage (einfchl. der Höfe) nimmt etwa 1000 bis 1300 qm, alfo 10 bis 13 a Gelände in Anfpruch. Die Baukoften beliefen fich, einfchl. Inventar, auf rund 12000 Mark.

Fig. 316 ift der Grundriß einer von der vorigen ganz abweichenden großen Geflügelzuchtanftalt.

Die Anlage zerfällt zunächft in drei gleich große, quadratifche Stallgebäude, von denen jedes vier Lege- und Schlafftallabteilungen für je 50 Legehühner, alfo im ganzen 600 Hühner, enthält. Die Legekaften find regalartig an der Wand des Mittelganges angeordnet; dadurch wird eine leichte und fchnelle Herausnahme der Eier ermöglicht. Zwifchen den zwei vorderen Stallabteilungen liegt der Kücken-(Junggeflügel-)raum und zwifchen den zwei hinteren Abteilungen der heizbare Brutraum zum Aufftellen der Brutvorrichtungen. Sämtliche Stallabteilungen find mit geräumigen Auslaufhöfen verfehen. Die drei Stallgebäude ftehen durch den ftark verbreiterten Mittelgang miteinander in Verbindung. Durch diefe Anordnung entftehen zwei geräumige

Fig. 316.

H :

WeUejriacîi y    n Weuejrâich

MiiM

n 50 Hiüin. :'    SOHühiiT^

7=*

:cd

K ü c łc e u

r-H

'ïfrutraum

(heizbar)

4-1 ï u f e.

50 Hüln.

50 HüiiiL.

£=i

Wetiefriach.

P"

t- ^ fcC

>'S-

Wctt Ejrûacîi

:od

•S

lATetteirlacï.

H!S

t=*'~

W b 11 E]T ä ach.

50 Kiilui.

50 Hiilin .

-s u y—I

CW (zi

s s

t-Au s -

54,75.

50 Kiiîin.

50 iïiilin.

fa

CH cd

f=l

<=i

. F*h

F=<

K Ü C X 6 Jl4-

/HS'n

f\

s:

&.

•a

fh

■y

10,25 +42,25

Geflügelzuchtanftalt bei Arnheim (Holland).

Vsoo w. Gr.

Arch. : Schubert.

i8o

Futtervorratsräume und Futterplätze. Die an letztere angrenzenden Höfe haben durch den fehr breiten Dachüberftand ein Wetterdach, d. h. einen Schuppen erhalten, der den Hühnern bei fchlechtem Wetter zum Aufenthalt dient.

Die nach beiden Giebelfeiten hin leicht zu vergrößernde Anlage ift, wie die vorige, eingefchoffig und in derfeiben Bauart ausgeführt. Sie nimmt, einfchl. der Höfe, 2204 bis 2313 qm oder rund 22 bis 23 a Grundfläche in Anfpruch und erforderte mit dem ganzen Inventar etwa 13 000 Mark Baukoften.

Literatur

über „Geflügelftälle und Geflügelzüchtereien".

a) Anlage und Einrichtung.

Geflügel-Häufer. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1868, S. 17.

Woltmann, J. J. Der Taubenfchlag etc. Altona 1876.

Gauss, H. Der Hühner- und Geflügelhof etc. Weimar 1853. — 6. Aufl. von R. Oettel. 1876. Deutfche bautechnifche Tafchenbibliothek. Heft 52: Die Federviehftälle. Von L. Klasen. Leipzig 1880.

Schubert, A. Die Geflügelftälle, ihre bauliche Anlage und innere Einrichtung. Berlin 1890. — 3. Aufl. 1908.

Schubert, A. Einzelnheiten zweckmäßiger Geflügelftall-Einrichtungen. Geflügelzüchter 1897, S. 183.

Schubert, A. Neuzeitige Geflügelzüchtereien für natürliche und künftliche Brut. Baugwks.-Ztg. 1906, S. 546.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Pigeonniers en bois. Revue gén. de Varch. 1872, S. 57 u. PL 18.

Diet. Détails d'une volière et de fes dépendances, à Saint Prix. Moniteur des arch. 1876, PI. 69, 70.

Boussard, J. Conftructions et décorations pour jardins. Kiosques, orangeries, volières, abris etc. Paris 1880.

Anlage einer Raffegeflügel-Züchterei. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1883, S. 172.

Poulailler, pigeonnier de la villa de Montrival aux environs de Namur. Moniteur des arch. 1883, PI. 40.

Dały, C. L’architecture privée au XIXe fiècle. 2e férié. Paris 1872. Vol. 2, Sect. 2, PI. 1—4. Berger, J. Federviehftall mit Heizung. Baugwks.-Ztg. 1885, S. 396.

Poulailler. La femaine des conft., Jahrg. 16, S. 579.

Schubert, A. Geflügelftallanlage für 190 Hühner und 45 Tauben. Deutfche Landw. Preffe 1892, S. 414.

Arp, L. Schweine- und Federviehftall für das adelige Gut Bredeneck. Baugwks.-Ztg. 1893,

s. 532.

Colombier du château d’Uffon. La conftruction moderne, Jahrg. 9, S. 101.

Poulailler-pigeonnier à Épirê. La conftruction moderne, Jahrg. 10, S. 77.

Neumeister, A. & E. Häberle. Die Holzarchitektur. Stuttgart 1895.

Taf. 64: Hühnerftall für Herrn Kommerzienrat Gauhe in Eitorf.

Taf. 85: Hühnerftall des Herrn Dr. Tolle in Offenbach a/M. ; von Schröder.

Taf. 96: Federviehftall auf Rittergut Schönftädt; von Schenk.

Schubert, A. Entenhäuschen am Waffer (für 24 Enten). Baugwks.-Ztg. 1896, S. 451.

Schubert, A. Schwanenhäuschen in Warftein. Baugwks.-Ztg. 1897, S. 1616.

Schubert, A. Geflügelhaus mit Voliere in Warftein i. W. Baugwks.-Ztg. 1898, S. 1607. Schubert, A. Hühnerzucht- und Maftanlage für größeren Betrieb. Hannov. Landm. 1899, Nr. 16, S. 1.

Geflügelhaus des Gutes Mariahalden bei Baden-Baden. Deutfche Bauz. 1905, S. 201. Geflügelftallgebäude für ca. 500 Stück Geflügel auf Rittergut Züfchen, Fürftentum Waldeck. Baugwks.-Ztg. 1906, S. 431.

Geflügelhaus auf Rittergut Schönftädt bei Marburg a. d. L. Baugwks.-Ztg. 1908, S. 151.

Skizze zu einem Taubenhaus. Bautechn. Zeitfchr. 1908, S. 263.

Taubenhaus des Schloffes Oppurg bei Pößneck i. Th. Der Bau 1911, S. 53.

i8i

Architektonifches Skizzenbuch. Berlin.

Heft    2,    Bl.    6:    Taubenfchlag im Park des Prinzen Luitpold;    von Qottqetreu.

Heft    4,    Bl.    5:    Taubenhaus in Berlin; von A. Schultz.

Heft 20, Bl. 1: Schwanen- und Taubenhaus auf dem Gute des Herrn von KRUSE-Netzow; von Hitzig.

Heft    22,    Bl.    1 :    Fafanerie-Gebäude bei Sansfouci ; von Persius.

Heft    33,    Bl.    2:    Schwarzvieh- und Federvieh-Stall; von Wolff.

Heft    50,    Bl.    6:    Aviarium; von Gabriel.

Heft    130,    Bl.    5:    Hühnerhof zu Gr.-Peterwitz ; von Pavelt.

Heft 163, Bl. 6: Geflügel-Haus auf dem Gute Brotreu bei Tempelburg; von Wissmann. Wulliam & Farge. Le recueil d'architecture. Paris. .

2e année,    f.    55:    Propriété de M. .. . à Groslay; von Heret.

Poulailler, pigeonnier, glapiers; von Roy.

3e    „    ,    f    66:    Métairie de Mr. Sari à V

6e    "    ,    /•    32:    Poulailler et pigeonnier; propriété des Plants;    von    André    &    Déchard.

Tje    „    ,    /.    44,    45: Maifon de garde faifänderte et chenils à    Salbris;    von    Pollet.

B. Gebäude zur Aufbewahrung der Feldfrüehte und der Wiefenerträgniffe.

7. Kapitel.

Offene und gefchloffene Feldfcheunen.

Von Alfred Schubert.

Auf das in früheren Zeiten zumeift üblich gewefene, aber in vieler Hinficht nachteilige Verfahren, das Getreide anftatt vollftändig in den zu teueren Hof-fcheunen wenigftens zur Hälfte unter freiem Himmel unterzubringen, d. h. in regelmäßigen Haufen als fog. Diemen, Feimen oder Mieten aufzufchichten, oder die Vorräte in befonders konftruierten Feimengerüften mit beweglichen Dächern oder endlich in rund oder polygonal konftruierten Feimenfchuppen aufzubewahren, ift feit einem Menfchenalter und befonders in neuefter Zeit immermehr das Unterbringen der Vorräte in offenen und gefchloffenen Feldfcheunen gefolgt, das namentlich in den letzteren als das praktifchfte und billigfte gilt und fich gleicherweife auch für Stroh und Heu eignet.

Die offenen und gefchloffenen Feldfcheunen find langgeftreckte, rechteckige, an allen Fronten ganz oder teilweife offene, bezw. vollftändig umwandete Schuppen, deren möglichft flach und fturmficher konftruierte, weit ausladende Satteldächer, in neuefter Zeit auch flache Manfardgiebeldächer, zum bequemen Ein-banfen von möglichft wenigen, aber zweckmäßig geheilten Stielen und Streben getragen werden; letztere find mit den Fundamentpfeilern und dem Dache feft verankert.

a) Offene Feldfcheunen.

158.

Die offenen Feldfcheunen unterfcheiden fich von den gefchloffenen nicht allein dadurch, daß fie nicht oder nur teilweife umwandet find, fondern nament-

Allgemeines,

Einbanfen,

“en lieh dadurch, daß fie gewöhnlich die bei den gefchloffenen Feldfcheunen, befonders in gebirgigen Gegenden, fehr gebräuchliche Hochfahrt oder den an deren Stelle tretenden, eingebauten mechanifchen Entlader entbehren, durch deren Anordnung die Gefamthöhe der gefchloffenen Scheunen eine wefentlich größere werden kann und bei der Entladervorrichtung fogar zu einem heilen Satteldach oder einer dreifchiffigen Dachanlage führt. Die offenen Feldfcheunen gewähren den Vorteil der großen Arbeits- und Zeiterfparnis, da man überall heranfahren und das Getreide ufw. an der bequemften Stelle abladen kann. Das Einbanfen gefchieht am bequemften und fchnellften dadurch, daß an der linken Seite der Scheune begonnen wird, weil die Leute die Getreidegarben am leichteften nach links abgeben. So wird zuerft das erfte Binderfeld oder Fach, dann das zweite, dritte ufw. vollgebanft, und mit dem Ausdrufch in umgekehrter Richtung, alfo am letzten Fache begonnen, wo die Drefchmafchine aufzuftellen ift; das Aus-

dreichen erfolgt dann allmählich fortfehreitend bis zum erften Fach. Das Stroh des zuerft ausgedrofehenen Faches wird abgefahren, während dasjenige aus dem vorletzten Fach im erften Fache ziemlich Platz findet. Auch dort, wo verfchiedene Frucht untergebracht wird, muß das Ausdrefchen immer zuerft in demjenigen Fache beginnen, das zuletzt vollgebanft worden ift.

Die offenen Feldfcheunen ermöglichen auch ein vollftändiges Austrocknen des Getreides ufw. und find trotz der hohen Feuerverficherungsbeiträge, die fich bei einer Blitzableiteranlage um ca. 5 Vomhundert ermäßigen, doch billiger als gefchloffene Feldfcheunen. Die Baukoften offener, mit doppellagigem Pappdach unter Verwendung möglichft vielen Rundholzes ausgeführter Feldfcheunen belaufen fich für 1 überbauter Grundfläche auf etwa 8 bis 9 Mark und für 1cbm ausnutzbaren Raumes auf etwa 90 Pfennige.

Der Bauplatz für Feldfcheunen muß möglichft trocken fein und eine etwas erhöhte Lage über dem Gelände erhalten. Der in den Scheunen feft abzuftampfende und einzuebnende, unter Umftänden mit fettem Lehmfchlag zu verfehende Erdboden wird, wie bei den Feimen, zuerft mit Reifigbündeln und darauf mit hartem Stroh bedeckt. Die Scheune ift mit

159-

Bauplatz, Lage, Raumbedarf ufw.

Fig. 317.

:    einer ihrer Giebelfronten nach Südweften zu richten, damit

i    die offenen, zuweilen nur durch eine obere, niedrige Bretter-

ÜS

. S bis 6 ftt'

j verfchalung, die „Schürze", etwas gefchützten Längsfronten |ij nicht den Witterungsniederfchlägen ausgefetzt find. Die füd-weftliche, unter Umftänden auch die nordöftliche Giebelfront muß dann felbft zum Schutz der Niederfchläge wenigftens mit einer wagrechten oder lotrechten, mit Karbolineum an-geftrichenen Stülpfchalung verkleidet werden.

Abftrebung der Scheunenecken.

¹k00 w. Gr.

Der Raumbedarf oder die Größe einer Feldfcheune hängt zunächft von der Anzahl der beftellten Morgen ab. Bei mittelgutem Boden und Mittelernte kann man auf 1 Morgen 4,5 Schock = 270 Stück Garben und für diefe 20cbm Scheunenraum annehmen.

160.

Konftruktion.

Die Tiefe der offenen Feldfcheunen foll möglichft nicht über 14,oo bis 16,oora, ausfchließlich der l,oo bis l,50m breiten Dachüberftände, betragen, um das Ausdrefchen mit der Drefchmafchine nicht zu fehr zu erfchweren, wenigftens bei Dampfbetrieb, da der Lokomobilfchornftein wegen der Feuersgefahr mindeftens 6,00m vom Rand der Scheune abftehen muß und die Entfernung der Riemenfeheiben 10,00 bis 12,oom beträgt. Die Höhe bis zur Traufe foll nicht mehr als 7,00 bis 8,00m, bis zum Firft nicht mehr als 9,oom und die bis Oberkante Bundzange reichende nutzbare Höhe nicht mehr als 8,00m betragen, weil größere Höhen das Einbanfen fehr erfchweren und verteuern. Gegenwärtig zieht man vielfach noch wefentlich geringere Höhen vor. Die Dachbinder werden mit 5,00 bis 6,00m Abftand voneinander angeordnet, um fo überall bequem durchfahren und billig einbanfen zu können.

Die ganze Holzkonftruktion muß eine tunlichft einfache, praktifche, wenig Holz beanfpruchende und dennoch eine in allen Teilen des Bauwerkes durchaus fturmfefte und der Witterung lange widerftehende fein, damit fie nicht nur ein möglichft bequemes Einbanfen und Ausdrefchen geftattet, fondern auch tunlichft billig wird und wenig Unterhaltungskoften erfordert. Die Billigkeit kann noch durch die Verwendung von ganzem und getrenntem, gefchältem, aber un-

161.

Binder-

beifpiele.

184

bearbeitetem Rundholz zu allen Konftruktionsteilen, mit Ausnahme der Pfetten, an Stelle des teueren Kantholzes gefteigert werden. Die Binder müffen mit möglichft freiem Profil, alfo ohne tief liegende, durchgehende, wagrechte Hölzer (Zangen ufw.) und ohne zu ftark geneigte Streben ausgeführt werden, die nicht nur fämtlich das Einbanfen erfchweren, fondera erftere felbft durch das auf ihnen laftende Getreide leicht zum Durchbiegen und Durchbrechen gebracht werden können. Zur Erreichung eines unverfchiebbaren Querverbandes müffen fämtliche Zangen mit den Stielen und Streben überblattet und feft verbolzt werden. Ebenfo ift für die Sturmficherheit des Längsverbandes durch lange, verfetzte und verbolzte Kopfbänder, durch die Sicherung der Pfettenftöße mittels Flacheifenfchienen, fowie durch kräftige Abftrebung der vier Scheunenecken (Fig. 317) und durch fefte, tiefe Verankerung der Pfettenftiele und Streben mit den Grundfchwellen und Fundamentpfeilern (Fig. 318 u. 319), fowie endlich durch Verklammerung, bezw.

Verbolzung der Pfetten und Binderfparren mit den Stielen und Streben zu forgen. Alle der Witterung unmittelbar ausgefetzten Holzteile müffen einen gründlichen Karbolineumanftrich erhalten. Die bei kleinen Feldfcheunen häufig nicht auf Mauerpfeilern ftehenden, fondera unmittelbar in die Erde eingegrabenen Rundholzftiele müffen an den unteren Enden befonders gut angeftrichen und mit trockenem Ton oder noch beffer mit Schwefelkiesfchlacken umftampft werden, um fie fo möglichft lange gegen Fäulnis zu fchützen. Das Dach (Satteldach), das Vjo bis ]/]6 der Tiefe als Höhe erhält, wird entweder doppel- oder dreilagig mit Afphaltpappe auf 2,5 ftarker Schalung eingedeckt oder, beffer, mit Siegener verzinkten Pfannenblechen auf etwa 60 Lattung und noch billiger unmittelbar auf ebenfo weit voneinander verlegten Pfettenfparren. Unter Umftänden kommen auch fteile Dächer mit Stroh-,

Rohr- und Schindeldeckung in Frage. Einige der in neuefter Zeit aufgetauchten Scheunenbau-Sonder-gefchäfte führen, wie fchon erwähnt, auch flache Manfardgiebeldächer aus. Ein folches befteht aus einem flachen Satteldach mit Pappdeckung und aus zwei feitlichen, fteilen Pultdachflächen mit Ziegeldeckung. Durch diefe Dachanordnung wird: 1) eine voll-ftändige Raumausnutzung bis unter die Dachfläche gewonnen; 2) durch die feitlichen fteilen Ziegelflächen die fonft erforderliche Bretterfchürze erfetzt und gleichzeitig eine wirkfame Entlüftung für das nachzutrocknende Getreide erzielt, und 3) ein befferes Ausfehen der Scheune gewonnen, als diefes bei Scheunen mit flachen Satteldächern der Fall ift.

Fig. 320 bis 327 veranfchaulichen 8 verfchiedenartig und praktifch angeordnete Dachbinder für offene Feldfcheunen von verfchiedener Tiefe, die vielfach auch ohne wefentliche Abänderungen für gefchloffene Feldfcheunen angewendet werden können

Fig. 320 zeigt einen fprengbockartig konftruierten Binder für eine Tiefe von

Fig. 318.

t------

iîî

AnHcht.

cm

cm

weiter

Fig. 319.

Grundriß.

Fundamentpfeiler.

îl

*-

Fig. 320.

/Sf

■*

K'

Binder einer offenen Feldfcheune. Arch. : Schubert.

Fig. 321.

■7Je*

"fi

«V

r- il

-rz^

’W!    ¹’

***

Dachbinder.

Vaoo w. Gr. Arch. : Schubert.

Fig. 322.

Fig. 323-

-Aj..

lit

Fig. 324.

■+

Ń.

Za..

Dachbinder nach Syftem Muller. Vsoo w. Gr.

12,50m, Fig. 321 einen folchen mit Firftftiel und mit an einer Front angeordnetem, breitem Dachüberftand für eine Tiefe von 16,50®. Fig. 322 bis 324 ftellen drei typifche Binderanordnungen nach Syftem Müller dar für Tiefen von 12,o, 17,o und 20,om. Die Sturmftreben find hier in umgekehrter Richtung angeordnet, wodurch allerdings das Niedergehen des Getreides erzwungen wird, aber auch längere und teurere Grundpfeiler erforderlich werden. Diefe Scheunen erfordern wenig Holz — allerdings liegen die Leergebindsfparren über 6m frei — und gewähren einen fehr bequem ausnutzbaren Raum. — Fig. 325 zeigt einen fehr

Fig- 325-

's**----I

Fig. 326.

i wr

/ć>yo

:<■

a.L---<■_

r^-

Mr>

Dachbinder. V200 w. Or. Arch. : Schubert.

fturmfeften Binder für 16,oom Tiefe mit der vorteilhaften Anordnung eines Pfetten-fparrendaches zur unmittelbaren Eindeckung mit Siegener verzinkten Pfannenblechen. — Fig. 326 veranfchaulicht einen gleichfalls für ein Pfettenfparrendach mit Pfannenblech-Eindeckung und für 16,oom Tiefe konftruierten Binder einer Scheune, die in einer Erdvertiefung fteht und eine feitliche, durch Futtermauer begrenzte Längsdurchfahrt erhalten hat. Wegen letzterer und auch zur Ermöglichung einer Längsfahrt auf der Scheunenfohle mußten die in diefem Falle hindernden Sturmftreben fortfallen, die in wirkfamfter Weife dadurch erfetzt wurden, daß fämtliche Binderftiele durch einbetonierte, doppelte »-J-Eifen und Schraubenbolzen mit den Betonfockein fo feft und unlöslich verbunden find, daß die Stiele ftets eine federnde, den Stürmen vollkommen trotzende Stellung bei-

iS?

behalten. — Fig. 327 ftellt den fehr praktifchen Binder einer Manfarddachfcheune nach dem gefetzlich gefchützten Syftem Kayfer dar. Die ganze Konftruktion des nur von zwei Säulenreihen und dem Firfthängewerk getragenen flachen Manfard-daches geftattet die weitgehendfte Ausnutzung der Scheune. Sie läßt fich fowohl mittels Handbetriebes, als auch ebenfo durch einen leicht einbaubaren mechani-fchen Ablader (Greifer) vollbanfen. Das flache Satteldach kann mit doppellagiger Pappe oder dergl. und die Manfardflächen können mit Dachziegeln eingedeckt werden, letzteres zur Luftzirkulation, um das Austrocknen des Getreides zu fördern. Schöner ift es, das flache Satteldach mit roter Ruberoidpappe oder mit ftumpfrot angeftrichenen, verzinkten Pfannenblechen einzudecken.

Fig. 327.

cz

v

.. fr--4

I-

.... <fs~

--7V9 ---

Jl

fl-

Dachbinder (Manfarddachfcheune) nach Syftem Kßyfer (gef. gefch.).

Vs00 w. Gr.

b) Gefchloffene Feldfcheunen.

Die auf 3 bis 4m untere, aber meiftens auf ganze Wandhöhe mit Brettern oder dergl. gefchloffenen oder umwandeten Feldfcheunen bilden den Übergang von den offenen Feldfcheunen zu den mit Banfen und Tennen verfehenen Floffcheunen und haben vor erfteren den Vorzug, daß in ihnen das Getreide gegen Diebftahl, Brandftiftung, Ungezieferfraß und Witterung gefchützter, wenn auch weniger luftig lagert. In der Zimmer- und Dachkonftruktion find die gefchloffenen Feldfcheunen gewöhnlicher Anordnung den offenen faft völlig gleich; jedoch unterfcheiden fie fich von ihnen durch die größere Tiefe, Umwandung,

162.

Tiefe, Tore und

Tore, Lüftungs- und Beleuchtungsvorrichtungen und die in gebirgigen Gegenden errichteten Anlagen noch befonders durch die dann meiftens übliche Anordnung einer mittleren, feltener feitlichen Längshochfahrt und durch die von diefer bedingten wefentlich größeren Scheunenhöhe. Ebenfo befteht ein Unterfchied zwifchen der gewöhnlichen Feldfcheune und derjenigen, in deren fteilem Satteldach, Manfarddach oder höher geführtem, flachem Mittelfchiffdach zum Erfatz der Hochfahrt ein Fuderablader oder -aufzug eingebaut wird.

Die Tiefe darf bis ca. 25m und mehr betragen, weil das Ausdrefchen jederzeit in der Scheune felbft gefchehen kann. Zur Vermehrung der Zugänglichkeit und Nutzbarkeit müffen die gefchloffenen Scheunen von bedeutender Tiefe umwandung. und gewöhnlicher Bauart an allen vier Seiten mit Ein- und Ausfahrtstoren ver-fehen werden, fodaß Quer- und Längsdurchfahrten entftehen. Die am beften als Schiebetore auszuführenden Tore werden an den Langfronten zweckmäßig im zweiten, vierten, fechften ufw. Fache angelegt. An einer oder beiden Langfronten können

i88

flache Satteldächer zweckmäßig einen 3,50 bis 4,oom breiten Überftand erhalten, unter dem nicht nur bei fchlechtem Wetter das Abladen und Drefchen, fondern auch bei plötzlich eintretendem Unwetter das Unterfahren der beladenen Wagen ftattfinden kann; auch können hier Mafchinen und Geräte untergeftellt werden.

Die Umwandung befteht gewöhnlich aus einer wagrechten, feltener aus einer lotrechten Stülpfchalung von rauhen, möglichft aftfreien, bezw. aftfeften, 2,5cm ftarken, 18 bis 20cm breiten und fich 4 bis 5cm breit überdeckenden Brettern, die am beften mit gefchmiedeten Nägeln an den ca. 1,80 bis 2,oom weit voneinander entfernten Stielen und an den Streben angefchlagen und mit erhitztem Karbolineum gründlich angeftrichen werden. Fig. 328 zeigt die wagrechte Stülpfchalung; die Zwifchenräume zwifchen den einzelnen Grundpfeilern werden durch ftarke, an einzugrabenden Pföftchen angenagelte Bohlen abgefchloffen. Die lotrechte Stülpfchalung und die lotrechte glatte Schalung mit Fugendeckleiften find weniger vorteilhaft und auch teurer, erfteres, weil der Sturm den Regen feitlich durch die Schalungsfugen hindurchpeitfcht, während er auf der wagrechten Stülpfchalung gut abläuft, und letzteres, weil nicht nur die lotrechten Schalungen zur Annagelung einer vollftändigen Verriegelung der Stiele bedürfen, die bei der wagrechten Schalung nur 1 oder 2 mal erforderlich ift, fondern weil auch die unteren Enden der lotrechten Bretter infolge eingetretener Fäulnis einzeln abgefchnitten und er-fetzt werden müffen, während bei der wagrechten Schalung nur das eine oder das andere angefaulte Brett mit Leichtigkeit auszuwechfeln ift.

Weit zweckmäßiger als alle Bretterfchalungen ift eine Verkleidung mit den vollkommen wetter-beftändigen, feuerficheren und kaum teureren Zementdielen mit Bandeifen-Einlagen, ebenfo eine Verkleidung mit Siegener verzinkten Pfannenblechen auf einer ca. 60cm weiten Lattung. Am beften, wenn auch teuerften, find zweifellos die J/₄ oder % Stein ftarken Prüßfchen, Förfterichzn und Keßlerlchtn Ziegeleifenwände mit Außenputz.

Feldfcheunen mit vollftändiger Umwandung bedürfen feitlicher Luftzuführung und Firftentlüftung. Erftere wird dadurch hergeftellt, daß man in den Wänden,

Bßaukorten** ^icht un*er dem Dachüberftand, einige fchmale, verzinkte, engmafchige Draht-geflechtftreifen anbringt und die letzteren dadurch, daß man einige 2 bis 3m lange, 0,som breite, hölzerne Dachreiter mit feftftehenden, feitlichen Jaloufiebrettchen zum Schutz gegen das Eindringen von Regen und Schnee oder einige Dunftfauger aus verzinktem Eifenblech ( Wolperüchtr oder/ö/vzfcher Sauger) auf dem Dachfirft auffetzt. Bei Pfannenblechbedachung ift die Entlüftung weniger erforderlich, weil der Getreidefchweiß durch die vielen feinen Blechfugen genügend abziehen kann.

Die Beleuchtung gefchieht bei Scheunen mit Pappdächern am zweckmäßig-ften durch einige Dachlichter aus Rohglas, beffer Drahtglas, das man auf über der Dachfläche hervorftehende und mit der Pappe umkleidete Holzkaften in Kitt und mit allfeitigem, 10cra breitem Überftand auflegt und gegen Abwehen durch Sturmhaken fchützt; bei Pfannenblechdächern verwendet man eingelegte, verzinkte, fchmiedeeiferne Fenfter.

Fig. 328.

$!

Wagrechle Stülpfchalung.

Querfchnitt.

163.

Lüftung

und

189

Die Baukoften der gefchloffenen Feldfcheunen find je nach der heute fehr verfchiedenen Bauart auch verfchieden; im allgemeinen kann man für lcbm umbauten Raumes etwa i,₇₅ bis 2,₅₀ Mark und mehr annehmen.

164.

Binder- ufw.-beifpiele.

Fig. 329 u. 330 zeigen den Binder, bezw. den Querfchnitt und Grundriß einer 15,oom tiefen, 25,oom langen und im Firft 7,50m hohen Feldfcheune mit zwei Durchfahrten und einem an der rechten, unteren Ecke auf halbe Tiefe angeordneten Kartoffelkeller. Die Wände wurden auf Wunfch mit lotrechter Stülp-

Fig. 329.

6zs~

.x

Querfchnitt.

Fig- 330-

S'oo

AP -flfî

5Ç<ro

■*-

S^oo

^r

fûO -U

II

5^00 -

[>l

l'I

É°

Ts

Ta

rf

*<&

⁷.U

Üz

Grundriß.

Gefchloffene Feldfcheune mit zwei Durchfahrten, ca. Vzso w. Gr.

Arch. : Schubert.

fchalung verkleidet und das zweckmäßig und fturmfeft konftruierte Pfettenfparren-dach mit Siegener verzinkten Pfannenblechen eingedeckt. Der nutzbare Raum beträgt ca. 2700cbm; die Baukoften beliefen fich auf rund 7000 Mark.

Fig. 331 u. 332 ftellen die Querfchnitte einer 18,50m tiefen Scheune mit mittlerer Hochfahrt dar und einer 18,oom tiefen Scheune mit feitlicher Hochfahrt, unterer Langtenne mit Balkenlage und mit flachem Satteldach, beide nach Syftem Müller.

Fig- 333 veranfchaulicht den Querfchnitt einer Manfarddach-Hochfahrt-fcheune nach dem Syftem Kayfer. Die 18,00m tiefe, im Firft 12,80m hohe

lgO

maffiver Hochtenne verfehene Scheune zeichnet fich

und mit feitlicher

durch ein fehr flaches, ganz ftützenfreies Manfarddach aus, das ein vollkommenes, unbehindertes Ein-banfen und Ausdrefchen ge-ftattet. Die feitliche Hochtenne

Fig. 331.

ermöglicht bequemeres Ausdrefchen als eine mittlere; auch kann der Raum auf ihr bequem noch durch Luken der Außenwand vollgebanft werden, wodurch die Scheune vollftändig ausgenutzt ift. Die Eindeckung der flachen Dachflächen erfolgt mit doppellagiger Pappe, beffer mit rotem Ruberoid, und diejenige der Manfardflächen mit Dachziegeln. Die Umwandung befteht am beften aus fchwa-chen, eifenarmierten Ziegelwänden. — Die Baukoften betragen ca. 26 Mark für l«m überbauter Grundfläche.

Die Hochfahrtfcheunen find wegen der bedeutenden Erfpar-nis an Arbeitskräften infolge leichteften und bequemften Ein-banfens bis zum Dache, wozu nur 3 Leute erforderlich find, fowie durch das größere Faf-fungsvermögen gegenüber anderen Scheunen infolge Nachbanfens und durch das bequeme Ausdrefchen, das einige Zureicher und das öftere zeitraubende Rücken der Drefchmafchine erfpart, nicht nur ftets für Gebirgsgegenden, fondern auch im allgemeinen für ebenes Gelände empfehlenswert, da die Koften für die auf letzterem erforderlichen Dammfchüt-tungen im Höchftfall nur ca. 900 Mark betragen.

DieGefamthöhe derHoch-fahrtfcheunen, gleichviel ob fie flaches oder fteiles Satteldach oder Manfarddach erhalten, kann 12 bis 14m betragen.

-/IS. so

S' Ol

StO...

Querfchnitt einer Scheune mit mittlerer Hochfahrt.

Fig. 332.

es=3

--- JTc---

0 Tlnnfj

1

. S'C ---------SJo —

UttfareTinrte.

rn

Querfchnitt einer Scheune mit feitlicher Hochfahrt und unterer Langtenne.

Fig. 333-

Wls-

*

-•P"--

jk.

Querfchnitt einer Manfarddach-Hochfahrtfcheune nach Syftem Kayjer (gef. gefch.).

V300 w. Gr.

Zwei Beifpiele praktifcher Abladefcheunen zeigen die folgenden Abbildungen. Fig. 334 veranfchaulicht den Querfchnitt einer fog. „Alfa"-Scheune nach Syftem Müller. Die Scheune ift dreifchiffig, und der «Alfa"-Entlader hängt an einer Laufkatze, die auf den unter dem Dach des 7,oom breiten und 12,oom hohen

Hauptfchiffes angebrachten Schienen läuft. Fig. 335 [teilt den Querfchnitt einer Fuderablader-fcheune mit fteilem Manfarddach nach dem Syftem Kayfer (gef. gefch.) dar. Die 20,oom tiefe, in den Um-faffungen 7,75 m und im Firft 15,25 m hohe Scheune hat eine derart zweckmäßige Konftruktion, daß ohne daran vorzunehmende Änderungen Fuderablader verfchiedener Syfte-me leicht eingebaut werden kön-I nen. Die Scheune befteht aus ■ 3 Banfen, 2 Querdrefchtennen und einer am rechten Giebel angeordneten Einfahrtstenne für die zu entladenden Fuder. Die flachen Dachflächen wurden mit rotem Ruberoid oder ftumpfrot angeftrichenen Pfannenblechen und die [teilen Dachflächen mit Dachziegeln eingedeckt. Durch das Herunterziehen der flachen Dachflächen über die [teilen find durchlaufende Lüftungsöffnungen entftanden, die nicht nur

Hg- 335-

Fig- 334-

ül

il

LI

Querfchnitt einer „Alfa"-Scheune.

I'

------;

2ä,o ;

k-

Querfchnitt einer Fuderablader-Scheune mit fteilem Manfarddach nach Syftem Kßyfer (gef. gefch).

Vsoo w. Gr.

höchft zweckmäßig, fondern auch wirkungsvoll lind. Die Umwandung befteht aus durch Rippen verftärkten, eifenarmierten Patentwänden. Die Baukoften betragen ca. 19,50 Mark für lim überbauter Grundfläche.

Durch das Einbringen der Ernte mittels Abladevorrichtungen werden im allgemeinen nicht nur die gleichen Nutzwirkungen wie bei den Hochfahrtfcheunen erzielt, fondern es wird auch die Raumausnutzung eine vollkommenere, da hier weder Fahrbrücken noch Durchfahrten frei zu bleiben brauchen. Die Baukoften

der Ablade- und Hochfahrtfcheunen find annähernd gleiche; denn das, was bei erfteren der Ablader koftet, das koften bei den letzteren die Fahrbrücken und Rampen.

165.

Zweck

und

Beftandteile.

166.

Lage und Anordnung

der

Tennen.

1Q2

Die Ablader, die fich auch für entfprechend gebaute Hoffcheunen und Stallfutterböden fehr empfehlen, unterfcheiden fich in:

1)    folche, die die Ernte ftückweife heben, indem fie einzelne Ballen mit Greifern, Schlingen oder Harpunen faffen und fie auf den Firftgleifen mittels Laufkatze an Ort und Stelle fchaffen; 1 Fuder läßt fich bei Handbetrieb in etwa J/₂ Stunde, bei Motorenbetrieb in etwa 10 Minuten entladen;

2)    folche, die die Ernte ununterbrochen fördern, die fog. Elevatoren; fie bringen ein Fuder binnen mindeftens 15 Minuten von der Giebel- oder Langfeite des Gebäudes bis dicht unter den Firft, und

3)    folche, die die ganze Wagenladung auf einmal heben und ähnlich wie der erftangeführte Entlader nach der Scheunenlänge transportieren, und zwar mit dem Wagen oder ohne diefen.

Die zuletzt gedachten Ablader find die leiftungsfähigften, befonders die Ablader «Alfa“ und «Total“, die mittels Kraftbetriebes in einer Stunde etwa 12 bis 15 Fuder abladen und transportieren. Die Ablader erfordern gewöhnlich eine am Giebel der Scheune anzuordnende Einfahrtstenne, während die Elevatoren in der Regel in der Mitte einer Scheunenlangfeite eingebaut werden.

8. Kapitel.

Hoffcheunen.

Von Alfred Schubert.

a) Gefamtanlage.

Die Hoffcheunen dienen fowohl zum Aufbewahren des Getreides, als auch zu deffen nach und nach erfolgendem Ausdrufch, der auch in den Scheunen vorgenommen wird, fowie endlich zum Unterbringen des Strohes.

Der Getreide-Aufbewahrungsraum jeder Scheune wird Banfen, Fach oder Taß, der Drefchraum, von dem aus auch das Vollpacken der Banfen gefchieht, Tenne, Diele, Drefch- oder Scheunenflur genannt. Die Tenne war früher beim allgemein üblichen Handdrufch unbedingt nötig, während fie feit Einführung des Drefchmafchinenbetriebes ihre Bedeutung verloren hat und heute mehr als Verbindungsweg dient, der felbft oft mit Getreide vollgebanft oder zu anderen Zwecken benutzt wird.

Die Scheune foll mit ihrer Langfront möglichft nach Norden, auf trockenem, etwas erhöhtem Gelände und derart liegen, daß alle Arbeiten vom Wohnhaufe aus gut überfehen werden können und daß die Zu- und Einfahrt eine möglichft bequeme wird.

Die Lage der Tennen kann eine fehr verfchiedene fein: man unterfcheidet einfache oder doppelte Quertennen, die nach der Tiefe des Gebäudes liegen, Langtennen, die ihrer Länge nach angeordnet find und entweder einfach oder doppelt in der Mitte des Gebäudes oder auf einer oder auf ihren beiden Seiten liegen (einfache und doppelte Mittel- und Seitenlangtennen), ferner letztere in Verbindung mit einer oder mehreren Quertennen und fchließlich die einfachen und doppelten Kreuztennen, d. h. fich unter rechtem Winkel kreuzende Tennen.

Fig- 336 bis 345 zeigen verfchiedene Scheunengrundrißformen, in denen die Banfen mit a und die Tennen mit b bezeichnet find.

Fig. 336: Scheunen mit Quertennen. Solche Scheunen werden 10 bis 16m und bei flachen Dächern fogar bis 21m Und noch tiefer erbaut. Der zwifchen zwei Tennen gelegene Banfen heißt Mittelbanfen und die zwifchen je einer Tenne und der Giebelwand gelegenen Banfen Giebeloder Endbanfen. Mehr als 3 Quertennen und 6 Banfen darf man nicht anlegen, einmal der Feuersgefahr wegen, fürs zweite, weil die Frontmauern auf zu große Länge freiftehen würden. In 4- und 6banfigen Scheunen find die aneinanderftoßenden Banfen durch 1¹/₂ Steine ftarke, 30 cm über das Dach gehende Brandmauern voneinander zu trennen.

Sehr zweckmäßig für das fchnelle Einbanfen und den Mafchinenausdrufch ift die Anordnung von 2 nebeneinander liegenden Tennen (Doppelquertennen), von denen nur die eine vollgebanft wird.

Fig. 337: Scheunen mit doppelter Mittellangtenne werden 24 bis 30m tief angeordnet; die eine der Tennen dient (nach Anfüllen der Banfen) ebenfalls zur Aufnahme von

Fig- 336.

Fig. 337-

Fig. 338.

ii

Fig- 339-

Fig. 340.

Fig. 341-

Fig. 342.

Fig. 343-

Fig. 344-

Fig- 345-

ü»

*

HP

ÉJ

Scheunengrundrißformen.

Getreide, während die andere im unteren Teile als Verbindungsweg leer bleibt. Scheunen mit einfacher oder doppelter Mittellangtenne können bei großer Länge ebenfalls mit 1 oder 2 Quer^-tennen verbunden werden. Mittellangtennen erfordern die Anlage von Dachlichtern.

Fig. 338: Scheunen mit einer Mittellangtenne erhalten 20 bis 22m Tiefe.

Fig. 339: Scheunen mit einer Seitenlangtenne erhalten 14 bis 15m Tiefe und folche mit zwei Seitenlangtennen 24 bis 26m. Die Seitenlangtennen können durch in den Wänden angebrachte Luken von außen her vollgebanft werden; auf die Belaffung eines freien Raumes von 5 m Länge für die erfte Aufteilung der Drefchmafchine ift Rückficht zu nehmen. Zur Beleuchtung der langen Seitentennen müffen in den Langwänden Fenfter oder an Stelle diefer einige Dachlichter angelegt werden.

Fig. 340: Scheunen mit einer oder zwei Seitenlangtennen in Verbindung mit einer oder zwei Quertennen find üblich, wenn die Tennenlänge 50m überfchreitet, und erleichtern ungemein die Einfahrt der Wagen, das Einbanfen und den Mafchinenausdrufch des Getreides.

Fig. 341 bis 345 ftellen Grundrißformen fog. Quadratfcheunen vor.

Fig. 341 enthält, bei ca. 25 m Tiefe, zwei an einer Mitteltenne liegende Banfen; die Übel-ftände der letzteren können durch die Anlage einer einfachen Kreuztenne nach Fig. 342 vermindert

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

13

194

und die Tiefe bis 30 m gefteigert werden. Noch günftiger ift die Anordnung einer Doppelkreuztenne nach Fig. 343 von 30 bis 36“ Tiefe; bei diefer können fämtliche Tennen bis auf eine vollgebanft werden.

Fig- 344 ift eine Quadratfcheune mit zwei Quertennen, die durch eine kurze, aber breite Mittellangtenne miteinander verbunden werden; Tiefe bis ca. 30m.

Fig- 345 zeigt eine Quadratfcheune, bei der der Banfenraum beiderfeits durch je eine Quertenne (bezw. Seitenlangtenne) begrenzt ift, wodurch das Einfahren und Abladen des Getreides fo erleichtert wird, daß die Tiefe bis 34“ betragen darf; eine wefentliche Steigerung diefer Vorteile ift durch die Verbindung der Quertennen mit der punktierten Mittellangtenne zu erreichen.

Im allgemeinen haben die Scheunen mit Quertennen den Vorzug eines kürzeren, der Reinigung und Austrocknung des Getreides mehr förderlichen Luftzuges, einer leichteren Beauffichtigung der Drefcher und einer fetteren Konftruktion.

Scheunen mit Langtennen, befonders mit Seitenlangtennen in Verbindung mit einer oder zwei Quertennen, haben den Vorzug einer leichteren Trennung der Winter-, Sommer- und Brachfrüchte, geftatten das gleichzeitige Ausdrefchen mehrerer Getreidearten, fowie das gleichzeitige Einfahren mehrerer Wagen, fchnelles Einbanfen und das bequeme Aufheben der Drefchmafchine ufw.

Indes find die Vor- und Nachteile der verfchiedenen Tennenlagen für jeden Einzelfall weniger ausfchlaggebend, als die örtlichen Verhältniffe des Bauplatzes, ferner die Stellung der Scheune zu den übrigen Hofgebäuden und zu den vom Felde führenden Wegen ufw.

Die Tiefe der Scheunen richtet fich, wie wir bereits im vorhergehenden Kapitel gefehen haben, nach dem Bauplatz, der Tennenlage und befonders auch nach Art der Dachdeckung. Je flacher die Dächer find, defto größer kann die Scheunentiefe werden. Die Länge der Giebel- oder Endbanfen bei Scheunen mit Quertennen beträgt etwa 9 bis 11m, bei kleinften Scheunen (Bauern- und Förftergehöften) etwa 5 bis 6m.

Die Länge der Mittelbanfen bei Scheunen mit Quertennen beträgt 13 bis 15 m, felbft bis 18 m. Die Breite der Tennen beträgt 3,80 bis 5,oom, im Mittel 4,40m, bei Aufhellung der Drefchmafchine 5,00 bis 6,00 m. Die lichte Höhe der Tenne (bis Tennenbalkenlage) wird bei kleinen Scheunen zu 3,50m, bei mittleren zu 4,oom und bei großen Scheunen zu 4,50ra angenommen. Die Höhe von der Tenne bis zum Dachfirft foll 8,00, höchftens 9,oom nicht überfteigen, um das Einbanfen nicht unnötig zu erfchweren und zu verteuern. Ausgenommen find Abladerfcheunen, die bis zu 16ra, und Hochfahrtfcheunen, die 12 bis 14m Höhe erhalten; letztere find allerdings wegen der vielen Platz beanfpruchenden Rampenanlagen auf Höfen feiten. Flache Dächer mit geringem Höhenunterfchied zwifchen Traufe und Dachfirft find heilen Dächern aus dem Umftande, daß fie fich fah bis zum Firft bequem und leicht vollbanfen laffen und aus konftruktiven und anderen Gründen, ftets vorzuziehen.

Die Berechnung des erforderlichen Scheunenraumes, der höchftens ²/₃ bis ³/₄ einer Durchfchnittsernte aufnehmen foll, kann ftets nur eine annähernde fein Raumbedarfes. und geht von verfchiedenen Annahmen aus.

Nach preußifcher Minifterialverordnung (vom 9. Januar 1871) find zu rechnen auf 100 Garben Wintergetreide (Roggen, Weizen) durchfchnittlich 12,4cbm, auf 100 Garben Sommergetreide (Hafer, Gerfte) durchfchnittlich 10,8cbm und auf eine vierfpännige Fuhre Erbfen oder Wicken 18,5cbm Banfenraum.

60 Garben Wintergetreide (je 10fchwer), erfordert daher 7,4

167.

Abmeffungen.

168.

Berechnung

des

1 Schock, d. h. 1 Schock

cbm

cbm

mithin 1 Schock beider Fruchtarten durchfchnittlich ca.

Das Grundmauerwerk der Scheunen befteht am billigten aus Bruchfteinen, fonft aus Ziegeln oder Beton, fchneidet bei gutem Boden 0,80 bis l,oom tief, alfo froftficher in diefen ein und wird 35 bis 50

cm

Sommergetreide 6,5 7cbra Banfenraum.

Da diefe Raumangaben, befonders für größere Scheunen mit freiem Raum und für Abladerfcheunen recht hohe find, und zudem das Veranfchlagen nach Garben, rückfichtlich der fchwankenden Strohlänge, Stärke der Garben ufw., unficher ift, fo empfiehlt fich mehr die Berechnung nach der Ertragsfähigkeit des Bodens.

Bei mittlerer Güte kann man auf 1 ha = 4 Morgen durchfchnittlich 100cbm (zu 75Gewicht) Weizen, Roggen und Gerfte, 50cbm (zu 90ke) Hafer, 80cbm (zu 50k®) Mengekorn und Erbten, 90cbm (zu 50 ks) Klee und Heu rechnen. Bei weniger ertragfähigem Boden kann man auch für lha Körnerbau 50, bei beftem Boden 70cbm Scheunenraum annehmen.

Die Berechnung nach dem Inhalt der Fuhren oder Fuder ift auch nur eine annähernde, da fie von der Wagenlänge, der Art des Bodens und des Getreides, fowie vom Mähen und Aufladen, bezw. von der mehr oder weniger dichten Lagerung des Getreides auf dem Wagen abhängt. Man kann annehmen, daß ein vierfpänniges Fuder Getreide etwa 18 bis 24cbm, im Mittel 22cbm Scheunenraum einnimmt.

Der Strohertrag für lba kann je nach der Fruchtbarkeit betragen: beim Wintergetreide 2000 bis 5900 ks, beim Sommergetreide 1200 bis 4300 k&.

Nach Ermittelung des für den unterzubringenden Ernteertrag erforderlichen Banfenraumes gibt man von diefem g bis 13 Vomhundert für die Tennen hinzu, berechnet darauf aus den Abmeffungen des in Tiefe, Wand- und Dachhöhe auf-geftellten Scheunenquerprofils feine Gefamtfläche, dividiert alsdann mit diefer in den erforderlichen Rauminhalt und erhält fo die Gefamtlänge der Scheune, die bei Anlage von Quertennen in die nötige Anzahl Banfen einzuteilen ift.

b) Konftruktion und Einrichtung.

hoch über Erdgleiche angelegt, mit einer Rollfchicht aus hartgebrannten Ziegelfteinen in Kalkzementmörtel abgedeckt und zur Abhaltung der auffteigenden Grundfeuchtigkeit mit Afphalt-ifolierpappe belegt.

Die Umfaffungswände können aus Bruchfteinen, Ziegelfteinen, Kalkfand-ziegeln und Kalkfandftampfmaffe, auch aus ausgemauertem oder mit Biber-fchwänzen, Zementfteinen oder Pfannenblechen behängtem Fachwerk und als oder ¹j₂ Stein ftarke Prüßlche, Förfterlche, Keßleriche und ähnliche Wände hergeftellt werden.

Bruchfteinwände find nur in 55 bis 60cm Stärke und bis 4,50m Höhe zu-läffig; zu dichte (hygrofkopifche) Bruchfteine fchwitzen leicht und bewirken das Schimmeln des Getreides; deshalb dürfen Granit, Gneis, Syenit ufw. nicht verwendet werden.

Ziegelfteinwände werden nicht in voller Stärke, fondern aus einem Syftem von Pfeilern und Gurtbogen mit fchwachen Füllwänden hergeftellt. Die an den Auflagerftellen der Binder anzuordnenden Pfeiler erhalten bei etwa 4m Höhe 51X 51cra, bei größeren Höhen, d. h. folchen mit Drempel und bedeutender Raumtiefe, 38 X 77cm Stärke. Die Füll wände der Gurtbogenöffnungen und die Drempelwände werden 25cm ftark und die letzteren an den Binderftellen innen

169.

Wände.

igó

ftarken Pfeilervorlagen verfehen, die gleichzeitig die Dachfuß-

mit 25 X 38

pfette tragen. Anftatt der 1 Stein Itarken Füllwände im Erdgefchoß kann man auch xl₂ Stein ftarke preußifche Kappengewölbe, die zur Fertigkeit in Kalkzementmörtel aufzuführen find, einfpannen. Wände aus Kalkfandziegeln empfehlen fich der Billigkeit wegen.

Wände aus Kalkfandftampfmaffe macht man im Erdgefchoß 55 bis 60 und im Drempel 35 bis 40cm ftark. Sie find befonders billig und gerade für Scheunenwände fehr geeignet, weil ihre wenigen Öffnungen die Stampfarbeit fehr erleichtern.

cm

cm

Ausgemauerte Fachwerkwände macht man bis 4m Höhe aus 15cm ftarkem Kreuzholz, über 4m Höhe aus 18 bis 20cm ftarkem Ganzholz. 4m hohe Stiele werden zweimal, 5m hohe dreimal und 6 bis 7m hohe viermal verriegelt. Fachwerkwände müffen der Länge nach gut verftrebt werden, und an den Bindern, fowie an den Giebelwänden find zu verbolzende Doppelftiele anzuordnen und diefe mit den Sturmftreben durch Zangen feft zu Fig. 346. verbinden, damit das Gebäude nach der Länge und Tiefe unver-fchiebbar gegen Stürme wird. Ausgemauerte Fachwerkwände find in der Herftellung billiger als Bruchftein- und Ziegelwände; indes werden fie fchließlich durch die anhaltenden Unterhaltungskoften und hohen Feuerverficherungsbeträge teurer als letztere.

im

Fachwerk mit Biber-fchwanzbe-kleidung⁸⁸).

Fachwerk mit Biberfchwanz- oder Zementfteinbekleidung ift nicht teurer als das vorhergehende, und das Holzwerk wird mehr gegen Feuer und Witterung gefchützt. Je 2 Steine werden mittels eines durch die Stoßfuge hindurchgehenden, gefchmiedeten, breitköpfigen Nagels an einer 25cra weiten Lattung feftgenagelt, zwifchen den Latten je eine fchwache Rundftange angebracht und die Zwifchenräume mit Strohlehm ausgeftakt (Fig. 3468S).

Hinfichtlich des Behanges mit Pfannenblechen und der Prüß-fchen ufw. Wände gilt das bei den gefchloffenen Feldfcheunen gefagte.

Zum Austrocknen des Getreides find in den Umfaffungs-wänden des Erdgefchoffes und im Drempel gegenüberftehende Luftfchlitze von 14 bis 20

170.

Luftzüge.

cm

Breite und l,oo bis 1,50m Höhe in verfchiedener, gebrochener Form anzulegen. Die letztere ift zur Vermeidung des Eindringens von Regen und Schnee nötig, erfchwert auch die Brandftiftung, wenn die Unterkante der Schlitze mindeftens 2m hoch über Erdgleiche liegt.

Fig-3478S) zeigt einen im Grundriß und Fig. 350S8) einen im Grundriß und in der Anficht dargeftellten Luftzug; der letztere befteht innen aus zwei, außen aus einem Schlitz; beide Luftzüge laffen fich in mindeftens i*/₉ ftarken Ziegelwänden gut ausführen. Die in Fig. 3488S) dargeftellte Form eignet fich für 1 Stein ftarke Erdgefchoßfüll- und Drempelwände und auch ebenfo wie Fig. 34gss) für Bruchfteinwände. Fig. 3518S) zeigt außen nur durch Ausfparung von Ziegelköpfen bewirkte Löcher in regelmäßiger Verteilung, während man innen 3 Schlitze anordnet. Die Luftzüge werden in jedem Binderfeld zu 2 bis 4 Stück angeordnet und beleben auch dadurch die fonft eintönigen Wandflächen.

Um das Eindringen der Vögel und des Ungeziefers zu verhüten, müffen die Luftfchlitze an der Außenfeite mit engmafchigem, verzinktem Drahtgeflecht ver-fchloffen werden.

Fig. 351-

Fig. 350.

JÜ.

pppi

ii)™

mm

In ausgemauerten Fachwerkwänden fpart man zur Lüftung Kreuzlöcher aus, die ebenfalls zu vergittern find. Beffer ift es aber, unter dem Dachüberftand die letzten Ziegelfchichten der Fachwerkwände ftellenweife fehlen zu lalfen und ein Drahtgeflecht anzunageln.

Dunftabzüge im Dachfirft find nur bei ganz dichten Dächern (Papp- und Holzzementdächern, Schieferdach auf Schalung und Pfannendach auf Stülp-fchalung) erforderlich. Sie werden als Dunftfauger aus verzinktem Eifenblech, als hölzerne, mit Pappe umkleidete oder blecherne Zwei- oder Vierrichtungs-fchlote, ferner als kleine Jaloufiedachreiter oder Firftfchlitze ausgeführt.

Der meiftens in der Höhe der Erdgleiche liegende, auch zuweilen zur Raumgewinnung bis lm tief im Erdboden ausgefchachtete Banfenfußboden wird abgeftampft, fauber eingeebnet und zuweilen mit etwas Lehm, feiten mit einem flachfeitigen Ziegelftein- oder Feldfteinpflafter befeftigt.

Der Tennenfußboden wird mindeftens 20 bis 35

171.

nur

Banten- und

Tennen

fußböden

über dem Gelände und in Gebirgsgegenden, zur bequemen Einfahrt und Arbeitserfparung, 4,00 bis 4,50m hoch über der Erdabdachung als fog. Hochtenne, Hochfahrt (feitliche, maffive

oder mittlere, hölzerne) angelegt. Der Tennenfußboden muß eben, hart, feft und undurchläffig fein.

Für Flegeldrufch eignet fich der Lehmeftrich noch immer als

Fig. 347-

Fig. 348.

Fig. 349-

<#L

cm

der befte und billigfte. Man fertigt ihn auf dreierlei Art an:

1) Trockener Lehmeftrich. Man trägt eine 45cm hohe Lage reinen Lehmes auf, gleicht diele wagrecht ab und fchlägt fie mehrere Stunden mit fog. Pritfchbäu-Verfchiedenartige Anordnung von Luftzügen⁸⁸). men feft. Nachdem die Tenne

48 Stunden getrocknet hat, werden alle etwa noch vorhandenen Riffe zugefchlagen und dies fo lange fortgefetzt, als fich infolge des Austrocknens noch Riffe zeigen.

Damit die Oberfläche feft und undurchläffig wird, übergießt man fie mit Ochfenblut oder Teergalle und beftreut fie, fo lange diefe Stoffe noch feucht find, mit Hammerfchlag oder Eifenfeilfpänen und fchlägt die Tenne fo oft, bis fich keine Riffe mehr zeigen.

2)    N aff er Lehmeftrich. Der 30 bis 40cm tief ausgegrabene Erdboden wird mit Kies aufgefüllt und feftgeftampft; darauf bringt man eine 10 bis 15cra dicke Lehm- oder Tonlage, die geftampft, mit Lehmwaffer begoffen und dann mit Schlägeln feft und eben gefchlagen und wie vorhin gehärtet wird.

3)    Lehmfteintenne. Auf einer wie vorhin angelegten Unterlage werden halb trockene, vorher angefeuchtete Lehmfteine, fog. » Lehmpatzen", verlegt; auf diefe kommt eine zweite Lage im Fugenwechfel, die alsdann wie oben gefchlagen und befeftigt wird.

Für Drefchmafchinenbetrieb eignen fich die Lehmtennen nicht; der Fußboden wird in diefem Falle entweder mit Damm- oder Kopffteinen abgepflaftert oder billiger mit Kalkfchlacken- oder Zementbeton befeftigt. Der Kalkfchlacken-beton wird aus 3 Teilen gefiebter, gut ausgebrannter Steinkohlen- oder Koks-afche und -fchlacke und aus 1 Teil gut abgelöfchten Weißkalkes hergeftellt und die

gehörig durchgearbeitete Maffe in 15 bis 20cm ftarker Lage auf einem abgerammten Kies-oder Sandbett aufgetragen, abgeglichen und fo lange gefchlagen, bis fich keine Trockenriffe mehr zeigen. Die befferen, aber teueren Zementbetontennen (1:7) werden in 15cm Stärke mit aufgerauhter Oberfläche her-geftellt.

Um beim Flegeldrufch das Überfpringen der Körner in den Banfen zu vermeiden, muß die Tenne auf beiden Seiten mit 1,25 bis l,5om hohen Trennungs-Baikeniage. fänden eingefaßt werden. Die Wände beftehen aus 10 x 10cm ftarkem Fachwerk, ruhen auf einer kleinen Bruchftein-

172.

Tennenwand

und

Fig. 352.

3,5-4,5

mauer und werden auf der Ten-nenfeite mit 4cm dicken, wagrecht angenagelten Brettern verfchalt ; die erften, 1m breiten Fache an den Toren bleiben, behufs Zugänglichkeit des Banfens, offen.

3,844,0™.

Beim Mafchinendrufch fällt die Bretterverkleidung fort.

.1.....3,8 4 5,0”

cm

wm

Querfchnitt.

Fig- 353-

ft

ft

L—i-

-T

1 US ! I

1.2-

1r.±\

ff*

1:

L.

Grundriß.

Tennenwandkonftruktion und Balkenlage. Vloo W. Gr.

Aus den niedrigen Tennenwänden werden einzelne ftärkere Pfoften (17x17 bis 20x20 ftark) in etwa 3,00 bis 3,50m weiten Abhanden 3,50 bis 4,50m hoch geführt, die nebft Kopfbändern und Unterzügen die Tennenbalken tragen; diefe liegen 1,20 bis l,50m voneinander entfernt und werden mit lofe aufgelegten Rundftangen oder Brettern abgedeckt. In großen, tiefen Scheunen verwendet man anftatt der Unterzugspfoften vorteilhafter und billiger gleich als Stuhlfäulen bis unter die Dach-pfetten durchgehende Baumftämme von ca. 20cm mittlerer Stärke, an denen die Balkenunterzüge, die fie tragenden Klappftiele und die Kopfbänder angebolzt werden; die Baumftämme werden mittels eiferner Dorne auf Haufteinplatten be-feftigt. Einzelne Unterzugspfoften und Baumftämme erhalten bei langen Quertennen und Langtennen nach dem Banfenraum gerichtete, auf kleinen Fundamentpfeilern befeftigte Verfteifungsftreben. Die Unterzugsbalken find mit den Wänden gut zu verankern.

Von der Balkenlage aus gefchieht das Füllen der Banfendachräume; auch wird fie zur Lagerung von Getreide, Stroh oder Brachfrüchten benutzt.

Fig- 352 u. 353 zeigen den Querfchnitt und den Grundriß der Tennenwand-konftruktion nebft Balkenlage.

173.

Tore.

Die Tenneneinfahrtstore müffen zur bequemen Durchfahrt mit hochbeladener Fuhre 3,50 bis 3,70m hoch und 3,80 bis 4,oom breit fein. Die Zufahrt

über dem Gelände gelegenen Tenne gefchieht beim Maffiv-bau über eine in diefer Höhe liegende Steinfchwelle, beim Fachwerkbau über eine verfenkte Eichenholzfchwelle; letztere muß jedoch tiefer als die Wandgrund-fchwelle angeordnet werden (Fig. 354). Vor den Schwellen ift eine gepflafterte

nach der 20 bis 35

cm

Dg. 354-

Rampe nötig. Die Toröffnung wird beim Maffivbau mit einem

Konftruktion der hölzernen Torfchwelle.

Flachbogen, Korbbogen oder mit I-Trägern überdeckt. Beim Fachwerkbau muß der Torfturzriegel durch ein Sprengwerk (Fig. 355) oder durch Streben und Kopfbänder (Fig. 356) entlaftet werden. Die Toröffnungen erhalten einen Verfchluß durch Flügel- oder durch Schiebetore; erftere fchlagen ftets nach außen auf und liegen in einem Anfchlag. Die Torflügel macht man aus 3,5 oder 4,ocm ftarken, rauhen, gefugten und gefpundeten, möglichft fchmalen Brettern mit rückwärts liegenden Quer- und Strebeleiften.

Fig- 355-

Fig. 356-

TZ

ZI

F⁷

=;

Der einfachfte

ZI

Mittels langer, außen gerade über den Querleiften «1 liegender, ftarker Bänder ³ werden die Torflügel auf feft eingemauerte Gabel-³ Stützkloben oder auf Splintes. anker-Stützkloben aufge-, hängt.

=c Verfchluß der Flügeltore ift derjenige mit Tor-fchwengel.

durch Sprengwerk.

Entlaftung des Torfturzriegels

durch Streben und Kopfbänder.

Die Konftruktion der Schiebetore, die fich be-fonders für Fachwerkfcheunen eignen, ift derjenigen der Flügeltore faft völlig gleich. Beide Torflügel find mittels je zweier einfacher, gußeiferner Gleitrollen, beffer „Differenzialrollen" (Fig. 357), die beim Maffivbau auf einer ftarken Flach-

Fig. 357-

eifenfchiene und beim Fachwerkbau auf der mit kleinem Winkeleifen befchlagenen Kante eines angebolzten Rahmholzes laufen (Fig. 358 u. 35g), fehr leicht ver-fchiebbar. Die untere Führung der Torflügel kann in =* einem Schwellfalz oder in einem »->-Eifen gefchehen. Da fich diefe Konftruktionsteile aber leicht mit Schmutz ver-ftopfen, fo ift es zweckmäßiger, vor dem Tore zwei gleichzeitig als Radabweifer dienende, eichene Klemm-pfoften fchräg und feft in die Erde einzugraben. Der Verfchluß der Schiebetore erfolgt durch einen Feftftell-riegel, durch Überfall, Krampe und Vorhängefchloß.

174.

Dächer.

Differenzialgleitrolle.

Rohr-, Stroh- und Schindeldächer find für Ge-höftfcheunen gefetzlich verboten.

Die an und für fich zu hohen und deshalb unpraktifchen, niemals hinlänglich dichten Ziegeldächer haben noch den weiteren Übelftand, daß fie nach innen feuchte Niederfchläge abgeben, die das Getreide verderben. Dies kann bei Dachpfannen durch das Anbringen einer Stülpfchalung vermieden werden,

175-

Dach verband.

auf der dann Strecklatten und erft auf diefen die Dachlatten genagelt werden, bei Biberfchwänzen und Falzziegeln durch Einlegen von Pappftreifen (anftatt der Holzfpließe bei erfteren). Von den Ziegeldächern ift allein nur das Falzziegeldach zu empfehlen, da es infolge feiner größeren Dichtigkeit eine Dachneigung bis zu ¹/₅ der Scheunentiefe zuläßt; der alsdann erforderliche Drempel erhält etwa 2m Höhe. Das Schieferdach auf Schalung eingedeckt ift allerdings gut, aber meift zu teuer; Schieferdächer müffen mindeftens ³/₄ der Tiefe zur Höhe und dann einen etwa 1,25m hohen Drempel erhalten.

Von den flachen Dächern, die aus wirtfchaftlichen und konftruktiven Gründen den fteilen ftets vorzuziehen

find, ift das Holzzementdach das befte, da es bei guter Ausführung recht dauerhaft ift und keine Unterhaltung erfordert; jedoch ift es infolge der durch fein Gewicht bedingten ftarken Holzkonftruktion für die meiften Fälle leider zu teuer. Holzzementdächer erfordern bei ¹/₂₀ bis Vso der Tiefe zur Höhe einen etwa 4,25m hohen Drempel.

Das gebräuchlichfte und billigfte Scheunendach ift das Pappdach; jedoch erfordert es fachgemäße Unterhaltung. Pappdächer erhalten a/₁₀ bis ¹/lb der Tiefe zur Höhe und einen etwa 3,50m hohen Drempel. Die Eindeckung erfolgt als doppellagiges, beffer dreilagiges Afphaltpapp-Klebedach oder als folches mit heiß aufgewalztem Perlquarzkies (Pappkiefoldach) und bei fteilen Dächern mit Pixpappe, Ruberoidpappe u. ä., die nicht abtropfen.

Hg. 358.

Schiebetorkonftruktion beim Maffivbau.

Fig- 359-

Nicht teurer als die Pappdächer, einfchl. Schalung, und weit dauerhafter, feuerficherer und ohne jegliche Unterhaltungskoften ift die Bedachung mit den 75x200 großen, fich gegenfeitig überfalzenden Siegener verzinkten Pfannenblechen (Siegener Verzinkerei Geisweid, Kreis Siegen) auf etwa 60cm weiter Lattung oder, beffer, unmittelbar auf gleich weit liegenden fchwachen Pfetten-fparren; die Höhe der Pfannenblechdächer darf bis zu a/i₂ der Tiefe betragen.

Die Konftruktion der Binder foll möglichft wenig Holz erfordern, alfo einfach und billig (viel ganzes und halbes Rundholz) und dennoch dauerhaft und fturmficher fein und dem Einbanfen ein möglichft freies Profil gewähren. Bei Scheunen mit Quertennen ordnet man in der Mitte jedes Giebelbanfens einen, über jedem Mittelbanfen zwei bis drei Binder und über jeder Seite der Tenne einen Binder an. Bei Scheunen mit Langtennen werden die Binder in 4,50 bis 5,00m, bei Papp- und Pfannenblechdächern fogar in 5,00 bis 6,00 m Abftand voneinander aufgeftellt.

Die Binderkonftruktion muß fo befchaffen fein, daß keine langen, frei fchwebenden Hölzer, alfo Balken, ebenfo tief liegende Zangen den Banfenraum durchfchneiden, da diefe das Einbanfen hindern und an ihnen das Getreide hängen bleibt, wodurch die Hölzer durchgebogen werden.

Die Dachpfetten (Rahme) und Tragfparren der Pfettenfparrendächer find

cm

€>

//''xN

Schiebetorkonftruktion beim Fachwerkbau.

deshalb nur von fchrägen, mit den Umfaffungen durch Zangen gut verbundenen Stielen (Sprengböcken) allein oder von folchen in Verbindung mit Hängewerken

Fig. 360.

ir

Vs

\S'

ft

H=B

Q^erfchnitt.

Fig. 361.

Mto

Hl

Tu

- -I

//J-

/

LU

Ül

L.

---

[#i

_ ty

't-ï

k—

o[E)o

ogo

o®o

c®°

Grundriß.

1:250

15«

1 2 3 4 .S 6 7 8 S 10 11 12 13 14-

I ' I ■ I-H-—I ' I ■ I ■ I ¹ I ¹ I ¹ 1 ¹ I ' I ¹ I ■ 1

Scheune mit Quertenne und vorgebautem Karrenfchuppen.

Arch. : Schubert.

zu unterftützen. Die erfteren haben dann die Mittelpfetten, das letztere die Firft-pfette zu tragen, wodurch der Dachfchub, ohne eine Berührung mit den Um-faffüngswänden, möglichft auf den Erdboden übertragen wird.

Kommt es auf ganz freie Banfenräume weniger an, fo können die Pfetten oder Tragfparren durch eine von der Gebäudetiefe abhängende Anzahl lotrechter

Fig. 362.

.3,51

wĄ

■Fl

U'ä.....—

Sr

Querfchnitt.

Fig. 363-

"CS6

r::~

cr~

1 p=-3ps=rrrrr;~if Sp-------

.0

U-

T!

14,70

25,54.

il

-rr

C“

1    rr-4.—rj:

.4,8 El........*......3,70.

.4,85.........A........4,85.

czzzl

9,70.

T*

J. ...5,50

14,55

46,50

Grundriß.

1:300

■«

s-

Scheune mit 3 Banfen und 2 Quertennen.

Arch. : Schubert.

Pfoften, Baumftämme (ftehende Stühle) oder durch folche in Verbindung mit kleinen Hängewerken getragen werden. Die Konftruktion der Dachbinder muß tunlichft auch fo befchaffen fein, daß fie fich auf dem Erdboden zufammen-fetzen und verbolzen und mittels Winden oder Hebewerke aufftellen laffen.

c) Beifpiele.

Fig. 360 bis 384 geben eine Zufammenftellung mehrerer, größtenteils ausgeführter und bewährter Scheunenkonftruktionen.

Fig. 360 u. 361 zeigen den Querfchnitt und Grundriß einer zweibanfigen Scheune mit einer Quertenne von 24,oom Länge und 18,50m Tiefe mit vorgebautem Karrenfchuppen von 5,oom Tiefe, einfchl. Dachausladung.

Die Banfen find 8,87“ breit, bezw. lang; die Tenne ift 5,50“ breit und über dem vorderen Tor mit einem Giebelaufbau verteilen. Die Höhe der Ziegelfteinwände beträgt 6,00 “, diejenige

Fig. 364-

Beifpiel

I.

.24.50

|0.4.:s

!

jr

!..

"A"'

m*.

WB

it

TT

DP Dp

Pg I pai

DQ) CqN

Fig- 365-

(Da pa

!

rt'r

<...........i-j........^11,00...........

Ipp Dp

□P DO)

(Da (Da

OS'8 ■

1: 300

■»

Sä-

s-

-ü

Fig. 362 u. 363 find der Querfchnitt und der Grundriß einer dreibanfigen Scheune mit zwei Quertennen.

Die linke Giebelfront des Gebäudes verläuft von der Vorder- nach der Hinterfront in fchiefer

Querfchnitte von Scheunen mit Quertennen.

bis zum Firft des mit Falzziegeln eingedeckten, mit kleinen Krüppelwalmen verfehenen Daches 9,50m und die Höhe bis Oberkante Bundzange 8,oom. Die vordere Dachfläche bildet in ihrer Verlängerung gleichzeitig das Schuppendach, das jedoch vor dem Tor zur bequemen Einfahrt fortgeblieben ift. Die Binderkonftruktion, zu deren tragenden Teilen in der Scheune Rundholz verwendet wurde, ift bequem und holzerfparend. Die Scheune hat ca. 3240 cbm Gefamtraum-inhalt, und die Baukoften beliefen fich, einfchl. derjenigen des Karrenfchuppens, auf rund 9600 Mark.

Richtung; die Länge beträgt an der Vorderfront 46,50“, an der Hinterfront 40,50“, und die Tiefe hat das bedeutende Maß von 25,54“. Die beiden Giebelbanfen find 9,70“, der Mittelbanfen ift

177.

Beifpiel

178.

Beifpiel

14,55m lang, und die Tennen haben, zur Aufteilung der Drefchmafchine, eine Breite von 5,50m erhalten. Die aus Pfeilern, Gurtbogen und Füllwänden beftehenden und aus Ziegelfteinen her-geftellten Umfaffungswände find nebft dem Drempel 6,71m hoch, und der Firft des mit großen Siegener verzinkten Pfannenblechen eingedeckten flachen Daches liegt 8,90 m hoch über Erdgleiche. Das Dach hat auf beiden Langfronten einen 3,50 m breiten Überftand erhalten, der nicht allein den Erntewagen eine trockene Unterfahrt gewährt, fondera auch von hier aus das leichte und fchnelle Vollpacken der äußeren Teile der Banfenräume geftattet, die in beiden Frontmauern

Fig. 366.

Fig. 367.

*iAx

ijo

W-

«hü

mmm

ii

Querfchnitte.

Fig. 368

l-ir

nr

-j.

Alte Scheune

«-

Ventil

g:p=p)

ffl

13,88

U o j) ji e 1

(lu er-T e ni t

Bai

::

-r.

Grundriß.

1:300

1. f. t . ; 1 f. r. r. r. r 1 r. t .’f. r, ?, r

Scheune mit 2 Banfen und Doppelquertenne.

Arch.: Schubert.

mit Luken verfehen find. Des weiteren dienen die Räume unter den Dachüberftänden zur Lagerung von Grünfutter ufw. und zum Unterteilen von Karren und Geräten. Die Kontraktion der 4,85 m weit voneinander entfernten Binder ift eine wirtfchaftlich recht bequeme, dabei fturmfichere und möglichft holzerfparende. Die Scheune hat ca. 8000 cbm Gefamtinhalt, und die Baukoften haben nur rund 17000 Mark betragen, wobei bemerkt fei, daß der Bauherr einige Bauftoffe felbft lieferte, bezw. ankaufte.

Fig. 364 veranfchaulicht den Querfchnitt einer 24,50m im Lichten tiefen Scheune mit Quertennen.

Die 8,00 m hohen Umfaffungswände beftehen aus Ziegelfteinen, und das in 10,som Höhe über dem 1,30 m tief in das Gelände einfehneidenden Banfenfußboden liegende flache Dach ift mit doppellagiger Afphaltpappe eingedeckt: An der rechten Langfront befindet fich ein 4,25m weit ausladendes Pultdach zur Unterfahrt der Erntewagen. Die Binderkonftruktion gewährt ein recht bequemes Einbanfen, ift fturmficher und möglichft holzerfparend.

Fig- 365 ift der Querfchnitt einer im Lichten 24,98m tiefen Scheune mit Quertennen.

Fig. 36g.

Beifpiel

IV.

Querfchnitt. - r₂5o w- Gr-

Fig. 370.

13°

.....J

-i

ppaiseJi.lTeiuit.:

Bansen.

Bansen.

Tenn

e.|

Bansen©

01

fii

il

fPilÜUl,:.....„

Mimm¹.....⁵

n.:. a;: e

n Hit iiHl

ÜgL

!*.....SFü"

.7. CD.

Die aus Ziegelfteinmauerwerk begehenden, 8,50 m hohen Umfaffungswände zeigen eine verhältnismäßig große Anzahl von Luftzügen in eigenartiger Anlage. Das flache Dach ift das doppellagige Pappdach; der Firft liegt etwa 10m über Erdgleiche; der Banfenfußboden fchneidet 1,30 m tief in das Erdreich ein. Die Konftruktion des Dachbinders ift recht zweckmäßig und holz-erfparend.

Grundriß. — ca. */₅₀₀ w. Gr.

Scheune mit 4 Banfen, 3 Quertennen und 1 Seitenlangtenne.

Fig. 366 bis 368 zeigen die Querfchnitte und den Grundriß einer 30,oom langen und 13,88m tiefen Scheune mit zwei Giebelbanfen und Doppelquertenne.

Die beiden Banfen find 10,00 m lang, und jede der zwei Tennen ift 4,46 m breit. Die rechtsliegende Quertenne ift ohne Balkenlage und wird ganz vollgebanft, während die links liegende im unteren, leer bleibenden Teile als Durchfahrt nach dem Felde dient. Die Umfaffungs- und Drempelwände beftehen aus Ziegelmauerwerk und find in der Höhe des Erdgefchoffes aus Pfeilern, Gurtbogen und Füllwänden hergeftellt. Das flache Dach ift doppellagig mit Pappe eingedeckt,

180.

Beifpiel

181.

Beifpiel

VI.

182.

Beifpiel

VII.

183.

Beifpiel

VIII.

184.

Beifpiel

20Ó

feine Binderkonftruktion zeigt eine möglichft einfache und wirtfchaftlich bequeme Anordnung. Der Gefamtinhalt der Scheune beträgt ca. 3040 cbm; Und die Baukoften beliefen fich auf nur rund 8500 Mark.

Fig. 369 u. 370 ftellen den Querfchnitt und den Grundriß einer großen Scheune mit vier Banfen, drei Quertennen und einer Seitenlangtenne dar.

Das Gebäude ift über der Plinte gemeffen 49,00“ lang, 27,00“ tief, in den Va Stein ftark ausgemauerten Fachwerkwänden 7,oo“ hoch und mit doppeltem Pappdach eingedeckt. Sämtliche Banfen und Quertennen, mit Ausnahme der Langtenne, die bis zur Balkenlage leer bleibt, werden vollgebanft, und zwar derart, daß zuerft die beiden Giebelbanfen von den beiden feitlichen Quertennen und dann die beiden Mittelbanfen von den 3 Quertennen aus vollgebanft werden. Zuletzt erfolgt das Füllen der 3 Quertennen. Die Konftruktion des Dachbinders ift durchaus zweckmäßig und fturmficher; der Faffungsraum der Scheune beläuft fich auf rund 11 200 cbm₍ und die Baukoften heilten fich auf rund 20000 Mark.

Fig. 371 veranfchaulicht den Querfchnitt einer Scheune mit einer Seitenlangtenne, aus verfchaltem Fachwerk unter doppellagigem Pappdach.

Die lichte Tiefe der Scheune beträgt 16,50 “, wovon 4,50“ auf die Tennenbreite entfallen. Die Schalwände haben 6,50“ Höhe, und der Dachfirft liegt nur 7,50“ hoch über Erdgleiche; der Banfenfußboden fchneidet 1,00“ tief in das Erdreich ein. Das Dach ift als Pfettenfparrendach angeordnet und zeigt eine recht praktifche Konftruktion.

Querfchnitt.

Fig. 371.

OS 8

15,50

"LT

TM

Vaoo w. Gr.

.....4, 5Ó

m

nmm

Scheune mit einer Seitenlangtenne.

Fig. 372 u. 373 zeigen den Querfchnitt und Grundriß einer Scheune mit feitlicher, maffiver Hochtenne (Hochfahrt) und zwei Quertennen.

Die Anlage der wefentlich Kraft und Zeit erfparenden feitlichen und mittleren Hochtennen kommt bei Hoffcheunen im Flachlande, infolge des durch die meiftens gefchloffene, bezw. zufammengedrängte Bauart der Hofanlagen entgehenden Platzmangels für die Auffahrtsrampen und Zufahrten, fehr feiten vor, während fie in gebirgigen Gegenden häufig zu finden ift.

Die vorftehende Scheune ift 29,98“ lang, 16,44“ tief und befitzt an ihrer, in das etwa 3,50“ hohe Gelände einfehneidenden Hinterfront eine 5,oo“ breite, durch eine Futtermauer begrenzte Hochtenne, mit Einfahrt an der linken und Abfahrt an der rechten Seitenfront über einen hinter der Scheune befindlichen Weg. Die Scheune befteht aus 6 Gefachen, bezw. aus zwei je 5,15“ breiten Giebelbanfen, zwei je 4,50“ breiten Quertennen ohne Balkenlagen und aus einem 10,30“ breiten Mittelbanfen ; die Höhe bis zum Firft beträgt 10,84“. Das gefamte Mauerwerk befteht aus Ziegelfteinen, mit Ausnahme der vorderen in ausgemauertem Fachwerk hergeftellten Drempelwand; das Dach wurde mit Falzziegeln gedeckt; die ganze Holzkonftruktion ift möglichft einfach, holzerfparend und wirtfchaftlich bequem. Der ausnutzbare Rauminhalt beträgt ca. 3900 cbm und die Baukoften beliefen fich auf rund 11 000 Mark.

Fig. 374 u. 375 find der Querfchnitt und der Grundriß einer Scheune mit zwei Seitenlangtennen in Verbindung mit zwei Quertennen.

Die Gefamtlänge der Scheune beträgt 50,74“ und die Tiefe 24,54“; die Giebelbanfen find je 12,30“ und der Mittelbanfen 16,40“ lang. Die Banfen haben 14,60“ Tiefe und beide Langtennen je 4,20“ und die Quertennen je 4,io“ Breite. Die Höhe der Umfaffungswände beträgt, von

Oberkante Plinte gerechnet, 8,25m; hiervon kommen 4,oom auf das Erdgefchoß und 4,25m auf den Drempel. Die Umfaffungs- und Drempelwände beftehen aus Ziegelmauerwerk, und erftere wurden

Fig. 372.

Zufahrtsweg

JO+

*zo

Sk § •V

5,20 -Ą

5.15

s.

0]

THrimnr

Im

Ouerfchnitt.

Fig. 373-

4.50 25 -j t-51    5,15

3 SO

-jt- 5.15 Hochtenne

4.50

5.15

vä

cO

5 -SB-H

38

‘51

29.60

38 51

29.98

Grundriß.

1:300

* ,s~

Scheune mit feitlicher, maffiver Hochtenne und 2 Quertennen.

Arch. : Schubert.

aus ftarken Pfeilern mit Gurtbogen und Füllwänden gebildet. Das Dach ift ein Holzzementdach; die Konftruktion der Dachbinder ift möglichft einfach und derart, daß kein Holzteil beim Ein-banf.en unbequem wird. Der Inhalt der Scheune beträgt ca. 10 000 cbm, und die Baukoften beliefen fich auf rund 25 000 Mark.

49, SO

1Dm

185.

Beifpiel

X.

Fig- 376 u. 377⁸⁹) ftellen den Querfchnitt und Grundriß einer Scheune mit eine Mittellangtenne oder Durchfahrt und zwei Quertennen mit Balkenlagen dar.

Die Scheune ift 31,50 m lang und 19,00 m tief; die Wandhöhe über Plinte beträgt 7,oom und die Gefamthöhe über Plinte 9,oom. Die Giebelbanfen find 5,25m, der Mittelbanfen 10,5om, die

Fig. 374-

.....4,25

..4,2«

14, 6«

.4,20.

^TTïïfjTfTrrK

Wm

Querfchnitt.

Fig- 375-

Stiten-Iingtenne

fr

Bais bi

3 a. ii s « n

L*

Soitei-lLftjtenne

Grundriß.

1:300

1,7 ,f    f, f ,r.Y,-HMhHh

Scheune mit 2 Seitenlangtennen und 2 Quertennen.

Arch. : Schubert.

Quertenne und die Langtenne je 5,00m breit. Infolge des von der linken nach der rechten Seitenfront ftark abfallenden Hofgeländes wurde die Langtenne zwecks bequemer Durchfahrt wagrecht geftaltet, desgleichen die Quertennen. Wegen der befchränkten Hoffläche mußte ein Teil der

s») Vergl. Fußnote 13

2og

Anfahrtrampen in die Scheune verlegt werden und die hinteren Quertennentore fortfallen. Der rechtsfeitige Eckbanfen an der Vorderfront wurde umwandet und mit Balkenlage verfehen und dient als Häckfelkammer. Die durch das Dach nicht belafteten Ziegelwände wurden nur 1 Stein ftark mit inneren Pfeilervorlagen ausgeführt und, damit fie dem Winddruck den erforderlichen Widerftand entgegenfetzen, mit den Wandbinderftielen verankert. Das mit Siegener verzinkten

Fig. 376.

3.1

NI

1—-0—,-3_1S

f4r

i'

I-

Querfchnitt. - V200 w- Gr.

Fig- 377-

S*s-

St>st

fis-

i

i

:

!:!!

w

f

f

E

•>>

rin

<!

•Vi

— G/s-.

!:

iEL

I® I

jê.

c:

Grundriß.

Scheune mit 1 Mittellangtenne und 2 Quertennen sy). Arch. : Schubert.

Pfannenblechen eingedeckte Pfettenfparrendach ift einfach, praktifch und unter Gewährung eines möglichft freien Raumes konftruiert. Der ausnutzbare Rauminhalt beträgt ca. 4700cbm₍ und die Baukoften ftellten fich auf rund 14000 Mark.

Fig. 378 u. 37g⁸⁹) veranfchaulichen den Querfchnitt und den Grundriß einer Scheune mit mittlerer Hochtenne oder hölzerner Fahrbrücke und mit zwei Quertennen oder Durchfahrten.

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

1S6.

Beifpiel

Die Scheune ift 31,02 m lang, 21,02 m tief, in den Wänden 7,70 m und im Firft 10,50« hoch und wurde dicht am Wirtfchaftshofe, in einer an die Zufahrtsftraße angrenzenden Lehmgrube, errichtet. Die Ein- und Ausfahrten wurden durch äußere, kurze Holzbrücken vermittelt, die hier als unwefentlich fortblieben. Die Wände wurden wegen der fortfallenden Dachbelattung in derfelben

Fig. 378.

r-«->

Ns

r%r»

Z/*>

(5,oo

<rv*--*|

-,.2.

■J&

Querfchnitt.

Fig- 379-

"il ...

ÏO

■fo

JOoo

£v.

j ii ii y/; iiii ^ ^

iliil /Æ llll lilii    T⁷^., lit_^

Bg|jj|l \inut '-^£3;' xJlx^

V.

^ ii il Æ    ai iiii \/il,jj ^

»Il    A >HxVllii:^ 1111 /Æ !ff *7

: XJitx    Xëm=^ XJ 11/? W/ \\»1 '

f — - pfT ‘ ‘ * j f—— f— f

JSeV

Grundriß.

Scheune mit mittlerer Hochtenne und 2 QuertennenS9).

ca. 7*30 W. Gr.

Arch. : Schubert.

Weife wie vorhin ausgeführt, desgleichen das Pfettenfparrendach, das auch mit Siegener Pfannenblechen eingedeckt wurde. Die Hochfahrtbrücke ist fo konftruiert, daß alle Seiten-fchwankungen und Verfchiebungen ausgefchloffen find und ein bequemes Befahren ermöglicht wird. Der Rauminhalt beträgt rund 5600 cbm; und die Baukoften ftellten fich einfchließlich der beiden Zufahrtbrücken auf rund 17 000 Mark.

An die Stelle der wenigftens im Flachlande auf Wirtfchaftshöfen feiten möglichen Scheunen mit mittlerer oder feitlicher Hochfahrt treten zurzeit die ebenfo praktifchen Hoffcheunen mit Fuderabladervorrichtungen, die fich bezüglich der Bauart von denjenigen der gefchloffenen Feldfcheunen kaum unterfcheiden (fiehe Fig. 334 u. 335).

Fig. 380 u. 381 zeigen den Querfchnitt und den Grundriß einer maffiven Scheune von 48,35m Länge und 28,iom Tiefe.

Sie befitzt eine Doppelmitlellangtenne, bezw. doppelte Längsdurchfahrt und 2 Quertennen. Die Umfaffungswände find in Ziegelfteinmauerwerk angenommen und 7,50m hoch; das als Pfetten-fparrendach konftruierte Dach ift mit doppellagiger Afphaltpappe eingedeckt. Der Scheuneninhalt beläuft fich auf rund ll^OOcbm, und die Baukoften ftellten fich auf rund 27000 Mark.

187.

Beifpiel

XII.

Querfchnitt.

Fig. 380.

ca. 7400 w. Or.

Grundriß.

Fig. 381.

ca. Väoo w. Gr.

Scheune mit doppelter Längsdurchfahrt und 2 Quertennen.

Fig. 382 bis 384 geben Quer- und Längenfchnitt und den Grundriß einer Quadratfcheune aus verfchaltem Fachwerk mit einer mittleren Langtenne wieder, die als Drefchtenne dient; an der linken Trauffeite ift parallel eine Quertenne angeordnet, die um 3m Tiefe über die Scheunenhinterfront hinaus verlängert ift und als Einfahrtstenne und Strohbanfen dient.

Diefe örtlichen Verhältniffen entfprungene Qrundrißanordnung hat fich im Betrieb vollkommen bewährt. Die Drefchtenne dient zum Aufftellen der Drefchmafchine und ift 5,00 m breit; die beiden Banfen find 9,10 m tief und 20,20 m lang. Der Strohbanfen ift 6,50“ breit und geftattet infolge diefes Maßes und der abgeftumpften Ecke der Tennenwände das Einfahren auf die Drefchtenne. Die Umfaffungswände find, von Oberkante der 40 cm hohen Plinte an gerechnet, 6,00m hoch; das Dach ift 2,:om hoch; der Firft liegt mithin 9,10m über Erdgleiche. Die Wände find hier ausnahmsweife mit wagrechter Stülpfchalung verkleidet, die zur Sicherung gegen Feuer und Witterung mit Afbeftfarbe angeftrichen wurde. Das flache Dach wurde mit waffer-dichter und feuerficher imprägnierter Dachleinwand auf Schalung und Dreikantleiften eingedeckt. Die Dachkonftruktion ift für die Raumausnutzung zweckmäßig und möglichft holzerfparend angeordnet. Der .Gefamtinhalt der Scheune beträgt rund 5200 cbin und die Baukoften ftellten fich auf rund 10000 Mark.

188.

Beifpiel

XIII.

T'

ir

«il

fi n fi- n

Fig. 382.

JL

TU

JT;

L-.j

Querfchnitt.

Fig- 383-

.25.35

Längenfchnitt. — ca. V250 w. Gr.

Fig. 384.

1 !!. PP

J il :

i!

!!

:zL-:

sm

■aj-H—z--------{

F I! -

---S---------

SI! IIUIU

® lilillll

TTifTTT|

•MlMMl II I Il ITiMÎ I I

rr

II

»--------É-

a. n I ! s e i

Ji-

41

II

fj

II

•s

I!

À::

■■

27, 00

Grundriß. - ca. ¹I₃₀₀ w. Gr. Quadratfcheune aus verfchaltem Fachwerk.

Arch. : Schubert.

Literatur

über „Offene und gefchloffene Feldfcheunen und Hoffcheunen". a) Anlage und Einrichtung.

Landwirthfchaftliche Gebäude. Die Korndiemen, das Diemenhaus und die Scheune. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1862, S. 105.

Koppen. Fruchtfchuppen als Erfatz von Scheuerraum und Feimen. FIaarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1872, S. 161.

Ueber den Bau von Getreide-Scheunen. Baugwks.-Ztg. 1872, S. 51, 60, 262, 272, 282.

Hacker. Ueber runde Scheunen. Zeitfchr. d. Arch.- u. Ing.-Ver. zu Hannover 1888, S. 134. Engel, F. Getreidefchuppen. Baugwks.-Ztg. 1888, S. 20.

Vorfchläge für Anlagen von Scheunen. Baugwks.-Ztg. 1890, S. 819.

Feldfcheunen. Baugwks.-Ztg. 1890, S. 1130.

Hildebrandt, A. Die Radiusfcheune. Baugwks.-Ztg. 1896, S. 31.

Schubert, A. Diemenfchuppen und Feldfcheunen etc. Leipzig 1900.

Vergleichung zweier Scheunenbinder von 19 m Weite. Baugwks.-Ztg. igo6, S. 753.

Preuss, A. Werden Scheunen in neuefter Zeit wirklich zweckmäßig gebaut? Baugwks.-Ztg. 1909, S. 1035.

Feldmann, H. Die Gebäude zur Aufbewahrung von Halmfrüchten, Wagen und Ackergerät. Leipzig 1911.

Scheunenbauten (Syftem Priiß). Baugwks.-Ztg. 1912, S. 21.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Linke. Kornfcheuer zu Eldena. Zeitfchr. f. Bauw. 1852, S. 163.

Roeder. Scheune auf dem Rittergute Stechau bei Herzberg an der Schwarzen Elfter. Zeitfchr. f. Bauw. 1854, S. 351.

Hoffmann, E. H. Scheune in Kniewenzamoften. Zeitfchr. f. Bauw. 1858, S. 454.

Krahmer. Quadratifche Scheune zu Groß-Lindar im Danziger Werder. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1869, S. 313.

Die Scheune auf Harzhof bei Eckernförde. Baugwks.-Ztg. 1872, S. 13.

Die Riefenfcheune auf Nöer bei Eckernförde. Baugwks.-Ztg. 1874, S. 566.

Engel. Scheune in Wanzleben für Dampfmafchinendrufch. Baugwks.-Ztg. 1876, S. 374.

The great barn at Harmondsworth. Building news, Bd. 33, S. 304.

Getreidefchuppen in Luttringhaufen bei Münden. Baugwks.-Ztg. 1880, S. 580.

Hotop, E. Scheune für 650 vierfpännige Erntefuhren. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1881, S. 92.

Eine Feldfcheune. Baugwks.-Ztg. 1883, S. 173.

Engel. Offene Feldfcheune mit freiliegender Bedachung aus bombirtem Wellblech. Baugwks.-Ztg. 1884, S. 42.

Engel. Eine prämiirte Feldfcheune. Baugwks.-Ztg. 1884, S. 163.

Engel. Scheune auf Jefow. Baugwks.-Ztg. 1885, S. 433.

Eine Scheune mit Dachbindern aus Eifen. Baugwks.-Ztg. 1885, S. 913.

Scheune für den Gutsbefitzer Herrn Fr. Martens in Neu-Tuchel. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw.

1885,    S. 49.

Plan einer Scheune. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1885, S. 129.

Scheune zu Oesdorf bei Pyrmont. Baugwks.-Ztg. 1886, S. 638.

Engel, Fr. Strohfcheune auf Wahrftorf in Mecklenburg. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw.

1886,    S. 89.

Diemenfchuppen in Cunrau. Baugwks.-Ztg. 1887, S. 186.

Scheune in Selchow bei Berlin. Baugwks.-Ztg. 1887, S. 534.

Engel, F. Getreidefpeicher und Remifen für Ackergeräte ufw. in Neudeck, O./Schl. Baugwks.-Ztg. 1888, S. 572.

Engel, F. Die Scheune auf dem Rittergute Klein-Spiegel in Pommern. Baugwks.-Ztg. 1888, S. 707. Engel, F. Scheune auf Dominium Arklitten. Haarmann’s Zeitfchr. f. Bauhdw. 1888, S. 89. Engel, F. Die Scheune in Teilungen. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1888, S. 186. Getreidefchuppen auf Rittergut Schmerbach bei Meiningen. Deutfche Bauz. 1889, S. 417.

Engel, F. Feldfcheune auf dem Rittergute Adelsborn. Baugwks.-Ztg. 1889, S. 50.

Engel, F. Getreidefcheune mit Kreuztennen. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1890, S. 121.

214

Preisgekrönte Entwürfe zu Hoffcheunen. Deutfche Landwirthfchafts-Gçfellfchaft. Berlin 1892. Doppelfcheune auf Gut Kraftshagen. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1892, S. 45.

Schubert, A. Maffive Hoffcheune mit Doppelquertenne. Baugwks.-Ztg. 1894, S. 764.

Wilcke. Quadratifche Scheune auf dem Königl. Prinzl. Gute Skietz. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1895, S. 145.

Schubert, A. Preisgekrönter Entwurf zu einem Diemenfchuppen. 1897.

Scheune des Ritterguts Koslitz bei Großenhain. Baugwks.-Ztg. 1897, S. 494.

Loebell. Scheune mit Langtenne. Centralbl. d. Bauverw. 1898, S. 333.

Boenke, F. Getreide-Scheune für Rittergut Schmerwitz bei Wiefenburg. Baugwks.-Ztg. 1898, S. 1422. Scheune zu Bialenfchyn. Baugwks.-Ztg. 1898, S. 1711.

Maffive Hoffcheune. Baugwks.-Ztg. 1900, S. 1693—1695.

Wilcke. Scheune zu Eichberg. Baugwks.-Ztg. 1900, S. 1726.

Wilcke. Scheune mit Hochtenne in Neudorf. Centralbl. d. Bauverw. 1901, S. 215.

Offene Feldfcheune. Baugwks.-Ztg. 1901, S. 472.

Eine nach Prüßichem Syftem ausgeführte Scheune auf dem Anfiedelungsgut Czyftochleb bei Briefen in Weftpr. Baugwks.-Ztg. 1904, S. 245.

Scheunen mit Pultdach. Baugwks.-Ztg. 1904, S. 1254.

Scheune von Rundholz. Baugwks.-Ztg. 1905, S. 45.

Feldfcheune auf der Königl. Domäne Steinsdorf bei Cofchen-Guben. Baugwks.-Ztg. 1906, S. 841. Trommer, C. Bretter- und Feldfcheunen eigenen Syftems. Baugwks.-Ztg. 1908, S. 962.

Wilcke. Diemenfchuppen auf einem Gute der Provinz Pofen. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing. 1912, S. 201. Diemenfchuppen auf einem Gute der Provinz Pofen. Baugwks.-Ztg. 1907, S. 69.

Architektonifches Skizzenbuch. Berlin.

Heft 65, Bl. 5: Scheune für das Hofgärtner-Etabliffement auf Babelsberg; von Elis.

g. Kapitel.

Magazine, Vorrats- und Handelsfpeicher für Getreide.

Getreidemagazine und Getreidefpeicher unterfcheiden fich von den Feldfcheunen und Hoffcheunen dadurch, daß in letzteren das geerntete, nicht aus-gedrofchene Getreide aufbewahrt und ausgedrofchen wird, während erftere zum Lagern und Nachtrocknen der ausgedrofchenen, nicht ganz trockenen Getreidekörner beftimmt find.

a) Getreidefpeicher für landwirtfchaftliche Zwecke.

Von Alfred Schubert.

Auf vielen, namentlich kleineren Wirtfchaftshöfen dienen die Dachböden über Remifen, Karrenfchuppen, Stellmacherwerkftätten, Holzftällen, Wohnräumen und auch über Viehftällen, obgleich dies wegen des leicht durchdringenden Dunftes wenig empfehlenswert ift, zur Aufbewahrung des ausgedrofchenen Getreides bis zu deffen Verkauf oder eigenem Verbrauch, während für größere Güter und landwirtfchaftliche Genoffenfchaften befondere Getreidefpeicher erbaut werden, die man nach ihrer verfchiedenen Anlage und Einrichtung als Bodenfpeicher, Silofpeicher und als vereinigte Boden- und Silofpeicher unterfcheidet.

1) Bodenfpeicher.

189.

Lage und Raum-

Solche Speichergebäude erhalten mehrere Gefchoffe, die fämtlich, meiftens mit Ausnahme des Erdgefchoffes, als Getreidefchüttböden dienen und ermitteiung. werden am zweckmäßigften auf einem ganz trockenen, bezw. dränierten und

215

erhöhten, freiliegenden Bauplatze in der Nähe der Scheune und fo errichtet, daß die Langfronten des Gebäudes in Rückficht auf den für das Korn erforderlichen Luftzug von Often nach Weften gerichtet find.

Die Anzahl und Größe der Schüttböden find je nach Erfordernis und örtlichen Verhältniffen verfchieden. In der Regel werden außer Erd- und Dach-gefchoß zwei, feiten drei Zwifchengefchoffe ausgeführt. Das Erdgefchoß wird in der Regel als Kutfchwagen- und Geräteremife, zum Unterbringen der Feuer-fpritze, zu Lagerräumen ufw. benutzt und kann nur dann als Schüttboden gebraucht werden, wenn unter dem ca. 60cm über Erdgleiche erhöhten Fußboden Luftzüge angelegt und die Umfaffungswände durch Ifolierfchichten gegen auf-fteigende Grundfeuchtigkeit gefichert werden.

Der Speicher muß mindeftens die Hälfte, höchftens zwei Drittel des durch-Ichnittlichen jährlichen Körnerertrages aufnehmen, deffen mutmaßliche Höhe nach der Ausfaat zu berechnen ift, die ebenfo wie der Ertrag von der jeweiligen Bewirtfchaftungsweife abhängen.

Man nimmt dabei für den Körnerertrag bei Weizen, Roggen, Gerfte und Hafer die 6 bis ßfache, bei Erbfen, Bohnen, Wicken und Linfen die 8 bis îofache Ausfaat an. Letztere beträgt für lha (= 4 Morgen) bei Weizen und Roggen 2,2hl, bei Gerfte und Hafer 2,7hl, bei Erbfen und Bohnen 2,2hl, bei Wicken und Linfen 1,6hl.

Die Schütthöhe des Getreides beträgt bei Weizen, Roggen und Gerfte, die durchfchnittlich für lhl 70 k& wiegen, höchftens 60cm und bei Hafer, der 43 k& wiegt, bis zu 90cm; hieraus ergibt fich durchfchnittlich bei 60cm Schütthöhe für 1 hl Getreide 0,25 bis 0,30 <im Schüttbodenfläche, einfchl. Gänge und Umfchüttplätze.

Die Tiefe des Gebäudes darf zur Sicherung eines kräftigen Luftwechfels in den Schüttböden nicht über 12 bis 14m betragen.

Die lichte Höhe der Bodenräume muß das bequeme Stehen und Herumgehen erlauben und beträgt von Oberkante Fußboden bis Unterkante Unterzug 2,oo¹¹¹ ; die Gefchoßhöhe ift bei Holzbalkendecken von Oberkante zu Oberkante Fußboden mit ca. 2,60m und bei Eifenkonftruktion (I-Trägerunterzüge unter Holzbalken) mit ca. 2,50 m zu bemeffen.

190.

Wände, Decken, Fußböden und

Dach.

Die Bauart der Umfaffungswände muß das Korn gegen das Eindringen von Ratten und Mäufen, fowie gegen Diebftahl und Feuer fchützen. Am beften eignen fich gut gebrannte Ziegelfteine; Bruchfteine werden beim Witterungs-wechfel an der Innenfeite feucht; die Wände müffen deshalb innen mit einer lra hohen, wegen des Ungeziefers dicht anliegenden und rückfeitig mit Karbolineum angeftrichenen, gefugten, gefpundeten oder gefederten Bretterverfchalung verfehen werden; andernfalls muß das Getreide, allfeitig abgeböfcht, von den Wänden genügend entfernt bleiben.

Der Kalkfandftampfbau ift wegen der vielen Wandöffnungen zum Speicherbau weniger geeignet. Ausgemauertes Fachwerk ift nicht genügend diebes- und feuerficher; die langen, freiftehenden Wände befitzen auch nicht die Tragfähigkeit der maffiven Wände und find deshalb höchftens in den oberen Gefchoffen verwendbar; die Gefache erhalten dann außen glatten Putz, innen Ausfugung. Die inneren und äußeren Wandflächen der Ziegelwände werden nur fauber ausgefugt und erftere noch zweimal mit Kalkmilch, unter Zufatz von etwas Antinonnin, geweißt; letzteres auch bei den inneren Flächen der Ziegelwände.

21Ô

Die Stärken der Ziegelwände richten fich nach der Grundfläche der Böden und ihrer Beladung, fowie nach der Tragfähigkeit des Grundes und Bodens. Das Erdgefchoßmauerwerk darf mit nicht mehr als 7k^ auf l^cm und die Fundamentfohle, bezw. das Erdreich mit höchftens 3ks auf licm belaftet werden. Gewöhnlich wird das Erdgefchoß 2 Stein, die beiden oberen Gefchoffe 1% Stein und der Drempel 1 Stein ftark gemacht.

Die Gefchoßdecken landwirtfchaftlicher Speicher beftehen faft ausfchließlich aus Holz, d. h. aus auf Unterzügen ruhenden, von unten her fichtbar bleibenden Holzbalken mit oberer Fußbodendielung, und müffen die erforderliche Tragfähig-

Fig. 385-

Fig. 386.

YM

HI

<3>

Schnitt.

Grundriß.

Fig. 387.

vtvi

3-

Fig. 388.

<§>

AH

Längenfchnitt.

Querfchnitt nach a-b.

Speicherdecken-Konftruktionen.

keit befitzen, um eine etwa V2m hohe Kornfchüttung mit Sicherheit zu tragen. Bei der Feftigkeitsberechnung der Decken find 850k^ als Nutzlaft und Eigengewicht für 1 Ç"¹ anzunehmen.

Die 0,90m von Mitte zu Mitte entfernt liegenden Balken ruhen auf höchftens 4,oo bis 4,50m freiliegenden Unterzügen, die von Doppelftielen unterftützt werden; letztere, durch alle Gefchoffe ohne Stoß hindurchgehend, umfaffen die Unterzüge und werden mit diefen, fowie untereinander in lm hohen Abhanden gehörig verbolzt (Fig. 385 u. 386). Die Anordnung der Doppelftiele vermeidet die un-günftige Stellung von Hirnholz auf Langholz und vermindert infolge größeren Querfchnittes der Stiele und ihrer Fundamente den Druck der Gefamtlaft auf die einzelnen Punkte des Baugrundes.

Eine leichter aufftellbare und feftere, aber etwas mehr Holz und Bolzen erfordernde Deckenkonftruktion zeigen Fig. 387 u. 388. a, a find die von Unterzug zu Unterzug reichenden Stiele; b, b ift der nachträglich anzubolzende, durchgehende Stiel und c der Zangenbalken. Die Balkenlagen und Unterzüge find mit den fämtlichen Umfaffungswänden gut zu verankern.

Fachwerkumfaffungen müffen an den Bindern Doppelftiele erhalten, und die Richtung der Balkenlagen foll möglichft in den einzelnen Gefchoffen abwechfeln, damit eine gleichmäßige Verteilung der Laften auf alle Wände und eine erhöhte Standficherheit des Gebäudes eintritt. Gehen die Unterzugs-Doppelftiele bis auf das Erdreich herab, fo ftehen fie entweder in gußeifernen Kaftenfchuhen oder, einfacher und billiger, auf Hartfteinfockeln, die beide fehr gut fundamentiert fein müffen, derart, daß die Bankettfläche der 2 bis 3 mal abgefetzten Fundamentpfeiler das Erdreich mit nur höchftens 3 auf 1 icm drückt.

Der Speicherfußboden befteht am beften aus einer gut gefpundeten oder gefederten und dicht gefugten Dielung von 3,5 oder 4cm ftarken, nicht über 18

Fig. 389.

breiten, trockenen und möglichft aftreinen Kiefernbrettern. Wo Korn auf

cm

-X

ftarker

cm

gewölbten Decken, z. B. über Ställen, lagert, ift Vorficht nötig; befonders bei Betongewölben mit Zementeftrich, da diefe fchwitzen und das Getreide verderben. Auf allen gewölbten Decken wird zweckmäßig ein 3 bis 4cm ftarker Hartgipseftrich, noch beffer ein 2 Afphalteftrich angebracht, auf dem das Korn ganz trocken lagert.

Klappladen, wagrecht drehbar.

Das Dach ift am beften ein flaches mit etwa 2,50m hohem Drempel, da fteile Dächer ohne Drempel nicht völlig ausnutzbar find. Die Dächer füllen einen bis lm breiten Über-ftand erhalten und werden am einfachften und billigften mit doppel- oder dreilagiger Afphalt-pappe eingedeckt. Bedeutend beffer, aber teurer find Dachdeckungen mit Holzzement. Dächer von mittlerer Neigung können nur mit Schiefer auf Schalung oder mit Falzziegeln eingedeckt werden, welch letztere an der Unterfeite zur vollftändigen Dichtung mit Haarmörtel zu verfchmieren find, wodurch aber das Schwitzen und Abtropfen nicht aufgehoben wird. Letzteres läßt fich aber durch Pappftreifen-Zwifchenlagen vermeiden, die dann das Verfchmieren der Falzziegel erübrigen.

191.

Innerer

Ausbau.

Die Lüftung der Schüttböden gefchieht durch eine größere Anzahl von in beiden Langfronten angelegten Luken, die entweder als gekuppelte O,50ra oder als einzelne 0,som Breite und l,oom Höhe erhalten; mit ihrer Brüftung dürfen fie nur 0,60m hoch über dem Fußboden liegen, damit die Zugluft dicht über die Kornoberfläche hinwegftreichen kann. Der Verfchluß der Lukenöffnungen erfolgt durch zweiflügelige, um lotrechte Achfe drehbare Läden, die entweder nach außen auffchlagen und dann in einem % Stein tiefen Anfchlag liegen oder fich nach innen öffnen laffen und ebenfalls einen Anfchlag erhalten. Beffer als die vorigen Lukenverfchlüffe find die um eine wagrechte Achfe drehbaren, die beim Öffnen in die Höhe gehoben und an einer an den Deckenbalken und Sparren befeftigten

2l8

Fig. 390.

und leicht beweglichen, * dünnen Eifenftange in wagrechter Stellung angehängt werden (Fig. 389). Die Läden beftehen aus 3,5cm ftarken, fchmalen, gefpundeten Brettern, mit rückfeitig liegenden eingefchobenen Leihen. Schließlich können anftatt der Läden auch verftellbare Jaloufien verwendet werden (Fig. 3go). Damit im geöffneten Zuftande der Luken keine Vögel ufw. in den Speicher eindringen, müffen erftere mit engmafchigen, verzinkten Drahtgeflechten ver-fchloffen werden.

Die Beleuchtung der Schüttböden erfolgt häufig durch die geöffneten Luken; beffer ift es aber, fie von der Lüftung zu trennen und über den Luken kleine, feftftehende Fenfter anzuordnen. Am empfeh-lenswerteften ift es jedoch, an beiden Seitenfronten eine genügende Anzahl nicht zu öffnender gußeiferner Fenfter vorzufehen oder noch beffer Drahtglasfcheiben oder Glasbaufteine einzumauern.

Die Treppe, welche die einzelnen Speicherböden miteinander verbinden muß, liegt am betten in einem befonderen, maffiv um-fchloffenen Treppenhaus, fodaß jeder Boden für fich abgefchloffen werden kann.

Verftell-

bare

Jaloufie.

Das Treppenhaus liegt am praktifchften an einer vorderen Gebäudeecke, parallel zur Vorder- oder Seitenfront, oder in einem feit-lichen Anbau und muß von außen unmittelbar zugänglich fein.

Neben dem Treppenhaus wird im Erdgefchoß häufig eine kleine Wägekammer, zuweilen auch noch eine Sackkammer angeordnet.

Fig. 391.

Die meiftens hölzernen Treppenläufe werden gerade, ohne Wendelftufen mit ganzen Ruheplätzen angeordnet und erhalten 1,20 bis l,3om lange Stufen mit einem Steigungsverhältnis von 19:25 bis 20:23cra; Setzftufen find entbehrlich, dagegen darf ein kräftiges Handgeländer nicht fehlen. Da die niedrigen Ge-fchoffe auch mit einer Drehung einer Wendeltreppe zu erfteigen find, fo ift eine folche aus Hauftein mit gemauerter, hohler Spindel, welch letztere in jedem Ge-fchoß eine Öffnung zum Hinabwerfen des Kornes hat, nicht auszufchließen (Fig. 391).

Wendeltreppe

mit gemauerter, hohler Spindel.

Zum leichten Herauf- und Herunterbefördern der vollen Kornfäcke dienen innen oder außen angebrachte Aufzugsvorrichtungen. Erftere beftehen aus einer Winde oder einem Drehkran, nehmen jedoch viel Platz in Anfpruch, erfchweren die Verfchließbarkeit der Böden und erfordern außerdem zum Einfahren und Abladen der Säcke eine hohe Durchfahrt, haben aber den Vorteil, daß die Arbeit im Trockenen gefchehen kann. Für landwirtfchaftliche Speicher find äußere Aufzugsvorrichtungen, befonders der Differentialflafchenzug, am gebräuchlichften. Der leztere wird an einem unter weiter Dachausladung befeftigten Haken aufgehängt und in jedem Gefchoß eine zweiflügelige Tür nebft kleinem, plattformartigem Ausbau zum Hereinnehmen der Säcke angeordnet. Zur befferen Trennung der einzelnen Getreideforten dienen die fog. Schüttebretter oder Schüttekaften, die aus 3cm ftarken, gefpundeten, 60cm hohen Bretterwänden beftehen, die mit dem Fußboden mittels aufgefchraubter Winkelfchienen feft verbunden werden. Zum fchnellen und mühelofen Herabfehaffen des Getreides

21Q

wird ein 30 bis 50 Blech- oder Tonrohrfchlot angelegt, der mit den Schüttböden in Verbindung fteht und im Erdgefchoß in der Wägekammer oder in einer Durchfahrt ausmündet.

cm

im Lichten weiter Bretterkaften oder ein ebenfolcher

Die Baukoften der Bodenfpeicher betragen für 1 überbauter Grundfläche bei 2 Gefchoffen etwa 40 bis 50 Mark, bei 3 Gefchoffen etwa 60 bis 70 Mark und bei 4 Gefchoffen etwa 80 bis 90 Mark.

Fig. 392 bis 394⁹⁰) zeigen einen kleinen, viergefchoffigen Bodenfpeicher maffiver Bauart, deffen Erdgefchoß die maffiv umfchloffene Treppe, einen zu diefer führenden und im hinteren Teile als Wägeraum dienenden Eingangsflur,

192.

Beifpiele.

DO

□ I DU\

□□ [Pf □□

Fig. 392.

□ □ IP1 □□

Längenfchnitt.

14:300.

i—1

6 ^ J;    .*'/_] z. I3

Fig. 394-

□saygFig. 393.

Holi- Schuppen.,

Sprite |,g₍

Sjo

eich er

SchirrQi7iCr\

Bin

Erdgefchoß.

Obergefchoß.

Kornfpeichergebäude ⁹⁰).

eine Schirrkammer, fowie einen Nutzholzfchuppen und Spritzenraum aufnimmt. Die zwei Obergefchoffe und das mit Holzzementdach verfehene Dachgefchoß haben zufammen 330 Schüttfläche, genügen alfo für bis 1320hl Korn.

In Fig. 395 bis 397 veranfchaulichen wir einen größeren, langgeftreckten, aber nur dreigefchoffigen Kornfpeicher von maffiver Bauart, unter Pappdach. Das Erdgefchoß enthält die maffiv umfchloffene Treppe, eine mit ihr zufammen-hängende Wäge- und Sackkammer mit Fahrftuhl für die Kornfäcke, ferner eine geräumige, mit 3 Einfahrten verfehene Wagenremife, einen Spritzenraum und einen Lagerraum für Kunftdünger. Vor der Treppe und der Wägekammer ift ein Unterfahrtsdach angeordnet. Die beiden Kornböden haben ca. 820 Schüttfläche, genügen alfo für bis ca. 3280H Korn.

Das Erdgefchoß wird zuweilen auch zur Kornfchüttung benutzt; der Fußboden muß dann mindeftens 50cm hoch über Gelände liegen und der Hohlraum

~Am

Querfchnitt.

Hg. 395-

jŁ

Fig. 3q6.

10,0

10,0

15,0

Feuerspritze

ii

Kunstdünger

'Wagenremise

.j

12.25

13,53

■I-

Wiegekammer

rW

JŁ -]

36.7S

LJ.

Erdgefchoß.

Fig. 397-

i-

-j

-m

äjf

i“

—1 -_ L

-J

i.

-I.

-I

Obergefchoß.

Kornfpeichergebäude.

J/soo w- Gr.

unter erfterem mit genügenden Luftzügen verfehen werden. Noch zweckmäßiger ift es, das Erdgefchoß ganz zu unterkellern und die Kellerräume zur Lagerung

von Kartoffeln und Wurzelfrüchten zu benutzen. Eine hiervon etwas abweichende

Anordnung zeigt das in Fig. 398⁹⁰) im Querfchnitt vorgeführte Gebäude. Über der zur Kartoffellagerung dienenden Unterkellerung des ganzen Gebäudes ift eine zweigefchoffige Polenwohnung angeordnet, und über diefer find in dem hohen, von zwei dreifachen Kehl-balkenftühlen gebildeten Dach drei Kornfchüttböden angelegt. Der unterfte Kornboden ift durch eine im Erdgefchoß in einer Wäge- und Sackkammer eingebaute Wendeltreppe erreichbar, während die beiden oberen Böden mittels einarmiger Treppen erftiegen werden. Die drei Kornböden befitzen zufam-

%‘tm

Fig. 398.

H'K

Fl

•*

f:

Querfchnitt eines Polen-Wohn- und Kornfpeichergebäudes ⁹⁰). Korn.

men 340^™ Schüttfläche, genügen alfo für bis 1360hl

Arch. : Schubert.

2) Silo- oder Schachtfpeicher.

Die Ausbreitung des Getreides auf den Schüttböden und ein fteter Luftzug darüber genügen zu feiner Austrocknung und zur Vernichtung des dem Korn fehr gefährlichen Kornwurmes nicht allein, fondern es muß auch von Zeit zu Zeit umgefchaufelt (umgeftochen) werden, wodurch bei größeren Anlagen bedeutende Arbeitskräfte nötig werden und mithin große Betriebskoften entftehen.

Zur Verminderung diefer konftruierte man zuerft in Amerika die fog. Silofpeicher, die auf dem Grundfatz beruhen, das zunächft gereinigte Korn durch mafchinelle Kraft (durch Elevatoren) in ununterbrochener Bewegung zu erhalten und dabei der fortwährenden Berührung mit frifcher Luft auszufetzen, fodaß es bei diefer Behandlung beliebig lange aufbewahrt werden kann.

Solche Silo- oder Schachtfpeicher find in den letzten 15 Jahren in Deutfch-land in großer Anzahl feitens der genoffenfchaftlichen Vereinigungen von Landwirten und mit Staatsbeihilfe erbaut worden, und es hat fich bisher als am vorteilhafteften für landwirtfchaftliche Verhältniffe gezeigt, das Syftem des Silo-fpeichers mit demjenigen des Bodenfpeichers zu verbinden, weil trockenes Getreide wefentlich billiger in Silos aufbewahrt und behandelt, hingegen feuchtes Getreide beffer auf Schüttböden nachgetrocknet wird.

Da im nachftehenden (unter b, 7) von Schachtfpeichern, ihrer Konftruktion und Einrichtung noch ausführlich die Rede fein wird, fo fei hier nur ein Beifpiel eines vereinigten Boden- und Silofpeichers vorgeführt, nämlich die in Fig. 3gg

193-

Zweck und

Einrichtung.

194.

Beifpiel.

bis 402 durch Grundriffe und Querfchnitte dargeftellte, von der Mafchinenfabrik für Mühlenbau, vormals C. G. W. Kapier in Berlin, ausgeführte Anlage für die Kornhausgenoffenfchaft zu Nordhaufen.

Das zur Lagerung von 1800 000 kg Getreide, und zwar für ca. 1200 000 ke Bodenlagerung und 600 000 kg Silolagerung, eingerichtete Gebäude hat eine Grundfläche von 30,50X 13,00 m und

Fig- 399-

ab

_E_E_

li

FL. Fl

Lager- und Siloboden.

Fig. 400.

CQ]

Ql

(IMöü

Tf

°X:

o:

Silo

-T

±-z:

ri

^oleiisjieiclier

R e ini g u n g

EZZE

r._i

Ol

Ol

<cl

Erdgefchoß.

Vereinigter Boden

enthält außer einem lagerfreien Erdgefchoß von 4,00 m Höhe und 5 Lagerböden von 3,00® Höhe, fowie 12 Silofchächten von 15,30, bezw. 12,30“ Gefamthöhe, ferner eine durch alle Stockwerke gehende, durch Bodenmauern abgetrennte Raumabteilung zur Aufnahme der Elevatoren, der felbft-tätigen Wage, der Getreidereinigung, der Sortiermafchinen und Transmiffionen, der Schrotmühle und einer Trockenvorrichtung, deren Heizofen im Kellerraum des Mittelbaues aufgeftellt ift. Der Kellerraum dient zur Lagerung verfchiedener Stückgüter und zur Aufnahme des Gasmotors, der unteren Gurttransporteure und der Elevatorfüße. Das Erdgefchoß ift nur zum Verkehr und zur Lagerung von Sack- und Stückgut beftimmt.

Das ganze Gebäude ift vollftändig maffiv, und die Getreidefchächte find nach der gebrauch-

lichften und billigten Konftruktion mit hochkantig geteilten Bohlen, ftehenden Stielen und Ankern ausgeführt.

Der Faffungsraum eines 15,30 m hohen Getreidefchachtes beträgt ca. 60 000 kg, derjenige eines 12,30 m hohen Schachtes ca. 40 000 kg, derjenige eines Bodens ca. 25 500kg in je 12 Stück 2,00 m hohen Bohlenkammern von je 10 000 kg und in 9 Kammern von je 15 000 kg Inhalt. Jede der 21 Bodenkammern eines Gefchoffes ift mit den darunter liegenden Kammern der übrigen Gefchoffe durch ein lotrechtes Rohrfyftem verbunden, durch das alle Kammern unabhängig voneinander be-fchüttet oder entleert werden; diefes Kammerfyftem [teilt die vorteilhaftefte Lagerungsart für Bodenfpeicher dar.

Die eifernen lotrechten Rohrfyfteme find fo konftruiert, daß das Rohr an der Austrittsftelle ganz unterbrochen werden kann, und das Getreide, auf einen kegelförmigen Streuteller auffallend,

Fig. 401.

Fig. 402.

f-'lo

u

17

WS

Querfchnitt nach A B.

Querfchnitt nach C D.

i ■ Î ■ f ■ î . Î ■ f-B

1:250

11    12    13    14-    15m

I i I i I ■ l-H

und Silofpeicher.

fontänenartig nach allen Seiten auf den Boden ausläuft und hierdurch, befonders bei geöffneten Fenfterluken, eine fehr gute Lüftung erfährt. Das Rohrfyftem ift noch mit einem Riefelfyftem derart verbunden, daß in der Dielung zwifchen den Balken eine größere Anzahl, ca. 4 bis 6 cm weiter Löcher angeordnet ift, die unter der Dielung durch Reihenfchieber mit korrefpon-dierenden Löchern geöffnet oder gefchloffen werden und im erfteren Falle das auf dem Boden lagernde Getreide durchfallen laffen. Ein unter dem Reihenfchieber angebrachtes, fog. Spritzdach aus Winkeleifen bewirkt das Streuen des darauf falienden Getreides, wodurch die Körner ftark auseinander gezogen un'd fo der Einwirkung der Luft in fehr erheblichem Maße ausgefetzt werden.

195.

Baukoften.

ig6.

Verfchieden-

heit.

224

Durch das Riefelfyftem vermag man das Getreide eines ganz voll belegten Bodens fehr fchnell und ohne Kraftaufwand und mit dem Vorteil einer vorzüglichen Lüftung auf den darunter befindlichen Boden durchriefeln zu laffen. Abgefehen von der Riefelvorrichtung gefchieht das weitere Bearbeiten oder Umftechen des Getreides dadurch, daß es von den Böden oder aus den Getreidefchächten mittels Transportbänder und Elevators in einen anderen Schacht oder auf einen anderen Boden gebracht wird.

Das in Säcken mittels Eifenbahnwagen oder Fuhrwerken ankommende Getreide wird in einen der Schüttrümpfe gefchüttet, von wo es mittels eines Hilfselevators auf eine Vorreinigungs-mafchine und von da auf die felbfttätige Wage gelangt. Von hier wird die Frucht durch einen der beiden Hauptelevatoren bis in das Dachgefchoß des Mittelbaues gehoben und gelangt dort über eines der Obertransportbänder entweder nach den Getreidefchächten oder durch die lotrechten Rohrfyfteme nach den verfchiedenen Schüttbodenkammern.

Die Getreideausgabe erfolgt aus jedem Getreidefchacht oder aus jeder Bodenkammer durch die im Erdgefchoß ausmündenden Rohrfyfteme mittels vorgefehener Rohrftutzen über einer automatifchen Sackwage.

Die ftündliche Förderleiftung der Arbeitsmafchinen für Einnahme, Ausgabe und Umftechen des Getreides ift zu je ca. 15 000 kg angenommen. Zur guten Reinigung des Saatgetreides dient eine befondere Mafchineneinrichtung (Afpirateur, Sortierzylinder, Trieur), die in der Stunde ca. 750 kg Roggen oder Weizen oder ca. 600 kg Gerfte, bezw. ca. 450 kg Hafer reinigt.

Das Trocknen des naturfeuchten Getreides gefchieht durch eine befondere Vorrichtung, bei der das Getreide zwifchen gelochten Blechwänden in dünner Schicht abwärts geht, indem fortwährend warme Luft hindurch geblafen wird, die von einem Ofen erzeugt und durch einen Ventilator hineingepreßt wird.

Für kranken Weizen ift die Anlage einer Wafchvorrichtung erforderlich; das Trocknen nach dem Wafchen gefchieht dann durch Schleudern und ftarken Windzug mittels einer Zentrifugaltrommel oder durch die vorhin befchriebene Wärmetrocknung.

Die ganze Speichereinrichtung ift fo getroffen, daß, während für Getreidefchächte oder Bodenfpeicher eingenommen wird, gleichzeitig am anderen Teile umgeftochen und gleichzeitig unter den Schächten oder dem Bodenfpeicher über die fahrbare, felbfttätige Wage abgefackt werden kann zur Verladung von Saatgetreide in Eifenbahnwagen oder auf Fuhrwerke. Ebenfo kann gleichzeitig an anderer Stelle des Bodenfpeichers von einem oberen Boden nach einem unteren mittels der Rohrfyfteme umgeftochen und geriefelt werden und gleichzeitig auch die Sonderreinigung mit allen anderen Handhabungen betrieben werden.

Der ganze mafchinelle Betrieb gefchieht durch einen 2opferdigen Gasmotor.

Die Gefamtbaukoften der Speicher werden fehr beeinflußt von der Art des Baugrundes, den örtlichen Bau- und Materialpreifen, der Art des Kraftbetriebes, der Speicherlage und der befonderen mafchinellen Einrichtungen.

Als ungefähren Anhalt zur überfchläglichen Berechnung der Bau- und Einrichtungskoften der vereinigten Boden- und Silofpeicher kann man, je nach dem Faffungsraum der Speicher, für eine Tonne (= 1000kg) etwa 50,50 Mark und fo fort bis 85 Mark annehmen, wobei zu berück-fichtigen ift, daß diefe Sätze um fo höher werden, je kleiner der Speicher ift.

b) Größere Vorrats- und Handelsfpeicher.

Von Dr. phil. u. 3v.-ln$. Eduard Schmitt.

Nicht nur die Zwecke des landwirtfchaftlichen Betriebes machen die Errichtung von Getreidefpeichern erforderlich; vielmehr wurden von altersher und werden auch noch gegenwärtig für eine nicht geringe Zahl von Bedürfniffen der Induftrie, des öffentlichen Lebens ufw. bald kleinere, bald größere Baulichkeiten notwendig, in denen man die Körnerfrüchte aufzubewahren und fie dabei vor den Witterungs-, fowie anderen fchädlichen Einflüffen zu fchützen hat.

Getreidefpeicher follen in Anlage, Konftruktion und Einrichtung fo be-fchaffen fein, daß

a) das Getreide darin vor dem Verderben gefchützt ift,

(3) daß fchädliche Tiere von ihm abgehalten find, und

Y) daß das Getreide ebenfo gegen Diebftahl, wie gegen Feuersgefahr mög-lichft gefichert ift.

Je nach den Zwecken, denen Getreidefpeicher zu dienen haben, kann man Genoffenfchaftsfpeicher, Vorratsfpeicher und Handelsfpeicher, je nach ihrer baulichen Anlage und Einrichtung hauptfächlich unterirdifche Getreide-fpeicher, Bodenfpeicher und Schachtfpeicher unterfcheiden. Im nach-ftehenden follen diele und einige andere Arten von Speichern, die untereinander vielfache Berührungspunkte haben, getrennt betrachtet werden.

1) Genoffenfchaftsfpeicher.

Den landwirtfchaftlichen Zwecken dienenden Speichern am nächften ver-

197.

Zweck und

um fie zu

wandt, ja in gewiffem Sinne zu ihnen zählend, find die fog. Genoffenfchafts- Einrichtung, fpeicher anzuführen, ln diefen lagert eine größere Zahl von einem beftimmten Landesteile angehörigen Landwirten ihre Getreidevorräte ab geeigneter Zeit unter Ausfchaltung von Zwifchenhändlern und in den Formen des Großhandels zu Markt zu bringen, bezw. fie zu veräußern.

Die Müllerei nimmt in immer wachfendem Maße die Betriebsformen der Qroßinduftrie an.

Deshalb muß der Landwirt, namentlich wenn er mit den die ausländifchen Bodenerzeugniffe einführenden Großhändlern erfolgreich in Wettbewerb treten will, feinen Abnehmern gegenüber zu den dem Großhandel entfprechenden Formen übergehen; er darf alfo fein Getreide nicht bloß in kleinen, für den Großbetrieb nicht lohnenden Mengen, fondern in großen Mengen auf einmal zu Markt bringen. Dies kann der einzelne Landwirt, der nur über befcheidene Mengen beftimmter Getreideforten verfügt, nicht allein tun. Vielmehr werden zu diefem Zwecke land-wirtfchaftliche Verkaufsgenoffenfchaften gebildet, die fich aus den Landwirten beftimmter Landesteile zufammenfetzen, die von ihren Mitgliedern deren Getreide ohne Riickficht auf die angebotene Menge aufkaufen, die es nach Sorte und Qualität zufammenftellen und dann unmittelbar zu Großhandelspreifen auf den Markt bringen.

Um dies zu ermöglichen, muß jede Genoffenfchaft eigene Lagerhäufer oder Speicher von genügendem Umfange befitzen, um darin die aufgekaufien Getreidemengen lagern und fie für den Großhandel vorbereiten zu können⁹³).

Da es fich hauptfächlich um die Lagerung von frifch geerntetem Getreide handelt, fo erbaut man die Genoffenfchaftsfpeicher entweder nur nach Art der Bodenfpeicher, oder fie werden zum Teile als Boden-, zum Teile als Schachtfpeicher zur Ausführung gebracht. Gewöhnlich ift noch eine Getreidereinigungsvorrichtung vorhanden; meift fehlt auch eine felbfttätig arbeitende Wägevorrichtung nicht.

198.

Beifpiel.

Als Beifpiel für eine zum Teile nach Art der Boden-, zum Teile nach Art der Schachtfpeicher erbaute Anlage wurde bereits in Art. 194 (S. 221) der Speicher der Kornhausgenoffenfchaft zu Nordhaufen, vorgeführt. Als weiteres Beifpiel diene das durch Fig. 403 bis 405¹ 2) dargeftellte Kornlagerhaus zu Dobritfchen.

Diefer „Dobritfcher Genoffenfchaftsfpeicher" befteht, wie der Grundriß in Fig. 405 zeigt, aus einem (im Plane) links gelegenen Teile, der mit Schüttböden ausgerüftet ift, und einem rechts befindlichen, der Getreidefchächte enthält; beide zufammen bilden in der Grundform ein Rechteck, an deffen einer Langfeite ein nahezu quadratifch geftalteter Anbau fich anfchließt. Die Sohle des Kellergefchoffes ift 1,40“ unter Erdgleiche und der Fußboden des Erdgefchoffes 1,20 m darüber gelegen. Unter den Schüttböden ift das Kellergefchoß begehbar, während unter den Getreide-fchächten die Erde nicht ausgefchachtet wurde.

Im Keller unter den Schüttböden find zwei gemauerte Pfeiler bis zum Erdgefchoß emporgeführt, auf die fich die Hauptpfeiler der verfchiedenen Schüttböden ftützen. In der Schachtabteilung ift der vom Getreide ausgeübte Druck erheblich größer, weshalb dafelbft fechs ge-

15

199.

Einfache

Vorratsfpeicher.

22Ö

mauerte Pfeiler errichtet worden find. Die Schüttböden felbft find ganz in Holz ausgeführt. Für den Hauptelevator wurde ein turmartiger Aufbau aufgefetzt, fodaß von ihm aus fowohl die Schüttböden, als auch die Getreidefchächte bedient werden können. Im Kellerge-fchoß wird überhaupt kein Getreide gelagert und im Erdgefchoß nur in Säcken.

Im III. Gefchoß hat ein

Speicherafpirator Aufteilung gefunden, der den von einem Zyklonftaubfammler aufgefangenen Staub und fonftige Beimengungen aus dem Getreide entfernen foll; eben-dafelbft find auch vier ver-fchieden große Behälter für lofe einzulagerndes Getreide

angeordnet.

Der rechtsfeitige Teil des Bauwerkes befteht aus

8 Schächten, deren Wände aus aufeinander genagelten Brettern beftehen; die Um-faffungsmauern find nicht als Schachtwände benutzt, fo daß fich die Getreidefchächte frei tragen. Sie haben einen Querfchnitt von 3,50 x 2,00 ™ = 7 ara ; ihre Tiefe beträgt ohne die Trichter 8,50m, fodaß jeder Schacht ca. 60 Getreide faßt. Die Trichter find gleichfalls aus hölzernen Brettern hergefteilt; die Schächte ftehen 1,30 m über den Fußboden des Dachge-fchoffes hinaus. In Rückficht auf die fahrbare Wage, deren Höhe fo bemeffen werden mußte, daß man aus ihr die Säcke unmittelbar füllen kann, wurde die Höhe des Erdge-fchoffes mit 3,24 m gewählt.

Die 8 Getreidefchächte nehmen 360000 kg und die Schüttböden 290000 kg t formt der gefamte Speicher 650000kg Getreide auf⁹³).

Fig. 403.

Fig. 404.

mi-

llllllliul

I I I,

15m-

~7/

'v7

ÿZjll

m.......

□.......1

Ąv°

...

flf

mm

I f..... M ■

Querfchnitt durch den Anbau.

Querfchnitt durch den Hauptbau.

Fig. 405.

-iîtoO

on

ffńr

C.Ï.Ï]

BUBO

Ecaa

örfoo]

n U.........j

CO    Tl CU

Grundriß.

Kornlagerhaus zu Dobritfchen ⁹²).

2) Vorratsfpeicher.

Faßt man die wichtigften Fälle in das Auge, in denen fonftige Vorratsfpeicher notwendig werden, fo gelangt man zu den folgenden Erwägungen.

a) Größere Anhalten, die eine bedeutende Menge von Körnerfrüchten verarbeiten, müffen folche auch in entfprechenden Mengen vorrätig halten. Deshalb

227

findet man bei größeren Mühlenanlagen, Mälzereien, Brauereien, Bäckereien, unter letzteren insbefondere bei den Bäckereien größerer Kafernements, bei Kriegsbäckereien ufw., mehrfach Niederlagen oder Speicher für Korn, Gerfte ufw. erbaut, die man unter die Vorratsfpeicher zu zählen hat.

Fig. 406.

w-

w-

"‘wr

Neben fechs Mühlen an einem Arme des Fluffes Effonne ift der Getreidefpeicher zu Corbeil (Fig. 406 u. 407 ⁹⁴) erbaut worden; er ift im Lichten 80,00m lang, 15,00m tief und durch drei Reihen Freiftützen in vier Teile geteilt. Er befteht aus Erdgefchoß, fechs 3,00 m hohen Obergefchoffen und einem ebenfo hohen Dachgefchoß. Die Stärke der Umfaffungsmauern nimmt von 1,30 m (in den Fundamenten) bis auf 0,to m (im oberften Gefchoß) ab. Die für das Magazin arbeitenden Mühlen dienen gleichfalls zum Aufwinden des Getreides bis in das Obergefchoß.

Der Getreidefpeicher, den Haart für feine Mühle zu Cambrai zu Anfang der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts errichtete, ift in Art. 227 befchrieben.

'mm.

t ,1 n.

Querfchnitt. — Vsoo w- Or.

Es dürfte nicht ungeeignet erfcheinen, den hier in Rede ftehenden Vorratsfpeichern diejenigen Getreidemagazine anzureihen, die im Mittelalter vielfach in Verbindung mit Klöftern und Abteien erbaut worden find. Die ziemlich weit verbreiteten Zehnt-

rechte, die der Kirche zuftanden, führten zur Errichtung folcher Speicher. Dies waren häufig Gebäude von großer Ausdehnung und nicht feiten monumentalem Charakter, die meift fehr folid konftruiert wurden, fo daß noch viele davon erhalten find.

Als Beifpiel diene der in Fig. 408 bis 410⁹⁵) durch Grundriß, Längenanficht und Querfchnitt veranfchaulichte Vorratsfpeicher der Abtei zu Vauclair, die in der Nähe von Laon gelegen war und von der nur noch diefes im XI. Jahrhundert⁹⁶) erbaute Getreidemagazin befteht. Es bildet einen rechteckigen Getreidefpeicher zu Corbeil⁹⁴). Raum von 68,00 m Länge und über 13,00 m Breite, der der Quere

nach durch eine Scheidewand in zwei Abteilungen, der Länge nach durch eine Säulenftellung in zwei Schiffe und der Höhe nach durch eine gewölbte Decke in zwei Gefchoffe getrennt ift. Das Obergefchoß ift gleichfalls überwölbt; mächtige Strebepfeiler ftützen die Umfaffungsmauern. An jeder Langfeite führen je zwei Türen in die beiden Abteilungen des Erdgefchoffes; zum Obergefchoß führt eine Freitreppe an der vorderen Längsfront.

Es fcheint, daß hauptfächlich das Obergefchoß zur Aufbewahrung und Konfervierung der Frucht gedient hat, während im Erdgefchoß anderweitige Erzeugniffe der Land-wirtfchaft gelagert worden fein dürften.

ß) Eine nicht geringe Zahl von öffentlichen

Fig. 407.

ITT

8<C~

Grundriß. — Viooo Gr.

Fig. 408.

X XlXXXXIXXiXXIXXX 1

XMMmMM&W

200.

, r    . r .    .    Öffentliche

Vorratsfpeichern Vorratsfpeicher

auch Proviant- oder Korn-

häufer, Proviantmagazine genannt

hatten den Zweck, die Überfchüffe guter Ernten darin aufzubewahren, um dadurch die Ausfälle ungünftiger Jahre zu

Getreidefpeicher der Abtei zu Vauclair⁹⁵). Viooo Gr.

älterer und neuerer Zeit

9ł) Nach: Allg. Bauz. 1852, S. 230 u. Bl. 4Q0.

9i) Nach: Verdier, A, & F. Cattois. Architecture civile et domeßique au moyen âge et à la renai/fance. Bd. 1. Paris 1864. S. 93.

⁹⁶) Die Abtei felbft wurde 1134 gegründet.

decken; hierdurch füllte in wirkfamer Weife den Folgen einer Hungersnot vorgebeugt oder zum mindeften dem übermäßigen Steigen der Getreide-preife entgegengearbeitet werden ; auch folchen Getreideteuerungen, die nicht etwa infolge von Mißernten, fondern durch die Getreidefpekulan-ten hervorgerufen werden, füllte auf gleichem Wege begegnet werden.

Derartige Vorratsfpeicher dienen, wie leicht erfichtlich, zum nicht geringen Teile den Zwecken der Lebens-mittelverforgung, fodaß die in Rede ftehenden Bauwerke ein Mittelglied zwifchen den im vorliegenden und den im nächften Heft behandelten

mm

ro_

2.

baulichen Anlagen bilden.

Obwohl Nützlichkeitsbauten, wurden folche Vorratsfpeicher in früheren Zeiten nicht immer als folche ausgeführt; vielmehr wurde ihnen nicht feiten ein monumentaler Cha- „ > rakter verliehen. Manche ftädtifche § % Kornhäufer wurden mit folchem * N

O s

Cu

CD

CS.

Anficht.

CD

CD

vi

ii

iS

*.!

MiilSÜ

fi A

sas?

llfcsal

-, i -i'/ '

: 1; X ’! ¹ ,1

1 11

Fig. 400.

mm

fvä

Prunke aufgeführt, daß fie ihrer r eigentlichen Beftimmung entzogen und anderer Verwendung übergeben worden find.

Schon im frühen Altertume wurden öffentliche Vorratsfpeicher für Getreide erbaut.

Jofeph riet dem ägyptifchen Könige, er möge in Anbetracht der fieben unfruchtbaren Jahre, die den fieben fruchtbaren Jahren folgen würden, in den letzteren Getreidevorräte auffpeichern, um die Bediirf-niffe während der erfteren zu befriedigen. Jofeph füllte in den ägyptifchen Städten die vorhandenen und erbaute neue Magazine;

36 große (ohne die kleineren) Getreidemagazine füllen die Vorräte aufgenommen haben.

Die neu angelegten Speicher wurden in je fieben Zellen geteilt, in deren jede der Überfluß eines fruchtbaren Jahres gebracht wurde; ihre Leerung während der Mißernten gefchah in der gleichen Reihenfolge, wie ihre Füllung.

Ähnliche Einrichtungen beftanden in China zu fehr früher Zeit. Der ältefte Vorratsfpeicher, deffen die chinefifche Gefchichte erwähnt, reicht mehr als 22 Jahrhunderte

II

2.

-—s

es.

Querfchmtt.

Bf

’îlr

/I

Si

fi

? il

g®

11

ijjjr

fi

1

1-V

ItÉlI

A!

•îjf-Vl

mé

UT

v.

Fig. 410.

vor Chr. G. zurück. Diefer und mehrere fonftige fpäter errichtete Speicher hatten allerdings einen anderen, als den in Rede ftehenden Zweck; das Gefetz fchrieb vor, daß der neunte Teil aller Ernten an die Regierung abzuliefern fei; hierdurch war letztere genötigt, Magazine für die eingelieferten Körnermaffen zu erbauen. Erft in den beiden Jahrhunderten vor Chr. G. entftanden öffentliche Vorratsfpeicher, die den Überfluß erntereicher Jahre aufzunehmen hatten; im Jahre 54 vor Chr. wurde eine große Zahl öffentlicher Speicher errichtet, in denen die Körnermaffen, die während des laufenden Jahres nicht verbraucht wurden, auf Staatskoften eingebracht und magaziniert worden find. Wenn auch, infolge der heutigen Geftaltung des Verkehres, diefe öffentlichen Speicher an Bedeutung einigermaßen verloren haben, fo beftehen doch gegenwärtig noch in den wichtigeren Städten jeder Provinz folche Speicher, in denen alljährlich eine beftimmte Menge Reiskörner aufgefpeichert wird, die zur Zeit des Mangels den Unbemittelten ohne Entgelt verabfolgt oder, obwohl ziemlich feiten, zu einem angemeffenen Preife verkauft werden.

Fig. 411 ⁹ “) zeigt den Grundriß eines derartigen öffentlichen Vorratsfpeichers in China. Die meiften Gebäude diefer Art zerfallen in zwei getrennte Teile: in ein kleineres Abteil, das die Verwaltungsräume, fowie die Wohnungen des Magazineurs und des Wärterperfonais enthält, und in einen zweiten, weit größeren Teil, der den eigentlichen Speicher bildet und worin niemand wohnt. Im vorliegenden Speicher entfpricht der vordere Gebäudeteil dem erftgedachten Zwecke. Hat man die Vorhalle und den Vorhof paffiert, fo kommt man in einen Saal, worin Befuche empfangen und Beratungen abgehalten werden; links und rechts befinden fich Zimmer, Schlafräume ufw.

Der rückwärtige Gebäudeteil, der eigentliche Speicher, liegt, um ihn der Bodenfeuchtigkeit mehr zu entziehen, mit feinem Fußboden um einige Stufen höher als der vordere. In diefem Teile herrfcht der mit Steinplatten gepflafterte, große Hofraum vor, wo, je nach Bedürfnis, der Reis der Sonne ausgefetzt und vom Staub befreit wird. Rings um diefen Hof find die gefchloffenen Magazine angeordnet, durch Türen von ihm aus zugänglich und durch Fenfter erleuchtet. Die Reiskörner find in oben offenen hölzernen Behältern, die längs der Mauern aufgeftellt find, gelagert; in diefe Behälter werden große Zylinder aus Weidengeflecht eingefetzt, die, behufs Konfervierung des Reifes, den letzteren mit der Luft möglichft in Berührung bringen follen.

An der rückwärtigen Seite des Haupthofes führen zwei Durchgänge nach einer Eingangshalle, die zum Einbringen, bezw. Fortfehaffen der Reisvorräte dient; dafelbft werden auch das Abwägen, die Kontrolle und die fonftigen Handhabungen mit den Säcken vorge-nommen.

Auch im alten Rom wurden öffentliche Getreidefpeicher in ähnlichem Sinne und zu gleichen Zwecken erbaut; nur einige wenige von den Römern und Karthagern errichtete Getreidemagazine dürften Handelsfpeicher gewefen fein.

Man bezeichnete die verfchiedenen Horrea und Granada als:

a)    Horream fubterraneum, ein Kornmagazin, das nach Art der unterirdifchen Getreidegruben oder Silos (fiehe Art. 205) ausgeführt war;

b)    Horream penfile, ein trockener, auf Säulen oder auf einem Damme ruhender, luftiger Kornfpeicher, und

c)    Horreum publicum, das große öffentliche Kornhaus, worin vom Staate Getreidevorräte aufbewahrt wurden, um fie zur Zeit der Not zur Hand zu haben ⁹⁸).

Nach dem Stadtplan Caninas ") lagen die Granari Lolliani hart am Tiber,

Fig. 411.

TTTTTrnnF

irmnnnn

iimniniiiiiiiiyiiiuiui

llnmnriuuu

Öffentlicher Vorratsfpeicher in China⁹⁷).

9,j Najh: Architecture chinoife. Greniers publics. Revue ge'n. de Varch. 1859, S. 108.

9S; Die erfte Anregung zur Errichtung folcher Vorratsfpeicher fcheint von C. 5. Gracchus herzurühren.

") Pianta topografica di Roma antica eon i principali monumenti in : Canina, L. VArchitettura Romana etc. Rom 1834 (2. Aufl. 1844).

in der Ecke, die die Aurelianifche Mauer mit dem Tiberfluß bildet, alfo in der Nähe des Monte Teftaccio, in der Regio ne XIII, Aventina ¹⁰°). Längs des Flußufers waren wohl die meiften Kornfpeicher errichtet; das meifte Getreide kam bekanntlich aus Sizilien ufw. zu Schiff, fodaß die Speicher zugleich als Ausladehallen dienten.    Die öffentlichen

Vorratsmagazine trugen viel-    /

fach die    Namen    ihrer Er- >fcrwpianfs v« / j [ | | J [ | j | [ [ |

bauer {Horrea Aniceti, Horrea    !a ° ° 0 0 !—    P

Vargunteii, Horrea Sejanl ufw.), felbft die Namen von Kaifern    {Horrea    Augufti,

Horrea Domitiani ufw.).

Wie der einem alten Marmorplan nachgebildete Grundriß in Fig. 412 zeigt, / fcheinen die einzelnen Kornkammern in einem Viereck um einen großen Hof herum angelegt    gewefen    zu fein.

Das Schaubild in Fig. 413 ift dem Werke Beiloris¹⁰¹) entnommen, der es als »ex antiqua pictural bezeichnet.

Das unterirdifche Getreidemagazin zu Amboife, wovon Fig. 414¹⁰²) einen Durchfchnitt gibt, foll unter Julias Caefar ausgeführt worden fein.

Es ift in den Kalkfelfen eines Hügels gehauen, deffen Fuß von der Loire befpült wird. Es befteht zunächft aus mehreren unterirdifchen Räumen, wovon die bedeutendften, in vier Qefchoffe geteilten in zwei parallelen Reihen angelegt und 5,00 m voneinander entfernt find; in der Felfenmaffe, die fie trennt, ift eine Treppe angebracht worden. Außerdem find vier fchacht-artige Räume von 4,20 m im Durchmeffer und 4,10 m Höhe vorhanden; diefe fcheinen hauptfächlich zum Aufbewahren von Getreide gedient zu haben. Diefe Schächte oder Brunnen find mit Backfteinmauerwerk ausgekleidet und mit einem aus gleichem Stoffe hergeftellten Kugelgewölbe überdeckt; fie ftehen mit den oberen und unteren Kellern durch Öffnungen in Verbindung, die wohl zum Füllen und Leeren der Brunnen gedient haben.

Im fpäteren Mittelalter war befonders die Unficherheit des Landfriedens die Veranlaffung zur Errichtung öffentlicher Vorratsfpeicher; jede Stadt mußte deren halten, zunächft für die Zeit von Belagerungen, dann auch gegen Teue-

M

HOR.

;LOLi:

VT

Fig. 412.

H111

TTTT

li I

TTimnr

mnn

■i o o

1 °hea :

°ILLA.MA.°

-f

Fig- 413-

S&30 <z*rfr 'y+€<* JgufiLt-at,

m.

HJ

f fl

[Hl

rungen.

In Böhmen fcheint Karl IV. zuerft für Getreidemagazine geforgt zu haben.

wo) Dle Ruinen der großen Horrea popali Romani fah man noch im XVI. Jahrhundert zwilchen dem Aventin und dem Monte Teftaccio; jedoch find auch diefe, wie die Überrefte der anderen Speicher verfchwunden.

¹⁰¹) Iconographia veteris Romae cum notis J. P. Belloru. Rom 1764. w2) Nach : Allg. Bauz. 1852, S. 231 u. Bl. 492.

Die Schweiz, Rußland und Deutfchland haben gleichfalls, um Hungersnöten und Kornteuerungen vorzubeugen, öffentliche Vorratsfpeicher erbaut. In Bern, das infolge 'feiner geogra-

Fig. 414.

l'.A.

ftKral

Akt.

r. 2

11

um

Vsoo W. Gr.

MX

Unterirdifches Getreidemagazin zu Amboife¹⁰²).

phifchen Lage, fern von den Küften und mitten im Gebirge, fich nicht leicht das ihm fehlende Getreide verfchaffen konnte, wurden Getreidefpeicher angelegt.

Fig- 415-

iiywiMiyśLpfAiliKHyi

XiiÄX#.......

Meß.

* -M

tüi

yi j/i I i X i IX i \ X j iXll !!

85”

Ein folcher, 1786 erbaut, ift durch den Grundriß in Fig. 415 ¹⁰³) zur Darftellung gebracht. I Diefes Magazin ift ca. 85,00 m lang und 20,00™ im Lichten tief;

! es befteht aus einem 5,00 ™ hohen, überwölbten Erdgefchoß und, mit Einfchluß des Dachgefchoffes, aus 5 Obergefchoffen, jedes 3,75 ™ I hoch. In der Mitte befindet fich

die Durchfahrt für Wagen, neben diefer die nach den Obergefchoffen führende Treppe; über der Durchfahrt liegen im oberften Stockwerk Winden zum Hinaufziehen der Säcke durch die in den Fußboden angebrachten

Klappenluken.

In Zürich fand fich die Stadtbehörde noch im Jahre 1848 veranlaßt, ein Getreidemagazin zur Vorkehrung gegen Teuerung und Hungersnot zu erbauen.

Diefes kann 300 cbm Getreide aufnehmen, eine für den Verbrauch der Stadt wohl geringe Menge, die aber dem beabfichtigten Zwecke entfprochen haben foll ; die Baukoften diefes Vorratsfpeichers haben 35 000 Franken betragen.

In Rußland hatte fchon Peter der Große die Errichtung großer Kornfpeicher angeftrebt; doch führte fie erft Katharina II. auf den Staatsdomänen und in den Städten ein. Kaifer Paul wollte auch die Grund-befitzer dazu verpflichten, und fein Gebot wurde 1802 wiederholt; indes gefteht der

Getreidemagazin zu Bern¹⁰³).

V3000 w- Or.

Fig. 416.

a.

Getreidemagazin zu Paris¹⁰⁴). Vs00 W. Gr.

¹⁰³) Nach: Allg. Bauz. 1852, S. 231. u. Bl. 491.

¹⁰‘) Nach : Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XIXe fiècle. Bd. 3. Paris 1845—50. S. 19 u. PI. 365, 366.

< .,~t

C*

>; X    ■

/XXX >

... ..X ■    ... ■

X.    X    X

, X X X

>x ,x x. x

■ a a a

I    : : :    : 1

i    ■ ■ ■    Ummg-^

I    ...    PU

13

cx

XX.■■■■■■ t

I! -Ii

XX-'

XśX.;

Getreidefpeicher.

'X/«X

<>cmc

f ł

cw

;-x

s î Î

iii

X-

4<x

eS.%Xÿ

XMX

Xjxi

4 i ij

CM

#Cf. %XX5

eÿn-atXk-i i: x. 3Xł >-, X4*sX,\

Fig. 420. Neapel¹⁰').

X" X" X X

x:x>:x:

■ X '><■ "x VI m

x x >: x ift

><

a.

Fig. 418. Genua¹⁰⁰).

Fig. 417. Paris¹⁰⁵).

10    3 o

I+h+4-hhX

r.v;:v:

i*

1:100

"61, m

Fig. 419. Lille¹⁰⁷).

• • *•

Ban

■l

* ■ [ïïn?imnj ^

Minifterialerlaß von 1804 zu, daß die Dorfmagazine größtenteils nur leere Rechnungen und Reflektantenverzeichniffe enthalten hätten.

Befonders glänzend in der Gefchichte der öffentlichen Vorratsfpeicher fteht die Verwaltung Friedrich des Großen da, die inmitten der Hungersnot von 1771 und 1772 nicht bloß ihrem eigenen

Fig. 421.

iiXXX X X. X X X X X XXXX X X X X X X X X X X x!

AX\ /'wXXx X a X aXä >J |A A A A aXx\ A A X A X

■■ * *    «Ml lii 11«^

Getreidefpeicher zu Lyon¹⁰⁵).

Vi»oo w. Gr.

Lande halb fo hohe Kornpreife erhielt, wie fie bei den Nachbarn üblich waren, fondern auch an 40000 fremde, nach Preußen herübergeflüchtete Bauern zu ernähren vermochte.

Fig. 422.

Fig. 423.

i;

Öl

J=

die Eingangshalle.

Querfchnitt durch

eine Speicherabteilung.

Diefe Ergebniffe be-ftimmten auch Kaifer Jo-feph II. 1788 anzuordnen, daß in Öfterreich jeder ackerbauende Untertan von den vier Getreidearten, die er baute, nach Abzug der Ausfaat den dritten Teil davon zum Schüttkaften der Gemeinde abführen folle, und daß diefer Vorgang durch drei Jahre fortzufetzen fei; hierdurch füllte ein der Ausfaat gleicher Sicherheitsvorrat aufgefpei-chert werden, aus dem im Notfälle zunächft dem bedürftigen Landmanne Un-terftützung geleiftet, der Reft für andere Notleidende verwendet werden follte. Die damaligen ftaatlichen und fozialen Verhältniffe in Öfterreich laffen es begreif-ich erfcheinen, daß diefe Abfichten in fehr verftüm-melter Weife zur Durchführung gelangten.

ln Frankreich ordnete der Konvent unterm 9. Auguft 1790 die Errichtung von Vorratsfpeichern an ; doch blieb das betref-

Getreidefpeicher zu Genua¹⁰⁶).

Vsoo w. Or.

fende Dekret in den Gefetzbüchern ein toter Buchftabe. Napoleon griff den Ge-

io3j Nach: Allg. Bauz. 1852, S. 230 u. Bl. 491.

loei Nach: Gauthier, P. Les plug beaux édifices de la ville de Gênes et de /es environs. Nouv. édit. Paris 1845. PL 44 u. 45.

łu,l Nach: Allg. Bauz. 1852, S. 229 bis 232 u. Bl. 490, 491 u. 492.

danken wieder auf, im wefentlichen allerdings nur im Intereffe der Verproviantierung von Paris. Im Jahre 1807 wurde mit dem Bau des erften großen Getreidemagazins in Paris begonnen; der Minifter Cretet legte am 26. Dezember des genannten Jahres den Grundftein dazu.

Dem erften Entwürfe gemäß tollte das Magazin 25000cbm Getreide aufnehmen können; diefe Menge füllte, mit dem im Erdgefchoß aufzufpeichernden Mehlvorrat vereinigt, den Bedarf von Paris für 2 bis 3 Monate decken.

Der Speicher wurde an der Mündung des Ourcq-Kanals in die Seine angelegt; er befteht, wie der Grundriß des Erdgefchoffes in Fig. 417¹⁰⁵) zeigt, aus 5 Pavillons und 4 Verbindungsbauten und hat eine Länge von 350m. Nach dem urfprünglichen Entwurf follte er einfchließlich des Dachraumes 6 Obergefchoffe erhalten. Tatfächlich wurde das Gebäude nur in der durch den Querfchnitt in Fig. 416¹⁰⁴) angegebenen Ausdehnung ausgeführt; unter dem ganzen Magazin laufen Keller hin, die mit Kreuzgewölben bedeckt find. Der Koftenaufwand für das begehende Gebäude hat 5 Mill. Franken iiberfchritten; wären die übrigen Obergefchoffe ausgeführt worden, fo würde es g,₆ Mill.

Franken betragen haben.

Ein zweiter franzöfifcher Vorratsfpeicher ift das von Duhamel in Lyon erbaute Getreidemagazin (Fig. 421 ¹⁰⁵)( das 147m Länge und 16 m Tiefe hat ; die Gefamthöhe beträgt 21 m. Das Gebäude ift in ein Erdgefchoß und zwei gewölbte, 5m hohe Obergefchoffe (ohne Dachgefchoß) ge- ^ teilt; die Gewölbe werden von zwei Reihen Steinfäulen ge-tragen. Das Erdgefchoß ift feiner Feuchtigkeit wegen zum Aufbewahren des Getreides untauglich; die Obergefchoffe faffen (bei 80 cm Schüttungshöhe) ca. 2700 cbm Getreide, alfo verhältnismäßig wenig. Die Baukoften haben fich auf ¹'₂ Mill. Franken belaufen.

Italien hat gleichfalls öffentliche Vorratsfpeicher aus der Renaiffance- und aus fpäterer Zeit aufzuweifen. Eines der intereffanteften Bauwerke diefer Art ift der berühmte Kornfpeicher Or San Michele in Florenz, 133Ö von Taddeo Gaddi begonnen, 1442 vollendet¹⁰⁸).

Im Jahre 1355 übernahm Orcagna die Leitung des Baues und verwandelte die bis dahin offene Getreidehalle des Erdgefchoffes in eine Kirche ; das Obergefchoß blieb Getreidemagazin. Die Faffade zeigt einen reichen Schmuck von Statuen, den Schutzheiligen der Zünfte.

Ferner ift der 1625, wahrfcheinlich von Oa-leoffo Aleffi, erbaute Getreidefpeicher zu Genua (Fig. 418, 422 u. 423¹⁰⁶) zu erwähnen.

Er befteht aus einem Erdgefchoß und vier überwölbten Obergefchoffen; darüber und in der Mitte des Gebäudes erhebt %% j 1 n    n |

fich noch ein weiteres Gefchoß, wo die zur Reinigung des Ge- tmMmÊàsàmÉÊ&ÎB: treides dienenden Vorrichtungen aufgefteilt find. Zwei fich

rechtwinkelig durchkreuzende Durchfahrten dienen zum beqemen Getreidefpeicher zu Neapef¹⁰⁷). Auf- und Abladen der Getreidewagen; fie bilden im Kreuzpunkt eine Art Veftibül. Die vier zur Aufbewahrung des Kornes dienenden Gebäudeabteilungen find je 36 m lang, 15 m tief und können 1500 cbm Getreide aufnehmen.

Fig. 424.

Getreidefpeicher zu Lille¹⁰⁷). Vsoo W. Or.

Fig. 425.

vT

Hm w. Gr.

¹⁰⁸) Befchreibung und Abbildungen diefes Speichers find zu finden in: Rohault de Fleury, G. La Toscane au moyen âge. Bd. i. Faris 1870. S. 5 u. PI. I — VI.

Zwei weitere italienifche Vorratsfpeicher find in Fig. 420, 425 bis 427¹⁰⁷) aufgenommen.

Das Kornmagazin zu Neapel (Fig. 420 u. 425) ift am Meere gelegen und hierdurch, fowie durch feine Ausdehnung (360m Länge bei 17 m lichter Tiefe) und feine Ausführung in dunkelroten Backfteinen weithin fichtbar. Es befteht aus einem Erdgefchoß und drei überwölbten Ober-gefchoffen, wovon das oberfte mit einer Terraffe bedeckt ift. Die drei Obergefchoffe können 8 bis 10000 cbm faffen, was in Rückficht auf die Abmeffungen des Baues eine geringe Menge ift.

In Neapel find auch unterirdifche Getreidebehälter (Fig. 426 u. 427¹⁰⁸) erbaut worden, die den oberirdifchen vorgezogen wurden, da fich das Getreide darin fehr gut erhält. Die unter-

Fig. 426.

HP

ÜM1!

m.

üp

W.

Wź

Querfchnitt. — Vs00 w- Gr-

Fig. 427.

§=

fr

O I J o

lilTiL-lMPUlTL⁰ iLz ll £

„ „

o o|

f;

1°

Io o|

Io o

■iinimun

- -■----■___

»!

000

rTTTTl I

(§§il

Grundriß. — Viooo w. Gr.

Unterirdifcher Getreidefpeicher zu Neapel¹⁰⁷).

irdifchen, gemauerten und überwölbten Magazinräume faffen 10 bis 12000 cbm Getreide; über ihnen erhebt [ich ein eingefchoffiger Bau, worin das Korn vor dem Einfchütten gereinigt wird und durch den die Getreidebehälter vor dem Eindringen des Regens gefchützt find.

Solche öffentliche Vorratsfpeicher haben, foweit es fich um die Kulturftaaten Europas und Amerikas handelt, an Bedeutung vollftändig verloren. Infolge der riefigen Entwickelung der Verkehrsmittel ift das Eintreten einer Hungersnot, wie folche infolge von Mißernten hervorgerufen werden könnte, in unferer Zeit, wo un-garifches, ruffifches, amerikanifches und ägyptifches Getreide auf dem Weltmärkte in Wettbewerb ftehen, kaum denkbar. Ebenfo ift auch die fog. Teuerungspolitik, d. i. der Inbegriff der Maßregeln, die einer Getreideteuerung Vorbeugen oder fie befeitigen oder ihre Wirkung mildern follen, durch die Geftaltung der

236

neuzeitlichen Verkehrsmittel, die es ermöglicht, an die von Getreide entblößten Gegenden mittels Eifenbahn und über den Ozean hinweg jede beliebige Menge Getreide zu fchaffen, ziemlich gegenftandslos geworden³).

201.

Militärifche

y) Endlich ift noch jener Vorratsfpeicher für Getreide zu gedenken, die aus vorratsrpeicher. militärifchen Bedürfniffen hervorgehen, die in Standlagern und befeftigten Plätzen erbaut werden und im Falle einer Belagerung den erforderlichen Getreidevorrat zu bergen haben.

Die Römer hatten ihre befeftigten Plätze zum Teile mit Kornfpeichern ausgerüftet; die unterften der die Säulen des Trajati und Antonin fchmückenden Reliefs weifen folche durch Pallifaden befeftigte Magazine auf.

Das Getreidemagazin in Lille (Fig. 41g u. 424 ¹⁰⁷) liegt hinter den Wällen, ift 64,00™ lang und 18,50 m im Lichten tief. Es befteht aus einem gewölbten Kellergefchoß, einem Erdgefchoß, vier Obergefchoffen von je 4,00 m Höhe und drei Dachgefchoffen; das Innere ift durch zwei Reihen Freiftützen, die die Balkenlagen tragen, in drei gleiche Teile geteilt. Die Treppen find an den Ecken des Gebäudes in befonderen vorfpringenden Bauteilen angebracht.

Die Getreidemagazine der Kriegsbäckerei in Paris find in Art. 234, das Körnermagazin der neuen Militäretabliffements zu Dresden ift in Art. 24g befchrieben.

3) Handelsfpeicher.

202.

Städtifche

Getreide

hallen.

203.

Sammel-

fpeicher.

Wie fchon früher angedeutet wurde, find hauptfächlich erft in neuerer Zeit Getreidefpeicher erbaut worden, in denen Körnerfrüchte für die Zwecke des Getreidehandels gelagert und konferviert werden, die alfo den Charakter von Handelsmagazinen haben. Unter diefen find es wieder die Handelsgetreidefpeicher im engeren Sinne, deren Errichtung und wirtfchaftliche Bedeutung erft der neueren Zeit angehören. Im wefentlichen laffen fich drei Arten von Handelsfpeichern für Körnerfrüchte unterfcheiden:

a) In erfter Reihe ift derjenigen Gebäude zu gedenken, die in Städten für Zwecke des Getreidemarktverkehres notwendig werden. In Städten mit bedeutendem Getreidehandel, wo nicht nach Mufter und auf Beftellung ge- und verkauft wird, wo vielmehr der Käufer feine Ware in Wirklichkeit auf den Markt bringt, find Baulichkeiten erforderlich, in denen das angefahrene Getreide, gefchützt vor Regen und Schnee, zunächft zum Verkauf bereit eingeftellt wird; die nicht verkauften Getreidemengen müffen in anderweiten geeigneten Räumen aufge-fpeichert und konferviert werden. Die Gebäude, die diefem Doppelzwecke zu entfprechen haben, find meift hallenartige Anlagen, weshalb für fie die Bezeichnung Getreidehallen ganz geeignet fein dürfte.

Ein folches Bauwerk befteht im wefentlichen aus einer Halle, worin an be-ftimmten Tagen der Verkauf des Getreides ftattfindet, und aus einem oder mehreren Magazinräumen. Da indes der Verkauf von Getreide der Hauptzweck einer Getreidehalle ift und da in der Regel die Verkaufshalle ihren räumlich bedeutendften Teil bildet, empfiehlt es fich, die fraglichen Gebäude unter die Markthallen einzureihen, und es ift demgemäß ihre Befprechung im nächften Heft (unter b) diefes „Handbuches" zu finden.

(3) In getreidereichen Ländern, befonders in Ungarn, Kroatien ufw., wird den Bahnen in einzelnen Monaten des Jahres Getreide in folcher Menge zugeführt, daß felbft bei Anwendung der günftigften Fahrordnung die Bahnverwaltungen nicht imftande find, die zugeführten Maffen fortzufchaffen. Ebenfo kann es Vorkommen, daß auf einem Bahnhofe, auf einem Hafenplatze ufw. große Getreide-

mengen mit der Bahn, zu Waffer etc. ankommen, die fpäter durch Landfuhrwerk abgeholt und den einzelnen Empfängern zugeführt werden. In beiden Fällen find für die Zwifchenzeit Magazine notwendig, die das angefahrene Getreide bis zum Zeitpunkt der Weiterbeförderung aufnehmen und in denen feine Konfer-vierung gefichert ift.

von

So z. B. hat die Verwaltung der öfterreichifchen Staatsbahn im Jahre 1875 auf dem Bahnhof zu Budapeft 4 Getreidefpeicher mit einem Gefamtfaffungsraum von über 9000 cbm Frucht erbaut. — Unten wird ein Speicher vorgeführt werden, der hierher eingereiht werden muß: der gewaltige Getreidefpeicher der Great-Northern-Eifenbahn zu Lake Superior, der Abmeffungen rund 122 x41x84“ befitzt.

Anlage und Einrichtung derartiger Sammelfpeicher ftimmen mit den unter y vorzuführenden Handelsfpeichern vollftändig überein, fodaß in diefer Beziehung auf das Nachfolgende verwiefen werden kann.

204

Handels

fpeicher.

y) Die wichtigften Handelsfpeicher für Getreide find diejenigen, die auf Bahnhöfen, Hafenplätzen, in Docks ufw. in gleichem Sinne und zu gleichen Zwecken erbaut werden, wie die fonft auf derartigen Plätzen errichteten Handelsund Dockfpeicher, Entrepôts und Lagerhäufer. Der Produzent fchafft fein Getreide, das er verkaufen will, zur nächften hierzu geeigneten Bahn- oder Schiffsftation und bringt es alsdann in den Speicher; dafür erhält er einen Lagerfchein (Warrant), worauf fowohl Quantität wie Qualität feiner Ware nach beftimmt normierten Klaffen verzeichnet find; für die Richtigkeit der Angabe fteht die Speicherverwaltung ein. Diefen Lagerfchein verkauft er, fobald ihm die Preife günftig erfcheinen, an einem Börfenplatze mittels einfachen Giros. Wer Getreide braucht, kauft gleichfalls an irgend einem Börfenplatze Lager-fcheine für die benötigte Quantität und Qualität Getreide ufw.

Auf folche Weife entftanden in neuerer Zeit die für den Getreidewelthandel unentbehrlich gewordenen Sammelfpeicher an den Haupthandelsplätzen und an fonftigen hierzu befonders geeigneten Stellen der Eifenbahnen, fchiffbaren Flüffe, und Schiffahrtskanäle. Diefe Getreidemagazine, die man als Handelsfpeicher im engeren Sinne bezeichnen könnte, erleichtern, wenn fie an den richtigen Plätzen erbaut, mit den erforderlichen Einrichtungen verfehen und entfprechend organifiert find, den Getreidehandel in hervorragender Weife.

Handelsfpeicher diefer Art hat es auch fchon im Altertum, namentlich in Ägypten gegeben. Seit der Zeit Jofeph’s war der ägyptifche Staat Großkonfument von Korn, aber auch Großhändler in Getreide. Jeder Landmann von einiger Bedeutung hatte beim ftaatlichen Getreidefpeicher ein Korngirokonto. Staatsfpeicher fanden fich, je nachdem der betreffende Gau Getreide in größeren oder kleineren Mengen erzeugte, oft viele nahe beifammen, aber auch vereinzelt. Jeder Speicherbau zerfiel in eine Anzahl von Einzelkammern, die eine obere Öffnung zum Hineinfüllen und eine untere Öffnung zum Herausnehmen des Getreides befaßen. Mehrere folcher Speicherbauten, die dicht beieinander lagen, bildeten zufammen den Staatsfpeicher.

Wiewohl nun derartige Speicher nur eine Abart der anderweitigen Handelsund Dockfpeicher bilden, fo hätte ihre Befprechung auch an anderer Stelle diefes „ Handbuches" gefchehen können. Weil aber die Anforderungen, die durch eine fachgemäße Magazinierung des Getreides bedingt werden, fo eigenartige find, daß die dadurch hervorgerufene Anlage und Einrichtung folcher Speicher gleichfalls eine eigenartige geworden ift, fo empfiehlt fich auch deren gefonderte Befprechung. Da nun andererfeits zwifchen diefen Bauwerken und zwifchen den landwirtfchaftlichen Zwecken dienenden Getreidemagazinen, fowie den Vorrats-fpeichern eine nahe Verwandfchaft befteht, fo dürfte die Behandlung der erfteren an diefer Stelle gerechtfertigt fein.

Handelsfpeicher find faft ftets zur Aufnahme fehr großer Getreidemengen beftimmt; hierdurch und durch die weitere Anforderung, daß die Grundfläche, die der Speicher beanfprucht, möglichft klein fein foll, ift fchon einerfeits das Eigenartige in der Gefamtanlage bedingt; hierzu kommen noch die Anforderungen im Intereffe der Konfervierung der aufgefpeicherten Körnerfrüchte, fowie die weitere Bedingung, daß Ein- und Auslagern tunlichft leicht und einfach, fowie mit möglichft geringem Koftenaufwande foll gefchehen können, wodurch insbefondere die Einrichtung folcher Speicher eine nicht geringe Menge von Befonderheiten aufzuweifen hat.

Die Frage der Konfervierung von Getreide mittels geeigneter Lagerungsverfahren hatte fchon im Altertum, wenn auch nur zeit- und ftellenweife, eine hervorragende Bedeutung. Schon früh erkannte man den einen der beiden für die Erhaltung der Körnerfrüchte einzufchlagenden Wege: gänzliche Verhütung des Luftzutrittes. Das zweite, gegenteilige Mittel: ftete Berührung der Körner mit frifcher Luft, verdrängte in fpäterer Zeit das erftere Verfahren vollftändig, und erft in neuerer Zeit kehrte man — und zwar mit hervorragendem Erfolge — zum erftgedachten Vorgänge zurück.

Handelsfpeicher find fowohl nach dem Grundgedanken der Bodenfpeicher (fiehe unter 5), als auch nach jenem der Schachtfpeicher (fiehe unter 7) ausgeführt worden; doch eignen fich erftere nur für geringere Getreidemengen und für kurze Lagerzeiten. Große Körnermaffen werden auf den Welthandelsplätzen für Getreide jetzt faft ausfchließlich in Schachtfpeichern aufgenommen, die wohl auch nach der in den Vereinigten Staaten üblichen Bezeichnung (Grain-Elevator1]0) als Getreide-Elevatoren bezeichnet werden.

Im Jahre 1898 wurde auf dem Gelände des Hamburger Bahnhofes in Berlin, am Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal in unmittelbarer Nähe des Nordhafens, ein Verfuchskornhaus, das 1130t Getreide zu faffen vermag, errichtet, das u. a. zu vergleichenden Verfuchen mit Schüttböden und Getreidefpeichern in Bezug auf die Koften der Lagerung und Behandlung des Getreides dient. Zu diefem Ende enthält es 5 Schüttböden und 4 Getreidefchächte¹¹¹).

Für die nach dem Syftem der Bodenfpeicher ausgeführten Handels-Getreidemagazine fei im folgenden¹¹²) der Speicher am Kaifer-Quai in Hamburg als Beifpiel vorgeführt; bezüglich der Schachtfpeicher muß auf die unter 6 u. 7 aufgenommenen Beifpiele verwiefen werden.

Bei der Herftellung eines neuen Hafenbeckens zu Hamburg, des fog. Grasbrook-Hafens, beabfichtigte der Senat, auch den Getreidehandel Hamburgs zu heben, und entfchloß fich daher, große Getreidefpeicher zu fchaffen. Da es fich bei letzteren nicht um eine längere Aufbewahrung der Frucht handeln follte und da ferner die Möglichkeit nicht ausgefchloffen war, daß der Getreidehandel, ungeachtet der Magazine, die gewünfchte Ausdehnung nicht finden würde, fo wurde von der Anlage eines Schachtfpeichers abgefehen und zur Ausführung eines Bodenfpeichers gefchritten, der auch zur Lagerung anderer Waren und Güter geeignet fein follte.

Als Bauplatz wurde das fpitzwinkelige Dreieck am Ende des Grasbrook- und Kaifer-Quais gewählt; für die Grundrißanlage war zu berückfichtigen, daß der Verkehr auf den Quais, auf denen Ladegleife und Gleife für Dampfkrane geführt find, nicht geftört werden dürfe. Um die gedachten Gleife ufw. tunlichft ausnutzen zu können, ließ man den Speicher aus zwei zu den Quais parallelen Längstrakten beftehen, die an der Weftfeite in einer Abftumpfung zufammen-ftoßen, deren Mitte ein Turm bildet (Fig. 428); an der Oftfeite find die Längstrakte durch einen Quertrakt verbunden, der an die erfteren zunächft unter rechtem Winkel anfchließt, im mittleren Teile aber fenkrecht zur Halbierungslinie des fpitzen Winkels, in dem die beiden Quais

³¹⁰) So genannt nach den Hebewerken, mittels deren die angefahrenen Körnermaffen in die Höhe (über die Oberkante der Getreidefchächte) gefchafft werden.

³³¹) Abbildungen diefes Bauwerkes mit kurzem erläuterndem Text fiehe: Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904,

S. 342 u. 343.

/

y

Speicher am Kaifer-Quai zu Hamburg¹¹²).

Die Abmeffungen find zum Teile in Metern, zum Teile in

g

•8

o

U

c3

i

5

l

.S

•)

mm

286,₅₇₁₁

1 II

ë

N

ce

Cd

(1 Fuß Hamb.

I

s

ta

Der nebenftehende Grundriß gibt die Balkenlage über dem

5

CO

/

m,

,///

E

g

y

i

"“.s,-

8

T3

jy

3

jj

5S

p.

<d

T3

c°

<Ü

■a

-

&

?4

i®

Arch. : Dalmann & Hauers.

y ł f $/

//

w. Gr.

/

/s*é

/

y

//*

y

/

/

/

&Â

/// »

y

|w

J

/

/

Â

J/i

WJ

M

5$

S

/

f'\S\

M

f

r

£h

JS

\

'-'X

1

-

===3

y

7y

y

y

r

;U

;-h

1

/

7

/

/

i

/

mn

h

T\

ht eins-

fa

J4I

Kr ahn. y e leis

1

/

/

/

7’

?

!

/

/

=¥=

//

/

/

~~T"tj>}{

~7t

X

(/

/

/

■/?

»

&

i

#

...e.p :'.-$

,v

T

m

.6

4-

h

••s

Fig. 428.

wgKgg

3î

—À—

1!

H

rm

wmm

i\

y

s*

/

~0(--

r>r:

...f «_\v;    1

205.

Silos.

zufammenftoßen, gebrochen ift; diefe Halbierungslinie bildet die Hauptachfe der ganzen Anlage.

Fig. 429.

II

1H(

Speicher am Kaifer-Quai zu Hamburg¹¹²). Querfchnitt nach A B in Fig. 428.

V»00 w. Or.

240

Die drei erwähnten Trakte umfchließen einen Hof, der, unter Benutzung der drei in ihn führenden Eifenbahngleife, zur Handhabung mit den Warenballen zwifchen dem Speicher und den Eifenbahnwagen verwendet wird. So weit die Gleife die Speichertrakte durchfetzen, find fie von Ladebühnen eingefchloffen, deren Oberkante in der Höhe der Laftwagenböden gelegen ift (Fig. 429). In gleicher Höhe liegt auch der Fußboden des Erdgefchoffes, das hauptfächlich zu Manipulationszwecken dient und worin zu diefem Zwecke 4 große Brückenwagen aufgeftellt find.

Unter dem Speicher-, Erd- oder Hauptgefchoß liegt das Kellergefchoß, das fich bis unter die Ladebühnen ausdehnt; in den die Hofladebühnen bildenden Decken find 4 durch Klappen verfchließbare Öffnungen eingefchnitten, bei denen Krane ftehen, um die Waren aus dem Keller in die Wagen und umgekehrt fchaffen zu können. In diefem Kellergefchoß werden nur folche Waren gelagert, denen die Feuchtigkeit nichts fchadet.

Über dem Erdgefchoß erheben fich 4 Ober- oder Bodengefchoffe zur Lagerung von Getreide, unter Umftänden von anderen Waren. Jeder Boden bietet eine Lagerfläche von etwa 3000 dar, fodaß auf jedem, bei 60cra Schüttungshöhe, etwa 1320 cbm Frucht gelagert werden kann.

Der Dachraum über dem IV. Ober-gefchoß wird zur Getreidelagerung nicht benutzt.

Für den Perfonenverkehr zwifchen den verfchiedenen Speichergefchoffen find außer einer an der Oftfeite gelegenen Haupttreppe noch in Türmchen zwei fteinerne Wendeltreppen angeordnet; ferner liegen an jeder Langfeite des Speichers zwei hölzerne Treppen, fodaß an feinem Umfange im ganzen fieben Treppen verteilt find.

Für die Handhabung der Waren find zunächft im Inneren des Speichers 4 hydraujifche Aufzüge angebracht, die vom Kellergefchoß bis zum IV. Oberge-fchoß reichen. Zur Förderung von Waren aus den Schiffen nach dem Speicher und umgekehrt find an jeder feiner Langfeiten 2 große hydraulifche Krane aufgeftellt, die über die Quaimauern hinausreichen (Fig. 429). Damit mittels der Krane in jedem Gefchoß die Warenverladung ftatt-finden kann, find in jedem Obergefchoß Wandöffnungen vorhanden, die durch Schiebetüren verfchließbar find; hinter letzteren find um wagrechte Achfen drehbare Klappen mit Gegengewichten angebracht, die im niedergelegten Zuftande Verlängerungen der betreffenden Böden bilden und in diefer Lage auf gußeifernen Konfolen ruhen.

Zur Aufnahme der großen Krane find fchmiedeeiferne, fehr ftark konftruierte Gerüfte aufgeftellt, die jedem Speicherboden entfprechend einen Ruheplatz haben (Fig. 429), welch letzterer über die ganze Quaibreite ausladet.

Sämtliche Speicherböden werden von gußeifernen Säulen getragen; jede davon nimmt auf konfolenartigen Anfätzen zwei Unterzüge auf, die parallel nebeneinander liegen und den an diefer Stelle quadratifchen Schaft der Säule zwifchen fich faffen; die Tragbalken ruhen auf diefen Unterzügen und, mittels befonderer Mauerlatten, auf den Umfaffungsmauern des Speichers.

Das Gebäude wurde in feinen Hauptteilen in Backfteinrohbau ausgeführt; auch die Innenwände des Speichers blieben unverputzt. In feinen - Grundzügen rührt der Entwurf von Dalmann, in feiner architektonifchen Durchführung von Hauers her.

4) Unterirdifche Getreidefpeicher.

Die Konfervierung des Getreides in unterirdifchen Räumen beruht darauf, daß das Fernhalten von Licht und Luft, von Wärme und Feuchtig-

keit⁴) die Körner in einen erftarrungsähnlichen Zuftand verfetzt werden und daß die anfangs fich entwickelnden Gafe (Kohlenfäure ufw.) nicht entweichen können, wodurch eine Luft gefchaffen wird, die für tierifches Leben unbrauchbar ift.

Die bereits im vorhergehenden (unter a, 2) befchriebenen Silos und Getreidekeller gehören in diefe Gruppe von Getreidemagazinen, ebenfo alle anderen größeren unterirdifchen Bauwerke diefer Art, wie z. B. die fchon auf S. 230 u. 235 befchriebenen Magazine zu Amboife und zu Neapel.

Für größere Getreidemengen können gegrabene oder in Felfen gehauene Silos kaum in Frage kommen; hierfür werden hauptfächlich gemauerte Getreidekeller zu erbauen fein⁵).

Das Abhalten des Lichtes, fowie der luftdichte Verfchluß eines folchen Magazins find ziemlich leicht zu erreichen; nicht ganz fo leicht ift es in unteren Breitengraden, eine möglichft gleichförmige Temperatur zu erzielen. Am fchwierigften ift es, die Bodenfeuchtigkeit fernzuhalten. Überzüge der Wände mit Zementputz, mit Harzlöfungen, felbft folche mit Afphalt, haben fich nicht unbedingt bewährt. Vielfach verkleidet man die Wandungen der gemauerten Silos, ehe man das Getreide einlagert, mit Stroh in Form von Strohfeilen, wozu man ganz trockenes Stroh nimmt; diefes wirkt dadurch fchützend, daß es die eindringende Feuchtigkeit vermöge feiner hygrofkopifchen Eigenfchaften bindet.

Am erfolgreichften läßt fich das Eindringen der Bodenfeuchtigkeit verhüten, wenn man die glatt geputzten Magazinwände zuerft mit einer Iiarz-löfung (gekochter Steinkohlenteer mit Ünfchlitt verfetzt) überzieht und alsdann mit einem verlöteten Metallüberzug verfieht. Diefes von Doyère angegebene Verfahren hat fich an den Silos zu Cherbourg, Algier, Verona ufw. vollftändig bewährt; Doyère empfiehlt die Verkleidung mit verzinktem Eifenblech oder Zinkblech.

Silos und fonftige unterirdifche Getreidemagazine find in den trockenen und wärmeren Gegenden des Südens und Oftens mehr am Platze als in den nördlicher und weftlicher gelegenen Ländern. Sie find aber auch im erfteren Falle nur für gewiffe Zwecke von Wert; für den großen Handelsverkehr können fie kein Intereffe beanfpruchen, wenngleich das Getreide, fobald die erforderlichen Bedingungen erfüllt wurden, fich darin fehr lange gut erhält.

206.

Syftem

Doyère.

207.

Verwendung.

242

Auch ift nicht zu vergeffen, daß für lehr große Getreidemengen die Anlagekoften gemauerter und überwölbter Getreidekeller fehr bedeutende find und daß deren fchwieriges Entleeren, das durch koftfpielige Handarbeit bewirkt werden muß, in der Praxis ein Hindernis bildet.

Andererfeits foll nicht unerwähnt bleiben, daß diefes Verfahren der Getreidemagazinierung diebes- und feuerficher ift und hierin kaum von einem der anderen Verfahren erreicht wird.

208.

Syftem

Dufour.

Dem Grundgedanken nach mit der unterirdifchen Magazinierung des Getreides ift das von Dufour vorgefchlagene und erprobte Verfahren der Lagerung und Konfervierung verwandt. Das reine und trockene Getreide wird

Fig. 430.

g iii 1

;

S®

7.

Si

L /À'. ,>rri

.....

Getreidekeller im Minos-Palaft zu Knoffos ¹¹⁵).

fofort nach der Ernte in Fäffern von 3 bis 5hl Inhalt verpackt, deren heraus-gefchlagener oberer Boden durch einen gut paffenden, mit einem großen Stein zu befchwerenden Deckel erfetzt wird; ein Schiebedeckel kann auch an feine Stelle treten. Diefe Fäffer werden im Speicher in Reihen aufgeftellt; der Speicher felbft muß trocken und finfter fein; feine Läden find gefchloffen zu halten. Dufour behauptet, fein Getreide fei 20 Jahre lang von Wurm und Motte verfchont geblieben; niemals habe fich in den Fäffern eine Erhitzung gezeigt.

Diefe Aufbewahrungsweife von Getreide ift nicht ohne Vorbild im Altertum. Bei den neueren Ausgrabungen auf Kreta wurden im Minos-Palaft zu Knoffos die in Fig. 430¹¹⁵) dargeftellten Magazinräume zutage gefördert. Es

handelt fich dabei um eine Art von tönernen Fäffern, die in den unterirdifchen Räumen Aufhellung fanden.

Syftem

Bella.

Die von Bella in Frankreich ausgeführten Getreideblechkammern, die nur zum Teile in    den    Erdboden    verfenkt werden, beruhen    auf ähnlichem Grund

gedanken. Eine nähere Befchreibung ift in der unten genannten Quelle¹¹⁶) zu finden; der Erfolg wird ebenfowohl der geringeren Anlagekoften als auch der guten Konfervierung des Getreides wegen gerühmt.

5) Bodenfpeicher.

210.

Anlage.

Bodenfpeicher, auch Etagenfpeicher oder etagierte Speicher, ebenfo Flachoder Schüttfpeicher genannt, find, wie bereits in Art. 189 (S. 214) gefagt worden ift, Magazine    mit    mehreren    Gefchoffen, deren jedes    einen Schüttboden für

das Getreide bildet; die in Art. ig2 (S. 21g bis 221) bereits befchriebenen Getreidefchüttböden find demnach das Urbild folcher Getreidefpeicher. Das Getreide jedes Stockwerkes wird auch hier durch periodifches (im Sommer alle 2, im Winter alle 4 Wochen) Umfchaufeln in Bewegung und dadurch mit der Luft in Berührung gebracht; das fo erzielte Lüften, Trocknen und Kühlhalten der Körner dient zu ihrer Konfervierung; ebenfo wird durch das Umftechen oder Umfchaufeln das Fortpflanzen der Kornwürmer verhindert.

In den großen Getreidefpeicheranlagen findet man feiten eine größere Schüttungshöhe als 60cm ; nur ausnahmsweife geht man hierin bis l,20m; in Rußland geht    man    bis etwa    2m. Frifches, befonders    aber naß eingebrachtes

Getreide muß    zuerft in dünnen Schichten ausgebreitet    und häufig umgewendet

werden; erft wenn diefes Austrocknen teil weife fortgefchritten ift, können die Körner immer höher gefchüttet werden.

Die Schwierigkeit einer gehörigen Überwachung über die richtige Ausführung des Um-fchaufelns hat im Verein mit der Erfahrung, daß eine ftark ausgetrocknete Frucht nur wenige Handhabung erfordert, in manchen Fällen dahin geführt, das Getreide vor dem Drefchen in befonderen Trockenhäufern (Riegen genannt) auszutrocknen. Nachdem aber ein Getreide, das bis zur Zerftörung der Keimfähigkeit erhitzt wurde, fich viel leichter konfervieren läßt, fo fehlt es auch nicht an Vorfchlägen und Ausführungen (z. B. Intieri, Robbin ufw.), bei denen der Vorgang des Getreidedörrens fyftematifch durchgeführt wird.

Über Anzahl und Höhe der Gefchoffe ift bereits in Art. 18g (S. 215) das Erforderliche gefagt worden; man könnte bezüglich der dort angegebenen Maße noch weiter herabgehen; allein für das Umfchaufeln und Lüften ift eine etwas größere Höhe erforderlich. Das Erdgefchoß wird meift höher als die Ober-gefchoffe gehalten, weil häufig Wagen in das Gebäude einfahren.

Ift der Speicher nicht bloß Vorrats-, fondern auch Handelsmagazin, fo füllten im lntereffe der Handhabung außer dem Erdgefchoß nicht mehr als 3 Obergefchoffe ausgeführt werden; der Dachbodenraum kann gleichfalls als Magazin verwendet werden, wenn das Dach entfprechend (z. B. durch eine innere Verfchalung) vollkommen vor dem Durchdringen der Feuchtigkeit gefchützt wird. Meißens findet man 5 bis 6 Gefchoffe.

Die Schüttböden können nicht in ihrer ganzen Ausdehnung mit Getreide belegt werden; denn für das Umfchaufeln ift Raum erforderlich. Ferner müffen Gänge frei bleiben, und im Winter darf das Getreide die Mauern nicht berühren. Daher ift in einem Bodenfpeicher viel Raum erforderlich, und man kann nur etwa 0,2, höchftens 0,3 feines Rauminhaltes ausnutzen; man rechnet für 1hl Getreide 0,3 ^m Bodenfläche.

1M) Rosoy. Les nouveaux filos à grains. Gazette des arch. 1879, S. 285.

Um den Hohlraum des Speichers beffer auszunutzen, hat man das Getreide nicht in flachen Beeten gefchüttet, fondern Bretterwände aufgeftellt, die etwa lm von den Umfaffungswänden des Gebäudes abftehen und zwifchen denen das Getreide lagert.

Fig. 43 u

-I

WJ

Ff

BH

II

—rtrri

Nf

INI

Fff

NFf

IN

FI

f=C

IT

1-

rST

lh

\G

.F"

’xi.

■h

"TH"

Tf

r'

“CH

ft-?*

rf_

Y

\ IFvll 11    11

h

y/

• Ir-,

r.

Qÿ-

1:250

1    2    3    4- R 6    7    8    9    10 11 12 13 14 15™

4 > I I I ' I H >■ I I I ' I ■< [ I I I | I | I l . I ' i

Verfuchskornhaus auf dem Hamburger Bahnhof zu Berlin.

Längenfchnitt durch die Schüttbodenabteilung *").

A.    Abwurfwagen.

B.    Hauptförderband.

C.    Wagen.

J L. Becherwerke.

Ali, Ni- Nachreinigungsmafchine. T. Förderband.

F.    Fallrohr.

G.    Fallrohrgruppe.

Dies ift z. B. in dem fchon erwähnten Verfuchskornhaus auf dem Hamburger Bahnhof zu Berlin (Fig. 431¹¹⁷) gefchehen; dort kann jeder Boden 160t Getreide faffen und durch lofe Zwifchenwände in g Abteilungen zerlegt werden, fo daß auch kleinere Getreidepoften getrennt gelagert werden können.

Solche Bauwerke werden wohl auch Kaftenfpeicher genannt.

Für größere Handelsfpeicher empfiehlt es fich, an jeder Langfeite ein befonderes Manipulationsgleis anzuordnen und die Gefamtanlage fo zu treffen,,

daß an einer Seite das Abladen, an der anderen das Beladen vollzogen werden kann. Dadurch daß, je nach örtlichen Verhältniffen, entweder auf eine ftarke Zu- und Abfuhr durch gewöhnliches Fuhrwerk und Eifenbahnen oder auf eine Handhabung mit Schiffen oder auf alle drei Verkehrsvermittelungen gerechnet werden muß, wird die Gefamtanlage eines folchen Gebäudes wefentlich bedingt; fie wird aber auch noch durch die verhältnismäßige Stärke diefer drei Verkehrsarten beeinflußt.

Im Intereffe der Eifenbahnbeförderung ift es gelegen, an den Langfeiten der Speicher gedeckte Ladebühnen anzubringen; wenn diefe ihrem Zwecke ent-fprechen Tollen, fo müffen fie, abgefehen von der entfprechenden Tragfähigkeit, auch hinreichend (nicht unter 4,50m) breit fein.

211.

Konftruktion.

Für die Konftruktion der Bodenfpeicher gilt vor allem das in Art. 190 u. 191 (S. 215 bis 219) bereits Gefagte. Daß, wegen der ftarken Belaftung der Decken (fiehe die Gewichtsangaben auf S. 215), die einzelnen Schüttböden auch hier durch Säulen oder andere Freiftützen getragen werden müffen, ift felbftverftändlich.

Da bei dem in Rede ftehenden Verfahren als konfervierendes Mittel aus-fchließlich die Luft betrachtet wird, fo find die Böden reichlich mit Fenftern und Luken zu verfehen, damit man ftändig Zugluft über die Getreidefchicht ftreichen laffen kann.

¹

)    Solche Oenoffenfchaftslagerhäufer find innerhalb der Reichsgrenzen in den Provinzen Sachfen, Weftfalen, Pommern, Polen und Oftpreußen, ferner in Baden, Bayern, Württemberg- ufw. zu finden. — Siehe: Baumoarten, F. Einiges über landwirtfchaftliche Speicher. Uhland’s Techn. Rundfchau 1903, Ausg. IV, S. 73, 81.

²

)    Fakf.-Repr. nach: Uhland’s Techn. Rundfchau 1903, Ausg. IV, Taf. 10.

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

³

j Vergl.: Roscher, W. Ueber Korntheuerungen etc. Stuttgart 1847. (3. Aufl.: Ueber Kornhandel und Theuerungs-

⁴

) Durch den vollftändigen Abfchluß der Fruchtkörner nach außen hin werden fie frei von Staub und anderen fremden Körpern erhalten; ebenfo können Vögel, Nagetiere, Infekten ufw. nicht zu ihnen gelangen. Milde Temperatur der Luft und Feuchtigkeit der Körner begünftigen die Verheerungen des Kornwurmes und alle anderen Veränderungen des Getreides. Die Feuchtigkeit ruft Gärung und Schimmelbildung hervor ; das Licht begünftigt die Entwickelung folcher Keime. Durch die Selbfterhitzung des Getreides, die hauptfächlich im Frühjahr eintritt, wird die Ausbildung und Entwickelung gewiffer Infektlarven begünftigt.

⁵

Vitruv fagt im VI. Buche (Kap. IX): „Die Kornfpeicher (Granaria) find hoch und gegen Mitternacht anzulegen; denn alsdann kann das Getreide fich nicht fo leicht erhitzen, fondera wird vom Nordwind abgekühlt und hält fich defto länger. Die anderen Himmelsgegenden aber erzeugen den Kornwurm (Curculio) und die übrigen Infekten, die dem Getreide fchädlich zu fein pflegen.“

Die furchtbaren Verheerungen durch Infekten rühren hauptfächlich vom fog. fchwarzen Kornwurm (Sitophilus granarius) und vom fog. weißen Kornwurm, auch Kornmotte (Tinea granella) genannt, her.

Siehe über diefen Gegenftand A. Vogl’s „Von den Krankheiten und Feinden des Getreides“ in: Kick, F. Die Mehlfabrikation. 2. Aufl. Leipzig 1878. (S. 36.)

1W) Der Gebrauch, das Getreide in Silos aufzubewahren, reicht in das höchfte Altertum hinauf. Die lateinifchen Schriftfteller, die über den Ackerbau gefchrieben haben, wie Plinius, Varro, Columella, Cato, Hirtius, und felbft einige Gefchichtsfchreiber berichten über Einzelheiten folcher Gruben, die fie Siros und Horrea defoffa nannten. Varro berichtet darüber folgendes: „Einige Völker haben den Gebrauch, ihre Getreidefpeicher unter die Erde zu legen. In Kappadokien und Thrakien find es Grotten, die fie Siros nennen. Andere Völker, wie die des diesfeitigen Spaniens und befonders auf dem Gebiet von Karthago und auf dem der Ofcer (d. h. Karthagena), bewahren das Getreide in Brunnen auf. Sie gebrauchen die Vorficht, deren Boden mit Stroh zu bedecken und Vorkehrungen zu treffen, damit Luft und Feuchiigkeit nur in dem Augenblick eindringen, wo fie Getreide wieder herausnehmen; denn der Kornwurm kann ohne Zutritt der Luft nicht beftehen. Das auf folche Art eingefchloffene Getreide erhält fich 50, Hirfe länger als 100 Jahre.“

Im Intereffe der Feuerficherheit wären gewölbte Decken den hölzernen vorzuziehen; tatfächlich befitzen auch die im vorhergehenden fchon befchriebenen Getreidemagazine zu Vauclair (S. 227), zu Lyon (S. 234), zu Genua (S. 234) und zu Neapel (S. 235) in fämtlichen Gefchoffen nur überwölbte Räume. Hingegen hat man in Rückficht auf größere Einfachheit der Konftruktion fchon feit langer Zeit vielfach Balkendecken vorgezogen, wie dies die fchon vorgeführten Getreidefpeicher zu Corbeil (S. 227), zu Bern (S. 231) und zu Paris (S. 234) zeigen; auch der der neueren Zeit entftammende Speicher am Kaifer-Quai in Hamburg (fiehe S. 238) und viele andere neuere Anlagen diefer Art haben Balkenlagen erhalten, wenn auch die Unterzüge hie und da durch eiferne Träger gebildet worden find.

Über die den Luftzug erzeugenden Fenfter und Luken in den Umfaffungs-mauern des Speichers ift bereits in Art. 191 (S. 217) gefprochen worden. Um Vögel ufw. abzuhalten, werden die Luftöffnungen mit Drahtgittern verfchloffen; für die Öffnungen nach Norden und Often genügt eine Verglafung; nach Süden und Weften find, zur Abhaltung der Sonnenftrahlen, noch Läden erforderlich. Letztere find fo einzurichten, daß das vom Winde gegen das Magazin getriebene Regenwaffer niemals in das Innere treten kann.

Es wäre in hohem Grade erwünfcht, fämtliche Fenfter und Läden eines jeden Gefchoffes durch einen gemeinfamen Mechanismus gleichzeitig öffnen und fchließen zu können; denn fobald ein Sturm im Anzuge ift, follen die Öffnungen möglichft rafch gefchloffen werden In einigen Londoner Getreidefpeichern find folche Mechanismen vorhanden. Zum minderten muß an den Fenftern und Läden eine Verfchlußeinrichtung angebracht werden, die fehr rafches Öffnen und Schließen geftattet.

Bodenfpeicher bedecken häufig eine fo große Grundfläche, daß es fehr koftfpielig wäre, auf fie ein einziges, ungegliedertes Dach zu fetzen; meift werden alsdann mehrere Satteldächer parallel nebeneinander angeordnet.

212.

Einrichtung.

Für den Verkehr zwifchen den einzelnen Gefchoffen find außer den Treppen noch Aufzüge erforderlich; die Getreidefäcke werden durch diefe auf

den betreffenden Boden emporgewunden, dort gewogen und ausgeleert. Zur Beförderung nach unten können diefe Aufzüge gleichfalls verwendet werden; doch find auch Rutfchen ausgeführt worden, auf denen der Sack, ohne Schaden zu leiden, aus dem oberften Gefchoß bis in das Erdgefchoß oder auf die Ladebühne gleiten kann; durch bewegliche Enden der Rutfchen ift es auch erreichbar, die Säcke fofort in die Wagen zu fördern.

Fig. 432.

Zum Entleeren von mit Getreide gefüllten Schiffen, die an der Wafferfeite des Speichers ankommen, werden in neuerer Zeit häufig bewegliche Außenelevatoren angeordnet, deren Leiftungsfähigkeit aus Fig. 432¹¹⁸) hervorgeht. Über die Einrichtung fol-cher Elevatoren wird noch in Art. 228 die Rede fein.

Der Elevator ab ift mit eifernem Gehäufe verfehen, oben (am Kopf) durch eine Kette mit lofer Rolle am Ausleger aufgehängt und kann durch die im II. Obergefchoß des Speichers aufgeftellte Winde c gehoben und gefenkt werden.

\W

>0

41

nre

Der Elevator hat feine eigene Betriebsmafchine; eine Lenk-ftange, deren Drehpunkt in der Lagerung der Vorlegewelle liegt, hält den Elevatorkopf immer in gleicher Entfernung von der Vorlegewelle, fodaß durch das Heben und Senken die Länge des Betriebsriemens nicht geändert wird.

/!

n

hi

41

jh

il

Hat der Elevator das Getreide gehoben, fo fällt es durch eine bewegliche Rinne e in einen Rumpf i und aus diefem in einen Wägekaften /; ift der letztere gefüllt, fo tariert ihn der Wägemeifter durch Zufchütten oder Hinwegnehmen von Getreide genau aus und läßt alsdann den Kafteninhalt in einen darunter gelegenen Rumpf g und aus diefem in einen auf dem Boden des I. Obergefchoffes befindlichen Sack fließen; mittels eines Fahrftuhles h wird der letztere auf denjenigen Boden gehoben, wo fein Inhalt gelagert werden foll. Vom Fahrftuhl werden die Säcke durch Arbeiter abgetragen und ausgefchüttet¹¹⁸).

£ia

-:v-_

sa

Vom Viktoria-Speicher zu Berlin 11S).

V150 W. Gr.

Bisweilen wird es, durch die Befchaffenheit des angefahrenen Getreides, erforderlich, Reini-gungs- oder Putzmafchinen aufzuftellen, die das Reinigen und Trocknen folcher Fruchtkörner zu bewirken haben, die in einem zur Lagerung nicht geeigneten Zuftande nach dem Speicher gebracht werden. Alsdann ift entweder in jedem Gefchoß ein Raum erforderlich, worin man mit folchen Mafchinen arbeiten kann, oder es muß ein Elevator vorhanden fein, mit Hilfe deffen das zu reinigende

Getreide zu der im Dachgefchoß aufgeftellten Reinigungsvorrichtung gehoben werden kann.

In dem durch Fig. 432 veranfchaulichten Speicher liegt über der Wägevorrichtung / ein Exhauftor d von 70 cm Flügeldurchmeffer, der den im angefahrenen Getreide enthaltenen Staub auffaugt und nach außen wirft.

213.

Wert-

Handelt es fich um Vorratsfpeicher, fo wird man auch gegenwärtig noch rchätzung. in vielen Fällen den Bodenfpeichern den Vorzug vor anderweitigen Anlagen geben; ebenfo wird der Landwirt, der fein Getreide einige Wochen hindurch, von der Ernte bis zum Verkauf, aufbewahren will, nur in feltenen Fällen von der Schüttbodeneinrichtung abgehen. Anders ift es bei Handelsfpeichern. Für folche haben allerdings die Bodenfpeicher :

a) den nicht zu unterfchätzenden Vorteil, daß man felbft die kleinften Partien von Getreide getrennt halten und daß man das Magazin auch zur Lagerung anderer Waren (Mehl ufw.) verwenden kann;

(3) daß Proben leicht zu entnehmen find, und Y) daß dauernd Luftzug möglich ift.

Doch ftehen diefen Vorzügen erhebliche Nachteile gegenüber: a) Das Umfchaufeln konferviert zwar unter gewiffen günftigen Bedingungen das Getreide; allein es ift unzureichend in naffen Jahren, in alten, vom Kornwurm erfüllten Gebäuden, bei Getreidehaufen, die von der Lichtmotte ergriffen find, ufw.

ß) Die Bodenfpeicher erfordern, fobald es fich um bedeutendere Getreidemengen handelt, eine große Grundfläche, die unter Umftänden nur fchwierig und nur mit großen Koften zu befchaffen ift.

y) Auch fonft find die Anlagekoften der Bodenfpeicher größer als diejenigen einiger noch vorzuführender Magazine, insbefondere der Schachtfpeicher.

B) Das Verfahren des Umfchaufelns läßt fich fchwer überwachen und ift koftfpielig, fo daß auch die Betriebskoften fich hoch ftellen.

s) Bodenfpeicher geftatten nicht, große Mengen von Getreide rafch aufzunehmen und abzugeben.

Hieraus ergeben fich ohne weiteres die Gründe, weshalb man in neuerer Zeit für die Handelsmagazine verhältnismäßig feiten und nur aus befonderen Urfachen den Grundgedanken der Bodenfpeicher zur Ausführung zu bringen pflegt. Namentlich ift es ein Gefichtspunkt, durch den man geneigt wird, bei Erbauung eines Getreidefpeichers zum Schüttbodenfyftem zu greifen: die Möglichkeit, nach Wahl oder Bedarf ebenfogut andere Waren als Getreide lagern zu können. So kommt es denn, daß gegenwärtig viele Bodenfpeicher beftehen, die früher Warenfpeicher waren, und daß man hie und da Getreidefpeicher mit Bodenfyftem errichtet in der ausgefprochenen Abficht, die Räumlichkeiten erforderlichenfalls auch für andere Gegenftände als Körnerfrüchte verwenden zu können.

6) Andere Getreidefpeicher mit wagrechter Teilung.

Infolge ihrer Gefchoßteilung laffen fich die Bodenfpeicher auch als Speicher mit wagrechter Teilung bezeichnen, im Gegenfatze zu den noch zu befprechenden Schachtfpeichern, die eine lotrechte Teilung des Magazinraumes aufweifen.

Außer den Bodenfpeichern zeigen auch noch andere Syfteme von Getreidemagazinen die wagrechte Teilung ihres Innenraumes. Hierzu gehören insbefondere die Getreidefpeicher von Coninck.

Ein nach dem Syftem Coninck konftruierter Speicher (Fig. 433) ift gleichfalls durch wagrechte Böden in eine größere Zahl von Gefchoßabteilungen I, II, ///... geteilt. Im Fußboden jeder Abteilung find in der Querrichtung des Gebäudes Schlitze von 2,o bis 2,5 einander abftehen, angeordnet; zwifchen je zwei Schlitzen ift der Fußboden fattelförmig (wie die Querfchnitte a in Fig. 433 dies zeigen) geftaltet. Füllt man nun das oberfte Gefchoß (I/) mit Getreide, fo füllen fich durch die Schlitze nach und nach alle tiefer gelegenen Gefchoffe; doch ift die Füllung der letzteren keine vollftändige, fondern zwifchen je zwei Schlitzen wird ein rinnenförmiger leerer Raum c verbleiben. Bringt man nun diefen Räumen c

214.

Wagrechte und lotrechte Teilung.

215-

Speicher

von

Coninck.

cm

Breite, die etwa 65 bis 95

cm

von-

Io wird

entfprechend in den Längsmauern des Speichers Luftöffnungen an hierdurch ein Luftumlauf durch das Innere des Getreidevorrates bewirkt; hierbei werden die Luftöffnungen durch Siebe zu fchließen fein, deren Mafchen die Getreidekörner nicht durchrollen laffen.

Während nun bei den Bodenfpeichern die Konfervierung des Getreides durch Umfchaufeln unterftützt wird, wird diefe Verrichtung hier dadurch erfetzt, daß man aus der unterften Abteilung / eine kleine Partie der Körnermaffe abläßt und fie mittels eines Paternofterwerkes wieder in die Höhe fchafft. Hierdurch kommt die gefamte Getreidemaffe in Bewegung; nunmehr gelangen andere Körner an die Oberfläche der Rinnenräume c, und es werden diefe von der Luft beftrichen.

Auf folche Weife kann man durch allmähliches Entleeren der unterften Gefchoßabteilung in verhältnismäßig kurzer Zeit alle Gefchoßabteilungen am frifchen Luftzuge teilnehmen laffen.

Es ift augenfällig, daß beim Conincklchtn Verfahren die Getreidemaffe mit der Luft in viel innigere Berührung gebracht wird, als bei den gewöhnlichen Bodenfpeichern; ebenfo ift fo-fort klar, daß letztere, gleiche Körnermengen vorausgefetzt, einen viel größeren Rauminhalt beanfpruchen, als die in Rede ^ ftehenden Magazine.

Wir begegnen hierbei zum erften Male dem Grundgedanken, wonach man das Getreide nach Belieben von oben iv nach unten in Bewegung fetzen und es hierbei einer mehr oder weniger kräftigen Lüftung ausfetzen kann, einem Gedanken, der den fchon mehrfach erwähnten Schachtfpeichern gleichfalls 111 zugrunde liegt.

Auch die von Artigues im Jahre 1818 angegebene Speicher- // einrichtung ftrebte die Konfervierung des Getreides in gleichem Artigues. Sinne an.

Hg. 433-

216.

Speicher

von

Der Artiguesichz Speicher beftand aus mehreren hölzernen Kaften oder Trichtern von etwa 1,50 m Höhe und 1,20 m Seitenlange, die in Abhanden von lm übereinander angeordnet wurden; ihr Boden zeigt eine Öffnung von 8cm Weite, die mittels eines Schiebers gefchloffen werden konnte. Der unterfte Trichter befindet fich etwa 60

Soll das Getreide in Bewegung gebracht und gelüftet werden, fo bringt man unter den unterften Trichter einen Rollkaften und öffnet    erfteren,    wodurch fein    Inhalt    fich    in den

Rollkaften ergießt. Ift der unterfte Trichter geleert, fo    fchließt    man ihn und    öffnet    den    Boden

des darüber gelegenen ; hierdurch wird diefer geleert    und der    erftere gefüllt    uff.    In    folcher

Weife fährt man fort, bis fämtliche Trichter geleert und gefüllt    worden find,    bis alfo die ge

famte Getreidemaffe in Bewegung gekommen ift.

cm

über dem Fußboden.

Getreide-fpeicher von Cotiinck.

217.

Kennzeichnung.

7) Schachtfpeicher. a) Allgemeine Anordnung.

Ein Schachtfpeicher kennzeichnet fich dadurch, daß der Innenraum des Bauwerkes in eine bald größere, bald kleinere Anzahl von hohen, prismatifch geftalteten Behältern oder «Schächten« zerfällt, die am unteren Ende trichterförmig geftaltet und dafelbft verfchließbar find; das zu magazinierende Getreide wird (mittels Aufzüge oder fonftiger Hebewerke) in den oberften Teil des Speichers gehoben und dort in die einzelnen Schächte gefchüttet. Wird nun aus einem diefer Schächte (durch Öffnen des Trichterverfchluffes) eine kleine

24Q

Menge Getreide abgelaffen, fo kommt die getarnte Körnermaffe des betreffenden Schachtes in Bewegung; wird hierbei weiter für einen energifchen Luftzug geforgt, fo übt diefer feine reinigende und konfervierende Wirkung aus; erftere wird in der Regel auch noch durch Siebe unterftützt.

Die geänderten Schächte geftatten die Trennung des angefahrenen Getreides nach feiner Herkunft, feinem Beftimmungsort, feinem Eigentümer ufw.

Die einzelnen Getreidebehälter, die im vorliegenden Schächte geheißen werden follen, werden auch Kaften, Trichter, Zellen (in Amerika bins) und Silos genannt. Letztere Bezeichnung ift alfo hier für einen anderen Gegenftand wie in Art. 193 (S. 221) u. 205 (S. 240) gewählt; im Laufe der Zeit fcheint man den Namen Silo auf jeden großen Getreidebehälter ausgedehnt zu haben, deffen Höhe im Verhältnis zu feiner Querfchnittsabmeffung eine große ift¹ 2).

Mit Rückficht hierauf werden Schachtfpeicher häufig auch Silofpeicher oder Silos fchlechtweg geheißen; in Amerika werden fie (wie fchon in Art. 204, S. 238 bemerkt wurde) wegen der bei ihnen erforderlichen Hebeeinrichtungen Getreideelevatoren (grain elevators) genannt; auch die deutfche Bezeichnung Getreideheber wird hier und da angewendet.

Als Vorteile der Schachtfpeicher macht Baumgartner¹²°) geltend:

a)    Tunlichft vollkommene Ausnutzung des Raumes.

6) Leichte und einfache Befchüttung durch mechanifche Vorrichtungen.

c) Bequeme Entnahme des Getreides.

b)    Große Überfichtlichkeit über die einzelnen Abteilungen und Getreideforten.

e) Das Umftechen des Getreides erfolgt durch mechanifche Mittel ohne jede Handarbeit.

Diefen Vorteilen follen folgende Mißftände gegenüberftehen:

a) Die Überwachung des Getreides in den einzelnen Schächten ift eine mangelhafte, da fie auch oben gefchloffen find.

£>) Man kann nur trockenes Getreide in den Schächten lagern.

c)    Es müffen größere Mengen von jeder Getreideforte vorhanden fein, damit die Schächte auch gehörig gefüllt werden.

Die Getreidefchächte liegen zum Teile dicht nebeneinander; zum Teile find Zwifchenräume vorhanden, in denen Paternofterwerke oder fonftige Hebeeinrichtungen angeordnet find, mittels deren das Getreide in die Höhe gefchafft wird und deren Auslauf dem Einlauf der Schächte entfpricht.

Das Lüften der aus einem Getreidefchacht ausfließenden Körnermaffe wird in der Regel derart ausgeführt, daß man fie entweder beim Ausfließen aus dem Schacht oder, nachdem man fie gehoben hat, beim Wiedereinfallen in den Schacht eine kräftige Windfege paffieren läßt.

Wie leicht erfichtlich, haben Schachtfpeicher mit den Coninckichtn Getreidemagazinen (fiehe Art. 215, S. 247) die niedergehende Bewegung der Körnermaffe mit Luftzutritt gemeinfam; doch unterfcheiden fich erftere von den Conincklchtn und von den Bodenfpeichern namentlich dadurch, daß ihr Innenraum in lotrechtem Sinne untergeteilt ift, daß fie alfo Speicher mit lotrechter Teilung darftellen.

Schachtfpeicher können, bei gleichem Rauminhalt, faft die doppelte Getreide-maffe wie Bodenfpeicher aufnehmen; ebenfo find erftere in bezug auf rafches,

218.

Anordnung.

ungemein wenig Zeit erforderndes Be- und Entladen der das Getreide holenden, bezw. bringenden Fahrzeuge im Vorteil.

In Amerika find folche Getreidemagazine in fehr beträchtlichen Abmeffungen ausgeführt worden; einzelne davon vermögen über 500000hl Getreide zu fallen, 2000 bis 3000hl in der Stunde aufzunehmen und doppelt fo viel zu verfchiffen.

Gegenüber den großen Vorzügen, die von den in Rede ftehenden Schacht-fpeichern angeführt werden konnten, muß doch auch des Übelftandes gedacht werden, daß die gleichzeitige Abgabe und Aufnahme vieler einzelner Getreidemengen ziemlich erfchwert wird.

ß) Getreidefchächte.

219.

Abmeffungen

und

Die Getreidefchächte erhalten 2,oo bis 5,50m, meift zwifchen 2,50 bis 4,oo m Querfchnittsabmeffung, feiten unter 10 m, häufig 12 bis 15 m, bisweilen felbft 25 m Grundrißform. unci darüber Höhe; ausnahmsweife kommen Höhen bis zu 80m und darüber vor. Diefe Schächte erhalten eine rechteckige, fechseckige, achteckige oder kreisrunde Grundrißform. Die Rückfichten, die bei der Wahl letzterer maßgebend find, beziehen fich auf die vorteilhafte Ausnutzung des Raumes, auf die Stand-feftigkeit der Konftruktion und fchließlich auf die Koften der Herftellung.

Die urfprünglichen Schächte diefer Art wurden faft ausfchließlich aus Holz hergeftellt; deshalb kam der rechteckige Querfchnitt, daneben aber auch der fechseckige am häufigften zur Anwendung. Die zylindrifche Form hat in ftatifcher Beziehung den Vorteil, daß die Schachtwandungen nur auf Zug be-anfprucht werden, während bei fonftigen Grundrißgeftalten eine Beanfpruchung auf Biegung ftattfindet; hingegen ift der Kreis weniger raumfparend als das Recht- oder Sechseck. Allerdings hat man in neuefter Zeit bei Verwendung von zylindrifch geformten Schächten auch die zwifchen ihnen verbleibenden Zwickel zur Lagerung von Getreide ausgenutzt.

Als man dazu überging, die Getreidefchächte aus Backfteinen zu mauern, hat man mehrfach zylindrifche Schächte ausgeführt, und zwar aus befonders geformten Hohlziegeln. Der Hauptgrund indes, der die in neuerer Zeit fo häufig anzutreffende Zylinderform hervorrief, ift die immer mehr in Anwendung kommende Eifenbetonkonftruktion.

Im allgemeinen werden die in Rede ftehenden Schächte aus Holz, Eifenblech, Backfteinen und Eifenbeton hergeftellt.

220.

Hölzerne

Getreide

fchächte.

Hölzerne Schächte haben, wie bereits gefagt, faft ftets einen rechteckigen, bisweilen auch einen fechseckigen Querfchnitt; die gegenüberliegenden Wandungen werden in der Regel durch eiferne Bolzen, deren lotrechter Abftand nach unten zu abnimmt, miteinander verbunden; die Zwifchenwände find meift gemeinfchaftlich. In der Regel werden die Wände nach dem Blockfyftem aus aufeinander genagelten, etwa 4cm ftarken Holzbohlen in regelrechtem Verband hergeftellt. In Amerika werden die Getreidefchächte faft ausnahmslos aus übereinander gefchichteten Bohlenlagen (aus Fichtenholz) hergeftellt; an den Ecken übergreifen fie fich wechfelfeitig, fodaß abwechfelnd je eine Lage der einen und der anderen Wand vorfpringt.

Als Vorzüge der hölzernen Schachtwände find Billigkeit, geringes Gewicht (wodurch der Unterbau gleichfalls billig wird), fchlechte Wärmeleitung und hygrofkopifche Eigenfchaft zu nennen. Einen großen Nachteil bildet die Feuersgefahr; doch ift diefe nicht zu hoch anzufchlagen, da ja die Außenwände der betreffenden Speicher ftets gemauert werden. Der Vorwurf, der den Holz-

fchächten hier und da gemacht wird, daß fie dem Einniften von Würmern Vor-fchub leiften, ift nicht gerechtfertigt; fchädliche Fugen laffen fich leicht

ver-

Hg. 434-

Schnitt durch eine Schachtwandiwig.

meiden, und die Erfahrung hat gezeigt, daß in hölzernen Schächten Ungeziefer nicht häufiger ift, als in eifernen oder gemauerten.

Hg- 435-

Nagelung von 4 übereinander gelegenen Bohlenfchichten.

Fig. 436.

Um das Holz gegen die atmofphärifchen Einflüffe, fowie gegen Feuersgefahr zu fchüt-zen, werden die hölzernen Schächte nicht feiten an den Außenwänden mit Schieferplatten oder mit Wellblech verkleidet.

i;

:!

::

::

i:

!;

r‘

vm

Die Herftellung der hölzern en Schacht-PpESSESS wände gefchieht nach amerikanifchem Vorbild, wie fchon angedeutet, meift in der Weife, daß ftärkere Bretter, bezw. Bohlen übereinander gelegt und miteinander vernagelt werden.

:: o *

Nagelung der Schachtwandungen.

Fig. 437.

2)Ujel

nommen Stämmen fo gefchnitten, daß die Jahresringe tun-lichft fenkrecht zur Brei-

Im großen Getreide-fpeicherzu Frankfurt a.M. find die Schachtwandungen aus Fichtenholz ausgeführt; die Bohlen find mit ihrer Breitfeite aufeinander gelegt und lotrecht zufammengenagelt. Sie wurden 5 cm ftark ge-und aus den

\°

tenrichtung lagen, um das Schwinden des Holzes in der Höhe einzufchränken ; doch ließ fich das Setzen nicht ganz vermeiden ; indes betrug es nur 15 Vom-hundert der Höhe. Bei der gewählten Dicke der

* o.-f

. 1*-A

El

Verftärkte Nagelung der Außenecken.

Von den Schachtwandungen im großen Getreidefpeicher zu Frankfurt a. M.¹²¹).

Schachtwandungen war die Verankerung gegen Durchbiegen entbehrlich.

Die Bohlen wurden zum Schutze gegen Wurmfraß und rafche Zerftörung mit einer Löfung von fchwefelfaurer Tonerde getränkt. Die Schachtwandungen find in regelmäßigem Verbände aufgebaut, und zwar derart, daß die Bohlen an jeder Ecke kreuzweife übereinander gehen (Fig. 434 ¹²¹); die Stöße in den Bohlenlagen find innerhalb vier Schichten fo gegeneinander verletzt, daß fie in jedem Felde bloß bei jeder vierten Schicht fich wiederholen und die Fugen niemals in die mittlere Hälfte der Freilänge der Bohlen fallen. Zur Nagelung wurden 4 lange Nägel, die durch 2V2 Schichten drangen, verwendet; für den Abftand der Nägel voneinander ergaben Verfuche und Berechnungen unten 10,5cm- er vergrößerte fich bis oben auf 24,2 cm. stets wurde in zwei Reihen, 3 cm vom äußeren Rande der Bohlen, genagelt, und zwar verletzt (wie bei einer doppelten Nietreihe); zum Anfetzen der Nägel bediente man fich einer Schablone. Das Aufeinandertreffen von Nägeln verfchiedener Schichten war ausgefchloffen, weil die Bohlen in jeder neuen Schicht ihre Lage wechfeln; infolgedeffen verletzen fich die Nägel bei der folgenden Schicht auf die Hälfte ihres Abftandes oder überfpringen auf die andere Seite. Somit entftand für 4 übereinander gelegene Schichten eine vollftändig regelmäßige Verteilung der Nägel auf die gefamte Querfchnittsfläche ; in jeder fünften Schicht ift die Lage der Bohlen und die Verteilung der Nägel wieder die gleiche wie in der erften Schicht.

In Fig. 435 ¹²¹) find vier übereinander gelegene Bohlen nebeneinander dargeftellt, um die Verletzung der Stoßfugen und die Lage der Nägel zu veranfchaulichen. In Fig. 436¹² *) find die Nägel von vier Schichten nebeneinander eingetragen, woraus die gleichmäßige Verteilung der Nägel zu erfehen ift. An jeder Ecke und an jedem Stoße erhielt jede Bohle eine verftärkte Nagelung (Fig. 43712]), weil die dort auftretenden Schubfpannungen ausfchließlich von den Nägeln aufgenommen und übertragen werden mußten¹²²).

mm

ftarke und 125

Fig. 438.

•*>

mm

Bei einem von Hayes erbauten Getreidefpeicher zu Indianopolis, der zum Ablagern von 25 000 Bufhels ¹²³) Getreide dient, wurden die Schachtwände durch eine Zimmerung von 2x8, 2x6 und 2x4 Zoll (= 51 x203, 51 x 152 und 51 X 102 mm) Dicke gebildet, die durch Queranker untereinander verbunden und verfteift find ¹²⁴).

Man kann aber auch bei der Ausführung von hölzernen Getreidefchächten die Bretter

Hölzerner GetreidefchachG²⁵).

hochkantig ftellen. Alsdann müffen an die Ecken der im Grundriß quadratifch, bezw. rechteckig geftalteten Schächte kräftige Pfoften oder Ständer (von 16 bis 18cm Querfchnittsabmeffung) gefetzt werden, in deren Nuten man die Bretter einfchiebt.

Ift die lichte Weite des Schachtes eine größere, fo ift die durch die Bretterdicke gegebene Wandftärke nicht ausreichend, und es müffen Verftärkungen vorgefehen werden. Hierzu werden an die Wände an ein bis zwei Stellen beiderfeitig lotrecht geftellte Bohlen (von 5 bis 15cm Dicke) angelegt und durch diefe fchmiedeeiferne Anker gezogen; letztere gehen durch die Wände und die angelegten lotrechten Bohlen hindurch und verbinden die einander gegenüberliegenden Wände derart miteinander, daß fie den vom Getreide ausgeübten Druck aufzunehmen imftande find (Fig. 438¹²⁵).

221.

Eiferne

Getreide-

fchächte.

Soll Eifenblech zur Herftellung von Getreidefchächten benutzt werden, fo kann die kreisförmige oder die rechteckige Querfchnittsform Verwendung finden. Im erfteren Falle wird bei verhältnismäßig geringem Koftenaufwand ein bedeu-

m) Nach : Suddeutfche Bauz. 1904, S. 356.

¹²³) 1 Bufhel = 36,34s Liter.

12t) Nach: Uhland’s Techn. Rundfchau, Ausg. IV, 1901, S. 91. ¹²⁵) Fakf.-Repr. nach: Baumgartner, a. a. O., S. 115 u. 116.

tender Grad von Standfeftigkeit erzielt; im zweiten Falle ift die Raumausnutzung günftiger. Bei rechteckig geftalteten Schächten wurden in neuerer Zeit in der Regel an den Eckpunkten lotrechte Pfoften, aus geeigneten Form- (meift Winkel-) Eifen zufammengefügt, aufgeftellt und zwilchen, bezw. an dielen die Blechwand befeftigt; dem nach unten wachfenden Getreidedrucke entfprechend läßt man die Blechftärke nach unten zunehmen; einzelne wagrechte Winkeleifen dienen

Fig. 439-

zur Verlteifung der Schachtwände. Bisweilen werden auch noch Spannbolzen, die je zwei gegenüberliegende Wände miteinander verbinden und einen Teil des Getreidedruckes aufzunehmen haben, ein-

gezogen.

i;

zasyć.

Als Beifpiel für eiferne Getreidefchächte diene die durch Fig. 439³) veranfchaulichte Konftruktion,. herrührend vom großen Getreidefpeicher der Great-Northern-Railroad in Lake Superior⁴).

Diefe Schächte haben einen quadratifchen Querfchnitt von 2,05 x 1,35 bis 5,20x4,tom und 25,90 m lichte Höhe; fie find unten durch den aus der Abbildung erfichtlichen trichterförmigen Boden abgefchloffen und ganz aus Stahlblechen und Formeifen hergeftellt. Sie werden durch ein Syftem gewaltiger Stahlfäulen rund 12 m über der Gebäudefohle fchwebend er-

A OZ*

«SP

iK/\

-Bi

95*.

-4SI

iii.

ja

Vom Getreidefpeicher der Great Northern-Eifenbahn zu Lake Superior³).

halten. Zur Ausführung jeder Schachtwand waren 17 einzelne Blechlagen von 1,50 m Höhe aufeinander zu fetzen. Die beiden unterften Blechlagen haben ⁵/₁₆, die nächften vier ¹/₄ und die übrigen elf ³/,ö Zoll 12S) Dicke; die Verfteifung der Schachtwände gef chah in der Lotrechten durch J-Eifen und in der Wagrechten durch Winkeleifen von 140x11

Der neueften Zeit (igog) entftammt der große Getreidefpeicher zu Bremen, der eine Gefamthöhe von 45m befitzt und von der Firma Amme, Giefecke & Konegen zu Braunfchweig ausgeführt worden ift.

Das Getreide wird hierbei bis auf eine Höhe von 27,50 m gefchüttet; die 24 Getreidefchächte, die dem Speicher eine Ge-famtfaffung von gegen 12 Milk Kilogr. Weizen oder Roggen geben, find aus Eifen hergeftellt und befitzen einen kreisrunden Querfchnitt von 5 m Durchmeffer. Auch die zwifchen je vier Vollfchächten fich bildenden Zwickelfchächte werden durch geeignete Verankerung der anftehenden Wandbogenftücke für die Getreidelagerung herangezogen ¹³°).

Die Feuerficherheit ift der Fiauptvorzug der eifernen Getreidefchächte. Als Nachteile find der Mangel jeder hygrofkopifchen Eigenfchaft und die bedeutende Wärmeleitungsfähigkeit anzuführen. Infolge des erfteren kam es fchon vor, daß die Körner an den eifernen Wandungen vollftändig feftgeroftet

mm

129).

222.

Gemauerte

Getreide

fchächte.

223.

Getreidefchächte in Eifenbeton.

waren; aus Anlaß der letzteren erwärmen fich, fobald lieh ein Schachtinhalt erhitzt, die übrigen Schächte gleichfalls. Auch ift die Dauer eiferner Schächte geringer, als diejenige der hölzernen und der gemauerten. Eiferne Getreide-fchächte verdienen daher kaum die verhältnismäßig große Verbreitung, die fie in manchen Gegenden haben.

Im Verfuchskornhaus auf dem Hamburger Bahnhof zu Berlin find zwei Getreidefchächte aus Holz hergeftellt und die beiden anderen als eiferne Zylinder ausgebildet, um durch Verfuche feftftellen zu können, inwieweit und unter welchen Umftänden fich die eine oder die andere Bauart beffer zur Aufbewahrung von Getreide eignet.

Die Backfteinfchächte werden fechseckig oder zylinderifch ausgeführt, in letzterem Falle nicht feiten aus befonders für diefen Zweck geformten Hohlziegeln; bei den Pavylchtn Speichern¹³¹) greifen die Hohlziegel mittels Feder und Nut feitlich oben und unten ineinander und werden an den wagrechten Fugen durch Eifenreifen zufammengehalten.

Gemauerte Schächte find bezüglich der Konfer-vierung der Frucht nicht ganz fo fchädlich wie das Eifen, da fie die Wärme weniger leiten wie letzteres; dagegen entbehren fie der hygrofkopifchen Eigen-fchaften des Holzes gänzlich. Sie haben ein großes Gewicht und erfordern infolgedeffen einen befonders kräftigen Unterbau. Hinfichtlich der Feuerficherheit find Mauerwerk und Eifenbeton natürlich die vorteil-hafteften; hingegen ift die Raumausnutzung wegen der bedeutenden Wandftärken etwas ungünftig.

In neuerer Zeit wurden und werden die Getreidefchächte vielfach in Eifenbeton konftruiert.

Der erfte Speicher, der auf dem Kontinent ganz in Eifenbeton, ohne Zuhilfenahme anderen Materials, erbaut worden ift, war derjenige der Società Anonima Laterizi, Calci e Cementi zu Genua, der allerdings nicht zur Lagerung von Getreide, fondera von Zement dient.

Anfangs hegte man Zweifel über die Haltbarkeit des in folchen Schächten eingebrachten Getreides ; doch ift diefes Bedenken durch die guten Erfolge, die bei fachgemäßer Ausführung erzielt worden find, zer-ftreut worden. Abgefehen von dem bereits erwähnten hohen Grade von Feuerficherheit zeichnen fich die Eifenbetonfchächte auch noch durch große Einfachheit und Billigkeit aus; fie find ferner dünnwandiger als die gemauerten, nehmen alfo im Grundriß weniger Raum ein.

Fig. 440.

LU

4-L,

-. -=*

Getreidefchächte aus Rabitzmaffe¹³²).

Getreidefchächte diefer Art find fehr verfchieden konftruirt worden; doch ftimmen die betreffenden Ausführungen darin überein, daß in den meiften Fällen der kreisförmige Querfchnitt gewählt wurde; indes fehlt es nicht an Ausführungen mit quadratifcher, bezw. rechteckiger und fechseckiger Grundrißgeftalt. Die älteften Eifenbetonfchächte wurden in Rabitz- und Moniermaffe hergeftellt.

Für die Rabitzfchächte wurde zunächft ein ftandfeftes Gerippe dadurch ge-fchaffen, daß man in jedem Kreife 6 lotrechte Rundeifenftäbe aufftellte, an denen

»i) Pavy-s, Getreidefpeicher find befchrieben in: Bulletin de la foc. d'encourag. 1862, S. 137 — und: Polyt. Journ.

Bd. 165, S. 307.

in beftimmten Abhanden Rundeifenringe mit Draht befeftigt wurden (Fig. 440¹³²). Um diefe Ringe herum wurde dann grobes Drahtgewebe gefpannt und diefes endlich mit Rabitzfcher feuerfefter Gipsmaffe bekleidet. So leicht diefe Konftruktion auch war, fo ließ ihre Standfeftigkeit nichts zu wünfchen übrig, und

Fig. 441.

die Herftellung war mit geringen Koften verbunden.

k>

/i

386 —

Das Gleiche gilt von Getreide-fchächten aus Moniermaffe (Fig. 441¹³²), wiewohl für beide Bauweifen bemerkt werden muß, daß fehr gute Ausführung Hauptbedingung ift; fonft bröckelt der Zement im Schacht allmählich ab. Die großen Schachtfpeicher in Braila und Galatz find aus Moniermaffe hergeftellt worden.

Getreidefchächte aus Moniermaffe¹³'²).

Fig. 443-

Fig. 442.

Eine andere Anwendung von Eifen und Zement zur Konftruktion von Ge-treidefchächten zeigen die nach dem Patent Schaff er - Luther ausgeführten. Hierbei werden eiferne flache Ringe derart aufeinander gepackt, daß zunächft ein folcher Ringanker für den einen Schacht gelegt wird, den dann ein Anker für den benachbarten Schacht zum Teil überdeckt (Fig. 442 u. 443¹³²). Zwifchen den zwei übereinander liegenden Ankern eines Schachtes verbleibt ftets ein Zwifchenraum, und es entfteht ein eifernes Schachtgerippe; die Schachtwände werden alsdann mit Zementbeton ausgegoffen, fodaß eine innige und fefte Verbindung der einzelnen Ringe untereinander fich vollzieht. Die fchädliche Wirkung des zwifchen je drei fich berührenden Kreifen ent-ftehenden Zwickels wird bei der gewählten Anordnung der Ringe faft auf Null herabgemindert. Sonach vereinigt diefe Bauart die Vor-

Getreidefchächte nach Schaffer & Luther¹³²).

züge der zylindrifchen Querfchnittsform hin-fichtlich der Standfeftig-keit mit der Raumausnutzung der fechsecki-gen; fie erfcheint daher vom letztgenannten Ge-fichtspunkte aus vorteilhafter, als die aus Rabitz- und aus Moniermaffe hergeftellten Schächte.

Aber auch die neuzeitliche Ausbildung der Eifenbeton-Konftruktion ift auf die Getreidefchächte ausgedehnt worden, und es find feither eine große Anzahl von Getreidefpeichern mit derart hergeftellten Schächten zur Ausführung gekommen.

Die Schachtwandungen erhalten in der Regel durchweg gleiche Dicke; doch nimmt letztere, wie noch fpäter gezeigt werden wird, wohl auch von unten nach oben ab. Bei quadratifchem und rechteckigem Querfchnitt hat man bisweilen die Wände als Träger mit wagrechter Biegungsebene ausgebildet und ließ die Wanddicke, den Biegungsmomenten entfprechend, gegen die Kreuzungsftellen zunehmen (Fig. 444 ¹³³).

Fig. 444

Zu den Eifenbetonfchächten laffen fich auch diejenigen zählen, die die Firma Ed. Ziiblin zu Strafsburg beim Bau der Getreidefpeicher für die Illkircher Mühlenwerke zu Strafsburg zur Ausführung gebracht hat. Dort wurden fämtliche Um-faffungs- und Scheidewände aus vorher hergeftellten Hohlfteinen aus Stampfbeton aufgebaut; in die dazwifchen frei bleibenden fchmalen Räume wurden Eifenftäbe eingelegt und erftere mit Beton ausgeftampft. Auf diefe Weife entftand ein Fachwerk von Eifenbetonbalken, worin die Ffohlftücke die Füllungen bilden.

— 3,6 ---

224.

Sonftige    Die in Eifenbeton her- *|j:~

7a

Konrtruktions- geteilten Getreidefchächte er-einzeiheiten.    hielten nicht feiten nach    alpg

außen hin eine Backfteinver-    |Q

kleidung. Man tat dies na-    1/

hO-

V/

■ /*S9

V-SO>

mentlich im Anfang diefer Bauweife, weil man glaubte, daß die verhältnismäßig dünnen Eifenbetonwände leicht Kondenfationswaffer abfetzen könnten, wodurch das Getreide leiden würde. Die Erfahrung hat das Gegenteil gelehrt, fo daß man vielfach, wie z. B. bei dem in Fig.

----

Getreidefpeicher zu Wolfskirchen ¹³³) Ausgeführt von Ed. Ziiblin zu Straßburg.

445¹³⁴) dargeftellten Getreidefpeicher der Wormfer Kunft-mühle A.-G. zu Worms, die Verkleidung entweder ganz fortließ oder einen geeigneten Erfatz dafür fchuf.

Dort kam ein Zementverfatz und eine Ausbauchung der Schächte, die urfprünglich rechteckig waren, zur Ausführung. Hierdurch entftand ein gefälliges und kennzeichnendes Ausfehen. — Diefer Speicher befitzt 16 ungleiche Schächte von 21m Höhe mit einem Gefamtfaffungsvermögen von rund 31000 Sack = 3580cbm.

In dem von Ed. Ziiblin am Straßburger Rheinhafen erbauten Getreidefpeicher wurden die Schachtwandungen in beftimmten Abhanden mit Rippen verfehen, jedoch nicht zu dem Zwecke, um die Wandungen zu verftärken, fondern um ihren Rauhigkeitsgrad zu vermehren, alfo den Seitendruck der gefchichteten Getreidemaffen herabzumindern. Später hat fich indes diefe Vorfichtsmaßregel als überflüffig erwiefen.

225.

Druck-

Bereits in Teil III, Bd. 1 diefes „Handbuches" (Abt. II, Abfchn. 2, Kap. 3, b: verhäitnifte Fundamente aus Sandfchüttungen) ift gefagt worden, daß Sand, der in einem

ufw. ■--

¹³³) Aus: Deutfche Bauz., Mitt. über Zement etc., 1905, S. 87. 13ł) Aus: ifeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1911, S. 333.

prismatifchen Gefäße eingefchloffen ift, auf feine Bafis einen wefentlich geringeren Druck ausübt, als er fich aus dem Gewichte der darüber ftehenden Sandfäule ergeben würde. Ebenfo wie beim Sande bildet fich auch bei anderen körnigen Maffen, wie z. B. beim aufgefpeicherten Getreide, über der Grundfläche eine nach einer beftimmten Kurve gewölbeartige Schichtung der Maffe, fodaß nur der unterhalb diefes Gewölbes gelegene Teil durch fein Gewicht auf die Bafis des Gefäßes wirken kann.

Für die Berechnung der in Rede ftehenden Getreidefchaćht-Konftruktionen ift die Kenntnis obiger Druckverhältniffe und der daraus fich ergebenden Be-

anfpruchungen erforderlich. Über diefen Gegenftand find mehrfach zum Teile praktifche Verfuche, zum Teile theoretifche Unterfuchungen angeftellt worden.

Die älteften einfchlägigen Verfuche dürften diejenigen von Roberts fein, die aus den Jahren 1882 und 1884 ftammen; fie wurden mit verfchiedenen Getreideforten und mit prismatifchen Gefäßen verfchiedener Form, deren Boden mit einer Wägemafchine in Verbindung ftand, IT    vorgenommen. Die Ergebniffe find in

^ Ikjf der unten¹³⁵) bezeichneten Quelle mitgeteilt, und es geht daraus hervor, daß die Höhe jener Getreidefäule, deren Ge-* wicht dem auf die Grundfläche wirkenden Drucke entfpricht, nahezu gleich ift dem Durchmeffer des der Grundfläche ein-gefchriebenen Kreifes. Da die Druckmeßflächen des Bodens und der Seiten-jglJzzz^ wand erheblich gegen die Schachtwandflächen zurückliegen, fo konnten die Schachtdrücke die Druckmeßflächen nur ftark abgefchwächt erreichen. Deshalb liefern diefe Verfuche keine zutreffenden Ergebniffe; letztere find zu klein.

Janffen ftellte 1895 Verfuche mit vier hölzernen Verfuchsfchächten quadra-tifchen Querfchnittes mit Seitenlangen von 20, 30, 40 und 60 cm an. Er fand, daß der vom Getreide gegen die Schachtwand ausgeübte Flächendruck für ver-fchiedene Schachtweiten nahezu proportional der Seitenlange des Schachtgrundriffes ift. Seine Verfuche ergeben ferner, daß der lotrechte Flächendruck des Getreides annähernd

Fig- 445-

Hi

ll

|-j

jl

I- -

-I

füiil

pu

ÜJ. '

!!■

Minm

!_

ri

,n-

i.

«V

IS

SgHiï-

-■TTfrJ ~Sj

Getreidefpeicher der Wormfer Kunftmühle A.-G. zu Worms¹³⁴).

= s ^1 — e~ °>s —

und der mittlere Druck gegen die Schachtfeitenwand

Pi — 0)75 Pl ⁼ 0,75 5    e

beträgt. Hierin bezeichnet e die Bafis der natürlichen Logarithmen, s die Seitenlange des quadra-tifchen Schachtgrundriffes und x die Schütthöhe des Getreides im Schacht¹³⁶).

?)•

¹³⁵) Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1883, S. 380.

13S) Näheres liehe: Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1895, S. 1045. Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

Druckmeffungen in größerem Maßstabe wurden 1896 von Prante⁵) an den Bernburger Saalmühlen vorgenommen ; dort find im ganzen acht eiferne, kreisrunde, in der Hauptfache aus Blech und Winkeleifen zufammengefetzte Getreidefchächte vorhanden von 3,so und 1,50 m Durch-meffer. Die Verfuche an den weiten und an den engen Schächten haben deutlich erwiefen, daß der Druck des Getreides gegen die Schachtwand fehr gering ift, fo lange das Getreide im Schachte ruht, daß dagegen fchon eine mit geringer Gefchwindigkeit auftretende Bewegung des Getreides im Schacht genügt, um den Wanddruck zu vervielfachen.

Jamiefon ftellte im Jahre 1904 an großen Holzfchächten und an einer Anzahl von hölzernen Modellfchächten gleichfalls Verfuche an, die allerdings nichts wefentlich Neues zu Tage gefördert haben. Im gleichen Jahre wurden von Bovey an Holzfchächten auf hydraulifchem Wege Druckmeffungen bewirkt; leider waren die Druckmeßflächen nur klein.

Ebenfo hat 1904 Eckhardt Luft an Betonfchächten Unterfuchungen vorgenommen, die deshalb wertvoll find, weil fie an großen Schächten gefchahen. — Als die Firma T. Bienert zu Dresden-Plauen 1902 die Errichtung eines Speichers aus Eifenbeton mit viereckigen Schächten von etwa 8 m Seitenlange und 18 m Höhe plante, ließ fie zur Ermittelung der in Rechnung zu ziehenden Seitenwanddrücke mit ihren Holzfchächten eine Reihe von Verfuchen vornehmen, die fpäter, nach Fertigftellung .der Eifenbetonfchächte, auch mit diefen fortgefetzt worden find. Die Ergebniffe find in der unten genannten Zeitfchrift⁶) eingehend veröffentlicht und find höchft beachtenswert, weil die Meffungen ausfchließlich an großen Schächten verfchiedener Bauart vorgenommen worden find. — Es ift im höchften Grade wünfchenswert, daß folche Verfuche noch in weitergehendem Maße angeftellt werden.

Zum Schluffe fei noch einer Schrift⁷) Erwähnung getan, worin Luft die bisher bekanntgewordenen Verfuche an ausgeführten¹¹⁰) Speicheranlagen zufammengeftellt und dabei die erhaltenen Druckkurven für die praktifche Bauausführung verwertbar gemacht hat.

Für Getreidefchächte, deren Grundrißabmeffungen gegenüber der Höhe fehr bedeutend find oder die einen langgeftreckten Querfchnitt befitzen, läßt fich der von der Getreidemaffe auf die Schachtwandungen ausgeübte Druck nach der für den Erddruck maßgebenden Theorie ermitteln. Vernachläffigt man die an diefen Wandungen ftattfindende Reibung, fo beträgt hiernach, wenn die Füllhöhe mit h, das Einheitsgewicht des Getreides mit y und fein natürlicher Böfchungs- oder Schüttwinkel mit cp bezeichnet wird, der fragliche Druck

P = ¹/₂yAMgT45» —|J ;

in der Tiefe t beläuft fich der Druck auf die Flächeneinheit auf

dD

r A tgÜ45⁰ —|) .

Hierin wäre y = 820für 1cbra, cp = 25 Grad und p = 3331 Kilogr. für 1 ^ einzufetzen.

Schachtquerfchnitte wie die eben betrachteten kommen bei Getreidefpeichern kaum oder doch nur fehr feiten vor; die Grundrißabmeffungen find vielmehr in der Regel klein gegenüber der Schachttiefe. Deshalb würden obige Formeln im unteren Teile der Schächte fehr große Drücke ergeben, und die Wandftärke würde viel bedeutender ausfallen, als tatfächlich notwendig ift. Es ift in dem nunmehrigen Falle zuläffig, die Reibung der Getreidekörner an den Schachtwandungen in Rechnung zu ziehen.

Tut man dies, fo zeigt fich, daß der feitliche Druck der Getreidekörner einen beftimmten Grenzwert pmax nicht überfchreiten kann. Naturgemäß wird diefer

fobald cp₁ den Randwinkel bezeichnet, den die kuppelförmig anfteigend gedachte Getreidefchicht mit der Wagrechten einfchließt.

Eine kohäfionslofe gefchüttete Maffe entwickelt nun bekanntlich infolge der lotrechten Preffung q einen Seitendruck auf die Flächeneinheit von

to|ss

Grenzwert dann zum Vorfchein kommen, fobald das Gewicht der im Schacht enthaltenen Getreidemaffe dem an ihrem Umfange ftattfindenden Reibungswider-ftand gleich ift. Betrachtet man¹⁴¹) in einem mit Getreide gefüllten Schacht eine in der Tiefe x (Fig. 446¹⁴²) befindliche wagrechte Schicht von der Höhe dx, fo wirken, wenn man die Querfchnitts-fläche diefer Schicht mit F und ihren Umfang mit U bezeichnet, auf diefe Schicht nachftehende Kräfte ein: in lotrechter Richtung das Eigengewicht Fd x y ; von oben die Kraft q F, fobald q den lotrechten Druck auf die Flächeneinheit bedeutet;

von unten der lotrechte Gegendruck {q -\-dq) F ; von der Seite her der wagrechte von den Schachtwandungen am Umfange Udx ausgeübte Druck pUdx, und der nach oben gerichtete Reibungswiderftand p Utgrp₁dx, der durch den zuletzt erwähnten Druck hervor-i/dx gerufen wird.

Da die lotrecht wirkenden Kräfte fich im Gleichgewicht befinden müffen, fo muß deren Summe gleich Null fein, und es folgt

Fig- 446¹⁴²).

\<rF

rdjc (r+d4)f

i’-S

Fdxy + q F— (q A dq) F— p U tgq₁ dx = 0

oder

dq = dx^y

P tg rpx

ir

p = q tg² ^45°

hieraus folgt

CA

dq = dx y— q tg²145° —

tg<Pi

Ul

Abkürzungsweife den konftanten Faktor

tg² 45°- ₂

gefetzt, gibt

dq = dx(y — m q)

oder

dx =

dq

y — mq

i«) Die nachfolgende Unterfuchung ift zum großen Teile einer Arbeit Koenens (in: Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 446) entnommen; aber auch ein hierauf fußender Mör/ch[cher Auffatz (in: Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1911, S. 328) wurde mitbenutzt.

m) Aus: Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1911, S. 329.

Integriert man diefen Ausdruck, fo erhält man

~\og{y — mq) + C.

logv; fomit

Für x = 0 wird auch q = 0, daher die Integrationskonftante C

, y— mq

— mx = log ---

7

oder

y — mq _ 1

ßtn x *

Schließlich ergibt fich als lotrecht gerichteter Druck auf die Flächeneinheit

I—*•

h-*-

und als entfprechender feitlicher, Flächeneinheit

cd

CO

CTQ

0J

Er

’C

r t-

'S

Co

(M

Aus diefen beiden Schlußgleichungen geht hervor, daß, da der Bruch

mit wachfendem x abnimmt, nicht allein der lotrechte Druck (alfo auch der Druck auf den Boden des Getreidefchachtes), fondern auch der feitliche Druck auf die Schachtwandungen mit der Tiefe wach ft. Für x = 0 wird q = 0 und

P= o.

Ferner nehmen die Drücke q und p mit dem Werte des Faktors m zu,

fomit auch mit dem wachfenden Verhältnis

Je größer demnach der Quer-

fchnitt des Getreidefchachtes im Verhältnis zu feinem Umfang ift, um fo größer werden diefe Drücke. Daher find fie beim kreisförmigen Querfchnitt am größten, beim fechseckigen größer als beim quadratifchen ufw. Die größten Werte erreichen fie, wenn

emx

—Î— = 0 oder x = oc

ift. Hierdurch erfcheint das Ergebnis vielfach angeftellter Verfuche theoretifch begründet, wonach der Druck auf den Boden eines Gefäßes fich mit der wachfenden Höhe der Füllmaffe einem Grenzwert nähert. Diefe Grenzwerte betragen

q max —

tg² (45⁰ —-|j tg(Pl

und

Pmax —

tß fPl er

2Ó1

Sind die Getreidefchächte quadratifch geftaltet, fo beträgt in der Mitte der

Schachtwandung das Angriffsmoment und in den Ecken ; im allgemeinen

wird man hiernach, wenn der betreffende Bauftoff dies geftattet, die Wandftärke gegen die Ecken zu doppelt fo groß machen, als in der Mitte. Hat ein Ge-treidefchacht eine andere Grundrißform, fo dürfen diefe Momentengrößen nicht ohne weiteres in die Rechnung eingeführt werden. Handelt es fich um ein Rechteck von der Länge / und der Breite b, fo ergibt fich für die Ecken nach dem Gefetz der virtuellen Verfchiebungen

1 „ /³ + b3 12 P l + b

und das Moment in der Mitte

für die Seite* / zu Mi = P-jr

226.

Dicke

der Schachtwandungen.

1 /³+6³.

12P l + b ’

für die Seite b zu Mb --i p V ¹⁴³)- —

>„/...    8    1* L o

Fig. 447.

-J

li®

* itHI

pfiff

Getreidefpeicher der Maatfchappy tot Exploitate van Graan/ilos en Pakhinzen zu Amfterdam i«),

Vsbo w. Or.

¹⁴³) Nach: Mörsch, E. Der Eifenbetonbau. Seine Theorie und Anwendung. Herausg. von Waifi Er Freitag A.-O. 2. Aufl. Stuttgart 1906. S. 230.

1U) Aus : Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 227.

2Ó2

Zum Schluffe feien auch noch die theoretifchen Unterfuchungen von See in der unten genannten Zeitfchrift¹⁴-⁵) und diejenigen von Marcus¹¹⁶) erwähnt. Erftere beziehen fich allerdings nur auf kreiszylindrifche Getreidefchächte, find aber für weiteres Vorgehen auf diefem Gebiete nicht ohne Wert.

Fig. 448.

Da der vom Getreide auf die Schachtwandungen ausgeübte Seitendruck von unten nach oben abnimmt, fo kann man deren Dicke gleichfalls von unten nach oben kleiner werden laffen. Nicht bei jedem der hier in Frage kommenden Bauftoffe läßt fich dies ohne weiteres bewirken. Am leich-teften gefchieht es bei Verwendung von Eifenbeton ; einige der im nachftehenden aufgenommenen Beifpiele zeigen eine folche Anordnung.

Allein auch bei hölzernen Getreidefchächten hat man eine folche Dickenabnahme

durchgeführt.

So z. B. beim großen Ge-treidefpeicher zu Frankfurt a. M. Die ftatifche Berechnung ergab im unteren Teile der Getreidefchächte

F^erfn-

fsmm

227.

Schacht

ausläufe.

eine Bohlenbreite von 22cm (fiehe Art. 220, S. 252); diefe nimmt nach oben in beftimmten Abhanden um je 2 cm bis auf 10 cm ab.

Man hat den Boden der Getreidefchächte mehrfach eben (wagrecht) ausgeführt und ihn mit einer Anzahl von Löchern verfehen, durch die das Getreide abfließen kann. Ein folcher Boden läßt fich leicht begehen und reinigen; allein nicht alles Getreide läuft aus, weshalb man die letzten Refte herauskehren muß. Aus diefem Grunde befitzen die Schächte meift, wie fchon eingangs erwähnt, am unteren Ende einen ver-fchließbaren Auslauftrichter, der die Geftalt einer umgekehrten Pyramide, bezw. eines umgekehrten Kegels hat (Fig. 439 u. 444); die Unterkante diefes Trichters ift erforderlichenfalls fo hoch gelegen, daß das ausfließende Getreide unmittelbar in darunter gefahrene Fahrzeuge gelangen kann. Oberhalb der Schächte find nicht feiten Einlauftrichter oder Rümpfe angeordnet, die der Erfchütterung, die fonft durch den hohen Fall des Getreides erzeugt würde, Vorbeugen follen.

Bei allen Schachtausläufen ift es eine unangenehme Erfcheinung, daß zu-nächft die lotrecht über den Auslauf liegenden Getreidefchichten abfließen, die

M;

■Ä?

tf

!3l

Schiffselevator

am Getreidefpeicher zu Frankfurt a. M.⁸ 9 10).

2Ó3

an den Wandungen befindlichen dagegen bis zuletzt Zurückbleiben. Diefe Er-fcheinung wird um fo fühlbarer, je fpitzere Winkel die Grundrißfigur der Schächte zeigt. Hiernach tritt die Unannehmlichkeit am fchärfften beim Quadrat, am geringften beim Kreife auf.

Man kann fich gegen den eben bezeichneten Übelftand dadurch fchützen, daß man entweder ftatt eines Auslaufes deren mehrere für einen Schacht anordnet, oder, wenn man nur einen einzigen Auslauf zu haben wünfcht, über dem eigentlichen Schachtboden einen zweiten anbringt, der mehrere fich pyramidal zu-fpitzende Ausgänge enthält. Allerdings wird durch folche Anordnungen die Gefamtlage verwickelter und teurer.

y) Sonftige Anlagen und Einrichtungen.

In jedem Schachtfpeicher find zunächft Hebeeinrichtungen oder Elevatoren

228.

notwendig, mit Hilfe deren fowohl das frifch in den Speicher gebrachte Getreide, einrkhtungen.

als auch jenes, das beim Bewegen und Lüften der Körnermaffe aus dem Schachttrichter aus-

Fig. 449.

fließt, in die Höhe, d. i. über die Oberkante der Schächte gefchafft werden kann. Befondere Elevatoren find erforderlich, fobald das Getreide in Schiffen herangebracht wird und in den Speicher gehoben werden toll. Bereits in Fig. 432 (S. 246) ift eine einfchlägige Einrichtung dargeftellt. Als weiteres Beifpiel diene Fig. 447¹⁴⁴), wodurch nicht allein der Getreideelevator, fondera auch ein lotrechter Schnitt durch den Speicher wiedergegeben wird. Hier, wie auch in der Regel fonft, liegt der Elevator, wenn er nicht gebraucht wird, an der Speicherfront an und wird herabgelaffen, fobald ein zu entladendes Getreidefchiff angefahren ift.

Im großen Getreidefpeicher zu Frankfurt a. M. ift der Schiffselevator, der eine ftündliche Leiftungsfähigkeit von 80 bis 100⁴ befitzt, in einem Turm untergebracht, von dem aus das gehobene Getreide durch ein Förderband, das von einer Überführungsbrücke unterftützt ift, in den Speicher gebracht wird (Fig. 448¹⁴⁷).

In englifchen Getreidefpeichern werden zum Heben der Körnermaffen bisweilen Kübel verwendet. Vorteilhafter, als diefe ziemlich urfprüngliche Einrichtung, find die nach Art der Paternofterwerke konftruierten Becherwerke. Die meiften Becherwerke beftehen aus einem Gurt ohne Ende, der über zwei Riemenfeheiben läuft und an dem die Blechbecher befeftigt find; die eine Riemenfeheibe (in der Regel die obere) dient zur Bewegung, die andere zur Führung der Gurte. Die Becher fchöpfen unten (aus den Getreidebehältern) die Körnermaffen und entleeren fich, oben angekommen, felbfttätig (Fig. 44g¹⁴⁸). Statt der Blechheber werden auch Becher aus Leder und folche aus gekalkten Häuten verwendet.

•■i; f

\A

U Q f:|j

1 '■ -‘"'v ;.....-.......1-4

<3

V ! V.

Elevator in Dows Getreidefpeicher zu Brooklyn ¹⁴⁸j.

Vs5 W. Gr.

to

Die Elevatoren wurden in manchen Magazinen geneigt aufgeftellt, damit fich die Becher vollftändig entleeren; indes kann man letztere auch bei lotrechter Stellung entleeren, wenn man dafür Sorge trägt, daß die obere Riemenfeheibe die erforderliche Umfangsgefchwindigkeit (ca. lra) hat.

Man hat auch mehrfach die mechanifche Kraft eines durch die Rohrleitung fich bewegenden Luftftromes zur Hebung des Getreides benutzt, wodurch die fog. pneumatifchen Getreideheber entftanden find.

So gefchieht in der BorJZg-Mühle zu Moabit das Emporarbeiten des Getreides mittels An-faugens durch einen Luftftrom. — Barret konftruierte einen Getreideelevator, der auf dem durch eine Luftpumpe erzeugten Vakuum beruht. — Von Körting rühren mehrere Hebevorrichtungen her, bei denen der Luftftrom durch einen Dampfftrahl erzeugt wird. — Renhaye fetzt die Luft durch einen Zentrifugalventilator in Bewegung und regelt das Einheitsgewicht des mit den Körnern gemengten Luftftromes durch eine befondere pneumatifche Vorrichtung¹⁴⁹). — Die Mafchinenfabrik und Mühlenbauanftalt G. Luther, Aktiengefellfchaft, hat „pneumatifche Schiffselevatoren" für den Bremer Lloyd und für die Hamburg-Amerika-Linie gebaut.

Fig. 450.

________j=q.

c'YlV1 P. P~-

L;

IMii ütü

Li

ta

Uj

u m

—------uj------.zjr..

______1

w^jr-

— l'ij------

Förderfchraube im Getreidefpeicher zu Trieft¹⁵⁰) V12 w. Gr.

Fig. 451-

Förderfchraube nach Eugen Kreis zu Hamburg¹⁵¹).

229.

Wagrechte

Bewegung

des

Getreides.

In größeren Getreidefpeichern werden in der Regel auch Vorrichtungen zur wagrechten Weiterförderung der Körnermaffen erforderlich. Hierzu dienen Transport- oder Förderfchrauben und Transport- oder Förderbänder. Erftere bilden die ältere Einrichtung und find nach dem Grundgedanken der archimedifchen Schrauben konftruiert; fie find für kurze Strecken heute noch das einfachfte und befte Verfahren. Die Getreidefchrauben drehen fich in den Röhren mit einer Tourenzahl von ca. 30 in der Minute; die Richtung, in der fich die Körnermaffen bewegen, ift einerfeits von der Gangrichtung der Schraubenflächen, andererfeits •von dem Sinne, in dem die Schraube gedreht wird, abhängig. Die Achfe der Getreidefchraube wird am einfachften aus gezogenen Eifenrohren, die Gangflächen werden aus daran genietetem Eifenblech hergeftellt; erftere wird indes auch aus Holz konftruiert (Fig. 450¹⁵⁰) u. 451¹⁵¹).

In der Bor/ig-Mühle zu Moabit wird das Getreide, das, wie fchon früher erwähnt wurde, durch einen anfaugenden Luftftrom nach oben gefchafft worden ift, durch Schnecken in Gängen verteilt, die durch Bodenklappen mit dem Hohlraum der eifernen Säulen, die die Zwifchendecken

i49) Vergl. : Revue induftr. 1878, S. 201 - und: Polyt. Journ., Bd. 229, S. 132.

wo) Nach; Etzel, C. v. Öfterreichifche Eifenbahnen, entworfen in den Jahren 1857 bis 1867. Bd. V. Wien 1872. Bl. 48. ¹⁵M Fakf.-Repr. nach: Buhle, M. Transport- und Lagerungseinrichtungen für Getreide und Kohle. Berlin 1899.

2Ö5

tragen, in Verbindung gefetzt werden können; die Verteilung des Getreides in die einzelnen Gefchoffe gefchieht durch die gedachten Säulen.

In neuerer Zeit werden für größere Entfernungen zur wagrechten Weiterförderung der Körnermaffen ftatt der Getreidefchrauben bewegte wagrechte Bänder oder Gurte verwendet; diefe haben fich in wirtfchaftlicher Beziehung vorteilhaft bewährt¹⁵²). Eine Pferdeftärke foli genügen, um in 1 Stunde 50t Körner 30 m weit zu fördern. Baumgartner berechnet diefen Kraftbedarf P zu etwa

QL

P 500 OÖÖ

Pferdeftärken

wenn L die Förderlänge (in Metern) und Q die in der Stunde zu fördernde Getreidemenge (in Kilogr.) bezeichnet.

Die auf Rollen laufenden Förderbänder, auf denen das Getreide fortbewegt

wird (Fig. 452¹⁵³), erhalten je nach Bedarf 20 bis Breite und beftehen meift aus einem mit Gummi getränkten Baumwollgewebe; doch findet man auch folche, die aus Gummi mit Einlagen aus Baumwollentuch hergeftellt find. Man läßt das zu befördernde Getreide durch ein Rohr auf den mittleren Teil der Gurte fließen, fodaß an den beiden Rändern unbelegte Streifen bleiben; die Fördergefchwindigkeit kann auf 2,50 bis 3,00 m gefteigert werden, ohne daß die Gefahr des Herabfallens der Getreidekörner entfteht. Soll in der

Fig- 452-

SP?

100

cm

wagrechten Bewegung der letzteren eine Richtungsänderung eintreten, fo wird unter dem betreffenden Bande ein zweites, tiefer gelegenes angeordnet und auf diefes das Getreide herabgeworfen.

Die Bandbeförderung fcheint zuerft im großen Corti-ware-houfe am Waterloo-Dock zu Liverpool durch Amftrong eingerichtet worden zu fein. Ein 42 Gefchwindigkeit von ca. 3 m in der Sekunde fich bewegendes Gummiband ift im Dachgefchoß gelegen und geftattet das Ablöfchen der Körner an jeder Stelle.

So einfach und vollkommen die Einrichtung der Förderbänder ift, fo macht fich doch in manchen Fällen die Notwendigkeit, Tragrollen anbringen zu müffen, in unangenehmer Weife geltend. Deshalb find auch fog. fchwebende Förderbänder konftruiert worden, die außer den beiden Endfcheiben keine weiteren Unterftützungspunkte nötig haben. Das eigentlich Tragende find hierbei Drahtfeile, die das Förderband mit hinüber nehmen. Zwei in folcher Weife konftruierte, von Schaffer-Luther herrührende Einrichtungen find in der in Fußnote 132 (S. 254) genannten Schrift befchrieben.

Als Motoren wurden in größeren Getreidefpeichern früher faft ausfchließlich Wafferkraft- und Dampfmafchinen angewendet; in neuerer Zeit find mehrfach Elektromotoren und auch Gaskraftmafchinen herangezogen worden.

Das bereits erwähnte Verfuchskornhaus auf dem Hamburger Bahnhof zu Berlin foll u. a. auch dazu dienen, Verfuche mit neuen Mafchineneinrichtungen für Bewegung, Reinigung und Trocknung des Getreides anzuftellen.

Fördergurt

mit glockenförmigen Rollen ¹³3).

cm

breites, mit einer

¹⁵²)    Schon die alten Ägypter haben fich folcher Gurte für die Beförderung von Ziegelplatten bedient.

¹⁵³)    Aus: Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 223.

230.

Reinigen

des

Getreides.

Die Anlagen zum Fördern und Lagern von Getreide haben in den unten namhaft gemachten Auffätzen¹⁵⁴) eingehende Befchreibung gefunden.

Das Reinigen und das hierdurch bewirkte Konfervieren des Getreides gefchieht durch Siebe und durch Ventilatoren.

In den fchon (Art. 227, S. 262) erwähnten Einlauftrichtern oder -rümpfen, die oberhalb der Getreidefchächte angeordnet werden, find ein oder zwei Siebe angebracht, welche die den Körnern beigemengten Unreinigkeiten zurückhalten. Diefem Siebeverfahren wird das Getreide andauernd unterworfen. Sobald es in Bewegung kommen foll, läßt man etwas davon aus dem Schacht ausfließen; die ausgefloffene Getreidemenge wird gehoben, kommt auf die Siebe, wird alfo neuerdings gereinigt ufw.

Zur weiteren Reinigung der Körnermaffen wird ein energifcher Luftftrom benutzt, der an geeigneter Stelle auf fie einwirkt. Die leichten Verunreinigungen

Fig. 453-

HU

Reinigungsvorrichtung im Kornfpeicher zu Roftock¹⁵⁵). Vm W. Gr.

des Getreides werden vermöge ihres geringeren Einheitsgewichtes in ein hierzu beftimmtes Rohr geworfen und in einen befonderen Behälter geführt oder einfach nach außen geblafem

Als Beifpiel einer folchen Reinigungsvorrichtung diene zunächft die in Fig. 453¹⁵⁵) dargeftellte, dem Kornfpeicher in Roftock entnommene Vorrichtung.

Das durch Elevatoren in das Dachgefchoß gehobene Korn fällt durch Öffnungen c, c in die Kaften der Kornfehrauben d, d, welch letztere das Korn in die verfchiedenen Getreidefchächte zu führen haben. Beim Herabfallen von c nach d werden die Körner von dem durch die Ventilatoren v erzeugten Luftftrom getroffen; letzterer wirft die fpezififch leichteren Verunreinigungen in das durch eine Wand geteilte, lotrechte Rohr E; der verhältnismäßig fchwerfte Teil diefer Verunreinigungen fällt lotrecht herab in einen darunter befindlichen Behälter, deffen Inhalt alsdann aus Kornhülfen, Unkrautfamen, leichten Getreidekörnern ufw. befteht. Der Wind muß natürlich fo geregelt werden, daß man keine gefunden Körner vorfindet. Die leichteften Verunreinigungen werden mit dem Luftftrome weiter fortgeriffen und gelangen in die bogenförmige Kappe des Rohres E nach abwärts, in einen dafelbft befindlichen Sack.

¹⁶¹) Buhle, M. Getreidefpeicher. Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1904, S. 221, 259, 342. 1S5) Nach: Zeitfchr. d. Ver. deutfeh. Ing. 1868, S. 759 u. Taf. XXVI.

2Ó7

Daß man die Verunreinigungen überhaupt auffängt, gefchieht einerfeits, um fich ftets überzeugen zu können, daß nichts Wertvolles abgeht, andererfeits, um den Unkrautfamen vernichten zu können.

Die „ftaubfreie Afpirations-Reinigungs-Mafchine (Separator)" von Gebrüder Seck (Dresden) ift in Fig. 454 veranfchaulicht.

Bei diefer Vorrichtung findet die Saugwirkung nicht nur am Auslauf, fondern auch am Einlauf ftatt; infolgedeffen arbeitet die Mafchine ftaubfrei, indem der Exhauftor den Staub aus dem Getreide entfernt, bevor es die Siebe paffiert.

Weiter fei durch Fig. 455¹⁵⁶) die Reinigungseinrichtung in dem gewaltigen, von G. Luther, Mafchinenfabrik und Mafchinenbau-Anftalt, Aktiengefellfchaft (Braunfchweig) ausgeführten Schachtfpeicher zu Braila und Galatz vorgeführt.

Auf dem rechtsfeitigen Flügel diefes Bauwerkes ift ein befonderer Zwifchenbau für die Reinigungsmafchinen eingefchaltet. In diefe gelangt zunächft das aus Schiffen oder Eifenbahn-wagen entnommene Getreide. Große eiferne Windputzmafchinen befreien mittels eines von einem

Fig- 454-

Ventilator erzeugten Luftftromes das Getreide von den leichteren Beimengungen, die fich nicht abfieben laffen. Ferner find dafelbft verfchiedene Siebvorrichtungen, tafelförmig lange, geneigte Siebe mit Rüttelbewegung, fich drehende Siebzylinder, Sortiermafchine zum Ausfeheiden der Unkrautfämereien ufw., in Tätigkeit. Diefe Reinigungsmafchinen find in zwei Syftemen gruppiert, deren jedes ftündlich 150t Getreide zu bearbeiten vermag; fie werden mittels Drahtfeile von dem neben dem Speichergebäude gelegenen Mafchinen-haufe angetrieben.

3S

Staubfreie Afpirations-Reinigungs-Mafchine (Afpirator)

von Gebrüder Seck zu Dresden.

Die Getreidefchächte werden entweder von den Umfaffungs-wänden des Speichers umgeben, und letztere tragen den Dach-ftuhl; oder man läßt die Um-faffungswände fort und ftützt das Dach auf die Schachtwandungen. Im letzteren Falle müffen die nach außen gerichteten Schachtwände genügend tragfähig konftruiert und auch gegen äußere Einflüffe gefchützt fein. Bei Holzfchächten kommen die fchon erwähnten Bekleidungen mit Schiefer und Blech zur Anwendung. Pavy bringt, damit Feuchtigkeit und Sonnenftrahlen die Wände der Getreidefchächte möglichft wenig beeinfluffen, an den Außenwänden kleine Flugdächer jaloufieartig übereinander an.

Die Abmeffungen, die den einzelnen Getreidefchächten zu geben find, hängen zum nicht geringen Teile von den Verhältniffen ab, die die Errichtung des betreffenden Speichers hervorgerufen haben. Im allgemeinen mache man die einzelnen Schächte um fo größer, je größer der Speicher felbft ift; ebenfo erhält ein Magazin, das auf ganze Schiffs- oder Waggonladungen rechnen kann, größere Schächte, als ein Vorratsfpeicher oder ein Magazin, bei dem die unmittelbare Abgabe an Konfumenten in den Vordergrund tritt. Endlich ift noch zu erwägen, daß größere Schächte aus wirtfchaftlichen Gründen den kleineren vorzuziehen find.

Um kleinere Poften von Getreide gefondert magazinieren zu können, werden entweder neben den Schächten größeren Querfchnittes auch einige kleinere angeordnet, oder man teilt einige davon durch Zwifchenwände.

Pavy teilt feine (allerdings fehr großen Getreidefchächte von 6 m Durchmeffer durch ftrahlen-förmig geftellte hölzerne oder eiferne Scheidewände, die fich an eine in der Achfe des Schachtes aufgeftellte, hölzerne Spindel anfchließen.

Fig- 455-

¹

)    Die Bezeichnung „Silo“ ftammt jedenfalls vom fpanifchen Sylos, was zunächft ein beftimmtes Maß und in erweiterter Bedeutung eine Oetreidegrube bezeichnet, die eine folche Menge Frucht enthält. Hiervon ift wohl die Bedeutung des Wortes auf Getreidegruben überhaupt, die ja die urfprünglichfte Form von Getreidemagazinen darftellen, übertragen worden. — Das Wort „Silo" bezeichnet gegenwärtig bald den einzelnen Schacht, bald das ganze Gebäude.

²

)    In: Mühlen- und Speicherbau. Hannover 1906.

³

) Fakf.-Repr. nach: Uhland’s Techn. Rundfchau, Ausg. IV, 1901, S. 67.

⁴

)2,J Die Oreat-Northern-Railroad gehört zu denjenigen Eifenbahnwegen der Vereinigten Staaten, auf denen fich die Getreideausfuhr in der Hauptfache vollzieht. An diefer Linie ift wiederum Lake Superior diejenige Station, wo die einzelnen Zufahrtslinien enden und das Umladen des Getreides aus den Eifenbahnwagen in die Schiffe vorgenommen wird. Da aber nicht immer genügend Schiffe vorhanden find, um die zu beftimmten Zeiten ganz gewaltigen Zufuhrmengen an Getreide fofort weiter fchaffen zu können, fo müffen größere Mafien oft längere Zeit gelagert werden, und dies gefchieht in einem gewaltigen Getreidefpeicher, der 122₎₄₀ m lang, 41₎₀₀ m tief und 83,₈₀ m hoch ift.

1S8) 1 Zoll engl. = 25₎₄₀ mm.

12t>) Nach: Uhland’s Techn. Rundfchau, a. a. O.

¹³°) Näheres : Beton u. Eifen 1910, S. 227.

⁵

) Siehe: Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 1122.

⁶

13S) Siehe: Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1906, S. 976, 1017.

⁷

) Luft, E. Druckverhältniffe in Silozellen. Berlin 1910. ¹⁴°) Alfo nicht an Modellfchächten.

⁸

) Le génie civil, Bd. 46, S. 377.

⁹

¹¹⁶) In: Zeitfchr. f. Arch. u. Ing. 1911, S. 51, 321.

¹⁰

) Aus Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 347.

-MH

attt

■e&A --

r4«-»

rfjü

\97f-

039-

»■

‘‘.do

■S9j92—--

Vom Schachtfpeicher zu Braila und Galatz¹⁵⁶).

In einem Schachtfpeicher zu Hamburg find von den 120 Getreidefchächten, deren jeder 136 cbm faffen kann, einige gevierteilt, um kleinere Körnermengen abtrennen zu können.

Der auf der Tafel bei S. 280 dargeftellte Getreidefpeicher zu Budapeft zeigt Schächte von fehr verfchiedener Größe.

231.

Trocknen des Getreides.

Sehr feuchtes und befonders frifches Getreide muß einer Umarbeitung unterzogen werden, um es in den für die Lagerung erforderlichen Zuftand zu bringen. Dies ift zeitraubend und koftfpielig. Deshalb unterwirft man folche Frucht beffer einem Trocknungsverfahren, wodurch die Feuchtigkeit foweit entfernt wird, daß lagerfeftes Getreide entfteht, ohne jedoch feine wertvollen Eigenfchaften (Keim-

26g

fähigkeit, Backfähigkeit) zu vermindern. Das Trocknen gefchieht entweder mittels warmer Luft in fog. Trockenfchächten oder nach dem fog. Riefelverfahren.

Die Art und Weife, wie die an den Speicher angefahrenen Oetreidemaffen ihm übergeben und wie die daraus zu entnehmenden Körnermengen abgegeben werden, hängt zum Teile von den örtlichen Verhältniffen, insbefondere aber von der Stellung des Speichers zu den ihn berührenden Verkehrswegen, zum Teile von der Natur der letzteren ab.

Wenn das Getreide, in Säcke gefüllt, auf gewöhnlichem Fuhrwerk nach dem Speicher gebracht wird, fo genügt eine einfache Sackwinde, die die Säcke in das oberfte Gefchoß des Speichers hebt, wo fie entleert werden.

Wird das Getreide in Schiffen an den Speicher gebracht, fo find an feiner dem Waffer zugekehrten Außenwand Hebevorrichtungen, die bereits erwähnten Schiffselevatoren, anzubringen, die in die Schiffe hinabgelaffen werden und nach Art der Bagger die Körnermaffen aus ihnen fchöpfen und in die Höhe fchaffen. (Siehe Fig. 447 u. 448, S. 261 u. 262).

Sind die Speicher nicht unmittelbar am Waffer gelegen, fo wird auch für das Löfchen der Schiffsladung die wagrechte Beförderung des Getreides erforderlich; in Amerika werden hierfür gleichfalls bewegte Gurte verwendet.

Nicht feiten werden die Getreidemaffen dem Speicher in Eifenbahnwagen zugeführt. Alsdann befteht die vorteilhaftefte Anordnung darin, daß man das Erdgefchoß fo hoch hält, damit die Eifenbahnwagen in den Speicher einfahren können; über jedem Wagen ift ein Getreideheber angebracht, fodaß es möglich ift, den ganzen Zug binnen kurzer Zeit zu entleeren.

Bisweilen find neben dem Gleis große Getreidekaften gelegen, in die der Inhalt der Eifenbahnwagen durch Öffnen ihrer Tür und mittels Schaufeln gebracht wird; letztere find entweder gewöhnliche Handfchaufeln, oder es find Schaufeln, die an einem Seile mittels einer Winde abwechfelnd vorgezogen und wieder losgelaffen werden und die ein Arbeiter bloß mit der Hand lenkt. Aus den gedachten Getreidekaften wird der Inhalt mittels der Elevatoren emporgefördert.

I) Beifpiele.

Mit den vorftehenden Erörterungen follen die allgemeinen Betrachtungen über Schachtfpeicher abgefchloffen werden, und es erübrigt nunmehr, an der Hand einiger ausgeführter Bauwerke diefer Art verfchiedene Befonderheiten in deren Anlage und Einrichtung kennen zu lernen.

Die erfte Anregung zum Baue von Getreidefpeichern mit lotrechter oder Schachteinteilung fcheint Qirard im Jahre 1844 gegeben zu haben¹⁵⁷); doch fand

»») Girard legte auf der Induftrie-Ausftellung des genannten Jahres einen Entwurf zu folchen Getreide-Magazinen nebft .einer Erklärung aus.

232.

Empfang und Abgabe des Getreides.

Noch ift der Wägevorrichtungen zu gedenken, die das Gewicht der Getreidemaffen vor ihrer Magazinierung feftzuftellen haben. Ift das zu lagernde Getreide in das oberfte Gefchoß gehoben, fo gelangt es zunächft in das Wägegefäß und wird darin gewogen; dann erft wird es den betreffenden Getreidefchächten zugeführt, bezw. beim Ausfchütten durch die Windfege gereinigt.

Ift Getreide in Schiffe zu verladen, fo wird es in den meiften, befonders in amerikanifchen Speichern, wenn es aus dem Schacht ausgefloffen ift, mittels eines Elevators nochmals gehoben, der Wägevorrichtung zugeführt und alsdann mittels langer Rinnen oder Schläuche in das Schiff gefchafft.

233-

Beifpiel

234.

Beifpiel

Fig. 456.

ÉÏQ%

*    ; j*i 1 —fr-

KT~"

Fig- 457-

Fig. 458.

Vom Getreidefpeicher zu Cambrai15S).

V250 W. Gr.

fie weiter keine Anwendung. In Amerika find die erften Schachtfpeicher im Jahre 1844 errichtet worden. Die frühefte Ausführung 'eines Schachtfpeichers in Europa dürfte von Huart herrühren, der zu Anfang der fünfziger Jahre in feiner Mühlenanlage zu Cambrai das in Fig. 456 bis 458 ¹⁵⁸) dargeftellte Bauwerk ausgeführt hat.

Dieter Getreidefpeicher tollte etwa 10 000 hi Frucht aufnehmen und wurde in 10 mit einem gemeinfchaftlichen Boden bedeckte Schächte A geteilt, deren jeder 4,00 m lang, 3,oom breit und 10,00 m hoch ift. Die Schachtwände beftehen aus wagrechten, gefpundeten Tannenbrettern, die auf lotrechte Eckftänder B (Fig. 457) genagelt find ; die einander gegenüberliegenden Wände find durch je 5 eiferne Rundftangen miteinander verbunden. Der Boden eines jeden Schachtes wird von vier unter 45 Grad gegen die Wagrechte geneigten Flächen a‘ (Fig. 458) gebildet und ruht auf Balken, die in Abftänden von 35 cm auf eichene, von einer Mauer getragene Schwellen gelegt find ; nach der ganzen Länge der Bodenkanten ift zum Ablaffen des Getreides eine Öffnung von 5 cm Weite angebracht, die durch zwifchen den Balkenfeldern angeordnete Klappen verfchloffen und geöffnet werden können. Ein beweglicher Kanal E, der unter jeder Klappe hin- und herge-fchoben werden kann, nimmt die Körner beim Ausfließen aus dem Schacht auf und führt fie einem wagrechten Kaften F zu. In diefem wird das Getreide von einer Förderfchraube H in Bewegung gebracht und nach einem zweiten Behälter geleitet, von dem es ein Elevator (Becherwerk) in die Höhe des Bodens im Dachgefchoß hebt und über den zugehörigen Schacht bringt ; nunmehr werden die Körner auf das geneigte Ventilationssieb K gebracht, das vom Elevator felbft in Bewegung gefetzt wird. Hier wird das Getreide gelüftet und von Staub, Spreu, Abfällen, Würmern etc. befreit; die durch die Drahtgaze '<% fallenden Unreinigkeiten fammeln fich im Kaften L an.

Das gereinigte Getreide gleitet alsdann auf den Ebenen h nach dem Schacht zu, in den es durch eine enge, im Deckel befindliche Spalte regenförmig fällt. Auf dem Wege nach dem Schacht werden die Körner der Einwirkung des Ventilators M ausgefetzt, der einen Luftftrom auf die Ebenen h bläft.

Damit die Körnermaffe im Schacht gleichmäßig, d. h. am Umfange mit derfelben Gefchwindigkeit wie in der Mitte herabfinke, find am Boden jeden Schachtes unter 45 Grad geneigte Scheider angebracht (Fig. 458), die in ihrer Größe und ihrem Abftande fo bemeffen find, daß nach der ganzen Länge des betreffenden Ab-fchnittes eine und diefelbe Getreidemenge mit gleicher Gefchwindigkeit abfließen kann. Auf diefe Weife wird erzielt, daß die Körnermaffe fchichtenweife abfließt, und verhütet, daß auf den fchrägen Flächen des Schachtbodens gewiffe Getreidemengen unbeweglich liegen bleiben.

Die ankommenden Getreidefäcke werden mittels eines Sackaufzuges in das Dachgefchoß gehoben und dort in die Schächte entleert (Fig. 456) ; diefelbe Winde dient auch dazu, das aufbewahrt gewefene Getreide hinabzulaffen, wenn es vermahlen werden foll. Sämtliche mecha-nifche Einrichtungen werden durch eine im Erdgefchoß aufgeftellte Dampfmafchine von 2 Pferde-ftärken getrieben.

Das Huartioht Speicherfyftem kam zunächft im Jahre 1854 beim Bau der Getreidemagazine der Kriegsbäckerei am Quai Billy in Paris zur Anwendung,

-■<>

■H

H*

nfTrl

BJ§

ii

S--

Ö--

Ulfe

Fig. 461.

E4I

R'

LP R |i

fe§JËg

" St

Querfchmtt.

1:250

6    7 S 9    10    11

-l—i—|—i—i—i—j—i—|—i—}

TM

'DP

gif

=B

!ft

1    2    3    1    .4

I ■ I ' I ■ I '-I

I

Wr U

iîljl

f

P|y

PiPtltft

Erd-gefchoß nach abgehobenem Fußboden.

Ober-

gefchoß.

4-

j 4-    -ł-    -4 j 4- j 4-    4- -t-j + l-t- +

+ ■+ +

n3

rd

■ Hl___Il ^-UM—I

mH un

Getreidefpeicher. der Kriegsbäckerei zu Paris¹⁵⁹).

+ |+    +    + j 4- j-t- 4-    + j 4- j+-    -1- ï-

Tfj

gHBBE

«j

4-14-4-

ii

vT : i H -*

MB I

-B

+ j+

+- -h

4-

FF

D ampf-masclrinf

.me

-*!

icj

-I- i

VHHi

■<

4-

Fig- 459-

H_.

Fig. 460.

235-

Beifpiel

wurde indes dabei wefentlich vervollftändigt und den praktifchen Anforderungen noch beffer angepaßt. Die mit hölzernen Getreidefchächten ausgerüfteten Gebäude wurden 1855 durch eine Feuersbrunft zerftört; bei ihrer Wiedereinrichtung wurden die Getreidefchächte aus Eifen hergeftellt. Fig. 459 u. 460 zeigen zwei Grundriffe, Fig. 461¹⁵⁹) einen Querfchnitt des neu erbauten, ca. 30000hl Getreide faffenden Speichers.

Über gemauerten Pfeilern a erheben fich eiferne Freiftützen A, die 3,70 m voneinander ab-ftehen, aus Blechftreifen und Formeifen zufammengefetzt find und das Hauptgerippe der 24 Getreidefchächte bilden; diefe im Mittel 16,00m hohen Freiftützen dienen zugleich zum Tragen der Dachkonftruktion. Die Getreidefchächte nehmen drei Gefchoffe ein; oben werden fie durch die Decke des II. Obergefchoffes abgefchloffen.

Unter jeder Schachtreihe befindet fich ein Trog C mit einer Getreidefchraube ; in diefen Trog fallen die Körner aus den betreffenden Schächten, und die Schraube führt fie zu den Reini-

Fig. 462.

ft!

na

i-3-

fr

ist.

lM

MC

.i

Vom Kornfpeicher zu Roftock¹⁶⁰). V*5o Qr-

gungs- und Lüftungsvorrichtungen D, die fich im Kellergefchoß befinden. Das gereinigte Getreide wird von 8 Elevatoren, die in den großen prismatifchen Kaften n enthalten find, in das III. Ober-gefchoß gehoben und in Verteilungsvorrichtungen gefchüttet, die gleichfalls mit Getreidefchrauben verfehen find; letztere leiten die Körner in die Schächte.

Eine Dampfmafchine von 25 Pferdeftärken ift in einer Gebäudeecke aufgeftellt und fetzt alle Vorrichtungen mittels der Triebwellen e, e', d, h, n‘ in Bewegung. Ein Aufzug M im III. Ober-gefchoß dient dazu, die Getreidefäcke in die durch die Anordnung der Schächte in jedem Ge-fchoß freigelaffenen Galerien zu befördern, wo ihr Ausleeren in die Reinigungsvorrichtung oder ihre Verfendung ftattfindet.

Später ift nach Muartichem Syftem ein Kornfpeicher in Roftock erbaut worden, deffen Entwurf von Saniter herrührt und wovon ein Querfchnitt in Fig. 462¹⁶°) wiedergegeben ift.

Die mit den Kornfäcken beladenen Fuhrwerke halten vor einer der vier großen Türen A des Speichers; jeder Kornfack wird auf einem Karren nach dem nächftgelegenen Rumpf a gebracht

i59) Nach: Allg. Bauz. 1861, S. 214 u. Bl. 437-440.

lco) Nach: Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1868. S. 759 u. Taf. XXVI.

273

von

und dort ausgefchüttet. Sein Inhalt fällt in das Elevatorbecken B, von wo aus ein Elevator das Korn nach oben befördert ; im Dachgefchoß find je 2 Elevatoren vereinigt, und die gehobenen Körner fallen durch die Öffnungen c, c in die Kaften der Getreidefchrauben d, d. Die Ventilatoren v, die bereits in Art. 230 (S. 266) befchrieben worden find, reinigen hierbei das Korn leichten Verunreinigungen, die in das Rohr E geworfen und unten in einem Behälter aufgefangen werden.

Fig. 464.

Fig. 463.

<2-

23— 23—I

-SO-

-3.3-

-33-

EMEÜ

Wm

-38-

-Z'M-

im.

-16,2-

85

-0.7-

-m

¹é-3v-

■18-

-3S-

«ê?

MB.

mm

:--Z'S

-13-13

Làngenfchnitt.

Querfchnitt.

Fig. 465.

[S"

Ja

fei

k.

Schachtfpeicher für 17000 Säcke Weizen zu je 100 kg 161).

-0.0-

>7

-0.0-

20

M0 To

/%

—I—0.0

20 V0~

-21.8-

Grundriß.

Die Kornfehrauben d laufen über den Getreidefchächten hinweg; die von den Schrauben abgehenden, fchräg liegenden und mit einem Siebboden verfehenen Kanäle S können durch Schieber geöffnet werden und laffen das Korn in die Schächte fallen.

Die letzteren find aus 4 hölzernen Eckftielen (25

ftark) mit innerer hölzerner Verfchalung gebildet und reichen vom Dachgefchoß bis in das Fundament; die Stiele find in 4 verfchiedenen Höhen durch fich rechtwinkelig kreuzende eiferne Zugftangen verbunden.

cm

Die 4 großen Getreidefchächte find durch je 2 einander kreuzende Zwifchenwände in je 4 Abteilungen gefchieden, deren jede 5,70 m lang, 4,00 m breit und im Mittel ll,oo“ hoch ift, alfo einen Faffungsraum von 205,8 cbm (250 hi Korn) hat.

18

m) Fakf.-Repr. nach: Beton u. Eifen. 1911, S. 200. Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

236.

Beifpiel

IV.

237-

Beifpiel

Soll das Umfchütten des Getreides, bezw. das Entleeren einer Schachtabteilung ftattfinden, fo werden die bei H angebrachten Schieber geöffnet; foll das Getreide wieder nach oben gehoben werden, fo läßt man es mittels einer kleinen beweglichen Brücke in den Schraubenkaften K fallen, von wo aus es wieder in das Elevatorbecken B geführt wird.

Eine mit Doppelfchiebefteuerung verfehene Dampfmafchine treibt fämtliche Mechanismen; 2 Mann genügen für den Speicherbetrieb.

Eine fehr einfache, den Anforderungen der allerneueften Zeit entfprechende Speicheranlage ift durch Fig. 463 bis 46516 J) dargeftellt.

Diefer Speicher hat eine Länge 21,80 m₍ eine Breite von 11,80“ und eine Höhe von 22,80 m (von Oberkante Fundament bis Firft gemeffen). An der Vorderfeite des Gebäudes befindet fich eine 1,20 m hohe Rampe, die das mit der Bahn ankommende Getreide aufzunehmen hat. Das mittels Fuhrwerk anlangende Getreide wird in dem 4,00 m hohen Empfangsraum weiter befördert, und der auf Schiffen herbeigefahrene Weizen wird mittels Schiffselevators auf einen Fördergurt gehoben.

Der Grundriß des Speichers ift, wie Fig. 465 veranfchaulicht, in 12 quadratifch geftaltete, aus Eifenbeton hergeftellte Schächte geteilt, deren 11 zur Aufnahme des Weizens dienen, während in dem zwölften die Treppenanlage, die Elevatoren und die Vorreinigungsmafchine untergebracht find. Die Getreidefchächte endigen unten trichterförmig, und unter diefen Trichtern befindet lieh ein Raum, der zum Entleeren der Schächte dient, während der über den Schächten vorhandene und unter Dach

gelegene Raum zum Füllen der Schächte beftimmt ift. Die Getreidefchächte haben eine lichte Weite

von 3,50 und 4,00“ und eine Höhe von 14,20m, fodaß fich der Rauminhalt jedes Schachtes auf rund 200 cbm beläuft. Jeder Schacht faßt rund 1500 Sack Weizen, fodaß fämtliche Schächte 170 Eifenbahnwagen aufzunehmen im Stande find, was 170 000 Säcken zu je 100 ks entfpricht.

Die Schachtwandungen find als fefte, gefchlof-fene Rahmenkonftruktionen berechnet; bei Ermittelung der Wandungen wurde bezüglich des vom Weizen ausgeübten Seitendruckes die zwifchen Getreide und Schachtwandung auftretende Reibung in Rückficht gezogen. Hiernach erhielten die Wandungen unten eine Dicke von 20cm; die fich, dem nach oben abnehmenden Seitendrucke des Weizens entfprechend, allmählich auf* 10

f-p

Fig. 466.

X.

ß!

rb

j<......3.05 -.....-j......3.-05SSS-..

Anordnung der Getreidefchächte¹⁶³). Vwo w. Gr.

herabmindert. Die Trichter be-fitzen am Übergang in die Schachtwandungen eine Wanddicke von 30 cm, dagegen an den unteren Mündungen eine folche von 20 cm. Das Fundament befteht aus einer l,oo m ftarken, unter dem gefamten Bauwerk durchgehenden Betonplatte mit Eifeneinlagen.

Der erwähnte Fördergurt, auf den die zu Schiff ankommenden Weizenmengen gehoben werden, führt durch die ganze Länge der Brücke in einen Elevator, von dem fie in die Reinigungs-mafchine gebracht, dafelbft gereinigt und von diefer mittels eines weiteren Elevators in das Dach-gefchoß gehoben werden; eine geeignete Verteilungsvorrichtung bringt den Weizen in die einzelnen Schächte ¹⁶²).

cm

Als größeres Beifpiel eines einfehlägigen amerikanifchen Bauwerkes fei an diefer Stelle der Getreidefpeicher zu Chicago (466 bis 469 ¹⁶³) vorgeführt.

Diefer ift unmittelbar am Fluffe gelegen, 64,oom lang und 23,00 m breit. Die 108 Getreidefchächte E können zufammen 180000 hl Körner aufnehmen; fie ftehen auf Freiftützen 4,60 m hoch über dem Erdboden und reichen bis zur Unterkante des Daches. Das unter den Schächten vorhandene Erdgefchoß enthält an der dem Fluß entgegengefetzten Langfeite ein Eifenbahngleis und die Kaften A, in die das auf Eifenbahnwagen ankommende Getreide zunächft mittels Schaufeln gebracht wird; von hier aus wird es mit Hilfe der Becherwerke (receiving elevators) B in die Getreidekaften (receiving hoppers) C des oberften Gefchoffes gehoben. Aus diefem fallen die Körner durch viereckige

¹⁶²) Nach: Beton u. Eifen 1911, S. 200.

lß:i) Nach: Malézieux, M. Travaux publics des Etats-Unis d'Amérique en 1870. Paris 1873. S. 521 u. PI. 59.

Œï

jgrïïll

h<

ht

ht

m ü i\

E/f *91

CT

as

a-

Ei-

te

3É2

K Di i

TT ;

ES !

3P! \

ÜQ

Tait‘31

•X-

----.s

(S

“K‘ ""

El

Pn

fr.

rä'S2*sv~

s.-::

Pî

“'N;

PM

m3& '6t

_pq_______________^

_____

. P3

:V

_________R_____________,. §

Sß:\

r-H-

F?

3:

mcT-v-v.

.JS

:: _vz: r:£L‘

îj^.—— T-—....

|££.-----—7------r-

. iï

•E

P. •

...........uLz n-

............m28'6t ■

âfez

mm

üE

rTiE

:C35Â

f-ljj?

S . litte-:

I

CQ

Az

pip⁷

IL

js§s

MF

H[

WF

■ESfc

Ü.

■Il

iE

Pp^

tf

Fig. 467 bis 469.

Qetreidefpeicher zu Chicago¹⁶³).

UI3J.S

lujoips

Bahnqleis

/NA

/ V \!/ \

V M/ \F M/ \l/ v v \

' 9Ut1f3SB Jf

Maschinenbaus

rv

Z \l/

VeBbe

0 n s

□v

18 Si

X Tiln s in

z ME \l/ \J/ \

fv

\ Z\    Z

, C z_\,z_1, C

UVJU

W.

ZN

FW

kl

\K

Zl\ z

/ \/a\

Z|\Z|\ 7K

NZ

Z \jz \

ra

zî\ zV zNzNzc

-hmJY EÎV

S I Uf S Us

/• \/ a \

/N

\ zT\

\K \K \lz

kl

zK

VI 3 ⁷^V7i

>0

/K

IV

k-

ut€JT ”

20"

4

10

1:500

e-

|/J\/ \/ \/ \/S\/ \Z \z \z \ZE\Z \z \z \

238.

Beifpiel

VI.

239-

Beifpiel

VII.

hölzerne Rinnen (fpouts) D in die zum Wägen beftimmten Kalten (weighing hoppers) K und aus letzteren in die Getreidefchächte (bins) E.

Um das Getreide zu reinigen, läßt man es in Regenform oben aus der Decke eines zy-lindrifchen Behälters fallen, der etwa 5 bis 6“ lang ift und von unten nach oben von einem ftarken Luftftrom durchzogen wird; Staub, Hülfen ufw. werden von letzterem mitgenommen und in einen daneben gelegenen Raum geführt, woraus fie in den Fluß gelangen.

Soll Getreide in Schiffe verladen werden, fo wird es zunächft aus den Schächten (durch Öffnen des Schiebers an ihren Auslauftrichtern) in die Kaften Q abgelaffen und aus diefen mittels eines zweiten Becherwerkes (fhipping elevators) H in die Getreidekaften (fhipping hoppers) J gehoben, von wo es in die Schiffe gelangt.

Die Becherwerke B und H ftehen lotrecht; ihre Schöpfeimer find aus ftarkem Eifenblech hergeftellt, 40 cm breit, 10 cm tief und 25cm hoch. In einem kleinen Anbau des Speichers befinden fich der Dampfkeffel (mit Schornftein) und die Dampfmafchine; die Kraftübertragung gefchieht durch Transmiffionsriemen, die nach den beiden im Dachgefchoß gelegenen Transmiffionswellen geführt find. Das Dach zeigt in der Mitte einen ll,oom breiten Anbau, worin außer den beiden gedachten Wellen noch die fchon erwähnten Kaften C, J, K angeordnet find.

Die Anordnung der Getreidefchächte E geht aus Fig. 466 hervor; fie haben 3,05 m Quer-fchnittsabmeffungen und 15,25m Höhe; E find die Spannbolzen, durch die die gegenüberliegenden Wände zufammengehalten werden.

Eine fehr bedeutende und bemerkenswerte Anlage ift der Getreidefpeicher zu Canton bei Baltimore, der im November 1875 begonnen und im Dezember 1879 dem Gebrauche übergeben worden ift; die nebenftehende Tafel zeigt¹⁶⁴) einen Längen- und Querfchnitt, Fig. 470 ¹⁶⁴) den wagrechten Schnitt durch das Gebäude.

Der Speicher ift 43,50“ lang, 24,70 “ breit und bis zum Dachfirft 42,50“ hoch; der zur Lüftung dienende Dachauffatz hat eine Höhe von 1,80“; die Unterkante der Getreidefchächte ift 5,90“ über dem Fußboden des Erdgefchoffes gelegen; die Schächte felbft find 19 “ hoch.

Wie der Grundriß in Fig. 470 andeutet, find 144 Schächte vorhanden, wovon indes nur 142 zur Getreideaufnahme beftimmt find. Die eine Hälfte der Schächte hat einen lichten Querfchnitt von je 2,24 x 2,29m, die andere einen folchen von je 2,24 x 3,05“. Die Schachtwände find aus 5,i x 15,2 5,15X20,3

können ca. 176000u Getreide aufnehmen; die Elevatoren vermögen in der Stunde zufammen ca. 11300 w emporzufördern.

Vier Eifenbahngleife find im Erdgefchoß gelegen, neben diefen Behälter, in die das in Eifenbahnwagen ankommende Getreide gebracht und aus diefen mittels der Elevatoren in das Dachgefchoß gehoben wird, wo die Reinigungs- und Wägevorrichtungen aufgeftellt find. Das abzugebende Getreide wird mit Hilfe der im Querfchnitt zu beiden Seiten erfichtlich gemachten Schläuche nach den Schiffen gebracht.

Im übrigen bedürfen die beigefügten Abbildungen kaum einer weiteren Erläuterung; die (nach dem Original) darin eingetragenen englifchen Bezeichnungen dürften unter Zuhilfenahme der Befchreibung des Speichers von Chicago ohne weiteres verftändlich fein.

Der Kornfpeicher zu Philadelphia, den die Pennfylvania-Zentralbahn-Ge-fellfchaft zu Ende der fechziger Jahre erbauen ließ, ift dazu beftimmt, das mit der Eifenbahn ankommende Korn aufzunehmen und es fo lange aufzubewahren, bis es mit Landfuhrwerk abgeholt und den einzelnen Empfängern zugeführt wird. Er ift durch die Einrichtung für Zu- und Abfuhr des Getreides bemerkenswert.

Das Gebäude ift 170,00 “ lang, 38,10“ breit und bis zur Dachtraufe nahezu 11 m hoch; durch ein Gebälk, das 5,so “ über dem Erdboden gelegen ift, wird das Innere des Speichers in ein Unter- und Obergefchoß gefchieden; in die Dachflächen ift eine große Anzahl von Deckenlichtern aus mattem Glas eingefetzt.

Im Obergefchoß führen durch die ganze Länge des Speichers hindurch 6 Gleife, zwifchen denen fich Ladebühnen von 1,22 “ Höhe befinden. Unter diefen, bis auf 2,44 “ über dem Erdboden abwärts führend, find in je 3,35“ Abftand (von Mitte zu Mitte), und zwar zu beiden Seiten jedes. Gleifes, hölzerne Kornfchächte angebracht, in deren obere Öffnungen das Korn unmittelbar von

cm

cm

ftarken Bohlen zufammengefetzt; an der Außenfeite des Gebäudes haben die Bohlen Querfchnitt und find mit galvanifiertem Eifenblech bekleidet. Sämtliche Schächte

¹⁶¹) Fakf.-Repr. nach: Dredge, J. The Pennfylvania Railroad etc. London 187g. S. 105 u. PI. 30-33.

v

;

:

:r_

l'çJo.

HH

mm

HH!

-,

bl

Zu S. 276.

k s.e . M

<0

.... JJ ■ O

sSgs

<£0

3*-

simili

»■lilii

1LULJ.L

Jtf

,111

ïrp

^n?iT

ÏÏXM

jiiiimiiill

un

IMMUS

il

Yftigfung JJôpptA I Vfeighisiÿ Hepper JKevnrttr 10.4 j \Jh'tunetef 10 4:

‘Wciglung Uôpptr | hcisjkùig Happer

Dnxmttrr 1Ö.4    DùxrrutcrlO-4

Driving Be.lL

îi

:v

îi

ma

r]L

>V.;>

fl

i.:.M

SBEIhISI

;    ii u liljfcyïiîgL

y Ir M-

P4

PS

'i

r.;|

P»

rtn

fl

fa

ïiiw.iV

J::

L-

:::

HU

L!

liaSBi

T III:

2S

PI

jpl

4S-0-S.

. ~r~

.... .J

i«

II

43

7SÜI.....ri

®rifa

ïpHr

srrtsHJ

LJ

SÎi

K?

V-vrT

iü?

mmï

4:

PÆM i ;

l4

;=:Piri

iasfisiiŒÜs

7:

::x

........'i!::-':.............

■■■■■■■■■■H

ex t

- 9;srt

!$

!»

i!

i- y

.-..TV./:

■■ '

MÂ

p- '

lj

r v.

Ix

I I- I

IP

b. .

r_L‘

:-ü§l

Erpygal

Hl-nUor i.i'XO'vumU -

•^-7STPr*.1

Ml

~^£o*isünjLe^-

1!

i»

ü!

Q:

fia

iss

Kl ■„ X.'|i|.r~—i

B XU^-çUor- OU* f $‘20 xJo

F

ZZxiTM--

mm

1=

21^

casi

>dil.U.LlÜrL......y,I ] jp;pyP:çvr

i Æ*

llr

'    Jj* I ;

fcj    iri ;;

i:    i

:~| (HH

,-r-i Jaga--

-iS-

.î.

!h

•Mil

fcpdi

0**^

4-

Outside to Oułsuii

r OlittCilc Petts Sf O

. * t. -----O .... -j

[ ; Iontrà #0 fi- p/

Frc*<f1.t , Ir

•-

o......il

s7t

rdzîi

■ Xï

rmm

a

\l 1 i ■; i-

y®

Ni

El

*TL1. j, j «J j

ra

iS

-j

4.

RT

te—t

U.A

pn:

trtt

Aga

"r

-m-O:

mm

Xfi

lif

Die Abmeffungen find in engl. Fußen und Zollen angegeben.

1 Fuß etlgl. = 304, m mm; 1 Zoll engl. = 25,₄omm-

2 3t

1:250

S 6    7    8    9    10    11

12    13 H 15*

Fakf.-Repr. nach: Dredge, J. 7V;e Penn/ylvania Railroad etc. London 1879. PI. 30 u. 31.

Getreidefpeicher zu Canton.

Handbuch der Architektur. IV. 3, a, (3. Aufl.)

.O -.Off

'Tl

1............75.3Î

(■*

"G i-/-

—7.10/x—

Il 122 II 130    ||    138    |

139

il.

<#

ii

MO

sJ

13%

t7,1

RR

133

134

125

.....7.VÄ.

713

114

•• G ç/ -

*01

H »    iiriir

i.

ą. §

Fig. 470.

l⁵

,e au

.# 52 Jrą

" irr

rt

I 72 US50    ||    58 Hl cg% ||    J# 1    82    ||    90    ||1|    93

fR_—ijjCCfT' I .Jj il Iïl

ia

.ILS

nm

M .7$

—............31. e .

\Ji9

ou rote-,-.}.....000 t

Moli! " sU

i-»*-

111

ns

WJ ICUTlnf

11

Il n 7 ill 135 II 143 ICC ■    ’    Î4

if

144

123

I

rrnmwi m

119

07,1

^5==

-*r

102

fe

111

103

ZU

toi

; 1 Zoll engl. = 25^0 mm).

«r

ZG

~84

95

GS

TC

93

35

LS

GO

-yzs.....

jFf|

| 9    99

Zt.HjMpZt

96

87

sa

os

40

1i A i II R

sr.‘

..«. .9..............j

77

i.....

=H

IM T« [| 26    ||    34

____il au n illil i

JC^JUBCCUCÏ

s Û 43,,

"S“^.......i.......I

ŒD

'fil

SES

Ax

ci

«Ö?

‘O

*J.Z?

.§...........₃ ,

~u> 'Zt,......\ o

fil

ram

Hm

<?

<v

" f't,

ani

ne

• - TA

a'f?

*?! >» _,

Ä-:-ä

«T-:

=dl

15 jjj #3    11    31    {j|    39 II 47 liK'^5 |[ G3 |j||    ||    79    j||

f: u

rn

PU

NE

■i

08

7%

*9

ssm

80

40

32

24

16

t-L__ai

Getreidefpeicher zu Canton. — Grundriß (Anordnung der Getreidefchächte¹⁶⁴).

Die Abmeffungeii find in engl. Fußen und Zollen angegeben (1 Fuß engl. = 305, ?n

UtUt

50

il

240.

Beifpiel

VIII.

241.

Beifpiel

IX.

den Eifenbahnwagen aus hineingefchaufelt wird; aus den Auslauftrichtern diefer Schächte kann man das Korn (durch Öffnen einer Klappe) unmittelbar in die darunter gefahrenen Landfuhrwerke ablaffen.

Im ganzen find 600 Kornfchächte vorhanden, und ein jeder faßt 211¹/2 hl Getreide. Quer durch das Untergefchoß führen 50 gepflafterte Wege für Rollfuhrwerk; diefe find getrennt durch hölzernes Fachwerk, das das Gebälk ftützt, und zugänglich durch in den Speicherlangwänden angebrachte Tore¹⁶⁵).

In Deutfchland wurden mehrfach Speicheranlagen ausgeführt, die den amerikanifchen nachgebildet find; auch fie befitzen unter Umftänden in Holz konftruierte Schächte. Hierzu gehört u. a. der Oetreidefpeicher im Dortmunder Stadthafen (Fig. 471 bis 473¹⁶⁵). Diefer gehört der „Haupt-Ein- und Verkaufs-genoffenfchaft für Weftfalen, Lippe und Waldeck“; feine Gefamtanlage ift aus Fig. 474 erfichtlich. Er ift von Correll entworfen und ausgeführt.

Der Speicher D ift mit der Frontfeite nach dem Ladequai, mit der Rückfeite aber nach der Stadt zu angeordnet. An ihn fchließen fich an letzterer Seite der zur Aufbewahrung land-wirtfchaftlicher Mafchinen beftimmte Schuppen e, fowie das Stallgebäude cc1 und das villenartig ausgeführte Gefchäftshaus A an. Das Stallgebäude enthält einen Wagenfchuppen c und den Stall cx für 3 Pferde; angebaut find die Dunggrube c₂ und der Abort c₃.

Der eigentliche Getreidefpeicher D ift ganz in Backfteinen mit hölzernem Innenausbau her-geftellt. Er zerfällt in ein Kellergefchoß, das Erdgefchoß, 5 Obergefchoffe und den ausgebauten Dachftoćk; die überbaute Grundfläche mißt 491,50 qm; die Gefamthöhe beträgt 23,85 m. Der Speicher befteht aus 2 Abteilungen, von denen die größere (317,u qm) als Bodenfpeicher, die kleinere als Schachtfpeicher ausgebildet ift (Fig. 471 u. 473). Das Kellergefchoß wird hauptfächlich zum Lagern von Kartoffeln, Futtermitteln und künftlichem Dünger benutzt, während das Erdgefchoß als Durchgang und zum Lagern von eingefackten Waren dient. Die Obergefchoffe und die Schächte find bloß zum Aufbewahren von Getreide beftimmt; der Bodenfpeicher kann 33500 Zentner, die Schächte können etwa 16500 Zentner Getreide aufnehmen.

Die Getreidefchächte find nach dem fog. amerikanifchen Blockfyftem erbaut, bei dem die Außen- und Zwifchenwände durch 4 cm ftarke Bohlen, die flach aufeinander genagelt werden, gebildet find; folche Schächte widerftehen auch dem größten Innendruck ohne Eifenanker. Auf den 5 Böden des Bodenfpeichers find insgefamt 100 Getreidekaften mit herausnehmbaren Seitenwänden (Fig. 472) angebracht; fie find zu je 20 in einem Gefchoffe gelegen, und zwar genau über-, bezw. untereinander und dienen zur Aufnahme von Getreide- und Hülfenfrüchten; das Getreide wird in jedem Kaften 1,50“ hoch gelagert.

An beiden Langfeiten des Speichers find Laderampen angeordnet: an der nördlichen Laderampe (der Hoffeite) fahren die Fuhrwerke an; die füdliche (Kanal-) Seite ift für Eifenbahnwagen und Schiffe beftimmt. Das Getreide, das mit den Eifenbahnwagen oder in Schiffen ankommt, wird in einen Trichter, der auf der füdlichen Rampe gelegen ift, gefchüttet; von hier aus läuft es nach dem Fuße des Empfangselevators e. Letzterer befteht aus einem breiten Treibriemen, der oben und unten fich über Rollen bewegt und an dem in gewiffen Abftänden kleine Schöpfbecher angebracht find. Diefe fchöpfen das Getreide auf, heben es hoch und fchütten es oben entweder in die Reinigungsmafchine oder auf eine felbfttätige Wage aus. Das auf der Wage gewogene Getreide kann nun entweder in Säcken aufgefangen werden, oder es läuft durch ein vorhandenes Laufrohr an den Fuß des doppelten Hauptelevators h. Diefer hebt das Getreide vom Keller unter das Dach, wo die Verteilung in die einzelnen Getreidekaften, bezw. Getreidefchächte ftattfindet. Die gefamten Elevatoranlagen ufw. werden durch einen Elektromotor von 12 Pferdeftärken, der im Kellergefchoß aufgeftellt ift, in Bewegung gefetzt. Zur Erhellung des Speichers bei Dunkelheit dient elektrifches Licht.

Gleichfalls den amerikanifchen Schachtfpeichern nachgebildet find einige Ausführungen in Deutfchland und in Öfterreich-Ungarn, nur mit dem Unter-fchiede, daß die Getreidefchächte nicht aus Holz, fondern aus Eifen konftruiert find. Eine Anlage diefer Art ift der im Jahre 1881—83 erbaute Getreidefpeicher zu Budapeft, deffen Entwurf von Ulrich, Flattich & Zipperling aufgeftellt worden ift; die Einzelpläne der Eifenkonftruktion rühren von Kraupa her.

/............V

--000*-

Si

; i...

(im

Flg- 472.

Quer-

fchnitt.

-009*i

f:

Fig. 474.

Lage-

plan

ft

25 m

•054«

00«—

■■Ÿv-

---?..

00* S-......

— 00*4

-—00*4.....>

—000*1 -

Ci

rr

CSIK

16550-

Jsi.....

......05»« -

=j=gp|Q

A-

VO V

U I I I ! I,

'Jki

000 s*>

11750-

a.

.......***-.........6600........J*-

a?

ooicvî.................-i

a,

r-....... 10550

Si:-

?"

if

SE

•*>

.....fctifc

KTÎ t it L

|=t= t

» Il II ll/ikll IITTÄ.II1 II IIÄ-II IM

imn

55 550

osia:------

ił°° /A......... -1-*00-^U JgOO......I

/irfvi

42m

Getreidefpeicher ira Dortmunder Stadthafen³⁶⁵).

in

nm

*•■00*4.......

......00»Ç-

■oc'»c*i*-- *......oott —

■IK-

EDB-a

lllllllinl

......j

ni

-v^OShhk

Ofl

T“

Fig. 471-

Längen-

fchnitt.

Fig- 473-

Grund-

riß.

Die nebenftehende Tafel zeigt¹⁶⁶) den Querfchnitt und eine Grundriß hälfte diefes Bauwerkes.

Die (untereinander verfchieden großen) Getreidefchächte, hier Caiffons genannt, find aus Eifen konftruiert, ebenfo ihr Unterbau; letztere und die Schächte find von den Umfaffungsmauern unabhängig. Der ganze Grundriß ift in 10 Quadrate geteilt; im Schnittpunkte je zweier Diagonalen eines Quadrats liegt ein Hauptelevator, der alle Schächte bedient, die zum betreffenden

Fig. 475-

--hi L-t—.--,11

pp

JiX M

Và

IJ

// '

EZ

TT-^’

Längenfchnitt.

tUTT I I

Fig. 476.

JFTEIiS³

Schachtfpeicher

für 90 000 Zentner Faffungsraum von Gebrüder Weismüller in Frankfurt a. M.-Bockenheim.

■="i i

Ü-------- ■

Vsoo W. Gr.

Grundriß.

Quadrat gehören. Für die Schachtwände waren urfprünglich Bleche von 1 bis 7mm Stärke (nach unten zunehmend) vorgefchlagen; auf Grund der mit einem „Probecaiffon" vorgenommenen Ver-fuche entfchied man fich für eine Blechftärke von 3

Im Querfchnitt ift durch punktierte Linie der Hauptweg veranfchaulicht, den das Getreide verfolgt, wie es z. B. vom Schiff in die Schächte und aus diefen in die Eifenbahn- oder Straßenfuhrwerke gelangt. Befindet fich das Schiff bei 1 am Ufer, fo wird es durch den in der Mitte des

mm

und verfteifte die Wände mit L- und T-Eifen.

i

n

x

5.

Cf

Q-

n>

Sf casse

S-.

Strassenseifce

FT

iii

NS^VN'ife'

il

Zll S. 280.

ïï

IV. 3, a (3. Aufl.)

a£r«M

fl

%■

~yy

ff!

- -*•

.!-

vvy te

'■i

Balin.

34

T.£

o--

o» O⁻

■S—-=

■g.

UJ

?>

r*

q^io^sl Lj.^

.t

)£-BTS,

Getreidefpeicher

B ah

.. L -

-----

---*.9 0 -

-\X0 0--* -

-z

'70 —7*--

-----5.370-

--£.9«* —

- JOO---*

—*-----f'2,îr

- -) -Z vô5- f- - - V. 5/ - -

-9735- ;e

C5

TV

::

- .3 ’3<

iStrasse

P"

.i

5 60

-------3oo

Z uo

- - »o. '*0 —

e> - -

~TTfH

■urrvea^ÉB.M.qy ---ol Jffe---

Maruplulation

--ÎV

kO

s®

ï/

•—i\-----

______^açll-EWtqr

cq'

cq

t/1

H

■~

o|

fi

o*

—|-7.11

O 09 r---

•*1 —) Sr

⁻----B aDn Tl

Âj

y*

3^

312

----ï 57-----

----X--50. 75--->

i.

y?

WÖ------

-Ś—-

Haupt -Elevator

£-On>

4-

Jv

"VN

OF

I.

B aKn

zu Budapeft.

Fakf.-Repr. nach: Zeitlchr. f. Baukde. 1883, BI. 19 u. 20.

o»

iirmn

3 70 0---

*-' 300*---

--Th .<*0O

- T„

o-------

Fixer Ufer-Elevator

"“BahrT"

'i N*

|- —

1:250

1    2    3    4    :>    6    7    8    9 10 11 1'_’ 1.!

"I—*—I—♦ -~t ' I ■ I ■ I -H » I l I » I ■ | I | I I

Ï-+-

te

[J

UferseUe

■

r

i:

-.....

28I

Gebäudes befindlichen feftftehenden und die zwei verftellbaren reiflichen Schiffselevatoren entladen; das Getreide kommt zunächft nach 2, wo die erfte Wägung ftattfindet; von dort wird es durch eine Abfallvorrichtung zum Hauptelevator 3—4 geführt, bei 4 abermals gewogen, gelangt von dort in die bei 7 befindliche Verteilungsvorrichtung und aus diefer entweder durch ent-fprechend geftellte Rohre in die Schächte oder aber zunächft in den Dachelevator und die Reinigungsvorrichtungen und dann erft in die Schächte. Aus letzterem kann das Getreide, mit

Hilfe der im Manipulationsraume gelegenen Klappen, über die Wagen im Abwägeraum entweder in die Säcke abgelaffen oder durch geeignet geftellte Abfallrohre in ein Fahrzeug verladen werden.

Für Getreide, das mit der Bahn oder auf gewöhnlichem Fuhrwerk ankommt, läßt fich die Handhabung leicht verfolgen. Wird über den Schächten oder im Abwägeraum eine wagrechte Beförderung erforderlich, fo find hierfür Förderbänder vorhanden.

Zum Betriebe der ganzen Anlage find im Ma-fchinenhaufe 2 Compound-Dampfmafchinen von je 250 Pferdeftärken aufgeftellt. Der Faffungsraum des Speichers wird zu 390 000 Met.-Ztr. Getreide angegeben, was (1 hi zu 75kg gerechnet) 52000hl ergibt; die nutzbare Grundfläche des Speichers beträgt 3900 qm, fodaß auf 1 q™ 133V3hl entfällt ; die Bau-koften haben auf 1 qm Grundfläche 871 Mark betragen.

Die Schiffselevatoren fördern in einer Stunde mehr als 1000 hl; im Speicher können gleichzeitig 24 Bahnwagen, 4 Schiffe und 6 Straßenfuhrwerke bedient werden.

Grundfätzlich mit den amerikanifchen

Fig. 477.

wk

f;

Getreidefpeichern übereinftimmend, in den Einzelheiten aber wefentlich vervollkommnet, find die einfchlägigen in Deutfchland ausgeführten oder von deutfchen Firmen im Ausland hergeftellten Bauwerke, von denen einzelne im vorhergehenden mehrfach erwähnt, auch in den Abbildungen dargeftellt worden find. Sie wurden großenteils von G. Luther, A.-G. in Braunfchweig, von Gebrüder Weismüller, Mafchinenfabrik in Frankfurt a. M.-Bockenheim, vom Eifen-werk (vorm. Nagel & Kaemp) in Hamburg, von Unruh & Liebig in Leipzig, von Gebrüder Seck in Dresden u. a. ausgeführt.

Einer der neueften, erft igo2 in Betrieb gefetzten Getreidefpeicher wurde in Frankfurt a. M. zur Ausführung gebracht. Er hat einen Faffungsraum von 2000% ift 95,40m lang, 24,50ra breit und bis zum Dachfirft 29,50m hoch (Fig. 475 bis 478).

242.

Beifpiel

x.

Querfchnitt zu Fig. 475 u. 476. 7boo w. Gr.

Diefe Speicheranlage wurde vom Frankfurter Tiefbauamt entworfen; der bauliche Teil rührt von der „Aktiengefellfchaft für Hoch- und Tiefbau“, die mafchinelle Einrichtung von Gebrüder Weismüller und Simon, Bühler & Baumann, fämtlich in Frankfurt a. M., her. Der Speicher ift landeinwärts, etwa 84 m hinter der Kaimauer des Hafens, errichtet. An letzterer, neben dem alten Lagerhaufe, befindet fich der bereits in Fig. 448 (S. 262) dargeftellte eiferne Turm, worin der Schiffselevator untergebracht ift; aus letzterem wird das Getreide mittels einer Überführungsbrücke in den Speicher ausgeladen. Auf diefer Brücke bewegt fich das Förderband; aus Fig. 478¹⁶⁷) ift diefe Brücke zu entnehmen.

Der Hauptbau enthält 204 Getreidefchächte von 500 bis 1500 Sack Faffungsraum; 10 Schächte find für krankes Getreide vorgefehen, für das eine Hochdruck-Gebläfeanlage beftimmt ift¹⁶⁸).

¹⁶⁷) Aus : Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 347. 16s) Nach ebenda!.

243-

Beifpiel

XI.

Wie fchon aus einigen der bereits vorgeführten Anlagen hervorgeht, wurden mehrfach, felbft in neuerer Zeit, Anlagen zur Ausführung gebracht, die eine Vereinigung von Boden- und Schachtfpeicher idarftellen. Dies grifft bei einem der größten, wenn nicht dem allergrößten Getreidefpeicher, der bisher von Deutfch-

Getreidefpeicher zu Frankfurt a. M.¹⁶⁷).

mm—

m'-

IS

u im

,S

1*25.

- 5Ï

Fig. 478.

TI

lî|4f|4

!!» U II

land aus gebaut worden ift, zu, nämlich bei dem 1902—03 für die Sociedad Anonima de Molinos Harineros y Elevatores de Granes errichteten Speicher zu Buenos Aires, der von Amme, Giefecke & Konegen in Braunfchweig herrührt.

Der mittlere Teil (etwa ²/₃ der Gefamtlänge) ift als Bodenfpeicher, die beiden Stirnteile, (jeder etwa ³/₈ der Gefamtlänge meffend, als Schachtfpeicher ausgeführt. Diefer Speicher faßt

283

40 000, bezw. 60 000* Schwerfrucht. Eine nähere, mit Abbildungen verfehene Befchreibung diefer ganz in Eifenbeton ausgeführten Anlage findet fich in der unten genannten Quelle¹ 2).

8) Schachtfpeicher mit Luftumlauf.

244.

Speicher

von

Bei den im vorhergehenden befchriebenen Schachtfpeichern wird von der Lüftung der Getreidekörner innerhalb der Schächte abgesehen; fie wird nur, in

Fig. 479.

der befchriebenen Weife, bewirkt, fobald ßraa/ch. man Körnermaffen aus den Schächten ausfließen läßt. Es fehlt indes auch nicht an Speichereinrichtungen, bei denen eine Lüftung des Getreides in den Schächten felbft, bezw. in den die Schächte erfetzenden Be-

- jt

V"'i

K :

ET

ff

Lotrechter Schnitt.

Fig. 480.

'WinJet

Wagrechter Schnitt nach A A.

Getreidefpeicher von Braafch¹⁷⁹).

V250 w. Gr.

haltern vollzogen wird. Dies gefchieht entweder durch Erzeugung eines natürlichen Luftzuges oder mit Hilfe von Ventilatoren, mittels deren durch die Einflußöffnung Luft angefaugt oder durch die Ausfluß Öffnung zugeblafen werden kann. Die bemerkenswerteren Anordnungen diefer Art find die folgenden.

a) Die einfachfte Einrichtung, um einen natürlichen Luftzug durch die Ge-treidemaffen hindurch zu erzielen, hat Braafch in Anwendung gebracht. Er ftellt die Schachtwandungen mit Durchbrechungen her, durch die die Luft in das Schachtinnere tritt, im Dachgefchoß ausmündet und dort durch befondere Luftrohre abgeführt wird.

Einen für einen folchen Getfeide-fpeicher von Braafch aufgeftellten Entwurf ftellen Fig. 479 u. 480¹⁷°) in wagrechtem und lotrechtem Schnitt dar.

Das im Grundriß achteckige Speichergebäude, das nahezu 1500 u Frucht aufnehmen Toll, zerfällt in 16 Schächte, wovon 15 zur Aufnahme von Getreide beftimmt find und der fechzehnte das Treppenhaus bildet. Diefe Schächte werden durch Holzwände gebildet, die aus lotrechten Balkengerippen mit beiderfeitiger Bohlenbekleidung beftehen; der Hohlraum wird nicht ausgefüllt ; vielmehr werden die Bohlen, um einen befferen Luftumlauf zu erzielen, mit Öffnungen von ca. 15 cm im Geviert verfehen, die mit ftarken Drahtgeweben verfchloffen find. Wo Getreidefchächte an Speicheraußenmauern fto-ßen, find diefen Luftöffnungen gegenüber Fenfter angeordnet, die zum Abhalten der Vögel mit Drahtgittern verfehen fein müffen.

Durch eine möglichft große Anzahl von Luftlöchern, die an der Ausmündung der Schachtwände

245.

Speicher

von

Sinclair.

246.

Speicher

von

Salaville.

247.

Speicher

von

Devaux.

im Erdgefchoß anzubringen find, ftrömt die Luft durch die Schachtwände, teilt fich durch die Drahtgitter dem Schachtinhalt mit und wird, im Dachgefchoß angekommen, durch das Luftrohr d abgeführt.

Zur Verfteifung der Schachtwände find in verfchiedenen Höhen Querriegel oder Steifen angeordnet; das Mauerwerk des Speichers ift mit Eckpfeilern und Eifenringen gefichert. Im Erdgefchoß find auf Qranitfockeln ruhende Eifenfäulen aufgeftellt, die die Schächte zu tragen haben.

Ankommendes Getreide wird mittels einer im Treppenhaufe aufgeftellten Winde nach dem Dachgefchoß gehoben und von dort in die Rümpfe a gefchüttet; in letzteren halten Siebe die Verunreinigungen des Getreides zurück. Soll eine kräftige Lüftung der Körnermaffe ftattfinden, fo nimmt man (durch Öffnen des Schiebers in den Rohren b und Benutzung der Winde) das Umleeren des Schachtinhaltes vor.

Es ift leicht erfichtlich, daß nur kleine Speicheranlagen nach diefem Grundgedanken mit Erfolg zu errichten fein werden; für große Getreidemaffen ift deren ausreichende Durchlüftung auf folchem Wege nicht zu erzielen.

ß) Zu den in Rede ftehenden Getreidefpeichern gehören ferner die Getreide-fpeicher von Sinclair. Unter fattelförmig geftalteten Halbrohren entftehen mit Körnern nicht gefüllte Kanäle, innerhalb deren ein beftändiger Luftumlauf ftatt-findet; hiermit ift auch die ftete Wechfelwirkung zwifchen der Luft in diefen Kanälen und der zwifchen den Getreidekörnern befindlichen Luft erzielt. Wie die Erfahrung gezeigt hat, gefchieht die Lüftung und die dadurch erzielte Kon-fervierung des Getreides in ausreichendem Maße, und nur bei frifchen und feuchten Körnern wird während der gefährlichen Jahreszeit das Umleeren des Speichers erforderlich.

Die Sinclairlcht Einrichtung erfordert eine möglichft freie Lage des Speichers und die Berückfichtigung der herrfchenden Windrichtung; für größere Speichergruppen ift hiernach eine folche Konftruktion nicht gut anwendbar.

y) Beim Getreidefpeicher von Salaville wird der Boden der einzelnen Abteilungen aus Rohren gebildet, die mit zahlreichen kleinen Löchern verfehen find und mit einer Luftkammer in Verbindung ftehen; letztere wird durch einen oder mehrere Ventilatoren mit Preßluft gefpeift. Beim Anlaffen des Gebläfes durchdringt der Luftftrom die zahlreichen feinen Zwifchenräume zwifchen den Getreidekörnern, kühlt letztere ab und führt den Staub nach oben, der fich endlich mit dem Luftftrom verflüchtigt.

B) Die von Devaux konftruierten Speicher haben Getreidefchächte von quadratifchem Querfchnitt und 1,60 bis 2,20m Seitenlange erhalten; fie find aus durchbrochenem Eifenblech hergeftellt. In der Achfe jedes Schachtes fteht ein lotrechter, gleichfalls aus durchbrochenem Eifenblech konftruierter Zylinder; der ringförmige Zwifchenraum zwifchen diefem Zylinder und der äußeren Schachtwandung wird zur Lagerung des Getreides benutzt.

Jeder Getreidefchacht hat an der zugänglichen Seite in Abhanden von l,oo bis 1,25ra kleine verfchließbare Öffnungen und nahe am Boden eine größere, gleichfalls verfchließbare Tür; die erfterwähnten kleineren Öffnungen dienen zur Unterfuchung des Getreides in verfchiedenen Höhen; die größere Öffnung ift zum Entleeren des Schachtes beftimmt.

Der innerhalb des Getreideschachtes befindliche Zylinder fteht in der äußeren Luft durch kleine Kanäle in Verbindung, die abgefchloffen werden können und mittels weiterer, gleichfalls verfehließbarer Kanäle mit einem Hauptluftkanal in Verbindung ftehen. In letzteren wird durch einen Ventilator Luft entweder eingetrieben oder Luft daraus gefaugt. Im erfteren Falle wird der Zylinder oben durch einen Deckel gefchloffen, fodaß die eintretende Luft durch die Öffnungen des Zylindermantels in die Getreidemaffe getrieben wird und durch

— tt.oz.....

-----

yiunv^rpiofli

*fg

II

'Wêk

MM

;i

|®§t

rn

ii:

iiü

44

%4'

i

spfl

Ei ”

t=f- Utas

ii

Wä

fc=L

•> :

Ey

4—

.....i........

14

w& * ■

mM

4

lZ_

ii

\oo W. Gr.

«Utf

4-

=3.

---

ITT

k4

mn

JL

ff:    TOnmni.....4-4........m

SS,if........

fff

uv-

St, .....

■i

•î

"*r

im

mr.....¹..............'wser

f'Z

iS

er' "j W" j

•rau •

¹ ee.9

41- ,§4

te-

ZIT

ii.

-too WTFu/s

la

li

il|

Getreidefpeicher zu ’ Trieft17 ]).

4*T

M H

ii

ii

ms

14

.....X.....Lj^____

Wm

■5

iL

h+44

jZ.

r .-’i—

S9l,0f.......X

------KJr ~r.

-•

..... w»

-----*---TfUJ--*

Fig. 481.

to

OO

die Löcher der äußeren Schachtwandung entweicht; im zweiten Falle wird die in den Zwifchen-räumen der Getreidemaffe enthaltene Luft nach dem Zylinder zu angefaugt und entweicht durch den Ventilator, während durch die Durchbrechungen der äußeren Schachtwandung frifche Luft nachdringt.

tu

je

Nach angeftellten Berechnungen und aus der Erfahrung ergibt fich, daß im Devauxfchen Ge-treidefchacht von 19m Höhe bei einer Querfchnittsabmeffung von 1,60m ca. 30,5hl und bei einer Querfchnittsabmeffung von 2,20m ca. 61hl gelagert werden können; auf lqm Speichergrundfläche kann

man ca. 12,5hl Körnerfläche ma- < . . ^ gazimeren.

Längenfchnitt.

Fig. 482.

mm

Nach Devauxfchem Grund- £? gedanken ift durch Flattich der S große Getreidefpeicher zu Trieft, § in Fig. 481 bis 485m) dargeftellt, ausgeführt worden.

Das Getreide wird in Eifenbahn- N wagen angefahren und auf Schiffen weiter c befördert; das Bahnhofsplanum liegt ca. ÿ 7,oom höher, als der Boden der Getreide- 2» fchächte und als die Straße. Die 474    5

Schächte find in Reihen zu 17 aufgeftellt; 'P fie haben 2,20 m Seitenlange, 13,10 m Höhe, und jeder davon kann 61,50 hi Getreide aufnehmen. Zwifchen je zwei Doppelreihen ift ein Gang von 25 cm Breite angeordnet; im übrigen ftehen die Schächte ziemlich nahe aneinander (in 8 bis 13 Entfernung). In den Schachtwänden, die dem gedachten Gange zugekehrt find, befinden fich verfchließbare Öffnungen behufs Unterfuchung des Getreides.

Die beladenen Eifenbahnwagen werden mittels einer Schiebebühne an die nächftgelegene Speicherwand gefahren ; neben diefer find Einwürfe, bezw. Holztrichter in den Boden eingelaffen, in die das Getreide entleert wird und aus denen es in gemauerte Getreidebehälter fällt.

cm

¹⁷‘) Fakf.-Repr. nach: Etzel, C. v. Öfter-reichifche Eifenbahnen, entworfen und ausgeführt in den Jahren 1857 bis 1867. Bd. V. Wien 1872. Bl. 38—49.

Vsoo w. Or.

Querfchnitt.

um

mm

ïi

■;T

Qà

Fig. 483.

VfEÜIljf.jj ;

Siuïi?uènîàjîîjiJ

■■ ‘;F

iStS

il

si

Pj

ji

i!

I il:

I;

H-

!l

il

[il s

;:!»h

Fig. 484 u. 485.

J, j.-_n

il

B

3ü;

51

■1

;ïl

[|j üî

:::

Mit jedem diefer Behälter fteht ein Elevator in Verbindung, der das Getreide in die wagrechten Förderfchrauben (Fig. 450, S. 264) hebt, die über den Schächten angeordnet find; aus der Röhre der Getreidefchraube fallen die Körner durch ein Syftem von Seitenröhren in die einzelnen Schächte; da diefe Seitenröhren verfchließbar find, fo kann das eingefchüttete Getreide nach Belieben in den einen oder anderen Schacht gebracht werden.

Die Entnahme von Getreide gefchieht in nachftehender Weife. Unter jedem zwifchen den Schachtreihen angeordneten Gange befindet fich ein gedeckter Kanal mit einem über Rollen laufenden Förderband. Die Körner-maffe des zu entleerenden Schachtes läßt man auf das in Bewegung gefetzte Band ausfließen, wodurch fie nach einem Sammelkaften gebracht wird, der an der den Schiffen zugekehrten Speicheraußenmauer aufgeftellt ift; aus diefermwird durch einen zweiten Elevator das Getreide fo hoch gehoben, daß es durch ein fchräges Rohr, einen Schlauch ufw von felbft in das Schiff geführt wird.

Die Getreidefchächte (Fig. 484 u. 485) find aus einem Winkeleifengerippe gebildet, auf das die 1

ftarke Blechwand genietet ift; die Durchbrechungen der letzteren haben 1,9 mm lichte Weite und find (von Mitte zu voneinander entfernt. Der in der

mm

Mitte) 19

Mitte diefes Schachtes angeordnete Zylinder hat 47cm Durchmeffer und ift ca. 30cm nie-

mm

iE i

Üt:

Hj

i-**

f V-

mmm

©:

i.

driger, als der Schacht; feine Wandungen find gleichfalls durchbrochen; unten fteht er mit dem Ventilator in Verbindung. Aus letzterem tritt die gepreßte Luft in den oben gefchloffe-nen Zylinder, aus diefem in die Körnermaffe und fchließlich durch die Schachtwandung nach außen. Die Konfervierung des Getreides wird hierdurch allein bewirkt; es wird, um es vor dem Verderben zu fchützen, nicht in Bewegung gefetzt.

Der Speicher befitzt 2 Ventilatoren, 12 Förderbänder, 7 große und 18 kleine Elevatoren und 9 Getreidefchrauben ; die letzteren machen 29 Umdrehungen in der Minute; die Gefchwindigkeit der Förderbänder beträgt l,6om, diejenige der Becher am Elevator 98cra in der Sekunde. Jeder Aufzug, jede Schraube und jeder Gurt befördern in der Stunde 32 bis 35hl Getreide.

Der Betrieb aller Mafchinen gefchieht durch Dampfkraft; hierzu find 2 Dampfkeffel und eine Dampfmafchine vorhanden, welch letztere eine Normalleiftung von 35 Pferde-ftärken hat.

Vom Getreidefpeicher zu Trieft¹⁷¹). V100 w. Qr.

So gut die mit Devauxichtn Ge-treidefpeichern erzielten Erfolge auch

248.

Speicher

von

Artmann.

zu finden.

24g-

Speicher

von

Opitz.

find, fo laffen fich bei deren Betrieb wirtfchaftliche Bedenken nicht unterdrücken. Die Ventilatoren erfordern einen nicht geringen Kraftaufwand, und die Koften des letzteren könnten vielleicht beffer und zweckmäßiger zum zeitweifen Umleeren der Oetreidemaffen verwendet werden; denn die Reibung der Getreidekörner beim Herabfinken reicht erfahrungsgemäß aus, um die Kornwürmer zu vernichten. Auch dürfte das Durchlochen der Schacht- und Zylinderwandungen nicht unerhebliche Mehrkoften veranlaffen.

s) Um die, fozufagen, koftenfreie Lüftung der Getreidemaffen nach Sinclair-fchem Grundgedanken auszunutzen, hat Artmann einen Drain-Ventilations-Speicher angegeben, der fich in gewiffem Sinne als Vereinigung der Syfteme Sinclair und Devaux auffaffen läßt.

Die Getreidefchächte beftehen aus einem mit Blechwänden umfchloffenen Raume; die Blechwände find untereinander durch Drainrohre abgefteift. Dort, wo die Schächte aneinander ftoßen, alfo in der gemeinfchaftlichen Scheidewand, befinden fich eiferne Lüftungsfchlote, die zugleich die lotrechte Verfteifung diefer Wände bilden und in die die Drainrohre münden. Nach außen ftehen die Drainrohre um einige Zentimeter vor, damit kein Waffer in fie gelangen kann.

Da die Temperatur innerhalb der Getreidemaffe nur vorübergehend derjenigen der äußeren Luft gleich werden kann, meiftens aber von ihr verfchieden fein wird, muß im Lüftungsfchlot eine Luftbewegung ftattfinden, die fich auf die wagrechten Drainrohre, die in den Schlot münden und die Körnermaffe durchfetzen, fortpflanzt.

Eine etwas eingehendere Befchreibung folcher Speicher ift in der unten¹⁷²) genannten Quelle

9) Sonftige Speicheranlagen.

Außer den im vorftehenden vorgeführten Syftemen von Getreidefpeichern fehlt es nicht an einfchlägigen Ausführungen und Entwürfen, die in keine der befprochenen Gruppen eingereiht werden können. Einige davon, foweit fie eine bemerkenswerte grundfätzliche Abweichung zeigen oder Eingang in die Praxis gefunden haben, mögen im folgenden Aufnahme finden.

a) Eine Vereinigung der beiden Grundgedanken, die den Speichern mit wagrechter Teilung (fiehe Art. 210, S. 243) und jenen mit lotrechter Teilung (fiehe Art. 217, S. 248) zu Grunde liegen, wurde von Opitz in Anwendung gebracht. Sein Speicher ift (wie die Bodenfpeicher) mehrgefchoffig; jedes Ober-gefchoß zerfällt (am beften mit Hilfe eiferner Träger) in einzelne quadratifche Felder, und jedes Feld wird als flacher eiferner Trichter ausgebildet; jeder der Trichter ift unten mit einem Verfchlußfchieber verfehen. Im unterften (Erd-) Gefchoß vereinigen fich fämtliche Trichter in einem einzigen großen Sammeltrichter, unter dem einige Hohlzylinder angeordnet find, deren Hohlraum fo geregelt werden kann, daß jeder davon eine beftimmte Menge Körner (z. B. 50k^) faßt. ' Unter diefe Hohlzylinder werden die zu füllenden Säcke gebracht. Der Sammeltrichter des Erdgefchoffes läßt fich öffnen, wobei die Hohlzylinder gefüllt werden; der Boden letzterer läßt fich gleichfalls öffnen, fo daß die Säcke gefüllt werden können.

Die zu magazinierenden Körnerfrüchte werden (am beften mittels eines Elevators) in das oberfte Gefchoß gehoben und dort mit Hilfe einer beweglichen Rinne gleichmäßig auf die einzelnen Trichter verteilt. Sind die Trichter diefes Gefchoffes entfprechend gefüllt, fo werden fie unten ein wenig geöffnet; die Körner fallen alsdann in die Trichter des darunter gelegenen Gefchoffes und lagern fich dort mit ziemlich viel Zwifchenraum aufeinander. In folcher Weife fährt man, je nach Bedarf, von Obergefchoß zu Obergefchoß fort, bis endlich die Körner in den Sammeltrichter des Erdgefchoffes, bezw. in die darunter befindlichen Hohlzylinder gelangen und von dort zur Ausgabe kommen.

28g

In den Obergefchoffen wird durch Fenfter, die zwilchen den Trichtern angebracht find, für Luftzug geforgt, der insbefondere während des Niederfließens der Körner von einem Gefchoß in das tiefer gelegene feine trocknende und reinigende Wirkung ausübt.

Die Baukoften folcher Speicher follen fich zu jenen der Bodenfpeicher wie

1    : 3 verhalten ; die Betriebs-koften der erfteren follen fich noch viel günftiger ftellen.

Nach dem Syftem Opitz wurde im Fouragehof der neuen Militär-Etabliffements zu Dresden ein Körnermagazin erbaut, das 5 Milk Kilogr. Frucht aufnehmen kann, nach der Bahn und nach dem Magazinhofe an 24 Stellen unmittelbare Annahme und Ausgabe geftattet.

Diefes Magazin, wovon in Fig.

486 u. 487¹⁷³) ein Teil im Grundriß und lotrechtem Schnitt dargeftellt ift, ift 101,06m lang, 11,50m tief und be-fteht aus 4 Blocks zu je 5 Gefchoffen, von denen jeder in der Mitte ein Treppenhaus mit Paternofteraufzug und rechts und links je ein Speicherabteil hat. Jedes Obergefchoß hat 16 Trichter von 2,50^ Querfchnitts-abmeffung; unter dem Sammeltrichter des Erdgefchoffes befindet fich die Ausgabekammer, in der die 12 Ausgabezylinder (zu 1 M) in 2 Reihen vom Sammeltrichter herabhängen. In

2    Stunden können über 5000 u Getreide vorfchriftsmäßig gefackt und verladen werden.

ß) Um die im Getreide fich einniftenden und es zer-ftörenden Infekten zu vertilgen, Kohienfäure hat man in die Körnermaffe Gafe, die fie töten, der Frucht aber nicht fchaden, einftrömen laffen. Der Getreidebehälter bildet alsdann ein luftdichtes Gefäß, das man durch Einfenken von Becken mit glühenden Kohlen ganz mit Kohlenoxyd und Kohienfäure anfüllt, worauf das Getreide eingebracht wird.

Chauffenot in Paris vernichtet die Infekten zum Teile durch einen auf eine gewiffe Temperatur erwärmten Luftftrom, zum Teile durch Einftrömen eines tötlichen Gafes. In den Getreidebehälter wird eine gewiffe Menge ausgedehnter Luft eingeführt, die in einem mit einer Feuerung verfehenen Behälter erzeugt wird; diefer Luftftrom wird durch das Anfaugen nach einem Schorn-ftein hin verftärkt. Während diefes Ausftrömens werden die durch Verbrennen der Kohle ent-

Fig. 486.

'S*

frif

n§

fil

Lotrechter Schnitt. - y₂₅₍₎ w. Or.

Fig. 487.

m

L o ojo o of.

250.

Anwendung

von

ufw.

Grundriß. - V'soo w. Gr.

Körnermagazin zu Dresden¹⁷³).

¹⁷³) Nach: Die Bauten, technifcheri und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878. S. 270. Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

19

2Q0

ftehenden Gafe durch Anfaugen angezogen, fodaß der Behälter bald ganz mit Kohlenoxyd und Kohlenfäure gefüllt ift¹⁷⁴).

251.

Bewegliche

Getreide-

behälter.

y) Abweichend von den bisher befchriebenen Speicheranlagen find diejenigen Getreidemagazine, in denen die Körner in beweglichen und gelüfteten Behältern aufbewahrt werden. Ein zylindrifches Gefäß, das um feine wagrechte Achte drehbar ift, erhält einen durchbrochenen Mantel und im Inneren durch Zwifchenwandungen verfchiedene Abteile, die nur zum Teile mit Getreide gefüllt werden. Dreht man mittels eines geeigneten Motors den Behälter, fo kommt die Körnermaffe in Bewegung, und die Luft tritt von außen in fie ein; durch ein zentral angeordnetes Rohr, das mit einem Zentrifugalventilator in Verbindung fteht, wird die Luft der Getreideabteile fortwährend angefaugt.

Parmentier hat den Gedanken, bewegliche und gut gelüftete Behälter für die Aufbewahrung von Getreide anzuwenden, zuerft ausgefprochen ; Vallery fcheint die erfte derartige Vorrichtung, deren nähere Befchreibung in der unten¹⁷⁵) genannten Quelle zu finden ift, konftruiert zu haben; (VAuxy änderte ihn in einigen Einzelheiten ab¹⁷⁶).

Die hohen Koften diefer Einrichtung und der verhältnismäßig große Raum, den das zugehörige Gebäude einnimmt, bildeten das Haupthindernis, daß folche Speicher in die Praxis Eingang fanden.

Literatur

über „Größere Vorrats- und Handelsfpeicher für Getreide“, a) Anlage und Einrichtung.

Franz, F. Ch. Staatswirthfchaftliche Abhandlungen über ältere und neuere Magazin- und Ver-forgungsanftalten in ökonomifch-phyfikalifcher und hiftorifch-politifcher Hinficht. Hof 1805. Rapport fait par M. Payen fur Vappareil de M. Vallery, dit grenier mobile, deftiné à la con-fervation des grains. Bulletin delà foc. d’encourag. 1839, S. 115. Polyt. Journ., Bd. 75, S. 184. D'Arcet. Ueber den Bau und die Anwendung der Silos im nördlichen Frankreich. Recueil de la foc. polyt. 1841, S. 45. Polyt. Journ., Bd. 81, S. 336.

Bujanovics, E. v. Agg-Telek. Ueber die verfchiedenen Methoden der Aufbewahrung des Getreides etc. Pefth 1846.

Huart, H. Sy f terne complet d'emmagafinage et de confervation des céréales. Publication induftr. 1855, S. 286. Polyt. Journ., Bd. 135, S. 99.

Dufour, M. Ueber die Aufbewahrung des Getreides. Polyt. Journ., Bd. 1x8, S. 229; Bd. 119, S. 229. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1856, S. 149.

Ueber die Aufbewahrung des Getreides in Magazinen und Silos. Allg. Bauz. 1852, S. 223.

Payen. Ueber Silos und Speicher zur Aufbewahrung des Getreides. Polyt. Journ., Bd. 125, S. 254. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1853, S. 263.

Schück, R. Die neueften Erfolge der Silos in der Provinz Sachfen. Polyt. Journ , Bd. 132, S. 221. Doyère, L. Mémoire fur la confervation des grains. Comptes rendus, Bd. 41, S. 1240. Polyt. Journ., Bd. 139, S. 450.

Schüttboden von Coninck zu Havre. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1855, S. 466.

Die Reinigung und Aufbewahrung des Getreides. Allg. Bauz. 1856, S. 231.

Schück. Die Silos in der Provinz Sachfen. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1856, S. 27. Coninck. Schüttboden zur Auffpeicherung großer Getreidemengen in möglich kleinftem Raume, wo diefelben dennoch entfprechend gelüftet werden können. Polyt. Journ., Bd. 140, S. 267. Doyère, L. Neue Einrichtung und Behandlung der Silos (Korngruben). Mitth. d. Gwbver. zu Hannover 1858, S. 35. Polyt. Journ., Bd. 148, S. 346.

Die Aufbewahrung des Getreides in Behältern nach der Erfindung des Herrn Coninck zu Havre. Allg. Bauz. 1859, S. 19.

¹⁷‘) Näheres hierüber in: Allg. Bauz. 1859, Notizbl., S. 355.

1,s) Allg. Bauz. 1852, S. 227.

17e) Siehe: Bulletin de la foc. d'encour. 1861. S. 641 — und: Polyt. Journ., Bd. 163, S. 265.

Architecture chinoife. Greniers publics. Revue gén. de Varch. 1859, S. 108.

Razionelle Aufbewahrung des Getreides in Silos oder Korngruben. Allg. Bauz. 1860, S. 245. Huart, H. Syftème complet d’emmagafinage et de confervation des céréales. Publication induftr. 1860, S. 286.

Rapport fait par M. Bonoît fur le filo agricole ou grenier mobile de M. le marquis d’Auxy.

Bulletin de la foc. d'encourag. 1861, S. 641. Polyt. Journ., Bd. 163, S. 265.

Flattich, W. Ueber die Anlage und Einrichtung von Getreidemagazinen bei Eifenbahnen nach Devaux¹ Syftem. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1862, S. 77.

Das neue privilegirte A. Devaux'iPat Syftem von Getreidefpeichern. Polyt. Journ., Bd. 160, S. 470.

Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1864, S. 56.

Com warehoufing machinery. Engng., Bd. 9, S. 51, 70, 88.

Artmann, F. Die Handelsfpeicher für Getreide. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1871, S. 94. Hennings, C. Die Bedeutung der Getreidemagazine älterer und neuerer Zeit. Notizbl. d. techn. Ver. zu Riga 1873, S. 41.

Hennings, C. Ueber Etagenfpeicher, Getreide- und Petroleummagazine. Notizbl. d. techn. Ver. zu Riga 1875, S. 92.

Opitz. Ueber eine neue, ihm patentirte Konftruktion von Getreide-Magazinen. Deutfche Bauz. 1876, S. 519. Baugwks.-Ztg. 1879, S. 677.

Schäfer. Fruchtfpeicher, im Befonderen Getreidefpeicher. Deutfche Bauz. 1878, S. 502.

Bartels, H. Betriebs-Einrichtungen auf amerikanifchen Eifenbahnen. I. Bahnhofsanlagen und Signale. Berlin 1879. ~ S. 76: Die Anlagen für den Getreidetransport.

Rosoy. Les nouveaux filos à grains. Gaz. des arch. et du bât. 1879, S. 285.

Getreide-Speicher. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 727.

Poulfom’s grain elevator. Engng., Bd. 36, S. 314.

La production et le commerce des grains aux Etats-Unis-Elévateurs et magafins à grains. Le génie civil, Bd. 3, S. 619.

Thilo, E. Die öffentlichen Lagerhäufer mit Warrant-Ausgabe und die Elevatoren in ihrer Bedeutung für Rußland und namentlich Riga. Leipzig 1884.

Elévateurs de grains. Revue induftr. 1884, S. 184.

Getreidebeförderung und Elevatoren in America. Centralbl. d. Bauverw. 1885, S. 127.

Bericht der Commiffion für die Vorarbeiten zur Errichtung eines öffentlichen Lagerhaufes für den

Getreidehandel in Riga. Rigafche Ind.-Ztg. 1885, S. 13. erfchienen: Riga 1885.

Luther, G. Die Conftruction und Einrichtung der Speicher fpeciell der Getreide-Magazine in ihren neueften Vervollkommnungen. Braunfchweig 1886.

Potter, Th. The conftruction of filos etc. London 1886.

Weismüller, Gebr. Mafchinelle Einrichtungen für den Getreide-Verkehr etc. Bockenheim-Frank-furt a. M. 1888.

Auch als Sonderabdruck

Claussen. Getreide-Speicherbauten und Speicherbetrieb. Annalen f. Gewbe. u. Bauw., Bd. 27, S. 5, 21. Shapton, W. Grain ftores and machinery. Engng., Bd. 52, S. 297.

Swatosch, J. Moderne amerikanifche Mühlen-Anlagen und Gletreide-Elevatoren. Zeitfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1895, S. 91.

Jansen, H. A. Verfuche über Getreidedruck in Silozellen. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1895, S. 1045.

Silos aus Holz. Deutfehes Baugwksbl. 1894, S. 525.

Ramm, E. Conftruction und Betrieb eines einfachen amerikanifchen Getreidehaufes. Stuttgart 1896. Koenen, M. Berechnung des Seiten- und Bodendrucks in Silozellen. Centralbl. d. Bauverw. 1896, S. 446.

Prante. Meffungen des Getreidedruckes gegen Silowandungen. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1896, S. 1122.

Getreide-Speicheranlagen. Uhland's Techn. Rundfchau 1896, Gruppe IV, A, S. 1 ; Gruppe V, B, S. 1.

Mechanifche Einrichtungen für Kornfpeicher. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1896, S. 81, 89, 97. Getreide-Silo-Speicher. Prometheus 1898, S. 582, 59g.

Buhle, M. Transport- und Lagerungs-Einrichtungen für Getreide und Kohle. Berlin 1899. Bibliothek der getarnten Technik. Bd. 13: Mühlen und Speicherbau. Von F. Baumgartner. Hannover 1900.

Espitallier, G. La confervation des grains dans les greniers du fyftème Huart. Le génie civil, Bd. 40, S. 161.

19*

2Q2

Baumgartner, F. Einiges über landwirtfchaftliche Speicher. Uhland’s Techn. Rundfchau 1903, Ausg. IV, S. 73, 81.

Weber. Über Getreidefpeicher. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1903, S. 41, 52, 60.

Buhle, M. Ueber Maffentransport. II. Lagerungseinrichtungen. A. Gebäude. Deutfche Bauz. 1904, S. 551.

Bidault des Chaumes, A. Installations récentes de grands magafins à blé. Le génie civil. Bd. 44, S. 325.

Calcul des parois des filos à grains. Le génie civil, Bd. 46, S. 377.

Pleissner, J. Verfuche zur Ermittlung der Boden- und Seitenwanddrücke in Getreidefilos. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1906, S. 976, 1017.

Schmitt, E. Neues auf dem Gebiete des Getreidefpeicherbaues. Mühlen- u. Speicherbau 1908, S. 16.

Handbuch für Eifenbetonbau. Herausg. von F. v. Emperger. Bd. IV, Teil 2, Lief. 1. Berlin 1909. S. 1, Kap. XI: Gebäude für befondere Zwecke, a) Silos.

Lufft, E. Bau-Unfälle an Getreidefilos. Deutfche Bauz. 1909, S. 146.

Lufft, E. Druckverhältniffe in SiJozellen. Berlin 1910.

Marcus, H. Statifche Unterfuchung von Silowänden. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing. 1910, S. 51, 321. Moersch, E. Anwendung des Eilenbetons auf Silobauten. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1911, S. 328, 421.

Sammlung Göfchen. Bd. 512: Speicher und Lagerhäufer. Von H. Salzmann. Leipzig 1911. Buhle, M. Ein Beitrag zur Gefchichte der Förder- und Speicheranlagen. Mühlen- u. Speicherbau 1911, S. 299.

Ferner:

Der Mühlen- und Speicherbau. Begr. v. E. Schmitt. Karlsruhe. Erfcheint feit 1908.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Gauthier, P. Les plus beaux édifices de la ville de Gênes et de fes environs. Nouv. édit. Paris 1845. ire partie. PL 44 & 45: Greniers publics, place San Tomafo.

Gourlier, Biet, Grillon & Tardieu. Choix d'édifices publics projetés et conftruits en France depuis le commencement du XlXme fiècle. Paris 1845—50.

3e vol., PL 363, 366: Grenier de referve à Paris.

Braasch. Ueber Getreide-Speicher. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1853, S. 9.

Keil. Ueber die Mühlen-Anlagen bei Bromberg, namentlich über den Bau der Rother-Mühle.

4.    Der Bau des Getreide- und Mehlfpeichers. Zeitfchr. f. Bauw. 1855, S. 17.

Stadler. Getreide-Magazin in Zürich. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1858, S. 1. Getreidemagazine am Baffin de la Villette und in der Kriegsbäckerei zu Paris etc. Allg. Bauz. 1861,

5.    204.

Benoît. Sur le grenier confervateur de M. Pavy, à la ferme de Girardet. Bulletin de la foc.

d’encourag. 1862, S. 137. Polyt. Journ., Bd. 165, S. 307.

Verdier, A. & F. Cattois. Architecture civile et domeftique etc. Paris 1864.

Tome ier, pag. 33: Grenier d’abondance de l’abbaye de Vauclair.

Weber, H. Kornfpeicher mit Mafchinenanlage in Roftock. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1868, S. 75g. Becker. Ueber Kornfpeicher in Trieft. Notizbl. d. techn. Ver. in Riga 1869, S. 110. Kornfpeicher der Pennfylvania-Centralbahn zu Philadelphia. Zeitg. d. Ver. deutfch. Eifenb.-Verw. 1870, S. 296. Deutfche Bauz. 1870, S. 165.

Etzel, C. v. Oefterreichifche Eifenbahnen, entworfen und ausgeführt in den Jahren 1857—67.

Bd. V. Wien 1872. — Bl. 38—49: Getreide-Magazin in Trieft.

Gruber, F. Der Speicherbau am Kaiferquai in Hamburg. Zeitfchr. d. oft. Ing.- und Arch.-Ver. 1874, S. 238.

A new grain elevator. Scientif. American, Bd. 33, S. 383.

The Canton elevator. Engng., Bd. 22, S. 485, 519, 523, 524, 539, 542.

Dredge, J. The Pennfylvania Railroad. London 1879. — S. 105: The Canton elevator. Hennicke, J. & von der Hude. Die Victoria-Speicher in Berlin. Deutfche Bauz. 1880, S. 257. Engel. Der Getreidethurm von Huart in Cambrai. Baugwks.-Ztg. 1882, S. 579.

Huck. Zu dem Getreidethurm von Huart in Cambrai Baugwks.-Ztg. 1882, S. 632.

Seefehlner, J. Die Bauanlagen der Lagerhäufer und des Getreide-Elevators zu Budapeft. Zeitfchr f. Baukde. 1883, S. 223.

Dow's grain J’tores, Brooklyn, New-York. Engng., Bd. 36, S. 232, 238, 362, 402.

Die Elevator-Anlage in Budapeft. Wochfchr. d. oft. Ing.- u. Arch.-Ver. 1885, S. 118.

Effmann, W. Mittelalterliche Speicherbauten im Münfterlande. Deutfche Bauz. 1888, S. 190. Mittelalterliche Speicherbauten in Rheinheffen. Deutfche Bauz. 1888, S. 211.

Schaffer, A. Ueber den Umbau des Silofpeichers zu Hamburg. Wochbl. f. Arch. u. Ing. 1884, S. 485. Deutfche Bauz. 1884, S. 555.

Getreidemagazin (Silo) mit Reinigungsanlage, Syftem Kubon, für große Mühlen. Pract. Mafch.-Conft. 1884, S. 316.

Lépany, G. Magaßns à grains de Dow, à Brooklyn. Le génie civil, Bd. 6, S. 6.

Ulrich, Ch. Elevator der Hauptftadt Budapeft, Syftem „Ulrich". Wien 1885.

Fifty-ton floating grain elevator. Engng., Bd. 39, S. 207.

Camut, E. Charpente en bois. Un magafin à blé, à Paris. Lafemainedescon/t., Jahrg. 11, S. 21. Arndt, C. Die Silofpeicher von Galatz und Brada. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1892, S. 973,1005. Silo-Speicher der Sun Flour Mills in Bromley. Pract. Mafch.-Conftr. 1894, S. 181.

Silos et élévateurs à grains des doks Alexandra à Liverpool. Le génie civil, Bd. 28, S. 135. Nouveau magafin à blé des moulins de Montrouge, rue Friant, à Paris. Nouv. annales de la conftr. 1895, S. 152.

Getreide-Silo in Fiume. Prakt. Mafch.-Conftr. 1896, S. 191.

Getreide-Silo. Uhland’s Techn. Rundfchau 1896, Gruppe IV, S. 13.

Siloanlage. Uhland’s Techn. Rundfchau 1896, Gruppe IV, S. 25.

Combinationsfpeicher in Mezöhegyes. Uhland’s Techn. Rundfchau 1896, Grappe IV, S. 35. Silo-Speicher. Uhland’s Techn. Rundfchau 1896, Grappe IV, S. 45.

Silo-Anlage. Uhland’s Techn. Rundfchau i8g6, Grappe V, S. 25.

Luther, G. Die Silo-Speicher in Brada und Galatz. Braunfchweig 1897.

Silo- und Bodenfpeicher der Freihafen-Gefellfchaft in Kopenhagen. Oeft. Monatfchr. f. d. öff. Bau-dienft 1897, S. 483.

Silofpeicher in Brada und Galatz. Prakt. Mafch.-Conftr. 1897, S. 3.

Ein Getreide-Silo in Greenwich. Baugwks.-Ztg. 1897, S. 910.

Les filos des ports de Brada et de Galatz. Le génie civil, Bd. 31, S. 37.

A grain filo at Greenwich. Builder, Bd. 72, S. 400.

Combinirte Silo- und Bodenfpeicher-Anlage, entworfen von der Mafchinenfabrik für Mühlenbau vorm. C. G. W. Kupier in Berlin. Uhland’s Techn. Rundfchau 1898, Grappe IV, S. 28. Magafin et élévateur à grains à Copenhague. Le génie civil, Bd. 32, S. 302.

Bork. Verfuchs-Kornhaus auf dem Hamburger Bahnhofe in Berlin. Zeitfchr. f. Bauw. 1899, S. 237. Der große Getreide-Silofpeicher im Hafen von Genua. Prakt. Mafch.-Konftr. 1900, S. 65.

Der große Silofpeicher im Hafen zu Nikolajew. Uhland’s Techn. Rundfchau 1900, Ausg. IV, S. 59. Der neue Getreidefpeicher im Dortmunder Stadthafen. Uhland’s Techn. Rundfeh. 1900, Ausg. IV, S. 91.

Großer Silofpeicher am Pregel zu Königsberg. Deutfche Bauz. 1901, S. 425.

Meinhard, E. Kornlagerhaus am Stadthafen zu Dortmund. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1901,

s. 336.

Kleiner amerikanifcher Getreidefpeicher von Auftin B. Hayes in Indianopolis. Uhland’s Techn. Rundfchau 1901, Ausg. IV, S. 19.

Weizen-Silo von 10000 Bufhels Faffungsraum. Uhland’s Techn. Rundfchau 1901, Ausg. IV, S. 36. Der große eiferne Getreide-Silofpeicher der Great Northern Railroad in Lake Superior. Uhland’s Techn. Rundfeh. 1901, Ausg. IV, S. 67.

Amerikanifcher Getreide-Silofpeicher für 25000 Bufhels. Uhland’s Techn. Rundfeh. 1901, Ausg. IV, S. 91.

Espitallier, G. Les magaßns à blé en Ruffie. Le génie civil, Bd. 3g, S. 336.

Mufter-Kornhaus von 10001 Faffungsraum etc. Uhland’s Techn. Rundfchau 1902, Ausg. IV, S. 1. Mörsch. Silo in Betoneifenkonftruktion für die Odenwälder Hartfteininduftrie A.-G. in Oberram-ftadt. Beton u. Eifen 1903, S. 6.

Getreidefpeicher. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1904, S. 221, 259, 342.

GrÜters, J. Der Getreide-Silofpeicher zu Frankfurt a. M. Süddeutfche Bauz. 1904, S. 354, 363. Lufft, E. Mühle und Elevator „Rio de la Plata" in Buenos Aires. Polyt. Journ., Bd. 319, S. 625, 641.

Silobauten in Eifenbeton. Deutfche Bauz., Mitt. über Zement ufw., 1905, S. 85, 89, 93.

Scr, S. Silobau aus Eifenbeton für die Zellftoffabrik Waldhof bei Mannheim. Beton u. Eifen 1905, S. 240.

Getreidefpeicher ausgeführt für die Städtifche Hafenverwaltung in Dortmund etc. Uhland's Techn. Rundfchau 1905, Ausg. IV, S. 43.

Getreidefpeicher der Southern Star Roller Mills in Perryville. Uhland's Techn. Rundfchau 1905, Ausg. IV, S. 75.

Kombinierter Silo- und Bodenfpeicher für Getreide. Prakt. Mafch.-Konftr. 1905, S. 165. Getreidefpeicher. Zeitfchr. f. Arch. u. Ing. 1906, S. 33.

Getreide-Silo von 7000 ™ ³ Faffung. Beton u. Eifen 1906, S. 62.

Silofpeicher aus armiertem Beton der Société Anonima Laterizi, Calci e Cementi zu Genua. Prakt. Mafch.-Konftr. 1906, S. 20.

Der Weehawken-Silofpeicher der New-York Central & Hudfon River R. R. Uhland's Techn. Rundfchau 1906, Ausg. IV, S. 1.

Getreide-Silofpeicher errichtet von der Canadian Pacific Railway Company in Port Arthur, Ontario.

Uhland's Techn. Rundfchau 1906, Ausg. IV, S. 26.

Getreide-Silo in Landshut. Süddeutfche Bauz. 1907, S. 218.

Lufft, E. Eifenbetonfpeicher in Rofario. Beton u. Eifen 1908, S. 405.

Lufft, E. Getreidefilo in Bremen. Beton u. Eifen 1910, S. 227.

Sor, S. Einige neuere Siloausführungen der Wayß & Freitag A.-G., Berlin. Beton u. Eifen 1911, S. 409.

Klopfer, L. Siloanlage der Graanßlo Maatfchappy in Rotterdam. Mühlen- u. Speicherfcau 1911, S. 3, 341.

Lufft, E. Getreidefilo im Hafen von Rofario. Zeitfchr. d. Ver. deutfch. Ing. 1912, S. 737. Kohnke, R. Die neuen Speicheranlagen auf dem Holm in Danzig. Beton u. Eifen 1912, S. 86.

C. Gutswirtfehaftliehe und bäuerliche Gehöftanlagen.

Von Alfred Schubert.

252.

Wirtfchafts-

höfe.

Alle Gebäude, die zu einem unmittelbaren Landwirtfchaftsbetriebe erforderlich find, wie:

1)    die Wohnungen für den Betriebsleiter, die Beamten, das Gelinde, die Gutstagelöhner;

2)    die Stallungen für Nutz- und Zugvieh;

3)    die Aufbewahrungsräume für Vorräte, für Karren, Mafchinen und Geräte ufw. (Scheunen, Schuppen ufw.);

4)    die in manchen Wirtfchaften erforderlichen Werkftätten für Handwerker (Schmiede und Stellmacher), und

5)    die Gebäude zum Betrieb technifcher Nebengewerbe bilden in ihrer Vereinigung, d. h. in ihrer Gruppierung um einen freien Platz, den Hofraum, den Wirtfchaftshof (Gutshof, Gehöft), deffen Ausdehnung, bezw. Anzahl und Größe der Gebäude teils von der Größe und Ertragsfähigkeit des Gutsgeländes, teils von feiner Bewirtfchaftungsweife, ferner von den Verkehrs-, Abfatz-und Arbeiterverhältniffen und vom Vorhandenfein technifcher Nebengewerbe abhängt.

Da fehlerhafte Anordnungen fich nur fehr fchwer oder gar nicht wieder gut machen laffen, fo ift der zur Stellung der Gebäude erforderliche und von den letzteren umfchloffene Hofraum zuerft genau zu veranfchlagen.

Die Lage des Wirtfchaftshofes, die Hoflage, muß möglichft in der Mitte des ganzen Gutsgeländes, namentlich des Ackerlandes, gewählt werden, damit die Entfernung nach allen Schlägen des Ackerlandes eine ziemlich gleiche ift; zu weit entfernte Schläge benachteiligen durch ihre Beftellung und Aberntung die gefamte Wirtfchaft.

Ein trockenes, erhöhtes» von Nord nach Süd gerichtetes und gegen kalte Winde gefchütztes Gelände eignet fich am beften, während ungefunde, Über-fchwemmungen ausgefetzte Niederungen, fowie große, den Wafferabzug er-fchwerende Ebenen und fteile Höhen, die die Ab- und Anfuhr von Laften erfchweren, als Bauteilen für Wirtfchaftshöfe zu vermeiden find.

Sehr wichtig für die Hoflage ift das Vorhandenfein eines guten, ftets fahrbaren Weges bis zur nächften öffentlichen Straße oder Eifenbahn, vor allen Dingen aber das Vorhandenfein oder die Möglichkeit leichter Befchaffung reichlichen und guten Trinkwaffers; unberechenbar find die Vorteile, die dem Wirtfchaftshöfe durch feine Lage in der Nähe von fließendem Waffer erwachfen.

253.

2g6

Nach Bixio¹⁷⁷) ift der Wafferbedarf für einen Wirtfchaftshof nach folgenden Durchfchnitts-fätzen zu veranfchlagen :

Wafferbedarf eines Wirtfchaftshofes

täglich

Liter

jährlich

cbm

Für alle Bedürfniffe einer erwachfenen Perfon...........

für ein Pferd mittlerer Größe, einfchl. des zur Wartung und Stallreinigung

nötigen Waffers...................

für ein Stück Rindvieh, das einen Teil des Jahres Grünfutter erhält, einfchl. des zur Wartung und Stallreinigung nötigen Waffers . . für ein Schaf, das einen Teil des Jahres weidet, im Winter Rüben erhält für ein Schwein, das zum Teil das in der Haushaltung fchon gebrauchte Waffer erhält und gereinigt wird.............

Die Grundform des Hofes kann quadratifch, rechteckig, elliptifch ufw. fein. Die befte Form ift unbeftreitbar ein längliches Rechteck (bei kleineren Wirt-fchaften auch ein Quadrat), auf deffen fchmaler, möglichft füdlicher Seite fich das Wohnhaus des Befitzers oder Verwalters befindet; denn bei diefer Grundform laffen fich die Gebäude am beften überfehen.

Bei der Zufammenftellung aller Gebäude zu einem Wirtfchaftshofe find im allgemeinen folgende Regeln zu beachten:

1)    Die wichtigften Gebäude müffen vom Wohnhaufe überfehen werden können; die Türen aller Wirtfchaftsgebäude dürfen fich nur nach dem Hofraum hin öffnen, und verfteckte oder tote Winkel müffen forgfältig vermieden werden.

2)    Die Gebäude müffen unter fich eine folche Verbindung haben, wie Zweck und Abficht fie erfordern.

3)    Der von den Gebäuden umfchloffene Hof muß leicht zu überfehen und fo groß fein, daß, ohne den Überblick zu verhindern, eine Vermehrung oder Vergrößerung der ihn umgebenden Gebäude eintreten kann. — Hierbei ift indes zu bedenken, daß ein zu großer Hof den wirtfchaftlichen Verkehr durch die weiten Entfernungen nachteilig beeinflußt und die Beauffichtigung der Hofarbeiten erfchwert.

4)    Der Abftand der Gebäude zwifchen ihren Giebelfronten foll 7 bis 11m betragen, damit Feuersbrünfte nicht fo leicht um fich greifen können; als befte Breite des Hofes kann die 5- bis 8fache Tiefe des Hauptwirtfchaftsgebäudes angenommen werden.

Da Anzahl und Größe der Gebäude, wie bereits erwähnt, von der Größe und Ertragsfähigkeit des Geländes ufw. abhängen, fo kann man große Wirtfchafts-höfe (Gutshöfe) und Bauernhöfe (Gehöfte) unterfcheiden.

Die deutfche Reichsftatiftik zählt zu den Gutsbetrieben alle folche über 100ha, zu den bäuerlichen Betrieben folche mit 2 bis 100ha landwirtfchaftlich benutzter Fläche und unterfcheidet dabei zwifchen kleinbäuerlichen (2 bis 5ha), mittelbäuerlichen (5 bis 20ha) und großbäuerlichen Betrieben (20 bis 100ha).

10. Kapitel.

Gutshöfe.

10

50

30

3,65

18,25

10,95

0,73

0,73

Wirtfchaftshofe ohne Dampf- oder fonftigen Kraftbetrieb (feftftehende oder

Gutshöfe ohne

Dampf- oder fahrbare Motoren) und mit Unterbringung der geernteten Halmfrüchte in Scheunen,

fonftigen Krafibetrieb.

¹⁷⁷) Bailly, Bixio & Malepeyre. Maifon ruftique du XIXe fiècle etc. Paris 1863—65.

2Ç7

die heute bei der immer fparfamer und teurer werdenden menfchlichen Arbeitskraft nur noch vereinzelt und dann als kleinere Anlagen Vorkommen, bedürfen geräumiger, rechteckiger oder quadratifcher Hofräume, die zwifchen den Gebäuden einen freien Verkehr geftatten.

Für die Anlage aller Gutshöfe find folgende allgemeine Regeln zu beachten:

Das Wohnhaus des Befitzers oder Verwalters liegt am beften an der Südfeite des Hofes; die Zimmer des Wirtfchaftsleiters und die Verwalterftuben, Küchen und Speifekammern befinden fich an der Nordfeite (nach dem Hofe hin), die Wohn- und Schlafräume an der Süd- und Oftfeite des Gebäudes (nach Vorgarten, Straße hin).

Die Pferde- und Rindviehftälle find an der öftlichen und weftlichen Hof-Langfeite und außerdem der Kuhftall in möglichfter Nähe des Wohnhaufes anzulegen, weil er befonders gut beauffichtigt werden muß.

In gleicher Richtung mit dem Kuhftall liegt die Molkerei, jedoch fo, daß auch hier die leichte Beauffichtigung vom Wohnzimmer des Wirtfchaftsleiters aus möglich ift.

Der Schweineftall wird am beften hinter der Molkerei und der Schafftall auf der öftlichen Seite im Hintergrund des Hofes angeordnet, wodurch für die Lämmer ein fonniger und warmer Platz gewonnen wird. Der Geflügelftall ift bei geringer Ausdehnung in der Hofmitte, fonft mit feiner Vorderfront füdlich oder füdöftlich anzuordnen. Die Scheune erbaut man wegen der Strohbeförderung nach den Ställen in einer nicht zu weiten Entfernung von diefen und am beften an der nördlichen Hoffchmalfeite; fie fchützt dann durch ihre Größe und Höhe den Hofraum vor kalten Winden.

Speichergebäude erhalten ebenfalls eine nördliche oder öftliche Lage in der Nähe der Scheune; Schuppen, Wagenremifen ufw. errichtet man am beften an der weftlichen Langfeite des Hofes, bei großer Hoffläche auch in deren Mitte.

Die fämtlichen Gebäude follen zueinander und in folchen Abhanden voneinander errichtet fein, daß bei einer Feuersbrunft die Rettung der nicht brennenden Gebäude, fowie des darin enthaltenen lebenden und toten Inventars nicht zu fehr erfchwert wird.

Die Zwifchenräume zwifchen den Gebäuden werden zum Abfchluß des Hofes durch Ziegelftein-, Bruchftein- oder Kalkfandftampfmauern oder dergl. gefchloffen.

Zur bequemen Ein- und Abfahrt zu und von der Scheune, den Schuppen, Futterböden und der Düngerftätte ift an beiden Seiten des Wohnhaufes je ein Einfahrtstor anzuordnen; bei befonders langgeftreckten Höfen empfiehlt fich auch die Anlage eines oder zweier Tore zwifchen Scheune und Schafftall.

Die Düngerftätte nebft Jauchebehälter ift unmittelbar neben den Haupt-ftällen oder, beffer, mit einem mindeftens 4 bis 6m breiten Abftand davon für die Durchfahrt anzulegen, damit die Beförderung des Düngers aus den Ställen möglichft leicht und fchnell gefchehen kann. Häufig wird die Düngerftätte mit einem Gehege verfehen (fog. Viehring), in das man das Vieh treibt, während eingefüttert, getränkt oder ausgemiftet wird.

Die befte Behandlung des Düngers befteht darin, daß man ihn längere Zeit hindurch im Stalle unter dem Vieh liegen läßt, wodurch nicht allein einem Verluft an Stickftoff vorgebeugt, fondera auch erheblich an Arbeit gefpart und eine Düngerftätte ganz oder teil weife unnötig wird; näheres über diefe Art von Ställen (Tiefftälle) fiehe Art. 73 (S. 95).

Sehr oft wird auch eine Pumpe im Viehftalle felbft, in der Nähe der Futtergänge und Krippen, angelegt, die mittels Rohrleitungen das Waffer in die Ställe fchafft und feine leichte Verwendung zum Tränken des Viehes und zur Stallreinigung ermöglicht. Für große Ställe empfiehlt lieh ftets die Anlage einer Selbfttränke.

Die Gefindeaborte werden am beiten auf dem Jauchebehälter errichtet.

Die Brunnen find in der Nähe der Ställe, jedoch mit einem Abftand von mindeftens 5m von dielen Iowie von Düngerftätten und Jauchebehältern, anzulegen.

Fig. 488.

A.    Herrenhaus:

a.    Badehaus.

b.    Treibhaus.

c.    Veranda.

d.    d. Ziergärten.

B.    Pferdeftall :

1.    Raum für 8 Kutfchen-

und Reitpferde.

2,    3. Kutfcher- und

Futter kammern.

4.    Raum für 20 Acker

pferde.

5.    Holzftall.

6.    Knechte- und

Futterkammer.

7.    Futterküche.

8.    Platt- u. Rollkammer. g. Aborte.

C.    Rindviehftall.

D.    Schweineftall.

E.    Schweinehof.

F.    Geflügelftälle.

G.    Heizbare Brutftälle.

H.    Geflügelhof.

Park

G arten

WÊÊÊ

il

Wi rtłischafts - Hof

Land

S chæferei-Hof.

■fb

/. Scheune:

1.    Referveftall.

2.    Bau- und Schirr

kammer.

3.    Wagenremife.

4.    Tenne.

5.    Banfen.

K.    Refervierte Bauftelle.

L.    Wohnhaus für den

Schäfer und einen verheirateten Knecht.

M.    Scheune: j. Banfen.

2.    Tenne.

3.    Schafftall.

N.    Schafftall und Scheune:

1.    Tenne.

2.    Banfen.

3.    Stall für 930 Schafe.

O.    Scheune:

1,    1, 1. Banfen.

2,    2. Tennen.

P.    Düngerftätte.

Q.    Göpel.

R.    Wirtfchaftshaus.

¹

) Deutfche Bauz. 1904, S. 551.

²

t Nach: Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1853, S. 1 u. Tat. 1,2.

Ciutshof für einen Grundbefitz von ca. 800 ha.

V1500 w. Gr.

Eine Pferdefchwemme, die gleichzeitig als Wafferbecken für Feuersbrünfte und als Teich für Enten und Gänfe dient, findet ihren Platz in der Hofmitte.

Kartoffel- und Rübenvorräte werden teils auf dem Hofe, teils hinter den Kuh- und Schafftällen, in Mieten, aufbewahrt, teils aber auch entweder in be-fonders errichteten oder unter den Scheunenbanfen und Futterräumen der Vieh-und Schweineftälle angelegten Kellern untergebracht.

Wohnhäufer für Arbeiterfamilien errichtet man mit den erforderlichen

kleinen Gärten am beften hinter dem Wirtfchaftshofe, in öftlicher oder weftlicher Lage.

Falls eine Spiritusbrennerei angelegt werden foll, fo muß fie in der Nähe derjenigen Ställe liegen, in denen die Schlempe verfüttert wird. Dies find in der Regel die Kuh-, Ochfen- und Schweineftälle, nach denen die Schlempe am beften mittels einer in natürlichem Gefälle verlegten Tonrohrleitung oder falls dies nicht angeht, mittels einer unterirdifch und froftfrei verlegten guß-

29Q

eifernen Rohrleitung mit Saug- und Druckpumpe oder Montejus nach dem Futterraum des Stalles befördert und hierdurch jegliche Arbeit und Zeit ge-fpart wird.

Ebenfo wird zuweilen eine kleinere Bierbrauerei oder Stärkefabrik in der

Nähe der Viehftälle errichtet, damit die Treber und die Rückftände der aus-gewafchenen Kartoffelfafern (die Pülpe) als Viehfutter nur einen kurzen Weg bis in die Viehkrippen zu machen haben.

Rübenzuckerfabriken müffen wegen ihres Umfanges und der Ausdehnung eigene Höfe erhalten, werden aber zuweilen in der Nähe eines oder mehrerer Gutshöfe errichtet, damit die in der Fabrik zu verwendenden Gefpanne nicht weit entfernt find und die Rübenfchnitzel, ein wertvolles Rindvieh- und Schaffutter, nicht weit herangefchafft zu werden brauchen.

Sehr große Gutshöfe trennt man, den einzelnen Bedürfniffen oder Zuchten entfprechend oder durch örtliche Verhältniffe genötigt, in befondere Scheunen-, Schäferei- ufw. Höfe.

Fig. 488 ftellt den Lageplan eines folchen und älteren Gutshofes mit Göpelbetrieb für einen Grundbefitz von ca. 800 ha dar.

Der Hof wird von der Landftraße durchfchnitten und in zwei Höfe, den Wirtfchaftshof und den Schäfereihof, geteilt, die trotzdem beide fowohl vom Herrenhaufe, als von der Schäferwohnung aus überfehen werden können. An Vieh ift vorhanden: 8 Kutfchen- und Reitpferde,

20 Ackerpferde, 2Ö Zugochfen, 45 Kühe, 18 Stück Jungvieh und 2000 Schafe.

Die Ausfaat beträgt 316 hi Roggen, 290hl Hafer, 33 w Gerfte, 26,4 hl Erbfen und ca. 75 ha Kartoffelpflanzung. Der bedeutende Ernteertrag des Getreides wird außer in den auf dem Hofe befindlichen Scheunen noch in drei in feiner Nähe errichteten Scheunen, fowie in Feimen untergebracht, welch letztere bei günftiger Witterung gleich auf dem Felde ausgedrofchen werden.

Der Ausdrufch des gefamten Getreideertrages gefchieht durch eine Drefchmafchine mit 4pferdigem Göpel. Außerdem ift ein befonderes Göpelwerk zum Betrieb einer Häckfelfchneide vorhanden.

Gutshöfe mit Dampf- oder fonftigem Kraftbetrieb arbeiten entweder mit feftftehenden oder mit fahrbaren Motoren, deren Betrieb durch Dampf, Benzin,

Spiritus, Petroleum, Heißluft oder Elektrizität und bei den feftftehenden Motoren ^aftbetriST auch noch durch Wind bewirkt werden kann. Gegenwärtig find befonders die Benzin-, Spiritus- und Elektromotoren fehr beliebt. Die feftftehenden Motoren find vorteilhafter, weil man mit ihnen gleichzeitig alle Arbeiten ausführen laffen kann, was bei den fahrbaren Motoren kaum möglich ift. Die Betriebskraft mit Dampf, und zwar als feftftehender Motor ift die ältefte und gewährt nach Hartftein in der Landwirtfchaft folgende Vorteile:

1)    unmittelbare Koftenerfparnis;

2)    regelmäßige Ausführung mancher Arbeiten, namentlich der Futterbereitung, die beim gewöhnlichen Wirtfchaftsbetrieb wegen Mangels an Arbeitskraft oder wegen zu großer Koften nicht regelmäßig durchzuführen find;

3)    Benutzung günftiger Konjunkturen des Getreidehandels;

4)    rechtzeitige Befchaffung des Saatgetreides;

5)    fchnelle Erlangung von Betriebskapital;

6)    Erfparnis an Gebäudekapital, namentlich bei Scheunen, die bei letzteren und bei einem Betrieb mit feftftehender Dampfmafchine dadurch möglich ift, daß das in Feimen gefetzte Getreide bei günftiger Witterung nach der nur kleinen Scheune gefahren, dort fofort ausgedrofchen, teils darin beiaffen, teils in den Stallungen untergebracht wird, während bei einem Loko-mobilbetrieb der größere Teil der Getreidefeimen oder des heute noch mehr in Feldfcheunen untergebrachten Getreides bei günftigem Wetter im Freien aus-

254-

Gutshöfe.

Beifpiele.

255-

Gutshöfe

mit Dampf-

gedrofchen und das Stroh entweder aufgefeimt oder in die Feldfcheunen oder nach den Ställen gefchafft wird;

7) Erfparung von Handarbeitskraft in ftark befchäftigten Arbeitsperioden.

256.

Outshöfe mit feftrtehenden Motoren.

Gutshöfe mit feftftehenden Motoren verlangen eine möglichft zentralifierte Hofanlage, d. h. die Gebäude müffen (natürlich unter voller Berückfichtigung wirtfchaftlicher und örtlicher Verhältniffe) fo viel als möglich in engem Zufammen-hang ftehen, bezw. größtenteils aneinander gebaut, aber durch Brandmauern voneinander getrennt werden.

Die früheften Anlagen mit feftftehenden Dampfmafchinen und zu ihrer Zeit die beften find die englifchen und fchottifchen Farmen, bei denen die Dampf-mafchine den Mittelpunkt des dicht gefchloffenen Gehöftes bildet und alle Arbeiten beforgt. Sie drifcht, fchrotet und mahlt das Korn, quetfcht die Ölkuchen,

Fig. 489.

A.    Wohnhaus des Befitzers.

B.    Wirtfchaftshaus.

C.    Stall für 14 Pferde und 12 Ochfen.

D.    Stall für 18 Schweine.

E.    Schweinehof mit Suhle.

F.    Stall für 64 Kühe.

G.    Jungviehftall für 48 bis 60 Stück.

H.    H. Viehhöfe.

J, J. Kutfchen- und Mafchinenfchuppen. K• Karrenfchuppen.

L.    Drefch- und Futterbereitungsgebaude.

M.    Kartoffeleinfahrt.

N.    Brennereigebäude.

O.    Keffelhaus und Brennftofffchuppen.

P.    Düngerftätte.

Q.    Q. Jauchebehälter.

R.    R. Schienengleife.

S.    S. Feimenhöfe.

■al!

L..JU

//

_R

BMI

0 (Kgl—

’

TU

TU

kJ

Gutshof mit Spiritusbrennerei im Königreich Sachten.

Viooo w. Gr.

fchneidet Rüben und Häckfel, wäfcht Kartoffeln, treibt die Holzfäge, fpeift die Wafferleitung, drückt die Jauche in Rohrleitungen nach den entfernteften Schlägen; fie entrahmt die Milch, buttert und dämpft mit dem abziehenden Dampf das Viehfutter und erwärmt die Wohnräume.

Obgleich die Anwendung der feftftehenden Dampfmafchine oder eines anderen feftftehenden Kraftmotors auf deutfchen Höfen, trotz ihrer großen Kraftentwickelung und vielfeitigen Anwendung und ihrer geringeren Abnutzung, des regelmäßigeren Ganges und des geringeren Brenn ftoffverbrauches gegenüber den Lokomobilen nicht fehr häufig ift, weil eben die Bauart der Höfe keine genügend ge-fchloffene ift, fo veranfchaulichen wir dennoch in den Fig. 489 bis 491 und auf einer Tafel die Lagepläne von vier Gutshöfen mit feftftehenden Dampf- ufw.-motoren.

Fig. 48g ftellt den Lageplan eines Gutshofes im Königreich Sachfen dar, auf dem die zum Betrieb der Spiritusbrennerei verwendete ftehende Dampfmafchine zugleich zum Ausdrufch des Getreides, zum Häckfelfchneiden ufw. benutzt wird.

Auf den Schienengleifen R, R wird das zubereitete Futter nach den Ställen gebracht, und von den Feimenhöfen S, S wird das auszudrefchende Getreide nach der Drefchhalle L gefchafft.

Fig. 490 ift der Lageplan eines durch ein Preisausfchreiben der Deutfchen Landwirtfchafts - Gefellfchaft im Jahre 1891 für das Schloß Landonvillers in Lothringen gewonnenen Entwurfes zu einer Hofanlage, die ausgeführt wurde.

Der Hof umfaßt folgende für den Betrieb durch eine feftftehende Dampfmafchine zweckmäßig gruppierten Gebäude:

1)    Wirtfchaftshaus mit den Wohnungen und Gefchäftsräumen des Rentmeifters und der Infpektoren, Räume für das Gefinde, Wirtfchafts- und fonftige Nebenräume.

2)    Schweineftall für 30 Maft- und 6 Mutterfchweine.

3)    Eiskeller.

Fig. 490.

Hl

'"o-

nur

[t

-4-

: 10

■fc

1......... .

1.    Wirtfchaftshaus.

2.    Schweineftall.

3.    Eiskeller.

4.    Pferdeftall.

5.    Düngerftätte mit Jauchebehälter.

6.    Rindviehftall.

7.    Mafchinen- u. Speichergebäude.

HÜ 8. Scheune.

g. u. 70. Krankenftall, Wagen-u. Gerätefchuppen u. Wage.

77. Schmiede.

72. u. 13. Keffelhaus

mit Kohlenfchuppen u. Geflügelftall.

Gutshof zu Landonvillers.

*/1000 w. Gr.

4)    Pferdeftall für 20 Ackerpferde, 12 Boxen für Zuchtpferde, mit Nebenräumen.

5)    Düngerftätte mit Jauchebehälter.

6)    Rindviehftall für 108 Stück Großvieh, 45 Stück Jungvieh und 25 Stück Kälber; Dachboden für 3500 cbm Heu.

7)    Mafchinen- und Speichergebäude, das zwifchen Rindviehftall und Scheune liegt; das Mafchinenhaus enthält einen Raum für die Dampfmafchine von 16 Pferdeftärken, einen Futtermengeraum, ferner fämtliche Arbeitsmafchinen, auch die Dynamomafchine zur elektrifchen Beleuchtung und eine Eismafchine. Neben dem Mafchinenhaus liegt die Zentrifugenmolkerei und ein Dampfbad, im Dachraum der 500 qm große Getreidefchüttboden mit Elevator und ein Waffer-turm. Die Unterkellerung dient zur Rübenaufbewahrung und fteht mit der im Erdgefchoß befindlichen Rübenwäfche und -fchneide durch Aufzug in Verbindung.

8)    Scheune mit 6000 cbm Inhalt und einer Hochtenne, die mit Mafchinen- und Speichergebäude und Rindviehftall in Verbindung fteht.

9)    u. 10) Krankenftall, Wagen- und Gerätefchuppen und Wage.

11)    Schmiede.

12)    u. 13) Das vor dem Mafchinen- und Speichergebäude liegende Keffelhaus mit Kohlen-fchuppen und angebautem Geflügelftall.

CO

fr

Ć&:

é\

■â;

*!

d»:

».

Schwßinehof

FohlenKoppel

it::

22,76

J 2 li; [IŚ

il

b"

4[⁵

' I

ii

ci;

2;;

â:

«s«.¹

10

IR;! o

i-i-

uni i

Ln2

-Illl

'8

121 11

14,56---->,

29.66

—-k.

15

12,0

J.

99.80

69.74

34.1S

EU'i

w ;;

*P,<i

. 25.0

r-;i

£-

!«

...

....

; :;r.

:D *

;y1

!;

1;

......-O'

■/a

JS>

•4

,îSLôj

i.....'._4

i<-----

«pj

fs> S -

:;.K.

;;²

;;

15,5    -----*

; I !...............-3

-"f³

I-

□u

_3

■* ;

rêà

=a

.270 -

63.74

Jir

G=

HÉ--*.

10 ?

ET 8

Oartea

s-

13,09

üartea

*—•

1«

vSIf.

•2

0 12 3 4-5

10

15

20

.25

³t

3S

40

45

50rtl

Wirtfchaftshof eines Rittergutes in der Provinz Heffen.

Vs00 w. Gr.

Arch. : Schubert.

A.    Herrenhaus:

1.    Salon.

2.    Wohnzimmer.

3.    Zimmer der Frau.

4.    Blumenzimmer.

5.    Garderobe u. Klofett. . 6. Eingang zum Herrn.

7.    Sprechzimmer.

8.    Arbeitszimmer. q. Anrichte.

10.    Speifezimmer.

11.    Kellereingang.

B.    Pferdeftall:

1.    Raum für 16 Acker

pferde ,    3 Kutfch-

pferde, 2 Gaftpferde ; Futterkiften.

2.    Raum für 3 bis

4 Fohlen.

3.    Futter- und Acker

pferde-Gefchirr-kammer.

4• Raum für 8 Knechte.

5. Kutfchpferde-Ge-fchirre.

6. Düngergleife.

C.    Futterfcheune :

1.    1. Banlen.

2.    Tenne.

3.    Häckfelkammer;

darüber Schneideboden.

4.    Häckfel- und Rauh-

futtergleife.

5.    Dachüberftand für

Grünfutter.

6.    Grünfuttergleife.

D.    Rindviehftall :

7.    Raum für 60 Kühe,

8 Zugochfen und 2 Bullen.

2.    Futtertenne.

3.    Milchkühlraum.

4.    Wärter.

5.    Selbfttränke-

Wafferbehälter.

6.    Kälberbuchten.

7.    Jungviehftall.

8.    Düngergleife.

E.    Schweineftall- ufw.-

gebäude:

7. Schweineftall.

2.    Futterküche.

3.    Kartoffeln.

4.    Kraftfutter.

5.    Brennmaterial.

6.    Hühnerftall für 100

Stück, 2 Bruträume.

7.    Remife.

8.    Nutzholz.

g. Stellmacherwerkftatt.

10.    Schlafkammer.

11.    Wafchküche.

72. Brennmaterial.

13.    Krankenftall für Kühe.

14.    Desgl. für Pferde.

75. Düngergleife.

F.    Getreidefcheune :

1.    1. Tennen.

2.    Banfen.

3.    Kornaufzug.

G.    Karren- ufw.- fchuppen : 7. Karren u. Mafchinen. 2. Ackergeräte.

3.    Kunftdünger.

4.    Kraftfutter.

5.    Wageraum.

Über dem Schuppen Kornfchüttboden (ca. 400 qm).

H. Zentrale Kraftftation :

1.    Spiritusmotor.

2.    Spiritus.

3.    Wafferturm mit

Hochbehälter.

4.    Gänfe.

5.    Enten.

6.    Brunnen.

7.    Geflügelteich und

Pferdefchwemme.

J. Dungerftätte mit Viehring, Jauchebehälter und Aborten.

K. Zweckmäßigere Lage der Düngerftätte :

7. Jauchebehälter mit Aborten.

2. Düngergleife.

N.

Fiat I i-i I t r 1 i li-F t i 1 1 1 jl it!

in 50,° m. ilftul.

S.

S luiet-

---------1

[I T e ji n e

Tennen

Kellergeschoss vom Ui 11 e 1 1 a n .

I. Stockwerk vom Mittelkan.

E.Stockwerk vom Mittelbau.

Keller

Kai. Stuke y Stuke

Res

für

Küche

Kl u r

Küken

F.

u. Kar 10 f f e 1 n

Baum fur ł u e t s c 1 e ilhrotmille J il kuchen-^ Il le e cher u.Futter s j.

(Z3

'aTirstulil

Zu S. 303.

N • i i ; i ii

iTMr

~N\

.j.

..-J

-N;

IeJ

7T

51ii s-lnl ii 8

MMI!

Brück eu-Waage

Tetteriiele

Pumje

Dimjfei.

Rukeiselieiler

-JUK

mFiSTi

fikRaua

-H rJ

Stuke

Kii.

Flur

S t t i | ) i i i ³ f ii r Pfliigt.Ej sen, Walzen u., a. n.i

Kam .

U-Mastoiii!

Hühner- S t all

Kessel

Keller.

T"

Ki atu-

u.Re i s e-S t all

Maschineii-Sclinjijen

Dünger-S c h u j) ji e n

w iJLnjLaus m* 30.0 m Abstand.

RF

al

-Den

S c Ł vf e i a e -Itufkef

X.

NI

Jungvieh-Stall

Łaufhof f ii j

Jungvieh

-n.

-CL

Gutshof von kreuzförmiger Anlage.

Vcoo w. Gr.

D

“u

A

V

.

Fig. 4gi zeigt eine projektierte Hofanlage für ein Rittergut der Provinz Heffen, die den modernften Betriebsanforderungen entfpricht und tunlichft geringe Baukoften verurfacht.

Die weitgehendfte Kraft- und Zeiterfparnis des ganzen Betriebs wird durch eine Zentralkraftftation (Spiritusmotor), fowie durch Gleisanlagen für den Futter-, Streu- und Düngertransport, Selbfttränke ufw. erreicht und die tunlichfte Billigkeit aller Baulichkeiten befonders durch den Fortfall aller Futterböden über den Ställen.

Der faft quadratifche Hof umfaßt die folgenden zweckmäßig gruppierten Gebäude:

1)    Wohnhaus des Befitzers. Diefes enthält außer dem Erdgefchoß mit feinen näher bezeichneten Räumen nur noch ein Obergefchoß mit den erforderlichen Schlafräumen, Fremdenzimmern ufw. und im Knieftock-Dachgefchoß mehrere Kammern.

2)    Rindviehftall für 60 Kühe, 8 Zugochfen, 2 Bullen, 15 Jungvieh und 15 Kälber mit Futtertenne, Milchkühl- und -fterilifierraum, Wärterraum, Krankenftall und Jungviehhof.

3)    Pferdeftall für 16 Ackerpferde, 3 Kutfchpferde, 3 bis 4 Fohlen, 2 Gaftpferde, mit Krankenftall, Knechtekammer für 6 Mann, Häckfel- und Gefchirrkammer für Ackerpferde, Kutfch-gefchirrkammer und Fohlenhof.

4)    Schweineftall für 50 bis 60 Schweine, 2 Eber, mit Futterküche, Räumen für Kartoffeln, Kraftfutter, Brennftoffe und Schweinehof.

5)    Geflügelftall für 100 Hühner mit 2 Bruträumen, fürgoGänfe, 20 Enten und 150 Tauben.

6)    Rauhfutterfcheune mit ca. 2800cbm Inhalt (ausfchl. Tenne).

7)    Getreidefcheune mit ca. 2000cbm Inhalt (ausfchl. Tenne), ca. ¹/l des Gefamtertrages, 6000 cbm in 1 oder 2 Feldfcheunen.

8)    Karren- und Gerätefchuppen für 12 Wagen, 6 Mafchinen, 20 Eggen, Pflüge und Walzen, nebft Räumen für Kunftdünger und Kraftfutter, Wägeraum .mit Brückenwage; über dem Schuppen ein Schüttboden für 1200 bis 1600 u Korn (V₃ des Gefamtertrages).

9)    Wirtfehaftsräume, und zwar Remife für 3 Kutfchen, 2 Schlitten und Feuerfpritze, Nutzholzraum, Stellmacherwerkftatt mit Schlafkammer, Wafchküche und Brennftoffraum.

10)    Zentraler, feftftehender Spiritusmotor (12 bis 15 Pferdekräfte), Wafferbehälter und Brunnen.

11)    Düngerftätte, zugleich Viehring, mit Jauchebehälter und Gefindeaborten.

12)    Teich für Waffergeflügel, zugleich Pferdefchwemme und für Feuerlöfchzwecke.

Die gefamten Baukoften (ausfchl. Feldfcheunen) waren zu rund 100 000 Mark veranfchlagt.

Die nebenftehende Tafel zeigt endlich den ebenfo interefFanten, als ge-fchickten Entwurf zu einer kreuzförmigen Hofanlage für einen Grundbefitz von 150 bis 250 ha und zur Haltung von 20 Pferden, 50 Kühen, 50 Jungvieh und 50 Schweinen.

Die großen Vorzüge diefer Hofanlage, bei der der ganze Mafchinenbetrieb im Kreuzungspunkt der Gebäude liegt, beftehen darin, daß fie fich nach jeder einzelnen Seite ohne Schwierigkeit und Änderungen leicht erweitern läßt, und daß die ganze Bauart nicht nur den Wirtfchaftsbetrieb erheblich verbilligt, fondera auch im vorliegenden Falle die im Verhältnis zum Grundbefitz befcheiden zu nennende Baufumme von nur rund 66000 Mark erfordert.

257-

Gutshöfe mit Lokomobilen.

Die Benutzung des Lokomobilbetriebes wird zunächft durch eine un-günftige, nicht die Mitte der Felder einnehmende Lage des Wirtfchaftshofes bedingt, fodann durch feine bedeutende Ausdehnung, durch den weiten Abftand der Hofgebäude oder fchließlich durch mehrere zum Hauptgut gehörige Vorwerke.

Die Lokomobile kann dann überall dorthin gebracht werden, wo ihre Kraft erforderlich ift, fodaß z. B. mit Leichtigkeit von Hof zu Hof ausgedrofehen oder diefe ganze Arbeit auf das Feld verlegt werden kann, oder daß andere Arbeiten, wie Häckfel- und Rübenfehneiden, Mahlen und Schroten ufw., vorgenommen werden können. Desgleichen läßt die Lokomobile fich zum Ziehen des Dampfpfluges und zu Entwäfferungen benutzen.

Fig. 492 ift der Lageplan eines großen und obwohl älteren, fo doch noch muftergültigen Gutshofes mit Lokomobilbetrieb in Oberfchlefien.

Zur Erleichterung des Verkehres auf dem Hofe find die Wege chauffiert worden, während forgfältig gehaltene Rafenplätze ihm ein anfprechendes Ausfehen verleihen. Ein kleiner Obft- und Gemüfegarten fchließt fich dem Wohnhaufe des Infpektors an; er ift durch einen Gitterzaun vom Hofraum abgetrennt.

Im Obergefchoß des Molkereigebäudes N befinden fich Wohnzimmer für unverheiratete Wirtfchaftsbeamte; die Arbeiterwohnhäufer O, P, Q find zweiftöckig und dienen zur Aufnahme von je 8 Familien.

Fig. 492.

■.....I

\X

-----XX----

■Ł

'< ; Lri K Ï il

ta

■■

IM;

:i

%SlMmLLM

Großer Gutshof in Oberfchlefien.

V2000 W. Qr.

N. Molkerei.

A.    Wohnhaus des Infpektors.

B.    Spiritusbrennerei.

C.    Kartofielmagazin hierzu.

D.    Stall für ca. 100 Kühe.

E.    Koppelgehege hierzu.

F.    Ochfen- und Pferdeftall.

G.    Düngerftätte.

H.    Stall für ca. 800 Schafe.

J. Scheune mit 1 Lang- und 2 Quertennen.

K.    Getreidefpeicher.

L,    M. Schuppen für die Lokomobile und

Ackergeräte.

O, P, Q. Arbeiterwohnhäufer.

R.    R, R. Ställe und Gefindeaborte.

S.    Brücken wage.

T.    Pferdefchwemme.

U.    Einfahrt.

Bansen

Fig- 493-

Getreide-Scheune

Tenne

Bansen

----;

disponibel

f.event.spätereVergrijsserung des Rindviehstalles

Ka

narren-

ji

’l    I .    '

Schuppen

il    1 l

ir

9-

Masch.-

Schuppen

Holl,Kohl..

Fh «n

Lü- Ab.Ferk.

ulucken-u.. Kückenhof

:80 Hühn.

Int.u.Danse

Kart I

Dungvieh- Läufst.

.Fult.Kü.

6 Sauu.

4 Ferkelbucht,

10-12i Kalb. 2 Schweis.

Dl

*3

-cr-e

S-

18 Kühe

§!

tr>

Schweinehof

3 Pferde-Boxes

Durchfahrts ■ u.Futtert.

lïïllllllllllll)

Futter

18 Kühe

£    10 Ackerpferde

•i

Milchkam.

Knechte:

Schlaf-Essstube

Kunstdüng

Schupp.

Wohnstube

Kammer,

Höfchen

Stube

Küche

Futt. (Gesell.

■à.

Remise

Geräte

Äuto-

Qarage

Waschkü.

Schweiz.

ES5St.

SchUf.- Eg Kam

Küche

Mams |~yj

Speisek.

Chauffeurhaus

einstöckig

einstöckig

Verwalterhaus

Provinzial-Chauffee

Gutshof „Haus Holzem“, Kreis Bonn a/Rh.

Vboo W. Gr.

Arch. : Schubert.

3°6

Fig. 493 zeigt die praktifche, faft quadratifche und ganz gefchloffene Anlage des Gutshofes „Haus Holzem“, Kreis Bonn a/Rh., die erft im Jahre 1911 erbaut wurde. Der Betrieb findet mittels Lokomobile ftatt, der fpäter voraus-fichtlich durch Anfchluß des Hofes an eine elektrifche Überlandzentrale er-fetzt wird.

Der Hof befteht aus folgenden 11 zweckmäßig gruppierten und größtenteils mit Brandmauern aneinander gebauten Gebäuden:

1)    Verwalterwohnhaus: das Erdgefchoß enthält Wohnftube, Schlafkammer, Küche und Speifekammer des Verwalters, Mamfellkammer und Schweizer-Eßftube; die vollftändige Unterkellerung dient für Kartoffeln, Gemüfe und Milch; das Dachgefchoß enthält 3 Giebelftuben Speicherboden und Räucherkammer.

2)    Einftöckiger Anbau am Verwalterwohnhaufe; er enthält Wafchküche, Autogarage und Geräteraum.

3)    Ackerpferdeftall für 10 Pferde und 3 Boxen, mit Futterkammer, offenem Vorbau für Gefchirre, Schlafkammer und Eßftube für Knechte; über dem Stall Heuboden.

4)    Schweine- und Geflügelftall ; er enthält 6 Saubuchten, 4 Ferkelfütterbuchten, 2 Maftfchweinebuchten, 1 Eberbucht, 1 Abfatzferkelbucht, Wageraum, Futterküche, KartoffelIager und 2 Stallräume für Hühner und Enten, fowie 2 Auslaufhöfe für Schweine und Glucken mit Kücken; über dem Stall Haferfchüttboden.

5)    Mafchinenfchuppen nebft Holz- und Kohlenlager.

6)    Chauffeur-Wohnhaus : im Erdgefchoß Stube, Kammer und Küche, im Dachgefchoß 2 Giebelftuben.

7)    Einftöckiger Anbau am vorigen, enthaltend Raum für 3 Kutfchpferde, Futter- und Gefchirrkammern und Kutfchremife.

8)    Kunftdüngerfchuppen.

9)    Rindviehftall, vergrößerbar; enthaltend Stallraum für 36 Kühe, Durchfahrts- und Futtertenne mit 2 Futterfchloten, Milchkammer, Schweizerkammer und Laufftall für 10 bis 12 Stück Jungvieh und 2 Buchten für 10 bis 12 Stück Kälber; über dem ganzen Jungviehftall Kornfchütt-boden; über dem Kuhftall Heu- und Kraftfutterboden.

10)    Getreidefcheune mit 2 Banfen und 1 Quertenne, vorgebauter Karrenfchuppen außerdem noch eine Feldfcheune.

11)    Düngerftätte, zugleich Viehring, mit Jauchebehälter und Aborten.

Die getarnten Baukoften beliefen fich auf rund 105000 Mark.

Fig. 494 veranfchaulicht eine ebenfo zweckmäßige wie intereffante, bei Coburg erbaute Hofanlage, die infolge des durch mehrere alte beibehaltene Gebäude beengten und unregelmäßigen, fowie nach der Dorfftraße ftark abfallenden Geländes von der normalen rechteckigen Anordnung abweicht und die Grundform eines gedrückten Sechseckes erhalten mußte.

Der Hof befteht aus 2 Gebäudegruppen: die eine fetzt fich aus Kuhftall, Pferdeftall und Geflügelftall zufammen, die andere aus Scheune, Karren- und Gerätefchuppen und Schweineftall.

Der Kuhftall enthält 72 Haupt und eine Durchfahrts- und Futtertenne mit Futterfchlot und Selbfttränkebehältern. Der angebaute Pferdeftall bietet Raum für 4 Kutfchpferde, 10 Ackerpferde und enthält einen eingebauten Bettplatz für die Nachtwache, fowie eine Wafchküche mit Holzraum. Der dem Pferdeftall angebaute Geflügelftall befitzt 3 Stallräume für 70 Hühner, 30 Enten, 12 Gänfe, zwei Bruträume und einen Futterraum. Der Dachraum der drei Stallgebäude wird als Heuboden verwendet. Die vor dem Kuhftall liegende große Düngerftätte mit Jauchebehälter und Aborten dient gleichzeitig als Viehring. Die Getreidefcheune ift mit einer maffiven Seitenhochtenne und zwei Drefchquertennen verfehen. Die Zufahrt erfolgt am linken, die Ausfahrt am rechten Giebel und die Rückfahrt der Wagen auf einem hinter der Scheune angelegten Wege. Der der Scheune im rechten Winkel angebaute Karren- und Gerätefchuppen enthält drei Gefache und eine Durchfahrt. Der an den Schuppen anftoßende Schweineftall befteht aus 12 Zucht- und Maftbuchten,

3 Sammelbuchten, einer Futtertenne und Futterküche und enthält gleichzeitig die Schmiede und eine Treppe zu dem über dem Schweineftall und ganzen Schuppen angeordneten zweigefchoffigen Kornfpeicher. Unter der Schmiede und Futterküche befindet fich ein Kartoffelkeller, deffen; Treppe unter der Kornbodentreppe liegt. An beiden Fronten des Schweineftalles find 2 Höfe für alte und junge Schweine angeordnet.

Die gefamten Baukoften waren zu rund 75000 Mark veranfchlagt.

(Park)

Zufahrt

Fig. 494.

HąssWe

HocMelvne

LL

"ir D

• hïfi

3usp

W«s

„ktorhi'iî

K ''

V,

\Ń

./

l'

'n

10    5 o

10

20

30

40

50m

Gutshof bei Coburg.

Arcb. : Schubert.

3.    Wafchküche.

4.    Holzraum. C. Qeflügelftall.

1.    70 Hühner.

2.    30 Enten.

3.    12 Qänfe.

A.    Kuhftall (72 Kühe). /. Futtertenne.

'2. Heufchlot.

B.    Pferdeftall.

1.    10 Ackerpferde.

2.    4 Kutfchpferde.

4. Futterraum und Bruträume.

D. Schweineftall.

1.    Futtertenne.

2.    2. Schweinehöfe.

3.    Futterküche.

4. Schmiede.

E.    Karren- und Qeräte-

fchuppen.

Über D u. E zweigefchof-figer Kornfchüttboden.

F.    Getreidefcheune.

258.

Gutshöfe mit elektrifchem Kraftbetrieb.

Auf vielen mit einem Gewerbebetrieb verbundenen Wirtfchaftshöfen ift eine unmittelbare Kraftübertragung nicht möglich, weil die gewerbliche mit Dampfkraft arbeitende Anlage erft fpäter zur Ausführung kam und die Lage der Hofgebäude zueinander keine geeignete ift. Man hat in diefen Fällen verfucht, die im Gewerbebetrieb nicht voll ausgenutzte Mafchinenkraft mittels langer, fchwer-fälliger Drahtfeilübertragungen für den Hofbetrieb nutzbar zu machen, die ihren Zweck nur halb erfüllen, weil fie an großem Kraftverluft und häufigen Aus-befferungen leiden.

In folchen Fällen ift die elektrifche Kraftübertragung fehr am Platze, umfomehr, als gleichzeitig eine feuerfichere, elektrifche Beleuchtung eingeführt werden kann.

Hg- 495-

Mönkendorf

i'r

Yw.Darqust

A Anschluss für Dre śclmotor . ____Elektrische Fernleitung en .

Eisen/, ^

'Bhf.

Snrgad.

. Vw. Clrn

Taite/witz

vr T

\Bräck~'~"

Sf.

Làûken

chow

/Zentrale':

trompas/

vx

s'Drahteeilb

Motor NS 3D^

m,

Dubnitz

/> 1 Vw. Mucrohw

ranr

Va

<j>

W ô'-J

Lageplan der elektrifchen Kraftübertragungs- und Beleuchtungsanlage des Rittergutes Lancken.

Die Verwendung der Elektrizität im Hof- und Feldbetriebe ift gegenwärtig bereits eine fehr mannigfache. So hat die Allgemeine Elektrizitäts-Gefellfchaft" in Berlin auf einer großen Anzahl von Gütern mit landwirtfchaftlich-induftriellem Mafchinenbetrieb teils nur elektrifche Beleuchtungs- oder nur elektrifche Kraftübertragungsanlagen oder beide Anlagen zufammen ausgeführt. Bei einzelnen Anlagen befchränkt fich der elektrifche Drefchbetrieb auf den Gutshof; bei anderen erftreckt er fich auch auf die Feldfcheunen und auf das freie Feld, oder er befchränkt fich nur auf die Futterbereitungsmafchinen. Sodann wurden elektrifche Anlagen auf Gütern ohne landwirtfchaftlich-induftriellen Mafchinenbetrieb ausgeführt, die über irgendeine noch nicht voll ausgenutzte Betriebskraft (Turbine, Wafferrad, Lokomobile) verfügen oder auf denen eine folche erft gefchaffen werden mußte.

Fig. 4Q5 gibt den Lageplan einer von der „Allgemeinen Elektrizitäts-Gefellfchaft“ zu Berlin auf dem Rittergut Lancken (Infel Rügen) ausgeführten umfangreichen elektrifchen Kraftübertragungs- und Beleuchtungsanlage.

Nachdem die elektrifchen Kraftübertragungs- und Beleuchtungsanlagen lieh zunächft für große Güter voll und ganz bewährt haben, werden fie fich mit der Zeit auch für kleinere Betriebe, namentlich im Genoffenfchaftsverbande, einbürgern.

Der Gutshof Lancken liegt etwa in der Mitte der Felder und grenzt im Norden an das Vorwerk Dargaft, im Weften an das Vorwerk Clementelwitz, im Süden an das Vorwerk Mukrahn und endlich im Often an den an der Seeküfte gelegenen Park des Schloffes Dwafieden und an den dort angrenzenden fehr bedeutenden Kreidebruch.

Die Anlage umfaßt die Beleuchtung der Gutsgebäude (Scheunen, Molkerei, Pferde-, Kuh-, Schweine- und Schafftälle, Werkftätten und Magazine) in Lancken, des Schloffes Dwafieden und die Kraftübertragungsanlage für den Betrieb einer Schrotmühle und einer Häckfelfchneide auf dem Gutshofe, fowie einer fahrbaren Drefchmafchine für den Gutshof und die Vorwerke und endlich einer Drahtfeilbahn für den Kreidetransport aus dem Kreidebruche nach der Entlade-ftation an der Oftfee.

Die Erzeugung der elektrifchen Energie für fämtliche Betriebe erfolgt in einer dicht am Gutshofe Lancken erbauten und mit einer feftftehenden Lokomobile von Wolf ausgerüfteten Zentralftation. Die Lokomobile leiftet bei 100 Umdrehungen in der Minute und bei 7 Atmo-fphären Dampffpannung ca. 28 effektive Pferdeftärken, fie arbeitet auf einem Vorgelege, das 300 Umdrehungen in der Minute macht und zum Antrieb zweier Dynamomafchinen dient, von denen die eine 1450 Umdrehungen in der Minute und 110 Volt Spannung etwa 6600 Watt leiftet, während die andere bei 1050 Umdrehungen und 500 Volt etwa 16000 Watt erzeugt. Die erfte Mafchine arbeitet abends in Verbindung mit einer Akkumulatorenbatterie aus 60 Elementen, die tagsüber von ihr geladen wird, für die Beleuchtung des Gutes Lancken; die zweite Mafchine liefert die Beleuchtung für das Schloß Dwafieden (314 Glühlampen) und den getarnten Kraftbedarf für die landwirtfchaftlichen Mafchinen und die Drahtfeilbahn. Von jeder der beiden Dynamomafchinen wird der erzeugte Strom nach einer Schalttafel geführt und von hier aus mittels 6 Fernleitungen über das ganze ausgedehnte Gebiet des Rittergutes verzweigt.

11. Kapitel.

Bauernhöfe.

Die deutfehen Bauernhöfe, die entweder einzeln in der Mitte der zu ihnen gehörigen Ländereien liegen und Einzelhöfe, Kolonate, Meiereien ufw. bilden oder zu Dörfern vereinigt find, haben, teils durch die Art ihrer Bewirtfchaftung, teils durch Boden- und klimatifche Verhältniffe und infolge volkstümlicher Gebräuche oder provinzieller Überlieferungen verfchiedene Ge-ftaltungen erfahren, von denen befonders in Norddeutfchland bis jenfeits des Mains das altfächfifche oder weftfälifche Bauernhaus und das fränkifche oder thüringifche, ferner in Süddeutfchland bis in die Alpen hinein das fchwäbifche oder fchweizerifche Bauernhaus die Grundformen bilden.

a) Altfächfifches Bauernhaus.

259-

Ältere

Das altfächfifche Bauernhaus in Fig. 496 umfaßt unter einem Dache fowohl die Wohnung, als auch die Viehftälle und die Räume zur Aufbewahrung der altfächfifche Ernte. Diefe Räume reihen fich um einen großen, etwa 5,50 bis 6,oora breiten ßauemhäurer. Mittelraum (Tenne, Diele, Öhrn), der außer zum Drefchen zu den verfchiedenften Arbeiten dient. Im Hintergründe des nach beiden Seiten flügelartig angeordneten

260.

Neuere

weftfälifche fiG Bauernhäuf er.

Mittelraumes liegt der Herd, und hier fchließt lieh die aus drei Räumen be-ftehende Wohnung an.

In dem einftöckigen, gewöhnlich mit hohem Strohdache verfehenen Gebäude gewährt die überfichtliche, alle Wege abkürzende Lage der Räume zueinander allerdings den Vorteil einer bedeutenden Erfparnis an Zeit und Arbeit, der aber durch die infolge der Vereinigung von Menfchen, Vieh und Ackerprodukten entftehende Feuergefährlichkeit, ferner durch das Eindringen der Stall-dünfte in die Wohnung, die Gefahr der Übertragung der Viehfeuchen auf die Menfchen und endlich durch das fehr viele Zeit erfordernde und gefährliche Hinauf- und Hinunter-fchaffen der Ernte in den hohen Dachraum völlig aufgehoben wird.

Diefe Nachteile haben, ohne und befonders die große Feuersgefahr kaum zu verringern, zum Verlegen der Viehftände in Anbauten an den Langfeiten oder zum Anbringen befonderer, von außen zugänglicher Stalltüren geführt, wie dies Fig. 497, der Grundriß eines neueren weftfälifchen Bauernhaufes, zeigt.

An der 5,65 m breiten und 11,80 m tiefen Tenne, deren Einfahrt an der Oftfeite des Gebäudes liegt, fchließen fich feitlich die Viehftälle an, deren Balkendecke in gleicher Höhe mit der Tenne liegt. Der Raum über den Ställen, Hillen genannt, dient zur Aufbewahrung von Rauffutter.

An der Weftfeite des Haufes und im Anfchluß an die Tenne befindet fich die Wohnung mit 3 Stuben und der fehr geräumigen Küche, die zugleich als Eingangsflur der Wohnung dient. Oft ift an Stelle des Schornfteines nur ein Gewölbe (Schweif) über dem Herd gefpannt, und der Rauch findet dann feinen Abzug durch den Boden und das Dach.

Über den Wohnräumen befinden fich der Kornboden, Wirt-fchafts- und Schlafkammern und über der Tenne der Banfen; die Tenne ift fo hoch, daß der höchft beladene Erntewagen einfahren kann.

Fig. 496.

D ünge r

rr

l]il erd

•ITITHTHTI

Biel

THTHTMT ha"

Altfächfifches Bauernhaus.

Veoo w. Gr.

Fig. 497.

S tut e

S.tut e

Küche

S t'ai) e-

Ma dcheu-Kammtr

Werden die Gebäude ganz aus Fachwerk errichtet, fo bildet der Küchenfchornftein den einzigen maffiven Konftruktionsteil. Die Sparren des hohen, halb-abgewalmten Daches werden gewöhnlich fo weit über die Umfaffungswände herabgeführt, daß die letzteren nur 2,oo bis 2,50m Höhe erhalten. An beiden Langfeiten des Gebäudes fchließen fich in der Länge der Ställe die Düngerftätten an, fodaß der Mift unmittelbar aus den Ställen auf diefe geworfen werden kann. Die

Fütterung der Tiere erfolgt von der Tenne aus, gegen die fie mit den Köpfen gerichtet find. Werden Nebenbaulichkeiten ausgeführt, fo dienen fie nur als Wagen- und Holzfchuppen, ferner zur Aufnahme des Backofens und der Maftfchweine, niemals aber als abgefonderte Viehftälle.

Eine verbefferte Anordnung des altfächfifchen Bauernhaufes zeigen auch oftfrienrehe die neueren oftfriefifchen Platzgebäude, für die Fig. 498 als Beifpiel dienen

Platzgebäude. j^Öge

261.

Neuere

Bijiiviehstall

Eh

ï f erlt|

Stall

JiuigviehstJ

Neuerer weftfälifcher Hof.

Vioo w. Gr.

Das lieh der Drefchdiele mit den Viehställen ufw. anfchließende Wohnhaus enthält folgende, den darin befindlichen geräumigen Flur umgebende Räume: drei Stuben, von denen die Wohn-ftube auch von der Tenne aus zugänglich ift, ferner drei Kammern, eine Milchftube, eine Mägdekammer und eine Küche, über der fich in der Ausdehnung von a, b, c, d die Räucherkammer

befindet ; der Kellerzugang gefchieht von der Küche aus, bei c.

An der Drefchdiele liegen auf der einen Seite außer der Wohnftube noch eine Kammer, ferner die Knechtekammer, ein Raum für ungereinigtes Korn und Kartoffeln und Räume für Futter, i    Geräte und Gefchirre. Auf

”    der entgegengefetzten Seite

befinden fich die Stallräume für 4 Pferde und für 20 Stück Rindvieh mit befonderem Futtergang, und zwifchen !»■    Stallräumen und Küche liegt

die mit einer Pumpe / ver-fehene Wafchküche, die mit dem Stallanbau, der eine

TI

Kammer

Mileh

T^ägde

Fig. 498.

Kamme r

S t uh e

Gl

^-

■xmm—1

KiLche|0f

Flur

____12-24 _

KalberlS ch Iw e i n e

G a il g

Thor

Kammer

FT

S tuh e

—..... 9"5?

Waschküche

H 0 rnvieh

Futter ganq

Wohn- T stuhe ÜKammer

Kne chte

Baum

c h. diele

Streu,Stroh

Fm

Tf erde

Geräthe

3f 39

Oftfriefifches Platzgebäude.

V500 W. Qr.

Kälberbucht, zwei Schweine

buchten und einen Abort enthält, in vorteilhafter Verbindung fteht.

b) Fränkifches oder thüringifches Bauernhaus.

Diefe Art des Bauernhaufes unterfcheidet fich dadurch vom altfächfifchen Haufe, worin die mit einem Herde ausgeftattete Tenne für alle Arbeiten dient, daß für die verfchiedenen Wirtfchaftszwecke befondere, um einen meift

quadratifchen Hofraum gelegene Gebäude und als Wohnung abgefonderte Räume vorhanden find und die Küche nur eine untergeordnete Stelle einnimmt.

Fig. 4gg zeigt die einfachfte und ur-fprünglichfte Bauweife eines fränkifchen Bauernhofes.

Dem Wohnhaufe fchließt fich der Pferde-

262.

Urfprüngliche

fränkifche

Höfe.

Fig. 499.

Brunne

Th

irha'

Wohnung

.X. Pf

und.

Kii'ie

\D ü n g e r

Schult

i:

Scheune.

~ "

Boden

Schafe

IV I

Schupp ej

und Kuhftall an ; die Scheune nimmt eine zweite Seite des Hofes, der Schaf- und Schweineftall feine dritte Seite ein; neben dem Schafftall befindet fich ein Schuppen oder eine Futterkammer. An der vierten Seite find Torhaus, Schüttböden und Auszugshaus untergebracht.

Der zuerft füdlich bis zum Main

und zur Rheinpfalz verbreitet gewefene fränkifche Bauernhof hat fich im Lauf der Zeit vielfachen Wandelungen unterworfen, ohne jedoch feinen Grundgedanken aufzugeben, nördlich bis zur Oftfeeküfte erftreckt und ift befonders in den Provinzen Preußen, Pommern, Pofen und Schlefien, in der Laufitz und im Königreich Sachfen heimifch geworden.

Urfprünglicher fränkifcher Bauernhof. V500 W. Gr.

Die Bauart der fpäteren, kleineren Bauernhäuf er in vielen Gegenden Mitteldeutfchlands gleicht infofern dem weftfälifchen Bauernhaus, als hier fämtliche Räume wieder unter einem Dache liegen, aber ohne eine Tenne unmittelbar aneinander gebaut find, wie dies Fig. 500 deutlich zeigt. Befonders charakteriftifch ift für diefe Bauart die felbft dem kleinften Haufe nicht fehlende Vorhalle am Giebel, die, an der Straßenfeite liegend, einem Flure vorgebaut ift, der die Bodentreppe d, das Gefindebett e und den Getreidemahl-ftein / aufnimmt.

In der Wohnftube ift h der Backofen, über dem der Schlot fich befindet; i ift ein offener, kaum 30cm erhöhter Herd zum Kochen und Einheizen mit der Kappe darüber, die fich⁵auf das Holz l ftützt.

(Diefer Herd wird jetzt meift durch einen Kochofen in derfelben Stellung erfetzt, den eine Ofenbank umgibt.) k bezeichnet einen kleinen, in der Höhe von 95 cm angebrachten Sommerkamin mit kleiner Kappe, auf dem der Leuchtfpan brennt; m ift ein Kochofen, erhöhter Ruheplatz vor und über dem Backofen; n ift ein großes, 0 ein kleines Bett, p ein Tifch mit Bank, q das Spülfaß auf Füßen und r ein Spind. An die Kammer und an den Stall fchließen fich mit Strohfehoben eingedeckte, als Keller dienende Gruben an. Die Scheune fteht meift dem Stalle gegenüber. Das hohe, mit Stroh oder Schindeln gedeckte Dach des Haufes ift in der Regel abgewalmt.

Diefe Bauart des Bauernhaufes ift in vielen Gegenden Deutfchlands für die kleinften Gehöfte bis auf die Gegenwart im allgemeinen beibehalten worden; jedoch wurde im Laufe der Zeit noch eine Bans- und Futtertenne am Giebel des Stalles oder zwifchen Stall und Wohnung angeordnet.

Fig. 500.

b e.n

//Vv

j r h j U ej

è <& ® (5)

Strasse

Späteres mittel-deutfehes Bauernhaus.

Vaoo w. Gr.

c) Schwäbifches oder fchweizerifches Bauernhaus.

Das fchwäbifche oder Schweizerhaus findet man in Süddeutfchland bis in

263.

Bauemhäufer. die Alpen hinein in verfchiedenen Anordnungen verbreitet; es ift quadratifch oder rechteckig, mehrgefchoffig, enthält viele Zimmer und Kammern, von denen einzelne von außen durch ringsumlaufende Galerien oder Altane unter einem weit überftehenden Dache, andere von der Diele aus zugänglich find.

Im Gebirge liegen die Ställe gewöhnlich in den maffiven Unterbauten, die das abhängige Gelände erfordert; als Scheunen dienen befondere, luftig konftruierte Holzbauten, die einige Schritte vom Haufe entfernt liegen.

. Fig. 501 bis 503 find die Grundriffe eines dreigefchoffigen fchwäbifchen Bauernhaufes.

Es enthält Stallung, Futterboden und Schuppen, fteht auf abhängigem Gelände und ift mit einer Auffahrt nach dem Futterboden verfehen. Im Erdgefchoß (Fig. 503) befinden fich ein Holzftall, ein Raum, worin eine kleine Branntweinbrennerei betrieben wird, der Wafch-und Backraum und ein Flur. Im I. Obergefchoß (Fig. 501) find Wohnzimmer, eine Galerie, auf der fich der Abort befindet, fferner Stände für das Vieh, das von der Tenne aus gefüttert wird, der Wagenfchuppen und eine Futterkammer untergebracht; diefes Gefchoß ift von außen durch eine Treppe (r) und im Inneren von einem Flur (q) aus zu erreichen. Das II. Obergefchoß (Fig- 502) umfaßt drei Wohnräume, den Hausflur, drei Galerien, eine Kammer und den Fruchtboden, zu dem die Auffahrt führt.

264.

Bauernhäufer. Fig. 505 und durch das Schaubild in Fig. 504 veranfchaulicht.

Ein fchweizerifches Bauernhaus wird durch den Erdgefchoßgrundriß in

G île r le

■Wohn

2 im,-

V i e Ij h e t - äjj n Ł e

Fig. 501.

Galerie

El

Fig. 502.

nie

Futter

Wohn -

Tenne

n-

s (K jjjan

- “n

laramer

T ii|U

""T

c !h t *jj 0 d e jh

AuffaTiPt

ZÎL

_G a

ÎT

n~

I. Obergefchoß.

II. Obergefchoß.

Fig. 503-

H 0 3 z s t all

II

Brennerei

!!

Schwäbifches Bauernhaus.

!!

Va

iac’kra.um.

Tier

ca. V400 w. Gr.

Erdgefchoß.

Fig. 504.

mpitj

ff."

Fig- 505-

4o. od ...

Teniu .

B a n. s e

22.00”

Il

Pntt et

■G e mü s e .

ine

Milch

Tp-

|p

Stall

Küche fl pi

e_r

TT

CO

□I

#|pp|

i.

G esinàe

"Wohn

zimmer

:ji

Schweizer Bauernhaus,

ca. 1/500 w. Gr.

265.

Das Dachgefchoß ift mit einer von zwei Rampen (p) aus zugänglichen Längsdurchfahrt verfehen, eine Anordnung, die nicht allein für das Einbringen der Ernte fehr zeiterfparend ift, fondern auch eine entfprechende Gruppierung der Stallungen und fonftigen Wirtfchaftsräume im Erdgefchoß ermöglicht und fchließlich bei plötzlich eintretendem fchlechten Erntewetter 6 bis 8 beladenen Wagen ein fchützendes Unterkommen gewährt.

Die Stallung kann 30 Kühe aufnehmen; unter den beiden Rampen (p) find überwölbte Seitendurchfahrten (i) angeordnet.

d) Bauernhöfe der Gegenwart.

In der Jetztzeit richtet fich die Gefamtanlage eines Bauernhofes, d. h. die Anzahl und Größe der Gebäude, felbftverftändlich ebenfowohl nach der Größe Bedürfnis und Bewirtfchaftungsweife der Ländereien, als auch

neuer

Bauart und räumliche

Fig. 506.

Bauernhöfe, bezüglich der Lage der einzelnen Gebäude zueinander nach provinziellen Gewohnheiten und nach beftimm-ten, allgemein gültigen Regeln, wobei zu beachten ift, daß die Vorzüge des fränkifchen Gehöftes und die Vorfchriften der ländlichen Baupolizeiordnungen, die meiftens eine beftimmte Entfernung zwifchen Wohngebäuden und Ställen oder Scheunen vorfchreiben, diefer Bauart bei Neuanlagen mehr und mehr den Vorrang vor der altfächfifchen verfchafft haben.

Während nun die fränkifche Bauart gerade für große Bauernhöfe, nach der deutfchen Reichsftatiftik folche von 20 bis 100ha Grundbefitz, die gebräuchlichere ift, und diefe Höfe fich von Gutshöfen nur durch ihren kleineren Umfang unterfcheiden, kommt jedoch für mittelgroße Bauernhöfe (5 bis 20 ha) mehr die gemilchte Bauart zur Anwendung, die fich aus der altfächfifchen und fränkifchen entwickelt hat, bei der die Wohnung und Viehftälle unter einem Dach liegen, aber durch eine Brandmauer voneinander getrennt werden, die Scheune dagegen abge-fondert davon als befonderes Gebäude errichtet wird

l.. .

Stall

Tfölmhs.

Scheune

Mittlerer Bauernhof17 s).

Fig. 507.

(Fig- 506¹⁷⁸). Beffer ift jedoch das nur teilweife Zu-fammenbauen des Wohnhaufes und des Stalles durch einen Übergangs- oder Zwifchenraum, der als Viehfutterküche, Wafchraum und dergl. dient, eine auch vielfach bei großen Bauernhöfen beliebte Bauart (Fig. 507¹⁷⁸)-

Bei der Anlage kleiner Bauernhöfe, d. h. folcher von fog. „freien Arbeitern" bewohnten Gehöfte, die nur über 2 bis 5ha Grundbefitz verfügen, wird meiftens die aus der altfächfifchen Bauart entwickelte neuere fränkifche oder mitteldeutfche (fiehe Art. 262) aus dem wichtigen Grunde beibehalten, weil eine folche Anlage, bei der Wohnung, Stall und Tenne und meiftens noch ein Schuppen unter einem Dach liegen, bei weitem billiger ift als eine gleichartige mit getrennten

Schuppt

Scheune

Stall

fl

l/eberyangs-

raum

Wohnhaus

>1 H H

Mittlerer Bauernhof¹⁷⁸).

1) Wohnung, Stall, Tenne, Schuppen (Fig. 508), praktifch; 2) Wohnung, Stall, Schuppen, Tenne (Fig. 509), praktifch; 3) Wohnung, Tenne, Stall, Schuppen und 4) Wohnung, Tenne, Schuppen, Stall, weniger praktifch. Sehr praktifch wird zwifchen Stall und Wohnung ein fchmaler Raum (Futterraum) ein-gefchoben (Fig. 510).

Gebäuden, und weil die Wärme beffer zufammengehalten und an Arbeit und Zeit gefpart wird.

Stall, Tenne und Schuppen können, durch Scheidewände voneinander getrennt, in folgender 4fach verschiedener Reihenfolge der linken oder rechten Seite des Wohnhaufes, von diefem durch eine durch den Dachraum gehende Brandmauer gefchieden, angebaut werden:

Fig. 508.

Kü. I

Ka.

Tenne Schp

Stall

St. '.Fl. I

;    IBrdm.

Fig. 509.

Ka.

Schp.

Stall'

Tenne

.....TI

St. [FL I

I r

■Brdm.

J,

Kleinbauernhöfe; praktifches Aneinanderbauen.

Die vereinzelt liegenden oder Dörfer bildenden Bauerngehöfte beanfpruchen bezüglich der Befriedigung der räumlichen Bedürfniffe folgende Rückfichten. Das Wohnhaus, das in Dörfern, prak-tifchen Erwägungen entfprechend, entweder an der Straße oder feltener im Hintergrund des Hofes errichtet wird, muß je nach der Größe des Grund-befitzes im Erdgefchoß 1 bis 3 Wohnftuben, 1 bis 3 Schlafkammern, eine meift als Eß- und Gefinde-ftube dienende und deshalb geräumige Küche, erforderlichenfalls mit Backofen, unter Umftänden einen Raum zur Viehfutterzubereitung, zum Wafchen und Backen, ferner eine Speifekammer und einen geräumigen Flur erhalten.

Im Kellergefchoß find 2 bis 3 Vorratsräume und dort, wo die Verarbeitung der Milch zu Butter für den Verkauf im eigenen Betriebe vorgenommen wird, auch noch eine möglichft nach Norden gelegene Milchkammer anzuordnen. Das Dachgefchoß dient teils zur Anlage von Gaft-, Gefinde- und Vorratskammern, zur Herftellung einer Räucherkammer, teils als Wäfchetrockenboden. Der im

Fig. 510.

Brdm.

Futterraum

Kü j Ka.

hohen Dache angeordnete zweite Boden, der Kehlbalkenboden, dient gewöhnlich als Korn-fchüttboden. Die Gefinde-, bezw. Mägde- und Knechtekammern werden auf größeren Höfen auch vielfach in den Ställen untergebracht.

Tenne

Stall

Fl. ; st.

Futterraum zwifchen Stall und Wohnung.

Rindvieh, Pferde und Schweine find bei geringer Anzahl in einem Stalle vereinigt, aber doch möglichft voneinander getrennt aufzuftellen, und die Fütterung gefchieht dann von einem gemein-famen Futtergang oder einer Futtertenne aus. Zuweilen wird auch der Schweineftall in einem befonderen Anbau untergebracht oder ein freiftehendes kleines Gebäude errichtet.

Die Scheune, die wegen des an das Vieh zu verabreichenden Strohes möglichft nahe am Stalle liegen foll, wird ebenfowohl mit 1 bis 2 Quertennen oder 1 Doppelquertenne, als auch mit 1 Seitenlangtenne mit oder ohne Quertenne ausgeführt. Die kleinften Bauernhöfe erhalten nur eine am Stall oder an der Wohnung angebaute Tenne, ohne oder mit Banfen.

266.

Beifpiele neuerer und neuefter Bauernhöfe

in

verfchiedener

Bauart.

Die Düngerftätte mit Jauchebehälter liegt am betten in mindeftens 3 bis 4m Abftand vor dem Stallgebäude; der Abort wird entweder in den Ställen eingebaut oder an diele oder an die Scheune angebaut, am beiten aber auf dem Jauchebehälter errichtet Vielfach wird auch ein Schuppen zum Unterbringen von Karren, Geräten und Brennholz errichtet, am beiten im Anfchluß an die Scheune. Auf größeren Höfen fehlt auch feiten eine überdachte Göpelanlage. Ein Brunnen, in der Ausführung als einfachfter Ziehbrunnen oder bis zu derjenigen als Pumpbrunnen, ift in der Regel erforderlich und muß vom Stalle und der Düngerftätte ufw. mindeftens 5 m entfernt fein.

Fig. 511-

J-ungvûeh.-

Jungvi&K-

stall.

Vi eh statte

11

■■

"Wohn g ebäude

o Brunnen

s tall

S cli en;ne

Der teils von Gebäuden, teils von Umzäunungen eingefchloffene und mit einer bequemen Einfahrt verfehene Hof muß genügend freien Raum bieten, um mit beladenem Wagen bequem umwenden und an den Gebäuden entlang fahren zu können; der an letzteren vorbeiführende Weg ift in genügender Breite zu pflaftern.

Die Gefamtanlage muß ftets die Möglichkeit einer fpäteren Vergrößerung der Gebäude geftatten, ohne daß der Hof feine Überfichtlichkeit und bequeme Benutzbarkeit einbüßt.

Ipngerj

s L—

Bauernhof im Oderbruch. Isoo w. Or.

Ganz nach fränkifcher Bauart errichtete Großbauernhöfe zeigen Fig. 511 u. 512.

Fig. 511 ift der Lageplan eines im Oderbruch und im Dorfe gelegenen Bauernhofes; das Wohnhaus liegt hier im Hintergründe des faft quadratifchen, von Nord nach Süd gerichteten Hofes.

Fig. 512 ift der Lageplan eines oftholfteinifchen Hofes für ca. 70ha Ackerland, auf dem 30 Kühe, 8 Pferde,

3 Schweine und 6 bis 9 Schafe gehalten werden. Das Wohnhaus grenzt hier füdlich mittels eines Vorgartens an die Dorfftraße; die große Scheune hat 2 Banfen, 1 Quer-und Seitenlangtenne; der Viehftall mit angebautem Schweineftall befindet fich auf der weftlichen, der Pferdeftall auf der öftlichen Hoffeite; zwifchen beiden Ställen liegt die Düngerftätte.

Fig. 513 bis 515 zeigen 3 mittlere Bauernhöfe von verfchiedener Bauart und aus neuefter Zeit.

Fig. 513 ift der Lageplan eines fächfifchen Gehöftes in fränkifcher Bauart, das als Muftergehöft auf der „Internationalen Hygiene-Ausheilung“ in Dresden (1911) errichtet wurde. Es be-fteht aus einem Wohnhaus, einem mit ihm durch Übergangsraum verbundenen Kuhftallgebäude, einem Wirtfchaftsgebäude und einer Scheune; diefe Gebäude umfchließen einen quadratifchen Hof.

2 Bullen beftimmt; das Wirtfchaftsgebäude enthält einen Stall für 2 Pferde nebft

Fig. 512.

Xu

nercr-

Ttof.

weine

1/f—5 6-0

JBn.O ^ t .........**

VoY-gcL-rten/.

J2) o-rf-ä trsusse.

Oftholfteinifcher

Bauernhof.

7,00 w. Gr.

Der Kuhftall ift für 12 Kühe und

Gefchirrkammer, einen Schweineftall mit 5 Buchten, einen Hühnerftall und einen Wagenfchuppen; die Scheune befteht aus 2 Banfen und 1 Quertenne; am Giebel fchließt fich ein Geräteraum an.

Fig. 514 ift der Lageplan eines füddeutfchen Gehöftes von fränkifcher Bauart und rechteckiger Grundform. Das Wohnhaus fteht durch eine als Übergangs-

Fig. 513-

Q38

8.00-

QM

1.75

1.7Ï-

1.1

WA0ET1SCHVPPEN*

AP

|U I U VORPLATZ

HÜHNER M _I_.    ■

■[■l»-

DVNQ ERSTATTE

PE ERDEST

rV-fTEWAiTtn

T'T'TT

ERDG E 5CH055GRUMDRI55

ei =f.i

T!

E EP

3—■

■»9.00-

-tt

-2,70 5

n_o-

TCMME

11.05-

MILCH-A-KAM-

o.*»S J -47g- j

-i.<*

FVTTERK-

0.1»

StvIe

— 5,60-KVCHL

0,,    ₍ L Ojll

VORRAV/*\

GEMVSEGARTEM

r.°

STVBE

—2.40— ——Vf— KAMER STVBE

-Iß---

KAMER

Sächfifches mittleres Bauerngehöft mit befonderer Scheune und durch Übergangsraum

verbundenem Stallgebäude ufw.

V«50 w. Gr.

Arch. : Kühn.

dienende Wafch- und Futterküche mit dem Kuhftall in Verbindung, welch

raum

letzterer 10 Kühe, 4 Stück Jungvieh und 4 Schweinebuchten und in dem angebauten, etwas fchmaleren Stalle 2 Pferde, eine Knechtekammer, eine mit dem Pferde- und Kuhftall verbundene Futterkammer mit Bodentreppe und Heufchlot und einen Stall für 50 Hühner enthält. Am Pferde- ufw. -ftall ift ein Karren-und Gerätefchuppen angebaut. Das Scheunengebäude enthält 2 Banfen und 1 Quertenne; im rechten Banfen find an der Vorderfront 2 Räume für Brennholz

a-

20,0

Fig. 514.

f. j. ..

75 .....

4.0

75

"1

Süddeutfches mittleres Bauerngehöft mit durch Übergangsraum verbundenem Stallgebäude; befondere Scheune.

ca. ¹/₄₅₀ W. Or.

Arch. : Schubert.

Garten

21

s-

HU H

..5K.

1.    Vorhalle.

2.    Flur.

3.    Wohnftube.

4.    5. Schlafkammern.

6.    Küche.

7.    Speifekammer.

8.    Milchkammer.

g. Walch- und Futterküche. jo. Hofausgang und Abort. 11. Brunnen.

72. Schweinebuchten.

13.    Schweinehof.

14.    10 Kühe.

75. 4 Stück Jungvieh.

16. 1 Pferde.

77. Futterkammer mit Heu-fchlot.

18. Knechtekammer.

7g. Hühnerftall.

20. Karrenfchuppen.

27. Scheune.

22.    Brennholz.

23.    Kunftdünger.

24.    Diingerftätte mit Jauche

behälter und Abort.

- 6.73 —-y..- 6.0

c>c>

D=ł.C>

! 19

ia

Oarttn

[T

8.75

__

i_J j.

24

<U(9

s UJ.    j.... c > <

ö'| ■ 15;    ! . j 14 i i I

□tp¹

⁴⁰-fi.

rr

Nachbar

-ic.

cs

t~ 3,5-0

Garten

11,12    .......v

11,10

»-pil.

11.94

Tn

Fjg. 515-

s-

Süddeutfches mittleres Bauerngehöft mit Stall- ufw. -anbau und befonderer Scheune.

.i.

'fT:i

<:—V 6,0 V—; ""ii ³..⁸ 4

Bansen

... w

.a.

1704

ca. V400 w. Or.

s-

Arch. : Schubert.

Schweinehof

...    579 ....,

j.

a.    Wohnftube.

b,    c. Schlafkammern.

d.    Küche.

e.    Milchkammer.

/. Halle.

g.    Flur mit Abort.

h.    Futterfchlot.

i.    Kartoffeln.

k.    Hühner.

l.    Karrenfchuppen.

m.    Kartoffeln.

n.    Brennholz.

o.    Brunnen.

33,76

VV8

10.32

Schweine

Tr—A ,—A—,

Pferd

g ! P : i î i⁶ !

Jungvieh ;    ! Kühe

—    5.90

U,05

Ul

iLjr

Diingersl Xl,5qm , 4.50 --

4.3? —■

14-3,33

r- TV

f j:

□I

.......

10.80

—i

12,05

23,30

■ji

und Kunftdünger eingebaut. Die getarnten Baukoften belaufen fich auf rund

20000 Mark.

Fig. 516.

Fig. 515 ift der Lageplan eines füddeutfchen Gehöftes von rechteckiger Grundform. Wohnhaus und Stallgebäude find mittels Brandmauer aneinander gebaut; ein befonderes Scheunen- und Schuppengebäude ift vorgefehen. Der Stall enthält 6 Kühe, 3 Stück Jungvieh, 3 Schweinebuchten und 1 Pferd, fowie einen Raum für Kartoffeln mit ein-*** gebauter Bodentreppe, Heu-Süddeutfches Kleinbauerngehöft mit Stall- uf'xr. -anbau¹⁷⁹). fchlot und Hühnerftall. Die

Jo

7j!»

'⁹~ x)

JVvc c/tß,

II

rn

Vor Tiuli

\e trze,

2.

fl <3 Atz.

S~0-o>

'S

¹kso w- Or.

Arch. : Schubert.

Fig. 517-

k-2to -)

Tf f-tes

W|

Scheune befteht aus 2 Ban-fen und 1 Quertenne ; im linken Banfen find nach vorn ein Karrenfchuppen, nach hinten 2 Räume für Holz und Kartoffeln eingebaut. Die gefamten Baukoften belaufen fich auf rund 13000 Mark.

Fig. 516 u. 517¹⁷⁹) zeigen zwei Kleinbauerngehöfte von mitteldeutfcher Bauart und aus neuefter Zeit. Bei beiden find Wohnhaus und Stall mittels Brandmauer aneinander gebaut, und an den Stall ift eine Bans- und Futtertenne und an diefe

ein Schuppen angefchloffen.

Das Stallgebäude in Fig. 516 nimmt 3 Kühe, 2 Stück Jungvieh, 2 Schweinebuchten, Hühnerftall und Abort auf, dasjenige in Fig. 517 3 Kühe, 1 Kälber- und 1 Schweinebucht, fowie einen Flur mit eingebautem Futterplatz und Abort. Über den Ställen beider Gehöfte befinden fich Heu- und Getreideböden. Die gefamten Baukoften des erften Gehöftes belaufen fich auf rund 8300 Mark und diejenigen des zweiten Gehöftes auf rund 6500 Mark.

Fig. 518 bis 524 zeigen eine Anzahl von Lageplänen der von Bauern aus allen Teilen Deutfchlands in den Anfiedelungs-gebieten Pofens und Weftpreußens errichteten Gehöfte. Sie find je nach der Herkunft der Befitzer, der Größe des Ackerlandes und der verfügbaren

O &h>

f-

■0ZO___    -

JlV-ch fr \

Aatrrre^''

----~ '    ~ ą

Rheinifches Kleinbauerngehöft mit Stall- ufw. -anbau¹⁷⁹). Vsso w. Or.

Arch. : Schubert.

Geldmittel von verfchiedener Bauart¹⁸⁰).

Fig. 518.

Fig. 518 ftellt den Lageplan eines in Zedlitzwalde errichteten und einem Brandenburger gehörigen Hofes für 24ha Ackerland dar. Wir fehen hier die rein fränkifche Bauart. Die Ausführung ift fparfam; die Stallungen find überwölbt und die Stallgänge gepflaftert; die Krippen beftehen aus Stein; hingegen find die Stände und die Düngerftätte nicht gepflaftert; eine befondere Futterküche fehlt. Die Baukoften, die bei allen Anfiedelungshöfen durchfchnittlich 480 Mark auf das Hektar betragen, belaufen fich bei vorftehendem Beifpiel auf 400 Mark für lha.

linier

Bansen

Bansen

----1

lüij.

O Br .

St.

St.

KÏ.

Holz Stk

Gang

St.

I Kl.

11.

Fig. 51g zeigt ein gleichfalls in fränkifcher Bauart errichtetes Pofener Brandenburger Gehöft (Zedlitzwalde — 24ha). Gehöft (Radiowo) für 22 ha Grundbefitz.

Die ganze Anlage weift eine gute Raumverteilung ufw. auf, und der Hof ift ab-gefchloffen. Die auffallend große Scheune befitzt eine Doppelquertenne; das Stallgebäude enthält eine befondere Stallabteilung für Pferde, eine gemeinfchaft-liche für Rinder und Schweine und einen Wafch- und Backraum mit Futterdämpfer; Aborte und Brunnen fehlen.

Die Baukoften betragen weniger als 480 Mark für lha.

Fig. 520 u. 521 find Beifpiele für Hofanlagen, bei denen Wohnhaus und Stallgebäude durch einen Übergangsraum miteinander verbunden find.

Fig. 520 zeigt den Lageplan eines weftfälifchen Anfiedelungshofes in Bismarcksfelde für 15ha Grundbefitz. Das Wohnhaus und das quadratifche Stallgebäude, in dem Rinder, Pferde und Schweine ohne Trennungswände untergebracht find, hängen durch einen mit dem Hof in Verbindung ftehenden kleinen Flur zufammen. Die große Scheune hat eine Quertenne und am oberen

ca. ł/BOo w. Gr.

Fig- 519-

Bansin

Ri n d e J-

ll W E i

W a s c h u. B a c k-taii jn. lämjif.

PI.

Kü

St .

st., n fi.n st.

18O) Nach: Illuftriertes Landwirtfchafts-Lexikon. Ber

Pofener Gehöft (Radiowo — 22 ha).

Giebel einen Remifenanbau. Die Ausführung diefer und anderer weftfälifcher Höfe ift eine gute, mit zeitgemäßen Einrichtungen für die Futterbereitung und

Stallwafferleitung. Die Baukoften belaufen fich auf 450 Mark für lha.

Fig. 521 ift der Lageplan eines Lippe-Detmoldfchen Anfiedelungsge-höftes in Leiperode für 24ha Grund-befitz. Das Stallgebäude, das getrennte Räume für Rinder, Pferde und Schweine, eine Futtertenne und Knechtekammer aufweift, fteht auch hier durch einen Übergangsraum (Wafch- und Futterküche) mit dem Wohnhaus in zweckmäßiger Verbindung. Die auffallend große Scheune befitzt 3 Banfen und 2 Quertennen. Die Koften der Hofanlage belaufen fich bei guter Bauausführung auf 470 Mark für 1ila.

Fig. 522 u. 523 find Beifpiele kleinerer Hofanlagen nach verbeffer-ter altfächfifcher Bauart. Hier befindet fich die Stallung mit der Wohnung unter einem Dach und ift von diefer durch eine Brandmauer getrennt; die Ernte wird in einem befonderen Scheunengebäude untergebracht.

Fig. 522.

Fig. 520.

Remis s

Bansen

Bansen

St .

St.

S c 1t w e i

Pitt e r g a n a

Pferde

Futt er Kii c 1 e

Flur

KÜ.

St.

OBr.

Weftfälifches Gehöft (Bismarcksfelde — 15 ha).

ca. Vöoo w. Gr.

Fig. 521.

Bansen

Tenne

Bansen

1 Hill

? E 11!

ju|

Pferde

3 usii

Futt e rtenue

/Düng.)

Rinler

Tenne

js cltwl e il u e

Bansen

ü wäsriS.n HJH

^iFutterK.l LIL g

st..

FI. Istluwsiue

st.

KŁ.

Pf tri-

B ii a g.

Ki.l 3t. n St.

St.

Fl.

R i 11 1.

Lippefches Gehöft (Leiperode — 24 ha).

ca. V«00 w. Gr.

Weftpreußifches Gehöft (Brachlin — 5 ha).

ca. Veoo w- Gr.

Fig. 522 zeigt ein weftpreußifches Gehöft in Brachlin für nur 5ha Grund-befitz. Das Wohnhaus zeigt den in Weftpreußen beliebten Doppelflur mit dunkler

Handbuch der Architektur. IV. 3, a. (3. Aufl.)

21

Küche; Rinder, Pferde und Schweine ftehen ungetrennt in einem Stallraum; die Scheune, 2 Banfen mit 1 Quertenne liegen hinter dem Wohnhaus; Abort und Brunnen fehlen. Die Ausführung ift bei diefen Anlagen meift fehr dürftig, und die Baukoften find dementfprechend niedrig.

Fig- 5²3 ift der Lageplan eines fächfifchen Anfiedelungsgehöftes in Murke für 12ha Grundbefitz. Das fehr geräumige Wohnhaus ift auch hier durch eine Brandmauer vom Stalle getrennt, und hinter erfterem liegt die Scheune mit 1 Quertenne. Die Baukoften belaufen fich auf 450 Mark für 1ha.

Fig. 524.

Fig. 523-

olrunaei

Tenne

Bansen

ine

P£t r iel Kl. Kü

Dielt

Flur

st

linder

st

St.

Weftfälifches Bauernhaus (Biechowo — 19 ha).

ca. V500 w. Gr.

Fig. 525-

1 Kuh 11.

1 Kalb.

Kii .

Kl .

Futter

Pferde

St f| Fl-

St.

unter

Flltttrj. Biele

it

kellert .

2-3

§T

Sind. St.

St.

st.

S chw.

Fl.

LI

Sächfifches Gehöft (Murke — 12 ha).

ca. 74oj w. Gr.

Häuslereigehöft (1 bis 3 ha).

ca. 7300 w. Gr.

Fig. 524 u. 525 veranfchaulichen endlich Lageplane neuzeitlicher weftfälifcher Bauernhäufer, bei denen Wohnung und Stall durch eine Brandmauer voneinander getrennt find, aber die Futtervorräte und Ernte doch noch im Dachboden des Gebäudes untergebracht werden.

Fig. 524 ift ein in Biechowo (Pofen) ausgeführtes Bauernhaus für 19ha Grundbefitz und Fig. 525 eine Gehöftanlage für den kleinften Grundbefitz von 1 bis 3ha (Häuslereigehöft). Die aus 3 Räumen und einem Flur begehende Wohnung ift durch eine Einbans- und Drefchdiele vom Stalle getrennt. Diefer enthält einen Raum für 1 Kuh und 1 Kalb und eine Bucht für 2 bis 3 Maft-fchweine. Am Stallgiebel liegt die geräumige Düngerftätte, und im Dachboden befinden fich 1 Giebelkammer mit 2 Abfeiten und der Heu- und Kornboden.

Literatur

über „Gutswirtfchaftliche und bäuerliche Gehöftanlagen'', a) Anlage und Einrichtung.

Maxims and memoranda relating to the arrangement and conftruction of farm buildings. Building news, Bd. 6, S. 311, 353, 433, 513, 568, 603; Bd. 7, S. 6, 158, 201, 569.

Stables, farm buildings etc. Building news, Bd. 18, S. 252.

Wolff. Die Entwickelung des deutfchen Bauernhaufes. Wochbl. f. Baukde. 1887, S. 153, 165. Jaspers, G. Der Bauernhof etc. Berlin 1890.

Schmidt, K- & E. Kühn. Das landwirtfchaftliche Muftergehöft auf der Deutfchen Bau-Ausftellung Dresden 1900 und die hierzu eingegangenen preisgekrönten Wettbewerbs-Entwürfe. Dresden 1900. Denkfchrift über die pofener und weftpreußifchen Anfiedlungsgehöfte. Pofen.

Schubert, A. Anleitung zur Ausführung ländlicher Bauten mit befonderer Berückfichtigung von Kleinbauernhöfen. Bonn 1906.

Fischer, P. Größere Bauerngehöfte. — Kleinere Bauerngehöfte. — Mittlere Bauerngehöfte. Halle 1907.

Schubert, A. Anleitung zur Ausführung ländlicher Bauten mit befonderer Berückfichtigung von Kleinbauernhöfen in den Hohenzollernfchen Landen. Stuttgart 1910.

ß) Ausführungen und Entwürfe.

Hoffmann, C. W. Die in den Jahren 1852 — 1854 neuerbauten Wirthfchaftsgebäude in der Nieder -lausitz, einem Gute Sr. Excellenz des Herrn Minifterpräfidenten Freiherrn von Manteuffel. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1854, S. 289.

Wall’s court farm near Briftoi. Builder, Bd. 13, S. 340.

Knoblauch, E. Wohnhaus und Wirtfchaftsgebäude auf Marienberg bei Rosnowo. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1857, S. 297.

Colonie agricole et ferme-modèle du Ruysselede (Belgique). Nouv. annales de la conft. 1857, S. 70.

Martens, G. Der Wirthfchaftshof der Baronin Wilhelmsborg in Jütland. Zeitfchr. f. Bauw. 1859, S. 28g.

Stanley farm, near Briftol. Builder, Bd.*i8, S. 136.

Hügel, J. v. & G. F. Schmidt. Die Geftüte und Meiereien des Königs von Württemberg. Stuttgart 1861.

Uhlenhuth, E. Grundriffe und innere Einrichtung der Farm-Gehöfte in England und Schottland und der Bauernhöfe in Frankreich, den Niederlanden und Deutfchland. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1863, S. 219.

The prince confort’s farms. Builder, Bd. 21, S. 94.

Kuhftall und Scheune auf dem Gute des Reichsgrafen W. v. Schwerin zu Göhren. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1865, S. 6.

Stallgebäude zu Ortenftein. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1867, S. 9.

Eine holländifche Meierei. Romberg's Zeitfchr. f. prakt. Baukunft 1868, S. 70.

Ein mufterhaftes Wohn- und Wirthfchaftsgebäude für ein Landgut von 300 Morgen. Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1868, S. 219.

Tisserand, E. Ferme impériale des tirés de Saint-Germain. Nouv. annales de la conft. 1869, S. 9.

Weaver bank farm. Building news, Bd. 17, S. 211.

Baudot, A. de. Ferme de Grignon. Gaz. des arch. et du bât. 1869—70, S. 107, 144.

Ferme de M .... à Gouvieux. Encyclopédie d’arch. 1872; PI. 81, 82, 87; 1873, S. 6 u. PL 95.

Farm-houfe and homeftead, the Coombe, Wadhurft. Building news, Bd. 24, S. 122.

Farmhoufe and buildings at the Chafewoods farm, Haley. Building news, Bd. 26, S. 64.

Farmhoufe and homeftead at Perten-hall, Bedfordfhire. Building news, Bd. 16, S. 666.

Farm buildings and bailiffs’s houfe at the Earlswood afylum for idiots, Red Hill, Surrey. Building news, Bd. 28, S. 150.

Ferme nationale de Vincennes, près Paris. Encyclopédie d’arch. 1887, S. 81 u. PI. 452.

Ferme de Britannia, à Ghiftelles. Encyclopédie d’arch. 1887, S. 81 u. PI. 457.

Flemifh-farm du domaine royal de Windfor. Encyclopédie d’arch. 1877, S. 81 u. PI. 467, 468.

Burnitz, H. Der Louifenhof. Mufter-Oekonomie des Herrn Freiherrn Karl v. Rothschild. Allg. Bauz. 1878, S. 89.

Trilhe, E. Ferme de Rerguehennec. Gaz. des arch. et du bât. 1878, S. 95, 111.

, Shout, H. Ferme de Horfington. Gaz. des arch. et du bât. 1878, S. 134.

Farm buildings at Horfington, Somerfet. Builder, Bd. 36, S. 11.

Farm plans. Building news. Bd. 35, S. 236.

Tolhausen, A. Englifche Pachtgüter (Farms). Romberg’s Zeitfchr. f. prakt. Bauk. 1879, S. 448. Création de douze fermes-modèles et écoles d!agriculture en Algérie. Nouv. annales de la conft. 1879, S. 129.

Farm plans at Kilburn. Building news, Bd. 37, S. 301.

Farm homftead at Lawford, Effex. Building news, Bd. 37, S. 522.

Silver medal dairy-farms plan. Building news, Bd. 37, S. 580.

Defign for dairy-farm for 50 cows. Building news, Bd. 3g, S. 702.

Landwirthfchaftliche Gebäude ausgeführt nach den Angaben des Grafen von Schlieffen auf Schlieffensberq in Mecklenburg. Centralbl. d. Bauverw. 1881, S. 191.

Vieh- und Pferdeftall nebft Speicher [auf Sängerau bei Thorn. Haarmann's Zeitfchr. f. Bauhdw. 1881, S. 50.

Ferme de Villers-Allerand. Encyclopédie d’arch. 1881, S. 39 u. PI. 726, 727.

Farm buildings at Burftow park. Building news, Bd. 42, S. 446.

Romstorfer, C. A. Oekonomie-Gebäude des Herrn August Klein, Ritter v. Ehrenwalten in Seeburg an der Ybs. Allg. Bauz. 1884, S. 23.

Gosset, A. Ferme de Villers-Allerand. Nouv. annales de la conft. 1884, S. 1.

Engel, F. Der Wirthschaftshof in Wahrftorff bei Buchholtz in Mecklenburg. Baugwks.-Ztg. 1886,

S. 126.3

Wirthfchaftshof in Middleffex. Baugwks.-Ztg. 1887, S. 852.

Mufterplan für einen Wirtfchaftshof im Erzgebirge. Deutfehes Baugwksbl. 1888, S. 53.

Ferme de Beauregard. Nouv. annales de la conft. 1889, S. 38.

Wettbewerbungs-Entwürfe zu Hofanlagen der Deutfchen Landwirthfchafts-Gefellfchaft. Berlin 1891. Reimer & Körte. Entwurf zu einer landwirthfchaftlichen Gehöftanlage in Lothringen. Deutfche Bauz. 1892, S. 277.

Schubert, A. Gehöftsanlage bei Chemnitz. Südd. Bauz. 1892, S. 518.

Kick, P. & P. Lucas. Entwurf für ein landwirthfchaftliches Gehöft in kupirtem Terrain bei gegebener Situation. Baugwks.-Ztg. 1893, S. 1154.

Stables and farm buildings, Wickham Hall, Kont. Builder, Bd. 78, S. 422.

Matthies, W. Eine niederfächfifche Gehöftanlage. Deutfche Bauhütte 1900, S. 354.

Daub, H. Die neue Meierei Vondrov auf der fürftlich Schwarzenbergichen Domäne Frauenberg in Böhmen. Wiener Bauind.-Ztg., Jahrg. 18, S. 99.

Gehöft des Guts- und Kohlenwerksbefitzers G. Sarfert in Bockwa. Baugwks.-Ztg. 1903, S. 1125. Neue Wirtfchaftshofanlage für das Gut Ziegelsdorf bei Coburg. Baugwks.-Ztg. 1904, S. 807, 820. Kleinbäuerliches Gehöft für den Landkreis Ifenhagen. Baugwks.-Ztg. 1909, S. 589.

Bauentwürfe zu kleinbäuerlichen Gehöften. Minifterium des Innern. Dresden.

Wulliam & Farge. Le recueil d’architecture. Paris.

àjolimont; von Almain-

6« année, f. 12, 25, 26: Métairie modele. Propriété de M ... . de Hase.

je année, f. 6, 7, 35: Ferme à Chevry - Coffigny; von.RoBLiN.

f. 63: Ferme de la Trouillère; von Tauquenel.

8e année, f. q. 66 : Exploitation agricole de Theneuille. Métairie de Jinfais; von Roy.

f. 3²> 37-, 3$> 5L 5²> 58 •' Ferme du château d’Anfreville-fur-Itou; von Roussel. 10e année, f. iç, 20, 31: Communs et dépendances ; château de La Chesnaye-, von Cuvillier.

• 75e année, /. 21, 22: Ferme d’Arcy-en-Brie.

Wichtigstes Werk für den schaffenden Architekten,

für Bau-Ingenieure, Maurer- und Zimmermeister, Bauunternehmer, Baubehörden.

Ausgegeben: November igi2.

Handbuch der Architektur

Begründet von Dr. phil. u. 3t. Ung. Eduard Schmitt in Darmstadt.

erster Teil.

ALLGEMEINE HOCHBAUKUNDE.

1.    Band, Heft 1: Einleitung-. (Theoretische und geschichtliche Übersicht.) Von Geh.-Rat t Dr.

A. v. Essenwein, Nürnberg. — Die Technik den wichtigeren Baustoffe. Von Hofrat Prof. Dr. W. F. Exner, Wien, Prof, f H. Hauenschild, Berlin, Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin, Reg.-Rat Prof. Dr. G. Lauboeck, Wien und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt,

Darmstadt. Dritte Auflage.

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 3 erschienen, s. S. 5.

HefE2: Die Statik der Hoehbaukonstruktionen. Von Geh. Baurat Prof. Dr. Th. Landsberg,

Berlin. Vierte Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

2.    Band: Die Bauformenlehre. Von Geh. Hofrat Prof. J. Bühlmann, München. Zweite Auflage.

(Vergriffen.) Dritte Auflage in Vorbereitung.

3.    Band: Die Formenlehre des Ornaments. Von Prof. H. Pfeifer, Braunschweig.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

Hierzu Ergänzungsheft : Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. g erschienen, s. S. 5.

4.    Band: Die Keramik in der Baukunst. Von Prof. R. Borrmann, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 9 Mark, in Halbfranz gebunden 12 Mark.

5.    Band: Die Bauführung. Von Geh. Baurat Prof. H. KOCH, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

ZWEITER TEIL.

DIE BAUSTILE.

Historische und technische Entwickelung.

1.    Band: Die Baukunst der Griechen. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. Dritte

Auflage.

Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark.

2.    Band: Die Baukunst der Etrusker und Römer. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe.

Zweite Auflage.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

3.    Band, Erste Hälfte: Die altehristliehe und byzantinisehe Baukunst. Von Professor Dr.

H. Holtzinger, Hannover. Dritte Auflage. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

Zweite Hälfte: Die Baukunst des Islam. Zweite Auflage. (Vergriffen.) Dritte Auflage von Hofrat Prof. Dr. v. Strzygowski, Wien, in Vorbereitung.

4.    Band: Die romanische und die gotische Baukunst.

Heft 1: Die Kriegsbaukunst. Von Geh.-Rat f Dr. A. v. Essenwein, Nürnberg. (Vergriffen.)

Zweite Auflage von Architekt Prof. Bodo Ebhardt, Berlin in Vorbereitung.

Heft 2: Der Wohnbau des Mittelalters. Von Magistratsbaurat Prof. O. Stiehl, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark. Heft 3: Der Kirehenbau. Von Reg.- u. Baurat M. Hasak, Privatdozent, Berlin. (Vergriffen.)

Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 4: Einzelheiten des Kirchenbaues. Von Reg.- u. Baurat M. Hasak, Privatdozent, Berlin.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

5.    Band: Die Baukunst der Renaissance in Italien. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe.

(Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.

6.    Band: Die Baukunst der Renaissance in Frankreich. Von Architekt f Dr. H. Baron v. Geymüller,

Baden-Baden.

Heft 1: Historische Darstellung der Entwickelung des Baustils. (Vergriffen.)

Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 2: Struktive und ästhetische Stilriehtungen. — Kirchliche Baukunst. (Vergriffen.)

Zweite Auflage in Vorbereitung.

Heft 3: Profan-Baukunst. Von Dr. P. Tiocca. in Vorbereitung.

7. Band: Die Baukunst der Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark. Von Reg.-Rat Direktor Dr. G. v. Bezold, Nürnberg. Zweite Auflage.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark.

Heft 2: Anlagen zur Vermittelung des Verkehrs in den Gebäuden (Treppen und innere Rampen; Aufzüge; Sprachrohre, Haus- und Zimmer - Telegraphen). Von Direktor f J. Krämer, Frankenhausen, Kaiserl. Rat P. Mayer, Wien, Baugewerkschullehrer O. Schmidt, Posen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite

Auflage.

Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark. Heft 3: Ausbildung der Fußboden-, Wand- und Deekenfläehen. Von Geh. Baurat Prof.

H. Koch, Berlin.

DRITTER TEIL.

DIE HOCHBAUKONSTRUKTIONEN.

i. Band: Konstruktionselemente in Stein, Holz und Eisen. Von Geh. Regierungsrat Prof. G. Barkhausen, Hannover, Geh. Regierungsrat Prof, f Dr. F. Heinzerling, Aachen und Geh. Baurat Prof, f E. Marx, Darmstadt. - Fundamente. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt,

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Darmstadt. Dritte Auflage.

2. Band: Raumbegrenzende Konstruktionen.

Heft 1: Wände und Wandöffnungen. Von Geh. Baurat Prof, f E. Marx, Darmstadt. Zweite

Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark. Heft 2: Einfriedigungen, Brüstungen und Geländer; Baikone, Altane und Erker. Von Prof, f F. Ewerbeck, Aachen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Gesimse. Von Prof, f A. Göller, Stuttgart. Zweite Auflage. Preis: 20 M., in Halbfranz geb. 23 M. Heft 3, a: Balkendecken. Von Geh. Regierungsrat Prof. G. Barkhausen, Hannover. Zweite

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. Heft 3, b: Gewölbte Deeken; verglaste Deeken und Deckenlichter. Von Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig, Regierungs- und Baurat A. Schacht, Saarbrücken und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Zweite Aufl. Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark. Hierzu Ergänzungsheft-. Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 2 erschienen, s. S. 5.

Heft 4: Dächer; Dachformen. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Dachstuhlkonstruktionen.

Dritte Auflage.

Auflage.

Auflage.

Berlin.

Von Geh. Baurat Prof. Dr. Th. Landsberg

Preis: 20 Mark, in Halbfranz gebunden 23 Mark.

Heft 5: Daehdeekungen; verglaste Dächer und Dachlichter; massive Steindächer. Nebenanlagen der Dächer. Von Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin, Geh. Baurat Prof, f E. Marx, Darmstadt und Wirki. Geh. Oberbaurat Präsident L. Schwering, St. Johann

Preis: 26 Mark, in Halbfranz gebunden 29 Mark.

a. d. Saar. Zweite Auflage.

3. Band, Heft 1: Fenster, Türen und andere bewegliche Wandverschlüsse. Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. Zweite Auflage.

Von

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

4.    Band: Anlagen zur Versorgung der Gebäude mit Lieht und Luft, Wärme und Wasser.

Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Künstliche Beleuchtung der Räume. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. H. Fischer, Hannover, Prof. Dr. F. Fischer, Göttingen, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. W. Kohlrausch, Hannover und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Heizung und Lüftung der Räume. Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. H. Fischer, Hannover. — Wasserversorgung der Gebäude. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.    Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.

Hierzu Ergänzungsheft : Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 5 erschienen, s. S. 5.

5.    Band, Heft 1: Einrichtungen für Koeh- und Wärmzweeke, Warmwasserbereitung und

Heizung vom Küchenherd aus. Von Architekt F. R. Vogel, Hannover. Dritte Auflage.

Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark. Heft 2: Entwässerung und Reinigung der Gebäude. Einrichtungen hierzu. Einrichtungen zum Reinigen der Geräte, der Haushaltungen und der Wäsche, sowie des menschlichen Körpers. Aborte und Pissoire. Fortschaffung der menschlichen Ausscheidungen und der trockenen Auswurfstoffe der Haushaltungen aus den Gebäuden. Von Architekt F. R. Vogel, Hannover und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage. Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

Hierzu Ergänzungsheft-. Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 10 erschienen, s. S. 5.

6.    Band: Sicherungen gegen Einbruch. Von Geh. Baurat Prof, f E. Marx, Darmstadt und Geh.

Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Anlagen zur Erzielung einer guten Akustik. Von Stadtbaurat f A. Sturmhoefel, Berlin. — Gloekenstühle. Von Geh.-Rat f Dr. C. Köpcke, Dresden. — Sicherungen gegen Feuer, Blitzschlag, Bodensenkungen und Erdersehütterungen; Stützmauern. Von Geh. Baurat E. Spillner, Essen. — Terrassen und Perrons, Freitreppen und äußere Rampen. Von Prof, f F. Ewerbeck, Aachen. — Vordächer. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Eisbehälter und Kühlanlagen mit künstlicher Kälteerzeugung. Von Oberingenieur E. Brückner, Moskau und Baurat E. Spillner, Essen. Dritte Auflage.    Preis: 14 Mark, in Halbfranz gebunden 17 Mark.

VIERTER TEIL.

ENTWERFEN, ANLAGE UND EINRICHTUNG DER GEBÄUDE.

1.    Halbband: Architektonische Komposition. Allgemeine Grundzüge. Von Geh. Baurat Prof.

f Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Proportionen in der Architektur. Von Prof. A.Thiersch, München. — Anlage des Gebäudes. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Gestaltung der äußeren und inneren Architektur. Von Geh. H of rat Prof. J. Bühlmann, München. — Vorräume, Treppen-, Hof- und Saal-Anlagen. Von Geh. Baurat Prof, f Dr-H. Wagner, Darmstadt und Stadtbaurat f A. Sturmhoefel, Berlin. Dritte Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

2.    Halbband: Gebäude für die Zwecke des Wohnens, des Handels und Verkehrs.

Heft 1: Wohnhäuser. Von Geh. Hofrat Prof, f K. Weissbach, Dresden.

Preis: 16 Mark, in Halbfranz gebunden 19 Mark. Heft 3: Gebäude für den Post-, Telegraphen- und Fernspreehdienst. Von Geh. Baurat R. Neumann, Erfurt. Zweite Auflage.

Heft 4: Empfangsgebäude der Bahnhöfe und Bahnsteigüberdaehungen (Bahnsteighallen und -däeher). Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 24 Mark. Heft 2^ Gebäude für Geschäfts- und Handelszweeke (Geschäfts-, Kauf- und Warenhäuser, Gebäude für Banken und andere Geldinstitute, Passagen oder Galerien, Börsengebäude). Von Prof, f Dr. H. Auer, Bern, Architekt P. Kick, Berlin, Prof. C. Zaar, Berlin und Dozent A. L. Zaar, Berlin.

Preis: 10 Mark, in Halbfranz gebunden 13 Mark.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark. Heft 5: Fabrikgebäude. Von Professor W. Franz, Berlin. In Vorbereitung.

3. Halb band: Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft und der Lebensmittel-Versorgung.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 1 : Landwirtschaftliche Gebäude und verwandte Anlagen. (Ställe für Arbeits Zucht- und Luxuspferde; Wagen re mise n. Gestüte und Mar stallgebäude. Rindvieh-, Schaf-, Schweine- und Geflügelställe. Feld- und Hofscheunen. Magazine, Vorratsund Handelsspeicher für Getreide. Gutswirtschaftliche und bäuerliche Gehöftanlagen). Von Prof. A. Schubert, Cassel und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.

Heft 2: Gebäude für Lebensmittelversorgung (Schlachthöfe und Viehmärkte, Markthallen; Märkte für Pferde und Hornvieh). Von Magistratsbaurat F. Moritz, Posen und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.

Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.

4. Halbband: Gebäude für Erholungs-, Beherbergungs- und Vereinszweeke.

Heft 1: Sehankstätten und Speisewirtsehaften, Kaffeehäuser und Restaurants. Von Geh7 Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Volksküchen und Speiseanstalten für Arbeiter; Volkskaffeehäuser. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. — Öffentliche Vergnügungsstätten. Von Geh. Baurat Prof, f Du H. Wagner, Darmstadt und Geh. Baurat Prof. H. Koch, Berlin. — Festhallen. Von Geh.-Rat Prof. Dr. J. Durm, Karlsruhe. — Gasthöfe höheren Ranges. Von Geh. Baurat fH. v. d. Hude, Berlin. — Gasthöfe niederen Ranges, Schlaf- und Herbergshäuser. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt. Dritte Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark. Heft 2: Baulichkeiten für Kur- und Badeorte. Von Architekt f J. Mylius, Frankfurt a. M. und Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt. Gebäude für Gesellschaften und Vereine. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt und Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt. — Baulichkeiten für den Sport. Sonstige Baulichkeiten für Vergnügen und Erholung. Von Architekt f J. Lieblein, Frankfurt a. M., Oberbaurat Prof. R. v. Reinhardt, Stuttgart und Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt. Dritte Auflage.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

5. Halbband: Gebäude für Heil- und sonstige Wohlfahrts-Anstalten.

Heft 1: Krankenhäuser. Von Prof. F. O. Kuhn, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

Hierzu. Ergänzungsheft : Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 6 erschienen, s. S. 5.

Heft 2: Verschiedene Heil- und Pflegeanstalten (Irrenanstalten, Entbindungsan-stalten, Heimstätten für Wöchnerinnen und für Schwangere, Sanatorien, Lungenheilstätten, Heimstätten für Genesende); Versorgungs-, Pflege- und Zufluehts-häuser. Von Geh. Baurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Geh. Regierungsrat Prof. Dr. K. Henrici, Aachen, Architekt F. Sander, Frankfurt a. M., Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Geh. Baurat W.Voiges,Wiesbaden, BauratH. Wagner, Darmstadt,Geh.OberbauratV.V.Weltzien, Darmstadt und Stadt. Oberbaurat Dr. K. Wolff, Hannover. Zweite Auflage.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 6 erschienen, s. S. 5.

Heft 3: Bade- und Schwimm-Anstalten. Von Geh. Hofbaurat Prof. F. Genzmer, Berlin. (Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 11 erschienen, s. S. 5.

Heft 4: Wasch- und Desinfektions-Anstalten. Von Geh. Hofbaurat Prof. F. Genzmer, Berlin.

Preis: 9 Mark, in Halbfranz gebunden 12 Mark.

6. Halbband: Gebäude für Erziehung, Wissenschaft und Kunst.

Heft i : Niedere und höhere Schulen (Schulbauwesen im allgemeinen; Volksschulen und andere niedere Schulen; niedere techn. Lehranstalten und gewerbl. Fachschulen; Gymnasien und Reallehranstalten, mittlere technische Lehranstalten, höhere Mädchenschulen, sonstige höhere Lehranstalten; Pensionate und Alumnate, Lehrer- und Lehrerinnenseminare, Turnanstalten). Von Geh. Baurat G. Behnke, Frankfurt a. M., Prof. K. Hinträger, Gries, Oberbaurat Prof, f H. Lang, Karlsruhe, Architekt f O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Geh. Bauräten Prof. Dr. E. Schmitt und f Dr. H. Wagner, Darmstadt. Zweite Auflage.    Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

Hierzu Ergänzungshefte-. Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 1, 8, 12 u. 13 erschienen, s.S. 5.

Heft 2, a: Hochschulen I (Universitäten und Technische Hochschulen; Naturwissenschaftliche Institute). Von Geh. Oberbaurat H. Eggert, Berlin, Baurat f C. Junk, Berlin, Geh. Hofrat Prof. C. Körner, Braunschweig und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darm-

stadt. Zweite Auflage.

Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark.

Hierzu Ergänzungsheft-. Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 4 erschienen, s. S. 5.

Heft 2, b: Hochschulen II (Universitäts-Kliniken, Technische Laboratorien; Sternwarten und andere Observatorien). Von Geh. Baurat Prof. P. Müssigbrodt, Berlin, Oberbaudirektor f Dr. P. Spieker, Berlin und Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt.

Zweite Auflage.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

Hierzu Ergänzungsheft: Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur No. 7 erschienen, s. S. 5.

Heft 3: Künstler-Ateliers, Kunstakademien und Kunstgewerbesehulen; Konzerthäuser und Saalbauten. Von Reg.-Baumeister C. Schaupert, Nürnberg, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt und Prof. C. Walther, Nürnberg. Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark.

Heft 4: Gebäude für Sammlungen und Ausstellungen (Archive; Bibliotheken; Museen; Pflanzenhäuser; Aquarien; Ausstellungsbauten). Von Baurat F. Jaffé, Berlin, Baurat A. Kortüm, Halle, Architekt f O. Lindheimer, Frankfurt a. M., Baurat R. Opfermann, Mainz, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt und Baurat H. Wagner, Darmstadt. Zweite Auflage.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

Heft 5: Theater. Von Baurat M. Semper, Hamburg. Preis: 27 Mark, in Halbfranz geb. 30 Mark.

Heft 6: Zirkus- und Hippodromgebäude. Von Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt.

Preis: 6 Mark, in Halbfranz gebunden 9 Mark.

7.    Halbband: Gebäude für Verwaltung, Rechtspflege und Gesetzgebung; Militärbauten.

Heft 1: Gebäude für Verwaltung und Rechtspflege (Stadt- und Rathäuser; Gebäude

für Ministerien, Botschaften und Gesandtschaften; Geschäftshäuser für Provinz- und Kreisbehörden; Geschäftshäuser für sonstige öffentliche und private Verwaltungen; Leichenschauhäuser; Gerichtshäuser, Straf- und Besserungsanstalten). Von Prof. F. Bluntschli, Zürich, Baurat A. Kortüm, Halle, Prof, f G. Lasius, Zürich, Stadtbaurat f G. Osthoff, Berlin, Geh. Baurat Prof. Dr. E. Schmitt, Darmstadt, Geh. Baurat Prof. F. Schwechten, Berlin, Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt und Baudirektor f Th. v. Landauer, Stuttgart. Zweite Auflage. Preis: 27 Mark, in Halbfranz gebunden 30 Mark.

Heft 2: Parlaments- und Ständehäuser; Gebäude für militärische Zwecke. Von Geh. Baurat Prof, f Dr. P. Wallot, Dresden, Geh. Baurat Prof, f Dr. H. Wagner, Darmstadt und Oberstleutnant F. Richter, Dresden. Zweite Auflage. Preis: 12 Mark, in Halbfranz gebunden 15 Mark.

8.    Halbband: Kirchen, Denkmäler und Bestattungsanlagen.

Heft 1: Kirchen. Von Geh. Hofrat Prof. Dr. C. Gurlitt, Dresden.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

Heft 2, a: Denkmäler I. (Geschichte des Denkmales.) Von Architekt A. Hofmann, Berlin.

Preis: 15 Mark, in Halbfranz gebunden 18 Mark. Heft 2, b: Denkmäler II. (Architektonische Denkmäler.) Von Architekt A. Hofmann, Berlin.

Preis: 24 Mark, in Halbfranz gebunden 27 Mark. Heft 2, c: Denkmäler III. (Brunnen-Denkmäler. Figürliche Denkmäler. Einzelfragen der • Denkmalkunst.) Von Architekt A. Hofmann, Berlin, in Vorbereitung.

Heft 3: Bestattungsanlagen. Von Ing.-Architekt Dr. techn. S. Fayans, Wien.

Preis: 18 Mark, in Halbfranz gebunden 21 Mark.

9.    Halbband: Der Städtebau. Von Geh. Ober-Baurat Prof. Dr. J. Stübben, Berlin. Zweite Auflage.

Preis: 32 Mark, in Halbfranz gebunden 35 Mark.

10.    Halbband: Die Garten-Architektur. Von Baurat A. Lambert und E. Stahl, Stuttgart.

Zweite Auflage.

Preis: 9 Mark, in Halbfranz gebunden 12 Mark.

Zu sämtlichen Bänden sind auch Original-Einbanddecken in Halbfranz (mit Lederrücken und •Ecken) zum Preise von je 2 Mark zu haben, die einen gleichmäßigen Einband für alle Bände garantieren.

Das „Handbuch der Architektur“ ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen, welche auf Verlangen auch einzelne Bände zur Ansicht vorlegen. Die meisten Buchhandlungen liefern das „Handbuch der Architektur“ auf Verlangen sofort vollständig, soweit erschienen, oder eine beliebige Auswahl von Bänden, Halbbänden und Heften auch gegen monatliche Teilzahlungen. Die Verlagshandlung ist auf Wunsch bereit, solche Handlungen nachzuweisen.

FORTSCHRITTE

AUF DEM GEBIETE DER ARCHITEKTUR.

Ergänzungshefte zum „Handbuch der Architektur.

Von den „Fortfehritten auf dem Gebiete der Architektur“ ift erfchienen:

Nr. 1: Die Gasofenheizung für Schulen. Von Geh. Baurat Q.Behnke in Frankfurt a. M.

Preis: 1 Mark 60 Pf.

Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. l.

Nr. 2: Verglafte Decken und Deckenlichter. Von Reg.- u. Baurat A. Schacht in Saarbrücken und Geh. Baurat Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt.

Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. III. 2. 3.

Preis: 2 Mark 40 Pf.

Preis: 1 Mark.

Nr. 3: Über die praktifche Ausbildung der Studierenden des Baufaches während der Studienzeit. Von Geh. Regierungsrat Profeffor G. Barkhaafen in Hannover und Oberingenieur W• H. Lauter in Frankfurt a. M. Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. I. 1. 1.

Preis: 3 Mark.

Nr. 4: Hochfchulen (Univerfitäten und Technifche Hochfchulen) mit befonderer Berückfichtigung der indirekten Beleuchtung von Hör- und Zeichen-fälen. Von Geh. Baurat Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. 2.

Nr. 5: Heizung, Lüftung und Beleuchtung der Theater und fonftiger Ver-fammlungsfäle. Von Geh. Regierungsrat Profeffor Dr. H. Eifcher in Hannover.

Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. III. 4.

Preis: 2 Mark.

I.: Die Architektur fozialer

Nr. 6: Soziale Aufgaben der Architektur.

Preis: 4 Mark 60 Pf.

Wohlfahrtsanftalten. Von Landesbaurat Prof. Th. Goecke in Berlin-Charlottenburg. Ergänzungsh. z. Handb. d. Arch. IV.5.1., IV.5.2. Preis: 2 Mark 40 Pf. Nr. 7: Naturwiffenschaftliche Inftitute der Hochfchulen und verwandte Anlagen. Von Geh. Baurat Profeffor Dr. E. Schmitt in Darmftadt. Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. 2.

I. Volksfchul-

Nr. 8: Die Volksfchulhäufer in den verfchiedenen Ländern.

häufer in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland. Von Profeffor K- Hinträger in Gries. Ergänzgh. zu Handb. d. Arch. IV. 6. 1. (Vergriffen.) Zweite Auflage in Vorbereitung.

Nr. 9: Die Sprache des Ornaments. Von Profeffor Z. Ritter Schubert von Soldem

in Prag. Ergänzungsheft z. Handb. d. Arch. I. 3.

Preis: 1 Mark 80 Pf.

Nr. 10: Entwäfferungsanlagen amerikanifcher Gebäude. Von Zivilingenieur Dr.

W.P. Gerhard in New York. Ergänzgh. z. Handb. d. Arch. III. 5. 2. Preis: 15 Mark. Nr. 11 : Das ftädtifche Schwimmbad zu Frankfurt a. M. Von Stadt. Oberbaurat Dr. K Wolff in Frankfurt a. M. Ergänzgh. z. H. d. Arch. IV. 5.3. Preis: 3 Mark. Nr. 12: Die Volksfchulhäufer in den verfchiedenen Ländern. — II. Volksfchulhäufer in Öfterreich-Ungarn. Von Profeffor g. Hinträger in Gries. Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. 1.    Preis: 21 Mark.

Preis: 12 Mark.

Nr. 13: Die Volksfchulhäufer in den verfchiedenen Ländern. — III. Volksfchulhäufer in Frankreich. Von Profeffor g. Hinträger in Gries. Ergänzungsheft zu Handbuch der Arch. IV. 6. 1.

Jedes Heft ist einzeln käuflich.

Handbuch der Architektur

J. M. Gebhardt’s Verlag in Leipzig.

Alphabetisches Sachregister.

Teil Band Heft

Teil

Heft

III

Abkühlen der Luft

Ableitung d.Haus-,Dach-u.Hofwassers III

Aborte............III

Akademien der bildenden Künste . IV Akademien der Wissenschaften . . IV Akustik. Anlagen zur Erzielung einer

guten Akustik........

Altane.............

Altchristliche Baukunst......

Altersversorgungsanstalten ....

Alumnate...........

Anlage der Gebäude......

Antike Baukunst........

Aquarien ...........

Arbeiterwohnhäuser.......

Arbeitshäuser..........

11 ..........

Architekturformen. Gestaltung. . .

Archive............

Armen-Arbeitshäuser.......

Armen-Versorgungshäuser ....

Asphalt als Material des Ausbaues

Ateliers............

Aufzüge............

Ausbau. Konstruktionen des inneren

Ausbaues.........

Materialien des Ausbaues . . .

Aussichtstürme........ .

Aussteigeöffnungen der Dächer . . HI Ausstellungsbauten . .

Badeanstalten.....

Badeeinrichtungen . . .

Bahnhöfe......

Bahnsteigüberdachungen,

-dächer ......

Balkendecken.....

Baikone.......

Balustraden.....

Bankgebäude .....

Bauernhäuser .....

Bauernhöfe .....

11 .....

Bauformenlehre ....

Bauführung.....

Bauleitung......

Baumaschinen ....

Bausteine......

Baustile. Histor.u.techn.Entwickelung II 1/7 Baustoffe. Technik d. wichtigeren —

Bazare ............

Beförderung von Baustoffen . . . Beherbergung. Gebäude für Beherbergungszwecke ......

Behörden, Gebäude für.....

Beleuchtung, Künstliche, der Räume III 4

-hallen,

III

III

II

IV 5    ₂

IV

IV 1/8 II 1/2

IV

IV

IV 6 4 IV 5    2

IV

IV    6    3

III    3    ₂

¹¹¹ 3/6

IV 4    ₂

IV

IV

III

IV

IV

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

10

(Beleuchtungsanlagen, Städtische    . . IV

2 Bellevuen und Belvedere ....

2    Besserungsanstalten......

3    Beton als Konstruktionsmaterial . . IV

2 Bestattungsanlagen.......

Bibliotheken..........

Blei als Baustoff........

Blindenanstalten.........

! Blitzableiter..........

Börsen............

Botschaften. Gebäude f. Botschaften IV

Brüstungen...........

Buchdruck und Zeitungswesen    . . IV

Büchermagazine........

Bürgerschulen........

Bürgersteige, Befestigung der .    .

Byzantinische Baukunst : . .    .

Chemische Institute......

Dachdeckungen........

Dächer...........

Massive Steindächer.....

Metalldächer........

Nebenanlagen der Dächer .    .

Schieferdächer.......

Verglaste Dächer......

Ziegeldächer........

Dachfenster.........

Dachformen.........

Dachkämme......•    . .

Dachlichter..........

3,a

Dachrinnen ..........

Dachstühle. Statik der Dachstühle .

Dachstuhlkonstruktionen.....

Decken............

Deckenflächen, Ausbildung der . . Deckenlichter und verglaste Decken

Denkmäler . ..........

Desinfektionsanstalten......

Desinfektionseinrichtungen .... Einfriedigungen.........

11 .........

Einrichtung der Gebäude ....

Eisbehälter...........

Eisen u. Stahl als Konstrukt.-Material Eisenbahn-Verwaltungsgebäude . .

Eisenbetonkonstruktionen.....

Baikone und Erker .......

Dächer............

Decken............

Fundamente..........

Gesimse...........

Treppen ...........

Wände und Wandöffnungen ....

Eislaufbahnen .........

Elastizitäts- und Festigkeitslehre . . |

IV

CS

• IV

IV

IV

III

IV

III

IV 6

IV

III

II

IV

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

IV 8

IV

III

III

IV

10

IV 1/8

III

IV

III

III

III

III

III

III

III

IV

CO

4^

CS

10

cncn.ti.cncncncncnc7ccn4i.cjiT⁵

03

er

to tO 4*. 10

to to to to

Elektrische Beleuchtung.....

Elektrotechnische Laboratorien . . . Empfangsgebäude der Bahnhöfe . . Entbindungsanstalten .......

Entwässerung der Dachflächen . . Entwässerung der Gebäude . . . .

Entwerfen der Gebäude.....

Entwürfe, Anfertigung der . . . . Erdbestattung, Anlagen für . . . . Erhellung d. Räume mittels Sonnenlicht .............

Erholung. Gebäude für Erholungszwecke ...........

Erker .............

Erwärmen der Luft......

Etrusker. Baukunst der Etrusker .

Exedren .............

Exerzierhäuser.........

Fabrikgebäude.........

Fabrik- und Gewerbewesen . . . .

Fahnenstangen..... .    . .

Fahrradbahnen.........

Fahrstühle...........

Fäkalstoffe-Entfernung......

Fassadenbildung........

Fenster............

Fenster- und Türöffnungen . . . . Fernsprechdienst, Gebäude für den

Fernsprecheinrichtungen.....

Festhallen...........

Festigkeitslehre.........

Feuerbestattung, Anlagen für . . .

Findelhäuser..........

Fluranlagen ..........

Flußbau-Laboratorien......

Formenlehre des Ornaments . . .

Freimaurer-Logen........

Freitreppen...........

Friedhöfe...........

Fundamente..........

Fußböden ...........

Galerien und Passagen......

Garten-Architektur........

Gartenhäuser..........

Gasbeleuchtung.........

Gasthöfe............

Gebäranstalten.........

Gebäudebildung........

Gebäudelehre..........

Gefängnisse..........

Geflügelzüchtereien.......

Gehöftanlagen, landwirtschaftliche .

Geländer ...........

Gerichtshäuser.........

Gerüste............

Gesandtschaftsgebäude......

Geschäftshäuser.........

Geschichte der Baukunst.....

Antike Baukunst.......

Mittelalterliche Baukunst . . . .

ooen^en to en to cnx^

cf

er

tO Ul tO X-

co

co

cn co x- to -j. to o to x* to x»

x»- co to to co

en oo

vO CO -fO OMnCONOO^^m

to-oen-q to co oo çp

et

en to

to to to en

to eo to i-* to co

co co et

h et

i-* to

to

Baukunst der Renaissance . . .

Gesimse............

Gestaltung der Architektur . . . .

Gestüte............

Getreidemagazine und -Speicher . .

Gewächshäuser.........

Gewerbeschulen.........

Gewölbe. Statik der Gewölbe . .

Gewölbte Decken........

Giebelspitzen der Dächer.....

Glas als Material des Ausbaues . .

Glockenstühle..........

Gotische Baukunst........

Griechen. Baukunst der Griechen

Grillagen...........

Gutshöfe............

Gymnasien...........

Handel. Gebäude für Handelszwecke

Handelsschulen.........

Heilanstalten..........

Heizung der Räume .......

Herbergshäuser.........

Herde.......... .    .

Herrensitze...........

Hippodromgebäude.......

Hochbaukonstruktionen......

Hochbaukunde, allgemeine . . . .

Hochlicht...........

Hochschulen..........

Hof-Anlagen..........

Hofflächen, Befestigung der . . . . Holz als Konstruktionsmaterial . .

Hospitäler...........

Hotels.............

Hydrotechnische Laboratorien . . .

Ingenieur-Laboratorien......

Innerer Ausbau.........

Innungshäuser.........

Institute, wissenschaftliche . . . .

Irrenanstalten..........

Islam. Baukunst des Islam . . . . Isolier-Hospitäler (Absond.-Häuser) .

Justizpaläste ..........

Kadettenhäuser.........

Kaffeehäuser..........

Kanalisation..........

Kasernen............

Kaufhäuser ...........

Kegelbahnen..........

Keramik in der Baukunst.....

Keramische Erzeugnisse.....

Kinderbewahranstalten......

Kinderhorte..........

Kinderkrankenhäuser.......

Kirchen............

Kirchenbau, romanischer u. gotischer

11 11 11

Kleinkinderschulen........

Kliniken, medizinische......

Klubhäuser...........

Kocheinrichtungen........

en

to

to

co coo o

et et

er

x- cy>

o coo et o in^THineto

et

to

to >->

co

m o    m co m n m n ct    mmmoo ^    ^ in

rH rH

X) X> cf cf

to to to to

to to to to >-* to

rH

et

Kolumbarien..........

Komposition, architektonische . . .

Konstruktionselemente......

Konstruktionsmaterialien.....

Konversationshäuser.......

Konzerthäuser .........

Kostenanschläge.........

Krankenhäuser.........

Kreisbehörden.........

Krematorien..........

Kriegsbaukunst, romanische und got. II

Kriegsschulen..........

Krippen............

Küchenausgüsse .........

Kühlanlagen..........

Kunstakademien.........

Kunstgewerbeschulen ......

Künstlerateliers.........

Kunstschulen ..........

Kunstvereinsgebäude.......

Kupfer als Baustoff.......

Kurhäuser...........

Laboratorien..........

Landhäuser ...........

Landwirtschaft. Gebäude für die Zwecke der Landwirtschaft . . .

Laufstege der Dächer......

Lebensmittel-Versorgung. Gebäude für Lebensmittel-Versorgung . . IV

Leichenhäuser......

Leichenschauhäuser.....

Leichenverbrennungshäuser . .

Logen (Freimaurer).....

Lüftung der Räume.....

Luftverunreinigung.....

Lungenheilstätten......

Luxus-Pferdeställe......

Mädchenschulen, höhere ..... Märkte für Getreide, Lebensmittel,

Pferde und Hornvieh.....

Markthallen .........

Marstallgebäude.........

Maschinenlaboratorien......

Materialien des Ausbaues.....

Material-Prüfungsanstalten ....

Mauern............

Mechanisch-technische Laboratorien IV Medizin. Lehranstalt, d. Universität. IV

Meßpaläste...........

Metalldächer..........

Metalle als Materialien des Ausbaues

Militärbauten ..........

Militärhospitäler........

Ministerialgebäude ......

Mittelalterliche Baukunst.....

Mörtel als Konstruktionsmaterial . .

Museen............

Musikzelte...........

Naturwissenschaftliche Institute ... IV

IV

IV

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

III

. IV

IV

IV

IV

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

III

IV

III

IV

IV

IV

II

IV

IV

Band Heft

8    3 Oberlicht............

Observatorien..........

Ornament. Formenlehre des Ornaments ............

<5 a

co o« ^    4^ oooo ocn ut "4 4^ co -o cn cn

CS CO

H H CO rt « « Ct

co cs

LO

« H coh co«

CO

co co coo t—i o cs o o « « th io tr— -A¹ i

to

CS CS H -H H ^ H

cf

Ortsbehörden..........

Paläste.............

Panoramen...........

Parlamentshäuser........

Passagen............

Pavillons............

Pensionate...........

Pergolen............

Perrons ............

Pferdeställe...........

Pflanzenhäuser.........

Pflanzungen, Städtische......

Pflegeanstalten.........

Physikalische Institute......

Pissoire ............

Plätze, Städtische . . . ......

Postgebäude..........

Proportionen in der Architektur . . Provinzbehörden........

Quellenhäuser. . . . •.....

Rampen, äußere . . .    .....

Rampen, innere . . . '.....

Rathäuser.....*.....

Raum-Architektur . . •.....

Raumbegrenzende Konstruktionen .

Raumbildung..........

Rechtspflege. Gebäude f. Rechtspflege Reinigung d. Gebäude, Geräte, Wäsche

Reitbahnen...........

Reithäuser...........

Renaissance. Baukunst der ....

Renaissance in Italien.....

Renaissance in Frankreich.... Renaissance in Deutschland, Holland, Belgien und Dänemark .

Rennbahnen ..........

Restaurants...........

Rohrleitungen für Wasser u. Dampf

Rollschlittschuhbahnen......

Romanische Baukunst......

Römer. Baukunst der Römer . . . Ruheplätze...........

Saalanlagen...........

Saalbauten...........

Sammlungen, Gebäude für ... .

Sanatorien...........

Schankstätten..........

Schaufenstereinrichtungen '.....

Scheunen ...........

Schieferdächer.........

Schießhäuser..........

Schießstätten..........

Schlachthöfe..........

Schlafhäuser..........

Schlösser ..... ......

< <<

in

M s W Ol -4 H 10 o ut COOl vO OiCü OOOOtOvtt^M "400 O'OO

cs

tO tO tO "*

CO

to

CS rH

W to to W

<<< <ss<S<<s

t04^C04^"4t004t04^CrtCriO'i-‘ O M4i4\4\4i.^.vj

>-* to

to

— i—¹ tO tO tO COt *-* tO *—* tO 4L. co

Teil Band Heft

Schneefänge der Dächer.....

Schulbaracken.........

Schulbauwesen.........

Schulen............

Schützenhäuser.........

Schwachsinnige, Gebäude für . . .

Schwimmanstalten........

Seitenlicht.......... .

Seminare...........

Sicherungen gegen Einbruch, Feuer, Blitzschlag, Bodensenkungen und

Erderschütterungen......

Siechenhäuser ..........

Sonnenlicht u. Sonnenwärme. Versorgung der Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme . . . .

Sparkassengebäude........

Speiseanstalten für Arbeiter . . . .

Speisewirtschaften......".    .

Sport, Baulichkeiten für — . . . . Sprachrohre. ..........

Spüleinrichtungen........

Stadtbaupläne.........

Städtebau .    ..........

Stadthäuser ...........

Ställe.............

Ständehäuser..........

Statik der Hochbaukonstruktionen . Stein als Konstruktionsmaterial . .

Sternwarten...........

Stibadien ...........

Strafanstalten..........

Straßen, Städtische.......

Stützen. Statik der Stützen ....

Stützmauern..........

Synagogen ..........

Taubstummenanstalten . ; . . . .

Technische Fachschulen.....

Technische Hochschulen ..... Technische Laboratorien.....

>>>>

d vo o o ^ m in eno

o ui

Ul

Türen und Tore Turmkreuze . Turnanstalten .

CO d

T-ł UJ

01 d co

to

Universitäten

IV 6    2

Telegraphen. Haus-und Zimmer-—

Telegraphengebäude.......

Telephongebäude.......

Tempel. Griechischer Tempel . .

„ Römischer Tempel ; . . Terrassen .

to to eo ct> o cnen co i-¹ o ■<! o cn >-• <-‘-~jeo-<ioooneo4^4i.4^ to^

to

to to - -

er -

to

to to

ww to q-p - to

Veranschlagung........

Verdingung der Bauarbeiten . . Vereine. Gebäude für Vereinszwecke IV Vereinshäuser Vergnügungsstätten, öffentliche... IV Verkehr. Anlagen zur Vermittlung

des Verkehrs in den Gebäuden III Gebäude für Zwecke des Verkehrs IV Verkehr, Städtischer Verkehrswesen . .

Versicherungswesen Versorgungshäuser Verwaltung, Gebäude für .... IV Vestibül-Anlagen ....

Viehmärkte .......

Villen.........

Volksbelustigungsgärten Volkskaffeehäuser ....

Volksküchen......

Volksschulen......

Vordächer.......

Vorhallen.......

Vorräume.......

Wachgebäude

Wagenremisen

Waisenhäuser

IV

IV

IV

. IV

IV

IV

IV

. IV

. . IV

IV

IV

IV

III

. IV

IV

IV 7 IV 3 IV 5

Wände und Wandöffnungen ... III 2 Wandelbahnen und Kolonnaden . - IV Wandflächen, Ausbildung der . . . III 3 Wandverschlüsse, bewegliche Warenhäuser.......

Wärmeinrichtungen . . . .

Wärmstuben.......

Waschanstalten......

Wascheinrichtungen . . . . Waschtischeinrichtungen . . Wasserkünste.......

• III 3 . . IV 2

III

to to

Theater......... . . .

Tierhäuser ...........

Tonerzeugnisse als Konstruktionsmaterialien ..........

Torwege............

Träger. Statik der Träger . . . .

Treppen ............

Treppen-Anlagen........

Trinkhallen..........

Tür- und Fensteröffnungen . . . .

d vO O O O

en

CM d

to

Wasserversorgungsanlagen, Städtische IV 9

Windfahnen.......

Wirtschaften.......

Wohlfahrtsanstalten ....

Wohnbau des Mittelalters . .

Wohnhäuser.......

Wohnungen, Städtische. . .

Zenitlicht.....

Ziegeldächer . . . Zink als Baustoff . Zirkusgebäude . . Zufluchtshäuser . . Zwangs-Arbeitshäuser

II

to

. . IV 2 . . IV 9

CO d

o inh

en

Breymann’s

Baukonstruktionslehre

mit besonderer Beziehung auf das

Hochbauwesen.

Ein Handbuch zu Vorlesungen und zum Selbstunterricht.

4 Bände.

Preis: 84 Mark. — in Halbfranz solid gebunden 100 Mark.

<3:

:0

Bd. I.

Bd. II.

Bd. III.

Bd. IV.

Die Konstruktionen in Stein.

Siebente verbesserte und erweiterte Auflage von Geh. Oberbaurat Professor Dr. O. Warth in Karlsruhe.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 25 Mark.

Die Konstruktionen in Holz.

Sechste verbesserte und vollständig umgearbeitete Auflage von Geh. Oberbaurat Professor Dr. O. Warth in Karlsruhe.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 25 Mark.

Konstruktionen in Eisen.

Sechste vermehrte und umgearbeitete Auflage vom Kgl. Preuß. Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor a. D. O. Königer in Halle a. S.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 25 Mark.

Preis: 21 Mark, in Halbfranz gebunden 25 Mark.

Verschiedene Konstruktionen, insbesondere. Heizungs-, Lüftungs-, Wasserversorgungs- und Beleuehtungs-Anlagen. Haustelegraphen und Telephone. Grundbau und Bauführung. Fünfte gänzlich neubearbeitete Auflage von Baumeister A. Scholtz, vorm. Dozent für Heizungs- und Lüftungs-Anlagen an der Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin.

Als Ergänzung hierzu ist erschienen :

Die Anlage der Wohngebäude

mit besonderer Rücksicht auf das städtische Wohn- und Miethaus. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage von Prof. Alb. Geul in München.

Preis: 21 Mark, solid gebunden 24 Mark.

Das Äussere der Wohngebäude

mit besonderer Rücksicht auf das städtische Wohn- und Miethaus (zugleich II. Band der Anlage der Wohngebäude). Dritte verbesserte und vermehrte Auflage von Professor Alb. Geul in München.

Preis: 12 Mark, solid gebunden 15 Mark.

S, 612

Jeder Band ist einzeln käuflich.

Si

ïmSÊÊÈÊiFni HÜM

in

.MSB

i2»

111-306458

'4

h/V •

I«

>»4fi

r/i

wm

Sife

■ÇÉQ

-U-

w^mÈSÿÈk

PB

,..^

j*.

•s

■p»

M

‘H\:

bmüSI

«%

v;

wssas

mm

’A

(T

JF

mSzM.

Wk

Ws&

*tv

wm

■*

PS»

'H :

ur-

.-i

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

IS

MË&sm&SÊk